JP1 Version 9

JP1/Cm2/SNMP System Observer

解説・文法・操作書

3020-3-T11-30

目　　次

前書き

変更内容

はじめに

1.　概要

1.1　SSOシリーズの概要

1.1.1　SSOの概要

1.1.2　APMの概要

1.2　システム構成

1.2.1　基本構成

1.2.2　分散構成

1.3　プログラム構成

1.3.1　基本構成

1.3.2　分散構成

2.　機能

2.1　SSOコンソール機能

2.1.1　SSOコンソール

2.1.2　ユーザ認証

2.2　リソース監視機能

2.2.1　リソースの参照

2.2.2　リソースの収集

2.2.3　しきい値による監視

2.3　ユーザリソース監視機能

2.3.1　定義できるユーザリソース

2.3.2　ユーザリソースの定義方法

2.3.3　ユーザリソースのアイコン

2.3.4　注意事項

2.4　レポート機能

2.4.1　レポートの作成

2.4.2　レポートの参照

2.4.3　HTML形式のレポートファイルの詳細

2.4.4　折れ線グラフ形式のレポートファイル

2.4.5　ヒストグラム形式のレポートファイル

2.4.6　集合縦棒グラフ形式のレポートファイル

2.4.7　積み上げ縦棒グラフ形式のレポートファイル

2.4.8　円グラフ形式のレポートファイル

2.4.9　表形式のレポートファイル

2.5　プロセスおよびサービス監視機能

2.5.1　監視条件の設定

2.5.2　プロセスおよびサービスの監視

2.5.3　プロセスおよびサービス監視状態のリアルタイムモニタ

2.5.4　プロセスおよびサービスの状態合わせ

2.5.5　ヘルスチェック

2.5.6　基本構成時のAPMからのイベントの受信方式

2.5.7　分散構成時のAPMからのイベントの受信方式

2.6　NNMi連携機能

2.6.1　インシデント連携

2.6.2　マップ連携（シンボル連携）

2.6.3　マップ連携（アクション連携）

2.6.4　NNMi連携可否状態の確認

2.7　バックアップ機能とリストア機能

2.7.1　バックアップ機能

2.7.2　リストア機能

2.7.3　バックアップ対象とリストア対象

2.7.4　バックアップまたはリストア時のデーモンプロセスについて

2.8　APMの機能

2.8.1　プロセスおよびサービスの監視

2.8.2　JP1/Cm2/IGSと連携できます

2.8.3　コマンドの実行

2.9　運用上の注意事項

3.　インストールおよびセットアップ

3.1　インストールからセットアップまでの流れ

3.1.1　SSOのインストールとセットアップの流れ

3.1.2　APMのインストールとセットアップの流れ

3.2　SSOのインストールおよびアンインストール

3.2.1　インストール

3.2.2　アンインストール

3.3　APMのインストールおよびアンインストール

3.3.1　インストール

3.3.2　アンインストール

3.3.3　注意事項

3.4　SSOのセットアップ

3.4.1　コミュニティ名の設定

3.4.2　リソース収集条件の設定

3.4.3　プロセスおよびサービス監視条件の設定

3.4.4　クラスタシステムでSSOを運用する場合の注意事項

3.4.5　SSOを複数のIPアドレスが存在するホストで使用する場合

3.4.6　単調増加ファイルについて

3.4.7　Windowsにおける注意事項

3.4.8　HP-UXでの注意事項

3.4.9　Solarisでの注意事項

3.4.10　Linuxでの注意事項

3.4.11　SNMP応答監視時間およびリトライ回数の設定について

3.4.12　プロセス監視のヘルスチェックリトライ回数の設定について

3.4.13　パッチ適用時に生成されるファイルのサイズについて

3.4.14　分散構成時の設定について

3.5　APMのセットアップ

3.5.1　コミュニティ名の設定

3.5.2　前提ソフトウェアとの連携設定（UNIX限定）

3.5.3　SNMPポートの設定について（UNIX限定）

3.5.4　プログラムの起動と停止

3.5.5　クラスタシステムでAPMを運用する場合の注意事項

3.5.6　APMを複数のIPアドレスが存在するホストで使用する場合

3.5.7　NICの冗長化構成で使用する場合

3.5.8　JP1/Cm2/IGSのSNMPアドレス変換機能を使用する場合

3.5.9　JP1/Cm2/IGSのSNMPプロキシ通信機能を使用してプロセス監視を行う場合

3.5.10　SSOを複数のセグメントに面しているホストで使用する場合

3.5.11　APMが動作する環境のIPアドレスを変更する場合

3.5.12　APMを監視するSSOのIPアドレスを変更する場合

3.5.13　単調増加ファイルについて

3.5.14　Windowsにおける注意事項

3.5.15　HP-UXにおける注意事項

3.5.16　Solarisにおける注意事項

3.5.17　AIXにおける注意事項

3.5.18　Linuxにおける注意事項

3.6　セットアップ時の注意事項

4.　SSOの操作

4.1　プログラムの起動と停止

4.2　ウィンドウの起動操作

4.2.1　［スタート］メニューから起動する（Windows限定）

4.2.2　コマンドで起動する

4.2.3　SSOコンソールから起動する

4.2.4　起動手段と起動できるウィンドウの対応

4.3　リソースの参照

4.3.1　パフォーマンスデータの定期照会

4.3.2　パフォーマンスデータをファイルに保存する

4.3.3　パフォーマンスデータをグラフで表示する

4.3.4　SMSクライアントのリソースを参照する

4.4　リソースの収集

4.4.1　リソース収集条件設定ウィンドウの起動

4.4.2　リソース収集条件の設定

4.4.3　リソース収集条件のコピー

4.4.4　リソース収集条件の削除

4.4.5　リソース収集の開始

4.4.6　リソース収集の終了

4.4.7　しきい値の検証

4.4.8　リソース収集条件の検索

4.5　収集データの操作

4.5.1　リソース収集データ参照ウィンドウの起動

4.5.2　収集データの参照

4.5.3　収集データのファイル保存

4.5.4　収集データのコピー

4.5.5　収集データの削除

4.5.6　しきい値の検証

4.6　プロセス・サービスの監視

4.6.1　プロセス監視条件設定ウィンドウの起動

4.6.2　プロセス・サービス監視条件の設定・削除

4.6.3　プロセス・サービス監視の開始または停止

4.7　プロセス・サービス監視状態の参照

4.7.1　プロセスモニタウィンドウの起動

4.7.2　監視プロセスおよび子プロセスの状態参照

4.7.3　監視サービスの状態参照

4.7.4　監視プロセス・サービスの状態合わせ

4.7.5　リモートコマンドの実行

4.8　レポート条件の設定およびレポートファイルの作成

4.8.1　レポート設定ウィンドウの起動

4.8.2　レポート条件の追加

4.8.3　レポート条件の設定

4.8.4　レポート詳細の設定

4.8.5　レポート設定の保存

4.8.6　レポートファイルの作成

4.9　レポートの参照

4.10　NNMiでイベントを参照する

5.　ウィンドウ

5.1　ウィンドウについて

5.1.1　ウィンドウの画面遷移

5.1.2　ウィンドウの共通のボタン

5.1.3　ウィンドウ使用上の注意事項

5.2　リソースブラウザウィンドウ

5.2.1　サーバ接続ウィンドウ

5.2.2　サマリデータ参照ウィンドウ

5.2.3　パフォーマンスデータ参照ウィンドウ

5.2.4　Ping応答時間参照ウィンドウ

5.2.5　SMSクライアント一覧ウィンドウ

5.2.6　ファイル保存ウィンドウ

5.2.7　グラフウィンドウ

5.3　リソース収集条件設定ウィンドウ

5.3.1　収集条件追加ウィザード

5.3.2　収集条件変更ウィンドウ

5.3.3　インスタンス登録ウィンドウ

5.3.4　Pingアドレス登録ウィンドウ

5.3.5　収集時間帯設定ウィンドウ

5.3.6　収集間隔変更ウィンドウ

5.3.7　収集条件コピーウィンドウ

5.3.8　収集開始ウィンドウ

5.3.9　定期算出設定ウィンドウ

5.3.10　初期値算出設定ウィンドウ

5.3.11　収集時間帯設定ウィンドウ

5.3.12　DB選択ウィンドウ

5.3.13　しきい値検証ウィンドウ

5.3.14　しきい値設定先選択ウィンドウ

5.3.15　しきい値検証結果ウィンドウ

5.3.16　しきい値検証結果詳細情報ウィンドウ

5.3.17　ファイル保存ウィンドウ

5.3.18　サーバ名検索ウィンドウ

5.4　リソース収集条件参照ウィンドウ

5.5　リソース収集データ参照ウィンドウ

5.5.1　収集データ詳細ウィンドウ

5.5.2　リスト表示ウィンドウ

5.5.3　フィルタリング条件設定ウィンドウ

5.5.4　ファイル保存ウィンドウ

5.5.5　収集データコピーウィンドウ

5.5.6　収集データ削除ウィンドウ

5.5.7　しきい値検証ウィンドウ

5.6　プロセス監視条件設定ウィンドウ

5.6.1　アプリケーション登録ウィンドウ

5.6.2　子プロセス登録ウィンドウ

5.6.3　しきい値設定ウィンドウ

5.6.4　コマンド登録ウィンドウ

5.6.5　マッピング設定ウィンドウ

5.6.6　アプリケーションコピーウィンドウ

5.6.7　自動アクションウィンドウ

5.6.8　リモートコマンドウィンドウ

5.6.9　コマンド設定ウィンドウ

5.6.10　監視間隔設定ウィンドウ

5.6.11　ヘルスチェック間隔設定ウィンドウ

5.7　プロセス監視条件参照ウィンドウ

5.8　プロセスモニタウィンドウ

5.8.1　プロセス状態ウィンドウ

5.8.2　コマンド一覧ウィンドウ

5.8.3　サービス状態ウィンドウ

5.9　レポート設定ウィンドウ

5.9.1　レポート定義ファイル選択ウィンドウ

5.9.2　レポート定義ファイル保存ウィンドウ

5.9.3　レポート条件追加ウィザード

5.9.4　レポート条件設定ウィンドウ

5.9.5　レポートタイプ設定ウィンドウ

5.9.6　レポートファイル作成ウィンドウ

5.9.7　レポートファイル設定ウィンドウ

6.　コマンド

コマンド一覧

コマンドの実行権限と格納先

注意事項

apmcheck

apmchg

apmproclist

apmservlist（Windows限定）

apmstart（UNIX限定）

apmstop（UNIX限定）

jp1apmlog.bat（Windows限定）

jp1apmlog.sh（UNIX限定）

jp1ssolog.bat（Windows限定）

jp1ssolog.sh（UNIX限定）

ssoapcom

ssoauth

ssobackup

ssocadel

ssoclustersetup.vbs（Windows限定）

ssoclustersetup（UNIX限定）

ssocolchk

ssocolconf

ssocolcvt

ssocollectd

ssocolmng

ssocolset

ssocolshow

ssocolstart

ssocolstop

ssocolverify

ssoconsoled

ssodbcheck

ssodbdel

ssodemandrpt

ssoextractlog

ssoguistart

ssonnmsetup

ssomapstatus

ssopschk

ssopscvt

ssopsset

ssopsshow

ssopsstart

ssopsstop

ssorestore

ssorptd

ssospmd

ssostart

ssostatus

ssostop

ssotrapd

7.　定義ファイル

7.1　定義ファイル一覧

7.1.1　SSOの定義ファイル一覧

7.1.2　APMの定義ファイル一覧

7.2　定義ファイル共通の規則

7.3　SSOの定義ファイル

7.3.1　収集条件定義ファイル

7.3.2　監視AP定義ファイル

7.3.3　監視サーバ定義ファイル

7.3.4　監視条件定義ファイル

7.3.5　グループ定義ファイル

7.3.6　SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）

7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）

7.3.8　ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）

7.3.9　ssocollectd動作定義ファイル（ssocollectd.def）

7.3.10　ssotrapd動作定義ファイル（ssotrapd.def）

7.3.11　GUI定義ファイル（ssogui.conf）

7.3.12　ポート番号定義ファイル（ssoport.conf）

7.3.13　イベント送信先定義ファイル（ssodest.conf）

7.3.14　ユーザリソース定義ファイル

7.3.15　リソースアイコンファイル

7.3.16　監視状態定義ファイル

7.3.17　収集状態定義ファイル

7.3.18　しきい値定義ファイル（ssothreshold.conf）

7.3.19　しきい値検証定義ファイル

7.3.20　TCPエージェント定義ファイル（ssotcpagent.conf）

7.3.21　レポート定義ファイル

7.3.22　ssorptd動作定義ファイル（ssorptd.def）

7.3.23　ssoconsoled動作定義ファイル（ssoconsoled.def）

7.3.24　SSO起動定義ファイル（ssostartup.conf）

7.3.25　ssospmd動作定義ファイル（ssospmd.def）

7.3.26　ユーザ認証定義ファイル（ssoauth.conf）

7.3.27　イベントフィルタ定義ファイル（ssoevtfilter.conf）

7.3.28　動作ログ定義ファイル（ssoauditlog.conf）

7.3.29　NNM情報定義ファイル（ssonnminfo.conf）

7.3.30　GUIログ定義ファイル（ssoguilog.conf）

7.4　APMの定義ファイル

7.4.1　プロセス監視動作定義ファイル（apmini.conf）

7.4.2　起動イベントあて先定義ファイル（apmdest.conf）

7.4.3　JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル（apmproxy.conf）

7.4.4　イベント通知発行元アドレス定義ファイル（apmaddr.conf）

7.4.5　イベント遅延定義ファイル（apmdelay.conf）

7.4.6　実行許可コマンド定義ファイル（apmremotecmd.conf）

7.4.7　イベントTCP通知定義ファイル（apmtcpsend.conf）

7.4.8　TCPサービス定義ファイル（apmtcpserv.conf）

7.4.9　ポート番号定義ファイル（apmport.conf）

8.　JP1製品との連携

8.1　JP1/IM連携

8.1.1　JP1/IMを使った監視の概要

8.1.2　JP1/IM連携時の注意事項

9.　トラブルシュート

9.1　ログファイル

9.1.1　SSOのログファイル

9.1.2　APMのログファイル

9.1.3　ログファイルに関する注意事項

9.2　SSOでの障害の対処方法

9.2.1　インストール時の障害の対処方法

9.2.2　起動時の障害の対処方法

9.2.3　運用時の障害の対処方法

9.3　APMでの障害の対処方法

9.3.1　起動時の障害の対処方法

9.3.2　運用時の障害の対処方法

10.　ベターユース

10.1　JP1製品のプロセスおよびサービス監視

10.2　大規模システムでの使用

10.2.1　動作定義ファイルの最適化（プロセスおよびサービス監視の場合）

10.2.2　リソース収集での運用方法の最適化

10.2.3　プロセスおよびサービス監視での運用方法の最適化

10.3　収集データベースのメンテナンス

10.4　インシデント数の削減

10.4.1　インシデント発行の抑止

10.4.2　インシデントの自動解決

10.5　NNMiコンソールからのSSOコンソールの起動

10.6　大容量ネットワークインタフェースのリソース監視

11.　クラスタシステムでの運用

11.1　SSOクラスタシステムの概要

11.1.1　サポートするクラスタソフト

11.1.2　SSOクラスタシステムの物理構成

11.1.3　SSOクラスタシステムの論理構成

11.2　SSOクラスタシステムの環境構築

11.2.1　SSOクラスタシステム環境構築の流れ

11.2.2　SSOクラスタシステム環境の構築（Windowsの場合）

11.2.3　SSOクラスタシステム環境の構築（UNIXの場合）

11.2.4　SSOクラスタシステム環境構築時の注意事項

11.3　SSOクラスタシステムのメンテナンス

11.3.1　SSOクラスタシステム環境のメンテナンスの流れ

11.3.2　SSOクラスタシステム環境のメンテナンス（Windowsの場合）

11.3.3　SSOクラスタシステム環境のメンテナンス（UNIXの場合）

11.3.4　SSOクラスタメンテナンス時の注意事項

11.4　SSOクラスタシステム環境の解除

11.4.1　SSOクラスタシステム環境の解除の流れ

11.4.2　SSOクラスタシステム環境の解除（Windowsの場合）

11.4.3　SSOクラスタシステム環境の解除（UNIXの場合）

11.4.4　SSOクラスタシステム環境解除時の注意事項

11.5　SSOクラスタシステム運用上の注意事項

11.5.1　SSOクラスタソフト共通の注意事項

11.5.2　MSCSおよびWSFCでの注意事項

付録

付録A　ファイルおよびディレクトリ一覧

付録A.1　SSOが作成するファイルおよびディレクトリ

付録A.2　APMが作成するファイルおよびディレクトリ

付録B　プロセス一覧

付録B.1　SSOが提供するプロセス

付録B.2　APMが提供するプロセス

付録C　ファイアウォールの通過方向

付録D　カーネルパラメタ一覧

付録D.1　SSOのカーネルパラメタ

付録D.2　APMのカーネルパラメタ

付録E　デーモンプロセスの状態遷移

付録E.1　デーモンプロセスの状態

付録E.2　デーモンプロセスの状態遷移

付録F　リソース一覧

付録F.1　リソース一覧（コンピュータグループ）

付録F.2　リソース一覧（CPUグループ）

付録F.3　リソース一覧（メモリグループ）

付録F.4　リソース一覧（ディスクグループ）

付録F.5　リソース一覧（ファイルシステムグループ）

付録F.6　リソース一覧（ネットワークグループ）

付録F.7　リソース一覧（チャネルグループ）

付録F.8　リソース一覧（システム作業領域グループ）

付録F.9　リソース一覧（SMSグループ）

付録F.10　リソース一覧（大容量ネットワークグループ）

付録G　リソースの取得対象と収集するMIBオブジェクト

付録G.1　エージェント種別

付録G.2　エージェント種別ごとのリソースの取得対象

付録G.3　リソースと収集するMIBオブジェクト

付録H　しきい値定義ファイルの初期値一覧

付録I　イベント

付録I.1　SSOが発行するイベント（インシデント）

付録I.2　SSOが発行するイベント（SNMPトラップ）

付録I.3　APMが発行するイベント

付録I.4　APMが発行するイベントのNNMiでの表示内容

付録J　自動アクションで定義できる変数

付録K　言語環境変数

付録L　汎用パス名

付録L.1　SSOの汎用パス名

付録L.2　APMの汎用パス名

付録M　移行および移設

付録M.1　旧バージョンからの移行手順

付録M.2　システムの移設手順

付録N　動作ログの出力

付録N.1　動作ログに出力される事象の種別

付録N.2　動作ログの出力形式

付録N.3　動作ログを出力するための設定

付録N.4　動作ログに出力されるメッセージの一覧

付録O　製品連携

付録O.1　他ホストのSSOとの連携

付録O.2　APMとの連携

付録O.3　関連製品との連携

付録P　各バージョンの変更内容

付録P.1　09-10の変更内容

付録P.2　09-00の変更内容

付録P.3　08-00の変更内容

付録P.4　07-50の変更内容

付録P.5　07-10の変更内容

付録P.6　07-00の変更内容

付録Q　用語解説

索引

[他社商品名称に関する表示]

Copyright (C) 2009, 2011, Hitachi, Ltd.
Copyright (C) 2009, 2011, Hitachi Solutions, Ltd.

前書き

■ 対象製品

適用OS：HP-UX（IPF）

P-1J42-8R91　 JP1/Cm2/SNMP System Observer　 09-50
P-1J42-8J91　 JP1/Cm2/SNMP System Observer - Agent for Process　 09-00

適用OS：Solaris

P-9D42-8R91　 JP1/Cm2/SNMP System Observer　 09-50
P-9D42-8J91　 JP1/Cm2/SNMP System Observer - Agent for Process　 09-00

適用OS：AIX

P-1M42-8J91　 JP1/Cm2/SNMP System Observer - Agent for Process　 09-00

適用OS：Linux

P-9W42-8R91　 JP1/Cm2/SNMP System Observer　 09-50
P-9S42-8J91　 JP1/Cm2/SNMP System Observer - Agent for Process　 09-00

適用OS：Linux（IPF）

P-9V42-8J91　 JP1/Cm2/SNMP System Observer - Agent for Process　 09-00

適用OS：Windows

P-2942-8R94　 JP1/Cm2/SNMP System Observer　 09-50
P-2442-8J94　 JP1/Cm2/SNMP System Observer - Agent for Process　 09-00

適用OS：Windows（IPF）

P-2842-8J94　 JP1/Cm2/SNMP System Observer - Agent for Process　 09-00

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

ActiveXは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
FirefoxはMozilla Foundationの登録商標です。
HP Serviceguardは，Hewlett-Packard Companyの商品名称です。
HP Tru64 UNIXは，Hewlett-Packard Companyの商標です。
HP-UXは，Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
Javaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
MC/Serviceguardは，Hewlett-Packard Companyの商品名称です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Mozillaは，Mozilla Foundationの，米国およびその他の国における商標です。
Netscapeは，米国およびその他の国におけるNetscape Communications Corporationの登録商標です。
OpenViewは，Hewlett-Packard Companyの商標です。
ORACLEは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracleは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
PRIMECLUSTERは，富士通株式会社の登録商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。
RSAは，EMC Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Solarisは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
Sun Microsystemsは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Sunは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
VERITASおよびVERITASロゴは，Symantec Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows NTは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.
This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.
Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).
Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/
This product includes software developed by Ralf S.Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).
This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (http://java.apache.org/).
This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (http://relaxngcc.sf.net/).
This product includes software developed by Andy Clark.
プログラムプロダクト「P-9D42-8R91，P-9D42-8J91」には，Oracle Corporationまたはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9D42-8R91，P-9D42-8J91」には，UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。
本製品には，Carnegie Mellon Universityによって開発されたソフトウェアが含まれています。Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University.
本製品には，Object Refinery Limited and Contributors (http://www.jfree.org/)によって開発されたソフトウェアが含まれています。(C)opyright 2000-2009, by Object Refinery Limited and Contributors.
JP1/Cm2/SNMP System Observerは，RSA Security Inc.のRSA(R) BSAFETMソフトウェアを搭載しています。

■ マイクロソフト製品のスクリーンショットの使用について

Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。

■ 発行

2011年 6月 3020-3-T11-30

■ 著作権

Copyright (C) 2009, 2011, Hitachi, Ltd.
Copyright (C) 2009, 2011, Hitachi Solutions, Ltd.

変更内容

変更内容（3020-3-T11-30）JP1/Cm2/SNMP System Observer 09-50

追加・変更内容
変更個所

NNMi連携機能のマップ連携に，アクション連携機能を追加した。また，アクション連携機能のURLアクション定義について記載した。
2.6，2.6.3，3.1，6章 ssocadel，
7.3.7，7.3.8，付録A

大容量ネットワークに対応する「SSO-Ex」カテゴリを追加した。
2.2，2.9(33)，5.3.2，7.3.6(2)，9.2.3(16)，10.6，付録A，付録F.10，付録G.3(10)，付録H

https通信によるNNMiとの接続について記載した。
2.9(31)，6章 ssonnmsetup，7.3.29

パフォーマンスデータの定期照会データをグラフで表示できるようにした。
4.3.3，5.1.1，5.2.3，5.2.7

リソース収集条件設定ウィンドウで，サーバ名での検索ができるようにした。
4.4.8，5.1.1，5.3，5.3.18

監視アプリケーションをコピーできるようにした。
4.6.2(14)，5.1.1，5.6.1，5.6.6，

SSOクラスタシステムの環境構築と運用について記載した。
6章 ssoclustersetup，6章 ssoclustersetup.vbs，11章

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，次に示す製品の機能と操作方法について説明したものです。

JP1/Cm2/SNMP System Observer（以降，SSOと略します）

JP1/Cm2/SNMP System Observer - Agent for Process

なお，このマニュアルでは，上記の製品を区別する必要がない場合，SSOシリーズと総称しています。

対象読者

このマニュアルは，SSOシリーズの製品を使用して，ネットワーク上のサーバのシステム資源を管理したい方を対象とします。また，SNMPプロトコルおよびSNMPを適用したTCP/IPネットワークを管理する知識を持っていることを前提とします。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章から構成されています。なお，このマニュアルは各OSに共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

第1章　概要

SSOシリーズの各プログラムの概要や，システム構成，およびプログラム構成について説明しています。

第2章　機能

SSOとAPMの機能について説明しています。また，運用上の注意事項についても説明しています。

第3章　インストールおよびセットアップ

SSOシリーズの各プログラムのインストールおよびアンインストールについて説明しています。また，運用前に必要なセットアップについても説明しています。

第4章　SSOの操作

SSOのウィンドウを使用して，SSOシリーズを運用する手順について説明しています。

第5章　ウィンドウ

SSOのウィンドウの起動方法，画面遷移，およびウィンドウの表示項目と項目に設定する内容について説明しています。

第6章　コマンド

SSOシリーズの各プログラムが提供するコマンドの文法と使用方法について説明しています。

第7章　定義ファイル

SSOシリーズの各プログラムが提供する定義ファイルの内容および定義方法について説明しています。

第8章　JP1製品との連携

そのほかのJP1製品との連携によって，SSOでできることについて説明しています。

第9章　トラブルシュート

SSOシリーズの各プログラムで障害が発生した場合の対処方法について説明しています。

第10章　ベターユース

SSOシリーズの上手な使い方，設定方法，運用対処などのノウハウを紹介しています。

第11章　クラスタシステムでの運用

SSOシリーズでのクラスタシステムの環境構築，メンテナンス，環境解除などについて説明しています。

関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1関連

JP1 Version 9 JP1/Base 運用ガイド（3020-3-R71）

JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド（3020-3-R76）

JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Event Gateway for Network Node Manager ｉ（3020-3-R82）

JP1 Version 9 JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent（3020-3-T04）

JP1 Version 9 JP1/Cm2/Network Node Manager i インストールガイド（3020-3-T01）

JP1 Version 9 JP1/Cm2/Network Node Manager i セットアップガイド（3020-3-T02）

JP1 Version 9 JP1/Cm2/Internet Gateway Server（3020-3-T12）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM 導入・設計ガイド(Windows(R)用)（3020-3-S79）

JP1 Version 9 JP1/NETM/DM 運用ガイド1(Windows(R)用)（3020-3-S81）

JP1 Version 8 JP1/NETM/DM SubManager(UNIX(R)用)（3020-3-L42）

JP1 Version 6 JP1/NETM/DM Manager（3000-3-841）

JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Deployment Manager（3020-3-L53）

このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびそのほかの製品の名称を省略して表記しています。次に，製品の正式名称と，このマニュアルでの表記を示します。

正式名称
このマニュアルでの表記

JP1/Cm2/SNMP System Observer
JP1/Cm2/SSO
SSO

JP1/Performance Management/SNMP System Observer
JP1/PFM/SSO

JP1/Performance Management/Distributed SNMP System Observer
JP1/PFM/DSSO
DSSO

JP1/Performance Management/SNMP System Observer
JP1/PFM/SSO

JP1/Cm2/SNMP System Observer - Report Feature
JP1/Cm2/SSO - Report Feature
SSORF

JP1/Performance Management/SNMP System Observer - Report Feature
JP1/PFM/SSO - Report Feature

JP1/Server System Observer - Report Feature
JP1/SSO - Report Feature

JP1/Cm2/SNMP System Observer - Agent for Process
APM

JP1/Performance Management/SNMP System Observer - Agent for Process

JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent
ESA

hp OpenView network node manager
hp OpenView NNM
NNM

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250
JP1/Cm2/NNM

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise

HP Network Node Manager i Advanced Software
HP NNMi
NNMi

HP Network Node Manager i Software

JP1/Cm2/Network Node Manager i
JP1/Cm2/NNMi

JP1/Cm2/Network Node Manager i Advanced

JP1/Cm2/Internet Gateway Server
JP1/Cm2/IGS

JP1/Cm2/SubManager
JP1/Cm2/SMG

JP1/Integrated Management - Event Gateway for Network Node Manager i
JP1/IM - EG for NNMi
JP1/IM

JP1/Integrated Management - Manager※1
JP1/IM - Manager

JP1/Integrated Manager - View※2
JP1/IM - View

JP1/Automatic Job Management system 3
JP1/AJS3

Itanium(R) Processor Family
IPF

Microsoft(R) Internet Explorer(R)
IE

Windows(R) Internet Explorer(R)

Microsoft(R) Systems Management Server
SMS

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition
Windows Server 2003
Windows

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition
for Itanium-based Systems

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition
for Itanium-based Systems

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003またはWindows Server 2003 x64 Editions

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise
Windows Server 2008

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard

Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server Operating System
Windows 2000

Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional Operating System

Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server Operating System

Microsoft(R) Windows NT(R) Server Enterprise Edition Version 4.0
Windows NT

Microsoft(R) Windows NT(R) Server Network Operating System Version 4.0

Microsoft(R) Windows NT(R) Workstation Operating System Version 4.0

Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System
Windows XP

Mozilla Firefox(R)
Firefox

Red Hat Enterprise Linux(R)
Linux

HP Tru64 UNIX
Tru64

AIX
UNIX

HP-UX

Linux

Solaris

Tru64

注※1

JP1/Integrated Manager - Central ConsoleとJP1/Integrated Manager - Central Scopeは統合され，JP1/Integrated Management - Managerになりました。JP1/IM - Managerと表記している場合，JP1/Integrated Manager - Central Console，JP1/Integrated Manager - Central Scope，およびJP1/Integrated Management - Managerの三つを表します。

注※2

JP1/Integrated Manager - Viewは，JP1/Integrated Management - Viewに変更になりました。JP1/IM - Viewと表記している場合，JP1/Integrated Manager - ViewとJP1/Integrated Management - Viewの二つを表します。

このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を，次の表に示します。

英略語 | 正式名称
AP | Application Program
APIPA | Automatic Private IP Addressing
BIOS | Basic Input/Output System
CPU | Central Processing Unit
CSV | Comma Separated Values
DB | Database
DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol
DNS | Domain Name Server
EUC | Extended UNIX Code
GUI | Graphical User Interface
HTML | Hyper Text Markup Language
HTTP | Hypertext Transfer Protocol
ICMP | Internet Control Message Protocol
ID | Identification
IP | Internet Protocol
IPF | Itanium(R) Processor Family
JIS | Japanese Industrial Standard code
JRE | JavaTM 2 Runtime Environment
LAN | Local Area Network
MIB | Management Information Base
MSCS | Microsoft Cluster Service
NAT | Network Address Translation
NIC | Network Interface Card
OS | Operating System
PC | Personal Computer
RFC | Request For Comment
SJIS | Shift JIS
SNMP | Simple Network Management Protocol
TCO | Total Cost of Ownership
TCP | Transmission Control Protocol
TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol
UAC | User Account Control
UDP | User Datagram Protocol
URI | Uniform Resource Identifier
URL | Uniform Resource Locator
VM | Virtual Machine
WAN | Wide Area Network
WOW64 | Windows On Windows 64
WSFC | Windows Server Failover Clustering
WWW | World Wide Web

JP1 Version 9での製品体系変更について

JP1 Version 9では，JP1/Cm2/SNMP System Observer - Report Featureを廃止し，JP1/Cm2/SNMP System Observerに統合しました。

JP1 Version 9での製品体系の変更について，次の図に示します。

このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次に示します。

記号 | 意味
［　］ | メニュー項目，ダイアログボックスのボタンなどを示します。

コマンドおよび定義ファイルの文法で使用する記号

このマニュアルのコマンドおよび定義ファイルの説明で使用する記号を，次のように定義します。

記号
意味

｜（ストローク）
複数の項目に対し，項目間の区切りを示し，「または」の意味を示します。
例
「A｜B｜C」は，「A，B，またはC」を示します。

［　］
この記号で囲まれている項目は任意に指定できます(省略してもよい)。
複数の項目が記述されている場合には，すべてを省略するか，どれか一つを選択します。
例
［A］は「何も指定しない」か「Aを指定する」ことを示します。
［B｜C］は「何も指定しない」か「BまたはCを指定する」ことを示します。

{　}
（波括弧）
この記号で囲まれている複数の項目の中から，一組の項目を必ず選択します。項目と項目の区切りは「|」で示します。
例
「{A|B|C}」は，「A，B，またはCのどれかを必ず指定する」ことを示します。

...（点線）
この記号の直前に示された項目を繰り返して複数指定できます。
例
「A, ...」は，「Aの後ろに複数指定できる」ことを示します。

太字
太字で表記している項目は，可変値であることを示します。

《　》
デフォルト値を示します。

((　))
指定できる値の範囲を示します。

各製品が作成するファイル・ディレクトリ一覧について

各製品が作成するファイルおよびディレクトリについては，「付録A　ファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

汎用パスについて

SSOシリーズの各プログラムでは，OSによってファイルの格納先ディレクトリが異なります。そのため，本文中では汎用パス名を使用しています。

マニュアルで使用している各製品の汎用パス名と，OS別のパスの対応については，「付録L　汎用パス名」を参照してください。

オンラインマニュアルについて

SSOでは，WWWブラウザで参照できるHTMLマニュアルを提供しています。

HTMLマニュアルはHTML3.2をサポートしています。HTML3.2をサポートしているブラウザであれば閲覧できます。ただし，Microsoft Internet Explorer 5をご使用の場合，文字が不正に表示されることがあります。この場合，次のように設定してください。

［表示］－［エンコード］の［自動選択］のチェックを外す。

［表示］－［エンコード］の日本語で［日本語（シフトJIS）］を選択する。

HTMLマニュアルは，次の方法で起動できます。

Windowsの場合

各ウィンドウやSSOコンソールのメニューにある［ヘルプ］を選択する。または，Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］－［SNMP System Observer］－［SSO］－［オンラインドキュメント］－［ヘルプ］を選択する。

UNIXの場合

各ウィンドウやSSOコンソールのメニューにある［ヘルプ］を選択する。

なお，UNIXの場合は，WWWブラウザのインストールパスをGUI定義ファイルに記述しておく必要があります。

KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

1.　概要

この章では，SSOシリーズの概要，システム構成，およびプログラム構成について説明します。

＜この章の構成＞

1.1　SSOシリーズの概要

1.2　システム構成

1.3　プログラム構成

1.1　SSOシリーズの概要

企業のネットワークが大規模になるにつれて，業務サーバには高い負荷が掛かるようになっています。サーバの停止はビジネスの停止にもつながるため，サーバのシステムリソース管理は，ネットワーク管理と同様に重要な管理者の業務となっています。

SSOシリーズは，ネットワーク上のサーバのシステムリソースやプロセスおよびサービスを監視するプログラム群です。設定したしきい値を超えたり，プロセスが停止したりした場合，またはサービスの動作状態の変更を検知した場合に，イベントを発行して管理者に知らせることができます。そのため，業務処理量の負荷を下げたり，効率よくリソースを使用したりして，システムのTCO（総保有コスト）を削減することができます。次に，SSOシリーズのプログラムの特長を説明します。

さまざまなリソースを監視できます。
CPU利用率，メモリ使用率，ファイルシステム使用率などのサーバ稼働情報や，回線利用率などのネットワーク性能情報など，さまざまなシステムリソースを監視できます。また，ユーザリソースとして任意の監視リソースを追加することもできます。

プロセス・サービスの稼働状態を監視できます。
任意のアプリケーションの稼働状態を，プロセスやサービスの状態によって監視できます。プロセスモニタウィンドウを使用すると，稼働状態をリアルタイムで監視することもできます。
設定した数以上のプロセスが起動した場合にインシデントを発行するといった，しきい値による監視をしたり，監視対象サーバに対して任意のアクションを自動的に実行したりすることもできます。

NNMiで管理できます。
SSOは監視イベントをインシデントとしてNNMiに通知します。これによって，SSOの監視状態をNNMiのインシデントビューで管理できます。

SSOシリーズのプログラム群は，SSOとAPMというプログラムから構成されています。ここでは，それぞれのプログラムの概要について説明します。

＜この節の構成＞

1.1.1　SSOの概要

1.1.2　APMの概要

1.1.1　SSOの概要

ネットワーク上のサーバのシステムリソースを収集・管理したり，プロセス・サービスの稼働状態を監視したりするプログラムです。

システムリソースの収集・管理では，各サーバ上のSNMPエージェントが管理する情報を取得してデータベースに蓄積します。蓄積されたデータベースの情報は，GUIに表示したり，Webブラウザにレポートファイルとして表示したりできます。また，NNMiにインシデントを発行したり，他ホストにあるシステム監視ツールにSNMPトラップを発行したりできます。

プロセス・サービスの稼働状態の監視では，サーバに対して監視条件を設定して監視します。

1.1.2　APMの概要

プロセスおよびサービスの状態を定期的に監視するためのプログラムです。SSOで設定された監視条件に従ってプロセスおよびサービスの状態を監視し，状態が変更されたら，その状態をSSOに通知します。なお，サービス監視が実行できるプラットフォームはWindowsだけです。

1.2　システム構成

SSOシリーズのシステム構成，およびシステムを構成する要素について，基本構成の場合と分散構成の場合に分けて説明します。

＜この節の構成＞

1.2.1　基本構成

1.2.2　分散構成

1.2.1　基本構成

基本構成では，NNMiとSSOが同一サーバで稼働します。基本構成の例を次の図に示します。

図1-1　システム構成（基本構成）

基本構成では，次に示す要素でシステムが構成されています。

監視マネージャ

監視サーバ

リモート操作端末

監視マネージャ

SSOおよびNNMiが稼働するサーバです。

各監視サーバのシステムリソース情報を収集して監視したり，プロセス・サービスの監視を実行したりします。

監視サーバ

ESAおよびAPMが稼働するサーバです。

システムリソース情報の収集には，ESAなどのSNMPエージェントが必要です。プロセス・サービスの稼働状態の監視には，APMが必要です。

リモート操作端末

SSOコンソールを使用するためのWebブラウザ実行環境で，WindowsまたはLinuxマシンとなります。

1.2.2　分散構成

監視サーバの数が1,000台以上の大規模なシステムを監視する場合，NNMiとSSOがそれぞれ別のサーバで稼働する分散構成を採ります。分散構成の例を次の図に示します。

図1-2　システム構成（分散構成）

分散構成では，次に示す要素でシステムが構成されています。

管理マネージャ

監視マネージャ

監視サーバ

リモート操作端末

管理マネージャ

NNMiが稼働するサーバです。SSOからインシデントとして通知された監視イベントを管理します。

監視マネージャ

SSOが稼働するサーバです。各監視サーバのシステムリソース情報を収集して監視したり，プロセス・サービスの監視を実行したりします。

監視サーバ

ESAおよびAPMが稼働するサーバです。

システムリソース情報の収集には，ESAなどのSNMPエージェントが必要です。プロセス・サービスの稼働状態の監視には，APMが必要です。

リモート操作端末

SSOコンソールを使用するためのWebブラウザ実行環境で，WindowsまたはLinuxマシンとなります。

1.3　プログラム構成

SSOシリーズを導入したシステムのプログラム構成を，基本構成の場合と分散構成の場合に分けて使用形態別に示します。

＜この節の構成＞

1.3.1　基本構成

1.3.2　分散構成

1.3.1　基本構成

＜この項の構成＞

(1)　リソースを収集する場合のプログラム構成

(2)　プロセス・サービスを監視する場合のプログラム構成

(3)　ファイアウォールを導入する場合のプログラム構成

(4)　JP1/IMと連携して監視する場合のプログラム構成

(5)　SSOコンソールを使用し，JP1認証方式でログインする場合のプログラム構成

(1)　リソースを収集する場合のプログラム構成

(2)　プロセス・サービスを監視する場合のプログラム構成

(3)　ファイアウォールを導入する場合のプログラム構成

(4)　JP1/IMと連携して監視する場合のプログラム構成

(5)　SSOコンソールを使用し，JP1認証方式でログインする場合のプログラム構成

1.3.2　分散構成

＜この項の構成＞

(1)　リソースを収集する場合のプログラム構成

(2)　プロセス・サービスを監視する場合のプログラム構成

(3)　ファイアウォールを導入する場合のプログラム構成

(4)　JP1/IMと連携して監視する場合のプログラム構成

(5)　SSOコンソールを使用し，JP1認証方式でログインする場合のプログラム構成

(1)　リソースを収集する場合のプログラム構成

(2)　プロセス・サービスを監視する場合のプログラム構成

(3)　ファイアウォールを導入する場合のプログラム構成

(4)　JP1/IMと連携して監視する場合のプログラム構成

(5)　SSOコンソールを使用し，JP1認証方式でログインする場合のプログラム構成

2.　機能

この章では，SSOとAPMの機能について説明します。

＜この章の構成＞

2.1　SSOコンソール機能

2.2　リソース監視機能

2.3　ユーザリソース監視機能

2.4　レポート機能

2.5　プロセスおよびサービス監視機能

2.6　NNMi連携機能

2.7　バックアップ機能とリストア機能

2.8　APMの機能

2.9　運用上の注意事項

2.1　SSOコンソール機能

SSOコンソール機能は，プロセス・サービス監視条件設定やレポート作成などを，Webブラウザによってリモート操作できる機能です。また，ユーザ認証を実施して，SSOコンソール機能を利用できるユーザを限定できます。この節では，SSOコンソール機能について説明します。

＜この節の構成＞

2.1.1　SSOコンソール

2.1.2　ユーザ認証

2.1.1　SSOコンソール

SSOコンソールは，レポートやステータスを参照するために使用する画面です。また，プロセスモニタウィンドウなどのウィンドウを起動でき，リモート操作する場合に起点となる画面です。Webブラウザで次のURIにアクセスしログインすると，SSOコンソールが表示されます。

http://ホスト名:ポート番号/SSOConsole/

SSOコンソール画面を次の図に示します。

図2-1　SSOコンソール画面（IEでアクセスした場合）

図2-2　SSOコンソール画面（Firefoxでアクセスした場合）

表示項目を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　ヘッダフレーム

(2)　メニューフレーム

(3)　ビューフレーム

(1)　ヘッダフレーム

●［ログアウト］

ユーザ認証が有効な場合にだけ表示されます。

SSOコンソールからログアウトします。ログアウト後はSSOコンソールのログイン画面へ遷移します。

なお，SSOコンソールをタイムアウト時間まで操作しなかった場合は，SSOコンソールから起動したウィンドウを操作していても自動的にログアウトされ，ウィンドウも終了します。タイムアウト時間は，ssoconsoled動作定義ファイルで変更できます。ssoconsoled動作定義ファイルについては，「7.3.23　ssoconsoled動作定義ファイル（ssoconsoled.def）」を参照してください。

(2)　メニューフレーム

SSOコンソールで提供する機能のメニューがあるエリアです。メニューの部分はリンクになっていて，メニューをクリックすると，各ウィンドウが起動されたり，ビューフレームにレポートファイルの一覧やステータスの状態が表示されたりします。メニューフレームにあるメニューを次に示します。

●［リソースブラウザ］

リソースブラウザウィンドウを起動します。「5.2　リソースブラウザウィンドウ」を参照してください。

●［リソース収集データ参照］

リソース収集データ参照ウィンドウを起動します。「5.5　リソース収集データ参照ウィンドウ」を参照してください。

●［リソース収集条件設定］

リソース収集条件設定ウィンドウを起動します。「5.3　リソース収集条件設定ウィンドウ」を参照してください。

●［リソース収集条件参照］

リソース収集条件参照ウィンドウを起動します。「5.4　リソース収集条件参照ウィンドウ」を参照してください。

●［リソース状態表示］

リソース状態の表示条件を設定するための画面（表示条件設定画面）をビューフレームに表示します。表示条件設定画面および表示条件設定画面の項目を次に示します。

図2-3　表示条件設定画面

表2-1　表示条件設定画面の項目

項目 | 説明
［サーバ］ | リソース監視をしているサーバを一覧で表示するリストボックスです。ここから，リソース状態を表示したいサーバを選択します。
［リソース（ID）］ | リソース監視をしているリソースを一覧で表示するリストボックスです。ここから，リソース状態を表示したいリソースを選択します。
［全選択］ | リストボックス内に表示されているすべての項目を選択します。
［全解除］ | リストボックス内で選択したすべての項目の選択状態を解除します。
［一覧の再取得］ | リソース監視をしているサーバおよびリソースを最新状態に更新します。
［表示］ | 指定した表示条件に一致するリソース状態表示画面を表示します。

表示条件設定画面で条件を指定し，［表示］ボタンをクリックすると，リソース状態表示画面が表示されます。リソース状態表示画面およびリソース状態表示画面上でリソース状態を表すアイコンを次に示します。

図2-4　リソース状態表示画面

表2-2　リソース状態表示画面でリソース状態を表すアイコン

アイコン | リソース状態
[図データ]（緑） | 正常
[図データ]（黄） | 警戒
[図データ]（赤） | 危険
[図データ]（青） | 認識不能

注

リソース値が算出されない場合は，－（ハイフン）で表示されます。次に，リソース値が算出されない場合を示します。

しきい値による監視を行っていない場合

収集開始直後，リソース値を一度も取得できていない場合

リソース状態の意味については，「2.2.3(2)　しきい値とリソース状態」を参照してください。カテゴリ，リソースグループなどのリソースの階層については，「2.2　リソース監視機能」を参照してください。

●［プロセスモニタ］

プロセスモニタウィンドウを起動します。「5.8　プロセスモニタウィンドウ」を参照してください。

●［プロセス監視条件設定］

プロセス監視条件設定ウィンドウを起動します。「5.6　プロセス監視条件設定ウィンドウ」を参照してください。

●［プロセス監視条件参照］

プロセス監視条件参照ウィンドウを起動します。「5.7　プロセス監視条件参照ウィンドウ」を参照してください。

●［レポート設定］

レポート設定ウィンドウを起動します。「5.9　レポート設定ウィンドウ」を参照してください。

●［レポート参照］

作成したレポートファイルの一覧をビューフレームに表示します。

●［ステータス表示］

各デーモンプロセスのステータスの状態をビューフレームに表示します。表示したときの画面を次の図に示します。

図2-5　ステータス表示の画面

(3)　ビューフレーム

レポートファイルの一覧やステータスの状態が表示されるエリアです。なお，Firefoxではグラフ形式のレポートファイルは正しく表示されないため，赤字で警告メッセージが表示されます。

2.1.2　ユーザ認証

SSOコンソールを使用する場合，ユーザ認証を実施できます。ユーザ認証を実施する場合は，ログイン画面が表示されます。ユーザ認証を実施しない場合は，ログイン画面は表示されないで，SSOコンソールが表示されます。

＜この項の構成＞

(1)　SSOコンソールのログイン画面

(2)　ユーザ認証方式

(1)　SSOコンソールのログイン画面

SSOコンソールのログイン画面を，次の図に示します。

図2-6　SSOコンソールのログイン画面

表示項目を説明します。

［ユーザ名:］

ログインするユーザ名を入力します。

SSO認証方式の場合
ssoauthコマンドで登録したユーザアカウントの名称を入力します。

JP1認証方式の場合
JP1/BaseでJP1ユーザとして登録したユーザアカウントの名称を入力します。

［パスワード:］

ユーザ名に対応するパスワードを入力します。ssoauthコマンドでパスワードを設定していない場合は，入力する必要はありません。

［ログイン］

ユーザ認証が実施され，成功すればSSOコンソールが表示されます。

［クリア］

入力したユーザ名およびパスワードをクリアします。

(2)　ユーザ認証方式

ユーザ認証方式には，次の二つの認証方式があります。

SSO認証方式

JP1認証方式

デフォルトの認証方式は，SSO認証方式です。次にそれぞれの認証方式と，認証方式の変更方法について説明します。

(a)　SSO認証方式

SSO認証方式は，SSO独自のユーザ認証方式で，ユーザ情報をSSOで管理します。ssoauthコマンドでユーザ情報を追加，削除，編集します。ユーザ情報は，ユーザ認証定義ファイル（ssoauth.conf）に格納されます。ユーザ認証定義ファイル（ssoauth.conf）については，「7.3.26　ユーザ認証定義ファイル（ssoauth.conf）」を参照してください。

なお，SSO認証方式の場合，デフォルトのログインユーザとして「administrator」が登録されています。「administrator」ユーザにはパスワードが設定されていないため，必要に応じてパスワードを設定するか，「administrator」ユーザを削除し，運用にあわせて新規にユーザを作成することお勧めします。

(b)　JP1認証方式

JP1認証方式は，JP1/Baseを利用した認証方式で，ユーザ情報はJP1/Baseで一元管理されます。ログインユーザを認証サーバであるJP1/Baseで「JP1ユーザ」として作成します。ユーザ権限は次のように設定します。

JP1資源グループ名：JP1_SSO

JP1権限レベル：JP1_SSO_Admin

JP1/Baseにデフォルトで登録されている，JP1ユーザ「jp1admin」を使用することもできます。

なお，JP1認証方式の場合，SSOがインストールされているホストにJP1/Baseが必要になります。JP1/Baseのユーザ認証の詳細については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

(c)　認証方式の変更方法

認証方式を変更したり，ユーザ認証を実施しないように設定したりするには，ssoconsoled動作定義ファイル（ssoconsoled.def）のauthenticationキーを変更します。ssoconsoled動作定義ファイルについては，「7.3.23　ssoconsoled動作定義ファイル（ssoconsoled.def）」を参照してください。設定を変更したssoconsoled動作定義ファイルは，ssoconsoledデーモンを再起動するか，またはssoconsoled -rコマンドを実行すると有効になります。

2.2　リソース監視機能

SSOのリソース監視には，次の二つの方法があります。

リソースブラウザによる参照

設定した収集条件による収集
収集によるリソース監視では，しきい値による監視もできます。

SSOで参照または収集するリソースは，次の表に示すように階層化されます。

表2-3　リソースの階層

名称 | 説明
カテゴリ | 複数のリソースグループをグループ化したものです。SSOが提供しているリソースと，ユーザが独自に定義したリソースを分類します。SSOが提供しているリソースのカテゴリ名は「SSO」および「SSO-Ex」です。
リソースグループ | 複数のリソースをグループ化したものです。
リソース | 複数のサブリソースをグループ化したものです。
サブリソース | SNMPエージェントから取得できるリソースの最小単位です。

これらのリソースの階層を前提として，リソースを監視します。この節では，リソース監視機能について説明します。

＜この節の構成＞

2.2.1　リソースの参照

2.2.2　リソースの収集

2.2.3　しきい値による監視

2.2.1　リソースの参照

ネットワーク上のサーバのリソースを参照できます。SNMPエージェントからMIBオブジェクトを取得し，監視マネージャのリソースブラウザウィンドウに表示します。リソース参照の概要を，次の図に示します。

図2-7　リソース参照の概要

SMSサーバ上でESAが動作している場合は，SMS情報を参照することもできます。SSOで参照できるリソースには，サマリデータとパフォーマンスデータがあります。

サマリデータ

コンピュータの構成情報や設定情報など，静的な情報

パフォーマンスデータ

稼働情報や統計情報など，時間によって値が変わる動的な情報

リソース参照で対象とするSNMPエージェントのプロトコルバージョンはSNMP Version1（SNMPv1），およびSNMP Version2（SNMPv2）です。

参照できるリソースは，SNMPエージェントが取得できるMIBオブジェクトによって異なります。詳細は，「付録G.2　エージェント種別ごとのリソースの取得対象」を参照してください。

2.2.2　リソースの収集

設定した条件に従って，ネットワーク上の監視サーバのリソースを定期的に収集できます。収集したデータは，データベースに保存され，表形式やグラフ形式で参照できます。また，設定した値を超えた場合にイベントを発行したり，コマンドを自動的に実行したりすることもできます。リソース収集の概要を，次の図に示します。

図2-8　リソース収集の概要

SSOは，監視サーバから収集したデータをデータベースに保存します。収集データは，監視マネージャで参照や削除などの操作ができます。また，しきい値監視を設定している場合は，しきい値を超えると，監視マネージャにイベントを発行することもできます。

リソースの収集はSNMPによって監視サーバ上のSNMPエージェントのMIBオブジェクトからリソースを収集しているため，SSOとSNMPエージェントのGetコミュニティ名を一致させる必要があります。

リソース収集機能で対象とするSNMPエージェントのプロトコルバージョンはSNMP Version1（SNMPv1），およびSNMP Version2（SNMPv2）です。

収集できるデータは，SNMPエージェントが取得できるMIBオブジェクトによって異なります。詳細は，「付録G.2　エージェント種別ごとのリソースの取得対象」を参照してください。次に，リソース収集機能の詳細を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　収集条件の設定

(2)　リソースの収集

(3)　収集データの保存

(4)　収集データの参照

(5)　収集データの削除

(1)　収集条件の設定

リソースの収集条件として，次の項目を設定します。

収集対象サーバ

収集対象リソース

インスタンス

収集モード（データ保存，しきい値）

しきい値などの収集モードは，サブリソースごとに設定できます。インスタンスを登録すると，インスタンスごとに収集モードを設定できます。また，リソースを収集する間隔や時間帯も設定できます。

収集条件は，リソース収集条件設定ウィンドウ，または収集条件設定コマンド（ssocolset）で設定します。収集条件を設定する仕組みを，次の図に示します。

図2-9　収集条件を設定する仕組み

(2)　リソースの収集

収集条件設定ファイルの収集条件に従って，リソースを収集します。収集対象サーバ上で動作するSNMPエージェントから，収集対象リソースのMIBオブジェクトを取得し，データベースに保存します。リソースの収集では，次のことができます。

収集状態の管理

しきい値による監視

自動アクション

リソース収集の値が定まるタイミングはリソースによって異なります。これはMIBオブジェクトの収集間隔当たりの増分によって算出するリソースとMIBオブジェクトの現在値によって算出するリソースがあるためです。詳細は，「付録G.3　リソースと収集するMIBオブジェクト」を参照してください。

ここでは，収集状態の管理について説明します。しきい値による監視，および自動アクションについては，「2.2.3　しきい値による監視」を参照してください。

(a)　収集状態の管理

リソースの収集を開始してから，終了するまでの状態を管理します。収集状態は，リソース収集条件設定ウィンドウで参照できます。図2-10では収集状態「収集不可」を抑止した場合（新規インストール時は「収集不可」を抑止します）のSSOで管理する収集状態と収集状態の変化の契機を，図2-11では収集状態「収集不可」を抑止しない場合のSSOで管理する収集状態と収集状態の変化の契機を示します。収集状態「収集不可」の抑止方法については「6.　コマンド ssocollectd」および「6.　コマンド ssocolmng」を参照してください。

図2-10　収集状態「収集不可」を抑止した場合の収集状態の変化

図2-11　収集状態「収集不可」を抑止しない場合の収集状態の変化

収集状態が変化した場合は，収集状態変更イベントを発行できます。収集状態変更イベントについては，「付録I　イベント」を参照してください。

(3)　収集データの保存

収集したデータは，収集リソースごとにデータベースに保存されます。このデータベースを，収集データベースといいます。収集データベースには，収集したデータを保存するマスターデータベースと，自ホストまたは他ホストのマスターデータベースをコピーして作成したコピーデータベースがあります。次に，収集データベースについて説明します。

(a)　リソースディレクトリ

収集データベースは，収集したリソースのリソースディレクトリの下に，サーバ単位で作成されます。リソースディレクトリとは，SSOがリソースごとに作成するディレクトリです。リソースディレクトリの名称については，「付録F　リソース一覧」を参照してください。

(b)　収集データベースの名称

収集データベースは，収集データを格納するデータファイル（*.log），データベース情報を格納する情報ファイル（*.inf），インスタンス情報を格納するインスタンスファイル（*.ins）から構成されています。収集データベースの名称は，名称規則に従って自動的に付けられます。収集データベースの名称規則を次に示します。

データベース種別

収集データベースの種類を示します。

0：マスターデータベース

1：コピーデータベース

監視マネージャ名

リソースを収集し，マスターデータベースを作成した監視マネージャのIPアドレスを示します。

監視サーバ名

監視サーバのIPアドレスを示します。

通番

コピーデータベースで，監視マネージャ名および監視サーバ名が重複する場合に，自動的に5けたの通号（00001から順次）を付加します。

例えば，監視マネージャのIPアドレスが123.45.67.10，監視サーバのIPアドレスが123.45.67.20の場合，マスターデータベースは次のファイル名で作成されます。

データファイル：sso_0123045067010123045067020.log

情報ファイル：sso_0123045067010123045067020.inf

インスタンスファイル：sso_0123045067010123045067020.ins

さらに，上記のマスターデータベースをコピーすると，コピーデータベースは次のファイル名で作成されます。

データファイル：sso_112304506701012304506702000001.log

情報ファイル：sso_112304506701012304506702000001.inf

インスタンスファイル：sso_112304506701012304506702000001.ins

ただし，すでに通番00001のコピーデータベースが存在する場合は，通番00002のファイル名称で作成されます。

データベースをコピーする方法については，「4.5.4　収集データのコピー」，および「6.　コマンド ssoextractlog」を参照してください。

(c)　収集データベースのサイズ

収集データベースの1エントリーのサイズは，次の計算式で求めることができます。

（サブリソース個数×31＋3）×インスタンス個数＋全インスタンス名文字列の合計長＋12（バイト）

また，収集データベースのデータファイルのサイズは，次の計算式で求めることができます。

1エントリーのサイズ×収集回数

なお，SSOが扱うことのできる収集データベースの上限サイズは以下のとおりです。

単位 | 上限サイズ
1データファイル当たり | 2ギガバイト未満
1リソースディレクトリ当たり | 4テラバイト未満
データベース総容量 | 4テラバイト未満

収集データベースのデータファイルは上記計算式のサイズで単調増加します。単調増加に関連する事項については「(e)　収集データベースのメンテナンス」を参照してください。

(d)　収集データベースの監視

収集データベース容量監視コマンド（ssodbcheck）を使用すると，収集データベースの容量を監視できます。容量をテキストファイルに出力したり，設定したしきい値を超えた場合にデータベースしきい値超過イベントを発行したりできます。イベントについては，「付録I　イベント」を参照してください。

(e)　収集データベースのメンテナンス

リソース収集データベースは単調増加します（収集データベースのファイルサイズの見積もり式については「(c)　収集データベースのサイズ」を参照してください）。また，ssoextractlog，ssodbdelコマンドの部分削除およびGUIによるデータの部分削除は収集データベースのサイズに比例して実行に時間が掛かるようになります。したがって，リソースの定期収集によって収集データを保存している場合は，ディスクの空き容量を確保するために，必ず定期的な収集データの削除（全削除または期間指定による一部削除）を実施してください。

収集データの削除方法については「5.5　リソース収集データ参照ウィンドウ」および「6.　コマンド ssodbdel」を参照してください。

定期的な収集データ削除の例を次に示します。

例

毎週末に次のコマンドを実行することによって，先週末までの収集データを削除します。

ssodbdel -all -stop BDATE 7

ただし，すでに収集データベースのファイルシステムの空き容量が不足している（空き容量が収集データベースのデータファイル中の最大サイズを下回っている）場合は，収集データベースの全削除を実行してください。期間指定による一部削除はできません。収集データベースのデータファイルサイズについては，ssoextractlog -listコマンドで標準出力される「サイズ」またはリソース収集データ参照ウィンドウの収集データ一覧中の「サイズ（KBytes）」表示内容を確認してください。

ssoextractlogコマンドについては「6.　コマンド ssoextractlog」，リソース収集データ参照ウィンドウについては「5.5　リソース収集データ参照ウィンドウ」を参照してください。

(4)　収集データの参照

収集データベースに保存されたデータを参照できます。収集データは，リソース収集データ参照ウィンドウ，または収集データ参照コマンド（ssoextractlog）で参照します。

収集データは，収集時間やデータの範囲でフィルタリングして参照したり，任意のファイルにバイナリ形式やCSV形式で保存したりできます。バイナリ形式で保存した場合，そのデータベースはコピーデータベースとなります。

(5)　収集データの削除

収集データベースに保存されたデータを削除できます。リソース，監視マネージャ，または監視サーバを指定してデータベースごと削除したり，削除するデータの収集時刻を指定して，データベース内の一部の収集データだけを削除したりすることもできます。削除は，リソース収集データ参照ウィンドウ，または収集データベース削除コマンド（ssodbdel）で実行できます。

2.2.3　しきい値による監視

収集条件を設定してリソースを監視している場合，収集したデータがしきい値を超えているかどうかを監視できます。しきい値を超えた場合にイベントを発行したり，任意のコマンドを自動的に実行したりできます。

＜この項の構成＞

(1)　しきい値による監視の方式

(2)　しきい値とリソース状態

(3)　しきい値の検証

(4)　自動アクション

(5)　注意事項

(1)　しきい値による監視の方式

しきい値による監視は次に示す二つの方式があります。

固定しきい値方式
しきい値を固定値で設定する方式です。通常のシステム監視運用では，この方式を採用してください。
なお，運用開始初期など，固定しきい値を決定するのが困難な場合があります。このため，SSOで収集できるリソースについては，しきい値定義ファイルでデフォルト値を提供しています。ただし，このデフォルト値は参考値です。必要に応じて設定値を最適化してください。固定しきい値のデフォルト値については，「付録H　しきい値定義ファイルの初期値一覧」を参照してください。

統計的しきい値方式
統計学に基づいた標準偏差から理論的にしきい値を算出する方式です。実際に収集したデータを統計対象母数として，警戒または危険を示す収集データがどの程度含まれているかを「データの割合」として指定します。統計対象とする収集データは「統計の延べ時間」で指定します。収集の継続に伴い統計対象データが変化するため，一定のタイミングで，しきい値も変化するように「算出タイミング」を指定します。現在のしきい値は，ssocolshowコマンドで確認できます。統計期間を時間帯で分割して，時間帯ごとにしきい値を算出することもできます。時間帯にそれぞれIDを付与したものを「時間帯ID」といいます。

固定しきい値方式では，適切なしきい値を検討して設定する必要があります。対して，統計的しきい値方式では，適切なデータの割合を検討して設定する必要があります。一般的に，「しきい値」は固定の方が直感的であり，固定しきい値方式の方が監視運用設計は容易です。

なお，どちらの方式でも，しきい値を時間帯に応じて変更するには，タスクスケジューラ（Windows），cron（UNIX），またはスケジューラ機能を持つ製品（JP1/AJS3など）と，SSOの運用コマンドを連携させて切り替える必要があります。

(2)　しきい値とリソース状態

リソース監視機能のしきい値による監視では，リソース収集値がしきい値を超えているかどうかを監視できます。そのしきい値には，「警戒しきい値」と「危険しきい値」を設定できます。これらによってリソースが，正常域，警戒域，危険域のどの状態にあるかを把握できます。リソースによっては一時的にしきい値を超過する場合があります。このような場合（特異点）に，リソースの状態を変化させないようにするために，連続超過回数を設定することもできます。

しきい値（警戒・危険）とリソース状態の関係を，次の図に示します。この図では，警戒しきい値および危険しきい値の連続超過回数を3に設定した場合の例を示します。

図2-12　しきい値とリソース状態の関係

リソース状態の種類とその決定方法を，次の表に示します。

表2-4　リソース状態の種類と決定方法

状態
決定方法

正常域
リソースの値が警戒しきい値の範囲内※1，または設定された警戒しきい値の超過回数未満連続してしきい値の範囲外※2。

警戒域
リソースの値が設定された警戒しきい値の超過回数以上連続して警戒しきい値の範囲外※2，かつ下記「危険域」の条件を満たさない。

危険域
リソースの値が設定された危険しきい値の超過回数以上連続して危険しきい値の範囲外※2。

認識不能
収集状態が「延期中」となった。

非監視

収集状態が「収集完了」，「収集不可」，または「待機中」となった。

収集中の監視対象のインスタンスが減った。

注※1

「範囲内」にはしきい値を含みます。

注※2

「範囲外」にはしきい値を含みません。

リソース状態が変化した場合には，リソース状態変更イベントを発行できます。イベントについては，「付録I　イベント」を参照してください。

(3)　しきい値の検証

初期導入時や運用初期段階で，最適な固定しきい値やデータの割合を決定するのは困難です。そのため，しきい値（固定しきい値またはデータの割合）の見直しが必要になる場合があります。この時，実際の収集データを基にして，しきい値や連続超過回数に，現在の設定値または任意の値を指定して検証することで，指定した設定値の場合では，リソース状態が何回警戒域および危険域に変化したかを確認することができます。また，検証で使用したしきい値および連続超過回数を収集条件に反映することもできます。

(4)　自動アクション

リソース状態が変化した際に，自動アクションを実行することもできます。自動アクションとは，システム管理者への通報や資料採取などを実施する任意のコマンドを自動的に実行する機能です。自動アクションに設定するコマンドでは，変数を定義することもできます。定義できる変数については，「付録J　自動アクションで定義できる変数」を参照してください。なお，コマンドの実行権限は，Windowsの場合はAdministrators権限，UNIXの場合はスーパーユーザ権限です。

(5)　注意事項

(a)　Windowsでの自動アクション

Windows上でバッチファイルを実行する場合，コマンドラインの先頭に「cmd /q /c」を付加してください。例えば，「C:¥temp¥aaa.bat」を実行する場合は「cmd /q /c C:¥temp¥aaa.bat」と指定してください。また，コマンド拡張機能（IF，DELコマンドなど）を使用したバッチファイルは使用できません。コマンド拡張機能については，Windowsのヘルプを参照してください。

(b)　ssocolmngデーモンプロセス起動時の自動アクション実行について

ssocolmngデーモンプロセス起動時のリソース状態に応じて，次に示す表のように自動アクションが実行されます。

ssocolmngデーモンプロセス起動時のリソース状態 | 自動アクションを設定したリソース状態
正常 | 正常
警戒 | 警戒
危険 | 危険

(c)　統計的しきい値に関する注意事項

統計的しきい値監視で，下記の場合しきい値が0になります。

初期値算出しない場合

初期値算出または定期算出で，統計的しきい値を求めるための収集データが存在しない場合

2.3　ユーザリソース監視機能

ユーザリソース監視機能は，任意のリソースを追加する機能です。あらかじめ用意されているリソース（カテゴリ名がSSO）と同じように収集したり，参照したりできます。この節では，SSOのユーザリソースの監視機能について説明します。

＜この節の構成＞

2.3.1　定義できるユーザリソース

2.3.2　ユーザリソースの定義方法

2.3.3　ユーザリソースのアイコン

2.3.4　注意事項

2.3.1　定義できるユーザリソース

ユーザリソースに定義できるのは，他社のSNMPエージェントが実装する企業固有MIBオブジェクトや，ESAのユーザ拡張MIB定義機能を使用して作成したユーザ固有MIBオブジェクトです。ユーザリソースとして取得できるMIBオブジェクトのタイプを，次の表に示します。

表2-5　取得できるMIBオブジェクトのタイプ

MIBオブジェクトのタイプ
ユーザリソースに設定可能なMIB値の範囲
ユーザリソースで定義するオブジェクトタイプ
ユーザリソースのリソース値

INTEGER
-2,147,483,648～2,147,483,647の整数値
Integer
取得したMIB値

Integer32

Gauge
0～4,294,967,295の整数値
Gauge（またはCounter※1）

オブジェクトタイプをCounterで定義した場合：

前回取得したMIB値と今回取得したMIB値の差分

オブジェクトタイプをGaugeで定義した場合：

取得したMIB値

Gauge32

Unsigned32

CounterBasedGauge64
0～18,446,744,073,709,551,615の整数値

TimeTicks
0～4,294,967,295の整数値
Counter（またはGauge※2）

Counter

Counter32

Counter64
0～18,446,744,073,709,551,615の整数値

OCTET STRING
長さ0～255バイトの印字可能なASCII文字列
String
取得したMIB値

DisplayString

注※1

該当するMIB値がMIBオブジェクトタイプの定義に反して実質的にCounterタイプの性質（値がある条件下で増加する累積値であり，時間当たりの増分が意味を成す性質）を持つ場合は，ユーザリソースで定義するオブジェクトタイプをCounterとしてください。

注※2

該当するMIB値がMIBオブジェクトタイプの定義に反して実質的にGaugeタイプの性質（絶対値が意味を成す性質）を持つ場合は，ユーザリソースで定義するオブジェクトタイプをGaugeとしてください。

取得する複数のMIBオブジェクトを計算式に組み込み，その計算結果をユーザリソースの値にすることもできます。この場合，リソース値は-18,446,744,073,709,552,000～18,446,744,073,709,552,000の実数値となります。

2.3.2　ユーザリソースの定義方法

ユーザリソースの名称，取得するMIBオブジェクト，計算式などをユーザリソース定義ファイルに定義します。ユーザリソース定義ファイルについては，「7.3.14　ユーザリソース定義ファイル」を参照してください。ユーザリソースは，最大10,000個定義できます。また，一つのリソースに，最大32個のサブリソースを定義できます。ただし，複数のユーザリソース設定ファイルがある場合，すべてのユーザリソース設定ファイルを通して最大10,000個のユーザリソースが定義できます。

ユーザリソース定義ファイルを作成後，ユーザリソース定義コマンド（ssocolconf）を実行します。ssocolconfコマンドを実行すると，ユーザリソース定義ファイルを読み込んで，SSO上にユーザリソース設定ファイルを作成します。なお，他ホスト上で動作するSSOからユーザリソースを参照したり，収集条件を設定したりする場合は，作成したユーザリソース設定ファイルを各ホストに配布してください。ユーザリソース設定ファイルのファイルパスを，次に示します。

UNIXの場合：$SSO_CONF/rsc/user*※
Windowsの場合：$SSO_CONF¥sso¥rsc¥user*※

注※

"user*"は，"user"で始まる32バイト以内の英数字および「-（ハイフン）」で構成されるユーザリソース設定ファイル名を示します。なお，リソース設定ファイル名は，リソース定義ファイルで設定したカテゴリ名を小文字に変換した文字列です。

ユーザリソース定義の作成，削除，変更を有効にする手順を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　定義の追加

(2)　定義の削除

(3)　定義の変更

(1)　定義の追加

ユーザリソース設定ファイルを新規作成する場合，またはリソース単位に定義を追加し，ユーザリソース設定ファイルを再作成する場合は，次の手順を実行してください。

ユーザリソース定義ファイルを作成または編集します。
ユーザリソース定義ファイルは，SSOインストールディレクトリ外に作成することを推奨します。特に，ユーザリソース設定ファイル格納ディレクトリ（UNIXの場合：$SSO_CONF/rsc，Windowsの場合：$SSO_CONF¥sso¥rsc）下には作成しないでください。ユーザリソース設定ファイル格納ディレクトリ下にユーザリソース設定ファイル以外のファイル（例：ユーザリソース定義ファイル，そのほかのワークファイルなど）を配置すると，ssocolmngデーモンプロセスが不当にCPUを占有，または不当にメモリを消費することがあります。

リソース収集条件設定ウィンドウ，またはリソース収集データ参照ウィンドウを起動している場合，すべてクローズします。

ssocolconfコマンドでユーザリソース設定ファイルを新規作成または再作成します。

ssocollectdデーモンプロセス，ssocolmngデーモンプロセス，およびssorptdデーモンプロセスを再起動します。

(2)　定義の削除

定義を削除すると，該当するユーザリソースの既存の収集データはssoextractlogコマンドおよびリソース収集データ参照ウィンドウで参照できなくなります。必要に応じてssoextractlogコマンドによってテキスト形式で抽出しファイル保存してください。

ユーザリソース定義の削除手順を次に示します。

ssocolstopコマンドまたはリソース収集条件設定ウィンドウを使用し，該当するユーザリソースの収集をすべて停止します。

必要であれば，該当するユーザリソースの既存の収集データをssoextractlogコマンド（-textオプションおよび-savefileオプション指定）によって，テキスト形式で抽出しファイル保存します。

ssodbdelコマンドまたはリソース収集データ参照ウィンドウを使用し，該当するユーザリソースの収集データをすべて削除します。

ssocolsetコマンドまたはリソース収集条件設定ウィンドウを使用し，該当するユーザリソースの収集条件定義をすべて削除します。

リソース収集条件設定ウィンドウまたはリソース収集データ参照ウィンドウを起動している場合，すべてクローズします。

一部のリソースだけを削除する場合は，ssocolconfコマンドでユーザリソース設定ファイルを再作成します。ユーザリソース定義ファイル単位で削除する場合は，該当するユーザリソース設定ファイルを削除します。

ssocollectdデーモンプロセス，ssocolmngデーモンプロセス，およびssorptdデーモンプロセスを再起動します。

(3)　定義の変更

ユーザリソース定義を変更する場合は，条件によって次の手順を実行してください。

〔条件1〕同一英語リソース名（rsc_label_eキー値）のリソース定義内で，次に示すどちらかの場合

リソースID（rsc_idキー値）を変更する場合

既存のサブリソースに関する定義 （subrsc_label_j，subrsc_label_e，subrsc_mib_dataキー）を一部削除する場合

ユーザリソース定義を変更する前に，該当するユーザリソースの既存の収集データおよびリソース収集条件設定をすべて削除する必要があります。既存の収集データは，必要に応じてssoextractlogコマンドによってテキスト形式で抽出しファイル保存してください。

「(2)　定義の削除」と同様の手順を実行してください。

〔条件2〕同一リソースID（rsc_idキー値）のリソース定義内で，英語リソース名（rsc_label_eキー値）を変更する場合

ユーザリソース定義変更後，該当するユーザリソースの既存の収集データをリソース収集データ参照ウィンドウで参照することができなくなります。

既存の収集データは，必要に応じてssoextractlogコマンドによってバイナリ形式またはテキスト形式で抽出しファイル保存してください。

ユーザリソース定義の変更手順を次に示します。

該当するユーザリソースの収集をすべて停止します（ssocolstopコマンドまたはリソース収集条件設定ウィンドウを使用）。

必要であれば，該当するユーザリソースの既存の収集データをssoextractlogコマンドで抽出しファイル保存します。

バイナリ形式で保存する場合
ssoextractlogコマンドを-bin，-savefileオプション指定で実行することによって，バイナリ形式の収集データを保存します。
リソース収集データ参照ウィンドウから参照することはできませんが，ssoextractlogコマンドの-text -logfileオプションで参照することができます。

テキスト形式で保存する場合
ssoextractlogコマンドを-text，-savefileオプション指定で実行することによって，テキスト形式の収集データを保存します。

ssodbdelコマンドまたはリソース収集データ参照ウィンドウを使用し，該当するユーザリソースの収集データをすべて削除します。

ssocolsetコマンドまたはリソース収集条件設定ウィンドウを使用し，該当するユーザリソースの収集条件定義をすべて削除します。

リソース収集条件設定ウィンドウまたはリソース収集データ参照ウィンドウを起動している場合，すべてクローズします。

ssocolconfコマンドによってリソース設定ファイルを再作成します。

ssocollectdデーモンプロセス，ssocolmngデーモンプロセス，およびssorptdデーモンプロセスを再起動します。

〔条件3〕上記以外の場合

「(1)　定義の追加」と同様の手順を実行してください。

2.3.3　ユーザリソースのアイコン

SSOのウィンドウに表示されるユーザリソースに，任意のアイコンを割り当てることができます。任意のアイコンを割り当てる場合は，リソースアイコンファイルを作成します。このファイルを作成しない場合は，デフォルトのアイコンが表示されます。詳細は，「7.3.15　リソースアイコンファイル」を参照してください。

2.3.4　注意事項

ユーザリソースを定義した場合の注意事項を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　リソース収集

(2)　収集データの保存

(3)　ユーザリソース定義ファイルの格納場所

(1)　リソース収集

ユーザリソースを収集できない場合は，リソースの収集状態は延期中になります。

ユーザリソースのリソース値の算出式で，0で割るような場合は，リソース値が0となります。

(2)　収集データの保存

収集データベース名称は，ユーザリソース定義ファイルに記述したカテゴリ名称，リソースグループ名称およびリソース名称から自動的に付けられます。

(3)　ユーザリソース定義ファイルの格納場所

ユーザリソース設定ファイル格納ディレクトリ（$SSO_RSC）下にユーザリソース設定ファイル以外のファイルを配置しないでください。

2.4　レポート機能

レポート機能は，レポート条件に従ってデータベースに保存した収集データのレポートを作成したり，作成したレポートを参照したりする機能です。この節では，レポート機能について説明します。

＜この節の構成＞

2.4.1　レポートの作成

2.4.2　レポートの参照

2.4.3　HTML形式のレポートファイルの詳細

2.4.4　折れ線グラフ形式のレポートファイル

2.4.5　ヒストグラム形式のレポートファイル

2.4.6　集合縦棒グラフ形式のレポートファイル

2.4.7　積み上げ縦棒グラフ形式のレポートファイル

2.4.8　円グラフ形式のレポートファイル

2.4.9　表形式のレポートファイル

2.4.1　レポートの作成

レポートを作成するには，まず，レポート設定ウィンドウでレポート条件を定義するか，またはレポート定義ファイルを作成します。その後，レポート設定ウィンドウまたはssodemandrptコマンドでレポートの作成を実行します。レポート作成を実行すると，レポート定義ファイルのレポート条件の数だけssoextractlogコマンドを起動して収集データを抽出し，CSV形式またはHTML形式のレポートファイルを作成します。レポート作成の仕組みを次に示します。

図2-13　レポート作成の仕組み

＜この項の構成＞

(1)　レポートファイルの形式

(2)　レポートファイルの構成

(1)　レポートファイルの形式

レポートファイルには，CSV形式とHTML形式の2種類があります。CSV形式のレポートでは，指定された期間内のリソース収集データの最大値，最小値，平均値を出力できます。

HTML形式のレポートでは，表形式またはグラフ形式でレポートを出力できます。表形式のレポートでは，指定された期間内のリソース収集データの最大値，最小値，平均値を出力します。

グラフ形式のレポートでは，グラフの凡例とグラフを出力します。グラフの種類は，次の中から選択できます。

折れ線グラフ

ヒストグラム

集合縦棒グラフ

積み上げ縦棒グラフ

円グラフ

(2)　レポートファイルの構成

レポートファイルは，レポートヘッダ部分および一つ以上のレポートを含むレポート部分で構成されます。レポートファイルの構成例を，次の図に示します。

図2-14　レポートファイルの構成例

HTML形式のレポートファイルの場合は，インデックスをクリックすると，該当するレポートが表示されます。

レポートファイルを作成する場合は，レポート定義ファイルでレポート条件を定義します。レポート条件とは，レポートに出力する収集データやレポートの表示形式などのことです。レポート定義ファイルと，レポートファイルの関係を次の図に示します。

図2-15　レポート定義ファイルとレポートファイルの関係

一つのレポート定義ファイルから，一つのレポートファイルが作成されます。レポート定義ファイルには，複数のレポート条件を定義できるため，複数のサーバやリソースのレポートを，一つのレポートファイルに表示できます。

レポート対象，レポート期間，レポートの形式などはWebブラウザから設定できます。

CSV形式のレポートでは，指定された期間内のリソース収集データの最大値，最小値，平均値を出力します。

HTML形式のレポートでは，グラフ形式または表形式で出力できます。

表形式のレポート：指定された期間内のリソース収集データの最大値，最小値，平均値

グラフ形式のレポート：グラフの凡例と，グラフ

2.4.2　レポートの参照

レポートの参照は，形式別（CSV形式またはHTML形式）に表示されるレポートファイル一覧から，表示したいレポートファイルを選択して参照します。レポートファイル一覧は，SSOコンソールにログインし，SSOコンソールのメニューフレームから［レポート参照］を選択すると，ビューフレームに表示されます。

なお，グラフ形式のレポートファイルは，IEで表示できます。Firefoxではグラフ形式のレポートファイルは正しく表示されません。

レポートファイル一覧の表示例を次に示します。

図2-16　レポートファイル一覧の表示例

＜この項の構成＞

(1)　CSV形式のレポートファイル

(2)　HTML形式のレポートファイル

(1)　CSV形式のレポートファイル

CSV形式のレポートファイルは，テキストエディタや表計算ソフトウェアなどで表示します。

(2)　HTML形式のレポートファイル

HTML形式のレポートファイルは，Webブラウザで表示します。レポートファイル（HTML形式）の表示例を次に示します。

図2-17　レポートファイル（HTML形式）の表示例

2.4.3　HTML形式のレポートファイルの詳細

レポート作成機能で作成したHTML形式のレポートファイルについて説明します。HTML形式のレポートファイルは，任意のディレクトリに保存できます。ただし，レポート参照機能でHTML形式のレポートファイルを参照する場合は，HTMLデータベースに保存する必要があります。

HTML形式のレポートファイルはレポートヘッダ部と，レポート部から構成されています。HTML形式のレポートファイルを図2-18に示します。

図2-18　HTML形式のレポートファイルの構成

HTML形式のレポートファイルでインスタンス名の表示形式を，次の表に示します。

リソースごとのインスタンス名 | インスタンス名の並び | インスタンス名の配置
すべて数値 | 数値扱いで昇順に並べ替え | 右そろえ
上記以外 | 文字列扱いで昇順に並べ替え | 左そろえ

＜この項の構成＞

(1)　レポートヘッダ部

(2)　レポート部

(1)　レポートヘッダ部

レポートヘッダ部にはレポートタイトル，レポート期間，レポート作成日時，およびレポートインデックスが表示されます。図2-19にその例を示します。

図2-19　HTML形式のレポートファイルのレポートヘッダ部

［レポートタイトル］

レポート作成時に指定したレポートのタイトルが表示されます。

［レポート期間］

レポート作成時に指定したレポート期間が表示されます。

［レポート作成日時］

レポート設定ウィンドウおよびレポートコマンドを用いてレポート作成を実行した日時が表示されます。

［レポートインデックス］

レポート部に表示されているグラフおよび表のインデックスが表示されます。インデックスリストには，レポート対象となったすべてのサブリソースとインスタンスが表示されます。収集対象サーバ名の部分をクリックすると，実際のグラフおよび表に移動します。

(2)　レポート部

レポート部の形式にはグラフ形式と表形式があります。次にその形式を示します。

折れ線グラフ形式

ヒストグラム形式

集合縦棒グラフ形式

積み上げ縦棒グラフ形式

円グラフ形式

表形式
表形式には次の四つの形式があります。

サブリソース列－インスタンス行

インスタンス列－サブリソース行

インスタンス別表示

サブリソース別表示

2.4.4　折れ線グラフ形式のレポートファイル

折れ線グラフ形式のレポート部には，レポート詳細，グラフおよびグラフ凡例表が表示されます。また，設定方法によって，統計情報をあわせて表示できます。図2-20に，その例を示します。

図2-20　HTML形式のレポートファイル（折れ線グラフ形式）

レポートファイルで表示される内容について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　レポート詳細

(2)　グラフ凡例表

(3)　グラフ

(4)　統計情報

(5)　注意事項

(1)　レポート詳細

収集対象サーバ名，サブリソース名，インスタンス名が表示されます。

(2)　グラフ凡例表

グラフ線の凡例として，グラフ線の描画色と，サブリソース名，インスタンス名が表示されます。表示形式は，インスタンス数折り返し凡例形式，およびサブリソース別凡例形式の二つの形式があります。

(a)　インスタンス数折り返し凡例形式

各凡例は，グラフ線の描画色一つに対し，［サブリソース名（インスタンス名）］の形式で出力されます。

インスタンス折り返し凡例形式は，グラフ表示詳細設定ウィンドウで［凡例を折り返して表示する］チェックボックスを外した場合，またはレポート定義ファイルでgraph_legend_rowキーを省略するか，またはキー値を省略した場合に出力されます。

インスタンス数折り返し凡例形式では，グラフ凡例表の列数はインスタンス数となります。列数の任意指定はできません。図2-21にインスタンス数折り返し凡例形式のグラフ凡例表の例を示します。

図2-21　インスタンス数折り返し凡例形式のグラフ凡例表

(b)　サブリソース別凡例形式

グラフ線の各凡例はサブリソースごとにまとめられます。各凡例は，グラフ線の描画色一つに対し，［（インスタンス名）］の形式で出力されます。サブリソース別凡例形式は，グラフ表示詳細設定ウィンドウで［凡例を折り返して表示する］チェックボックスをチェックした場合，またはレポート定義ファイルでgraph_legend_rowキーに値を設定した場合に，出力されます。

サブリソース別凡例形式では，グラフ凡例表の列数は指定値，またはインスタンス数となります。

指定値の数がインスタンス数より大きい場合，列数はインスタンス数となります。サブリソース別凡例形式による出力は，レポート作成時のデフォルト設定で，折り返し数は10と指定されています。

グラフ表示詳細設定ウィンドウの［凡例を折り返して表示する］チェックボックスについては「5.9.5(1)　グラフ表示詳細設定ウィンドウ」を，レポート定義ファイルのgraph_legend_rowキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。図2-22にサブリソース別凡例形式のグラフ凡例表の例を示します。この例ではインスタンス数6のリソースに対し，折り返し数5を指定しています。

図2-22　サブリソース別凡例形式のグラフ凡例表

(3)　グラフ

グラフは，グラフ枠，グラフ線，単位，プロットタイプ，線種凡例，日付から構成されています。図2-23に，グラフ出力例を示します。

図2-23　グラフ出力例（折れ線グラフ形式の場合）

(a)　グラフ枠

グラフ枠の縦軸は値，横軸は時間で描画されます。

グラフ線縦軸の目盛値に表示する有効けた数は6けたです

グラフ線縦軸の目盛値で，値が1,000,000以上となる場合の表示形式を，「整数表示または小数表示」と「指数表示」から選択できます。表示形式は，ssorptd動作定義ファイルのexponential-notationキーで指定できます。exponential-notationキーについては「7.3.22　ssorptd動作定義ファイル（ssorptd.def）」を参照してください。

グラフ時間軸の開始，終了時刻は，レポート期間内の収集データが存在する期間，またはデータ抽出期間のどちらかが選択できます。次に詳細を示します。

レポート期間内の収集データが存在する期間の場合

レポートファイル作成ウィンドウ，またはssodemandrptコマンドで指定したデータ抽出期間内の，最初のプロット点と最後のプロット点の時刻が，開始時刻，および終了時刻となります。この設定はデフォルト設定となっています。グラフ時間軸の開始，終了時刻にレポート期間内の収集データが存在する期間を指定した場合の例を図2-24に示します。

図2-24　レポート期間内の収集データが存在する期間の場合の例

＜収集データとプロット点の条件＞

データ抽出期間：2003年12月22日0時0分0秒～2003年12月27日0時0分0秒

プロット点：2003年12月22日15時21分31秒～2003年12月26日13時21分31秒

データ抽出期間の場合

レポートファイル作成ウィンドウ，またはssodemandrptコマンドで指定したデータ抽出期間を開始，終了時刻とします。

開始，終了時刻のどちらか，または両方を省略した場合，省略された側の時刻は，最初，および最後のプロット点の時刻が設定されます。グラフ時間軸の開始，終了時刻にデータ抽出期間を指定した場合の例を図2-25に示します。

図2-25　データ抽出期間の場合の例

＜収集データとプロット点の条件＞

データ抽出期間：2003年12月22日0時0分0秒～2003年12月27日0時0分0秒

プロット点：2003年12月22日15時21分31秒～2003年12月26日13時21分31秒

指定方法はグラフ表示詳細設定ウィンドウの［時間軸］，またはレポート定義ファイルのgraph_time_adjustキーで行います。［時間軸］については「5.9.5(1)　グラフ表示詳細設定ウィンドウ」を，graph_time_adjustキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。

グラフ時間軸の目盛線は次に示す方法で任意に指定できます。

時間軸の分割数を指定する方法

分割数として1～60が指定できます。ただし，50分割を超える指定をすると，時刻の文字列が重なって表示されます。時間軸の分割数を指定する場合の例を図2-26に示します。図では，6分割を指定しています。

図2-26　時間軸の分割数を指定する場合の例

目盛の時間間隔を指定する方法

時間間隔として，1分から365日が指定できます。目盛は，グラフ軸開始時間から，指定した間隔で描線されます。

指定した結果としてグラフ時間軸が50分割を超えると，時刻の文字列が重なって表示されます。

指定方法はグラフ詳細設定ウィンドウの［目盛線］，またはレポート定義ファイルのgraph_xdivideキーで行います。［目盛線］については「5.9.5(1)　グラフ表示詳細設定ウィンドウ」を，graph_xdivideキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。目盛の時間間隔を指定する場合の例を図2-27に示します。

図2-27　目盛の時間間隔を指定する場合の例

＜表示間隔とプロット点の条件＞

表示間隔：1日間隔

プロット点：2003年12月22日15時21分31秒～2003年12月26日13時21分31秒

日付は次の場合に縦書きで表示されます。

グラフ時間軸の分割指定で，分割数として7以上が指定された場合

分割数として7以上が指定された場合の例を図2-28に示します。図では，15分割が指定されており，日付が縦書き表示になっています。

図2-28　分割数として7以上が指定された場合の例

グラフ時間軸の分割指定に間隔指定がされていた場合で，終了時刻と終了時刻から一つ前の目盛線との間に，横書き表示に必要な間隔（150ピクセル）が確保できない場合

グラフ時間軸の分割指定に間隔指定がされていた場合の例を図2-29に示します。図は30時間間隔の指定で，プロット点の作成が2003年12月22日15時21分31秒から2003年12月26日13時21分31秒までのデータに対し，30時間間隔で目盛線を描線しています。3本目の目盛線と，グラフ時間軸の終了時刻が近接しているため，縦書きとなっています。

図2-29　グラフ時間軸の分割指定に間隔指定がされていた場合の例

(b)　グラフ線

グラフ線には，収集データ線，警戒しきい値線，危険しきい値線の3種類があります。それぞれの線種については「(e)　線種凡例」を参照してください。

収集データ線

一つのグラフ内で描線できる収集データ線は最大100本です。描画線数はサブリソース数×インスタンス数で算出できます。サブリソース数×インスタンス数が100を超えた場合，描線はサブリソースごとにインスタンス番号の若い順から行われ，計100本を描線し，それ以降は描線しません。

表2-6にサブリソースID×インスタンス数が100を超える場合の出力例を示します。この例ではサブリソース数9，インスタンス数13のリソースの場合，サブリソースID1～7のインスタンスの描線は行われます。サブリソースID8の描線は，インスタンス番号9番目まで行われます。サブリソースID8のインスタンス番号10以降，およびサブリソースID9の全インスタンスは描線されません。

表2-6　サブリソースID×インスタンス数が100を超える場合の出力例（サブリソース数9，インスタンス数13のリソースの場合）

サブリソースID | インスタンス番号 | 収集データ線の本数
1 | 1 | 1
2 | 2
： | ：
13 | 13
2 | 1 | 14
2 | 15
： | ：
13 | 26
： | ： | ：
8 | 1 | 92
2 | 93
： | ：
9 | 100
10 | 未出力
： | ：
13 | 未出力
9 | 1 | 未出力
： | ：
13 | 未出力

収集データ線は，指定された抽出期間内にあるデータを，プロットタイプで指定した時間ごとに平均を算出し，その区間を描線しています。プロットタイプで指定した時間間隔ごとにデータがない場合，その区間を描線するかしないかを指定できます。描線する場合の例を図2-30，および描線しない場合の例を図2-31に示します。

図2-30　プロットタイプで指定した時間間隔ごとにデータがない場合の例（描線する場合）

図2-31　プロットタイプで指定した時間間隔ごとにデータがない場合の例（描線しない場合）

指定方法は，グラフ表示詳細設定ウィンドウの［グラフ線］，およびレポート定義ファイルのgraph_blankキーで行います。［グラフ線］については「5.9.5(1)　グラフ表示詳細設定ウィンドウ」を，graph_blankキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。

グラフ線とサブリソースおよびインスタンスとの対応は，グラフ線の色とグラフ凡例で行います。また，収集データ線にマウスカーソルを合わせると，その線のサブリソース名とインスタンス名が［サブリソース名（インスタンス名）］でツールチップ形式で表示されます。ツールチップによる表示は，表示されている線に対して有効です。

複数の収集データ線同士が重なる場合，後から描線された線が表示されます。

警戒しきい値線

しきい値表示設定ウィンドウの［しきい値表示］で［警戒しきい値の表示］をチェックし，グラフ表示詳細設定ウィンドウの［しきい値線］で［サブリソースごとの設定により表示する］を選択した場合，またはグラフ表示詳細設定ウィンドウの［しきい値線］でチョイスボックスの［警戒しきい値］もしくは［警戒しきい値と危険しきい値］を選択した場合に描線されます。また，レポート定義ファイルのgraph_thresholdキーでも描線設定ができます。しきい値表示設定ウィンドウについては「5.9.4(2)　しきい値表示設定ウィンドウ」を，グラフ表示詳細設定ウィンドウについては「5.9.5(1)　グラフ表示詳細設定ウィンドウ」を，graph_thresholdキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。
なお，警戒しきい値線が描線設定されていた場合でも，対応する収集データ線が出力されていなければ，警戒しきい値は出力されません。

デフォルト設定では描線されません。

警戒しきい値線は，一点鎖線で描線されます。

対象となる収集データ線と同じ色で描線されます。

描線は，サブリソースごとに指定ができます。

描線期間内でしきい値が変動した場合，変動値が描線されます。

複数の描線が重なる場合，最後に描線されたしきい値が表示されます。

ツールチップで［サブリソース名（インスタンス名）］が出力されます。
ツールチップによる表示は，表示されている線に対して有効です。

危険しきい値線

しきい値表示設定ウィンドウの［しきい値表示］で［危険しきい値の表示］をチェックし，グラフ表示詳細設定ウィンドウの［しきい値線］で［サブリソースごとの設定により表示する］を選択した場合，またはグラフ表示詳細設定ウィンドウの［しきい値線］で［危険しきい値］をチェックした場合に描線されます。また，レポート定義ファイルのgraph_thresholdキーでも描線設定ができます。しきい値表示設定ウィンドウについては「5.9.4(2)　しきい値表示設定ウィンドウ」を，グラフ表示詳細設定ウィンドウについては「5.9.5(1)　グラフ表示詳細設定ウィンドウ」を，graph_thresholdキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。
なお，危険しきい値線が描線設定されていた場合でも，対応する収集データ線が出力されていなければ，危険しきい値は出力されません。

デフォルト設定では描線されません。

危険しきい値線は，点線で描線されます。

対象となる収集データ線と同じ色で描線されます。

描線は，サブリソースごとに指定が可能です。

描線期間内でしきい値が変動した場合，変動値が描線されます。

複数の描線が重なる場合，最後に描線されたしきい値が表示されます。

ツールチップで［サブリソース名（インスタンス名）］が出力されます。
ツールチップによる表示は，表示されている線に対して有効です。

(c)　単位

収集データの値の単位が表示されます。

(d)　プロットタイプ

レポートタイプ設定ウィンドウ，またはレポート定義ファイルのplot_typeで指定したプロットタイプが表示されます。

(e)　線種凡例

グラフ線の種類について，グラフ凡例表の下に説明文が記されます。

線は黒色で描線されます。

収集データ線が実線，警戒しきい値線が一点鎖線，危険しきい値線が点線で描線されます。

警戒しきい値線，危険しきい値線の出力に関係なく，3種類表示されます。

(f)　日付

各座標の時刻を表示します。"yyyy/mm/dd 00:00:00"形式で表示され，横書き表示の場合は"dd"と"00"の間で改行されます。

縦書き，および横書きの条件については，「(a)　グラフ枠」を参照してください。

縦書きとなった場合でも，設定方法によって文字列が重なって表示され，見にくくなる場合があります。また重度に文字列が重なった場合，文字列が横線のように表示されます。図2-32に例を示します。

図2-32　文字列が重度に重なった場合の例

＜時間軸と目盛り線の条件＞

時間軸：開始時刻を2004年5月27日18時0分0秒，終了時刻を2004年5月28日6時0分0秒

目盛線の設定：1分間隔

指定方法によっては，同一x座標上に目盛線が複数出力される場合があります。このとき，同一x座標上の目盛線は，最初に出力された目盛線の日付以外は出力されません。

(4)　統計情報

レポート対象となるデータの各サブリソース，および各インスタンスの，最小値，最大値，平均値を数値で出力できます。

設定方法は，グラフ詳細設定ウィンドウの［統計情報］，またはレポート定義ファイルで行います。［統計情報］については「5.9.5(1)　グラフ表示詳細設定ウィンドウ」を，graph_statistics_infoキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。デフォルト設定では出力されません。

出力できる統計情報の形式は，レポート出力の四つの表形式のうちから選択できます。グラフ表示の下に表示されます。

(5)　注意事項

折れ線グラフでは，グラフ時間軸の開始時刻を基準として，指定したプロットタイプに従いデータを平均化します。また，グラフに描画する各データは，データの平均化を開始した各時刻のデータとなります。例えば，レポート期間に10:00～20:00を，プロットタイプに1時間と指定し，graph_time_adjustキーをoff，またはグラフ表示詳細設定ウィンドウで［時間軸の開始，終了時刻をデータ抽出期間に合わせる］チェックボックスをチェックしていない場合に，データが実在する期間が10:30～19:00であった時，グラフの開始時刻は10:30となり，1時間ごとにデータが描画され，終了時刻が18:30となります。

2.4.5　ヒストグラム形式のレポートファイル

ヒストグラム形式のレポート部には，レポート詳細，ヒストグラム，およびグラフ凡例表が表示されます。図2-33に例を示します。

図2-33　HTML形式のレポートファイル（ヒストグラム形式）

レポートファイルで表示される内容について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　レポート詳細

(2)　グラフ凡例表

(3)　グラフ

(1)　レポート詳細

収集対象サーバ名，サブリソース名，インスタンス名が表示されます。

(2)　グラフ凡例表

グラフの表示色と，サブリソース名，またはインスタンス名に対応する凡例が表示されます。表示する列数は，グラフ表示詳細設定ウィンドウの［凡例表］で指定した値，またはレポート定義ファイルのgraph_legend_rowキーに設定した値になります。表示できる最大列数は100です。デフォルトは10です。

(3)　グラフ

データ区間内のデータの個数をグラフに表示します。表示できる項目数は，最大8です。図2-34に，ヒストグラム形式のグラフ出力例を示します。

図2-34　グラフ出力例（ヒストグラム形式の場合）

(a)　グラフ枠

縦軸は各データ区間内のデータの個数を表します。下端は個数の最小値を表し，上端は個数の最大値を表します。目盛線の位置は，上端と下端を5等分した値となります。

横軸はデータの値を表します。左端がデータの最小値，右端がデータの最大値を表します。

(b)　データ区間

データ区間の値は，最大値と最小値の差を，データ区間の個数で割った値となります。データ区間の個数は，レポートタイプ設定ウィンドウの［レポートの設定］で指定します。［レポートの設定］については「5.9.5　レポートタイプ設定ウィンドウ」を参照してください。

2.4.6　集合縦棒グラフ形式のレポートファイル

集合縦棒グラフ形式のレポート部には，レポート詳細，グラフおよびグラフ凡例表が表示されます。また，設定方法によって，統計情報をあわせて表示できます。図2-35に，その例を示します。

図2-35　HTML形式のレポートファイル（集合縦棒グラフ形式の場合）

レポートファイルで表示される内容について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　レポート詳細

(2)　グラフ凡例表

(3)　グラフ

(4)　統計情報

(1)　レポート詳細

収集対象サーバ名，サブリソース名，インスタンス名が表示されます。

(2)　グラフ凡例表

グラフの表示色と，サブリソース名，またはインスタンス名に対応する凡例が表示されます。サブリソース別表示の場合，列はインスタンスで表示され，インスタンス別表示の場合，列はサブリソースで表示されます。

グラフ凡例表の列数は，グラフ表示詳細設定ウィンドウの［凡例表］，またはレポート定義ファイルのgraph_legend_rowキーで指定できます。指定できる値の最大は100です。デフォルトは10です。

(3)　グラフ

各サブリソース，およびインスタンスの値を棒グラフ表示します。グラフは，グラフ枠，時刻，目盛，プロットタイプから構成されています。表示形式は，レポートタイプ設定ウィンドウの［レポートの設定］の指定によって，インスタンス別表示，またはサブリソース別表示のどちらかになります。［レポートの設定］については「5.9.5　レポートタイプ設定ウィンドウ」を参照してください。

図2-36にサブリソース別表示のグラフ出力例を，図2-37にインスタンス別表示のグラフ出力例を示します。

図2-36　グラフ出力例（集合縦棒グラフ形式（サブリソース別表示）の場合）

図2-37　グラフ出力例（集合縦棒グラフ形式（インスタンス別表示）の場合）

(a)　グラフ枠

グラフはグラフ間隔ごとに縦方向に並びます。

一つのグラフ内に表示できる棒は100本までです。

表示できる最大行数は，グラフ表示詳細設定ウィンドウの［グラフ］，またはレポート定義ファイルのgraph_maxlineキーで指定した値になります。［グラフ］については「5.9.5(1)(c)　集合棒グラフ形式，積み上げ棒グラフ形式および円グラフ形式の場合」を，graph_maxlineキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。

(b)　時刻

グラフ間隔ごとの時刻をyyyy/mm/dd hh:mm:ssの形式で表示します。

(c)　目盛

目盛は最大値と最小値の差を5等分して表示します。

抽出期間内でグラフ間隔ごとに平均したときの最小値から下端値を算出し，最大値から元に上端値を算出します。

目盛には単位を表示し，値はすべての時間で変化しません。

(d)　サブリソース名，またはインスタンス名

レポートタイプ設定ウィンドウの［レポートの設定］のグラフのタイプ，またはレポート定義ファイルのformatキーで指定した表示形式がサブリソース別表示の場合はサブリソース名が表示され，インスタンス別表示の場合はインスタンス名が表示されます。

［レポートの設定］については「5.9.5　レポートタイプ設定ウィンドウ」を，formatキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。

(e)　プロットタイプ

レポートタイプ設定ウィンドウの［レポートの設定］のプロットタイプ，またはレポート定義ファイルのplot_typeで指定したプロットタイプが表示されます。

［レポートの設定］については「5.9.5　レポートタイプ設定ウィンドウ」を，plot_typeキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。

(f)　値

サブリソース，またはインスタンスに対応する凡例に従って値が表示されます。表示される値は，小数点以下第2位までの数値です。

(4)　統計情報

レポート対象となるデータの各サブリソース，および各インスタンスの，最小値，最大値，平均値を数値で出力できます。

設定方法は，グラフ詳細設定ウィンドウの［統計情報］，またはレポート定義ファイルで行います。［統計情報］については「5.9.5(1)　グラフ表示詳細設定ウィンドウ」を，graph_statistics_infoキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。デフォルト設定では出力されません。

出力できる統計情報の形式は，レポート出力の四つの表形式のうちから選択できます。グラフ表示の下に表示されます。

2.4.7　積み上げ縦棒グラフ形式のレポートファイル

積み上げ縦棒グラフ形式のレポート部には，レポート詳細，グラフおよびグラフ凡例表が表示されます。また，設定方法によって，統計情報をあわせて表示できます。図2-38に，その例を示します。

図2-38　グラフ出力例（積み上げ縦棒グラフ形式の場合）

レポートファイルで表示される内容について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　レポート詳細

(2)　グラフ凡例表

(3)　グラフ

(4)　統計情報

(1)　レポート詳細

収集対象サーバ名，サブリソース名，インスタンス名が表示されます。

(2)　グラフ凡例表

グラフの表示色と，サブリソース名，またはインスタンス名に対応する凡例が表示されます。サブリソース別表示の場合，列はインスタンスで表示され，インスタンス別表示の場合，列はサブリソースで表示されます。

グラフ凡例表の列数は，グラフ表示詳細設定ウィンドウの［凡例表］，またはレポート定義ファイルのgraph_legend_rowキーで指定できます。指定できる値の最大は100です。デフォルトは10です。

(3)　グラフ

各サブリソース，およびインスタンスの値を加算して棒グラフ表示します。グラフは，グラフ枠，時刻，目盛，プロットタイプ，値から構成されています。表示形式は，レポートタイプ設定ウィンドウの［レポートの設定］の指定によって，インスタンス別表示，またはサブリソース別表示のどちらかになります。［レポートの設定］については「5.9.5　レポートタイプ設定ウィンドウ」を参照してください。

図2-39にサブリソース別表示のグラフ出力例を，図2-40にインスタンス別表示のグラフ出力例を示します。

図2-39　グラフ出力例（積み上げ縦棒グラフ形式（サブリソース別表示）の場合）

図2-40　グラフ出力例（積み上げ縦棒グラフ形式（インスタンス別表示）の場合）

(a)　グラフ枠

グラフはグラフ間隔ごとに縦方向に並びます。

一つのグラフ内に表示できる棒は100本までです。

表示できる最大行数は，グラフ表示詳細設定ウィンドウの［グラフ］，またはレポート定義ファイルのgraph_maxlineキーで指定した値になります。［グラフ］については「5.9.5(1)(c)　集合棒グラフ形式，積み上げ棒グラフ形式および円グラフ形式の場合」を，graph_maxlineキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。

(b)　時刻

グラフ間隔ごとの時刻をyyyy/mm/dd hh:mm:ssの形式で表示します。

(c)　目盛

目盛は最大値と最小値の差を5等分して表示します。

目盛の下端値と上端値の間は100ピクセルです。抽出期間内でグラフ間隔ごとに平均したときの最小値から下端値を算出し，最大値から元に上端値を算出します。

目盛には単位を表示し，値はすべての時間で変化しません。

(d)　サブリソース名，またはインスタンス名

レポートタイプ設定ウィンドウの［レポートの設定］のグラフのタイプ，またはレポート定義ファイルのformatキーで指定した表示形式がサブリソース別表示の場合はサブリソース名が表示され，インスタンス別表示の場合はインスタンス名が表示されます。

［レポートの設定］については「5.9.5　レポートタイプ設定ウィンドウ」を，formatキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。

(e)　プロットタイプ

レポートタイプ設定ウィンドウの［レポートの設定］のプロットタイプ，またはレポート定義ファイルのplot_typeで指定したプロットタイプが表示されます。

［レポートの設定］については「5.9.5　レポートタイプ設定ウィンドウ」を，plot_typeキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。

(f)　値

サブリソース，またはインスタンスに対応する凡例に従って値が表示されます。表示される値は，小数点以下第2位までの数値です。

(4)　統計情報

レポート対象となるデータの各サブリソース，および各インスタンスの，最小値，最大値，平均値を数値で出力できます。

設定方法は，グラフ詳細設定ウィンドウの［統計情報］，またはレポート定義ファイルで行います。［統計情報］については「5.9.5(1)　グラフ表示詳細設定ウィンドウ」を，graph_statistics_infoキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。デフォルト設定では出力されません。

出力できる統計情報の形式は，レポート出力の四つの表形式のうちから選択できます。グラフ表示の下に表示されます。

2.4.8　円グラフ形式のレポートファイル

円グラフ形式のレポート部には，レポート詳細，グラフおよびグラフ凡例表が表示されます。また，設定方法によって，統計情報をあわせて表示できます。図2-41に，その例を示します。

図2-41　グラフ出力例（円グラフ形式の場合）

レポートファイルで表示される内容について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　レポート詳細

(2)　グラフ凡例表

(3)　グラフ

(4)　統計情報

(1)　レポート詳細

収集対象サーバ名，サブリソース名，インスタンス名が表示されます。

(2)　グラフ凡例表

グラフの表示色と，サブリソース名，またはインスタンス名に対応する凡例が表示されます。サブリソース別表示の場合，列はインスタンスで表示され，インスタンス別表示の場合，列はサブリソースで表示されます。

グラフ凡例表の列数は，グラフ表示詳細設定ウィンドウの［凡例表］，またはレポート定義ファイルのgraph_legend_rowキーで指定できます。指定できる値の最大は100です。デフォルトは10です。

(3)　グラフ

各サブリソース，およびインスタンスの値を円グラフ表示します。グラフは，グラフ枠，時刻，目盛，プロットタイプから構成されています。

表示形式は，レポートタイプ設定ウィンドウの［レポートの設定］の指定によって，インスタンス別表示，またはサブリソース別表示のどちらかになります。［レポートの設定］については「5.9.5　レポートタイプ設定ウィンドウ」を参照してください。また，インスタンス別表示，またはサブリソース別表示には，それぞれ値の割合を表示する方法，または基準値に対する割合を表示する方法を選択できます。

図2-42にサブリソース別表示を値の割合で表示するグラフ出力例を，図2-43にインスタンス別表示を値の割合で表示するグラフ出力例を，図2-44にサブリソース別表示を基準値に対する割合で表示するグラフ出力例を，図2-45にインスタンス別表示を基準値に対する割合で表示するグラフ出力例を示します。

図2-42　グラフ出力例（円グラフ形式（サブリソース別表示を値の割合で表示）の場合）

図2-43　グラフ出力例（円グラフ形式（インスタンス別表示を値の割合で表示）の場合）

図2-44　グラフ出力例（円グラフ形式（サブリソース別表示を基準値に対する割合で表示）の場合）

図2-45　グラフ出力例（円グラフ形式（インスタンス別表示を基準値に対する割合で表示）の場合）

(a)　グラフ枠

値の割合を表示する方法では，各サブリソース，またはインスタンスの絶対値の比を円グラフ表示します。基準値に対する割合を表示する方法では，ユーザが指定した基準値に対する，各サブリソース，またはインスタンスの絶対値の比を円グラフ表示します。
なお，基準値に対する割合で表示できるのは，レポートタイプ設定ウィンドウの［レポートの設定］で，［100％の値を指定する］がチェックされている場合，またはレポート定義ファイルのgraph_piechart_standardキーで，出力するときに100％である値を指定した場合だけです。［レポートの設定］については「5.9.5　レポートタイプ設定ウィンドウ」を，graph_piechart_standardキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。

グラフはグラフ間隔ごとに縦方向に並びます。

一つの円グラフ内に表示できる項目数は最大100です。

データがない区間，およびデータがない個所は白色で表示します。

表示できる最大行数は，グラフ表示詳細設定ウィンドウの［グラフ］，またはレポート定義ファイルのgraph_maxlineキーで指定した値になります。［グラフ］については「5.9.5(1)(c)　集合棒グラフ形式，積み上げ棒グラフ形式および円グラフ形式の場合」を，graph_maxlineキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。

(b)　時刻

グラフ間隔ごとの時刻をyyyy/mm/dd hh:mm:ssの形式で表示します。

(c)　値

円グラフでは，値を数値表示します。各サブリソース，またはインスタンスとの対応は凡例にしたがいます。

(d)　サブリソース名，またはインスタンス名

レポートタイプ設定ウィンドウの［レポートの設定］のグラフのタイプ，またはレポート定義ファイルのformatキーで指定した表示形式がサブリソース別表示の場合はサブリソース名が表示され，インスタンス別表示の場合はインスタンス名が表示されます。

［レポートの設定］については「5.9.5　レポートタイプ設定ウィンドウ」を，formatキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。

(e)　プロットタイプ

レポートタイプ設定ウィンドウの［レポートの設定］のプロットタイプ，またはレポート定義ファイルのplot_typeで指定したプロットタイプが表示されます。

［レポートの設定］については「5.9.5　レポートタイプ設定ウィンドウ」を，plot_typeキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。

(4)　統計情報

レポート対象となるデータの各サブリソース，および各インスタンスの，最小値，最大値，平均値を数値で出力できます。

設定方法は，グラフ詳細設定ウィンドウの［統計情報］，またはレポート定義ファイルで行います。［統計情報］については「5.9.5(1)　グラフ表示詳細設定ウィンドウ」を，graph_statistics_infoキーについては「7.3.21(3)　レポート条件の定義内容」を参照してください。デフォルト設定では出力されません。

出力できる統計情報の形式は，レポート出力の四つの表形式のうちから選択できます。グラフ表示の下に表示されます。

2.4.9　表形式のレポートファイル

表形式のレポート部には，レポート詳細と表が表示されます。

＜この項の構成＞

(1)　サブリソース列－インスタンス行形式

(2)　インスタンス列－サブリソース行形式

(3)　インスタンス別表示形式

(4)　サブリソース別表示形式

(1)　サブリソース列－インスタンス行形式

表示する内容を次に示します。また，表示形式を図2-46に示します。

(a)　レポート詳細

収集対象サーバ名，単位，サブリソース名，インスタンス名が表示されます。

(b)　表

インスタンス名を行，サブリソース名を列として表示します。レポート結果として，レポート期間の最大値・最小値・平均値が表示されます。

図2-46　サブリソース列－インスタンス行形式の表

(2)　インスタンス列－サブリソース行形式

表示する内容を次に示します。また，表示形式を図2-47に示します。

(a)　レポート詳細

収集対象サーバ名，単位，サブリソース名，インスタンス名が表示されます。

(b)　表

サブリソース名を行，インスタンス名を列として表示します。レポート結果として，レポート期間の最大値・最小値・平均値が表示されます。

図2-47　インスタンス列－サブリソース行形式の表

(3)　インスタンス別表示形式

表示する内容を次に示します。また，表示形式を図2-48に示します。

(a)　レポート詳細

収集対象サーバ名，単位，サブリソース名，インスタンス名が表示されます。

(b)　表

サブリソース名を行の親カテゴリ，インスタンス名を行の子カテゴリとして表示します。レポート結果としては，レポート期間の最大値・最小値・平均値が表示されます。

図2-48　インスタンス別表示形式の表

(4)　サブリソース別表示形式

表示する内容を次に示します。また，表示形式を図2-49に示します。

(a)　レポート詳細

収集対象サーバ名，単位，サブリソース名，インスタンス名が表示されます。

(b)　表

インスタンス名を行の親カテゴリ，サブリソース名を行の子カテゴリとして表示します。レポート結果としては，レポート期間の最大値・最小値・平均値が表示されます。

図2-49　サブリソース別表示形式の表

2.5　プロセスおよびサービス監視機能

プロセス・サービス監視機能は，監視サーバ上で動作するあらゆるプロセスおよびWindowsサービスの動作状態を監視する機能です。監視しているプロセスおよびサービスの動作状態によって，アプリケーションが正常に動作しているかどうかを判断します。プロセスに親子関係がある場合は，親子関係を意識して監視することもできます。なお，プロセスおよびサービスを監視する場合，監視対象プロセスおよびサービスが動作するサーバ（監視サーバ）上にエージェント製品であるAPMが必要です。SSOがプロセスおよびサービスを監視する流れを，次の図に示します。

図2-50　SSOがプロセスおよびサービスを監視する流れ

監視条件設定
SSOからAPMに監視条件を設定します。

監視プロセス・サービスの定期監視
1で設定した条件に従って，APMがプロセス・サービスを定期的に監視します。

監視プロセス・サービスの状態変更イベント通知
2の定期監視で，監視プロセス・サービスの停止など状態の変化を検知すると，APMは状態変更イベントを発行します。APMが発行するイベントの種類については，「付録I.3　APMが発行するイベント」を参照してください。

監視プロセス，サービス，アプリケーションの状態決定
3でAPMから通知されたイベントに基づいて，SSOはプロセス・サービスおよびアプリケーションの状態を決定します。

イベント発行
状態の決定後，SSOはイベント（インシデント）を発行します。発行したイベントは，NNMiのインシデントビューに表示されます。SSOが発行するイベントの種類については，「付録I.1(2)　プロセスおよびサービス監視でのイベント」を参照してください。

なお，SNMPプロトコルを使用してAPMに監視条件を設定しているため，監視マネージャとエージェントのSetコミュニティ名を一致させる必要があります。

監視するプロセス名のプロセス種別の設定は，監視対象サーバがUNIXである場合は，実行ファイル名またはコマンドライン名を選択します。監視対象サーバがWindowsである場合は，実行ファイル名を選択してください。

ここでは，プロセスおよびサービス監視機能の詳細について説明します。

＜この節の構成＞

2.5.1　監視条件の設定

2.5.2　プロセスおよびサービスの監視

2.5.3　プロセスおよびサービス監視状態のリアルタイムモニタ

2.5.4　プロセスおよびサービスの状態合わせ

2.5.5　ヘルスチェック

2.5.6　基本構成時のAPMからのイベントの受信方式

2.5.7　分散構成時のAPMからのイベントの受信方式

2.5.1　監視条件の設定

プロセスおよびサービスの監視条件として，次の項目を設定します。

監視サーバ，監視間隔，ヘルスチェック間隔

監視アプリケーション，監視プロセス，監視子プロセス，監視サービス

しきい値

サービス動作状態のマッピング

監視条件は，プロセス監視条件設定ウィンドウ，または監視条件設定コマンド（ssopsset）で設定します。設定した監視条件は，監視条件設定ファイル（SSO内部ファイル）および監視AP設定ファイル（SSO内部ファイル）に登録されます。しきい値は，アプリケーション，プロセス，子プロセスごとに，サービス動作状態のマッピングはサービスごとに設定できます。監視条件を設定する仕組みを，次の図に示します。

図2-51　監視条件を設定する仕組み

＜この項の構成＞

(1)　監視条件の設定時の注意事項（プロセス監視）

(2)　監視条件の設定時の注意事項（サービス監視）

(1)　監視条件の設定時の注意事項（プロセス監視）

(a)　監視プロセス名が長い場合の注意事項

設定できる監視プロセス名は最大60バイトです。60バイトを超えるプロセスを監視する場合は，ワイルドカードを使用して60バイト以内で指定してください。ワイルドカードとして「*（アスタリスク）」と「?（疑問符）」を指定できます。「*（アスタリスク）」は0個以上の文字の代わり，「?（疑問符）」は1文字の代わりとして使用できます。ただし，APMのバージョンが07-10以前の場合は，プロセス名の先頭および末尾に「*（アスタリスク）」だけ使用できます。

使用例

実際のコマンドライン

/opt/CM2/SSO/bin/ssocolmng -f

監視条件定義

/opt/*/ssocolmng*

(b)　監視プロセス名に「.（ピリオド）」を含む場合の注意事項

次の条件が重なる監視サーバに対するプロセス監視条件設定では，「.（ピリオド）」を含むプロセス名は，「.（ピリオド）」の直前までの文字列を指定してください。ただし，「.（ピリオド）」が先頭にあるプロセス名は，プロセス名の先頭から次の「.（ピリオド）」の直前までの文字列を指定してください。

監視サーバがWindowsの場合

APMのバージョンが07-50-01以前の場合

プロセス情報の取得にtlistコマンドを使用している場合

上記以外のUNIX版の監視サーバに対するプロセス監視条件設定では，「.（ピリオド）」を含むプロセス名をそのまま指定してください。

(c)　監視サーバがWindowsの場合の監視プロセス名および種別についての注意事項

監視プロセス名の指定には，拡張子（.exeなど）を含まない名称で指定する必要があります。また，コマンドラインでの監視はできないため，監視プロセス種別は実行ファイル名を選択してください。

(d)　監視サーバがUNIXの場合の監視プロセス種別についての注意事項

監視プロセス種別の選択方法を次に示します。

実行ファイル名

psコマンドで-eオプション（APMのバージョンが07-50以降の場合はapmproclistコマンドで-eオプション）を指定したときに表示されるプロセス名を監視プロセス名に設定する場合に指定します。

コマンドライン名

psコマンドで-efオプション（APMのバージョンが07-50以降の場合はapmproclistコマンドで-cオプション）を指定したときに表示されるプロセス名を監視プロセス名に設定する場合に指定します。-eオプションを指定したときに表示されるコマンド名と同じ名称になる場合は実行ファイル名を選択してください。なお，監視サーバがAIXまたはLinuxの場合，プロセスがスワップアウト（psコマンドまたはapmproclistコマンドで"［"と"］"で囲まれて表示されるプロセス）している場合は，コマンドラインによるプロセス監視はできません。

(2)　監視条件の設定時の注意事項（サービス監視）

サービス監視は，監視サーバがWindowsで，APMのバージョンが07-10以降の場合に実行できます。監視するWindowsサービス名の指定方法を次に示します。

サービス名

APMのバージョンが07-50以降の場合

apmservlistコマンドで表示されるサービス名を設定します。

APMのバージョンが07-10の場合

［スタート］メニューの［コントロールパネル］－［管理ツール］－［サービス］から監視するサービスを選択してプロパティを表示したときにサービス名に表示される名称を設定します。

2.5.2　プロセスおよびサービスの監視

プロセスおよびサービスを監視するのは，監視対象プロセスおよびサービスが動作するサーバ上のAPMです。SSOは，APMから通知されたプロセスおよびサービスの状態変更イベントを基に，プロセス・サービスおよびアプリケーションの状態を決定します。プロセスおよびサービスの監視では，次のことができます。

監視状態の管理

しきい値による監視（プロセス監視の場合だけ）

サービス動作状態の監視

自動アクションおよびリモートコマンド

次に，それぞれの項目について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　監視状態の管理

(2)　しきい値による監視

(3)　サービス動作状態の監視

(4)　自動アクションおよびリモートコマンド

(1)　監視状態の管理

プロセスおよびサービスの監視を開始してから，監視を終了するまでの状態を管理します。SSOで管理する監視状態，および監視状態の変化の契機を次の図に示します。

図2-52　監視状態の変化

監視状態が変化すると，監視状態変更イベントを発行できます。イベントについては，「付録I　イベント」を参照してください。

(2)　しきい値による監視

しきい値を設定しておくと，監視しているプロセスがしきい値を超えているかどうかを監視し，その結果をプロセスおよびアプリケーションの状態として管理できます。プロセスおよび子プロセスの監視状態は，正常，危険，および認識不能の3種類です。また，アプリケーションの状態は，正常，警戒，危険，および認識不能の4種類です。

プロセスの監視状態が変化した場合には，プロセス状態変更イベントを発行します。アプリケーションの状態が変化した場合には，アプリケーション状態変更イベントを発行します。これらのイベントについては，「付録I　イベント」を参照してください。

しきい値には，プロセスの動作個数を設定します。同一名称のプロセスが複数起動する場合や，プロセス名にワイルドカードを使用した場合は，動作するプロセスの個数の最小値（下限しきい値）および最大値（上限しきい値）を設定します。プロセスの動作個数が，設定したしきい値の範囲外になった場合に，プロセスの監視状態を変化させます。プロセスおよび子プロセスの監視状態の決定方法を，次の表に示します。

表2-7　プロセスおよび子プロセスの監視状態の決定方法

監視状態 | 決定方法
正常 | 監視しているプロセスの動作個数※が，しきい値の範囲内
危険 | 監視しているプロセスの動作個数※が，しきい値の範囲外
認識不能 | プロセスの状態変更イベントが一つもない

注※

エージェントのOSがHP-UXまたはHP-UX（IPF）の場合だけ検知できるゾンビは，動作個数に含まれません。

SSOは，表2-7に示したプロセスの状態を基に，アプリケーションの状態を決定します。アプリケーションの状態の決定方法を，次の表に示します。

表2-8　アプリケーションの状態の決定方法

監視状態 | 決定方法
正常 | プロセスがすべて正常
警戒 | 正常，危険のプロセスがどちらも一つ以上あり，かつ認識不能のプロセスがない
危険 | プロセスがすべて危険
認識不能 | プロセスの状態が少なくとも一つ認識不能

(a)　しきい値監視に関する注意事項

一般的に，UNIXではあるプロセスが子プロセスを生成した際，その子プロセスは一時的に親プロセスのプロセス名，コマンドライン名，およびそのほかの実行環境を引き継ぎます。このため，SSOでUNIX上のプロセスを監視した場合，その監視対象プロセスの動作個数が，その子プロセスの動作個数を含んだ値となることがあります。

したがって，UNIX上の監視対象プロセスについて，子プロセスの動作個数を考慮に入れないで上限しきい値を設定した場合，該当するプロセスの動作個数が正常であっても上限しきい値を超過し危険域となることがあります。このため，監視対象サーバのOSがUNIXの場合は，上限しきい値の設定をチューニングする必要があります。監視対象プロセスおよび監視対象子プロセスの上限しきい値に，以下の値を設定してください。

該当する監視対象プロセス（または監視対象子プロセス）の子プロセスとして同時に存在するプロセスの最大数が明確な場合

該当する監視対象プロセス（または子プロセス）の最大起動数がｍ，そのプロセス1個当たり同時に存在する子プロセスの最大数がｎの場合，該当する監視対象プロセス（または子プロセス）の上限しきい値には下記の計算結果を設定してください。

m × (1 + n)

ただし，上記の計算結果が，「9999」を超える場合は，「9999」を設定してください。

該当する監視対象プロセス（または監視対象子プロセス）の子プロセスとして同時に存在するプロセスの最大数が不明な場合

「9999」を設定してください。

(3)　サービス動作状態の監視

サービス状態とサービス動作状態をマッピングしておくと，監視しているサービスの動作状態が変更された場合に，監視サービスおよびアプリケーションの状態として管理できます。サービスの監視状態は，正常，危険，および認識不能の3種類です。また，アプリケーションの状態は，正常，警戒，危険，および認識不能の4種類です。

サービスの状態が変化した場合には，サービス状態変更イベントを発行します。アプリケーションの状態が変化した場合には，アプリケーション状態変更イベントを発行します。これらのイベントについては，「付録I　イベント」を参照してください。

サービスの監視状態の決定方法を，次の表に示します。

表2-9　サービスの監視状態の決定方法

監視状態 | 決定方法
正常 | 監視しているサービスが，サービス動作状態のマッピングで正常と設定した動作状態
危険 | 監視しているサービスが，サービス動作状態のマッピングで危険と設定した動作状態
認識不能 | サービスの状態変更イベントがない，または監視サーバに指定したサービスがない

表2-9のサービスの監視状態を基に，アプリケーションの状態が決定されます。アプリケーションの状態の決定方法を次の表に示します。

表2-10　アプリケーションの状態の決定方法

監視状態 | 決定方法
正常 | 監視しているサービスがすべて正常
警戒 | 正常，危険のサービスがどちらも一つ以上存在し，かつ認識不能のサービスが存在しない
危険 | サービスがすべて危険
認識不能 | サービスの状態が一つ以上認識不能

(4)　自動アクションおよびリモートコマンド

監視アプリケーションの状態が変化したときに，任意のコマンドを自動的に実行できます。正常域，警戒域，および危険域に変わった場合に，それぞれ別々のコマンドを実行できます。コマンドは，監視マネージャ側および監視サーバ側で実行できます。これを自動アクションと呼びます。また，特に監視サーバ側で自動的にまたはオンデマンドで実行するコマンドのことをリモートコマンドと呼びます。自動アクションでは変数を指定することもできます。定義できる変数については，「付録J　自動アクションで定義できる変数」を参照してください。

監視アプリケーションごとに登録したコマンドを，プロセスモニタウィンドウから監視サーバに対して，オンデマンドで実行することもできます。オンデマンドで実行するコマンドには，変数を指定できません。

自動アクションのコマンド実行権限は，UNIXの場合はスーパーユーザ権限，Windowsの場合はAdministrators権限です。リモートコマンドのコマンド実行権限は，UNIXの場合はスーパーユーザ権限，Windowsの場合はAPMのサービス「SNMP System Observer - Agent for Process」のログオンの権限です。

また，Windows上でバッチファイルを実行する場合，コマンドラインの先頭に「cmd /q /c」を付加してください。例えば，「C:¥temp¥aaa.bat」を実行する場合は「cmd /q /c C:¥temp¥aaa.bat」と指定してください。また，コマンド拡張機能（IF，DELコマンドなど）を使用したバッチファイルは使用できません。

自動アクションおよびリモートコマンドの実行契機は以下のとおりとなります。

正常→警戒

正常←警戒

警戒→危険

警戒←危険

正常→危険

正常←危険

認識不能→正常

認識不能→警戒

認識不能→危険

なお，ssoapmonデーモンプロセスが起動したときのアプリケーションの状態決定に応じて，次の表に示すように，自動アクションが実行されますので，ご注意ください。

表2-11　アプリケーションの状態と自動アクションの実行契機

ssoapmon起動時のアプリケーションの状態 | 自動アクションの実行契機
正常 | 認識不能→正常
警戒 | 認識不能→警戒
危険 | 認識不能→危険

2.5.3　プロセスおよびサービス監視状態のリアルタイムモニタ

プロセスモニタウィンドウによって，プロセス，サービスおよびアプリケーションの状態を，監視サーバごとに参照できます。また，任意の監視サーバに対して監視状態を最新の状態に更新したり，オンデマンドでリモートコマンドを実行したりできます。

2.5.4　プロセスおよびサービスの状態合わせ

SSOとAPMで，プロセスおよびサービスの状態が不一致になった場合に，強制的にプロセスおよびサービスの状態を合わせることができます。プロセスおよびサービスの状態合わせはプロセスモニタウィンドウ，またはssoapcomコマンドで実行できます。

2.5.5　ヘルスチェック

ヘルスチェックとは，監視サーバ上のAPMの動作状況や，SSOとAPMで監視条件の不一致の有無をチェックする機能です。

また，SSOとAPMで監視条件の不一致を検知した場合は監視条件を同期します。

ヘルスチェックにはシステムヘルスチェック，定期ヘルスチェックおよびデマンドヘルスチェックの三つのヘルスチェックがあります。それぞれのヘルスチェックについて説明します。

＜この項の構成＞

(1)　システムヘルスチェック

(2)　定期ヘルスチェック

(3)　デマンドヘルスチェック

(1)　システムヘルスチェック

システムヘルスチェックとは，SSOが自動的に必ず実行するヘルスチェックを指します。

システムヘルスチェックは以下を契機に実行されます。

SSO起動時

監視サーバ追加時

APMからの起動イベント受信時

監視状態が「監視不可」の監視サーバに対して監視条件変更時，または状態合わせ実行時

APMとのTCP通信中のエラー発生時

以下にシステムヘルスチェックに関する設定項目について説明します。

(a)　SSO起動時のシステムヘルスチェック

SSO起動時には，監視マネージャが高負荷になっているおそれがあります。そのような高負荷の状態ですべての監視サーバに対してヘルスチェックを実行すると，通信量や受信処理でオーバーフローが発生してヘルスチェックが失敗する場合があります。そのようなヘルスチェックの失敗を未然に防ぐことを目的として，ヘルスチェックの開始を遅延させたり，ある一定の監視サーバ単位に，順次ヘルスチェックを実行させるように設定したりできます。設定はssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）の次に示すキーで設定します。

sso-start-hcheck-delay

sso-start-hcheck-interval

sso-start-hcheck-unit

SSO起動時のシステムヘルスチェックの流れを次の図に示します。ここでは，これらのキーによる動作を図示して説明します。なお，例として，sso-start-hcheck-unitは１に設定されていて，１台のAPM単位にヘルスチェックが実行される様子を示します。

図2-53　SSO起動時のシステムヘルスチェックの流れ

SSO起動時のシステムヘルスチェックによって，各監視サーバでの監視対象の全プロセス・サービス状態がイベントとしてSSOに通知されます。

SSO起動時のシステムヘルスチェック間隔時間を設定することで各監視サーバへの監視開始要求を分散させることができ，各監視サーバからの状態変更イベント受信処理を分散させることができます。また，インシデント発行によるNNMi処理負荷を分散させることができます。

(b)　APM起動イベント受信時のシステムヘルスチェック

APM起動時，APMはSSOに対して起動イベントを発行します。起動イベントを受け取った際，ssoapmon動作定義ファイルで指定したAPM起動時のヘルスチェック遅延時間経過後に，APMに対してヘルスチェックを実行します。APM起動イベント受信時のシステムヘルスチェックの流れを，次の図に示します。

図2-54　APM起動時のシステムヘルスチェックの流れ

APM起動イベント受信後に，SSOから該当する監視サーバにヘルスチェックが行われることで，監視対象の全プロセス・サービス状態がイベントとしてSSOに通知されます。

監視サーバの起動時は，APMやマシン全体が高負荷になっているおそれがあります。このとき，ヘルスチェックに対する応答が遅れてヘルスチェックが失敗する場合があります。このような場合，APM起動時ヘルスチェックの遅延時間を設定することでヘルスチェックが失敗するのを回避することができます。

(2)　定期ヘルスチェック

定期ヘルスチェックとは，SSOが定期的に実行するヘルスチェックを指します。

定期的なヘルスチェックを有効にするには，ヘルスチェック間隔設定ウィンドウのヘルスチェック間隔を設定するか，または監視サーバ定義ファイルのhcheckキーでヘルスチェック間隔を設定してください。

(a)　ヘルスチェックリトライ機能

定期ヘルスチェックはSSOによって定期的に実行されます。このとき，監視サーバが高負荷で，APMからの応答が遅れてタイムアウトが発生し，ヘルスチェックが失敗となる場合があります。このような場合に，ヘルスチェックリトライ機能を利用することで，ヘルスチェックが一時的に失敗してもリトライで成功するように設定できます。

定期ヘルスチェックが失敗した場合，ssoapmon動作定義ファイルのhcheck-retry-countに設定した回数だけリトライします。リトライ回数実行してもヘルスチェックに失敗した場合は，そのAPMに対するプロセス・サービス監視状態は「認識不能」になります。ヘルスチェック失敗時のリトライは，ssoapmon動作定義ファイルのhcheck-retry-intervalに設定した時間間隔で実行します。ヘルスチェック失敗時の流れを，次の図に示します。

図2-55　ヘルスチェックリトライの流れ

注※1

監視状態の詳細については「2.5.2(1)　監視状態の管理」を参照してください。

注※2

ヘルスチェック間隔設定ウィンドウから設定できるヘルスチェック間隔です。

(b)　定期ヘルスチェックの通信方式について

デフォルト設定での定期ヘルスチェックは，SNMP（UDP）プロトコルで実行します。ただし，TCPヘルスチェック機能を有効にすることで，信頼性の高いTCPプロトコルによるヘルスチェックを実行できるようになります。定期ヘルスチェックの通信方式は，監視サーバに応じて選択できます。システム内でヘルスチェックの通信方式が混在した場合の様子を次の図に示します。

図2-56　ヘルスチェックの通信方式が混在している場合

上の図に示すように，TCPヘルスチェック機能を有効にするためには，監視マネージャ側（SSO側）および監視サーバ側（APM側）双方で，次に示す定義ファイルの作成・設定が必要になります。

監視マネージャ側（SSO側）の設定
TCPエージェント定義ファイル（ssotcpagent.conf）で設定します。また，必要に応じてssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）のconnect-retry-interval:キーを調節します。

監視サーバ側（APM側）の設定
TCPサービス定義ファイル（apmtcpserv.conf）で設定します。TCPヘルスチェックを実行しない監視サーバでは設定する必要はありません。

(3)　デマンドヘルスチェック

デマンドヘルスチェックとは，ユーザの任意のタイミングで実行するヘルスチェックを指します。ssoapcomコマンドに-Hオプションを設定し実行することで，監視サーバにヘルスチェックを実行することができます。

2.5.6　基本構成時のAPMからのイベントの受信方式

基本構成時のSSOがAPMからイベントを受信する場合，イベントの受信方式には，次の2種類があります。

TCP通知方式
デフォルトの受信方式で，直接APMから通知を受けます。

SNMPトラップ方式
APMで発行されたSNMPトラップをいったんNNMiで受信します。受信したSNMPトラップをNNMiでインシデントに変換したあと，そのインシデントをSSOがポーリングし定期的に取得します。※

注※

デフォルトでは，5秒に1回取得します。インシデントの取得間隔は，ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）のapm-incident-check-interval:キーで変更できます。詳細については，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を参照してください。

基本構成時のAPMからのイベント受信時のデータの流れを，次の図に示します。

図2-57　APMからのイベント受信時のデータの流れ（基本構成の場合）

2.5.7　分散構成時のAPMからのイベントの受信方式

分散構成時のSSOがAPMからイベントを受信する場合，イベントの受信方式には，次の2種類があります。

TCP通知方式
デフォルトの受信方式で，直接APMから通知を受けます。

SNMPトラップ方式
APMで発行されたSNMPトラップの通知を，直接APMから受けます。

分散構成時のAPMからのイベント受信時のデータの流れを，次の図に示します。

図2-58　APMからのイベント受信時のデータの流れ（分散構成の場合）

2.6　NNMi連携機能

NNMi連携機能には，次の三つがあります。

インシデント連携
SSOからNNMiに対してインシデントを発行したり，APMが通知したイベントをSSOで検知したりする機能です。

マップ連携（シンボル連携）
SSOの監視状態（リソース状態およびプロセス・サービス監視状態）を，NNMiにステータスとして登録する機能です。これによって，NNMiマップビュー上でSSOの監視状態を把握できます。

マップ連携（アクション連携）
NNMiコンソール画面の［アクション］メニューから［SNMP System Observer］－［監視状態の表示］を選択することで，NNMiマップビュー上で選択したノード（監視サーバ）について，リソース状態，アプリケーション状態，およびプロセス・サービス状態を表示する機能です。これによって，SSOコンソールにログインすることなく，該当するノードの監視状態を把握できます。

NNMi連携機能を利用するには，次の二つの条件が成立している必要があります。

監視サーバがNNMiに検出されている

次の条件すべてに当てはまる場合，監視サーバがNNMiの管理対象になっている

基本構成（SSOとNNMiが同一サーバ上で稼働）を採っている

プロセス・サービス監視機能を使用している

APMのイベント通知方式がSNMPトラップ方式である（TCP通知方式ではない）

監視サーバがNNMiに検出されているかどうか（連携可否状態）は，SSOが一定の間隔でチェックします。詳細については，「2.6.4　NNMi連携可否状態の確認」を参照してください。

＜この節の構成＞

2.6.1　インシデント連携

2.6.2　マップ連携（シンボル連携）

2.6.3　マップ連携（アクション連携）

2.6.4　NNMi連携可否状態の確認

2.6.1　インシデント連携

リソース収集およびプロセス・サービス監視で発生したイベントをNNMiにインシデントとして通知します。イベント送信先定義ファイル（ssodest.conf）を設定することで，他ホスト上のNNMiに通知することもできます。

また，プロセス・サービス監視では，APMが発行したSNMPトラップイベント※1はNNMiが受信するように設定します。

NNMiは受信したSNMPトラップをSSO用のインシデントに変換します※2。変換されたインシデントは，SSOが定期的にポーリングして受信することで※3APMでのイベント発生を検知します。

SSOが通知するインシデントの詳細は「付録I.1　SSOが発行するイベント（インシデント）」を，APMが発行するSNMPトラップ変換インシデントの詳細は「付録I.4　APMが発行するイベントのNNMiでの表示内容」を参照してください。

注※1

イベントTCP通知定義ファイル（apmtcpsend.conf）で，TCPSMODEにOFFを設定している場合

注※2

「表3-1」の#2の設定が必要です。

また，プロセス・サービス監視の監視サーバを，NNMi上で管理対象とすることが必要です。

注※3

ポーリング間隔は，ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）のapm-incident-check-intervalに定義します。

2.6.2　マップ連携（シンボル連携）

マップ連携（シンボル連携）機能では，リソース収集（しきい値監視）でのリソース状態，およびアプリケーション状態（プロセス・サービス監視）が，「正常（域）」「警戒（域）」「危険（域）」「認識不能」の各状態に応じたステータスとしてNNMiマップビュー上のノードシンボルに登録されます。これによって，SSOの監視状態が，NNMiマップビュー上のノードシンボルの色によって視覚的に把握できるようになります。特に，「警戒」や「危険」になっている監視サーバの有無が把握しやすくなります。

NNMiマップビューおよびノードのプロパティ画面での表示例を，次の図に示します。

図2-59　NNMiマップビューおよびノードのプロパティ画面

NNMiマップビュー上では，SSOの監視状態（リソース状態およびアプリケーション状態）に対応したステータスを登録することで，ノードシンボルが緑，黄，青緑，オレンジ，または赤で表示されます。ただし，ノードシンボルの色は，ノードのプロパティ画面に表示されるステータスのうち，最も重大度の高いステータスに対応する色になります。

SSOの監視状態とNNMiに登録するステータスの対応については，「(2)　SSOの監視状態とNNMiに登録するステータスの対応」を参照してください。

ノードシンボルの色およびNNMiのステータスがどのように決定されるかについては，「(3)　NNMiに登録するステータスの決定方式」を参照してください。

＜この項の構成＞

(1)　マップ連携（シンボル連携）の動作条件

(2)　SSOの監視状態とNNMiに登録するステータスの対応

(3)　NNMiに登録するステータスの決定方式

(1)　マップ連携（シンボル連携）の動作条件

(a)　ステータスの登録条件

次の条件がすべて成立すると，SSOのリソース状態またはアプリケーション状態が，NNMiマップビュー上のノードのプロパティにステータスとして登録されます。

NNMi連携可

ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）またはssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）のnnm-map-coop:キーの値が「on」である

しきい値監視を「する」に設定している（リソース収集の場合）

収集（監視）開始※後，最初のリソース状態またはアプリケーション状態が決定している

注※

収集（監視）を停止しないままssocolmngまたはssoapmonデーモンプロセスを停止し，次回デーモンプロセス再起動時にその収集（監視）が自動的に再開される場合を含みます。

(b)　ステータスの更新条件

ステータスの登録条件成立中，次のどちらかの事象が発生したタイミングでステータスが更新されます。

リソース状態またはアプリケーション状態が変化した

ssomapstatus -syncコマンドを実行した

ssomapstatusコマンドについては，「6.　コマンド ssomapstatus」を参照してください。

(c)　ステータスの削除条件

NNMiマップビュー上のノードのプロパティに登録されたステータスは，次の事象のうちどれか一つが発生したタイミングで削除されます。

収集（監視）が停止された※

収集状態が「待機中」または「収集不可」に変化した

しきい値監視を「しない」に設定した（リソース収集の場合）

ssomapstatus -delコマンドを実行した

注※

収集（監視）条件の削除およびデーモンプロセスの停止を含みます。

ssomapstatusコマンドについては，「6.　コマンド ssomapstatus」を参照してください。

(d)　NNMi連携不可となった場合の動作

NNMi連携不可となった場合は，NNMiマップビュー上のノードのプロパティに登録されたステータスはそのまま残り，再度NNMi連携可となったタイミングで最新のステータスに更新されます。ただし，NNMi連携不可となっている間に収集条件を削除した場合は，削除した収集条件に対応するステータスは削除されないで残ります。このときは，ssomapstatus -delコマンドでステータスを削除してください。ssomapstatusコマンドについては，「6.　コマンド ssomapstatus」を参照してください。

(2)　SSOの監視状態とNNMiに登録するステータスの対応

SSOの監視状態とNNMiに登録するステータスの対応を次の表に示します。

表2-12　SSOの監視状態とNNMiに登録するステータスの対応

SSOの監視状態 | NNMiに登録するステータス
監視対象 | 監視状態 | ステータス※1 | 結果
リソース状態 | 正常域 | 正常域 | SSO_Resource_Normal
警戒域 | 警戒域，注意域※2，重要警戒域，または危険域 | SSO_Resource_Warning
危険域 | 重要警戒域または危険域※2 | SSO_Resource_Critical
認識不能 | 注意域 | SSO_Resource_Unknown
アプリケーション状態 | 正常 | 正常域 | SSO_Application_Normal
警戒 | 警戒域，注意域※2，重要警戒域，または危険域 | SSO_Application_Warning
危険 | 重要警戒域または危険域※2 | SSO_Application_Critical
認識不能 | 注意域 | SSO_Application_Unknown

注※1

それぞれのステータスに対応するノードシンボルの色を次に示します。

正常域：緑

警戒域：黄

注意域：青緑

重要警戒域：オレンジ

危険域：赤

注※2

SSOの監視状態のうち，警戒域に対応するステータスは4種類から選択できます。また，危険域に対応するステータスは2種類から選択できます。NNMiのステータスの指定方法については，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」および「7.3.8　ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）」のmap-status-warning:キーおよびmap-status-critical:キーの説明を参照してください。

(3)　NNMiに登録するステータスの決定方式

監視サーバごとに複数のリソースを監視したり複数のアプリケーションを監視したりすると，それに応じてリソース状態およびアプリケーション状態も複数持つことになりますが，リソース監視とアプリケーション監視でそれぞれ重大度が最も高いステータスを一つだけ登録します。ステータスは，次の方式に従って決定されます。

リソース状態およびアプリケーション状態のうち，重大度の高い状態がNNMiマップビューのノードの色になる※

監視サーバに監視対象のリソースが複数ある場合は，最も重大度の高いリソース状態に対応するステータスを登録する

監視サーバに監視対象のアプリケーションが複数ある場合は，最も重大度の高いアプリケーション状態に対応するステータスを登録する

リソース状態およびアプリケーション状態は，重大度の高い順から「認識不能」，「危険（域）」，「警戒（域）」，および「正常（域）」である

注※

ノードの色は，NNMiが登録するステータスも含めて決定されます。

NNMiに登録するステータスの決定の様子を次の図に示します。

図2-60　NNMiに登録するステータスの決定の様子

2.6.3　マップ連携（アクション連携）

マップ連携（アクション連携）機能とは，ノードごとのリソース状態やアプリケーション状態などを，NNMiから確認できるようにした機能です。アクション連携機能では，次の二つの機能を提供しています。

監視状態表示画面による監視状態の確認

監視状態表示画面の起動

＜この項の構成＞

(1)　監視状態表示画面による監視状態の確認

(2)　監視状態表示画面の起動

(1)　監視状態表示画面による監視状態の確認

NNMiコンソール画面の［アクション］メニューから［SNMP System Observer］－［監視状態の表示］を選択することで，リソース収集（しきい値監視）でのリソース状態，およびプロセス・サービス監視でのアプリケーション状態を表示する監視状態表示画面を表示することができます。

マップ連携（シンボル連携）機能では，監視状態に応じたステータスが登録されることでノードシンボル色が変化します。さらに，アクション連携機能では，該当するノードを選択した状態で［監視状態の表示］のメニューを実行すると，SSOコンソールにログインすることなく監視状態を確認できます。そのため，ノードシンボル色が変化した原因を容易に把握することができるようになります。

NNMiコンソール画面の［アクション］メニューに，［監視状態の表示］のメニューを登録する方法については，「3.1　インストールからセットアップまでの流れ」を参照してください。監視状態表示画面の起動設定については，「(2)　監視状態表示画面の起動」を参照してください。

NNMiコンソール画面と監視状態表示画面での表示例を，次の図に示します。

図2-61　NNMiコンソール画面と監視状態表示画面

監視状態表示画面は，監視サーバのノードシンボルを一つだけ選択している状態のとき起動できます。次に，監視状態表示画面について説明します。

(a)　監視状態表示画面

監視状態表示画面は，リソース状態，アプリケーション状態，およびプロセス状態またはサービス状態を表示します。

監視状態表示画面を次の図に示します。

図2-62　監視状態表示画面

表示項目を説明します。

監視マネージャ

監視マネージャのホスト名とIPアドレスを表示します。

監視サーバ

監視サーバのホスト名とIPアドレスを表示します。

［最新の状態に更新］

最新のSSOの監視状態を表示します。

［リソース状態］タブ

リソースの状態を表示するときに選択します。［リソース状態］タブを選択した場合の表示項目については，「(b)　リソース状態の表示」を参照してください。

［アプリケーション状態］タブ

アプリケーションの状態を表示するときに選択します。［アプリケーション状態］タブを選択した場合の表示項目については，「(c)　アプリケーション状態の表示」を参照してください。

注意

NNMiコンソール画面の［アクション］メニューから［SNMP System Observer］－［監視状態の表示］を選択した場合，または監視状態表示画面の［最新の状態に更新］ボタンを選択した場合は，［リソース状態］タブが選択された状態で監視状態表示画面が表示されます。

ただし，プロセスまたはサービスの監視だけを行っている場合は，［アプリケーション状態］タブが選択された状態で監視状態表示画面が表示されます。

(b)　リソース状態の表示

［リソース状態］タブを選択すると，リソースの状態（カテゴリ，リソースグループ，リソース，サブリソース，インスタンス，および状態）を表示します。

［リソース状態］タブを選択した状態を，次の図に示します。

図2-63　リソース状態表示

表示項目を説明します。

［カテゴリ］

カテゴリを表示します。

［リソースグループ］

リソースグループを表示します。

［リソース］

リソースを表示します。

［サブリソース］※

サブリソースを表示します。

［インスタンス］※

インスタンスを表示します。

［状態］※

リソースの状態を表示します。

アイコンと状態の対応を次の表に示します。

表2-13　アイコンと状態

アイコン | リソース状態
[図データ]（緑） | 正常
[図データ]（黄） | 警戒
[図データ]（赤） | 危険
[図データ]（青） | 認識不能

注※

リソース値が算出されない場合は，－（ハイフン）で表示されます。次に，リソース値が算出されない場合を示します。

しきい値による監視を行っていない場合

収集開始直後，リソース値を一度も取得できていない場合

(c)　アプリケーション状態の表示

［アプリケーション状態］タブを選択すると，アプリケーションの状態（アプリケーション名，付加情報，および状態）を表示します。

［アプリケーション状態］タブを選択した状態を，次の図に示します。

図2-64　アプリケーション状態表示

表示項目を説明します。

［アプリケーション名］

アプリケーションを表示します。

アプリケーションを選択すると，アプリケーションの監視対象によってプロセス状態，またはサービス状態を表示します。

プロセス状態またはサービス状態については，「(d)　プロセスの状態表示またはサービスの状態表示」を参照してください。

［付加情報］

アプリケーションの付加情報を表示します。付加情報を設定していない場合は，－（ハイフン）で表示されます。

［状態］

アプリケーションの状態を表示します。

アイコンと状態の対応については，表2-13を参照してください。

(d)　プロセスの状態表示またはサービスの状態表示

監視対象がプロセスのアプリケーションの場合，プロセスの状態を表示します。監視対象がサービスのアプリケーションの場合は，サービスの状態を表示します。

プロセス状態の表示を，次の図に示します。

図2-65　プロセス状態表示

表示項目を説明します。

［監視プロセス名］

監視プロセスを表示します。

［監視子プロセス名］

監視子プロセスを表示します。

［状態］

監視プロセスおよび監視子プロセスの状態を表示します。

アイコンと状態の対応については，表2-13を参照してください。

サービス状態の表示を，次の図に示します。

図2-66　サービス状態表示

表示項目を説明します。

［監視サービス名］

監視サービスを表示します。

［状態］

監視サービスの状態を表示します。

アイコンと状態の対応については，表2-13を参照してください。

(e)　注意事項

アクション連携機能を使用する場合は，監視マネージャでSSOコンソールのssoconsoledデーモンプロセスが起動している必要があります。

［リソース状態］タブや［アプリケーション状態］タブは，ssocolmngデーモンプロセスおよびssoapmonデーモンプロセスが停止していると，各状態を表示できません。

(2)　監視状態表示画面の起動

監視状態表示画面は，監視状態表示画面のURLをNNMiのURLアクション定義に指定することで起動できます。

SSOは，バージョン09-10から分散構成のシステム構成に対応しています。［アクション］メニューから監視状態表示画面を起動するには，ノードごとに監視マネージャが異なることを考慮する必要があります。また，監視状態表示画面のURLには，監視マネージャのIPアドレスとポート番号が含まれます。ノードごとに監視マネージャが異なると，監視マネージャのIPアドレスやポート番号も異なってきます。そこで，NNMiのカスタム属性機能を使用し，ノードごとに監視マネージャのIPアドレスとポート番号の情報を保持させます。そのため，カスタム属性に監視マネージャの情報を登録することで，分散構成のSSOにも対応した状態監視ができます。

次に，NNMiのカスタム属性について説明します。

(a)　カスタム属性の概要

URLアクションで監視状態表示画面を起動してノードの状態を監視する場合，ノードのリソース状態やアプリケーション状態を管理している監視マネージャを特定する必要があります。監視マネージャを特定するためには，NNMiのノードウィンドウの［カスタム属性］タブに，監視マネージャの情報を登録します。［カスタム属性］タブには「名前」，「値」を登録します。

登録する値の例を次に示します。

ノードを監視している監視マネージャのIPアドレス（SSOの物理ホストのIPアドレス，またはchange-my-addressに指定したSSOの動作IPアドレス）

該当するノードのSSO監視サーバのIPアドレス

ssoport.confファイルのssoconsolewebに指定したポート番号

(b)　カスタム属性を登録する契機

カスタム属性を登録する契機について説明します。

次の条件がすべて成立すると，カスタム属性を登録します。

NNMi連携可

ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）またはssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）のnnm-urlaction-coopキーの値が「on」である

リソース収集条件またはプロセス監視条件が追加された場合
条件が追加されたときにNNMi連携不可だった場合は，NNMi連携可になったタイミングでカスタム属性を登録します。すでに条件追加時に登録済みの監視サーバに対しては，カスタム属性の登録処理を行いません。

ssoapmonおよびssocolmngデーモンプロセス起動時に，すでにリソース収集条件およびプロセス監視条件が登録されていた場合
起動後の初回だけカスタム属性を登録します。

ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）については「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を，ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）については「7.3.8　ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）」を参照してください。

(c)　カスタム属性を削除する契機

次の事象が発生したタイミングでカスタム属性を削除します。

ssocadelコマンドを実行した

SSOをアンインストールした

削除対象は，ssocadelコマンドを実行した監視マネージャが登録したカスタム属性です。ssocadelコマンドについては，「6.　コマンド ssocadel」を参照してください。

(d)　注意事項

NNMiマップビュー上のノードの［カスタム属性］タブに登録した監視マネージャのIPアドレスとポート番号は，SSOが停止したあとも残ります。

分散構成のSSOで，あるノードに対して別々のSSOがプロセスまたはサービスの監視とリソース収集を行うと，アクション連携機能が正しく動作しません。

ポート番号はssoport.confのssoconsolewebの値を使用します。この値を変更し，ssoconsoledデーモンプロセスだけを再起動すると，アクション連携機能は正しく動作しません。この場合，ssocolmngデーモンプロセスとssoapmonデーモンプロセスを再起動してください。

一度登録されたカスタム属性は，ssocadelコマンドを実行しないかぎり削除されません。そのため，nnm-urlaction-coopキーをoffに変更したあともカスタム属性が登録済みの監視サーバについては，監視状態表示画面を起動することができます。監視状態表示画面を起動させないようにするためには，ssocadelコマンドを実行しカスタム属性を削除してください。

2.6.4　NNMi連携可否状態の確認

NNMi連携機能を利用するためには，SSOが監視しているサーバが，NNMiに検知されている状態である必要があります。NNMiに検知されている状態とは，NNMi上で対象サーバが管理対象または非管理対象であるかに関係なく，ノードとして認識されている状態のことを意味します。

SSOはssospmd動作定義ファイルのNNMi連携に関する設定に従って，一定の間隔でNNMiとの連携可否状態をチェックします。また，NNMiと連携する各デーモンプロセスからの要求でも連携可否状態をチェックします。連携可否状態をチェックして，NNMiとの連携可否状態の変化を検知した場合，各デーモンプロセスを停止または縮退動作させたり，起動または通常動作させたりします。

＜この項の構成＞

(1)　NNMiとの連携可否状態をチェックするタイミング

(2)　連携可否状態の変化を検知した場合の動作

(1)　NNMiとの連携可否状態をチェックするタイミング

ssospmdは，次に示すタイミングでNNMiとの連携可否状態をチェックします。

ssospmd動作定義ファイルのnnm-coop-check-intervalに設定した間隔

NNMiと連携するデーモンプロセス（ssoapmon，ssocolmng）が，ssospmdよりも先にNNMiとの連携不可を検知した場合

(2)　連携可否状態の変化を検知した場合の動作

ssospmdは，NNMiとの連携可否状態が変化したことを検知した場合，ssospmd動作定義ファイルのnnm-coop-policyの設定によって，次に示す動作をします。

(a)　連携可→連携不可を検知した場合

nnm-coop-policyが「0」の場合

ssospmdを除くすべてのデーモンプロセスを停止して，停止したデーモンプロセスの状態を「SUSPENDING」にします。

nnm-coop-policyが「1」の場合

デーモンプロセス（ssoapmon，ssocolmng）を縮退動作させ，それらデーモンプロセスの状態を「DEGENERATING」にします。

(b)　連携不可→連携可を検知した場合

nnm-coop-policyが「0」の場合

「SUSPENDING」状態のデーモンプロセスを開始します。

nnm-coop-policyが「1」の場合

縮退動作中（「DEGENERATING」状態）のデーモンプロセスを通常動作させます。

2.7　バックアップ機能とリストア機能

バックアップ機能は，ssobackupコマンドでSSOのファイルやデータベースをバックアップする機能です。リストア機能は，ssobackupコマンドでバックアップしたファイルやデータベースを，ssorestoreコマンドでリストアする機能です。それぞれのコマンドの詳細については，「6.　コマンド ssobackup」または「6.　コマンド ssorestore」を参照してください。この節では，バックアップ機能とリストア機能について説明します。

＜この節の構成＞

2.7.1　バックアップ機能

2.7.2　リストア機能

2.7.3　バックアップ対象とリストア対象

2.7.4　バックアップまたはリストア時のデーモンプロセスについて

2.7.1　バックアップ機能

SSOのファイルやデータベースをバックアップします。バックアップ対象は，「2.7.3　バックアップ対象とリストア対象」を参照してください。

バックアップ実行時に，デーモンプロセスが稼働している場合，デーモンプロセスの処理は中断し，バックアップ完了時に自動的に再開されます。中断するデーモンプロセスについては，「2.7.4　バックアップまたはリストア時のデーモンプロセスについて」を参照してください。なお，バックアップ実行中はデーモンプロセスの起動および停止ができません。

バックアップは，初めにファイルをバックアップし，その後データベースをバックアップします。どちらか一方だけをバックアップすることもできます。データベースをバックアップする場合，データベースのサイズによって処理時間が変動します。

＜この項の構成＞

(1)　ファイルのバックアップ

(2)　データベースのバックアップ

(1)　ファイルのバックアップ

ファイルのバックアップは，デーモンプロセスが稼働していた場合，ssospmd，ssoconsoled，およびssotrapdデーモンプロセスを除くすべてのデーモンプロセスを中断してファイルをバックアップします。そのため，バックアップ中は中断されるデーモンプロセスが提供する機能がすべて中断されます。中断している機能はバックアップが完了するまで使用できません。

(2)　データベースのバックアップ

データベースのバックアップは，デーモンプロセスが稼働していた場合，ssospmd，ssoapmon，ssoconsoled，およびssotrapdデーモンプロセスを除くすべてのデーモンプロセスを中断してデータベースをバックアップします。そのため，バックアップ中は中断されるデーモンプロセスが提供する機能がすべて中断されます。中断している機能はバックアップが完了するまで使用できません。

2.7.2　リストア機能

バックアップしたSSOのファイルやデータベースをリストアします。リストア対象は，「2.7.3　バックアップ対象とリストア対象」を参照してください。

リストア実行時は，すべてのデーモンプロセスが停止状態である必要があります。なお，リストア実行中はデーモンプロセスを起動できません。

リストアは，初めにファイルをリストアし，その後データベースをリストアします。どちらか一方だけをリストアすることもできます。データベースをリストアする場合，データベースのサイズによって処理時間が変動します。

＜この項の構成＞

(1)　ファイルのリストア

(2)　データベースのリストア

(1)　ファイルのリストア

ファイルのバックアップでバックアップしたファイルをリストアします。

(2)　データベースのリストア

データベースのバックアップでバックアップしたデータベースをリストアします。データベースが壊れた場合など，データベースを回復する場合は，データベースをリストアします。

2.7.3　バックアップ対象とリストア対象

バックアップとリストア対象のファイルの一覧を次の表に示します。なお，次の表中の「$SSO_BACKUP」は，デフォルトのバックアップ先のディレクトリを意味します。

表2-14　バックアップ/リストア対象のファイルの一覧

分類
バックアップ/
リストア対象
バックアップ先

UNIXの場合
Windowsの場合

ファイル
$SSO_CONF配下の全ファイル
$SSO_BACKUP/$SSO_CONF配下
$SSO_BACKUP¥$SSO_CONF配下

$SSO_IMAGE/カテゴリ名配下※
$SSO_BACKUP/$SSO_IMAGE/カテゴリ名配下※
$SSO_BACKUP¥SSO_IMAGE¥カテゴリ名配下※

データベース
$SSO_DB配下の全ファイル
$SSO_BACKUP/$SSO_DB配下
$SSO_BACKUP¥$SSO_DB配下

$SSO_REPORT配下の全ファイル
$SSO_BACKUP/$SSO_REPORT配下
$SSO_BACKUP¥$SSO_REPORT配下

注※

カテゴリ名は，ユーザリソース定義ファイルで設定したカテゴリ名です。ユーザリソースの定義については，「2.3　ユーザリソース監視機能」を参照してください。

バックアップまたはリストアの対象を指定した場合に，バックアップまたはリストアするファイルの一覧を，次の表に示します。

表2-15　対象指定時のバックアップ/リストア対象一覧

バックアップ/リストア対象 | ファイル | データベース
$SSO_CONF配下の全ファイル※ | ○ | ×
$SSO_IMAGE/カテゴリ名配下 | ○ | ×
$SSO_DB配下の全ファイル | × | ○
$SSO_REPORT配下の全ファイル | × | ○

（凡例）

○：バックアップ/リストア対象

×：バックアップ/リストア対象外

注※

$SSO_CONF配下のssover.defはバックアップ対象ですが，リストア対象ではありません。

2.7.4　バックアップまたはリストア時のデーモンプロセスについて

バックアップは，デーモンプロセスの状態に関係なく実行できます。ただし，デーモンプロセスが稼働している場合は，ssospmd，ssoconsoled，およびssotrapdデーモンプロセスを除くすべてのデーモンプロセスを中断します。中断するデーモンプロセスはバックアップ時のバックアップ対象によって異なります。バックアップ対象によって中断するデーモンプロセスを次の表に示します。

表2-16　バックアップ時に中断するデーモンプロセス一覧

デーモンプロセス名 | バックアップ
ファイル | データベース
ssospmd | × | ×
ssocolmng | ○ | ○
ssocollectd | ○ | ○
ssoapmon | ○ | ×
ssorptd | ○ | ○
ssoconsoled | × | ×
ssotrapd | × | ×

（凡例）

○：中断する

×：中断しない

リストアは，すべてのデーモンプロセスが停止状態の場合にだけ実行できます。

2.8　APMの機能

APMは，サーバ上で動作するプロセスおよびサービスを監視する機能を持ったプログラムです。指定したプロセスの子プロセスも監視できます。SSOで設定した監視条件に従って，OSからプロセスの起動，または停止に関する情報や，サービスの動作状態を取得します。プロセスおよびサービスの状態が変化した場合は，SSOにプロセスおよびサービス状態変更イベントを発行します。

SSOでのプロセスおよびサービス監視については，「2.5　プロセスおよびサービス監視機能」を参照してください。この節では，APMの機能について説明します。

＜この節の構成＞

2.8.1　プロセスおよびサービスの監視

2.8.2　JP1/Cm2/IGSと連携できます

2.8.3　コマンドの実行

2.8.1　プロセスおよびサービスの監視

APMでのプロセスおよびサービス監視について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　監視できるプロセスとサービス

(2)　APMが発行するイベント

(3)　イベント遅延

(4)　イベントのTCP通知

(1)　監視できるプロセスとサービス

APMで監視できるサービス名の長さは100バイト以内，プロセス名の長さは，OSによって異なります。監視できるプロセス名の最大長を，OSごとに次の表に示します。

表2-17　監視できるプロセス名の最大長

OS | 実行ファイル名 | コマンドライン名
HP-UX | 14バイト | 60バイト
Solaris | 15バイト | 79バイト
AIX | 256バイト | 2016バイト
Linux | 15バイト | 2017バイト
Windows | 256バイト | 256バイト

SSOで設定できる監視プロセス名は最大60バイトです。表2-17に示す値は，APMが認識できるプロセス名の最大長です。例えば，OSがHP-UXのシステムで実行ファイル名が20バイトのプロセスは，先頭から14バイトまでの名称で認識します。そのため，実行ファイル名で監視する場合は，14バイトの名称にするか，ワイルドカードを使用した名称を設定してください。監視プロセス名にワイルドカードを使用した場合は，APMが認識できる最大長までの範囲で一致するプロセスが対象となります。

なお，表2-17に示す最大長は，OSのバージョンや適用パッチによって異なる場合があります。APMが認識するプロセス名は，apmproclistコマンドで確認してください。apmproclistコマンドの詳細は，「6.　コマンド apmproclist」を参照してください。

Windowsでのプロセス監視方式について
Windows版APMは，Windowsのパフォーマンスデータを取得することにより，プロセスを監視します。

(2)　APMが発行するイベント

APMは，次の事象を契機に，SSOにイベントを発行します。

APMの起動，または停止

プロセスまたはサービス状態変更（プロセスの起動/停止，またはサービスの動作状態変更）

プロセスまたはサービス状態の確認終了

監視間隔変更

監視の開始，または停止

詳細については「付録I.3　APMが発行するイベント」を参照してください。

(3)　イベント遅延

UDPプロトコルを使用したイベント発行で，プロセスまたはサービスを監視していると，イベントの順番が逆転したり，消失したりすることがあります。特に，同一サーバに対して複数のイベントを連続して発行する場合は，消失や逆転の可能性が高くなります。そのため，2回目以降のイベントを，指定した秒数だけ遅らせて発行することができます。この機能を使用すると，IDが1000005～1000011のプロセス状態イベントと1000016～1000023のサービス状態イベントを遅延させることができます。イベント遅延の概要を，次の図に示します。

図2-67　イベント遅延の概要

イベントの遅延間隔は，イベント遅延定義ファイルで設定します。詳細は，「7.4.5　イベント遅延定義ファイル（apmdelay.conf）」を参照してください。なお，イベントをTCPで通知する場合，イベント遅延機能は無効です。

(4)　イベントのTCP通知

イベントの通知方式としてTCPプロトコルを使用する場合について説明します。

(a)　イベントのTCP通知の設定方法

APM側での設定
イベントTCP通知定義ファイル（apmtcpsend.conf）のTCPSMODE:キーを有効にすることでAPMからのイベント通知がTCP/IPでSSOに通知されます。有効にするためには，TCPSMODE:キーに"ON"を設定してください。
イベントTCP通知定義ファイルの詳細については，「7.4.7 イベントTCP通知定義ファイル（apmtcpsend.conf）」を参照してください。

SSO側での設定
ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）のmax-apm-session:キーに値を設定してください。ssoapmon動作定義ファイルの詳細については「7.3.7 ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を参照してください。設定する値は，以下の見積もり式に従って設定してください。

max-apm-session ≧ 監視サーバの台数 / (APM側のリトライ回数 + 1) + 安全係数

注

上記の見積もり式の「APM側のリトライ回数」はAPMのイベントTCP通知定義ファイル（apmtcpsend.conf）のRETRYCNT:キーで指定します。また，安全係数は任意の値ですが，1を設定することを推奨します。

(b)　注意事項

監視マネージャのバージョンが，08-00以前の場合
TCPで通知したイベントは，監視マネージャ上のイベントログファイル（ssoapmevt.log）に出力されるため，NNMのovdumpeventsコマンドから参照できなくなります。APMのイベントについては「付録I.3　APMが発行するイベント」を参照してください。

ファイアウォールについて
イベント通知にTCP/IPを使用する場合はSSOのポート番号定義ファイル（ssoport.conf）のssoapmevt:キーの値に対して監視マネージャの方向についてファイアウォールの設定を見直してください。詳細については「7.3.12　ポート番号定義ファイル（ssoport.conf）」を参照してください。

ssoapmonデーモンプロセスのコネクション数の制限について
07-50以前のWindows版 SSOから監視を行う場合，ssoapmonデーモンプロセスにはコネクション数の上限があります。
このため，次の計算式でのssoapmon動作定義ファイルの各キーの値が，以下の計算式の条件を満たすように各キーの値を設定してください。コネクション数が64を超えるとプロセス監視機能が正常に動作しないことがあります。

64 ≧ (max-client:キーの値) + (max-snmp-session:キーの値) + (max-apm-session:キーの値) + 10

08-00以降のWindows版SSOもしくはUNIX版SSOについてはssoapmon動作定義ファイルのmax-apm-sessionの範囲内で，APMからのイベント通知のためのコネクションを受け付けることができます。

2.8.2　JP1/Cm2/IGSと連携できます

SSOとAPMの間にファイアウォールがある場合，APMがイベントをJP1/Cm2/IGSをあて先として発行することで，SSOに通知できます。JP1/Cm2/IGSにイベントを発行する場合は，JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイルで指定します。JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイルについては，「7.4.3　JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル（apmproxy.conf）」を参照してください。なお，イベントをTCPで通知する場合，JP1/Cm2/IGSを経由したイベント通知はできません。

2.8.3　コマンドの実行

SSOで設定されたコマンドを実行します。APMは，コマンドの起動が成功したかどうかをSSOに通知します。また，ログファイルにコマンドの起動結果を出力します。

また，自動アクションで実行できるコマンドを実行許可コマンド定義ファイルに定義すると，定義したコマンド以外を実行しないように制限できます。

2.9　運用上の注意事項

運用上の注意事項を説明します。

＜この節の構成＞

(1)　SSOが動作するシステムの時刻を変更する場合

(2)　APMが動作するシステムの時刻を変更する場合の注意事項

(3)　ホスト名について

(4)　IPアドレスについて

(5)　SSOからクラスタシステムで運用しているサーバをプロセス/サービス監視する場合およびリソースを収集する場合の注意事項

(6)　複数のIPアドレスが存在するホストを監視する場合

(7)　SSOが動作する自ホストのホスト名またはIPアドレスを変更する場合

(8)　リソース収集対象サーバまたはプロセス監視対象サーバのホスト名またはIPアドレスを変更する場合

(9)　異なるホスト上の監視サーバでのレポート作成について

(10)　定義ファイルに使用可能な文字コードについて

(11)　SSOが動作する言語環境変数を変更する場合の注意事項

(12)　Windows Server 2003のターミナルサービスについて(Windows限定)

(13)　プロセスおよびサービス監視またはリソース収集機能を使用する場合

(14)　SNMPプロトコルのバージョンについて

(15)　プロセス監視のヘルスチェックに関する注意事項

(16)　マルチバイトコードの文字を含むプロセスを監視する場合

(17)　リソース収集に関する注意事項

(18)　APMのバックアップを取る場合について

(19)　APMが動作するWindowsドメインの変更について（Windows限定）

(20)　レポート条件に関する注意事項

(21)　レポート定義ファイル内の日本語コードに関する注意事項

(22)　リソース収集のインスタンスの増分に伴う再設定について

(23)　DHCPを使用するサーバでの運用について

(24)　監視サーバを監視対象外とした場合の注意事項

(25)　1台の監視サーバ（エージェントホスト）に複数IPアドレスがある場合

(26)　デーモンプロセスが「RUNNING*」または「DEGENERATING*」状態の場合に関する注意事項

(27)　レポートファイルをIEで表示する際の注意事項

(28)　HTML形式のレポートファイルをFirefoxで表示する際の注意事項

(29)　サブリソース別表示の積み上げ棒グラフに関する注意事項

(30)　レポートファイル作成時の注意事項

(31)　NNMi連携に関する注意事項

(32)　リソースブラウザウィンドウでエンターキーを使用する場合の注意事項

(33)　リソース収集対象エージェントまたは収集対象サーバ自体を停止する場合の注意事項

(34)　プロセス監視条件の設定に関する注意事項

(35)　SNMP System Observer - Consoleサービスに関する注意事項

(36)　SNMPトラップによるイベント通知方式でプロセスおよびサービスを監視する場合の注意事項

(37)　使用できない文字コードについて

(38)　Windows Server 2008での注意事項

(39)　SSOコンソールからウィンドウを起動する場合の注意事項

(40)　HNTRLib2のインストールディレクトリに関する注意事項

(1)　SSOが動作するシステムの時刻を変更する場合

時刻を進める
特に問題は発生しませんが，次に示す間隔が短くなります。

リソース収集の収集間隔

プロセスおよびサービス監視のヘルスチェック間隔

プロセスおよびサービス監視のイベント消失検知猶予時間

時刻を戻す
SSOが正しく動作しなくなることがあるため，次の手順で変更してください。

リソース収集中の場合は，すべてのリソース収集を終了させる。

必要なリソース収集データを抽出し，収集データベースをすべて削除する。

SSOを停止する。

システムの時刻を戻す。

SSOを起動する。

リソースの収集の開始を実行する。

この手順を実行しないで時刻を戻した場合，次のような影響があることがあります。

収集データを正しく参照できない。

リソースの収集間隔が長くなる。

プロセスおよびサービス監視のヘルスチェック間隔が長くなる。

プロセスおよびサービス監視のイベント消失検知猶予時間が長くなる。

(2)　APMが動作するシステムの時刻を変更する場合の注意事項

時計を進める
プロセス監視の監視間隔が，変更直後の1回だけ進めた時間分短くなることがあります。

時計を戻す
プロセス監視の監視間隔が，変更直後の1回だけ戻した時間分長くなることがあります。

(3)　ホスト名について

監視マネージャおよび監視サーバのホスト名は，RFCに準拠したホスト名で設定してください。

ホスト名に使用できる文字は，A-Z，a-z，0-9の半角英数字，-（ハイフン），およびDNSラベル名を区切る.（ピリオド）です。また，ホスト名に指定できるホスト名長は，DNSサフィックスを含めて255バイトまでです。

(4)　IPアドレスについて

SSOの監視対象になるホストのIPアドレスは，ホスト名に変換できるように設定してください。

収集サーバおよび収集対象サーバにホスト名を設定する場合，接続先サーバ上で名前解決できるホスト名だけ設定できます。

リモートホスト上のSSOに対して，エージェントをIPアドレスで指定する場合でも，エージェントを接続先サーバのhostsファイルに定義してください。定義していない場合，IPアドレスの名前解決のために，ssocolmngデーモンプロセス，ssocollectdデーモンプロセスの起動が遅くなります。

レポート作成時に指定する収集サーバおよび収集対象サーバは，IPアドレスからホスト名への変換ができるように設定しておいてください。

(5)　SSOからクラスタシステムで運用しているサーバをプロセス/サービス監視する場合およびリソースを収集する場合の注意事項

SSOからクラスタシステムで運用しているサーバをプロセス/サービス監視する場合およびリソースを収集する場合は，物理ホスト単位で監視および収集を行ってください。

なお，プロセス/サービス監視をする場合は，監視対象サーバ側のAPMのイベント通知発行元アドレス定義ファイルに設定したIPアドレスを指定してください。

(6)　複数のIPアドレスが存在するホストを監視する場合

複数のIPアドレスが存在する収集対象サーバやプロセス監視サーバで，収集条件や監視条件に設定したIPアドレス（ホスト名を設定した場合は，SSO側のhostsファイルに定義された，ホスト名に対応するIPアドレス）を使用しても通信できない場合は，通信可能なIPアドレスを設定してください。

APMのイベント通知発行元アドレス定義ファイルに設定されたIPアドレスがプロセス監視サーバのIPアドレスとなるようにプロセス監視条件を設定してください。

(7)　SSOが動作する自ホストのホスト名またはIPアドレスを変更する場合

SSOが動作する自ホストのホスト名※またはIPアドレスを変更する場合は，次の手順を実施してください。

注※

ホスト名の大文字・小文字が変更になった場合，またはドメイン名の追加・変更があった場合も，ホスト名の変更に該当します。

プロセス監視条件設定ウィンドウで，監視サーバ一覧から自ホストをすべて削除する（IPアドレス変更時だけ）。

リソース収集条件設定ウィンドウで，自ホストの収集条件をすべて削除する（IPアドレス変更時だけ）。

リソース収集，プロセス監視をすべて停止する。

リソース収集，プロセス監視のGUIをすべてクローズする。

SSOで保持するすべてのリソース収集データベースを削除する。
必要に応じて，削除前にssoextractlogコマンドによって該当するデータを抽出，保存してください。

SSOのデーモンプロセスを停止する。

SSOが動作するシステムのホスト名またはIPアドレスを変更する。

次に示す定義ファイルに変更対象サーバのホストを定義している場合は，定義を変更する。

SSOの定義ファイル

・ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）（IPアドレス変更時だけ）

・ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）（IPアドレス変更時だけ）

・イベント送信先定義ファイル（ssodest.conf）（IPアドレス変更時だけ）

・監視サーバ定義ファイル

APMの定義ファイル

・起動イベントあて先定義ファイル（apmdest.conf）

・JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル（apmproxy.conf）

自ホスト，他ホストに関係なくSSOのイベント送信先定義ファイル（ssodest.conf），およびSNMPエージェントのイベントあて先に変更するホストを定義している場合は定義を変更してください。
なお，SNMPエージェントのイベントあて先は，OSがUNIXの場合は，/etc/SnmpAgent.d/snmpd.confのtrap-destに設定したあて先になり，OSがWindowsの場合は，"SNMP Service"サービスのプロパティで［トラップ］タブ中のトラップ送信先に存在するあて先になります。

SSOのデーモンプロセスを起動する。

リソース収集条件およびプロセス監視条件を再設定する（IPアドレス変更時だけ）。

リソース収集，プロセス監視を開始する。

レポート定義ファイルを作り直す。

(8)　リソース収集対象サーバまたはプロセス監視対象サーバのホスト名またはIPアドレスを変更する場合

リソース収集対象サーバまたはプロセス監視対象サーバのホスト名※またはIPアドレスを変更する場合は，次の手順を実施してください。

注※

ホスト名の大文字・小文字が変更になった場合，またはドメイン名の追加・変更があった場合も，ホスト名の変更に該当します。

なお，プロセス監視をしていない場合はプロセス監視についての手順は無視してください。また，リソース収集をしていない場合はリソース収集についての手順は無視してください。

プロセス監視条件設定ウィンドウで監視サーバ一覧からIPアドレスを変更する対象サーバを削除する（IPアドレス変更時だけ）。

リソース収集条件設定ウィンドウでIPアドレスを変更する対象サーバの収集条件をすべて削除する（IPアドレス変更時だけ）。

リソース収集，プロセス監視をすべて停止する。

リソース収集，プロセス監視のGUIをすべてクローズする。

変更対象サーバに関するすべてのリソース収集データベースを削除する。
必要に応じて，削除前にssoextractlogコマンドによって該当するデータを抽出，保存してください。

SSOのデーモンプロセスを停止する。

変更対象サーバのホスト名またはIPアドレスを変更する。

次に示す定義ファイルに変更するホストを定義している場合は，定義を変更する。

SSOの定義ファイル

・SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）（IPアドレス変更時だけ）

・グループ定義ファイル（IPアドレス変更時だけ）

・監視状態定義ファイル

・収集状態定義ファイル

・収集条件定義ファイル

・監視条件定義ファイル

APMの定義ファイル

・イベント通知発行元アドレス定義ファイル（apmaddr.conf）（IPアドレス変更時だけ）

ESAおよびAPMを再起動する。

SSOのデーモンプロセスを起動する。

変更対象サーバのホスト名およびIPアドレスを変更した場合は，以上の手順を実施後，リソース収集条件およびプロセス監視条件を再設定してください。また，レポート定義ファイルを作り直してください。

(9)　異なるホスト上の監視サーバでのレポート作成について

次の条件が重なるレポートの作成はできません。

(a) SSOと異なるホスト上の監視サーバを指定してレポートを作成する場合

(b) 上記(a)の監視サーバ上で動作するSSOが認識する自IPアドレス※が，ほかのSSOから通信不能なIPアドレスである場合

注※　SSOが認識する自IPアドレスは次の優先順位で決定されます。

ssocolmng動作定義ファイルのchange-my-addressキーに指定されたIPアドレス

OSに依存する優先順位で最上位のIPアドレス

(10)　定義ファイルに使用可能な文字コードについて

定義ファイルに使用可能な文字コードは次のとおりです。

EUCコード

SJISコード

UTF-8コード

ASCIIコード

(11)　SSOが動作する言語環境変数を変更する場合の注意事項

SSOが正しく動作しなくなることがあるため，次の手順で変更してください。

リソース収集中の場合は，すべてのリソース収集を終了させます。

必要なリソース収集データを抽出し，収集データベースをすべて削除します。

SSOを停止します。

システム言語環境を変更します。

SSOを起動します。

リソースの収集の開始を実行します。

(12)　Windows Server 2003のターミナルサービスについて(Windows限定)

SSOまたはAPMはターミナルサービスと連携していないため，ターミナルサービスを利用した操作や運用には対応しておりません。

ただし，単にWindows Server 2003上でターミナルサービスと同居するだけならば動作は可能となります。

(13)　プロセスおよびサービス監視またはリソース収集機能を使用する場合

リソース収集対象およびプロセス監視サーバに対しリソース収集，プロセス監視，またはサービス監視を行う場合はSNMPエージェントと監視マネージャの下記コミュニティ名を一致させる必要があります。

リソース収集を行う場合：Getコミュニティ名

プロセス監視またはサービス監視を行う場合：Setコミュニティ名

SNMPエージェントのコミュニティ名の設定については，マニュアル「JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent」，またはSNMPエージェント製品のマニュアルを参照してください。

監視マネージャのコミュニティ名の設定については「7.3.6　SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）」を参照してください。

(14)　SNMPプロトコルのバージョンについて

SSOの各プログラムが使用するSNMPプロトコルのバージョンはV1およびV2です。SNMP V1またはV2をサポートするSNMPエージェントに対応できます。

(15)　プロセス監視のヘルスチェックに関する注意事項

プロセス監視でヘルスチェック間隔を設定している場合，すべてのアプリケーションの監視モードをoffに設定してもヘルスチェックは設定した間隔で実行されます。

ヘルスチェックを停止する場合は，ヘルスチェック間隔を0に設定してください。

(16)　マルチバイトコードの文字を含むプロセスを監視する場合

マルチバイトコードの文字を含むプロセス名を監視する場合，またはAPMに対してマルチバイトコードの文字を含むコマンドを実行する場合，SSOとAPMが動作するホストの言語環境変数を合わせてください。

Windows環境の監視サーバではマルチバイトコードの文字を含むプロセス名の監視は行えません。

(17)　リソース収集に関する注意事項

リソースの収集対象OSがLinux・AIX・Tru64・Solarisのネットワークグループリソースを取得する場合，ネイティブエージェント（Linux・AIX・Tru64の場合 snmpdプロセス，Solarisの場合 snmpdxプロセス）が起動していることが前提となります。

なお，リソースの収集対象OSがSolaris2.5.1の場合，ネイティブエージェントが存在しないため，ネットワークグループのリソースは取得できません。

(18)　APMのバックアップを取る場合について

APM機能の環境のバックアップを取得する場合，定義ファイルをバックアップしてください。

(a)　バックアップの契機

システムをバージョンアップする場合

メンテナンス等により定義情報を変更する場合

定期的な時期

(b)　バックアップ手順

APMを停止してください。

$APM_CONF配下の定義ファイル（apmaddr.conf,apmtcpsend.conf, apmini.conf, ....）をバックアップしてください。
※監視条件定義ファイル（*.apm）はバックアップの対象にしないでください。

APMを起動してください。

(c)　リストアの契機

システムのバージョンアップにてエラーとなった場合

メンテナンス等により再作成したファイルがエラーとなった場合

(d)　リストアの手順

APMを停止してください。

$APM_CONF配下の定義ファイルをリストアしてください。

APMを起動してください。

(19)　APMが動作するWindowsドメインの変更について（Windows限定）

ESAマシンのWindowsドメインへの参加の設定に変更があった場合，APMの「SNMP System Observer - Agent for Process」サービスのアカウントでログオン不可となる場合はサービスアカウントのログオンを再設定してください。

(20)　レポート条件に関する注意事項

先頭または末尾に半角文字を含むインスタンスをレポート条件に定義することはできません。

(21)　レポート定義ファイル内の日本語コードに関する注意事項

日本語EUCまたはUTF-8で書かれたレポート定義ファイルをGUIで扱う場合，また日本語EUCまたはUTF-8でレポートファイルをGUIから作成する場合，日本語EUCまたはUTF-8に文字コード変換できない文字は "?" に変換されます。

(22)　リソース収集のインスタンスの増分に伴う再設定について

ディスクやNICなどの増設によりSSOが対象とするリソースで，インスタンスが増分した際に，インスタンスを個別に指定してリソース収集を行っている場合は，適宜増分のインスタンスを指定してください。なお，インスタンスを個別に指定してない場合は，SSOとしては再設定は不要です。

(23)　DHCPを使用するサーバでの運用について

DHCPで動的にIPアドレスに割り振られるようなサーバの監視はできません。

(24)　監視サーバを監視対象外とした場合の注意事項

監視サーバを監視対象から外す場合は，プロセス監視条件設定ウィンドウの監視サーバ一覧から該当する登録監視サーバをすべて削除してください。

すでに以前の監視マネージャから監視対象外としている場合は，該当する監視サーバのAPMを停止したあと，$APM_CONF配下の*.apmを削除してください。また，起動イベントあて先定義ファイル（apmdest.conf）から監視対象外となるホスト名およびIPアドレスを削除してください。

起動イベントあて先定義ファイル（apmdest.conf）については，「7.4.2　起動イベントあて先定義ファイル（apmdest.conf）」を参照してください。

(25)　1台の監視サーバ（エージェントホスト）に複数IPアドレスがある場合

1台の監視サーバ（エージェントホスト）に複数IPアドレスがある場合，監視マネージャからアクセスできるどれか一つのIPアドレスを監視サーバとして指定してください。

(26)　デーモンプロセスが「RUNNING*」または「DEGENERATING*」状態の場合に関する注意事項

ssocolmngまたはssoapmonデーモンプロセスの起動後，状態が「RUNNING*」または「DEGENERATING*」である間は，初期設定処理が完了していないため，次の操作は実行しないでください。

ssocolmngデーモンプロセスが「RUNNING*」または「DEGENERATING*」状態の場合

ssostop，ssobackup，ssocolmng，ssocolset，ssocolshow，ssocolstart，ssocolstop，ssodbcheck，ssodbdel，ssodemandrpt，ssoextractlogコマンドの実行

リソースブラウザウィンドウ，リソース収集条件設定ウィンドウ，リソース収集条件参照ウィンドウ，リソース収集データ参照ウィンドウからの接続

レポート設定ウィンドウからのレポート作成

ssoapmonデーモンプロセスが「RUNNING*」または「DEGENERATING*」状態の場合

ssostop，ssobackup，ssoapcom，ssopsset，ssopsshow，ssopsstart，ssopsstopコマンドの実行

プロセスモニタウィンドウ，プロセス監視条件設定ウィンドウ，プロセス監視条件参照ウィンドウからの接続

これらの操作は，該当するデーモンプロセスの状態が「RUNNING」または「DEGENERATING」となったことを確認の上，実行するようにしてください。

(27)　レポートファイルをIEで表示する際の注意事項

Windows XP Service Pack2以降またはWindows Server 2003 Service Pack1以降を適用済みの環境で，HTML形式のレポートファイルを表示する場合，IEのセキュリティ設定によっては，グラフおよび凡例が表示されないときがあります。この場合は，次に示す手順でIEのセキュリティ設定を変更してください。

IEのメニューバーから，［ツール］－［インターネット オプション］を選択する。
［インターネットオプション］ウィンドウが表示されます。

［セキュリティ］タブを選択し，［レベルのカスタマイズ］ボタンをクリックする。
［セキュリティの設定］ウィンドウが表示されます。

［ActiveXコントロールとプラグイン］の［バイナリ ビヘイビアとスクリプト ビヘイビア］の設定を［有効にする］に変更して，［OK］ボタンをクリックする。
［セキュリティの設定］ウィンドウが閉じます。

［OK］ボタンをクリックする。
［インターネットオプション］ウィンドウが閉じます。

すでに開いているHTML形式のレポートファイルがある場合には，ページを再読み込みする。

(28)　HTML形式のレポートファイルをFirefoxで表示する際の注意事項

グラフ形式のレポートファイルは正しく表示されません。グラフ形式のレポートファイルを表示させる場合は，IEを使用してください。

(29)　サブリソース別表示の積み上げ棒グラフに関する注意事項

サブリソース別表示の積み上げ棒グラフで，「レポート期間内に収集データが一つもないインスタンス」と「値がゼロであるインスタンス」を判別する必要がある場合は，グラフに統計情報の表示※を設定してレポートを作成してください。

設定した場合，表示される統計情報では，「レポート期間内に収集データが一つもないインスタンス」の値が「-（ハイフン）」で表示されます。

注※ グラフに統計情報を設定する方法

次に示すどちらかの方法で設定してください。

グラフ表示詳細設定ウィンドウで，該当するレポート条件の［統計情報を表示する］チェックボックスをチェック状態にして，レポート定義ファイルを保存します。

レポート定義ファイルの該当するレポート条件のgraph_statistics_infoキーを指定して，レポート定義ファイルを保存します。

(30)　レポートファイル作成時の注意事項

レポートファイル作成ウィンドウで設定する出力先には，次に示す文字を使用してください。

半角アルファベット

半角数値

「.（ピリオド）」

「_（アンダーバー）」

「-（ハイフン）」

(31)　NNMi連携に関する注意事項

NNMiとの連携可否確認のために，定期的にNNMiとの接続を確認します。NNMiが起動処理中の場合，NNMiの起動が完了するまで，SSOのリソース監視およびプロセス・サービス監視処理が停止することがあります。

NNMiとはWebサービス（HTTPプロトコル）で通信します。そのため，NNMiのHTTPプロトコルの通信ポート番号を無効にしないでください。

SSOのバージョン09-50以降で，https通信によるNNMiとの接続をサポートします。https通信によるNNMiと接続するための設定については，「6.　コマンド ssonnmsetup」を参照してください。

(32)　リソースブラウザウィンドウでエンターキーを使用する場合の注意事項

リソースブラウザウィンドウのリソース一覧上でリソースを選択したあと，エンターキーを連打しないでください（エンターキーを押し続ける状態を含む）。エンターキーを連打した場合，リソースブラウザウィンドウの表示が不正になったり，ウィンドウがフリーズしたりすることがあります。

(33)　リソース収集対象エージェントまたは収集対象サーバ自体を停止する場合の注意事項

リソース収集対象エージェントまたは収集対象サーバ自体を停止する場合，収集マネージャから該当するサーバに対するリソースの収集および定期照会を停止したあとに，エージェントを停止してください。また，リソース収集対象エージェントがESAまたはJP1/Cm2/SMGの場合，エージェント側のsnmpstartコマンドが完了したことを確認したあとに，収集または定期照会を再開してください。

収集および定期照会を停止しないで，リソース収集対象エージェントまたは収集対象サーバ自体を停止した場合，次に示すどちらかの現象が発生するおそれがあります。

SSOおよびSSO-Exカテゴリに属するリソースが収集できない。

リソース値の算出結果が不正になる。

なお，リソース収集を定期的に停止する場合は，「収集時間帯設定」によって，停止している時間付近は収集しないように設定することもできます。収集時間帯の設定については，「4.4.2　リソース収集条件の設定」を参照してください。

(34)　プロセス監視条件の設定に関する注意事項

プロセス監視条件設定ウィンドウから監視プロセスを追加する場合，テキスト入力エリアに改行コード（0x0A，0x0D0A）を入力しないでください。改行コードが入力されている場合※，その監視条件は削除されます。

注※

改行コードが入力されている場合とは，例えば，表計算ソフトなどを使用して作成したデータをコピーした場合が該当します。

(35)　SNMP System Observer - Consoleサービスに関する注意事項

SNMP System Observer - Consoleサービスは，ssoconsoledデーモンプロセスと同時に起動または停止します。そのため，SNMP System Observer - Consoleサービスを単独で起動したり，停止したりしないでください。

(36)　SNMPトラップによるイベント通知方式でプロセスおよびサービスを監視する場合の注意事項

NNMiのSNMPトラップ受信数が上限付近に達すると，APMからのSNMPトラップが受信されなくなるため，プロセスおよびサービスを正しく監視できなくなります。このため，SNMPトラップが受信できなくなる状態になる前に，NNMiのデータベースを保守するか，またはTCP通信によるイベント通知方式でプロセスおよびサービスを監視してください。

(37)　使用できない文字コードについて

JP1/Cm2/SSOでは，JIS第3水準および第4水準の文字は扱えません。各種定義項目の値，フォルダ名，およびファイル名に，これらの文字を使用しないでください。

(38)　Windows Server 2008での注意事項

コマンドの実行について
コマンドを実行する際は，管理者としてコマンドプロンプトを起動する必要があります。管理者としてコマンドプロンプトを起動するには，Windowsの［スタート］メニューの［コマンドプロンプト］を右クリックして，ショートカットメニューから［管理者として実行］を選択してください。なお，UAC機能が無効の場合は，管理者としてコマンドプロンプトを起動する必要はありません。

自動アクションの実行について
セッション0の分離によってサービスのセッションとユーザのセッションが分離し，セッション0はサービス専用のセッションになりました。
自動アクションはサービスから実行され，自動アクションコマンドはサービスのセッション上で動作します。このため自動アクションでウィンドウプログラムを指定した場合，ユーザセッションと異なるセッションで動作しているウィンドウプログラムを操作することができません。
自動アクションで指定したウィンドウプログラムを操作するには，［Interactive Services Detection］サービスを起動し，［対話型サービス ダイアログの検出］ダイアログで［メッセージの表示］をクリックしてください。
なお，このサービスを起動した場合，システム全体に対して有効となりますのでご注意ください。

(39)　SSOコンソールからウィンドウを起動する場合の注意事項

SSOコンソールから同一ウィンドウを複数起動することはできません。すでに起動しているウィンドウと同一のウィンドウを起動した場合，起動していたウィンドウが閉じて，新たにウィンドウが起動します。

また，メニューフレームの同一メニューを連打（ダブルクリックのような連続クリック）しないでください。連打した場合，ウィンドウの起動処理でエラーが発生することがあります。

(40)　HNTRLib2のインストールディレクトリに関する注意事項

HNTRLib2をインストールすると，インストール時に指定したインストール先ディレクトリとは別に，次のディレクトリ配下にもファイルがインストールされます。ただし，他製品によって作成済みの場合は除きます。

Windowsの場合

%SystemDrive%:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥HNTRLib2
%SystemDrive%:¥Program Files (x86)¥Common Files¥Hitachi

UNIXの場合

/opt/hitachi/HNTRLib2
/opt/hitachi/common

3.　インストールおよびセットアップ

この章では，SSOシリーズの各プログラムのインストールおよびアンインストールについて説明します。また，運用前に必要なセットアップについても説明します。

＜この章の構成＞

3.1　インストールからセットアップまでの流れ

3.2　SSOのインストールおよびアンインストール

3.3　APMのインストールおよびアンインストール

3.4　SSOのセットアップ

3.5　APMのセットアップ

3.6　セットアップ時の注意事項

3.1　インストールからセットアップまでの流れ

SSOおよびAPMのインストールからセットアップまでの流れについて，基本構成の場合と分散構成の場合に分けて説明します。

基本構成での，SSOおよびAPMのインストールからセットアップの流れを，次の図に示します。

図3-1　インストールからセットアップの流れ（基本構成）

分散構成での，SSOおよびAPMのインストールからセットアップの流れを，次の図に示します。

図3-2　インストールからセットアップの流れ（分散構成）

＜この節の構成＞

3.1.1　SSOのインストールとセットアップの流れ

3.1.2　APMのインストールとセットアップの流れ

3.1.1　SSOのインストールとセットアップの流れ

SSOのインストールおよびセットアップの流れを次に示します。

SSOをインストールする。
手順1～手順3の各製品のインストールの順序は問いません。
なお，分散構成の場合，NNMiと各SSOを別のホストにインストールします。また，各SSOでセットアップが必要です。
SSOのインストール方法については，「3.2.1　インストール」を参照してください。

NNMiをインストールする。
NNMiのインストール方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Node Manager i インストールガイド」を参照してください。

JP1/Baseをインストールする。
JP1/Baseは，JP1/Baseのユーザ認証機能を使用する場合にだけ必要です。以降に示す手順6よりも前であれば，どのタイミングでインストールしてもかまいません。
JP1/Baseのインストール方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

NNMiへの接続情報を設定する。
ssonnmsetup -addコマンドを実行します。
ssonnmsetupコマンドで指定するオプションなどの詳細は，「6.　コマンド ssonnmsetup」を参照してください。

SSOのインシデント定義をNNMiに設定する。
インシデント定義ファイル名および定義条件を次の表に示します。

表3-1　インシデント定義ファイルのファイル名および登録条件

＃ | インシデント定義ファイル名 | 登録条件
1 | $SSO_INCIDENT/ssoincident.def | 必ず設定します。
2 | $SSO_INCIDENT/apmtrap.def | イベント通知にTCP通信を使用しないAPMをプロセス・サービス監視対象とする場合に設定します。

インシデント定義ファイルは，nnmconfigimport.ovplコマンドで設定します。
NNMiが停止している場合は，起動してから実行してください。コマンドの実行ディレクトリをNNMiのインストール先ディレクトリ配下のbinに移動したあと，次のコマンドを実行します。

nnmconfigimport.ovpl -u ユーザ名 -p パスワード -f $SSO_INCIDENT/ssoincident.def

コマンドの引数の値に指定する項目を次に示します。
ユーザ名：NNMiの管理者ユーザ名を指定します。
パスワード：NNMiの管理者アカウントのパスワードを指定します。

SSOを分散構成とする場合は，SSOをインストールしたホストからNNMiをインストールしたホストにインシデント定義ファイルをコピーおよび登録する必要があります。ただし，インシデント定義ファイルの登録は1回で済むため，SSOをインストールしたホストの台数分実施する必要はありません。また，apmtrap.defの登録は不要です。

SSOのURLアクションをNNMiに定義する。
URLアクション定義ファイルは，nnmconfigimport.ovplコマンドで設定します。
NNMiが停止している場合は，起動してから実行してください。コマンドの実行ディレクトリをNNMiのインストール先ディレクトリ配下のbinに移動したあと，次のコマンドを実行します。

nnmconfigimport.ovpl -u ユーザ名 -p パスワード -f $SSO_URLACTION/ssourlaction.def

コマンドの引数に指定する項目を次に示します。
ユーザ名：NNMiの管理者ユーザ名を指定します。
パスワード：NNMiの管理者アカウントのパスワードを指定します。

SSOを分散構成とする場合は，SSOをインストールしたホストからNNMiをインストールしたホストにURLアクション定義ファイルをコピーおよび登録する必要があります。ただし，URLアクション定義ファイルの登録は1回で済むため，SSOをインストールしたホストの台数分実施する必要はありません。

注意

URLアクション定義ファイルの設定は，NNMiが次のバージョン以降の場合に実施します。

JP1/Cm2/NNMi 09-50以降

HP NNMi 9.0以降

SSOコンソールでのユーザ認証用のユーザを登録する。
SSOコンソールでのユーザ認証方式を設定します。ユーザ認証方式には次の二つがあり，ssoconsoled動作定義ファイルに設定します。ssoconsoled動作定義ファイルの設定については，「7.3.23　ssoconsoled動作定義ファイル（ssoconsoled.def）」を参照してください。

ユーザの認証方法がSSO認証方式の場合

ssoauth -addコマンドを実行します。

SSOコンソールについては，「2.1.1　SSOコンソール」を参照してください。

ssoauthコマンドについては，「6.　コマンド ssoauth」を参照してください。

ユーザの認証方法がJP1認証方式の場合

JP1/Base認証のユーザの登録方法は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

コミュニティ名を設定する。
コミュニティ名の設定については，「3.4.1　コミュニティ名の設定」を参照してください。

リソース収集条件を設定する。
リソース収集条件の設定については，「3.4.2　リソース収集条件の設定」を参照してください。

プロセス監視条件を設定する。
プロセス監視条件の設定については，「3.4.3　プロセスおよびサービス監視条件の設定」を参照してください。

3.1.2　APMのインストールとセットアップの流れ

APMのインストールおよびセットアップの流れを次に示します。

ESAをインストールする。
ESAのインストール方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent」を参照してください。

APMをインストールする。
APMのインストール方法については，「3.3.1　インストール」を参照してください。

コミュニティ名を設定する。
コミュニティ名の設定については，「3.5.1　コミュニティ名の設定」を参照してください。

UNIXの場合，前提製品との連携について設定する。
前提製品との連携の設定については，「3.5.2　前提ソフトウェアとの連携設定（UNIX限定）」を参照してください。

UNIXの場合，SNMPポートを設定する。
SNMPポートの設定については，「3.5.3　SNMPポートの設定について（UNIX限定）」を参照してください。

環境に合わせて各定義ファイルを設定する。
定義ファイルについては，「7.　定義ファイル」を参照してください。

3.2　SSOのインストールおよびアンインストール

SSOのインストールおよびアンインストールの手順を説明します。

＜この節の構成＞

3.2.1　インストール

3.2.2　アンインストール

3.2.1　インストール

インストールする場合の手順を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　UNIXの場合

(2)　Windowsの場合

(1)　UNIXの場合

(a)　インストールの前提条件

インストールを実行する前に，次の前提条件を満たしていることを確認してください。

上書きインストールの場合，バージョンダウンまたはリビジョンダウンとならないこと。

インストールを実行するユーザがスーパーユーザ権限を持っていること。

(b)　インストール方法

Hitachi PP Installerの指示に従ってインストールを進めます。

JP1/NETM/DMを使ったリモートインストールの方法については，マニュアル「JP1/NETM/DM Manager」およびマニュアル「JP1/NETM/DM SubManager(UNIX(R)用)」を参照してください。

(c)　インストール時の注意事項

SSOのインストールおよびSSOの修正パッチ適用前に，SSOを停止してください。

SSOのインストール後，SSOのデーモンプロセスは起動していません。使用する環境に合わせて起動してください。デーモンプロセスの起動については，「4.1　プログラムの起動と停止」を参照してください。

バージョン09-00からバージョンアップした場合，次の手順を実施してください。

$SSO_BIN/jp1ssolog.shを退避する。
退避例を次に示します。

mv $SSO_BIN/jp1ssolog.sh $SSO_BIN/org_jp1ssolog.sh

$SSO_NEWCONF/jp1ssolog.shを$SSO_BINにコピーする。
コピー例を次に示します。

cp -p $SSO_NEWCONF/jp1ssolog.sh $SSO_BIN/jp1ssolog.sh

バージョンアップ前にカスタマイズしていた場合，同じ内容を$SSO_BIN/jp1ssolog.shに反映する。

$SSO_BIN/org_jp1ssolog.shを削除する。
削除例を次に示します。

rm $SSO_BIN/org_jp1ssolog.sh

(2)　Windowsの場合

(a)　インストールの前提条件

インストールを実行する前に，次の前提条件を満たしていることを確認してください。

上書きインストールの場合，バージョンダウンまたはリビジョンダウンとならないこと。

インストールを実行するユーザがAdministrators権限を持っていること。
UACが有効な場合，Administratorユーザ以外のAdministrators権限ユーザがインストールを実行すると，管理者への昇格が必要になります。

(b)　インストール方法

インストーラの指示に従ってインストールを進めます。

新規インストール時は，次の項目の設定が必要です。なお，上書きインストール時は，新規インストール時に設定した情報が引き継がれるため，これらの項目を再設定する必要はありません。

ユーザ情報（ユーザ名，所属）

インストール先ディレクトリ
デフォルトのインストール先ディレクトリを次に示します。

%SystemDrive%¥Program Files (x86)¥HITACHI¥JP1Cm2SSO¥

インストール先ディレクトリをデフォルトから変更する場合，次の規則を満たすディレクトリを指定してください。

ディレクトリパスがドライブレター（「C:」，「D:」など）で始まること。

ディレクトリパスの文字列に，マルチバイトコード，半角の「/」，「:」，「*」，「?」，「"」，「<」，「>」，「|」，「,」，「;」，「$」，「%」，「^」，「'」，「!」，「(」，「)」，「=」，「+」，「{」，「}」，「@」，「[」，「]」を含まないこと。
ただし，Windows Server 2003 x64 EditionsおよびWindows Server 2008のインストールディレクトリのデフォルト値は除きます。
半角の「¥」は，パス区切り文字としてだけ使用できます。

ドライブレターだけまたはルートディレクトリだけ（「C:」，「D:¥」など）の指定になっていないこと。

ディレクトリパスの文字列長が，ディレクトリ最後の「¥」を含めて45バイト以内であること。

%SystemDrive%¥Program Files¥以下にインストールすることはできません。インストール先ディレクトリに%SystemDrive%¥Program Files¥以下を指定した場合は，「%SystemDrive%¥Program Files¥」が「%SystemDrive%¥Program Files (x86)¥」に置き換えられたディレクトリにインストールされます。

JP1/NETM/DMを使ったリモートインストール方法については，マニュアル「JP1/NETM/DM 導入・設計ガイド(Windows(R)用)」およびマニュアル「JP1/NETM/DM 運用ガイド1(Windows(R)用)」を参照してください。

(c)　インストール時の注意事項

SSOのインストールおよびSSOの修正パッチ適用前に，SSOを停止してください。

SSOのインストール先ディレクトリ以下のファイル，およびサブディレクトリには，SYSTEMおよびAdministratorsに対して次の権限を設定してください。
読み取り，書き込み，実行，削除

SSOのインストール後，SSOのデーモンプロセスは起動していません。使用する環境に合わせて起動してください。デーモンプロセスの起動については，「4.1　プログラムの起動と停止」を参照してください。

バージョン09-00からバージョンアップした場合，次の手順を実施してください。

$SSO_BIN¥jp1ssolog.batを退避する。
退避例を次に示します。

ren $SSO_BIN¥jp1ssolog.bat $SSO_BIN¥org_jp1ssolog.bat

$SSO_NEWCONF¥jp1ssolog.batを$SSO_BINにコピーする。
コピー例を次に示します。

copy /a $SSO_NEWCONF¥jp1ssolog.bat $SSO_BIN¥jp1ssolog.bat

バージョンアップ前にカスタマイズしていた場合，同じ内容を$SSO_BIN¥jp1ssolog.batに反映する。

$SSO_BIN¥org_jp1ssolog.batを削除する。
削除例を次に示します。

del $SSO_BIN¥org_jp1ssolog.bat

3.2.2　アンインストール

アンインストールする場合の手順を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　UNIXの場合

(2)　Windowsの場合

(3)　アンインストール時の注意事項

(1)　UNIXの場合

アンインストールを行う場合は，スーパーユーザ権限が必要です。

GUIを起動している場合はすべて終了する。

プログラムを終了する。

ssocadelコマンドの実行およびURLアクション定義を削除する。
この手順は，URLアクション連携機能を使用している場合に実施します。

Hitachi PP Installerを使ってアンインストールする。

なお，ユーザ指定のログファイルおよびトレースファイルは削除されない場合があります。不要の場合は，プログラムを削除したあとで，ファイルを削除してください。

(2)　Windowsの場合

アンインストールを行う場合は，Administrators権限が必要です。

GUIを起動している場合はすべて終了する。

プログラムを終了する。

ssocadelコマンドの実行およびURLアクション定義を削除する。
この手順は，URLアクション連携機能を使用している場合に実施します。

Windowsの［コントロールパネル］－［アプリケーションの追加と削除］※から，「JP1/Cm2/SNMP System Observer」を選択し，［追加と削除］をクリックする。
プログラムの操作を選択する画面が表示されます。

［削除］を選択し，［次へ］をクリックする。

なお，ユーザ指定のログファイルおよびトレースファイルは削除されない場合があります。不要な場合は，プログラムを削除したあとで，ファイルを削除してください。

注※

Windows Server 2008では，［プログラムと機能］と表示されます。

(3)　アンインストール時の注意事項

SSOのアンインストールを実行すると，インストール先ディレクトリ以下がすべて削除されます。ただし，インストール先ディレクトリにアクセスしているファイルおよびディレクトリは削除されません。また，Windowsの場合，「インストールディレクトリ¥uCPSB」が削除されないことがあります。この場合，Windows版の資料採取コマンドjp1ssolog.batで資料を採取してください。Windows版の資料採取コマンドjp1ssolog.batについては，「6.　コマンド jp1ssolog.bat」を参照してください。

SSOをアンインストールしたあとに，NNMiに設定したインシデント定義を削除してください。削除は，NNMiコンソールのインシデントフォームで実行します。

URLアクション連携機能を使用している場合，SSOをアンインストールする前に，ssocadelコマンドを実行してください。また，NNMiコンソールからSSOが登録したURLアクション定義を削除してください。

3.3　APMのインストールおよびアンインストール

インストールおよびアンインストールの手順を説明します。

＜この節の構成＞

3.3.1　インストール

3.3.2　アンインストール

3.3.3　注意事項

3.3.1　インストール

インストールする場合の手順を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　UNIXの場合

(2)　Windowsの場合

(3)　インストール時の注意事項

(1)　UNIXの場合

インストールの前に，カーネルパラメタの設定を行ってください。詳細については「付録D　カーネルパラメタ一覧」を参照してください。

プログラムをインストールするには，Hitachi PP Installerを使用する方法と，JP1/NETM/DMを使用する方法があります。JP1/NETM/DMを使用したリモートインストールに失敗した場合は，Hitachi PP Installerでインストールをし直してください。なお，インストールする場合は，スーパーユーザ権限が必要です。

(2)　Windowsの場合

プログラムをインストールするには，提供媒体を使用する方法と，JP1/NETM/DMを使用する方法があります。JP1/NETM/DMを使用したオンライン配布に失敗した場合は，提供媒体を使用してインストールをし直してください。なお，インストールする場合は，Administrators権限が必要です。

提供媒体を使ってインストールする手順を説明します。

前提ソフトウェアが必要な場合は，前提ソフトウェアをインストールする。

すべてのソフトウェアを終了する。

提供媒体をセットする。

起動したインストーラの指示に従ってインストールを進めてください。

(3)　インストール時の注意事項

APMをインストールする前に，前提ソフトウェアであるESAをインストールしてください。

Windowsで次のサービスが動作している場合，APMをインストールする前およびAPMの修正パッチを適用する前に停止してください。なお，［コントロールパネル］－［管理ツール］のサービスウィンドウを開いている場合は，インストールする前および修正パッチを適用する前にサービスウィンドウを閉じてください。
"SNMP System Observer - Agent for Process"サービス
"SNMP Service"サービス

APMは上書きインストールでバージョンアップを行うことも可能です。

APMのインストール中にプログラムを中断してはいけません。

Windowsの場合はAPMのインストール後，APMのデーモンプロセスは起動しておりません。ご使用の環境に合わせて起動してください。UNIXの場合はAPMのインストール後，APMのデーモンプロセスは起動しています。

UNIXの場合，APMが提供するapmstartファイルは，上書きインストール時に新しいファイルに置き換えられます。apmstartファイルのSNMP受信ポート番号をカスタマイズしている場合は，上書きインストール後に再度カスタマイズしてください。

障害資料採取コマンドはカスタマイズ可能なシェルスクリプトファイルであるため，本製品の正規版を上書きインストールした場合，および修正版を適用した場合，カスタマイズを考慮し$APM_BIN¥jp1apmlog.batまたは$APM_BIN/jp1apmlog.shは直接更新されずに，$APM_NEWCONF¥jp1apmlog.batまたは$APM_NEWCONF/jp1apmlog.shが更新されます。下記手順により手動にてモジュールの入れ替えを行った後，必要であればカスタマイズを行ってください。

（Windowsの場合）

1.　$APM_BIN¥jp1apmlog.batを名前を変えて退避します。

例）RENAME $APM_BIN¥jp1apmlog.bat $APM_BIN¥org_jp1apmlog.bat

2.　$APM_NEWCONF¥jp1apmlog.batをコピーします。

例）COPY /A $APM_NEWCONF¥jp1apmlog.bat $APM_BIN¥jp1apmlog.bat

3.　必要であれば以前カスタマイズしていた内容を$APM_BIN¥jp1apmlog.batに反映します。

4.　必要でなければ$APM_BIN¥org_jp1apmlog.batを削除します。

例）DEL $APM_BIN¥org_jp1apmlog.bat

（UNIXの場合）

1.　$APM_BIN/jp1apmlog.shを名前を変えて退避します。

例）mv $APM_BIN/jp1apmlog.sh $APM_BIN/org_jp1apmlog.sh

2.　$APM_NEWCONF/jp1apmlog.shをコピーします。

例）cp -p $APM_NEWCONF/jp1apmlog.sh $APM_BIN/jp1apmlog.sh

3.　必要であれば以前カスタマイズしていた内容を$APM_BIN/jp1apmlog.shに反映します。

4.　必要でなければ$APM_BIN/org_jp1apmlog.shを削除します。

例）rm $APM_BIN/org_jp1apmlog.sh

3.3.2　アンインストール

アンインストールする場合の手順を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　UNIXの場合

(2)　Windowsの場合

(3)　アンインストール時の注意事項

(1)　UNIXの場合

アンインストールを行う場合は，スーパーユーザ権限が必要です。

GUIを起動している場合はすべてクローズする。

プログラムを終了する。

Hitachi PP Installerを使ってアンインストールする。

(2)　Windowsの場合

アンインストールを行う場合は，Administrators権限が必要です。

GUIを起動している場合はすべてクローズする。

プログラムを終了する。

Windowsの［コントロールパネル］－［アプリケーションの追加と削除］から，アンインストールしたいプログラムを選択し，［追加と削除］をクリックする。
プログラムの操作を選択する画面が表示されます。

［削除］を選択し，［次へ］をクリックする。

(3)　アンインストール時の注意事項

Windowsにて次のサービスが動作している場合，APMをアンインストールする前に停止してください。なお，［コントロールパネル］－［管理ツール］のサービスウィンドウを開いている場合は，アンインストールする前にサービスウィンドウを閉じてください。
"SNMP System Observer - Agent for Process"サービス
"SNMP Service"サービス

アンインストールを実行しても，ログファイルなどユーザ資源とみなされるファイルは削除されない場合があります。これらのファイルを削除する場合，エクスプローラなどから手動で削除してください。

前提ソフトウェアをアンインストールする場合，APMを先にアンインストールしてください。

アンインストールでは，インストール先ディレクトリを削除します。このインストール先ディレクトリに，アクセスされているファイルおよびディレクトリがある場合は，削除されませんのでご注意ください。

APMのアンインストール中にプログラムを中断してはいけません。

3.3.3　注意事項

＜この項の構成＞

(1)　上書きインストール時の注意事項（UNIX限定）

(2)　JP1/ServerConductor/Deployment Managerのディスク複製インストールについて

(3)　AIXの仮想化機能について

(1)　上書きインストール時の注意事項（UNIX限定）

APM が提供するapmstartファイルは，上書きインストール時に新しいファイルに置き換えられます。

apmstartファイルのSNMP受信ポート番号をカスタマイズしている場合は，上書きインストール後に再度カスタマイズしてください。

(2)　JP1/ServerConductor/Deployment Managerのディスク複製インストールについて

Windows版およびLinux版のAPMは，JP1/ServerConductor/Deployment Managerのディスク複製インストールに適合した日立プログラムプロダクトです。

なお，ディスク複製インストールのバックアップを行う前に，以下の作業が必要となります。

コミュニティ名を設定する必要があります。前提ソフトウェアにおいて定める手順により，コミュニティ名を設定してください。

SSOからAPMのプロセスおよびサービス監視を行う場合は，APMに対するSNMPのSetコミュニティ名を設定する必要があります。詳細については，「3.5.1　コミュニティ名の設定」を参照してください。

ディスク複製インストールの操作・運用方法については，マニュアル「JP1/ServerConductor/Deployment Manager」を参照してください。

(3)　AIXの仮想化機能について

AIX版APMはPOWER5 AIX 5L V5.3で提供されるVirtualization（仮想化）機能において，マイクロパーティション機能，仮想イーサネット機能，共用イーサネット機能をサポートしています。

3.4　SSOのセットアップ

＜この節の構成＞

3.4.1　コミュニティ名の設定

3.4.2　リソース収集条件の設定

3.4.3　プロセスおよびサービス監視条件の設定

3.4.4　クラスタシステムでSSOを運用する場合の注意事項

3.4.5　SSOを複数のIPアドレスが存在するホストで使用する場合

3.4.6　単調増加ファイルについて

3.4.7　Windowsにおける注意事項

3.4.8　HP-UXでの注意事項

3.4.9　Solarisでの注意事項

3.4.10　Linuxでの注意事項

3.4.11　SNMP応答監視時間およびリトライ回数の設定について

3.4.12　プロセス監視のヘルスチェックリトライ回数の設定について

3.4.13　パッチ適用時に生成されるファイルのサイズについて

3.4.14　分散構成時の設定について

3.4.1　コミュニティ名の設定

SSOのリソース収集機能では，SNMPプロトコルを使用してSNMPエージェントのMIBオブジェクトからリソースを収集しています。そのため，SSOのリソース収集機能を使用する場合は，SNMPエージェントと監視マネージャのGetコミュニティ名を一致させる必要があります。

また，SSOのプロセスおよびサービス監視機能では，SNMPプロトコルを使用してAPMに監視条件を設定しています。そのため，プロセスおよびサービス監視機能を使用する場合は，SNMPエージェントと監視マネージャのSetコミュニティ名を一致させる必要があります。

Getコミュニティ名およびSetコミュニティ名は，SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）で設定します。SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）については，「7.3.6　SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）」を参照してください。

SNMPエージェントのコミュニティ名の設定方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent」，またはSNMPエージェント製品のマニュアルを参照してください。

3.4.2　リソース収集条件の設定

リソースを収集する場合，収集条件を設定する必要があります。収集条件は，リソース収集条件設定ウィンドウ，または収集条件設定コマンド（ssocolset）で設定します。

リソース収集条件設定ウィンドウについては「5.3　リソース収集条件設定ウィンドウ」，収集条件設定コマンド（ssocolset）については「6.　コマンド ssocolset」を参照してください。

3.4.3　プロセスおよびサービス監視条件の設定

SSOでプロセスおよびサービスを監視する場合，監視条件を設定する必要があります。監視条件は，プロセス監視条件設定ウィンドウ，または監視条件設定コマンド（ssopsset）で設定します。なお，JP1シリーズのアプリケーションおよびプロセスはデフォルトで登録されています。

プロセス監視条件設定ウィンドウについては「5.6　プロセス監視条件設定ウィンドウ」，監視条件設定コマンド（ssopsset）については「6.　コマンド ssopsset」を参照してください。

なお，分散構成の場合，APMからのSNMPトラップを受信するためには，ssotrapdデーモンプロセスが起動している必要があります。ssotrapdデーモンプロセスの起動については，「7.3.24　SSO起動定義ファイル（ssostartup.conf）」を参照してください。

3.4.4　クラスタシステムでSSOを運用する場合の注意事項

監視マネージャのIPアドレスとして，移動IPアドレス（再配置可能IPアドレス，パッケージIPアドレス，フローティングIPアドレス，浮動IPアドレス，または論理IPアドレス）を使用するように設定してください。監視マネージャのIPアドレスは，次に示す定義ファイルのキーに定義します。

ssoapmon動作定義ファイルおよびssocolmng動作定義ファイルの「change-my-address」キー

ssoapmon動作定義ファイルおよびssocollectd動作定義ファイルの「snmp-address」キー

ssorptd動作定義ファイルの「default-disp-address」キー

各定義ファイルの詳細は，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」，「7.3.8　ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）」，「7.3.9　ssocollectd動作定義ファイル（ssocollectd.def）」，および「7.3.22　ssorptd動作定義ファイル（ssorptd.def）」を参照してください。

NNMiとの連携が不可となった場合に，SSOプロセスが停止してしまうことでフェールオーバーが発生するのを防止するため，ssospmd動作定義ファイルの「nnm-coop-policy」キーに「1」を設定してください。詳細は，「7.3.25　ssospmd動作定義ファイル（ssospmd.def）」を参照してください。

SSOは，アクティブ・スタンバイ構成のクラスタシステムで運用し，下記のクラスタソフトと連携してフェールオーバーすることができます。アクティブ・アクティブ構成には対応していません。

【Windows】

・Microsoft Cluster Service

・Windows Server Failover Clustering

【Solaris】

・Veritas Cluster Server

【HP-UX】

・HP Serviceguard

【Linux】

・HAモニタ

・Veritas Cluster Server

3.4.5　SSOを複数のIPアドレスが存在するホストで使用する場合

監視マネージャのIPアドレスとして，監視サーバと通信可能なIPアドレスを設定してください。

監視マネージャのIPアドレスは，ssoapmon動作定義ファイルおよびssocolmng動作定義ファイルの「change-my-address」キーに定義します。

また，レポート定義ファイルを作成する場合は，レポート条件の収集サーバ名にSSOのssocolmng動作定義ファイルの「change-my-address」キーに指定したIPアドレスを指定してください。

詳細は，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」または「7.3.8　ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）」を参照してください。

3.4.6　単調増加ファイルについて

SSOの動作において，単調増加となるファイルは以下のとおりです。

収集データのデータファイル

収集データのデータファイルの詳細については「2.2.2(3)　収集データの保存」を参照してください。

3.4.7　Windowsにおける注意事項

＜この項の構成＞

(1)　自動アクションの実行について

(2)　Windowsファイアウォールの設定に関する注意事項

(3)　SSOのインストール先ディレクトリのセキュリティ設定について

(1)　自動アクションの実行について

自動アクションでウィンドウプログラムを実行する場合，デスクトップへのアクセスが必要となるため，以下の手順でサービスのアカウントを変更する必要があります。

コントロールパネルから管理ツールを開き，サービスを選択します。

サービス一覧から"SNMP System Observer"を選択し，プロパティを開きます。

サービスのアカウントをシステムアカウントに設定します。

「デスクトップとの対話サービスをサービスに許可」をチェックします。

(2)　Windowsファイアウォールの設定に関する注意事項

Windowsファイアウォールを有効にした環境でSSOを利用する場合，SSOの動作に必要となるポートの通過設定が必要です。通過設定が必要なSSOのポートについては，「付録C　ファイアウォールの通過方向」を参照してください。

また，Windowsファイアウォールを有効にした環境でSSOを利用する場合，実行に必要となるポート番号/プログラムの例外リストへの登録を行う必要があります。

(a)，(b)どちらかの手順により，例外リストの登録作業を行ってください。

なお，別途，システム内の前提ソフトウェアであるNNMiのWindowsファイアウォールに対するポート番号等の設定が必要です。

(a) コントロールパネルの［Windowsファイアウォール］－［例外］タブを選択し，［プログラムの追加］/［ポートの追加］から，以下のプログラム/ポートを登録してください。

プログラム：$SSO_BIN¥ssoapmon.exeまたは，

ポート番号：tcp 20147※1 名前：JP1/Cm2/SSO

tcp 20264※1，※2 名前：JP1/Cm2/SSO

プログラム：$SSO_BIN¥ssocolmng.exeまたは，

ポート番号：tcp 20086※1 名前：JP1/Cm2/SSO

プログラム：$SSO_BIN¥ssocollectd.exeまたは，

ポート番号：tcp 20086※1 名前：JP1/Cm2/SSO

プログラム：$SSO_BIN¥ssorptd.exeまたは，

ポート番号：tcp 22297※1 名前：JP1/Cm2/SSO

tcp 20393※1 名前：JP1/Cm2/SSO

プログラム：$SSO_BIN¥ssoconsoled.exeまたは，

ポート番号：tcp 20393※1 名前：JP1/Cm2/SSO

(b) 以下のコマンドにより，登録作業を行ってください。

netsh firewall add allowedprogram program=$SSO_BIN¥ssoapmon.exe name=JP1/Cm2/SSO mode=ENABLE
または，
netsh firewall add portopening protocol=TCP port=20147 name=JP1/Cm2/SSO mode=ENABLE※1
netsh firewall add portopening protocol=TCP port=20264 name=JP1/Cm2/SSO mode=ENABLE※1，※2

netsh firewall add allowedprogram program=$SSO_BIN¥ssocolmng.exe name=JP1/Cm2/SSO mode=ENABLE
または，
netsh firewall add portopening protocol=TCP port=20086 name=JP1/Cm2/SSO mode=ENABLE※1

netsh firewall add allowedprogram program=$SSO_BIN¥ssocollectd.exe name=JP1/Cm2/SSO mode=ENABLE
または，
netsh firewall add portopening protocol=TCP port=20086 name=JP1/Cm2/SSO mode=ENABLE※1

netsh firewall add allowedprogram program=$SSO_BIN¥ssorptd.exe name=JP1/Cm2/SSO mode=ENABLE
または，
netsh firewall add portopening protocol=TCP port=22297 name=JP1/Cm2/SSO mode=ENABLE※1
netsh firewall add portopening protocol=TCP port=20393 name=JP1/Cm2/SSO mode=ENABLE※1

netsh firewall add allowedprogram program=$SSO_BIN¥ssoconsoled.exe name=JP1/Cm2/SSO mode=ENABLE
または，
netsh firewall add portopening protocol=TCP port=20393 name=JP1/Cm2/SSO mode=ENABLE※1

［プログラムおよびサービスの一覧］に上記登録内容が表示され，チェックがオンになっていれば登録は完了しております。

登録情報を削除する場合は，［プログラムおよびサービスの一覧］に表示されている，上記登録の情報を選択し，［削除］を選択してリストから削除してください。

一時的に登録情報を無効化したい場合は，チェックをオフにしてください。

注※1

ポート番号定義ファイル（ssoport.conf）において，各プロセスのデフォルト値とは異なるポート番号を定義されている場合は，そのポート番号を設定してください。

注※2

APMのイベント通知でTCP通信（APMのイベントTCP通知定義ファイルで，TCPSMODEキーがONの場合）を使用するときに設定が必要です。

(3)　SSOのインストール先ディレクトリのセキュリティ設定について

SSOのインストール先ディレクトリのセキュリティの設定で，Everyoneを削除またはフルコントロールを拒否に設定する場合は，次に示す設定を行ってください。

Windowsサービス"SNMP System Observer"のログオンに設定しているアカウント（ローカルシステムアカウントの場合はSYSTEMアカウント）の「読み取りと実行」を「許可」に設定してください。

3.4.8　HP-UXでの注意事項

ありません。

3.4.9　Solarisでの注意事項

ありません。

3.4.10　Linuxでの注意事項

＜この項の構成＞

(1)　/etc/hostsファイルの定義について

(1)　/etc/hostsファイルの定義について

Red Hat Linuxをインストールすると，/etc/hostsファイルに自ノード（この定義例ではlinux01）のIPアドレスに対してループバックアドレス：127.0.0.1が定義されている場合があります。以下に定義例を示します。

SSOの自ノードがループバックアドレスで定義されていた場合，収集データベースが参照不能になったり，プロセスおよびサービス監視の状態が認識不能になったりするなどの現象が発生します。SSOを使用する環境では，自ノードに対しては「127.0.0.1」ではなく自IPアドレス（本例では172.16.49.18）を定義してください。以下に定義例を示します。

なお，ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）およびssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）のchange-my-address:キーで，SSOの動作IPアドレスを設定している場合は，本対応は不要となります。

それぞれの定義ファイルについては，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」および「7.3.8　ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）」を参照してください。

3.4.11　SNMP応答監視時間およびリトライ回数の設定について

プロセスおよびサービスの監視における監視サーバへのヘルスチェックの要求，監視条件の設定，および収集対象サーバへのリソース収集要求についてはSNMPプロトコルによって行われます。

SNMPプロトコルの特性上，SNMPリクエストまたはSNMPレスポンスが消失することがあるため，SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）のリトライ回数を1以上の値に設定することを推奨します。また，SNMPプロトコルでは要求に対する応答はエージェントに依存するため，その応答が監視マネージャのSNMPの応答監視時間を超えて通知される可能性があります。そのため，SNMP定義ファイルにより応答監視時間とリトライ回数の設定を行ってください。

応答監視時間を設定する際には，SNMPエージェントの最短応答時間と収集対象サーバのシステムの負荷による応答の遅延を考慮した値を設定してください。SNMP定義ファイルの詳細については「7.3.6　SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）」を参照してください。

3.4.12　プロセス監視のヘルスチェックリトライ回数の設定について

プロセスおよびサービスの監視における監視サーバへのヘルスチェック失敗により，プロセスおよびサービス監視が「認識不能」になる可能性があります。

ヘルスチェックは監視サーバの一時的な負荷やネットワークの負荷により応答の遅延または，消失することを考慮する必要があります。

このため，SNMPの応答監視時間およびリトライ回数の見直しを行うとともに，プロセス監視のヘルスチェックリトライ回数の見直しを行ってください。

ヘルスチェックリトライ回数についてはssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）のhcheck-retry-count:キーおよびhcheck-retry-interval:キーによって設定できます。詳細については「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を参照してください。

3.4.13　パッチ適用時に生成されるファイルのサイズについて

SSOにパッチを適用すると，パッチログファイルおよびパッチ履歴ファイルが生成されます。これらのファイルは，パッチ適用ごとにサイズが増加し，サイズが減少することはありません。

パッチログファイルおよびバッチ履歴ファイルについては，「付録A　ファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

3.4.14　分散構成時の設定について

分散構成の場合，管理マネージャおよび監視マネージャでそれぞれ次のように設定します。

管理マネージャ
SSOのインシデント定義をNNMiに設定します。設定方法については，「3.1.1　SSOのインストールとセットアップの流れ」を参照してください。

監視マネージャ

NNM情報定義ファイル（ssonnminfo.conf）でHostキーにNNMiホストが設定されるように定義します。NNM情報定義ファイルの詳細については，「7.3.29　NNM情報定義ファイル（ssonnminfo.conf）」を参照してください。

APMのイベント通知方式にSNMP通知が含まれる場合，SSO起動定義ファイル（ssostartup.conf）でssotrapdデーモンプロセスを定義します。SSO起動定義ファイルについては，「7.3.24　SSO起動定義ファイル（ssostartup.conf）」を参照してください。

分散構成での注意事項を次に示します。

NNMiとSSOの間にNATを介することはできません。

1台の管理マネージャに管理される複数の監視マネージャから，同一の監視サーバを監視させてはいけません。
次の図のような構成にしないでください。

図3-3　してはいけない監視の例（分散構成）

なお，次の図のように，それぞれ別の管理マネージャに管理される複数の監視マネージャからは，同一の監視サーバを監視させてもかまいません。

図3-4　可能な監視の例（分散構成）

3.5　APMのセットアップ

APMのセットアップについて説明します。

＜この節の構成＞

3.5.1　コミュニティ名の設定

3.5.2　前提ソフトウェアとの連携設定（UNIX限定）

3.5.3　SNMPポートの設定について（UNIX限定）

3.5.4　プログラムの起動と停止

3.5.5　クラスタシステムでAPMを運用する場合の注意事項

3.5.6　APMを複数のIPアドレスが存在するホストで使用する場合

3.5.7　NICの冗長化構成で使用する場合

3.5.8　JP1/Cm2/IGSのSNMPアドレス変換機能を使用する場合

3.5.9　JP1/Cm2/IGSのSNMPプロキシ通信機能を使用してプロセス監視を行う場合

3.5.10　SSOを複数のセグメントに面しているホストで使用する場合

3.5.11　APMが動作する環境のIPアドレスを変更する場合

3.5.12　APMを監視するSSOのIPアドレスを変更する場合

3.5.13　単調増加ファイルについて

3.5.14　Windowsにおける注意事項

3.5.15　HP-UXにおける注意事項

3.5.16　Solarisにおける注意事項

3.5.17　AIXにおける注意事項

3.5.18　Linuxにおける注意事項

3.5.1　コミュニティ名の設定

SSOと通信するために，コミュニティ名を設定する必要があります。コミュニティ名は次の方法で設定します。

＜この項の構成＞

(1)　Windowsの場合

(2)　UNIXの場合

(1)　Windowsの場合

"SNMP Service"サービスのSNMPセキュリティの構成でコミュニティ名を設定します。

コミュニティの権利については「読み取り，書き込み」もしくは「読み取り，作成」を設定してください。また，監視マネージャからのSNMPパケットを受け付けることができるようにしてください。

(2)　UNIXの場合

コミュニティ名は/etc/SnmpAgent.d/snmpd.confでお使いの環境に合わせてGetコミュニティ名およびSetコミュニティ名を設定してください。

3.5.2　前提ソフトウェアとの連携設定（UNIX限定）

前提ソフトウェアであるESAでは，提供するマスターエージェントが接続可能なサブエージェント数に上限を設けています。上限を超えた場合は，下記のファイルにメッセージを出力します。

ファイル名：/var/adm/snmpd.log

メッセージ：AllocSubagent: runtime_MAX_SUBAGENTS exceeded

APMが提供するサブエージェントであるhiapmmibデーモンプロセスが起動せず，上記のメッセージが出力されている場合は，マニュアル「JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent」を参照して，マスターエージェントが接続可能なサブエージェント数を変更してください。

3.5.3　SNMPポートの設定について（UNIX限定）

前提ソフトウェアであるESAにおいて，マスターエージェントのSNMP受信ポート番号を変更した場合は，APMの起動シェルスクリプトに指定されているSNMP受信ポート番号も変更する必要があります。以下のファイルを変更してください。また，SNMP受信ポート番号の設定変更後はAPMの再起動を行って設定を反映させてください。

なお，Linux版APMにおけるデフォルトポート番号は22161，Linux以外のUNIX版のデフォルトポート番号は161となっています。

ファイル： $APM_BIN/apmstart

監視サーバのSNMP受信ポートを変更した場合，監視マネージャのSNMP定義ファイルのポート番号を監視サーバのSNMP受信ポートに合わせて設定してください。

なお，SNMP定義ファイルの詳細は「7.3.6　SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）」を参照してください。

3.5.4　プログラムの起動と停止

APMの起動および停止について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　起動

(2)　停止

(1)　起動

APMはシステムが起動すると自動的に起動します。手動で起動する方法を，OS別に説明します。

(a)　UNIXの場合

スーパーユーザでapmstartコマンドを実行してください。

(b)　Windowsの場合

Windowsの［コントロールパネル］－［サービス］で，SNMP System Observer - Agent for Processを選択し，［開始］をクリックしてください。

(2)　停止

APMはシステムを停止すると自動的に停止します。手動で停止する方法を，OS別に説明します。

(a)　UNIXの場合

スーパーユーザでapmstopコマンドを実行してください。

(b)　Windowsの場合

Windowsの［コントロールパネル］－［サービス］で，SNMP System Observer - Agent for Processを選択し，［停止］をクリックしてください。

3.5.5　クラスタシステムでAPMを運用する場合の注意事項

APMはクラスタソフトと連携してフェールオーバーすることに対応しておりません。クラスタ構成となっているそれぞれのシステムにAPMをインストールする必要があります。

APMは，クラスタリソースに組み込んだ運用に対応していません。そのため，APMをクラスタ環境で使用する場合は，各物理ホストにAPMをインストールして，物理ホスト単位で監視を行ってください。

また，イベント通知発行元アドレス定義ファイルに物理IPアドレスを指定してください。詳細は「7.4.4　イベント通知発行元アドレス定義ファイル（apmaddr.conf）」を参照してください。

3.5.6　APMを複数のIPアドレスが存在するホストで使用する場合

SSOと通信可能なIPアドレスをイベント通知発行元アドレス定義ファイルに設定してください。イベント通知発行元アドレス定義ファイルについては，「7.4.4　イベント通知発行元アドレス定義ファイル（apmaddr.conf）」を参照してください。

3.5.7　NICの冗長化構成で使用する場合

APMをNICの冗長化構成環境で使用する場合は，NICのフェールオーバー時でも通信不能にならないIPアドレスをイベント通知発行元アドレス定義ファイルに設定する必要があります。詳細は「7.4.4　イベント通知発行元アドレス定義ファイル（apmaddr.conf）」を参照してください。

また，SSOでのプロセス監視の監視対象エージェントのIPアドレスは，NICのフェールオーバー時でも通信不能にならないIPアドレスを指定してください。NICのフェールオーバー時に通信が不能になるIPアドレスは監視対象のIPアドレスに指定しないでください。

3.5.8　JP1/Cm2/IGSのSNMPアドレス変換機能を使用する場合

APMのイベント通知にTCP通信を使用する場合は，イベント通知発行元アドレス定義ファイルの設定が必要です。詳細は「7.4.4　イベント通知発行元アドレス定義ファイル（apmaddr.conf）」を参照してください。

3.5.9　JP1/Cm2/IGSのSNMPプロキシ通信機能を使用してプロセス監視を行う場合

JP1/Cm2/IGSのSNMPプロキシ通信機能を使用して複数のSSOからプロセス監視を行う場合，SSOの台数分のJP1/Cm2/IGSが必要になるなどのシステム構成に関する注意事項があります。注意事項の詳細は，JP1/Cm2/IGSのリリースノートおよびマニュアルを参照してください。

3.5.10　SSOを複数のセグメントに面しているホストで使用する場合

セグメントによって通信可能なIPアドレスが異なる場合は，JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル（apmproxy.conf）にAPMと通信可能なIPアドレスとSSOが認識しているIPアドレスを設定してください。

設定例

上記構成の場合，ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）のchange-my-addressキーに172.16.46.15を設定し，JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル（apmproxy.conf）に｛10.1.1.5;172.16.46.15;｝と設定してください。詳細については「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」および「7.4.3　JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル（apmproxy.conf）」を参照してください。

3.5.11　APMが動作する環境のIPアドレスを変更する場合

APMが動作する環境のIPアドレスを変更する場合は「2.9(8)　リソース収集対象サーバまたはプロセス監視対象サーバのホスト名またはIPアドレスを変更する場合」を参照してください。

3.5.12　APMを監視するSSOのIPアドレスを変更する場合

APMを監視するSSOのIPアドレスを変更する場合は「2.9(7)　SSOが動作する自ホストのホスト名またはIPアドレスを変更する場合」を参照してください。

3.5.13　単調増加ファイルについて

APMの動作において，単調増加となるファイルはありません。

3.5.14　Windowsにおける注意事項

＜この項の構成＞

(1)　実行権限について

(2)　"SNMP System Observer - Agent for Process"サービスアカウントの設定

(3)　リモートコマンドの実行について

(4)　Windowsファイアウォールの設定に関する注意事項

(5)　サービスの再起動について

(6)　SSOの自動アクションおよびリモートコマンドの注意事項

(7)　UACを有効にする場合の注意事項

(8)　パフォーマンスモニタ設定について

(9)　Windows Server 2008（x64）での注意事項

(10)　"SNMP Service"サービスを停止する場合の注意事項

(11)　hiapmmibデーモンプロセスとapmProcMngデーモンプロセスの接続タイミングの調整

(12)　プロセス監視の方式をtlistコマンド使用からパフォーマンスデータ取得に変更する場合の注意事項

(13)　バージョン07-50以前のtlistコマンドによるプロセス監視を引き継ぐ場合の注意事項

(14)　APMのインストール先ディレクトリのセキュリティ設定について

(1)　実行権限について

APMの操作には，Administrators権限が必要です。

また，Windows Server 2008の環境でUACを有効にした場合は，必ずビルトインAdministratorでログインしてから操作してください。

(2)　"SNMP System Observer - Agent for Process"サービスアカウントの設定

"SNMP System Observer - Agent for Process"サービスのアカウントはローカルシステムアカウントまたはAdministratorsグループに属するアカウントを指定してください。

デフォルトの設定はローカルシステムアカウントです。

Administratorsグループに属するアカウントの設定方法を以下に示します。

コントロールパネルから管理ツールを開き，サービス（Windows Server 2003の場合，管理ツールのサービス）を選択します。

サービス一覧から"SNMP System Observer - Agent for Process"を選択し，プロパティを開きます。

サービスのアカウントにAdministratorsグループに属するユーザ名を設定します。

設定したユーザ名に対するパスワードを設定します。

また，NTFSフォーマットのパーティションにインストールした場合，以下に示すユーザグループまたはユーザに対して，APMが作成するすべてのファイルおよびディレクトリにフルコントロール許可を与えてください。

サービスアカウントがローカルシステムアカウントの場合：

Everyoneまたは

SYSTEM

サービスアカウントがAdministratorsグループに属するアカウントの場合：

Everyoneまたは

Administratorsまたは

サービスアカウントに指定したユーザ

デフォルトではEveryoneに対してフルコントロールが与えられています。

APMが作成するファイルおよびディレクトリについては，「付録A.2　APMが作成するファイルおよびディレクトリ」を参照してください。

(3)　リモートコマンドの実行について

リモートコマンドでウィンドウプログラムを実行する場合，デスクトップへのアクセスが必要となるため，以下の手順でサービスのアカウントを変更する必要があります。ただし，APMのインストール先ディレクトリのアクセス権にSYSTEM（オペレーティングシステム）が含まれていない場合，共有リソースにアクセスできなくなるため，障害ログの取得，およびコマンド等による監視間隔の変更の保持はできません。ご注意ください。

サービスを選択します。
管理ツールのサービスを選択します。

サービス一覧から"SNMP System Observer - Agent for Process"を選択し，プロパティを開きます。

サービスのアカウントをローカルシステムアカウントに設定します。

「デスクトップとの対話をサービスに許可」をチェックします。

(4)　Windowsファイアウォールの設定に関する注意事項

Windowsファイアウォールを有効にした環境で本製品を利用する場合，実行に必要となるポート番号/プログラムの例外リストへの登録を行う必要があります。この場合は下記(a)，(b)どちらかの手順により，例外リストの登録作業を行ってください。※1

なお，別途，前提ソフトウェアであるESAのWindowsファイアウォールに対するポート番号等の設定が必要です。

(a) コントロールパネルの［Windowsファイアウォール］－［例外］タブを選択し，［プログラムの追加］/［ポートの追加］から，以下のポートを登録してください。

プログラム：$APM_BIN¥apmProcMng.exe

または，

ポート番号：tcp 20307※2 名前：JP1/Cm2/SSO - Agent for Process

(b) 以下のコマンドにより，設定作業を行ってください。

netsh firewall add allowedprogram program=$APM_BIN¥apmProcMng.exe name="JP1/Cm2/SSO - Agent for Process" mode=ENABLE
または，
netsh firewall add portopening protocol=TCP port=20307 name="JP1/Cm2/SSO - Agent for Process" mode=ENABLE※2

［プログラムおよびサービスの一覧］に上記の登録内容が表示され，チェックがオンになっていれば登録は完了しています。

登録情報を削除する場合は，［プログラムおよびサービスの一覧］に表示されている，上記登録の情報を選択し，［削除］を選択してリストから削除してください。

一時的に登録情報を無効化したい場合は，チェックをオフにしてください。

注※1

TCPヘルスチェック機能を使用しない場合は，例外リストの登録作業は必要ありません。

注※2

TCPサービス定義ファイル（apmtcpserv.conf）において，デフォルト値と異なるポート番号を定義している場合は，そのポート番号を設定してください。

(5)　サービスの再起動について

サービスを再起動する場合は，次の手順を実施してください。

"SNMP Service"サービスを停止する。
"SNMP Service"サービスの停止後，1分程度間隔を空けます。

"SNMP System Observer - Agent for Process"サービスを起動する。

サービスを再起動または停止する際の注意事項を次に示します。

サービスを再起動または停止する際にサービスコントロールダイアログが表示されますが，このダイアログでは［閉じる］ボタンをクリックしないでください。［閉じる］ボタンをクリックすると，予期しない動作となるおそれがあります。

上記の手順でサービスを再起動する場合，"SNMP Service"サービスの停止と"SNMP System Observer - Agent for Process"サービスの起動の間に1分程度の間隔を空けてください。"SNMP Service"サービスの停止直後に"SNMP System Observer - Agent for Process"サービスを起動すると，hiapmmibデーモンプロセスが起動されないことがあります。

(6)　SSOの自動アクションおよびリモートコマンドの注意事項

SSOの自動アクションおよびリモートコマンドでは，システムディレクトリにあるコマンドを指定しないでください。

Windows Server 2008環境の場合は，セッション0を分離することで，サービスから実行されるアプリケーションはセッション0で実行されます。そのため，対話型アプリケーションを自動アクションおよびリモートコマンドに設定した場合，対話型アプリケーションの実行時に［対話型サービス ダイアログの検出］ダイアログが表示されます。

(7)　UACを有効にする場合の注意事項

UACを有効にした場合，コマンド実行時に［ユーザーアカウント制御］ダイアログが表示されることがあります。［ユーザーアカウント制御］ダイアログの表示を回避するときは，次のどちらかを実施してください。

ビルトインAdministratorでログインしてからコマンドを実行する

UACを無効にしてから，Administrators権限で実行する

(8)　パフォーマンスモニタ設定について

本製品でプロセスを監視するためには，パフォーマンスモニタ上で"Process"オブジェクトがモニタリング可能な状態であることが必要です。パフォーマンスモニタの［カウンタの追加］で表示されるパフォーマンスオブジェクトのリストに"Process"が存在しない場合は，下記のMicrosoft Knowledge Baseで公開されている手順に従いパフォーマンス拡張DLLを有効にしてください。

ID：Q248993

PRB：Performance Object Is Not Displayed in Performance Monitor

なお，レジストリ編集により発生したトラブルにつきましては弊社で責任を負うことはできません。あらかじめご了承ください。

(9)　Windows Server 2008（x64）での注意事項

Windows Server 2008（x64）では，レジストリの登録場所がWindows Server 2008（x86）の場合と異なります。

資料採取ツール（jp1apmlog.batコマンド）を使用するときは，資料採取ツールのレジストリの登録場所に関する内容を変更してください。レジストリの変更内容を次に示します。

変更前

echo regedit -e "%OutputDirAPM%¥jp1reg2.conf" "HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI" >> "%LogFile%"
regedit -e "%OutputDirAPM%¥jp1reg2.conf" "HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI" > NUL 2>> "%LogFile%"

変更後

echo regedit -e "%OutputDirAPM%¥jp1reg2.conf" "HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥HITACHI" >> "%LogFile%"
regedit -e "%OutputDirAPM%¥jp1reg2.conf" "HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥HITACHI" > NUL 2>> "%LogFile%"

(10)　"SNMP Service"サービスを停止する場合の注意事項

"SNMP Service"サービスを停止する場合，このサービスに依存しているAPMの"SNMP System Observer - Agent for Process"サービスも連動して停止します。したがって，"SNMP Service"サービスの停止中は，APMの機能もご利用いただくことはできません。

(11)　hiapmmibデーモンプロセスとapmProcMngデーモンプロセスの接続タイミングの調整

SNMPサービスより起動されるAPMのサブエージェント（hiapmmibデーモンプロセス）と"SNMP System Observer - Agent for Process"サービスより起動されるapmProcMngデーモンプロセス間の起動タイミングによって接続が失敗する場合があります。この場合は「7.4.1　プロセス監視動作定義ファイル（apmini.conf）」のINITIMEOUTキーを変更してください。

なお，APM起動後，すべての監視プロセスが「認識不能」状態のままであり，かつ$APM_LOG¥apmerr.logに"通信用ソケットの生成失敗により初期化に失敗しました。"と表示された場合は，何らかの要因によってAPMのサブエージェントのロードに時間がかかりタイムアウトした可能性があります。この場合，上記設定を行い，接続タイムアウト時間を変更することによりこの問題を回避できます。

(12)　プロセス監視の方式をtlistコマンド使用からパフォーマンスデータ取得に変更する場合の注意事項

バージョン08-00以降のAPMにおけるデフォルト設定では，Windowsのパフォーマンスデータ取得によりプロセスを監視します。バージョン07-50以前のAPMにおいて，tlistコマンドを使用する方式によりプロセスを監視していた場合は，08-00以降にバージョンアップを行った後，ご使用のSSOにおけるプロセス監視条件定義内の

16文字目以降が欠落した形で定義されたプロセス名（もしあれば）

子プロセス名の大文字／小文字

について，下記コマンドの出力結果に合わせて修正してください。

$APM_BIN¥apmproclist.exe

apmproclistコマンドの使用方法については「6.　コマンド apmproclist」を参照してください。

(13)　バージョン07-50以前のtlistコマンドによるプロセス監視を引き継ぐ場合の注意事項

下記の手順によりAPMがtlistコマンドを使用してプロセス監視を行うよう設定してください。ただし，APMご使用の Windows環境で動作プロセス数が256を超える場合，プロセス監視が正しく実行できなくなるため，本項よりも(12)の対応方法を推奨します。

次に示すシステム環境変数を設定します。
環境変数名称：__JP1_APM_TLIST_DISABLE__
変数値：OFF

システム環境変数の変更を有効とするために，システムを再起動してください。

(14)　APMのインストール先ディレクトリのセキュリティ設定について

Everyoneを削除またはフルコントロールを拒否に設定する場合は，下記に示す設定を行ってください。

"SNMP System Observer - Agent for Process"サービスのログオンに設定しているアカウント（ローカルシステムアカウントの場合はSYSTEMアカウント）を，該当するディレクトリのセキュリティに「読み取りと実行」を「許可」に設定してください。

3.5.15　HP-UXにおける注意事項

ありません。

3.5.16　Solarisにおける注意事項

ありません。

3.5.17　AIXにおける注意事項

＜この項の構成＞

(1)　自動停止スクリプトの設定

(2)　環境変数PSALLOC/NODISCLAIMについて

(3)　Migrationインストール時の注意事項

(1)　自動停止スクリプトの設定

APMをインストールしたあと，/etc/rc.shutdownファイルを編集してAPMを自動で停止するスクリプトを追加します。

スクリプトの追加方法を次に示します。スーパーユーザで実行してください。

/etc/rc.shutdownファイルの編集

etc/rc.shutdownファイルをエディタで開き，次の3行を追加します。他製品との停止順を考慮する必要はないため，任意の位置に追加してください。

追加する行

if [ -x /usr/CM2/APM/bin/apmstop ]; then
/usr/CM2/APM/bin/apmstop
fi

なお，/etc/rc.shutdownファイルが存在しない場合は，上記の内容のファイルを作成します。その際，次に示す三つのコマンドを実行して，/etc/rc.shutdownファイルの属性を設定してください。

/etc/rc.shutdownファイルの属性を設定するコマンド

chmod 550 /etc/rc.shutdown
chown root /etc/rc.shutdown
chgrp shutdown /etc/rc.shutdown

APMのアンインストール時

APMをアンインストールしたあと，/etc/rc.shutdownファイルの編集で追加した3行を削除してください。

(2)　環境変数PSALLOC/NODISCLAIMについて

AIXではOSでメモリ不足が生じるとSIGKILLが発行され，プロセスが終了することがあります。

本現象を回避するには，APMを起動するユーザの環境変数にPSALLOC=earlyを設定し，設定後JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent※1とAPMのプロセスを起動してください。なお，環境変数PSALLOCにearlyを設定する場合には，同時に環境変数NODISCLAIM=trueを設定してください。

設定する場合は/usr/CM2/APM/bin/apmstartコマンドに追記※2してください。

以下に例を示します。

　　　　　　　　　　　　：
　　　　　　　　　　　　：
ATH=$PATH:/opt/CM2/APM/bin:/usr/CM2/APM/bin:/bin
export PATH

PSALLOC=early
export PSALLOC
NODISCLAIM=true
export NODISCLAIM

#
# snmp port is not read from /etc/services
#
　　　　　　　　　　　　：
　　　　　　　　　　　　：

注※1

JP1/Cm2/Extensible SNMP Agentでの設定方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent」を参照してください。

注※2

apmstartコマンドに環境変数の設定を追記する場合は，apmstartコマンドの冒頭部分に追記してください。

(3)　Migrationインストール時の注意事項

MigrationによりOSのバージョンアップを行う場合，OSのバージョンアップ前に，導入済みのAPMは削除してください。

上記製品のインストールはOSのバージョンアップ後に，また設定などは再度行うようお願いします。

3.5.18　Linuxにおける注意事項

＜この項の構成＞

(1)　/etc/hostsファイルの定義について

(2)　ファイアウォールの設定について

(3)　バージョンアップまたは上書きインストールに伴うポート番号の変更について

(1)　/etc/hostsファイルの定義について

Red Hat Linuxをインストールすると，/etc/hostsファイルに自ノード（この定義例ではlinux01）のIPアドレスに対してループバックアドレス：127.0.0.1が定義されている場合があります。以下に定義例を示します。

自ノードがループバックアドレスで定義されていた場合，APMによるプロセス監視において，上位マネージャに通知するイベントの発行元アドレスが「127.0.0.1」などの不正な値となります。そのため，マネージャ側では，どのホストからイベントが来たのか認識不能となり，正常にプロセス状態を監視することができません。APMを使用する環境では，自ノードに対しては「127.0.0.1」ではなく自IPアドレス（本例では172.16.49.18）を定義してください。以下に定義例を示します。

なお，イベント通知発行元アドレス定義ファイル（apmaddr.conf）にてイベント通知の発行元のIPアドレスを設定している場合は，本対応は不要となります。イベント通知発行元アドレス定義ファイル（apmaddr.conf）については，「7.4.4　イベント通知発行元アドレス定義ファイル（apmaddr.conf）」を参照してください。

(2)　ファイアウォールの設定について

Red Hat Linuxへのインストール時，ファイアウォール「高」または「中」を選択した場合はマネージャからSNMPメッセージを受信するポートの通信を許可するように設定してください。標準ではSNMPメッセージを22161/udpポートで受信します。よって22161/udpポートを通信可能とするように設定してください。

(3)　バージョンアップまたは上書きインストールに伴うポート番号の変更について

ESA 08-00およびAPM 08-00のLinux版では，Red Hat Enterprise Linux AS4およびES4におけるOSのセキュリティポリシーの強化に伴い，SNMPエージェントのデフォルトの起動ポートを従来の161から22161に仕様を変更しました。このため，ESAおよびAPM 07-50以前のバージョンからアップグレードした場合，起動ポートが22161に変更されますので，必要に応じて以下の設定の変更を行ってください。

/opt/CM2/APM/bin/apmstartファイルのポート番号を変更する。

OSのファイアウォールで，上記apmstartファイルに定義したポート番号でのUDP通信を許可する。

プロセス監視を行うSSOのSNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）において，本製品をインストールしたホストを"# 1. Specific Hosts"もしくは"# 2. IP Address Wildcards"の個所に追加し，「カテゴリ名」を"process"もしくは"sso"とし，「ポート番号」の項目を上記設定に合わせて変更してください。
対象エージェントがポート161以外で動作している場合，「ポート番号」を省略することはできません。SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）については，「7.3.6　SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）」を参照してください。

3.6　セットアップ時の注意事項

セットアップ時の注意事項について説明します。

＜この節の構成＞

(1)　SSOをファイアウォール環境で使用する場合

(1)　SSOをファイアウォール環境で使用する場合

監視マネージャとプロセス監視サーバの間にファイアウォールがある場合，APMが発行するイベントの送信先に，JP1/Cm2/IGSが動作するホストのIPアドレスを設定してください。詳細は，「7.4.3　JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル（apmproxy.conf）」を参照してください。※

監視マネージャとプロセス監視サーバの間にファイアウォールがある場合で，APMのイベントTCP通知機能を使用するときは，プロセス監視サーバの任意のtcpポートと監視マネージャの20264/tcpポートで双方向通信できるように，ファイアウォールを設定してください。※

リソース収集，またはプロセス監視に関するイベントを，ファイアウォールを挟んだ他ホスト上のSSOに通知する場合は，イベントの送信先にJP1/Cm2/IGSが動作するホストのIPアドレスを設定してください。詳細は，「7.3.13　イベント送信先定義ファイル（ssodest.conf）」を参照してください。※

SSOのGUIやコマンドで，他ホスト上のSSOに，ファイアウォール経由で接続する場合，GUIやコマンドが使用するポート番号で双方向通信ができるようにファイアウォールを設定してください。GUIやコマンドが使用するポート番号については，「7.3.12　ポート番号定義ファイル（ssoport.conf）」を参照してください。

注※

ただし，NAT機能を使用していない場合，これらの設定は不要です。その代わりにファイアウォールのフィルタリング機能で下記プロトコルを通過させる設定にしてください。

<監視マネージャ（SSO）とリソース収集対象サーバ間>

SNMP（Request/Response）

<監視マネージャ（SSO）とプロセス監視サーバの間>

SNMP（Request/Response，Trap）

4.　SSOの操作

この章では，SSOのウィンドウを使用して，SSOシリーズを運用する手順について説明します。なお，画面遷移，メニュー項目の詳細や各項目の設定値などについては，「5.　ウィンドウ」を参照してください。

＜この章の構成＞

4.1　プログラムの起動と停止

4.2　ウィンドウの起動操作

4.3　リソースの参照

4.4　リソースの収集

4.5　収集データの操作

4.6　プロセス・サービスの監視

4.7　プロセス・サービス監視状態の参照

4.8　レポート条件の設定およびレポートファイルの作成

4.9　レポートの参照

4.10　NNMiでイベントを参照する

4.1　プログラムの起動と停止

SSOの各機能を使用するためには，SSOのデーモンプロセスの起動が必要です。SSOのデーモンプロセスの起動および停止について説明します。

＜この節の構成＞

(1)　SSOのデーモンプロセスの起動

(2)　SSOのデーモンプロセスの停止

(3)　NNMiより先にSSOを停止した場合の補足事項

(1)　SSOのデーモンプロセスの起動

SSOのデーモンプロセスは，システムが起動すると自動的に起動します。SSOのデーモンプロセスを手動で起動するには，ssostartコマンドを使用します。ssostartコマンドについては，「6.　コマンド ssostart」を参照してください。なお，Windowsの場合は，「SNMP System Observer」サービスを起動することでも，SSOのデーモンプロセスを起動できます。

(2)　SSOのデーモンプロセスの停止

SSOのデーモンプロセスは，システムが停止すると自動的に停止します。SSOのデーモンプロセスを手動で停止するには，ssostopコマンドを使用します。ssostopコマンドについては，「6.　コマンド ssostop」を参照してください。なお，Windowsの場合は，「SNMP System Observer」サービスを停止することでも，SSOのデーモンプロセスを停止できます。

(3)　NNMiより先にSSOを停止した場合の補足事項

基本構成時にNNMiより先にSSOを停止した場合，NNMi上にAPMインシデントが蓄積されることがあります。蓄積されたインシデントは，次回のSSO起動時に削除されます。

4.2　ウィンドウの起動操作

SSOのウィンドウは，次に示すどれかの方法で起動します。

［スタート］メニューから起動する（Windows限定）

コマンドで起動する

SSOコンソールから起動する

それぞれ起動方法について説明します。

＜この節の構成＞

4.2.1　［スタート］メニューから起動する（Windows限定）

4.2.2　コマンドで起動する

4.2.3　SSOコンソールから起動する

4.2.4　起動手段と起動できるウィンドウの対応

4.2.1　［スタート］メニューから起動する（Windows限定）

［スタート］－［プログラム］－［SNMP System Observer］－［SSO］配下にある，それぞれのウィンドウ名称を選択する。

ただし，レポート設定ウィンドウは［スタート］メニューから起動できません。SSOコンソールから起動してください。

4.2.2　コマンドで起動する

ssoguistartコマンドを実行する。

ただし，レポート設定ウィンドウはコマンドで起動できません。SSOコンソールから起動してください。

4.2.3　SSOコンソールから起動する

Webブラウザで次のURIにアクセスする。

http://hostname※1:20393※2/SSOConsole/

注※1

SSOをインストールしたホスト名またはIPアドレス

注※2

ポート番号定義ファイル（ssoport.conf）のssoconsolewebキーに設定しているポート番号。20393はデフォルト値です。

ユーザ認証する場合，SSOコンソールのログイン画面が表示されます。手順2.に進んでください。ユーザ認証しない場合，SSOコンソールが表示されます。手順3.に進んでください。

ユーザ名とパスワードを入力し，［ログイン］ボタンをクリックする。
ユーザ認証に成功すると，SSOコンソールが表示されます。

SSOコンソールのメニューフレームでウィンドウ名称をクリックする。

4.2.4　起動手段と起動できるウィンドウの対応

SSOのウィンドウの起動手段と起動できるウィンドウの対応を，次の表に示します。

表4-1　ウィンドウの起動手段と起動できるウィンドウの対応

ウィンドウ名

起動手段

［スタート］
メニュー
コマンド
SSOコンソール

リソースブラウザウィンドウ
○
○
○

リソース収集条件設定ウィンドウ
○
○
○

リソース収集条件参照ウィンドウ
○
○
○

リソース収集データ参照ウィンドウ
○
○
○

プロセス監視条件設定ウィンドウ
○
○
○

プロセス監視条件参照ウィンドウ
○
○
○

プロセスモニタウィンドウ
○
○
○

レポート設定ウィンドウ
×
×
○

（凡例）

○：起動できる。

×：起動できない。

4.3　リソースの参照

リソースブラウザウィンドウを使って，監視サーバのサマリデータ，およびパフォーマンスデータを参照する手順を説明します。

［スタート］－［プログラム］－［SNMP System Observer］－［SSO］－［リソースブラウザ］を選択するか（Windowsの場合），ssoguistart -rbコマンドを実行するか，またはSSOコンソールのメニューフレームから［リソースブラウザ］を選択する。
次に示すウィンドウが表示されます。

［スタート］メニューから起動した場合，またはssoguistartコマンドで起動した場合

サーバ接続ウィンドウが表示されます。

SSOコンソールから起動した場合

リソースブラウザウィンドウが表示されます。このとき，リソースブラウザウィンドウの接続先はSSOコンソールが動作しているホストになります。

［スタート］メニューから起動した場合，またはssoguistartコマンドで起動した場合，［接続先サーバ名］に監視マネージャのホスト名またはIPアドレスを入力して，［OK］をクリックする。
リソースブラウザウィンドウが表示されます。

［サーバ名］に監視サーバのホスト名またはIPアドレスを入力して，Enterキーを押す。
参照対象リソースが表示されます。

参照したい項目をダブルクリックする。
参照結果が，サマリデータ参照ウィンドウまたはパフォーマンスデータ参照ウィンドウに表示されます。

＜この節の構成＞

4.3.1　パフォーマンスデータの定期照会

4.3.2　パフォーマンスデータをファイルに保存する

4.3.3　パフォーマンスデータをグラフで表示する

4.3.4　SMSクライアントのリソースを参照する

4.3.1　パフォーマンスデータの定期照会

稼働情報や統計情報などのパフォーマンスデータは，指定した間隔でデータを収集できます。これを，定期照会といいます。パフォーマンスデータを定期照会する手順を説明します。

パフォーマンスデータ参照ウィンドウで，定期照会したいインスタンスを［インスタンス名選択］で選択する。

［定期照会］の［間隔］にパフォーマンスデータを取得する間隔を指定し，［開始］をクリックする。
定期照会が開始されます。

4.3.2　パフォーマンスデータをファイルに保存する

パフォーマンスデータをサーバ上のファイルに保存できます。パフォーマンスデータウィンドウは［スタート］メニュー，またはssoguistartコマンドで起動してください。パフォーマンスデータの参照結果をファイルに保存する場合の手順を説明します。

パフォーマンスデータ参照ウィンドウで，［ファイル保存...］をクリックする。
ファイル保存ウィンドウが表示されます。

ファイル保存ウィンドウの項目を設定し，［OK］または［保存］をクリックする。
パフォーマンスデータが保存されます。
［OK］をクリックした場合は，ファイルが保存されたあとに，ファイル保存ウィンドウが閉じます。
［保存］をクリックした場合は，ファイルが保存されたあとも，ファイル保存ウィンドウは表示されたままとなります。ファイル保存ウィンドウを閉じる場合は，［キャンセル］をクリックしてください。

4.3.3　パフォーマンスデータをグラフで表示する

パフォーマンスデータの定期照会データを，グラフで表示できます。定期照会データをグラフで表示する手順を説明します。

パフォーマンスデータ参照ウィンドウで，グラフで表示したいインスタンスを［インスタンス名選択］で選択する。

［グラフ表示...］をクリックする。
定期照会データがグラフで表示されます。

4.3.4　SMSクライアントのリソースを参照する

SMSクライアントのリソースを参照する手順を説明します。なお，SMSクライアントのリソースを参照するには，GUI定義ファイル（ssogui.conf）にSMSサーバを設定する必要があります。

リソースブラウザウィンドウで，［オプション］－［SMSクライアント一覧...］を選択する。
SMSクライアント一覧ウィンドウが表示されます。SMSクライアント一覧ウィンドウには，取得しているSMSクライアント名が表示されます。

SMS情報を参照したいクライアントを選択し，［OK］をクリックする。
リソースブラウザウィンドウが表示され，選択したSMSクライアントが［サーバ名］に表示されます。

［SMS］をダブルクリックする。
サマリデータ参照ウィンドウが表示されます。

SMSクライアントの最新の情報を取得したい場合

SMSクライアントの最新の情報を取得したい場合は，次に示す手順を実施してください。

リソースブラウザウィンドウで，［オプション］－［SMS情報再取得］を選択する。

［オプション］－［SMSクライアント一覧］を再度選択する。
SMSクライアント一覧ウィンドウに最新の情報が表示されます。

4.4　リソースの収集

監視サーバからリソースを収集し，設定したしきい値を超えた場合にイベントを発行したり，コマンドを実行したりするための手順を説明します。

＜この節の構成＞

4.4.1　リソース収集条件設定ウィンドウの起動

4.4.2　リソース収集条件の設定

4.4.3　リソース収集条件のコピー

4.4.4　リソース収集条件の削除

4.4.5　リソース収集の開始

4.4.6　リソース収集の終了

4.4.7　しきい値の検証

4.4.8　リソース収集条件の検索

4.4.1　リソース収集条件設定ウィンドウの起動

リソース収集条件設定ウィンドウの起動手順を説明します。

［スタート］－［プログラム］－［SNMP System Observer］－［SSO］－［リソース収集条件設定］を選択するか（Windowsの場合），ssoguistart -rcコマンドを実行するか，またはSSOコンソールのメニューフレームから［リソース収集条件設定］を選択する。
次に示すウィンドウが表示されます。

［スタート］メニューから起動した場合，またはssoguistartコマンドで起動した場合

サーバ接続ウィンドウが表示されます。

SSOコンソールから起動した場合

リソース収集条件設定ウィンドウが表示されます。このとき，リソース収集条件設定ウィンドウの接続先は，SSOコンソールが動作しているホストになります。

［スタート］メニューから起動した場合，またはssoguistartコマンドで起動した場合，［接続先サーバ名］に監視マネージャのホスト名またはIPアドレスを入力して，［OK］をクリックする。
リソース収集条件設定ウィンドウが表示されます。

4.4.2　リソース収集条件の設定

リソース収集条件設定ウィンドウで，リソース収集条件を設定する手順を説明します。コマンドで設定する場合は，ssocolsetコマンドを使用してください。

＜この項の構成＞

(1)　収集対象サーバ・収集リソースの設定

(2)　インスタンスの登録

(3)　収集モードの設定

(4)　収集時間帯の設定

(5)　収集間隔の設定

(1)　収集対象サーバ・収集リソースの設定

収集条件追加ウィザードを使用して，監視サーバおよび収集するリソースを設定する手順を説明します。

［編集］－［収集条件追加...］を選択する。
収集条件追加ウィザードが表示されます。ウィザードに従って項目を設定してください。設定が完了すると，設定した項目の内容がリソース収集条件設定ウィンドウに表示されます。

(2)　インスタンスの登録

インスタンスごとに収集モードを設定する場合のインスタンスを登録する手順を説明します。インスタンスを登録しない場合は，すべてのインスタンスに同じ収集モードが設定されます。収集リソースが，Ping応答時間の場合，またはIPv6Ping応答時間の場合は，ping実行先IPアドレスを登録する必要があります。なお，IPアドレスを変更または削除する場合は，リソース収集を終了して実施してください。収集中に変更または削除しても反映されません。

インスタンスを登録するリソース収集条件を選択する。

［編集］－［収集条件変更...］を選択する。
収集条件変更ウィンドウが表示されます。

［登録...］をクリックする。
インスタンス登録ウィンドウが表示されます。［一覧取得］をクリックすると，インスタンス一覧が［取得インスタンス名］に表示されます。なお，インスタンスを取得できないリソースを選択している場合や，SNMPエージェントが動作していない場合は，インスタンス一覧を表示できません。

登録するインスタンスを［取得インスタンス名］から選択するか，［インスタンス名］に直接入力して，［追加］をクリックする。
登録したインスタンスが［登録インスタンス名］に表示されます。

登録するインスタンスの数だけ繰り返してから，［OK］をクリックする。
インスタンス登録ウィンドウが閉じます。

ping実行先IPアドレスの登録

ping実行先IPアドレスを登録する場合の手順を説明します。

ping実行先IPアドレスを登録するリソース収集条件を選択する。

［編集］－［収集条件変更...］を選択する。
収集条件変更ウィンドウが表示されます。

［登録...］をクリックする。
Pingアドレス登録ウィンドウが表示されます。

［Pingアドレス］に，パケットサイズ，タイムアウト時間，およびIPアドレスを指定して，［追加］をクリックする。
パケットサイズ，タイムアウト時間，およびIPアドレスは「.（ピリオド）」で区切って指定してください。なお，パケットサイズおよびタイムアウト時間は省略できます。省略する場合は，「.（ピリオド）」だけ指定してください。

［OK］をクリックする。
Pingアドレス登録ウィンドウが閉じます。

(3)　収集モードの設定

デフォルトの収集モードから変更する場合に，次に示す収集モードを設定する手順を説明します。

データ保存
収集したデータを保存するかどうかを設定します。

しきい値監視
しきい値監視をするかどうかを設定します。しきい値監視する場合は，しきい値およびしきい値を超えた場合に実行するコマンドを指定します。

収集モードを設定するリソース収集条件を選択する。

［編集］－［収集条件変更...］を選択する。
収集条件変更ウィンドウが表示されます。

［インスタンス名］，［サブリソース名］の順に選択して，［収集モード］の各設定項目をチェックする。
収集モードのデフォルトを次の表に示します。しきい値監視する場合，しきい値のデフォルトについては，「付録H　しきい値定義ファイルの初期値一覧」を参照してください。

表4-2　収集モードのデフォルト

項目 | 収集対象リソース | デフォルト
データ保存 | 全リソース | する（チェックあり）
しきい値監視 | メモリ使用率，およびファイルシステム使用率 | する（チェックあり）
上記以外 | しない（チェックなし）

［しきい値監視］をチェックした場合は，必要に応じて，［しきい値設定］および［コマンド設定］を設定する。
収集条件変更ウィンドウが閉じます。

(4)　収集時間帯の設定

リソースを収集する時間帯を設定する手順を説明します。なお，収集状態が「収集中」，「延期中」，または「待機中」になっているリソースは，時間帯を設定できません。

収集時間帯を設定するリソース収集条件を選択する。
リソース収集条件を複数選択すると，同じ時間帯を一度に設定できます。

［編集］－［収集時間帯設定...］を選択する。
収集時間帯設定ウィンドウが表示されます。

時間帯を指定したい項番をチェックし，収集の開始時刻および終了時刻を指定する。
終了時刻には，開始時刻よりも遅い時間を入力してください。

［OK］をクリックする。
収集時間帯設定ウィンドウが閉じます。

(5)　収集間隔の設定

リソースを収集する間隔を設定する手順を説明します。

収集間隔を設定するリソース収集条件を選択する。
リソース収集条件を複数選択すると，同じ収集間隔を一度に設定できます。

［編集］－［収集間隔変更...］を選択する。
収集間隔変更ウィンドウが表示されます。

収集間隔を設定し，［OK］をクリックする。
収集間隔変更ウィンドウが閉じます。

4.4.3　リソース収集条件のコピー

リソース収集条件設定ウィンドウで，リソース収集条件をコピーする手順を説明します。コマンドではコピーできません。ただし，収集条件定義ファイルを手動でコピーして編集し，ssocolsetコマンドで収集条件を設定することで，コマンドを使用した操作にも対応できます。

コピー元の収集条件を選択する。

［編集］－［収集条件コピー...］を選択する。
収集条件コピーウィンドウが表示されます。

コピー対象を選択し，コピー先サーバ名を指定して，［OK］をクリックする。
［全ての収集条件］を選択すると，リソース収集条件設定ウィンドウに表示されているすべての収集条件がコピーされます。［選択した収集条件のみ］を選択すると，リソース収集条件設定ウィンドウで選択した収集条件だけがコピーされます。
複数のサーバへコピーしたい場合は，サーバ名を空白で区切って指定します。

4.4.4　リソース収集条件の削除

リソース収集条件設定ウィンドウで，リソース収集条件を削除する手順を説明します。コマンドで削除する場合は，ssocolsetコマンドを使用してください。

削除する収集条件を選択する。

［編集］－［収集条件削除］を選択する。
選択した収集条件が削除されます。

4.4.5　リソース収集の開始

リソース収集条件設定ウィンドウで，リソース収集を開始する手順を説明します。コマンドで開始する場合は，ssocolstartコマンドを使用してください。

収集を開始する収集条件を選択する。
収集状態が，「未収集」，「収集完了」，「収集不可」の収集条件を選択してください。

［アクション］－［収集開始...］を選択する。
収集開始ウィンドウが表示されます。

収集開始ウィンドウの項目を設定して，［開始］をクリックする。
リソースの収集が開始されます。

4.4.6　リソース収集の終了

リソース収集条件設定ウィンドウで，リソース収集を終了する手順を説明します。コマンドで開始する場合は，ssocolstopコマンドを使用してください。

収集を終了する収集条件を選択する。
収集状態が，「収集中」，「延期中」，または「待機中」の収集条件を選択してください。

［アクション］－［収集終了］を選択する。
リソースの収集が終了します。

4.4.7　しきい値の検証

リソース収集条件設定ウィンドウで，しきい値を検証する手順を説明します。リソース収集条件設定ウィンドウは［スタート］メニュー，またはssoguistartコマンドで起動してください。コマンドで検証する場合は，ssocolverifyコマンドを使用してください。

［編集］－［しきい値検証...］を選択する。
DB選択ウィンドウが表示されます。

データベースを選択し，［選択］をクリックする。
しきい値検証ウィンドウが表示されます。

［検証条件］タブで，検証するインスタンスやサブリソースを選択したあと，［しきい値検証］をチェックし，しきい値監視の方式，しきい値を指定する。

［収集データ］タブで，収集データベース，検証期間，および検証時間帯を設定する。

［収集時間帯］タブで，［収集データ］タブで設定した検証時間帯をさらに絞り込むために，開始時刻および終了時刻を指定する。

［しきい値検証...］をクリックする。
しきい値検証結果ウィンドウに検証結果が表示されます。

4.4.8　リソース収集条件の検索

リソース収集条件設定ウィンドウで，サーバ名で収集条件を検索する手順を説明します。

［表示］－［サーバ名検索...］を選択する。
サーバ名検索ウィンドウが表示されます。

検索するサーバ名を指定し，［検索］をクリックする。
リソース収集条件設定ウィンドウで，指定したサーバ名と一致した収集条件に選択項目を移動します。指定したサーバ名が収集条件にない場合は，警告ダイアログボックスが表示されます。

4.5　収集データの操作

収集モードでデータを保存する設定の場合，収集したデータは収集データベースに保存されます。保存された収集データを参照したり，削除したりする手順を説明します。

＜この節の構成＞

4.5.1　リソース収集データ参照ウィンドウの起動

4.5.2　収集データの参照

4.5.3　収集データのファイル保存

4.5.4　収集データのコピー

4.5.5　収集データの削除

4.5.6　しきい値の検証

4.5.1　リソース収集データ参照ウィンドウの起動

リソース収集データ参照ウィンドウの起動手順を説明します。

［スタート］－［プログラム］－［SNMP System Observer］－［SSO］－［リソース収集データ参照］を選択するか（Windowsの場合），ssoguistart -rdコマンドを実行するか，またはSSOコンソールのメニューフレームから［リソース収集データ参照］を選択する。
次に示すウィンドウが表示されます。

［スタート］メニューから起動した場合，またはssoguistartコマンドで起動した場合

サーバ接続ウィンドウが表示されます。

SSOコンソールから起動した場合

リソース収集データ参照ウィンドウが表示されます。このとき，リソース収集データ参照ウィンドウの接続先はSSOコンソールが動作しているホストになります。

［スタート］メニューから起動した場合，またはssoguistartコマンドで起動した場合，［接続先サーバ名］に監視マネージャのホスト名またはIPアドレスを入力して，［OK］をクリックする。
リソース収集データ参照ウィンドウが表示されます。

4.5.2　収集データの参照

リソース収集データ参照ウィンドウで，収集データを参照する手順を説明します。

リソース収集データ参照ウィンドウで，参照したい収集データを選択し，［表示］－［収集データ詳細...］を選択する。
収集データ詳細ウィンドウが表示されます。

参照したいデータの時間帯を［収集期間一覧］から選択する。さらに時間帯を絞り込む場合は，［表示期間］をチェックして，表示するデータの収集開始日時および収集終了日時を設定する。

参照したいインスタンスを，［インスタンス一覧］から選択する。

表示形式を選択する。

データをフィルタリングしたい場合は，［フィルタリング］をチェックし，［フィルタ...］をクリックする。
フィルタリング条件設定ウィンドウが表示されます。表示したい値の範囲を，サブリソースごとに指定して，［OK］をクリックしてください。

［リスト表示...］をクリックする。
リスト表示ウィンドウに，指定した形式でデータが表示されます。

4.5.3　収集データのファイル保存

リソース収集データ参照ウィンドウで，収集データをファイルに保存する手順を説明します。リソース収集データ参照ウィンドウは［スタート］メニュー，またはssoguistartコマンドで起動してください。コマンドでファイルを保存する場合は，ssoextractlog -textコマンドを使用してください。

収集データ詳細ウィンドウ，またはリスト表示ウィンドウで［ファイル保存...］をクリックする。
ファイル保存ウィンドウが表示されます。

ファイル保存ウィンドウの項目を設定して，［OK］または［保存］をクリックする。
保存ファイル名には，ファイル名だけ指定するか，相対パスまたは絶対パス指定でファイル名を指定します。ファイル名だけ指定した場合は，SSOのインストール先ディレクトリ直下に保存されます。相対パス指定でファイル名を指定した場合は，SSOインストール先ディレクトリを基準とした相対パスで保存されます。
［OK］をクリックした場合は，ファイルが保存されたあとに，ファイル保存ウィンドウが閉じます。
［保存］をクリックした場合は，ファイルが保存されたあとも，ファイル保存ウィンドウは表示されたままとなります。ファイル保存ウィンドウを閉じる場合は，［キャンセル］をクリックしてください。

4.5.4　収集データのコピー

リソース収集データ参照ウィンドウで，収集データをコピーする手順を説明します。コマンドでコピーする場合は，ssoextractlog -binコマンドを使用してください。

リソース収集データ参照ウィンドウで，コピーしたい収集データを選択し，［編集］－［収集データコピー...］を選択する。
収集データコピーウィンドウが表示されます。

収集データコピーウィンドウの項目を指定し，［OK］または［コピー］をクリックする。
コピー元のデータベースと同じディレクトリにコピーデータベースが作成されます。
［OK］をクリックした場合は，収集データがコピーされたあとに，収集データコピーウィンドウが閉じます。
［コピー］をクリックした場合は，収集データがコピーされたあとも，収集データコピーウィンドウは表示されたままとなります。収集データコピーウィンドウを閉じる場合は，［キャンセル］をクリックしてください。

4.5.5　収集データの削除

リソース収集データ参照ウィンドウで，収集データを削除する手順を説明します。コマンドで削除する場合は，ssodbdelコマンドを使用してください。

収集データベースのファイルごと削除する場合と，収集データベースの一部を削除する場合で，操作方法が異なります。

＜この項の構成＞

(1)　収集データベースのファイルごと削除する

(2)　収集データベースの一部を削除する

(1)　収集データベースのファイルごと削除する

削除する収集データを選択する。

［編集］－［収集データ削除］を選択する。
収集状態が「収集中」の収集データの場合は，確認ダイアログボックスが表示されます。削除する場合は［OK］をクリックしてください。

(2)　収集データベースの一部を削除する

削除する収集データを選択する。

［編集］－［収集データ一部削除...］を選択する。
収集データ削除ウィンドウが表示されます。

収集データ削除ウィンドウの項目を指定し，［OK］または［削除］をクリックする。
収集データが削除されます。
［OK］をクリックした場合は，収集データが削除されたあとに，収集データ削除ウィンドウが閉じます。
［削除］をクリックした場合は，収集データが削除されたあとも，収集データ削除ウィンドウは表示されたままとなります。収集データ削除ウィンドウを閉じる場合は，［キャンセル］をクリックしてください。

4.5.6　しきい値の検証

リソース収集データ参照ウィンドウで，しきい値を検証する手順を説明します。リソース収集データ参照ウィンドウは［スタート］メニュー，またはssoguistartコマンドで起動してください。

しきい値を検証する収集データを選択する。

［編集］－［しきい値検証...］を選択する。
しきい値検証ウィンドウが表示されます。

［検証条件］タブで，検証するインスタンスやサブリソースを選択したあと，［しきい値検証］をチェックし，しきい値監視の方式，しきい値を指定する。

［収集データ］タブで，収集データベース，検証期間，および検証時間帯を設定する。

［収集時間帯］タブで，［収集データ］タブで設定した検証時間帯をさらに絞り込むために，開始時刻および終了時刻を指定する。

［しきい値検証...］をクリックする。
しきい値検証結果ウィンドウに検証結果が表示されます。

4.6　プロセス・サービスの監視

監視サーバのプロセスまたはサービスを監視し，プロセス数がしきい値を超えた場合や，サービスの動作状態が変更された場合に，イベントを発行したり，コマンドを実行したりするための手順を説明します。

＜この節の構成＞

4.6.1　プロセス監視条件設定ウィンドウの起動

4.6.2　プロセス・サービス監視条件の設定・削除

4.6.3　プロセス・サービス監視の開始または停止

4.6.1　プロセス監視条件設定ウィンドウの起動

プロセス監視条件設定ウィンドウの起動手順を説明します。

［スタート］－［プログラム］－［SNMP System Observer］－［SSO］－［プロセス監視条件設定］を選択するか（Windowsの場合），ssoguistart -pcコマンドを実行するか，またはSSOコンソールのメニューフレームから［プロセス監視条件設定］を選択する。
次に示すウィンドウが表示されます。

［スタート］メニューから起動した場合，またはssoguistartコマンドで起動した場合

サーバ接続ウィンドウが表示されます。

SSOコンソールから起動した場合

プロセス監視条件設定ウィンドウが表示されます。このとき，プロセス監視条件設定ウィンドウの接続先は，SSOコンソールが動作しているホストになります。

［スタート］メニューから起動した場合，またはssoguistartコマンドで起動した場合，［接続先サーバ名］に監視マネージャのホスト名またはIPアドレスを入力して，［OK］をクリックする。
プロセス監視条件設定ウィンドウが表示されます。

4.6.2　プロセス・サービス監視条件の設定・削除

プロセス監視条件設定ウィンドウで，プロセス・サービス監視条件を設定または削除する手順を説明します。コマンドで設定する場合は，ssopssetコマンドを使用してください。

＜この項の構成＞

(1)　監視サーバの設定

(2)　監視間隔の設定

(3)　定期ヘルスチェック間隔の設定

(4)　監視アプリケーションの登録

(5)　監視プロセスの登録（プロセス監視の場合）

(6)　子プロセスの登録（プロセス監視の場合）

(7)　しきい値の設定（プロセス監視の場合）

(8)　監視サービスの登録（サービス監視の場合）

(9)　サービス状態の設定（サービス監視の場合）

(10)　コマンドの登録

(11)　コマンドの設定

(12)　監視モードの設定

(13)　監視条件の削除

(14)　監視アプリケーションのコピー

(15)　監視条件の保存

(1)　監視サーバの設定

［サーバ名］に監視サーバのホスト名またはIPアドレスを指定し，［追加］をクリックする。
［監視サーバ一覧］に，指定したホスト名またはIPアドレスが追加されます。

(2)　監視間隔の設定

監視サーバ名を選択し，［オプション］－［監視サーバ］－［監視間隔設定...］を選択する。
監視間隔設定ウィンドウが表示されます。

監視間隔を設定し，［OK］をクリックする。
監視間隔設定ウィンドウが閉じます。

(3)　定期ヘルスチェック間隔の設定

監視サーバ名を選択し，［オプション］－［監視サーバ］－［ヘルスチェック間隔設定...］を選択する。
ヘルスチェック間隔設定ウィンドウが表示されます。

ヘルスチェック間隔を設定し，［OK］をクリックする。
ヘルスチェック間隔設定ウィンドウが閉じます。

(4)　監視アプリケーションの登録

［オプション］－［アプリケーション登録...］を選択する。
アプリケーション登録ウィンドウが表示されます。

監視したいアプリケーションの情報を［アプリケーション名］および［付加情報］に入力し，［追加］をクリックする。
監視したいアプリケーションが［アプリケーション一覧］に追加されます。

(5)　監視プロセスの登録（プロセス監視の場合）

アプリケーション登録ウィンドウの［アプリケーション一覧］から監視プロセスを登録するアプリケーションを選択する。
なお，すでに監視サービスを登録しているアプリケーションには登録できません。

［監視対象］で，プロセスを選択する。

［プロセス種別］でプロセスの種別を，［プロセス名］でプロセス名を指定し，［追加］をクリックする。
監視したいプロセスが［プロセス一覧］に追加されます。

(6)　子プロセスの登録（プロセス監視の場合）

登録したプロセスに子プロセスがある場合は，子プロセスを登録することで，登録したプロセス（親プロセス）と子プロセスを関連づけて監視できます。

アプリケーション登録ウィンドウで，子プロセスを登録するプロセス（親プロセス）を選択して，［子プロセス登録...］をクリックする。
子プロセス登録ウィンドウが表示されます。

［プロセス種別］で子プロセスの種別，［プロセス名］で子プロセス名を指定し，［追加］をクリックする。
関連づけて監視したい子プロセスが［子プロセス一覧］に追加されます。

(7)　しきい値の設定（プロセス監視の場合）

プロセス（親プロセス）のしきい値を設定する場合と，子プロセスのしきい値を設定する場合で設定手順が異なります。それぞれの手順を次に説明します。

(a)　プロセス（親プロセス）のしきい値を設定する

アプリケーション登録ウィンドウの［アプリケーション一覧］でプロセスが動作するアプリケーション，および［プロセス一覧］でプロセスを選択する。

［しきい値設定...］をクリックする。
しきい値設定ウィンドウが表示されます。

しきい値の下限および上限を設定して，［OK］をクリックする。
しきい値設定ウィンドウが閉じます。

(b)　子プロセスのしきい値を設定する

子プロセス登録ウィンドウの［プロセス一覧］で親プロセス，および［子プロセス一覧］で子プロセスを選択する。

［しきい値設定...］をクリックする。
しきい値設定ウィンドウが表示されます。

しきい値の下限および上限を設定して，［OK］をクリックする。
しきい値設定ウィンドウが閉じます。

(8)　監視サービスの登録（サービス監視の場合）

アプリケーション登録ウィンドウの［アプリケーション一覧］から監視サービスを登録するアプリケーションを選択する。
なお，すでに監視プロセスを登録しているアプリケーションには登録できません。

［監視対象］で，サービスを選択する。

［サービス名］でサービス名を指定して，［追加］をクリックする。
監視したいサービスが［サービス一覧］に追加されます。

(9)　サービス状態の設定（サービス監視の場合）

アプリケーション登録ウィンドウの［アプリケーション一覧］からサービス状態を設定するアプリケーションを選択する。

［サービス一覧］からサービス状態を設定するサービスを選択する。

［マッピング設定...］をクリックする。
マッピング設定ウィンドウが表示されます。

サービス動作状態ごとに，サービス状態を正常または危険に設定し，［OK］をクリックする。
マッピング設定ウィンドウが閉じます。

(10)　コマンドの登録

監視しているアプリケーション，プロセス，子プロセスおよびサービスの状態が変化した場合に，監視サーバで実行するコマンド（リモートコマンド）を，あらかじめ登録しておくことができます。

(a)　監視アプリケーションへの登録

アプリケーション登録ウィンドウの［アプリケーション一覧］から，コマンドを登録するアプリケーションを選択する。

［アプリケーション一覧］の右側にある［コマンド登録...］をクリックする。
コマンド登録ウィンドウが表示されます。

コマンド名を指定し，［追加］をクリックする。

［OK］をクリックする。
コマンド登録ウィンドウが閉じます。

(b)　監視プロセスまたは監視サービスへの登録

アプリケーション登録ウィンドウの［アプリケーション一覧］から，コマンドを登録するアプリケーションを選択する。

［プロセス一覧］または［サービス一覧］から，コマンドを登録するプロセスまたはサービスを選択する。

［プロセス一覧］または［サービス一覧］の右側にある［コマンド登録...］をクリックする。
コマンド登録ウィンドウが表示されます。

コマンド名を指定し，［追加］をクリックする。

［OK］をクリックする。
コマンド登録ウィンドウが閉じます。

(c)　監視子プロセスへの登録

アプリケーション登録ウィンドウの［アプリケーション一覧］から，コマンドを登録するアプリケーションを選択する。

［プロセス一覧］から，コマンドを登録するプロセスを選択する。

［子プロセス登録...］をクリックする。
子プロセス登録ウィンドウが表示されます。

［プロセス一覧］から，コマンドを登録する子プロセスを選択し，［コマンド登録...］をクリックする。
コマンド登録ウィンドウが表示されます。

コマンド名を指定し，［追加］をクリックする。

［OK］をクリックする。
コマンド登録ウィンドウが閉じます。

(11)　コマンドの設定

監視しているアプリケーション，プロセス，子プロセスおよびサービスの状態が変化した場合に実行するコマンドを設定します。あらかじめ登録しておいたコマンドから選択して設定するか，または新たに指定して設定することができます。

コマンドの実行は，監視マネージャで実行する自動アクションと，監視サーバで実行するリモートコマンドがあります。それぞれの設定方法を説明します。

(a)　自動アクションの設定

［監視サーバ一覧］から自動アクションを設定する監視サーバを選択する。

［オプション］－［監視アプリケーション］－［自動アクション...］を選択する。
自動アクションウィンドウが表示されます。

監視アプリケーションの状態変化ごとに，コマンドを実行するかどうかを選択する。

［コマンド起動］を［する］にした場合は，［コマンド名］にコマンド名を設定する。

［OK］をクリックする。
自動アクションウィンドウが閉じます。

(b)　リモートコマンドの設定

［監視サーバ一覧］からリモートコマンドを設定する監視サーバを選択する。

［オプション］－［監視アプリケーション］－［リモートコマンド...］を選択する。
リモートコマンドウィンドウが表示されます。

監視アプリケーションの状態変化ごとに，コマンドを設定する。
［コマンド登録］に実行するコマンドを指定して［追加］をクリックするか，あらかじめ登録されているコマンドを［登録コマンド名］から選択して，［<－追加］をクリックして設定してください。
実行するコマンドが［設定コマンド名］に追加されます。

監視プロセスまたはサービスの状態変化ごとに，コマンドを設定する。
［プロセス一覧］または［サービス一覧］からコマンドを実行する監視プロセス名またはサービス名を選択して，［コマンド設定...］をクリックしてください。
コマンド設定ウィンドウが表示されます。
監視プロセスまたはサービスの状態変化ごとに，［コマンド登録］に実行するコマンドを指定して［追加］をクリックするか，あらかじめ登録されているコマンドを［登録コマンド名］から選択して，［<－追加］をクリックして設定してください。
実行するコマンドが［設定コマンド名］に追加されます。

［OK］をクリックする。
リモートコマンドウィンドウが閉じます。

子プロセスの状態変化ごとに，コマンドを設定する。
［子プロセス一覧］からコマンドを実行する監視子プロセス名を選択して，［コマンド設定...］をクリックしてください。
コマンド設定ウィンドウが表示されます。
監視子プロセスの状態変化ごとに，［コマンド登録］に実行するコマンドを指定して［追加］をクリックするか，あらかじめ登録されているコマンドを［登録コマンド名］から選択して，［<－追加］をクリックして設定してください。
実行するコマンドが［設定コマンド名］に追加されます。

［OK］をクリックする。
コマンド設定ウィンドウが閉じます。

(12)　監視モードの設定

監視サーバで，監視するアプリケーションを設定します。

［監視サーバ一覧］から，監視サーバを選択する。

［監視アプリケーション一覧］の［アプリケーション名］から，設定するアプリケーションを選択する。

［on/off］をクリックして，監視する場合には監視モードをonに，監視しない場合は監視モードをoffに設定する。

(13)　監視条件の削除

設定した監視条件を，監視アプリケーション単位または監視サーバ単位で削除できます。

(a)　監視アプリケーション単位での削除

［オプション］－［アプリケーション登録...］を選択する。
アプリケーション登録ウィンドウが表示されます。

［アプリケーション一覧］で，削除するアプリケーションを選択し，［削除］をクリックする。
監視条件がアプリケーション単位で削除されます。

(b)　監視サーバ単位での削除

［監視サーバ一覧］から，監視サーバを選択する。

［監視サーバ一覧］の右側にある［削除］をクリックする。
監視条件が監視サーバ単位で削除されます。

(14)　監視アプリケーションのコピー

監視アプリケーションをコピーします。

［オプション］－［アプリケーション登録...］を選択する。
アプリケーション登録ウィンドウが表示されます。

［アプリケーション一覧］からコピーするアプリケーション名を選択し，［コピー...］をクリックする。
アプリケーションコピーウィンドウが表示されます。

［コピー先］の［アプリケーション名］にアプリケーション名を入力し，［OK］または［コピー］をクリックする。
付加情報を付けたい場合は，［コピー先］の［付加情報］に付加情報を入力し，［OK］または［コピー］をクリックします。
［OK］をクリックした場合は，アプリケーションがコピーされたあとに，アプリケーション登録ウィンドウが閉じます。
［コピー］をクリックした場合は，アプリケーションがコピーされたあとも，アプリケーション登録ウィンドウが表示されたままの状態です。アプリケーション登録ウィンドウを閉じる場合は，［クローズ］をクリックしてください。

(15)　監視条件の保存

プロセスおよびサービス監視条件の設定を保存します。ただし，監視アプリケーションの登録および削除だけを実施した場合は，保存する必要はありません。

［ファイル］－［保存］を選択する。
監視条件が保存されます。

4.6.3　プロセス・サービス監視の開始または停止

プロセス監視条件設定ウィンドウで，プロセス・サービス監視を開始または停止する手順を説明します。コマンドで開始する場合はssopsstartコマンドを，停止する場合はssopsstopコマンドを使用してください。

［監視アプリケーション一覧］で，監視を開始または停止するアプリケーションを選択する。

［on/off］をクリックして，監視する場合には監視モードをonに，監視しない場合は監視モードをoffに設定する。

［ファイル］－［保存］を選択する。
プロセス・サービス監視が開始または停止します。

4.7　プロセス・サービス監視状態の参照

監視中のアプリケーション，およびプロセス・サービスの状態を参照したり，リモートコマンドを実行したりするための手順を説明します。

＜この節の構成＞

4.7.1　プロセスモニタウィンドウの起動

4.7.2　監視プロセスおよび子プロセスの状態参照

4.7.3　監視サービスの状態参照

4.7.4　監視プロセス・サービスの状態合わせ

4.7.5　リモートコマンドの実行

4.7.1　プロセスモニタウィンドウの起動

プロセスモニタウィンドウの起動手順を説明します。

［スタート］－［プログラム］－［SNMP System Observer］－［SSO］－［プロセスモニタ］を選択するか（Windowsの場合），ssoguistart -pmコマンドを実行するか，またはSSOコンソールのメニューフレームから［プロセスモニタ］を選択する。
次に示すウィンドウが表示されます。

［スタート］メニューから起動した場合，またはssoguistartコマンドで起動した場合

サーバ接続ウィンドウが表示されます。

SSOコンソールから起動した場合

プロセスモニタウィンドウが表示されます。このとき，プロセスモニタウィンドウの接続先は，SSOコンソールが動作しているホストになります。

［スタート］メニューから起動した場合，またはssoguistartコマンドで起動した場合，［接続先サーバ名］に監視マネージャのホスト名またはIPアドレスを入力して，［OK］をクリックする。
プロセスモニタウィンドウが表示されます。

4.7.2　監視プロセスおよび子プロセスの状態参照

プロセスモニタウィンドウで，監視プロセスおよび子プロセスの状態を参照する手順を説明します。コマンドで参照する場合は，ssopsshowコマンドを使用してください。

［監視サーバ一覧］から監視サーバ，［監視アプリケーション一覧］からアプリケーションを選択する。

［プロセス状態...］をクリックする。
プロセス状態ウィンドウが表示され，［監視プロセス一覧］にプロセスが表示されます。

［監視プロセス一覧］でプロセスを選択する。
［監視子プロセス一覧］に，登録されている子プロセスの状態が表示されます。

4.7.3　監視サービスの状態参照

プロセスモニタウィンドウで，監視サービスの状態を参照する手順を説明します。コマンドで参照する場合は，ssopsshowコマンドを使用してください。

［監視サーバ一覧］から監視サーバ，［監視アプリケーション一覧］からアプリケーションを選択する。

［サービス状態...］をクリックする。
サービス状態ウィンドウが表示され，［監視サービス一覧］にサービスが表示されます。

4.7.4　監視プロセス・サービスの状態合わせ

監視マネージャで管理している監視状態と，監視サーバで管理している監視状態が一致しない場合があります。通常，定期ヘルスチェック機能によって監視状態は一致しますが，プロセスモニタでの操作でも監視状態を一致させることができます。監視プロセス・サービスの状態を一致させる手順を，次に説明します。

［監視サーバ一覧］で，プロセスまたはサービス状態を合わせる監視サーバを選択する。

［表示］－［最新の状態に更新］を選択する。
監視状態が一致します。

4.7.5　リモートコマンドの実行

リモートコマンドは，プロセスモニタウィンドウ，プロセス状態ウィンドウ，またはサービス状態ウィンドウから実行できます。それぞれの操作方法を次に説明します。

＜この項の構成＞

(1)　プロセスモニタウィンドウからの実行

(2)　プロセス状態ウィンドウからの実行

(3)　サービス状態ウィンドウからの実行

(1)　プロセスモニタウィンドウからの実行

［監視サーバ一覧］で，リモートコマンドを実行する監視サーバを選択する。

［監視アプリケーション一覧］で，リモートコマンドが登録されているアプリケーションを選択する。

［コマンド一覧...］をクリックする。
コマンド一覧ウィンドウが表示されます。

［コマンド一覧］からコマンドを選択する。

コマンドにオプション（引数）を付けて実行する場合は，［オプション］を指定する。

［実行］をクリックする。
コマンドが実行され，コマンド実行結果が［メッセージ］に表示されます。

(2)　プロセス状態ウィンドウからの実行

［監視サーバ一覧］で，リモートコマンドを実行する監視サーバを選択する。

［監視アプリケーション一覧］で，リモートコマンドが登録されているプロセス監視アプリケーションを選択する。

［プロセス状態...］をクリックする。
プロセス状態ウィンドウが表示されます。

［監視プロセス一覧］から監視プロセスを選択する。または，［監視子プロセス一覧］から子プロセスを選択する。

［コマンド一覧...］をクリックする。
コマンド一覧ウィンドウが表示されます。

［コマンド一覧］からコマンドを選択する。

コマンドにオプション（引数）を付けて実行する場合は，［オプション］を指定する。

［実行］をクリックする。
コマンドが実行され，コマンド実行結果が［メッセージ］に表示されます。

(3)　サービス状態ウィンドウからの実行

［監視サーバ一覧］で，リモートコマンドを実行する監視サーバを選択する。

［監視アプリケーション一覧］で，リモートコマンドが登録されているサービス監視アプリケーションを選択する。

［サービス状態...］をクリックする。
サービス状態ウィンドウが表示されます。

［監視サービス一覧］から監視サービスを選択する。

［コマンド一覧...］をクリックする。
コマンド一覧ウィンドウが表示されます。

［コマンド一覧］からコマンドを選択する。

コマンドにオプション（引数）を付けて実行する場合は，［オプション］に指定する。

［実行］をクリックする。
コマンドが実行され，コマンド実行結果が［メッセージ］に表示されます。

4.8　レポート条件の設定およびレポートファイルの作成

レポート設定ウィンドウで，レポート表示形式などのレポート条件を設定する手順を説明します。また，設定したレポート条件からレポートファイルを作成する手順を説明します。

＜この節の構成＞

4.8.1　レポート設定ウィンドウの起動

4.8.2　レポート条件の追加

4.8.3　レポート条件の設定

4.8.4　レポート詳細の設定

4.8.5　レポート設定の保存

4.8.6　レポートファイルの作成

4.8.1　レポート設定ウィンドウの起動

レポート設定ウィンドウの起動手順を説明します。

SSOコンソールのメニューフレームから［レポート設定］を選択する。
レポート設定ウィンドウが表示されます。

4.8.2　レポート条件の追加

ウィザード操作によってレポート条件を追加する手順を説明します。

［編集］－［条件追加...］を選択する。
レポート条件追加ウィザード（1/3）が表示されます。

［収集サーバ名］から監視マネージャを選択するか，ホスト名またはIPアドレスを指定し，［次へ >］をクリックする。
レポート条件追加ウィザード（2/3）が表示されます。

［収集対象サーバ名］から監視サーバを選択し，［次へ >］をクリックする。
レポート条件追加ウィザード（3/3）が表示されます。

左側の［収集ファイル］に表示された収集データベースのファイルの一覧から，レポート条件に追加したいリソースをファイル単位，カテゴリ単位，リソースグループ単位，またはリソース単位で選択し，［追加］をクリックする。
右側の［レポート対象ファイル］に追加したリソースが表示されます。

［完了］をクリックする。
レポート条件がレポート設定ウィンドウに追加されます。

4.8.3　レポート条件の設定

追加したレポート条件に対して，サブリソースまたはインスタンスに関する情報を設定する手順を説明します。

設定したいレポート条件を選択し，［編集］－［条件設定...］を選択する。
レポート条件設定ウィンドウが表示されます。

レポート作成したいサブリソースやインスタンスを選択する。
インスタンスを選択する場合は，［選択...］をクリックします。その後，表示されたインスタンス選択ウィンドウで，左側の［インスタンス名］一覧からレポートしたいインスタンスを選択して［追加］をクリックします。
サブリソースを選択する場合は，［サブリソース］のチェックボックスで設定します。

［しきい値表示設定...］をクリックする。
しきい値表示設定ウィンドウが表示されます。

［警戒しきい値の表示］または［危険しきい値の表示］をチェックして，［OK］をクリックする。
しきい値表示設定ウィンドウが閉じます。

4.8.4　レポート詳細の設定

レポートの表示に関する設定手順を説明します。

設定したいレポート条件を選択し，［編集］－［レポートタイプ設定...］を選択する。
レポートタイプ設定ウィンドウが表示されます。

レポート条件ごとにタイトルを付ける場合，［タイトル］を設定する。

レポートの表示形式を［レポートタイプ］から選択する。
レポート表示形式として，表または各種グラフを選択します。

選択したレポートタイプに応じて，［レポートの設定］の項目を設定する。レポートタイプが各種グラフの場合は，［詳細設定...］をクリックする。
レポートタイプに応じたグラフ表示詳細設定ウィンドウが表示されます。

グラフ表示の詳細を設定する。
レポートタイプに応じて，［汎用表］や［統計情報］などをレポートファイルに出力するかどうかを設定します。

［OK］をクリックする。
グラフ表示詳細設定ウィンドウが閉じます。

4.8.5　レポート設定の保存

レポート条件の設定完了後，レポート条件を監視マネージャに保存する手順を説明します。

［ファイル］－［保存］を選択する。
新規のレポート設定の場合は，［名前を付けて保存］を選択した場合と同様に，名前を付けて保存ウィンドウが表示されます。既存のレポート条件の場合は，上書き保存されます。

［ファイル名］にレポート定義ファイル名を指定し，［保存］をクリックする。
レポート条件が保存されます。

4.8.6　レポートファイルの作成

レポート設定ウィンドウで，レポートファイルを作成する手順を説明します。コマンドで作成する場合は，ssodemandrptコマンドを使用してください。

［ファイル］－［開く...］を選択する。
レポート定義ファイル選択ウィンドウが表示されます。

レポートファイルを作成するレポート条件を選択し，［開く］をクリックする。
レポート設定ウィンドウに，レポート条件が表示されます。

［レポートファイル］－［作成...］を選択する。
レポートファイル作成ウィンドウが表示されます。

［タイトル］，［出力ファイル名］，［出力形式］および［データ抽出期間］を指定し，［OK］をクリックする。
レポートファイルが作成され，レポートファイル作成ウィンドウが閉じます。

4.9　レポートの参照

作成済みのレポートファイルを参照する手順を説明します。レポートの参照は，SSOコンソールのビューフレームで操作します。

SSOコンソールのメニューフレームで［レポート参照］を選択する。
ビューフレームに参照可能なレポートファイル一覧が表示されます。

参照するレポートファイルを選択する。
レポートファイルが別ウィンドウで表示されます。

4.10　NNMiでイベントを参照する

SSOは，リソース収集でのしきい値監視，またはプロセス・サービス監視において，監視状態に変化があるとNNMiに対してイベント（インシデント）を発行します。SSOが発行するインシデントは，NNMiのインシデントビューに表示されます。

これにより，SSOの監視状態をNNMiで一元的に管理することができ，SSOの監視運用をNNMiに統合することができます。

NNMiコンソールの操作を，次に説明します。操作の詳細については，NNMiのマニュアルを参照してください。

NNMiコンソールにログインする。
ログインに成功すると，NNMiコンソール画面が表示されます。

インシデントを選択する。
インシデントビューが表示されます。

5.　ウィンドウ

この章では，SSOで使用するウィンドウについて説明します。

＜この章の構成＞

5.1　ウィンドウについて

5.2　リソースブラウザウィンドウ

5.3　リソース収集条件設定ウィンドウ

5.4　リソース収集条件参照ウィンドウ

5.5　リソース収集データ参照ウィンドウ

5.6　プロセス監視条件設定ウィンドウ

5.7　プロセス監視条件参照ウィンドウ

5.8　プロセスモニタウィンドウ

5.9　レポート設定ウィンドウ

5.1　ウィンドウについて

SSOで使用するウィンドウは，［スタート］メニュー（Windowsの場合），ssoguistartコマンド，およびSSOコンソールから起動します。

［スタート］メニュー，またはssoguistartコマンドから起動できるウィンドウを，次に示します。

UACが有効な場合，Administrator以外のAdministrators権限のユーザがウィンドウを起動すると，ユーザアカウント制御のダイアログが表示され，管理者への昇格が必要になります。

リソースブラウザウィンドウ

リソース収集条件設定ウィンドウ

リソース収集条件参照ウィンドウ

リソース収集データ参照ウィンドウ

プロセス監視条件設定ウィンドウ

プロセス監視条件参照ウィンドウ

プロセスモニタウィンドウ

SSOコンソールから起動できるウィンドウを，次に示します。

リソースブラウザウィンドウ

リソース収集条件設定ウィンドウ

リソース収集条件参照ウィンドウ

リソース収集データ参照ウィンドウ

プロセス監視条件設定ウィンドウ

プロセス監視条件参照ウィンドウ

プロセスモニタウィンドウ

レポート設定ウィンドウ

＜この節の構成＞

5.1.1　ウィンドウの画面遷移

5.1.2　ウィンドウの共通のボタン

5.1.3　ウィンドウ使用上の注意事項

5.1.1　ウィンドウの画面遷移

各ウィンドウの画面遷移を説明します。なお，括弧内の数字は，そのウィンドウを説明している個所を示します。

図5-1　リソースブラウザウィンドウの画面遷移

図5-2　リソース収集条件設定ウィンドウの画面遷移

図5-3　リソース収集データ参照ウィンドウの画面遷移

図5-4　プロセス監視条件設定ウィンドウの画面遷移

図5-5　プロセスモニタウィンドウの画面遷移

図5-6　レポート設定ウィンドウの画面遷移

5.1.2　ウィンドウの共通のボタン

SSOのウィンドウにある共通のボタンについて説明します。

［OK］

設定内容を反映してウィンドウを閉じます。

［キャンセル］

設定内容を反映しないでウィンドウを閉じます。

［クローズ］

ウィンドウを閉じます。

［ヘルプ］

ヘルプを表示します。

［バージョン］

バージョン情報を表示します。

5.1.3　ウィンドウ使用上の注意事項

SSOのウィンドウを使用する上での注意事項について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　ディスプレイについて

(2)　Windows上のXサーバエミュレータから使用する場合の注意事項（UNIX）

(3)　環境変数（UNIX）

(4)　XサーバエミュレータにTarantella, Inc. 社のXVisionをご使用になる場合（Solaris）

(5)　この製品で提供するヘルプの言語

(6)　アプレットウィンドウを使用する場合

(7)　UNIXでヘルプを参照する場合

(1)　ディスプレイについて

ウィンドウをご使用になる場合は，下記の解像度以上の装置を使用してください。

Windowsの場合：1,024×768

UNIXの場合：1,280×1,024

(2)　Windows上のXサーバエミュレータから使用する場合の注意事項（UNIX）

Windows上のXサーバエミュレータから使用する場合，ローカルウィンドウマネージャを使用しないでください。ウィンドウの表示位置，サイズが不正になる場合があります。UNIX側のウィンドウマネージャを使用してください。

(3)　環境変数（UNIX）

環境変数XFILESEARCHPATHを正しく設定して使用してください。ウィンドウが起動しない場合があります（設定する内容は，使用環境により異なります）。

例）

XFILESEARCHPATH=/usr/openwin/lib/locale/%L/%T/%N%S:/usr/openwin/lib/%T/%N%S

(4)　XサーバエミュレータにTarantella, Inc. 社のXVisionをご使用になる場合（Solaris）

XサーバエミュレータにTarantella, Inc. 社のXVisionをマルチウィンドウモードで使用するとSSOのウィンドウが正常に表示されないことがあります。

この場合，以下の設定で回避可能です。

GUI定義ファイル（ssogui.conf）

browser，collect-c，collect-m，process-c，process-mの各グループに次の一文を追加します。

FUNCTION_FLAGS=1

XVisionの設定

［スタート］－［設定］－［コントロールパネル］－［XVisionプロファイル］を開きます。

［一般］タブの使用しているプロファイルのプロパティを表示します。

［ディスプレイ］タブの拡張機能ボタンを押し，ダイアログを表示させます。

オプションの［自動設置］チェックボックスのチェックを外してください。

(5)　この製品で提供するヘルプの言語

この製品が提供するヘルプは，日本語だけです。日本語が正しく表示されない場合は，Webブラウザで表示しているページのエンコードを，「日本語（シフトJIS）」に変更してください。

(6)　アプレットウィンドウを使用する場合

SSOコンソールから起動するウィンドウはJavaアプレットウィンドウです。そのため，SSOコンソールを閉じると，アプレットウィンドウはすべて終了します。

(7)　UNIXでヘルプを参照する場合

UNIX上でヘルプを参照する場合は，Webブラウザが必要です。Webブラウザをインストールして，そのパスをGUI定義ファイルに定義してください。詳細は，「7.3.11　GUI定義ファイル（ssogui.conf）」を参照してください。

5.2　リソースブラウザウィンドウ

任意のタイミングでサーバのリソースを収集し，参照できるようにします。リソースブラウザウィンドウを，次の図に示します。

図5-7　リソースブラウザウィンドウ

表示項目を説明します。

［サーバ名］

リソースを参照するサーバのホスト名またはIPアドレスを入力します。

［エージェント名］

［サーバ名］に表示されたサーバ上で動作するSNMPエージェント名を表示します。

［ベンダ名］

［エージェント名］に表示されたSNMPエージェントのベンダ名を表示します。

リソース一覧

［エージェント名］に表示されたSNMPエージェントで取得できるリソースの一覧を表示します。

メニュー項目を，次の表に示します。

メニューバー | メニューコマンド | 説明
ファイル | 開く... | リソース一覧で指定したリソースの参照結果を表示します。
接続先変更...※ | サーバ接続ウィンドウを表示します。
オプション | SMSクライアント一覧... | SMSクライアント一覧ウィンドウを表示します。
SMS情報再取得 | SMSクライアント情報を再度取得します。

注※

SSOコンソールから起動した場合は表示されません。

＜この節の構成＞

5.2.1　サーバ接続ウィンドウ

5.2.2　サマリデータ参照ウィンドウ

5.2.3　パフォーマンスデータ参照ウィンドウ

5.2.4　Ping応答時間参照ウィンドウ

5.2.5　SMSクライアント一覧ウィンドウ

5.2.6　ファイル保存ウィンドウ

5.2.7　グラフウィンドウ

5.2.1　サーバ接続ウィンドウ

接続先のサーバを変更します。サーバ接続ウィンドウを，次の図に示します。

図5-8　サーバ接続ウィンドウ

表示項目を説明します。

［接続先サーバ名］

ホスト名またはIPアドレスを255バイト以内で入力します。

5.2.2　サマリデータ参照ウィンドウ

リソースブラウザウィンドウで選択したリソースのサマリデータを表示します。サマリデータ参照ウィンドウを，次の図に示します。

図5-9　サマリデータ参照ウィンドウ

表示項目を説明します。

サマリデータ一覧

収集したサマリデータの一覧を表示します。詳細は，参照するリソースによって異なります。

5.2.3　パフォーマンスデータ参照ウィンドウ

リソースブラウザウィンドウで選択したリソースのパフォーマンスデータを表示します。パフォーマンスデータ参照ウィンドウを，次の図に示します。

図5-10　パフォーマンスデータ参照ウィンドウ

表示項目を説明します。

［最新情報］

収集したデータの一覧を表示します。詳細は，参照するリソースによって異なります。

［照会］

リソースを取得し，［最新情報］を更新します。

［照会中止］

リソース情報の更新を中止します。

［インスタンス名選択］

定期照会するインスタンスを選択します。

［定期照会情報］

定期照会結果を，インスタンスごとに表示します。また，定期照会情報の最大値，最小値，および平均値を集計して表示します。

［定期照会］

［間隔］

定期照会の間隔を指定します。指定できる値は，10秒～60分です。単位には，「秒」または「分」を指定します。

［開始］，［停止］

定期照会を開始または停止します。

［グラフ表示...］

定期照会のデータをグラフで表示します。

［ファイル保存...］

ファイル保存ウィンドウを表示します。なお，SSOコンソールから起動した場合，このボタンは表示されません。

［メッセージ］

SSOの動作などのメッセージを表示します。

＜この項の構成＞

(1)　注意事項

(1)　注意事項

リソースブラウザウィンドウでの定期照会の連続運用について

リソースブラウザウィンドウでパフォーマンスデータまたはPing応答時間の定期照会を長期間にわたり連続実行した場合，リソースブラウザウィンドウが正常に動作しなくなる※ことがあります。この現象の主な原因は，定期照会したデータを格納するためのメモリ領域不足です。これは，定期照会の最大照会回数を制限することで回避できます。

リソースブラウザウィンドウの定期照会が安定して動作しないようならば，ご使用の環境で安定して動作するようになるまで，定期照会の最大照会回数を少なくしてください。

運用上，定期照会の最大照会回数があらかじめ決まっている場合（例えば，10秒間隔で1時間だけ連続して照会する，という運用ポリシーが存在する場合など），最大照会回数に必要十分な最小値を設定することをお勧めします。

注※

フリーズ（GUIの動作が止まり，また操作を受け付けなくなる），クラッシュ（GUIが異常終了する）など。

定期照会の最大照会回数の変更方法については，「7.3.11　GUI定義ファイル（ssogui.conf）」を参照してください。

表示されるリソースの値について

表示されるリソースの値は小数点第三位で四捨五入されます。

5.2.4　Ping応答時間参照ウィンドウ

リソースブラウザウィンドウで，Ping応答時間を指定した場合の参照結果を表示します。Ping応答時間参照ウィンドウを，次の図に示します。

図5-11　Ping応答時間参照ウィンドウ

表示項目を説明します。

［このアドレスから］

リソースを参照しているサーバのIPアドレスを表示します。

［パケットサイズ］

Pingのパケットサイズを指定します。指定できる値は32～2048バイトです。

［タイムアウト時間］

Pingのタイムアウト時間を指定します。指定できる値は，1～60秒です。

［このアドレスへ］

Pingの送信先のIPアドレスを指定します。「n.n.n.n」の形式で指定してください（nは0～255の整数）。ただし，「0.0.0.0」および「255.255.255.255」は指定できません。

そのほかの項目は，図5-10のパフォーマンスデータ参照ウィンドウと同じです。

5.2.5　SMSクライアント一覧ウィンドウ

SMSクライアントを表示します。SMSクライアント一覧ウィンドウを，次の図に示します。

図5-12　SMSクライアント一覧ウィンドウ

表示項目を説明します。

［SMSクライアント一覧］

SMSサーバから取得できるSMSクライアントの一覧を表示します。SMSサーバは，あらかじめGUI定義ファイルで定義しておきます。詳細は，「7.3.11　GUI定義ファイル（ssogui.conf）」を参照してください。

5.2.6　ファイル保存ウィンドウ

定期照会の結果をファイルに保存します。ファイル保存ウィンドウを，次の図に示します。

図5-13　ファイル保存ウィンドウ

表示項目を説明します。

［保存対象］

ファイルに保存するインスタンスを選択します。

［選択インスタンス］

パフォーマンスデータ参照ウィンドウで選択したインスタンスのデータだけを保存します。

［全インスタンス］

すべてのインスタンスのデータを保存します。

［区切り文字］

データを区切る文字を指定します。

［表示形式のまま］

複数のスペースで列を整え，パフォーマンスデータ参照ウィンドウの［定期照会情報］に表示されたように，ファイルに出力します。

［カンマ（，）］，［タブ］，［スペース］

データ間を指定した形式で区切ります。

［付加情報］

保存ファイルに出力する情報を指定します。

［ヘッダ情報］

リソース名など，データのタイトルをファイルに出力します。

［照会時刻］

情報を取得した日時をファイルに出力します。

［集計値］

最小値，最大値，平均値などの集計値をファイルに出力します。

［保存ファイル名］

ファイル名をフルパスで指定します。指定を省略すると，Windowsの場合はSSOのインストールディレクトリの下に，UNIXの場合はルートディレクトリの下に保存されます。

［保存］

指定したファイルにデータを保存します。

出力されるリソースの値に関する注意事項について

出力されるリソースの値は小数点第三位で四捨五入されます。

5.2.7　グラフウィンドウ

定期照会のデータをグラフで表示します。グラフウィンドウを，次の図に示します。

図5-14　グラフウィンドウ

表示項目を説明します。

グラフ

定期照会のデータを折れ線グラフで表示します。

グラフはタイトル，縦軸，横軸，線の凡例から構成されます。縦軸はデータの値，横軸は時刻と日付※となります。

また，グラフの線は，線の設定ウィンドウで表示／非表示を切り替えられます。グラフの線の色は変更できません。

注※

横軸の右端の時刻と日付は，一部が欠けて表示される場合があります。

メニュー項目を，次の表に示します。

メニューバー | メニューコマンド | 説明
ファイル | クローズ | グラフウィンドウを閉じます。
表示 | ズームイン | グラフの表示をズームインします。
ズームアウト | グラフの表示をズームアウトします。
全て表示 | グラフの表示のズームイン／ズームアウトを解除します。
オプション | 線の設定... | 線の設定ウィンドウを表示します。

マウスによるズームイン／ズームアウト

右下方向のドラッグ：ドラッグで囲んだ領域を拡大表示します。

右下方向以外のドラッグ：拡大表示を解除します。

線の設定ウィンドウ

グラフウィンドウの線の表示／非表示を切り替えます。線の設定ウィンドウを，次の図に示します。

図5-15　線の設定ウィンドウ

表示項目を説明します。

［データラベル］

グラフに表示しているすべての線の名前を表示します。

［表示］

［データラベル］で選択した線の表示または非表示を切り替えます。

＜この項の構成＞

(1)　注意事項

(1)　注意事項

グラフに表示できるデータの上限について※

線の数：32

1線当たりのデータ数：20000

注※

グラフに表示できるデータの上限は，運用環境によっては制限を受けることがあります。詳細については，「5.2.3(1)　注意事項」を参照してください。

グラフの線について
グラフのデータ間は，前後の連続性を考慮しないで結線します。例えば，パフォーマンスデータ参照ウィンドウで，次のような定期照会のデータをグラフで表示した場合は，11:00と12:00の間も結線します。

10:00開始，11:00停止

12:00開始，13:00停止

5.3　リソース収集条件設定ウィンドウ

収集条件や収集状況を表示します。リソース収集条件設定ウィンドウを，次の図に示します。

図5-16　リソース収集条件設定ウィンドウ

なお，すでにリソース収集条件設定ウィンドウが起動していた場合，または収集条件を設定したコマンド（ssocolset）が実行中の場合は，リソース収集条件設定ウィンドウを参照モードで起動することができます。リソース収集条件設定ウィンドウ（参照モード）を，次の図に示します。

図5-17　リソース収集条件設定ウィンドウ（参照モード）

収集条件一覧には，設定されている収集条件や収集状態が表示されます。メニュー項目を，次の表に示します。

メニューバー | メニューコマンド | 説明
ファイル | 接続先変更...※1 | サーバ接続ウィンドウを表示します。
編集 | 収集条件追加... | 収集条件追加ウィザードを表示します。参照モードで起動した場合は非活性で使用できません。
収集条件コピー... | 収集条件コピーウィンドウを表示します。参照モードで起動した場合は非活性で使用できません。
収集条件削除 | 収集条件一覧で選択した収集条件を削除します。参照モードで起動した場合は非活性で使用できません。
収集条件変更... | 収集条件一覧で選択した収集条件を対象にした収集条件変更ウィンドウを表示します。
収集時間帯設定... | 収集条件一覧で選択した収集条件を対象にした収集期間設定ウィンドウを表示します。
収集間隔変更... | 収集条件一覧で選択した収集条件を対象にした収集間隔変更ウィンドウを表示します。
統計的しきい値　定期算出設定... | 統計的しきい値　定期算出設定ウィンドウを表示します。
しきい値検証...※1 | DB選択ウィンドウを表示します。
表示 | 収集条件の再取得※2 | 収集条件を再度取得します。参照モードで起動した場合に使用できます。
サーバ名検索... | サーバ名検索ウィンドウを表示します。
アクション※3 | 収集開始... | 収集条件一覧で選択した収集条件を対象にした収集開始ウィンドウを表示します。
収集終了 | 収集条件一覧で選択した収集を終了します。

注※1

SSOコンソールから起動した場合は表示されません。

注※2

参照モードで起動した場合に表示されます。

注※3

参照モードで起動した場合は表示されません。

＜この節の構成＞

5.3.1　収集条件追加ウィザード

5.3.2　収集条件変更ウィンドウ

5.3.3　インスタンス登録ウィンドウ

5.3.4　Pingアドレス登録ウィンドウ

5.3.5　収集時間帯設定ウィンドウ

5.3.6　収集間隔変更ウィンドウ

5.3.7　収集条件コピーウィンドウ

5.3.8　収集開始ウィンドウ

5.3.9　定期算出設定ウィンドウ

5.3.10　初期値算出設定ウィンドウ

5.3.11　収集時間帯設定ウィンドウ

5.3.12　DB選択ウィンドウ

5.3.13　しきい値検証ウィンドウ

5.3.14　しきい値設定先選択ウィンドウ

5.3.15　しきい値検証結果ウィンドウ

5.3.16　しきい値検証結果詳細情報ウィンドウ

5.3.17　ファイル保存ウィンドウ

5.3.18　サーバ名検索ウィンドウ

5.3.1　収集条件追加ウィザード

収集条件を追加します。収集条件追加ウィザードを，図5-18から図5-20に示します。

図5-18　収集条件追加（1/3）ウィザード

表示項目を説明します。

［新規サーバ］

リソースを収集するサーバのホスト名またはIPアドレスを，255バイト以内で指定します。

［登録済みサーバ］

登録しているサーバに収集条件を追加する場合に，サーバを選択します。

図5-19　収集条件追加（2/3）ウィザード

表示項目を説明します。

［判定する］［判定しない］

エージェント種別を判定するかどうかを選択します。［判定する］を選択した場合は，収集条件追加（3/3）ウィザードに，エージェントから収集できるリソースだけを表示します。

図5-20　収集条件追加（3/3）ウィザード

表示項目を説明します。

［収集しないリソース］

収集しないリソースを表示します。リソースを選択して［追加］をクリックすると，［収集するリソース］に追加されます。

［収集するリソース］

収集するリソースを表示します。リソースを選択して［削除］をクリックすると，［収集するリソース］から削除されます。

［追加］

［収集するリソース］に追加します。カテゴリ，リソースグループ，またはリソース単位で追加できます。

［削除］

［収集するリソース］から削除します。カテゴリ，リソースグループ，またはリソース単位で削除できます。

5.3.2　収集条件変更ウィンドウ

しきい値の収集条件を設定します。収集条件変更ウィンドウは，リソースによって，表示が異なる部分があります。収集条件変更ウィンドウを，図5-21から図5-23に示します。

図5-21　収集条件変更ウィンドウ（固定しきい値の場合）

図5-22　収集条件変更ウィンドウ（統計的しきい値の場合）

図5-23　収集条件変更ウィンドウ（コマンド設定タブ）

表示項目を説明します。

［インスタンス名］

インスタンスの一覧を表示します。インスタンスを登録していない場合は「全インスタンス」が表示されます。インスタンスごとに収集条件を設定する場合は，インスタンス登録ウィンドウでインスタンスを登録することが必要です。

［登録...］

インスタンス登録ウィンドウ，またはPingアドレス登録ウィンドウを表示します。

サブリソース一覧

インスタンス一覧で選択したインスタンスについて，サブリソースと収集条件を表示します。ここで選択したサブリソースについて，［収集モード］，［しきい値設定］タブ，および［コマンド設定］タブで収集条件を設定できます。

［収集モード］

［データ保存］

収集データを，収集データベースに保存するかどうかを設定します。

［しきい値監視］

収集データが設定されたしきい値を超えているかどうか監視し，しきい値を超えた場合にイベントを発行します。しきい値は，［しきい値設定］タブで設定します。

［しきい値設定］タブ

しきい値を監視する場合に，しきい値を固定にするか統計的にするかを指定します。

［固定しきい値］

［しきい値］

警戒しきい値および危険しきい値を指定します。なお，次に示すリソースのしきい値は，割合で指定します。

CPU利用率（コンピュータグループ）

CPU利用率（CPUグループ）

メモリ使用率

スワップ使用率

ファイルシステム使用率

回線利用率（ネットワークグループ）

回線利用率（大容量ネットワークグループ）

しきい値に指定できる値は，0，および±1.00×10⁻²～±1.7976931348623157×10³⁰⁸の浮動小数点（倍精度実数）です。警戒しきい値と危険しきい値に同じ値を設定した場合は，警戒域がなくなるため，連続超過回数も一つしか指定できません。

［連続超過回数］

しきい値を何回連続して超えたら，リソースの状態を変化させるかを設定します。指定できる値は1から99までです。デフォルトは1です。

［統計的しきい値］

［データの割合］

収集データを統計した場合に，全収集回数に対する正常値の収集回数および警戒値まで含む収集回数の割合を百分率で指定します。例えば，収集回数100回当たり，正常値が収集された回数が97回，警戒値が収集された回数が2回，危険値が収集された回数が1回とすると，データの割合はそれぞれ次のようになります。

　正常-警戒：(97／100)×100＝97.00

　警戒-危険：((97＋2)／100)×100＝99.00

データの割合は次のどちらかの方法で指定します。

スライドバーの上下のアイコンを左右に移動
指定できる値は0.01から99.99までです。

テキストフィールドに標準正規分布のデータの割合を入力
指定できる値は0.01から99.99までです。

［連続超過回数］

収集データの値が設定したデータの割合から算出したしきい値を何回連続して超えたら，リソースの状態を変化させるかを設定します。指定できる値は1から99までです。デフォルトは1です。

［コマンド設定］タブ

リソースの状態が変化した場合に実行するコマンドを指定します。［コマンド起動］を［する］に設定した場合は，コマンド名を1～259バイト以内の文字列で指定します。

自動アクションについては「2.2.3(4)　自動アクション」を参照してください。

5.3.3　インスタンス登録ウィンドウ

インスタンスごとにリソースを収集する場合に，インスタンスを登録します。インスタンス登録ウィンドウを，次の図に示します。

図5-24　インスタンス登録ウィンドウ

表示項目を説明します。

［登録インスタンス名］

登録されているインスタンスを表示します。

［取得インスタンス名］

収集対象エージェントから取得したインスタンスを表示します。インスタンスを取得できないリソースを選択している場合や，収集対象エージェントが動作していない場合は，インスタンスの一覧を表示できません。

［追加］

［登録インスタンス名］に追加します。

［削除］

［登録インスタンス名］から削除します。

［インスタンス名］

登録するインスタンスを，1～255バイト以内の文字列で指定します。

［一覧取得］

収集対象エージェントから，インスタンスの一覧を取得して，［取得インスタンス名］に表示します。

5.3.4　Pingアドレス登録ウィンドウ

Pingアドレスをインスタンスとして登録します。Pingアドレス登録ウィンドウを，次の図に示します。

図5-25　Pingアドレス登録ウィンドウ

表示項目を説明します。

［登録Pingアドレス］

登録されているアドレスの一覧を表示します。

［削除］

［登録Pingアドレス］から，アドレスを削除します。

［Pingアドレス］

Pingのパケットサイズ，タイムアウト時間，およびIPアドレスを，それぞれ「．（ピリオド）」で区切って指定します。パケットサイズおよびタイムアウト時間は省略できますが，「．（ピリオド）」は省略できません。指定内容を次の表に示します。

項目
説明

パケットサイズ
32～2048バイト以内で指定してください。デフォルトは64バイトです。

タイムアウト時間
1～60秒の範囲で指定してください。デフォルトは5秒です。

IPアドレス
（IPv4）
「n.n.n.n」の形式で指定してください（nは0～255の整数）。ただし，「0.0.0.0」および「255.255.255.255」は指定できません。

IPアドレス
（IPv6）
「n:n:n:n:n:n:n:n」の形式で指定してください（nは0000～ffffの16進数）。なお，0000のアドレスは，「::（二つ続けて入力したコロン）」を使用することで省略できます。

［追加］

［Pingアドレス］の内容を，［登録Pingアドレス］に追加します。

5.3.5　収集時間帯設定ウィンドウ

リソースを収集する時間帯を設定します。収集時間帯設定ウィンドウを，次の図に示します。

図5-26　収集時間帯設定ウィンドウ（リソース収集の場合）

表示項目を説明します。

時間帯指定チェックボックス

指定した収集時間帯を有効にするかどうかを設定します。チェックされた行の時間帯だけが有効になります。デフォルトは，時間帯を指定しません。

［開始時刻］

収集を開始する時刻を，00:00:00～23:59:59の範囲で指定します。

［終了時刻］

収集を終了する時刻を，00:00:01～24:00:00の範囲で指定します。開始時刻よりも遅い時間を指定してください。

5.3.6　収集間隔変更ウィンドウ

リソースを収集する間隔を設定します。収集間隔変更ウィンドウを，次の図に示します。

図5-27　収集間隔変更ウィンドウ

表示項目を説明します。

［収集間隔］

収集間隔を，10秒～24時間の範囲で指定します。単位は「秒」，「分」，または「時間」から選択できます。デフォルトは5分です。

5.3.7　収集条件コピーウィンドウ

収集条件を他ホストにコピーできます。収集条件コピーウィンドウを，次の図に示します。

図5-28　収集条件コピーウィンドウ

表示項目を説明します。

［コピー対象］

収集条件が設定されているホスト（コピー元）を表示します。

［全ての収集条件］

コピー対象ホストに設定されている収集条件をすべてコピー先にコピーします。

［選択した収集条件のみ］

収集条件設定ウィンドウで選択されたリソースの収集条件だけをコピー先にコピーします。

［コピー先サーバ名］

コピー先のホスト名またはIPアドレスを255バイト以内で指定します。複数のホスト名またはIPアドレスを指定する場合は，空白で区切り，合計1,024バイト以内で指定します。

5.3.8　収集開始ウィンドウ

収集期間を設定して，収集を開始します。収集開始ウィンドウを，次の図に示します。

図5-29　収集開始ウィンドウ

表示項目を説明します。

［収集開始］

［即時］

［開始］をクリックすると，すぐに収集を開始します。

［時刻指定］

指定された日時になると，収集を開始します。

［年月日］は，「yyyy/mm/dd」の形式で，1980年1月1日～2029年12月31日の範囲で指定します。時刻は，00:00:00の形式で，00:00:00～23:59:59の範囲で指定します。

［収集終了］

［無制限］

ユーザが終了を指示するまで，収集を続けます。

［時刻指定］

指定された日時になると，収集を停止します。

［年月日］は，「yyyy/mm/dd」の形式で，1980年1月1日～2029年12月31日の範囲で指定します。時刻は，00:00:00の形式で，00:00:00～23:59:59の範囲で指定します。なお，収集開始日時を指定している場合は，収集開始日時以降の日時を指定してください。

［期間指定］

収集を開始してから，指定された期間が経過すると，収集を停止します。

指定できる範囲は，1分間～31日間（44,640分）です。値は，1～44,640を指定できます。また，単位は，「分間」，「時間」または「日間」から選択します。

［統計的しきい値初期値算出設定］

初期値算出を設定します。なお，リソース収集条件設定ウィンドウで収集条件が複数選択されている場合は，初期値算出の設定はできません。

［初期値算出］

非活性状態の統計的しきい値初期値算出設定一覧および［追加...］，［変更...］，［削除］を活性に切り替える場合にチェックします。

なお，統計的しきい値初期値算出設定一覧に何も表示されていない場合は初期値算出をしません。

統計的しきい値初期値算出設定一覧

初期値算出設定ウィンドウで指定した初期値算出時の設定内容の一覧を表示します。デフォルトは空欄です。

［追加...］

初期値算出設定ウィンドウを表示します。初期値算出設定ウィンドウについては「5.3.10　初期値算出設定ウィンドウ」を参照してください。

［変更...］

統計的しきい値初期値算出設定一覧で選択した設定の内容を変更します。

［削除］

統計的しきい値初期値算出設定一覧で選択した設定を削除します。

5.3.9　定期算出設定ウィンドウ

統計的しきい値を定期的に算出するために必要な情報を設定します。定期算出設定ウィンドウを，次の図に示します。

図5-30　定期算出設定ウィンドウ

注

GUI内の文字が欠ける場合があります。この場合，画面をリサイズすれば正しく表示されます。

表示項目を説明します。

［時間帯ID］

時間帯IDを指定します。指定できる値は1～10です。デフォルトは1です。

［統計延べ時間］

統計的しきい値の算出に必要なデータを抽出する期間を24時間～720時間の範囲で指定します。デフォルトは96時間です。

［算出タイミング］

［間隔指定］

算出するタイミングを時間間隔で指定する場合に選択します。指定できる値は15分～24時間です。デフォルトでは算出タイミングとして1時間の間隔指定が選択されます。

［時刻指定］

算出するタイミングを時刻で指定する場合に選択します。デフォルトでは時刻設定はありません。

［削除］

算出タイミングの一覧から選択した時間を削除します。

［算出時刻］

算出時間を0時0分～23時59分の範囲で指定します。

［追加］

指定した時間を算出タイミングの一覧に追加します。

5.3.10　初期値算出設定ウィンドウ

統計的しきい値の初期値算出用のデータを抽出するための条件を設定します。初期値算出設定ウィンドウを，次の図に示します。

図5-31　初期値算出設定ウィンドウ

表示項目を説明します。

［時間帯ID］

初期値算出用のデータを抽出する際に，抽出期間に時間帯IDを割り当てます。指定できる値は1～10です。デフォルトは1です。

［データベース選択］

［マスターデータベース］

マスターデータベースを選択する場合に指定します。

［収集データベース名］

マスターデータベースまたはコピーデータベースを選択する場合に指定します。

収集データベースを指定する場合は，ファイル名だけを入力してください。

［ファイル指定（フルパス）］

収集データベース格納ディレクトリ以外の場所にある収集データベースを選択する場合に指定します。

ファイルを指定する場合はフルパスで入力してください。

［統計期間］

データの抽出開始および抽出終了を指定します。

［開始］

先頭から
指定した収集データベースの先頭からデータを抽出します。

日時指定
指定した日時以降のデータを，指定した収集データベースから抽出します。
［年月日］は，収集データベースからデータの抽出を開始する日時を指定します。
日付欄は，「yyyy/mm/dd」の形式で，1980年1月1日～2029年12月31日の範囲で指定します。時刻欄は，00:00:00の形式で，00:00:00～23:59:59の範囲で指定します。
なお，［年月日］は，日時指定を選択した場合だけ指定できます。

［終了］

末尾まで
指定した収集データベースの末尾までデータを抽出します。

日時指定
指定した日時以前のデータを，指定した収集データベースから抽出します。
［年月日］は，収集データベースからデータの抽出を停止する日時を指定します。
日付欄は，「yyyy/mm/dd」の形式で，1980年1月1日～2029年12月31日の範囲で指定します。時刻欄は，00:00:00の形式で，00:00:00～23:59:59の範囲で指定します。
なお，データ抽出開始日時を指定している場合は，開始日時以降の日時を指定してください。

［時間帯設定］

収集時間帯設定ウィンドウで指定した抽出時間帯が表示されます。

［時間帯設定...］

収集時間帯設定ウィンドウを表示します。収集時間帯設定ウィンドウについては「5.3.11　収集時間帯設定ウィンドウ」を参照してください。

5.3.11　収集時間帯設定ウィンドウ

統計的しきい値の初期値算出用にデータを収集する時間帯を設定します。収集時間帯設定ウィンドウを，次の図に示します。

図5-32　収集時間帯設定ウィンドウ（統計的しきい値データ収集の場合）

表示項目を説明します。

時間帯指定チェックボックス

指定した収集時間帯を有効にするかどうかを設定します。チェックされた行の時間帯だけが有効になります。デフォルトは，時間帯を指定しません。

［開始時刻］

収集を開始する時刻を，00:00:00～23:59:59の範囲で指定します。

［終了時刻］

収集を終了する時刻を，00:00:01～24:00:00の範囲で指定します。開始時刻よりも遅い時間を指定してください。

5.3.12　DB選択ウィンドウ

収集データベースの一覧の中から，しきい値を検証するデータベースを選択します。DB選択ウィンドウを，次の図に示します。

図5-33　DB選択ウィンドウ

表示項目を説明します。

［サーバ名］

リソースを監視している監視対象サーバ名を表示します。

［収集状態］

データベースの収集状態を表示します。

マスターデータベースの場合は，収集状態が表示されます。コピーデータベースの場合，または収集条件が削除されている場合は，ハイフン（-）が表示されます。

［サイズ(KByte)］

収集データベースのサイズを「KByte」で表示します。

端数は切り上げになります。

［付加情報］

付加情報を表示します。

表示されているデータベースがマスターファイルの場合は「マスター」と表示され，コピーファイルの場合は「コピー」と表示されます。

［選択］

選択したデータベースを検証の対象として決定します。

なお，選択できるデータベースは一つだけです。

5.3.13　しきい値検証ウィンドウ

収集済みのデータからしきい値を検証するために必要な情報を設定します。しきい値検証ウィンドウを，次の図に示します。

図5-34　しきい値検証ウィンドウ

注

GUI内の文字が欠ける場合があります。この場合，画面をリサイズすれば正しく表示されます。

表示項目を説明します。

［検証条件］タブ

しきい値の検証方式など検証するための条件を設定する場合に選択します。［検証条件］タブを選択した場合の表示項目の説明については，「5.3.13(1)　［検証条件］タブ」を参照してください。

［収集データ］タブ

しきい値を検証するデータの条件を設定する場合に選択します。［収集データ］タブを選択した場合の表示項目の説明については，「5.3.13(2)　［収集データ］タブ」を参照してください。

［検証時間帯］タブ

しきい値を検証する時間帯を設定する場合に選択します。［検証時間帯］タブを選択した場合の表示項目の説明については，「5.3.13(3)　［検証時間帯］タブ」を参照してください。

［統計値算出パラメタ］タブ

統計しきい値を算出する際の時刻を設定する場合に選択します。［統計値算出パラメタ］タブを選択した場合の表示項目の説明については，「5.3.13(4)　［統計値算出パラメタ］タブ」を参照してください。

［しきい値設定...］

しきい値設定先選択ウィンドウを表示します。

しきい値設定先選択ウィンドウについては「5.3.14　しきい値設定先選択ウィンドウ」を参照してください。

このボタンは，［サブリソース一覧］の各項目を指定した場合にクリックできます。

［しきい値検証...］

しきい値の検証を実行し，しきい値検証結果ウィンドウを表示します。

しきい値検証結果ウィンドウについては「5.3.15　しきい値検証結果ウィンドウ」を参照してください。

なお，しきい値検証の実行中はコマンドプロンプトが起動しますが，検証中は終了させないでください。

＜この項の構成＞

(1)　［検証条件］タブ

(2)　［収集データ］タブ

(3)　［検証時間帯］タブ

(4)　［統計値算出パラメタ］タブ

(1)　［検証条件］タブ

図5-35　しきい値検証ウィンドウ（検証条件タブ）

表示項目を説明します。

［インスタンス選択］

収集したデータのインスタンス名が表示されます。

しきい値を検証するインスタンス名を選択します。

［サブリソース一覧］

［インスタンス選択］でインスタンス名を選択した場合に表示されます。

しきい値を検証するサブリソース名を選択します。

［しきい値検証］

しきい値の方式および検証の条件を指定する場合にチェックします。

［サブリソース一覧］でサブリソース名を選択し，このチェックボックスをチェックすると，しきい値の方式，しきい値もしくはデータの割合，および連続超過回数を指定できます。また，このチェックボックスをチェックすると，［サブリソース一覧］の［検証］欄の表示が「しない」から「する」に切り替わります。

デフォルトでは，このチェックボックスはチェックされていません。

［しきい値の方式］

しきい値検証の検証方式を指定します。デフォルトは固定しきい値です。

［固定しきい値］

固定しきい値方式で検証します。

この方式を選択すると，［しきい値］および［連続超過回数］が表示されます。

［しきい値］には，警戒しきい値および危険しきい値を指定します。

指定できる値は，0，および±1.00×10⁻²～±1.7976931348623157×10³⁰⁸の浮動小数点です。仮数部が1.7976931348623157を超える場合は丸められます。

［連続超過回数］には，しきい値を何回連続して超えたら，リソースの状態を変化させるかを設定します。指定できる値は1から99までです。

なお，警戒しきい値と危険しきい値が同じ値の場合は，警戒域がなくなるため，指定できる値は一つです。

［統計的しきい値］

統計的しきい値方式で検証します。

この方式を選択すると，［データの割合］および［連続超過回数］が表示されます。

［データの割合］には，しきい値の警戒域および危険域のデータの割合を指定します。指定できる値は0.01～99.99です。

［連続超過回数］には，しきい値を何回連続して超えたら，リソースの状態を変化させるかを設定します。指定できる値は1から99までです。

なお，警戒しきい値と危険しきい値が同じ値の場合は，警戒域がなくなるため，指定できる値は一つです。

(2)　［収集データ］タブ

図5-36　しきい値検証ウィンドウ（収集データタブ）

表示項目を説明します。

［収集データベース名］

しきい値を検証するデータが収集されているデータベース名を表示します。

［DB選択...］

DB選択ウィンドウを表示します。DB選択ウィンドウについては「5.3.12　DB選択ウィンドウ」を参照してください。

［収集期間一覧］

選択したデータベースのデータの収集期間を表示します。収集開始日だけが表示されている場合は，収集中であることを示します。連続した行の場合は，複数選択できます。

［検証期間設定］

検証するデータの収集期間を絞り込む場合にチェックします。

このチェックボックスをチェックすると，収集期間内の範囲を基に特定の期間を指定できます。

［年月日］

「yyyy/mm/dd」の形式で，1980年1月1日～2029年12月31日の範囲で指定します。［検証期間設定］をチェックした場合に指定できます。

［時分秒］

00:00:00の形式で，00:00:00～23:59:59の範囲で指定します。［検証期間設定］をチェックした場合に指定できます。

(3)　［検証時間帯］タブ

図5-37　しきい値検証ウィンドウ（検証時間帯タブ）

表示項目を説明します。

時間帯指定チェックボックス

指定した検証時間帯を有効にするかどうかを設定します。チェックされた行の時間帯だけが有効になります。デフォルトは，時間帯を指定しません。

［開始時刻］

検証を開始する時刻を，00:00:00～23:59:59の範囲で指定します。

［終了時刻］

検証を終了する時刻を，00:00:01～24:00:00の範囲で指定します。開始時刻よりも遅い時間を指定してください。

(4)　［統計値算出パラメタ］タブ

図5-38　しきい値検証ウィンドウ（統計値算出パラメタタブ）

表示項目を説明します。

［統計延べ時間］

統計的しきい値の算出に必要なデータを抽出する期間を24時間～720時間の範囲で指定します。デフォルトは96時間です。

［算出タイミング］

［間隔指定］

算出するタイミングを時間間隔で指定する場合に選択します。指定できる値は15分～24時間です。デフォルトでは算出タイミングとして1時間の間隔指定が選択されます。

［時刻指定］

算出するタイミングを時刻で指定する場合に選択します。デフォルトでは時刻設定はありません。

［削除］

算出タイミングの一覧から選択した時間を削除します。

［算出時刻］

算出時間を0時0分～23時59分の範囲で指定します。

［追加］

指定した時間を算出タイミングの一覧に追加します。

5.3.14　しきい値設定先選択ウィンドウ

しきい値の検証結果を収集条件に反映します。しきい値設定先選択ウィンドウを，次の図に示します。

図5-39　しきい値設定先選択ウィンドウ

表示項目を説明します。

［サーバ］

検証結果を反映可能な監視対象サーバの一覧が表示されます。検証結果を反映するサーバを選択します。

［インスタンス名］

選択した監視対象サーバの収集条件に設定されているインスタンスの一覧が表示されます。

［サブリソース］

選択したインスタンスに対応するサブリソース一覧が表示されます。［検証値の反映］欄が「する」になっているサブリソースは，検証値の反映の対象となります。なお，しきい値の検証を実施したサブリソースだけ，［検証値の反映］欄が「する」に初期設定されます。

［する］

サブリソース一覧で選択されている項目の［検証値の反映］欄を「する」に変更します。

［しない］

サブリソース一覧で選択されている項目の［検証値の反映］欄を「しない」に変更します。

［OK］

検証結果を反映した収集条件変更ウィンドウを表示します。収集条件変更ウィンドウについては「5.3.2　収集条件変更ウィンドウ」を参照してください。

なお，収集条件変更ウィンドウで［OK］ボタンを押すまで，検証結果は収集条件に反映されません。

5.3.15　しきい値検証結果ウィンドウ

しきい値の検証結果を表示します。しきい値検証結果ウィンドウを，次の図に示します。

図5-40　しきい値検証結果ウィンドウ（サブリソースを選択した場合）

図5-41　しきい値検証結果ウィンドウ（インスタンスを選択した場合）

表示項目を説明します。

［検証条件］

しきい値の検証時に指定した検証設定の一覧を表示します。表示される項目は，すべての検証条件が対象となります。

表示される項目を次に示します。

データベース
しきい値を検証するデータベース名を表示します。

検証期間
しきい値の検証期間を表示します。検証期間を個別に変更している場合は，変更後の期間が表示されます。

検証時間帯
検証条件として検証時間帯を指定している場合に表示されます。

統計値算出パラメタ延べ時間
しきい値検証ウィンドウの統計値算出パラメタタブで設定された延べ時間が表示されます。

算出タイミング
しきい値検証ウィンドウの統計値算出パラメタタブで設定された算出タイミングが表示されます。

［表示形式］

検証結果の表示形式を指定します。デフォルトはインスタンス選択です。

インスタンス選択
検証結果をインスタンス単位で表示する場合に指定します。インスタンス選択を指定した場合，［インスタンス選択］が表示されます。
［インスタンス選択］で，表示させたいインスタンスを選択します。

サブリソース選択
検証結果をサブリソース単位で表示する場合に指定します。サブリソース選択を指定した場合，［サブリソース選択］が表示されます。
［サブリソース選択］で，表示させたいサブリソースを選択します。

［しきい値を表示する］

しきい値の検証時の設定値を表示する場合にチェックします。このチェックボックスをチェックすると，しきい値検証ウィンドウの検証条件タブで設定した［しきい値検証］で設定した値が検証結果の詳細情報として表示されます。

デフォルトでは，チェックボックスはチェックされていません。

［検証結果］

しきい値の検証結果をインスタンス単位またはサブリソース単位に表示します。表示される情報は，警戒域および危険域を超過した回数です。

［結果詳細表示...］

しきい値検証結果詳細情報ウィンドウを表示します。しきい値検証結果詳細情報ウィンドウについては「5.3.16　しきい値検証結果詳細情報ウィンドウ」を参照してください。

［ファイル保存...］

ファイル保存ウィンドウを表示します。ファイル保存ウィンドウについては「5.3.17　ファイル保存ウィンドウ」を参照してください。

5.3.16　しきい値検証結果詳細情報ウィンドウ

しきい値の検証結果の詳細情報を表示します。しきい値検証結果詳細情報ウィンドウを，次の図に示します。

図5-42　しきい値検証結果詳細情報ウィンドウ

表示内容を説明します。

なお，しきい値検証結果詳細情報ウィンドウの表示行数の最大は500のため，500行を超過した分については表示されません。

ヘッダ情報

しきい値の検証時に検証条件として指定した次の情報が表示されます。

収集サーバ

収集対象サーバ

検証対象リソース名

検証結果

しきい値の検証結果として次の情報が表示されます。

サブリソース名

インスタンス名

しきい値の検証方式の種別

統計延べ時間

算出タイミング

警戒・危険しきい値および連続超過回数

警戒域および危険域を超過した回数

詳細情報

しきい値の検証期間と検証結果の状態遷移を表示します。

なお，しきい値検証結果詳細情報ウィンドウの表示行数の最大は500のため，詳細ログがすべて表示されないことがあります。

5.3.17　ファイル保存ウィンドウ

しきい値の検証結果をファイルに保存します。ファイル保存ウィンドウを，次の図に示します。

図5-43　ファイル保存ウィンドウ（インスタンス選択時）

図5-44　ファイル保存ウィンドウ（サブリソース選択時）

表示項目を説明します。

［区切り文字］

データを区切る文字を指定します。

［表示形式のまま］

複数のスペースで列を整え，しきい値検証結果ウィンドウに表示されたように，ファイルに出力します。

［カンマ（，）］，［タブ］，［スペース］

データ間を指定した形式で区切ります。

［保存対象］

保存ファイルに出力する情報を指定します。

［選択したインスタンス］または［選択したサブリソース］

しきい値検証結果ウィンドウの［表示形式］で選択した形式による検証結果だけを表示する場合に指定します。

［全て］

しきい値の検証結果をすべて表示する場合に指定します。

［付加情報］

保存ファイルに出力する情報を指定します。

［ヘッダ情報］

データのタイトルをファイルに出力する場合にチェックします。

［詳細情報］

しきい値の検証結果および詳細ログをファイルに出力する場合にチェックします。

［保存ファイル名］

ファイル名をフルパス，かつ絶対パス名で指定します。ファイル名の指定は省略できません。

［保存］

指定したファイルにデータを保存します。

5.3.18　サーバ名検索ウィンドウ

収集条件をサーバ名単位で検索します。サーバ名検索ウィンドウを，次の図に示します。

図5-45　サーバ名検索ウィンドウ

表示項目を説明します。

［サーバ名］

検索する収集条件のサーバ名をホスト名またはIPアドレスで指定します。指定できる文字数は255バイトまでです。

［検索］

［サーバ名］に指定した条件で検索します。

検索は，収集条件一覧の先頭から検索し，完全一致したサーバ名の収集条件に選択項目を移動します。完全一致するサーバ名がなかった場合は，最初に前方一致したサーバ名の収集条件に選択項目を移動します。

該当するサーバ名がなかった場合は，メッセージダイアログボックスが表示されます。

注意

ウィンドウを起動したOSがUNIXの場合，ホスト名の大文字または小文字を区別します。収集条件のサーバ名を入力する際には，注意して入力してください。

5.4　リソース収集条件参照ウィンドウ

収集条件や収集状況を表示します。リソース収集条件参照ウィンドウを，次の図に示します。

図5-46　リソース収集条件参照ウィンドウ

収集条件一覧には，設定されている収集条件や収集状態が表示されます。メニュー項目を，次の表に示します。

メニューバー | メニューコマンド | 説明
ファイル | 接続先変更...※ | サーバ接続ウィンドウを表示します。
編集 | 収集条件変更... | 収集条件一覧で選択した収集条件を対象にした収集条件変更ウィンドウを表示します。
収集時間帯設定... | 収集条件一覧で選択した収集条件を対象にした収集期間設定ウィンドウを表示します。
収集間隔変更... | 収集条件一覧で選択した収集条件を対象にした収集間隔変更ウィンドウを表示します。
統計的しきい値　定期算出設定... | 統計的しきい値　定期算出設定ウィンドウを表示します。
しきい値検証...※ | DB選択ウィンドウを表示します。
表示 | 収集条件の再取得 | 収集条件を再度取得します。

注※

SSOコンソールから起動した場合は表示されません。

5.5　リソース収集データ参照ウィンドウ

収集データを参照できます。リソース収集データ参照ウィンドウを，次の図に示します。

図5-47　リソース収集データ参照ウィンドウ

収集データ一覧には，収集したリソースのほかにも，収集データベースのサイズや，そのデータベースがマスターデータベースか，コピーデータベースかを示す情報も表示されます。メニュー項目を，次の表に示します。

メニューバー | メニューコマンド | 説明
ファイル | 接続先変更...※1 | サーバ接続ウィンドウを表示します。
編集 | 収集データコピー... | 収集データコピーウィンドウを表示します。※2
収集データ削除 | 選択した収集データが含まれる収集データベースを削除します。
収集データ一部削除... | 収集データ削除ウィンドウを表示します。※2
しきい値検証...※1 | しきい値検証ウィンドウを表示します。
表示 | 収集データ詳細... | 収集データ詳細ウィンドウを表示します。
収集データ一覧再取得 | 収集データ一覧を，最新の情報に更新します。

注※1

SSOコンソールから起動した場合は表示されません。

注※2

すでに収集データベースのファイルシステムの空き容量が不足している（空き容量が収集データベースのデータファイル中の最大サイズを下回っている）場合は，メニューコマンド［収集データ削除］から収集データベースの全削除を実行し，ファイルシステムの空き容量を確保してください。メニューコマンド［収集データコピー...］および［収集データ一部削除...］は実行できません。

＜この節の構成＞

5.5.1　収集データ詳細ウィンドウ

5.5.2　リスト表示ウィンドウ

5.5.3　フィルタリング条件設定ウィンドウ

5.5.4　ファイル保存ウィンドウ

5.5.5　収集データコピーウィンドウ

5.5.6　収集データ削除ウィンドウ

5.5.7　しきい値検証ウィンドウ

5.5.1　収集データ詳細ウィンドウ

収集データの値を参照できます。収集データ詳細ウィンドウには，データを収集した期間やインスタンス名が表示されます。このウィンドウで，日時やインスタンスを選択して，収集したデータの値を参照します。また，データをフィルタリングして，指定範囲内のデータだけを表示させることもできます。収集データ詳細ウィンドウを，次の図に示します。

図5-48　収集データ詳細ウィンドウ

表示項目を説明します。

［収集期間一覧］

収集したデータの収集期間を表示します。収集開始日時だけ表示されている場合は，収集中であることを示します。連続した行の場合は，複数選択できます。

［インスタンス一覧］

リソースを収集したインスタンスを表示します。

［表示形式］

［全収集データ］

収集したデータをそのまま表示します。

［日次データ］

1日ごとに集計したデータを表示します。

［月次データ］

1か月ごとに集計したデータを表示します。

［フィルタリング］

収集データをフィルタリングする場合にチェックします。サブリソースごとに，値の範囲を指定してフィルタリングできます。

［フィルタ...］

フィルタリング条件設定ウィンドウを表示します。

［表示期間］

表示するデータの収集期間を指定する場合にチェックします。このチェックボックスをチェックすると，収集データを表示する期間を指定できます。

［年月日］

「yyyy/mm/dd」の形式で，1980年1月1日～2029年12月31日の範囲で指定します。［表示期間］をチェックした場合に指定できます。

［時分秒］

00:00:00の形式で，00:00:00～23:59:59の範囲で指定します。［表示期間］をチェックした場合に指定できます。

［リスト表示...］

収集期間一覧およびインスタンス一覧で選択された収集データを，リスト表示ウィンドウに表示します。

［ファイル保存...］

ファイル保存ウィンドウを表示します。ファイル保存ウィンドウについては「5.5.4　ファイル保存ウィンドウ」を参照してください。なお，SSOコンソールから起動した場合，このボタンは表示されません。

［しきい値検証...］

しきい値検証ウィンドウを表示します。しきい値検証ウィンドウについては「5.5.7　しきい値検証ウィンドウ」を参照してください。なお，SSOコンソールから起動した場合，このボタンは表示されません。

5.5.2　リスト表示ウィンドウ

収集した時刻ごとの収集データを，一覧形式で表示します。サブリソース単位またはインスタンス単位で表示できます。リスト表示ウィンドウを次の図に示します。

図5-49　リスト表示ウィンドウ

表示項目を説明します。

［表示期間］

収集データ詳細ウィンドウで指定した期間を表示します。

［表示形式］

インスタンス単位で表示するか，サブリソース単位で表示するかを選択します。

［インスタンス選択］

［表示形式］で［インスタンス選択］を選択した場合に表示されます。表示するインスタンスを選択します。

［サブリソース選択］

［表示形式］で［サブリソース選択］を選択した場合に表示されます。表示するサブリソースを選択します。

［収集データ一覧］

収集データを，収集期間ごとに表示します。表示期間内のデータを集計し，最大値，最小値，および平均値も表示します。

［ファイル保存...］

ファイル保存ウィンドウを表示します。なお，SSOコンソールから起動した場合，このボタンは表示されません。

表示されるリソースの値に関する注意事項について

表示されるリソースの値は小数点第三位で四捨五入されます。

5.5.3　フィルタリング条件設定ウィンドウ

リスト表示ウィンドウに表示する収集データ，または収集データコピーウィンドウでコピーするデータをフィルタリングします。フィルタリング条件設定ウィンドウを，次の図に示します。

図5-50　フィルタリング条件設定ウィンドウの例

表示項目を説明します。

サブリソースチェックボックス

フィルタリングするサブリソースをチェックします。チェックしないサブリソースのデータは出力されません。

データ設定フィールド

フィルタリングする値の範囲を指定します。指定できる値は，0，および±1.00×10⁻²～±1.7976931348623157×10³⁰⁸の浮動小数点です。右側のフィールドには，左側のフィールドの値と同じか，または大きい値を指定してください。

5.5.4　ファイル保存ウィンドウ

収集データをファイルに保存します。ファイル保存ウィンドウを，次の図に示します。

図5-51　ファイル保存ウィンドウ（リスト表示ウィンドウから開いた場合）

図5-52　ファイル保存ウィンドウ（収集データ詳細ウィンドウから開いた場合）

表示項目を説明します。

［区切り文字］

データを区切る文字を指定します。

［表示形式のまま］

複数のスペースで列を整え，リスト表示ウィンドウに表示されたように，ファイルに出力します。

［カンマ（，）］，［タブ］，［スペース］

データ間を指定した形式で区切ります。

［付加情報］

保存ファイルに出力する情報を指定します。

［出力形式］

収集データの出力形式を指定します。

インスタンス選択
収集データをインスタンスごとに出力します。

サブリソース選択
収集データをサブリソースごとに出力します。

［ヘッダ情報］

リソース名など，データのタイトルをファイルに出力します。

［収集時刻］

情報を取得した日時をファイルに出力します。

［集計値］

最小値，最大値，平均値などの集計値をファイルに出力します。

［しきい値］

しきい値をファイルに出力します。なお，収集データ詳細ウィンドウで，［表示形式］に日次または月次を指定した場合は，しきい値を出力できません。

［保存ファイル名］

ファイル名をフルパスで指定します。指定を省略した場合は，Windowsの場合はSSOのインストールディレクトリの下に，UNIXの場合はルートディレクトリの下に保存されます。

［保存］

クリックすると，指定したファイルにデータを保存します。

5.5.5　収集データコピーウィンドウ

収集データベースのコピーを作成します。収集データコピーウィンドウを，次の図に示します。

図5-53　収集データコピーウィンドウ

表示項目を説明します。

［収集期間一覧］

収集したデータの収集期間を表示します。収集開始日時だけ表示されている場合は，収集中であることを示します。連続した行の場合は，複数選択できます。

［インスタンス一覧］

リソースを収集したインスタンスを表示します。

［ユーザ情報］

収集データ参照ウィンドウの［付加情報］に表示される情報を，255バイト以内の文字列で指定します。なお，日本語（マルチバイトコード）を入力できますが，入力した文字コードは，SSOの動作言語環境変数に応じた言語コードになります。そのため，異なる日本語言語環境でssoextractlogコマンドを実行すると，文字化けが発生します。

［フィルタリング］

収集データをフィルタリングする場合にチェックします。サブリソースごとに，値の範囲を指定してフィルタリングできます。

［フィルタ...］

フィルタリング条件設定ウィンドウを表示します。

［コピー期間］

コピーするデータの収集期間を指定する場合にチェックします。このチェックボックスをチェックすると，収集データをコピーする期間を指定できます。

［年月日］

「yyyy/mm/dd」の形式で，1980年1月1日～2029年12月31日の範囲で指定します。［コピー期間］をチェックした場合に指定できます。

［時分秒］

00:00:00の形式で，00:00:00から23:59:59の範囲で指定します。［コピー期間］をチェックした場合に指定できます。

［コピー］

設定した内容で収集データをコピーします。

5.5.6　収集データ削除ウィンドウ

収集データベースのデータを指定して削除します。収集データ削除ウィンドウを，次の図に示します。

図5-54　収集データ削除ウィンドウ

表示項目を説明します。

収集期間一覧

収集したデータの収集期間を表示します。収集開始日時だけ表示されている場合は，収集中であることを示します。連続した行の場合は，複数選択できます。

［削除期間］

削除するデータの収集期間を指定する場合にチェックします。このチェックボックスをチェックすると，収集データを削除する期間を指定できます。

［年月日］

「yyyy/mm/dd」の形式で，1980年1月1日～2029年12月31日の範囲で指定します。［削除期間］をチェックした場合に指定できます。

［時分秒］

00:00:00の形式で，00:00:00から23:59:59の範囲で指定します。［削除期間］をチェックした場合に指定できます。

［削除］

設定した内容で収集データを削除します。

5.5.7　しきい値検証ウィンドウ

収集済みのデータからしきい値を検証するために必要な情報を設定します。しきい値検証ウィンドウを，次の図に示します。

図5-55　しきい値検証ウィンドウ

表示項目を説明します。

［検証条件］タブ

しきい値の検証方式など検証するための条件を設定する場合に選択します。［検証条件］タブを選択した場合の表示項目の説明については，「5.5.7(1)　［検証条件］タブ」を参照してください。

［収集データ］タブ

しきい値を検証するデータの条件を設定する場合に選択します。［収集データ］タブを選択した場合の表示項目の説明については，「5.5.7(2)　［収集データ］タブ」を参照してください。

［検証時間帯］タブ

しきい値を検証する時間帯を設定する場合に選択します。［検証時間帯］タブを選択した場合の表示項目の説明については，「5.5.7(3)　［検証時間帯］タブ」を参照してください。

［統計値算出パラメタ］タブ

統計しきい値を算出する際の時刻を設定する場合に選択します。［統計値算出パラメタ］タブを選択した場合の表示項目の説明については，「5.5.7(4)　［統計値算出パラメタ］タブ」を参照してください。

［しきい値検証...］

しきい値検証結果ウィンドウを表示します。

このボタンは，インスタンス名および検証対象のサブリソースを指定している場合にクリックできます。

しきい値検証結果ウィンドウについては「5.3.15　しきい値検証結果ウィンドウ」を参照してください。

＜この項の構成＞

(1)　［検証条件］タブ

(2)　［収集データ］タブ

(3)　［検証時間帯］タブ

(4)　［統計値算出パラメタ］タブ

(5)　注意事項

(1)　［検証条件］タブ

図5-56　しきい値検証ウィンドウ（検証条件タブ）

表示項目を説明します。

［インスタンス選択］

収集したデータのインスタンス名が表示されます。

しきい値を検証するインスタンス名を選択します。

［サブリソース一覧］

［インスタンス選択］でインスタンス名を選択した場合に表示されます。

しきい値を検証するサブリソース名を選択します。

［しきい値検証］

しきい値の方式および検証の条件を指定する場合にチェックします。

［サブリソース一覧］でサブリソース名を選択し，このチェックボックスをチェックすると，しきい値の方式，しきい値もしくはデータの割合，および連続超過回数を指定できます。また，このチェックボックスをチェックすると，［サブリソース一覧］の［検証］欄の表示が「しない」から「する」に切り替わります。

デフォルトでは，このチェックボックスはチェックされていません。

［しきい値の方式］

しきい値検証の検証方式を指定します。デフォルトは固定しきい値です。

［固定しきい値］

固定しきい値方式で検証します。

この方式を選択すると，［しきい値］および［連続超過回数］が表示されます。

［しきい値］には，警戒しきい値および危険しきい値を指定します。

指定できる値は，0，および±1.00×10⁻²～±1.7976931348623157×10³⁰⁸の浮動小数点です。仮数部が1.7976931348623157を超える場合は丸められます。

［連続超過回数］には，しきい値を何回連続して超えたら，リソースの状態を変化させるかを設定します。指定できる値は1から99までです。

なお，警戒しきい値と危険しきい値が同じ値の場合は，警戒域がなくなるため，指定できる値は一つです。

［統計的しきい値］

統計的しきい値方式で検証します。

この方式を選択すると，［データの割合］および［連続超過回数］が表示されます。

［データの割合］には，しきい値の警戒域および危険域のデータの割合を指定します。指定できる値は0.01～99.99です。

［連続超過回数］には，しきい値を何回連続して超えたら，リソースの状態を変化させるかを設定します。指定できる値は1から99までです。

なお，警戒しきい値と危険しきい値が同じ値の場合は，警戒域がなくなるため，指定できる値は一つです。

(2)　［収集データ］タブ

図5-57　しきい値検証ウィンドウ（収集データタブ）

表示項目を説明します。

［収集データベース名］

しきい値を検証するデータが収集されているデータベース名を表示します。

［DB選択...］

DB選択ウィンドウを表示します。DB選択ウィンドウについては「5.3.12　DB選択ウィンドウ」を参照してください。

［収集期間一覧］

選択したデータベースのデータの収集期間を表示します。収集開始日だけが表示されている場合は，収集中であることを示します。連続した行の場合は，複数選択できます。

［検証期間設定］

検証するデータの収集期間を絞り込む場合にチェックします。

このチェックボックスをチェックすると，収集期間内の範囲を基に特定の期間を指定できます。

［年月日］

「yyyy/mm/dd」の形式で，1980年1月1日～2029年12月31日の範囲で指定します。［検証期間設定］をチェックした場合に指定できます。

［時分秒］

00:00:00の形式で，00:00:00～23:59:59の範囲で指定します。［検証期間設定］をチェックした場合に指定できます。

(3)　［検証時間帯］タブ

図5-58　しきい値検証ウィンドウ（検証時間帯タブ）

表示項目を説明します。

時間帯指定チェックボックス

指定した検証時間帯を有効にするかどうかを設定します。チェックされた行の時間帯だけが有効になります。デフォルトは，時間帯を指定しません。

［開始時刻］

検証を開始する時刻を，00:00:00～23:59:59の範囲で指定します。

［終了時刻］

検証を終了する時刻を，00:00:00～23:59:59の範囲で指定します。開始時刻よりも遅い時間を指定してください。

(4)　［統計値算出パラメタ］タブ

図5-59　しきい値検証ウィンドウ（統計値算出パラメタタブ）

表示項目を説明します。

［統計延べ時間］

統計的しきい値の算出に必要なデータを抽出する期間を24時間～720時間の範囲で指定します。デフォルトは96時間です。

［算出タイミング］

［間隔指定］

算出するタイミングを時間間隔で指定する場合に選択します。指定できる値は15分～24時間です。デフォルトでは算出タイミングとして1時間の間隔指定が選択されます。

［時刻指定］

算出するタイミングを時刻で指定する場合に選択します。デフォルトでは時刻設定はありません。

［削除］

算出タイミングの一覧から選択した時間を削除します。

［算出時刻］

算出時間を0時0分～23時59分の範囲で指定します。

［追加］

指定した時間を算出タイミングの一覧に追加します。

(5)　注意事項

GUIによるしきい値検証を行う場合，$SSO_VAR配下に，検証対象に指定した収集データベースの容量と同程度の作業用の容量が必要になります。

5.6　プロセス監視条件設定ウィンドウ

プロセスの監視条件を設定します。プロセス監視条件設定ウィンドウを，次の図に示します。

図5-60　プロセス監視条件設定ウィンドウ

なお，すでにプロセス監視条件設定ウィンドウが起動していた場合，または監視条件を設定したコマンド（ssopsset）が実行中の場合は，プロセス監視条件設定ウィンドウを参照モードで起動することができます。プロセス監視条件設定ウィンドウ（参照モード）を，次の図に示します。

図5-61　プロセス監視条件設定ウィンドウ（参照モード）

表示項目を説明します。

［監視サーバ一覧］

監視サーバとして登録されているサーバと，各サーバに設定されている監視条件を表示します。

項目 | 内容
監視サーバ名 | プロセス監視の対象となる監視サーバのホスト名とIPアドレスを表示します。また，ホスト名称解決ができない場合はIPアドレスだけを表示します。
監視間隔 | 監視間隔設定ウィンドウで設定されるプロセス監視の監視間隔時間(単位：分)を表示します。なお，監視サーバにプロセス監視間隔の設定が反映できない場合は「-（ハイフン）」を表示します。※
ヘルスチェック間隔 | ヘルスチェック間隔設定ウィンドウで設定される監視サーバから定期的に行うヘルスチェックの間隔時間（単位：分）を表示します。

注※

「-（ハイフン）」で表示される場合は監視サーバと監視マネージャ間のコミュニティ名不一致，通信不可，通信負荷によるロストが考えられます。

［削除］

選択したサーバを，［監視サーバ一覧］から削除します。

［サーバ名］

［監視サーバ一覧］に追加するホスト名またはIPアドレスを256バイト以内の文字列で指定します。

［追加］

［サーバ名］で指定されたサーバを，［監視サーバ一覧］に追加します。

［監視アプリケーション一覧］

［監視サーバ一覧］で選択されたサーバで登録されているアプリケーションと，各アプリケーションの監視条件を表示します。

項目 | 内容
監視モード | アプリケーションの監視モードの設定状態を，監視中の場合は「する」，監視中でない場合は「しない」で表示します。
アプリケーション名 | 登録されているアプリケーションを表示します。

［監視対象］

［監視アプリケーション一覧］に表示するアプリケーションを限定します。

すべて
監視対象がプロセスおよびサービスの両方のアプリケーションを表示します。

プロセス
監視対象がプロセスになっているアプリケーションだけを表示します。

サービス
監視対象がサービスになっているアプリケーションだけを表示します。

［監視モード］－［する/しない］

選択したアプリケーションを監視するかどうか設定します。

メニュー項目を，次の表に示します。

メニューバー | メニューコマンド | 説明
ファイル | 接続先変更...※ | 接続先を変更します。
保存 | 設定内容を保存し，監視を開始します。
表示 | 監視条件の再取得 | 監視条件を再度取得します。参照モードで起動した場合に使用できます。
オプション | 監視サーバ | 監視間隔設定... | 監視間隔設定ウィンドウを表示します。
ヘルスチェック間隔設定... | ヘルスチェック間隔設定ウィンドウを表示します。
監視アプリケーション | 自動アクション... | 自動アクションウィンドウを表示します。
リモートコマンド... | リモートコマンドウィンドウを表示します。
アプリケーション登録... | アプリケーション登録ウィンドウを表示します。

注※

SSOコンソールから起動した場合は表示されません。

＜この節の構成＞

5.6.1　アプリケーション登録ウィンドウ

5.6.2　子プロセス登録ウィンドウ

5.6.3　しきい値設定ウィンドウ

5.6.4　コマンド登録ウィンドウ

5.6.5　マッピング設定ウィンドウ

5.6.6　アプリケーションコピーウィンドウ

5.6.7　自動アクションウィンドウ

5.6.8　リモートコマンドウィンドウ

5.6.9　コマンド設定ウィンドウ

5.6.10　監視間隔設定ウィンドウ

5.6.11　ヘルスチェック間隔設定ウィンドウ

5.6.1　アプリケーション登録ウィンドウ

動的に監視するアプリケーションを登録します。監視対象がプロセスの場合のアプリケーション登録ウィンドウ，および監視対象がサービスの場合のアプリケーション登録ウィンドウを，それぞれ次に示します。

図5-62　アプリケーション登録ウィンドウ（監視対象がプロセス）

図5-63　アプリケーション登録ウィンドウ（監視対象がサービス）

表示項目を説明します。

アプリケーション用

［アプリケーション一覧］

監視条件設定ウィンドウで選択した監視サーバで監視するアプリケーションを表示します。

［削除］

選択したアプリケーションを，［アプリケーション一覧］から削除します。

［コマンド登録...］

コマンド登録ウィンドウを表示します。表示されるコマンド登録ウィンドウでは，アプリケーションの状態が変化した場合に実行するコマンドを登録します。

［コピー...］

アプリケーションコピーウィンドウを表示します。［アプリケーション一覧］で選択したアプリケーションをコピーします。アプリケーションコピーウィンドウについては，「5.6.6　アプリケーションコピーウィンドウ」を参照してください。

［アプリケーション名］

［アプリケーション一覧］に追加するアプリケーションを指定します。128バイト以内の文字列で指定してください。なお，「;（セミコロン）」，「,（コンマ）」，タブ，およびマルチバイトコードは指定しないでください。また，アプリケーション名の先頭には「#（シャープ）」も指定しないでください。

［付加情報］

［アプリケーション名］に指定したアプリケーションの付加情報を指定します。128バイト以内の文字列で指定してください。なお，「;（セミコロン）」，タブ，およびマルチバイトコードは指定しないでください。

［追加］

［アプリケーション名］に指定されたアプリケーションを［アプリケーション一覧］に追加します。

プロセスおよびサービス用

［監視対象］

監視対象を指定します。

プロセス
監視対象としてプロセスを指定します。このアプリケーションにプロセス情報を追加した場合，サービスの追加登録はできません。

サービス
監視対象としてサービスを指定します。このアプリケーションにサービス情報を追加した場合，プロセスの追加登録はできません。

［プロセス一覧］

監視対象がプロセスの場合，［アプリケーション一覧］で選択したアプリケーションで監視するプロセスの一覧を表示します。一覧リストには，プロセス名，プロセス種別，登録子プロセス名，しきい値の上限および下限を表示します。複数のプロセス名が選択できます。

［サービス一覧］

監視対象がサービスの場合，［アプリケーション一覧］で選択したアプリケーションで監視するサービスの一覧を表示します。一覧リストには，サービス名，マッピング状態を表示します。複数のサービス名が選択できます。

［削除］

選択したプロセスを，［プロセス一覧］または［サービス一覧］から削除します。複数のアプリケーションを削除できます。

［コマンド登録...］

コマンド登録ウィンドウを表示します。表示されるコマンド登録ウィンドウでは，プロセスの状態が変化した場合に実行するコマンドを登録します。コマンド登録ウィンドウについては「5.6.4　コマンド登録ウィンドウ」を参照してください。このボタンはプロセス一覧からプロセスを選択した場合，またはサービス一覧からサービスを選択した場合にクリックできます。

［しきい値設定...］

しきい値設定ウィンドウを表示します。しきい値設定ウィンドウについては「5.6.3　しきい値設定ウィンドウ」を参照してください。このボタンはプロセス一覧からプロセスを選択した場合にクリックできます。

［子プロセス登録...］

子プロセス登録ウィンドウを表示します。子プロセス登録ウィンドウについては「5.6.2　子プロセス登録ウィンドウ」を参照してください。このボタンはプロセス一覧からプロセスを選択した場合にクリックできます。

［マッピング設定...］

マッピング設定ウィンドウを表示します。マッピング設定ウィンドウについては「5.6.5　マッピング設定ウィンドウ」を参照してください。このボタンはサービス一覧からサービスを選択した場合にクリックできます。

［プロセス名］

［プロセス一覧］に追加するプロセス名を60バイト以内の文字列で指定します。プロセス名に，ワイルドカードとして「＊（アスタリスク）」および「？（疑問符）」を使用できます。なお，「;（セミコロン）」およびタブは指定しないでください。また，改行コード（0x0A，0x0D0A）を指定しないでください。表計算ソフトを使用して作成したデータをコピー＆ペーストした場合など，改行コードが指定されたときは，その監視条件は削除されます。

監視サーバがWindowsの場合，拡張子「.exe」を含まない名称でプロセスを指定してください。

［サービス名］

［サービス一覧］に追加するサービス名を100バイト以内の文字列で指定します。サービス名に「＊（アスタリスク）」または「？（疑問符）」を使用した場合，通常の文字として扱い，ワイルドカードとしてのサービス監視はしません。なお，「;（セミコロン）」，タブ，「/（スラント）」，および「¥（円サイン）」は指定しないでください。また，改行コード（0x0A，0x0D0A）を指定しないでください。表計算ソフトを使用して作成したデータをコピー＆ペーストした場合など，改行コードが指定されたときは，その監視条件は削除されます。

［コマンドライン名］，［実行ファイル名］

［プロセス名］に指定したプロセスの種別を指定します。

OSがWindowsの場合は，［実行ファイル名］を選択してください。OSがUNIXの場合は，［実行ファイル名］または［コマンドライン名］を選択してください。実行ファイル名またはコマンドライン名の確認方法は，「2.5　プロセスおよびサービス監視機能」を参照してください。

［追加］

［プロセス名］に指定されたプロセスを［プロセス一覧］に追加するか，または［サービス名］に指定されたサービスを［サービス一覧］に追加します。

5.6.2　子プロセス登録ウィンドウ

子プロセスを登録します。子プロセス登録ウィンドウを，次の図に示します。

図5-64　子プロセス登録ウィンドウ

表示項目を説明します。

［プロセス一覧］

アプリケーション登録ウィンドウで選択したプロセスが表示されます。

［子プロセス一覧］

［プロセス一覧］に表示されているプロセスで監視する子プロセスを表示します。また，プロセス種別やしきい値も表示します。

［削除］

選択した子プロセスを，［子プロセス一覧］から削除します。

［コマンド登録...］（子プロセス用）

コマンド登録ウィンドウを表示します。表示されるコマンド登録ウィンドウでは，子プロセスの状態が変化した場合に実行するコマンドを登録します。

［しきい値設定...］

しきい値設定ウィンドウを表示します。

［プロセス名］

［子プロセス一覧］に追加する子プロセス名を60バイト以内の文字列で指定します。子プロセス名に，ワイルドカードとして「＊（アスタリスク）」および「？（疑問符）」を使用できます。なお，「;（セミコロン）」およびタブは指定しないでください。また，「.exe」は指定しないでください。

［コマンドライン名］，［実行ファイル名］

［プロセス名］に指定したプロセスの種別を指定します。

OSがWindowsの場合は，［実行ファイル名］を選択してください。OSがUNIXの場合は，［実行ファイル名］または［コマンドライン名］を選択してください。実行ファイル名またはコマンドライン名の確認方法は，「2.5　プロセスおよびサービス監視機能」を参照してください。

［追加］

［プロセス名］に指定された子プロセスを［子プロセス一覧］に追加します。

5.6.3　しきい値設定ウィンドウ

プロセスまたは子プロセスのしきい値を設定します。プロセスのしきい値とは，同時に実行される数を示します。しきい値設定ウィンドウを，次の図に示します。

図5-65　しきい値設定ウィンドウ

表示項目を説明します。

［しきい値］

［下限］

プロセスの同時実行数の下限を指定します。上限と同じ値か，それよりも小さい値を指定してください。デフォルトは1です。

［上限］

プロセスの同時実行数の上限を指定します。下限と同じ値か，それよりも大きい値を指定してください。上限を指定しない場合は9999を指定してください。デフォルトは1です。

しきい値の設定例を次に示します。

設定例1：しきい値の上限を「3」，下限を「1」に指定した場合

実行中のプロセス数が1以上3以下ならば，正常

実行中のプロセス数が0または4以上ならば，危険

設定例2：しきい値の上限を「0」，下限を「0」に指定した場合

実行中のプロセス数が0ならば，正常

実行中のプロセス数が1以上ならば，危険

5.6.4　コマンド登録ウィンドウ

アプリケーション，プロセス，子プロセス，およびサービスに対して任意のタイミングで実行するリモートコマンドを登録します。このウィンドウで登録したリモートコマンドは，リモートコマンドウィンドウやコマンド設定ウィンドウに表示されます。コマンド登録ウィンドウを，次の図に示します。

図5-66　コマンド登録ウィンドウ

表示項目を説明します。

［コマンド一覧］

登録されているコマンドを表示します。

［削除］

選択したコマンドを，［コマンド一覧］から削除します。

［コマンド名］

［コマンド一覧］に追加するコマンド名を160バイト以内の文字列で指定します。なお，タブは指定しないでください。

［追加］

［コマンド名］に指定されたコマンドを［コマンド一覧］に追加します。

5.6.5　マッピング設定ウィンドウ

サービス状態とサービス動作状態をマッピングします。この設定を基にSSOでは監視サービスの状態を決定します。

マッピング設定ウィンドウを次の図に示します。

図5-67　マッピング設定ウィンドウ

表示項目を説明します。

［サービス動作状態］

サービス監視で取得できるサービス状態を示します。

［サービス状態］

サービス動作状態ごとに，監視サービスを正常または危険のどちらで監視するかを設定します。デフォルトでは，起動状態だけが「正常」に設定されており，それ以外はすべて「危険」に設定されています。

5.6.6　アプリケーションコピーウィンドウ

アプリケーション登録ウィンドウの［アプリケーション一覧］で選択したアプリケーションをコピーします。アプリケーションコピーウィンドウを，次の図に示します。

図5-68　アプリケーションコピーウィンドウ

表示項目を説明します。

［コピー元］

［アプリケーション名］

［アプリケーション一覧］で選択したアプリケーション名を表示します。

［付加情報］

［アプリケーション一覧］で選択したアプリケーションの付加情報を表示します。

［コピー先］

［アプリケーション名］

コピー先のアプリケーション名を指定します。

128バイト以内の文字列で指定してください。「;（セミコロン）」，「,（コンマ）」，タブ，およびマルチバイトコードは指定しないでください。また，アプリケーション名の先頭に「#（シャープ）」は指定できません。登録済みのアプリケーション名も指定できません。

［付加情報］

コピー先のアプリケーションの付加情報を指定します。

128バイト以内の文字列で指定してください。「;（セミコロン）」，タブ，およびマルチバイトコードは指定しないでください。

［コピー］

指定したアプリケーションをコピーします。

5.6.7　自動アクションウィンドウ

監視アプリケーションの状態が変化した場合に，SSO側で自動アクションによって実行するコマンドを指定します。自動アクションウィンドウを，次の図に示します。

図5-69　自動アクションウィンドウ

表示項目を説明します。

［コマンド起動］

アプリケーションの状態変化ごとに，コマンドを実行するかどうか選択します。［する］を選択した場合は［コマンド名］に実行するコマンドを指定します。コマンドは，160バイト以内で指定してください。

なお，自動アクションおよびリモートコマンドについては「2.5.2(4)　自動アクションおよびリモートコマンド」を参照してください。

5.6.8　リモートコマンドウィンドウ

監視アプリケーションの状態が変化した場合に，SSOが自動アクションによってAPMに実行を指示するリモートコマンドを指定します。実行許可コマンド定義ファイルで実行を許可されていないコマンドは実行できません。プロセス監視するアプリケーションを選択するときのリモートコマンドウィンドウ，およびサービス監視するアプリケーションを選択するときのリモートコマンドウィンドウを，それぞれ図5-70，図5-71に示します。

図5-70　リモートコマンドウィンドウ（プロセス監視）

図5-71　リモートコマンドウィンドウ（サービス監視）

表示項目を説明します。

［状態一覧］

アプリケーションの状態変化を表示します。状態変化ごとにコマンドを設定できます。

［設定コマンド名］

［状態一覧］で選択した状態変化時に実行するコマンドを表示します。複数のコマンドが設定されている場合は，上から順番に実行します。

［<－追加］

［登録コマンド名］で選択したコマンドを［設定コマンド名］に追加します。

［上へ］

［設定コマンド名］で選択したコマンドと一つ上のコマンドの順番を入れ替えます。

［下へ］

［設定コマンド名］で選択したコマンドと一つ下のコマンドの順番を入れ替えます。

［削除］

［設定コマンド名］で選択したコマンドを削除します。

［コマンド登録］

コマンドを指定します。コマンド名は，160バイト以内の文字列で指定します。なお，タブは指定しないでください。

［追加］

［コマンド登録］に指定したコマンドを［設定コマンド名］に追加します。

［登録コマンド名］

コマンド登録ウィンドウで登録したコマンドが登録順に表示されます。

［プロセス一覧］

プロセス監視条件設定ウィンドウの［監視アプリケーション一覧］で選択したアプリケーションに登録されているプロセスを表示します。

［サービス一覧］

プロセス監視条件設定ウィンドウの［監視アプリケーション一覧］で選択したアプリケーションに登録されているサービスを表示します。

［コマンド設定...］（プロセス/サービス用）

コマンド設定ウィンドウを表示します。表示されるコマンド設定ウィンドウでは，プロセスまたはサービスの状態が変化した場合に実行するコマンドを設定します。コマンド設定ウィンドウについては「5.6.9　コマンド設定ウィンドウ」を参照してください。

なお，自動アクションおよびリモートコマンドについては「2.5.2(4)　自動アクションおよびリモートコマンド」を参照してください。

［子プロセス一覧］

［プロセス一覧］で選択したプロセスに登録されている子プロセスを表示します。

［コマンド設定...］（子プロセス用）

コマンド設定ウィンドウを表示します。表示されるコマンド設定ウィンドウでは，子プロセスの状態が変化した場合に実行するコマンドを設定します。コマンド設定ウィンドウについては「5.6.9　コマンド設定ウィンドウ」を参照してください。

なお，自動アクションおよびリモートコマンドについては「2.5.2(4)　自動アクションおよびリモートコマンド」を参照してください。

5.6.9　コマンド設定ウィンドウ

監視プロセス，監視子プロセスおよび監視サービスの状態が変化した場合に，SSOが自動アクションによってAPMに実行を指示するリモートコマンドを指定します。実行許可コマンド定義ファイルで実行を許可されていないリモートコマンドは実行できません。コマンド設定ウィンドウを，次の図に示します。

図5-72　コマンド設定ウィンドウ

表示項目を説明します。

［状態一覧］

監視プロセス，子プロセスおよび監視サービスの状態変化を表示します。状態変化ごとにコマンドを設定できます。

［設定コマンド名］

［状態一覧］で選択した状態変化時に実行するコマンドを表示します。複数のコマンドが設定されている場合は，上から順番に実行します。

［<－追加］

［登録コマンド名］で選択したコマンドを［設定コマンド名］に追加します。

［上へ］

［設定コマンド名］で選択したコマンドと一つ上のコマンドの順番を入れ替えます。

［下へ］

［設定コマンド名］で選択したコマンドと一つ下のコマンドの順番を入れ替えます。

［削除］

［設定コマンド名］で選択したコマンドを削除します。

［コマンド登録］

プロセスまたはサービスの状態が変化した場合に実行されるコマンド名を直接入力します。コマンド名は，160バイト以内の文字列で指定します。なお，タブは指定しないでください。また，自動アクションおよびリモートコマンドについては「2.5.2(4)　自動アクションおよびリモートコマンド」を参照してください。

［追加］

［コマンド登録］に入力したコマンドを［設定コマンド名］に追加します。

［登録コマンド名］

コマンド登録ウィンドウで登録したコマンドが登録順に表示されます。

5.6.10　監視間隔設定ウィンドウ

プロセスを監視する間隔を，監視サーバに設定します。監視間隔設定ウィンドウを，次の図に示します。

図5-73　監視間隔設定ウィンドウ

表示項目を説明します。

［監視間隔］

監視間隔を，1～60分の範囲で指定します。デフォルトは1分です。

5.6.11　ヘルスチェック間隔設定ウィンドウ

ヘルスチェックを定期的に実行する場合，間隔を監視サーバに設定します。ヘルスチェック間隔設定ウィンドウを，次の図に示します。

図5-74　ヘルスチェック間隔設定ウィンドウ

［ヘルスチェック間隔］

ヘルスチェック間隔を，0～525,600分の範囲で指定します。0を指定した場合は，定期的なヘルスチェックは実行しません。

5.7　プロセス監視条件参照ウィンドウ

プロセスの監視条件を参照します。プロセス監視条件参照ウィンドウを，次の図に示します。

図5-75　プロセス監視条件参照ウィンドウ

表示項目を説明します。

［監視サーバ一覧］

監視サーバとして登録されているサーバと，各サーバに設定されている監視条件を表示します。

［サーバ名］

入力できません。

［追加］

非活性で使用できません。

［監視アプリケーション一覧］

［監視サーバ一覧］で選択されたサーバで登録されているアプリケーションと，各アプリケーションの監視条件を表示します。

［監視対象］

［監視アプリケーション一覧］に表示するアプリケーションを限定します。

すべて
監視対象がプロセスおよびサービスの両方のアプリケーションを表示します。

プロセス
監視対象がプロセスになっているアプリケーションだけを表示します。

サービス
監視対象がサービスになっているアプリケーションだけを表示します。

メニュー項目を，次の表に示します。

メニューバー | メニューコマンド | 説明
ファイル | 接続先変更...※ | 接続先を変更します。
保存 | 設定内容を保存し，監視を開始します。
表示 | 監視条件の再取得 | 監視条件を再度取得します。
オプション | 監視サーバ | 監視間隔設定... | 監視間隔設定ウィンドウを表示します。
ヘルスチェック間隔設定... | ヘルスチェック間隔設定ウィンドウを表示します。
監視アプリケーション | 自動アクション... | 自動アクションウィンドウを表示します。
リモートコマンド... | リモートコマンドウィンドウを表示します。
アプリケーション登録... | アプリケーション登録ウィンドウを表示します。

注※

SSOコンソールから起動した場合は表示されません。

5.8　プロセスモニタウィンドウ

監視アプリケーションの状態を参照します。プロセスモニタウィンドウを，次の図に示します。

図5-76　プロセスモニタウィンドウ

表示項目を説明します。

［監視サーバ一覧］

監視サーバとして登録されているサーバを表示します。

［監視アプリケーション一覧］

［監視サーバ一覧］で選択されたサーバで登録されているアプリケーションの状態を表示します。

［監視対象］

［監視アプリケーション一覧］に表示するアプリケーションを限定します。

すべて
監視対象がプロセスおよびサービスの両方のアプリケーションを表示します。

プロセス
監視対象がプロセスになっているアプリケーションだけを表示します。

サービス
監視対象がサービスになっているアプリケーションだけを表示します。

［コマンド一覧...］

コマンド一覧ウィンドウを表示します。表示されるコマンド一覧ウィンドウでは，登録されているコマンドを任意のタイミングでAPMに対して実行できます。コマンド一覧ウィンドウについては，「5.8.2　コマンド一覧ウィンドウ」を参照してください。

［プロセス状態...］

プロセス，および子プロセスの状態を，監視条件に従って表示するプロセス状態ウィンドウを表示します。プロセス状態ウィンドウについては，「5.8.1　プロセス状態ウィンドウ」を参照してください。

［サービス状態...］

サービス状態を，監視条件に従って表示するサービス状態ウィンドウを表示します。サービス状態ウィンドウについては,「5.8.3　サービス状態ウィンドウ」を参照してください。

［メッセージ］

メッセージを表示します。

メニュー項目を，次の表に示します。

メニューバー | メニューコマンド | 説明
ファイル | 接続先変更...※ | 接続先を変更します。
表示 | 最新の状態に更新 | ［監視サーバ一覧］で選択したサーバについて，アプリケーションの状態を，SSOとAPMで合わせます。

注※

SSOコンソールから起動した場合は表示されません。

＜この節の構成＞

5.8.1　プロセス状態ウィンドウ

5.8.2　コマンド一覧ウィンドウ

5.8.3　サービス状態ウィンドウ

5.8.1　プロセス状態ウィンドウ

監視プロセスおよび監視子プロセスの状態を参照します。プロセス状態ウィンドウを，次の図に示します。

図5-77　プロセス状態ウィンドウ

表示項目を説明します。

［監視プロセス一覧］

監視プロセスの状態を表示します。表示される内容を次の表に示します。

状態 | 意味
動作中 | 該当するプロセスが起動している状態の監視対象プロセスであることを表します。
停止中 | 該当するプロセスが存在しない，起動されていない，または終了した状態の監視対象プロセスであることを表します。
認識不能 | 該当するプロセスがマネージャとエージェント間の通信エラーやAPMの停止によって，該当するプロセス情報を取得できない監視対象プロセスであることを表します。
ゾンビ | 該当する監視対象プロセスの終了をその親プロセスが認識できていないことを表します。この状態は，エージェントのOSがHP-UXまたはHP-UX（IPF）の場合だけ検知できます。

［コマンド一覧...］（監視プロセス）

コマンド一覧ウィンドウを表示します。表示されるコマンド一覧ウィンドウでは，登録されているコマンドを任意のタイミングでAPMに対して実行できます。コマンド一覧ウィンドウについては，「5.8.2　コマンド一覧ウィンドウ」を参照してください。

［監視子プロセス一覧］

監視子プロセスの状態を表示します。表示される内容を次の表に示します。

状態 | 意味
動作中 | 該当するプロセスが起動している状態の監視対象プロセスであることを表します。
停止中 | 該当するプロセスが存在しない，起動されていない，または終了した状態の監視対象プロセスであることを表します。
認識不能 | 該当するプロセスがマネージャとエージェント間の通信エラーやAPMの停止によって，該当するプロセス情報を取得できない監視対象プロセスであることを表します。
ゾンビ | 該当する監視対象子プロセスの終了をその親プロセスが認識できていないことを表します。この状態は，エージェントのOSがHP-UXまたはHP-UX（IPF）の場合だけ検知できます。
対象外 | 該当するプロセスが監視対象ではないが，動作中の子プロセスであることを表します。

［コマンド一覧...］（監視子プロセス）

コマンド一覧ウィンドウを表示します。表示されるコマンド一覧ウィンドウでは，登録されているコマンドを任意のタイミングでAPMに対して実行できます。コマンド一覧ウィンドウについては，「5.8.2　コマンド一覧ウィンドウ」を参照してください。

［メッセージ］

メッセージを表示します。

5.8.2　コマンド一覧ウィンドウ

APMに対して任意のタイミングでリモートコマンドを実行します。コマンド一覧ウィンドウを，次の図に示します。

図5-78　コマンド一覧ウィンドウ

表示項目を説明します。

［コマンド一覧］

登録されているコマンドが表示されます。実行するコマンドを選択してください。

［オプション］

［コマンド一覧］で選択したコマンドにオプションを指定します。コマンド名とオプションで160バイト以内になるように指定してください。なお，タブは指定しないでください。

［メッセージ］

コマンドの実行結果を表示します。

5.8.3　サービス状態ウィンドウ

サービスの状態を監視条件に従って表示します。サービス状態ウィンドウを，次の図に示します。

図5-79　サービス状態ウィンドウ

表示項目を説明します。

［監視サービス一覧］

監視サービスの状態を表示します。サービスの状態，サービス名およびサービスの動作状態を表示します。

［コマンド一覧...］

コマンド一覧ウィンドウを表示します。コマンド一覧ウィンドウについては，「5.8.2　コマンド一覧ウィンドウ」を参照してください。

［メッセージ］

メッセージを表示します。

5.9　レポート設定ウィンドウ

レポート条件を表示します。レポート設定ウィンドウを，次の図に示します。

図5-80　レポート設定ウィンドウ

レポート条件一覧には，レポート定義ファイルに保存されているレポート条件が表示されます。なお，付加情報には，レポート対象の収集データファイルの情報が表示されます。付加情報の表示形式を次の表に示します。

表示内容
説明

データベース種別
収集データファイルの種別を表示します。
[図データ]：マスターファイルであることを示します。
[図データ]：コピーファイルであることを示します。コピーファイルの場合は，アイコンの後ろにコピーIDが表示されます。

ファイルID
ファイルのIDが表示されます。

メニュー項目を，次の表に示します。

メニューバー | メニューコマンド | 説明
ファイル | 新規作成 | レポート条件定義ファイルを作成します。
開く... | レポート定義ファイル選択ウィンドウを表示します。
保存 | レポート定義ファイルを保存します。
名前を付けて保存... | レポート定義ファイル保存ウィンドウを表示します。
編集 | 条件追加... | レポート条件追加ウィザードを表示します。
条件削除 | レポート条件一覧で選択したレポート条件を削除します。
条件設定... | レポート条件設定ウィンドウを表示します。
レポートタイプ設定... | レポートタイプ設定ウィンドウを表示します。
上へ移動 | レポート条件一覧で選択したレポート条件と一つ上のレポート条件を入れ替えます。
下へ移動 | レポート条件一覧で選択したレポート条件と一つ下のレポート条件を入れ替えます。
レポートファイル | 作成... | レポートファイル作成ウィンドウを表示します。
設定.. | レポートファイル設定ウィンドウを表示します。

＜この節の構成＞

5.9.1　レポート定義ファイル選択ウィンドウ

5.9.2　レポート定義ファイル保存ウィンドウ

5.9.3　レポート条件追加ウィザード

5.9.4　レポート条件設定ウィンドウ

5.9.5　レポートタイプ設定ウィンドウ

5.9.6　レポートファイル作成ウィンドウ

5.9.7　レポートファイル設定ウィンドウ

5.9.1　レポート定義ファイル選択ウィンドウ

保存されているレポート定義ファイルを開きます。レポート定義ファイル選択ウィンドウを，次の図に示します。

図5-81　レポート定義ファイル選択ウィンドウ

表示項目を説明します。

［定義ファイル一覧］

レポート定義ファイル格納ディレクトリに保存されている定義ファイルを表示します。レポート定義ファイル格納ディレクトリを次に示します。

UNIXの場合：$SSO_CONF/rpt
Windowsの場合：$SSO_CONF¥rpt

［削除］

［定義ファイル一覧］で選択した定義ファイルを削除します。

5.9.2　レポート定義ファイル保存ウィンドウ

保存されているレポート定義ファイルを保存します。レポート定義ファイル保存ウィンドウを，次の図に示します。

図5-82　レポート定義ファイル保存ウィンドウ

表示項目を説明します。

［定義ファイル一覧］

保存されている定義ファイルを表示します。

［ファイル名］

保存するファイル名を指定します。ファイル名は，レポート定義ファイル格納ディレクトリのパスの長さを含めて，1～255バイト以内で指定してください。なお，ファイル名に「/（スラント）」および「¥」は指定できません。レポート定義ファイル格納ディレクトリを次に示します。

UNIXの場合：$SSO_CONF/rpt
Windowsの場合：$SSO_CONF¥rpt

5.9.3　レポート条件追加ウィザード

レポート条件を追加します。レポート条件追加ウィザードを，図5-83から図5-85に示します。

図5-83　レポート条件追加ウィザード（1/3）

表示項目を説明します。

［収集サーバ名］

リソースを収集しているサーバのホスト名またはIPアドレスを255バイト以内で指定します。

図5-84　レポート条件追加ウィザード（2/3）

表示項目を説明します。

［収集対象サーバ名］

収集対象サーバを選択します。

図5-85　レポート条件追加ウィザード（3/3）

表示項目を説明します。

［収集ファイル］

収集サーバ名および収集対象サーバ名で指定した収集データベースのファイルを表示します。レポート出力可能なファイルです。

［レポート対象ファイル］

レポート出力する収集データベースのファイルを表示します。

［追加］

［レポート対象ファイル］に追加します。ファイル単位だけではなく，カテゴリ，リソースグループ，またはリソース単位で追加できます。

［削除］

［レポート対象ファイル］から削除します。ファイル単位だけではなく，カテゴリ，リソースグループ，またはリソース単位で削除できます。

5.9.4　レポート条件設定ウィンドウ

レポートするサブリソースやインスタンスを設定します。レポート条件設定ウィンドウを，次の図に示します。

図5-86　レポート条件設定ウィンドウ

表示項目を説明します。

［インスタンス名］

インスタンスの一覧を表示します。インスタンスを登録していない場合は「全インスタンス」が表示されます。インスタンスごとにレポート条件を設定する場合は，インスタンス選択ウィンドウでインスタンスを登録することが必要です。

［選択...］

インスタンス選択ウィンドウを表示します。

［サブリソース］

レポートに出力するサブリソースをチェックします。表示される内容は，リソースによって異なります。デフォルトでは，すべてのサブリソースがレポート対象です。

［しきい値表示設定...］

グラフへのしきい値情報の表示設定を行います。しきい値表示設定ウィンドウを起動します。レポートタイプが表形式の場合，しきい値表示設定は無視されます。

＜この項の構成＞

(1)　インスタンス選択ウィンドウ

(2)　しきい値表示設定ウィンドウ

(1)　インスタンス選択ウィンドウ

インスタンスごとにレポートを作成する場合に，インスタンスを選択します。インスタンス選択ウィンドウを，次の図に示します。

図5-87　インスタンス選択ウィンドウ

表示項目を説明します。

［インスタンス名］

収集ファイルに保存されているインスタンスの一覧を表示します。

［レポートインスタンス名］

レポート作成対象のインスタンスを表示します。

［追加］

［レポートインスタンス名］に追加します。

先頭または末尾に空白文字を含むインスタンス名は指定できません。

［削除］

［レポートインスタンス名］から削除します。

(2)　しきい値表示設定ウィンドウ

サブリソース別のしきい値線の表示設定を行います。しきい値線はサブリソースごとに警戒しきい値と，危険しきい値の表示が設定できます。しきい値表示設定ウィンドウを，次の図に示します。

図5-88　しきい値表示設定ウィンドウ

［サブリソース名］

サブリソース名の一覧を表示します。サブリソースはリソースによって異なります。しきい値線の表示を設定するサブリソースを選択します。

［警戒しきい値の表示］

このチェックボックスをチェックすると，該当するサブリソースの警戒しきい値をグラフに表示します。チェックを外すと警戒しきい値は表示されません。デフォルトではチェックされていません。この設定がグラフ表示へ反映されるのは，グラフ表示詳細設定ウィンドウで，［しきい値線を表示する］チェックボックスをチェックし，［サブリソースごとの設定により表示する］ラジオボタンが選択された場合です。

［危険しきい値の表示］

このチェックボックスをチェックすると，該当するサブリソースの危険しきい値をグラフに表示します。チェックを外すと危険しきい値は表示されません。デフォルトではチェックされていません。この設定がグラフ表示へ反映されるのは，グラフ表示詳細設定ウィンドウで，［しきい値線を表示する］チェックボックスをチェックし，［サブリソースごとの設定により表示する］ラジオボタンが選択された場合です。

5.9.5　レポートタイプ設定ウィンドウ

レポートのタイトルやレポート形式を設定します。レポートタイプ設定ウィンドウを，次の図に示します。

図5-89　レポートタイプ設定ウィンドウ（表の場合）

図5-90　レポートタイプ設定ウィンドウ（折れ線グラフの場合）

図5-91　レポートタイプ設定ウィンドウ（ヒストグラムの場合）

図5-92　レポートタイプ設定ウィンドウ（集合縦棒グラフの場合）

図5-93　レポートタイプ設定ウィンドウ（積み上げ縦棒グラフの場合）

図5-94　レポートタイプ設定ウィンドウ（円グラフの場合）

表示項目を説明します。

［タイトル］

各レポートのタイトルを，1～255バイト以内の文字列で指定します。

［レポートタイプ］

作成する形式を選択します。

表
表形式で作成します。

折れ線グラフ
折れ線グラフ形式で作成します。

ヒストグラム
ヒストグラム形式で作成します。

集合縦棒グラフ
集合縦棒グラフ形式で作成します。

積み上げ棒グラフ
積み上げ棒グラフ形式で作成します。

円グラフ
円グラフ形式で作成します。

デフォルトは表です。

なお，グラフ形式の場合，描画できるグラフの本数は次のとおりです。

折れ線グラフ：100本

ヒストグラム：8本

上記以外：1グラフ当たり100要素

［レポートの設定］

［表のタイプ］

表形式で作成する場合の出力形式を次に示す中から選択します。

［サブリソース列－インスタンス行］

［インスタンス列－サブリソース行］

［インスタンス別表示］

［サブリソース別表示］

デフォルトはサブリソース列－インスタンス行です。各出力形式の詳細は「2.4.3　HTML形式のレポートファイルの詳細」を参照してください。

［プロットタイプ］

グラフ形式で作成する場合に，グラフに描画する間隔を指定します。5分～31日の範囲で指定できます。デフォルトは1時間です。

折れ線グラフの場合は，プロットタイプに指定した時間ごとに収集データの平均値を算出し，プロット点とします。隣接するプロット点を結んだ折れ線が，収集データ線となります。なお，プロット間隔の間に収集データがない場合，プロット点は作成されません。この場合，プロット点が作成されなかった期間は無視され，隣接するプロット点を結ぶ線が描線されます。

集合縦棒グラフ，積み上げ棒グラフ，および円グラフの場合は，プロット点ごとに，それぞれグラフになります。

［データの区間数］

ヒストグラム形式で作成する場合のデータの区間数を4～20の範囲で指定します。

デフォルトは10です。

［縦軸］

HTML形式のレポートでグラフを使用する場合，グラフの縦軸の最大値と最小値を指定します。

自動
最大値と最小値を自動で設定します。

手動
最大値と最小値を手動で設定します。指定できる値の範囲は，0.00～4294967295.00です。小数点以下第2位まで指定できます。

デフォルトは自動です。

［グラフのタイプ］

集合縦棒グラフ形式，積み上げ棒グラフ形式，または円グラフ形式で作成する場合の出力形式を指定します。

サブリソース別表示

インスタンス別表示

デフォルトはサブリソース別表示です。

［100％の値を指定する］

円グラフの基準値を指定する場合にチェックします。

このチェックボックスをチェックすると，テキストボックスに入力した値を100％として，各項目の値を円グラフに表示します。指定できる値の範囲は，0.01～1.7976931348623157×10³⁰⁸です。浮動小数点表記では，仮数部が1.7976931348623157を超える場合は丸められます。

また，テキストボックスには数字以外に指数記号「e」も入力可能です。例えば，「1.4e3」と入力した場合，これは「1.4×10³」を意味します。

［詳細設定...］

グラフ表示詳細設定ウィンドウを表示します。グラフ表示詳細設定ウィンドウについては「(1)　グラフ表示詳細設定ウィンドウ」を参照してください。

＜この項の構成＞

(1)　グラフ表示詳細設定ウィンドウ

(1)　グラフ表示詳細設定ウィンドウ

グラフ表示の詳細項目を設定するウィンドウです。グラフ表示詳細設定ウィンドウは，作成する形式によって表示項目が異なります。それぞれの場合に分けて説明します。

(a)　折れ線グラフ形式の場合

図5-95　グラフ表示詳細設定ウィンドウ（折れ線グラフ形式の場合）

［凡例表］

［凡例を折り返して表示する］

グラフ凡例表の列数を指定します。このチェックボックスをチェックした場合，グラフ凡例表はサブリソース別凡例形式で出力されます。この場合，凡例表の列数は右側のテキストボックスに入力した数となります。

チェックを外した場合，グラフ凡例表はインスタンス折り返し凡例形式で出力されます。この場合，凡例表の列数はインスタンス数となります。

デフォルトではチェックされています。グラフ凡例表の形式については，「2.4.4(2)　グラフ凡例表」を参照してください。

［列］

凡例表の列数を指定します。［凡例を折り返して表示する］チェックボックスがチェックされている場合だけ有効です。

設定によるレポート出力結果の違いについては，「2.4.4　折れ線グラフ形式のレポートファイル」を参照してください。

入力した値が列数になります。レポート対象のリソースのインスタンス数より大きい値を入力した場合，凡例の列数はインスタンス数で出力されます。

入力できる値は0から100の整数です。不正な値は入力できません。デフォルトは10です。

［時間軸］

［時間軸の開始，終了時刻をデータ抽出期間に合わせる］

このチェックボックスをチェックすると，グラフ時間軸の開始時刻はデータ抽出期間の抽出開始年月日に指定した値となり，グラフ時間軸の終了時刻はデータ抽出期間の抽出終了年月日に指定した値になります。

チェックを外すと，グラフ時間軸の開始時刻は，最初のプロット点の時刻となり，グラフ時間軸の終了時刻は，最後のプロット点の時刻となります。デフォルトではチェックされていません。

もし，チェックボックスをチェックして，データ抽出期間の開始または終了のどちらか，または両方を省略した場合，省略した側の時間軸は，チェックを外した場合に準じます。

データ抽出期間については，「5.9.6　レポートファイル作成ウィンドウ」を参照してください。

［目盛線］

グラフ時間軸の目盛線を指定します。指定方法は目盛によるグラフ時間軸の分割数を指定する方法と，目盛の時間間隔を指定する方法の2とおりがあります。

［分割数指定］

目盛によるグラフ時間軸の分割数を指定します。分割する数は右側のテキストボックスに入力します。このラジオボタンはデフォルトで設定されています。

［分割］

グラフ時間軸の分割数を指定します。［時間指定］ラジオボタンが選択されている場合は入力できません。デフォルト値は4です。

入力できる値は1以上60以下の整数です。不正な値は入力できません。空の状態で［OK］ボタンを押すとエラーダイアログが表示されます。

［時間指定］

目盛の時間間隔を指定します。時間間隔の指定は右側のテキストボックスに数字を入力します。［分割数指定］ラジオボタンが指定されている場合，入力できません。デフォルトでは選択されていません。

入力できる値は［間隔］チョイスボックスに依存し，1分以上365日以下となる整数です。

［時間指定］ラジオボタンが選択されていた場合に，テキストボックスに1～525600以外の数値，整数以外，空白を指定して［OK］ボタンを押すとエラーダイアログが表示されます。

［間隔］

時間指定時の単位を入力します。単位は［分］，［時間］，［日］の三つのうちから選択できます。［分割数指定］ラジオボタンが指定されている場合，選択できません。

デフォルトでは［分］が選択されていますが，［分割数指定］ラジオボタンが指定されているので，無効となります。

［グラフ線］

［データがない区間は描線しない］

グラフ線は，プロットタイプで指定した間隔ごとの平均値で描線します。

このチェックボックスをチェックすると，レポートタイプ設定ウィンドウのプロットタイプで指定した各間隔で，平均値を算出するべきデータがない場合，その区間のグラフ線は描線しません。

チェックを外すと，プロットタイプで指定した各間隔で，平均値を算出するべきデータがない場合，データがある区間同士を描線することで描線します。この設定は収集データ線に対して有効です。

チェックした場合に，実際のリソース収集間隔より小さい値をプロットタイプで指定した場合，グラフ線が途切れて出力される場合があります。デフォルトではチェックされていません。

［しきい値線］

［しきい値線を表示する］

しきい値線の表示設定を行います。このチェックボックスをチェックすると，［全サブリソースについて表示する］ラジオボタンと，［サブリソースごとの設定により表示する］ラジオボタンが選択できます。ラジオボタンを選択すると，選択したラジオボタンによる設定でしきい値線が表示されます。

このチェックボックスはデフォルトではチェックされていません。

しきい値表示設定ウィンドウでしきい値設定がされていた場合でも，このチェックボックスのチェックを外すとしきい値線は表示されません。

しきい値線の出力を設定した場合，しきい値監視の有無に関係なく，しきい値として設定した値が出力されます。

［全サブリソースについて表示する］

すべてのサブリソースについて，しきい値線を表示します。表示するしきい値線は右側のチョイスボックスで選択します。

しきい値表示設定ウィンドウでしきい値設定がされていた場合でも，この［全サブリソースについて表示する］ラジオボタンを選択した場合，しきい値線はここでの設定が有効となり，全サブリソースについて表示されます。しかし，しきい値表示設定ウィンドウでの設定内容は維持されています。

表示するしきい値線はチョイスボックスで次の三つのうちから選択できます。

［警戒しきい値と危険しきい値］

［警戒しきい値］

［危険しきい値］

［サブリソースごとの設定により表示する］

サブリソースごとに設定をして，しきい値線を表示します。

サブリソースごとの設定は，しきい値表示設定ウィンドウで行います。しきい値表示設定ウィンドウでサブリソースごとの設定をしていない場合，しきい値線は出力されません。

［統計情報］

［統計情報を表示する］

グラフ下への統計情報を表示するかどうかを設定します。統計情報は表出力での出力形式から選択します。表出力での出力形式は右側チョイスボックスで，次に示す中から選択できます。

［サブリソース列－インスタンス行］

［インスタンス列－サブリソース行］

［インスタンス別表示］

［サブリソース別表示］

デフォルトは，［サブリソース列－インスタンス行］です。

［統計情報を表示する］チェックボックスがチェックされていた場合に選択できます。このチェックボックスはデフォルトではチェックされていません。

(b)　ヒストグラム形式の場合

図5-96　グラフ表示詳細設定ウィンドウ（ヒストグラム形式の場合）

［凡例表］

［凡例を折り返して表示する］

グラフ凡例表の列数を指定します。このチェックボックスをチェックした場合，グラフ凡例表はサブリソース別凡例形式で出力されます。この場合，凡例表の列数は右側のテキストボックスに入力した数となります。

チェックを外した場合，グラフ凡例表はインスタンス折り返し凡例形式で出力されます。この場合，凡例表の列数はインスタンス数となります。

デフォルトではチェックされています。グラフ凡例表の形式については，「2.4.4(2)　グラフ凡例表」を参照してください。

［列］

凡例表の列数を指定します。［凡例を折り返して表示する］チェックボックスがチェックされている場合だけ有効です。

設定によるレポート出力結果の違いについては，「2.4.4　折れ線グラフ形式のレポートファイル」を参照してください。

入力した値が列数になります。レポート対象のリソースのインスタンス数より大きい値を入力した場合，凡例の列数はインスタンス数で出力されます。

入力できる値は0から100の整数です。不正な値は入力できません。デフォルトは10です。

［統計情報］

［統計情報を表示する］

グラフ下への統計情報を表示するかどうかを設定します。統計情報は表出力での出力形式から選択します。表出力での出力形式は右側チョイスボックスで，次に示す中から選択できます。

［サブリソース列－インスタンス行］

［インスタンス列－サブリソース行］

［インスタンス別表示］

［サブリソース別表示］

デフォルトは，［サブリソース列－インスタンス行］です。

［統計情報を表示する］チェックボックスがチェックされていた場合に選択できます。このチェックボックスはデフォルトではチェックされていません。

(c)　集合棒グラフ形式，積み上げ棒グラフ形式および円グラフ形式の場合

図5-97　グラフ表示詳細設定ウィンドウ（集合棒グラフ形式，積み上げ棒グラフ形式および円グラフ形式の場合）

［凡例表］

［凡例を折り返して表示する］

グラフ凡例表の列数を指定します。このチェックボックスをチェックした場合，グラフ凡例表はサブリソース別凡例形式で出力されます。この場合，凡例表の列数は右側のテキストボックスに入力した数となります。

チェックを外した場合，グラフ凡例表はインスタンス折り返し凡例形式で出力されます。この場合，凡例表の列数はインスタンス数となります。

デフォルトではチェックされています。グラフ凡例表の形式については，「2.4.4(2)　グラフ凡例表」を参照してください。

［列］

凡例表の列数を指定します。［凡例を折り返して表示する］チェックボックスがチェックされている場合だけ有効です。

設定によるレポート出力結果の違いについては，「2.4.4　折れ線グラフ形式のレポートファイル」を参照してください。

入力した値が列数になります。レポート対象のリソースのインスタンス数より大きい値を入力した場合，凡例の列数はインスタンス数で出力されます。

入力できる値は0から100の整数です。不正な値は入力できません。デフォルトは10です。

［時間軸］

［時間軸の開始，終了時刻をデータ抽出期間に合わせる］

このチェックボックスをチェックすると，グラフの開始時刻はデータ抽出期間の抽出開始年月日に指定した時刻となり，グラフの終了時刻はデータ抽出期間の抽出終了年月日に指定した時刻になります。

チェックを外すと，グラフの開始時刻と終了時刻はそれぞれ，実際のデータ期間の開始時刻と終了時刻になります。デフォルトではチェックされていません。

もし，チェックボックスをチェックして，データ抽出期間の開始または終了のどちらか，または両方を省略した場合，省略した側の時間軸は，チェックを外した場合に準じます。

データ抽出期間については，「5.9.6　レポートファイル作成ウィンドウ」を参照してください。

［行数］

［表示するグラフの最大行数］

表示するグラフの最大行数を指定します。このチェックボックスをチェックした場合，1から1024までの整数を指定できます。デフォルトの値は64です。

［統計情報］

［統計情報を表示する］

グラフ下への統計情報を表示するかどうかを設定します。統計情報は表出力での出力形式から選択します。表出力での出力形式は右側チョイスボックスで，次に示す中から選択できます。

［サブリソース列－インスタンス行］

［インスタンス列－サブリソース行］

［インスタンス別表示］

［サブリソース別表示］

デフォルトは，［サブリソース列－インスタンス行］です。

［統計情報を表示する］チェックボックスがチェックされていた場合に選択できます。このチェックボックスはデフォルトではチェックされていません。

5.9.6　レポートファイル作成ウィンドウ

レポートファイルのタイトル，出力先，ファイルの形式，レポート対象となる期間などを設定します。レポートファイル作成ウィンドウを，次の図に示します。

図5-98　レポートファイル作成ウィンドウ

表示項目を説明します。

［タイトル］

レポートファイルのタイトルを，1～255バイト以内の文字列で指定します。省略した場合，レポートファイルのタイトルは表示されません。

［出力ファイル名］

レポートの保存先をフルパスで指定します。ファイル名も含めて，255バイト以内で指定してください。使用できる文字は，半角英数字，「.（ピリオド）」，「_（アンダーバー）」，「-（ハイフン）」です。

指定したファイルがある場合は上書きされます。ファイルの拡張子を省略した場合は，［出力形式］で指定したファイル形式の拡張子が付けられます。ファイル名だけを指定した場合は，次のディレクトリに保存されます。

UNIXの場合

$SSO_REPORT/Report/CSV
$SSO_REPORT/Report/HTML

Windowsの場合

$SSO_REPORT¥Report¥CSV
$SSO_REPORT¥Report¥HTML

［出力形式］

レポートの出力形式を，HTMLまたはCSVから選択します。なお，レポートタイプにグラフを選択した場合にCSV形式でレポートを作成すると，グラフのレポートは無視されます。デフォルトはCSVです。

［データ抽出期間］

レポートに出力するデータの抽出開始日時および抽出終了日時を指定します。年月日は「yyyy/mm/dd」の形式で，1980年1月1日～2029年12月31日の範囲で指定します。時分秒は，00:00:00の形式で，00:00:00～23:59:59の範囲で指定します。

5.9.7　レポートファイル設定ウィンドウ

SSOが作成するレポートの文字コードを指定します。レポートファイル設定ウィンドウを，次の図に示します。

図5-99　レポートファイル設定ウィンドウ

表示項目を説明します。

［レポート出力言語］

作成するレポートの文字コードを，［英語］，［日本語（Shift-JIS）］，［日本語（EUC）］，［日本語（UTF-8）］から選択します。デフォルトは，SSOがShift-JIS，EUC，UTF-8のどれかの言語環境で動作している場合は，SSOと同じ文字コードです。それ以外の言語環境の場合は，英語です。

6.　コマンド

この章では，SSOシリーズの各プログラムが提供するコマンドの文法についてアルファベット順に説明します。

なお，コマンドを実行する場合は，UNIXの場合はスーパーユーザ権限，Windowsの場合はAdministrators権限で実行してください。

＜この章の構成＞

コマンド一覧

コマンドの実行権限と格納先

注意事項

apmcheck

apmchg

apmproclist

apmservlist（Windows限定）

apmstart（UNIX限定）

apmstop（UNIX限定）

jp1apmlog.bat（Windows限定）

jp1apmlog.sh（UNIX限定）

jp1ssolog.bat（Windows限定）

jp1ssolog.sh（UNIX限定）

ssoapcom

ssoauth

ssobackup

ssocadel

ssoclustersetup.vbs（Windows限定）

ssoclustersetup（UNIX限定）

ssocolchk

ssocolconf

ssocolcvt

ssocollectd

ssocolmng

ssocolset

ssocolshow

ssocolstart

ssocolstop

ssocolverify

ssoconsoled

ssodbcheck

ssodbdel

ssodemandrpt

ssoextractlog

ssoguistart

ssonnmsetup

ssomapstatus

ssopschk

ssopscvt

ssopsset

ssopsshow

ssopsstart

ssopsstop

ssorestore

ssorptd

ssospmd

ssostart

ssostatus

ssostop

ssotrapd

コマンド一覧

SSOシリーズの各プログラムで提供するコマンドを説明します。

SSOで提供するコマンド

SSOで提供するコマンドを，機能別に次の表に示します。

表6-1　SSOのコマンド

分類
機能
コマンド名

リソース収集時に使用するコマンド
リソースの収集条件を変更する
ssocolset

リソースの収集を開始する
ssocolstart

リソースの収集を停止する
ssocolstop

収集条件定義ファイルの書式をチェックする
ssocolchk

収集条件定義ファイルをタブ区切り形式に変換する
ssocolcvt

リソース収集状態およびリソースしきい値監視状態を表示する
ssocolshow

しきい値の妥当性を検証する
ssocolverify

収集データベースから，収集データを抽出する
ssoextractlog

収集データベースから，データを削除する
ssodbdel

収集データベースの容量を監視する
ssodbcheck

MIB収集プロセスを実行する
ssocollectd

リソース収集プロセスを実行する
ssocolmng

プロセスまたはサービス監視時に使用するコマンド
プロセスまたはサービスの監視条件を変更する
ssopsset

プロセスまたはサービスの監視を開始する
ssopsstart

プロセスまたはサービスの監視を停止する
ssopsstop

プロセスまたはサービスの監視時に使用する定義ファイルの書式をチェックする
ssopschk

プロセスの監視時に使用する定義ファイルをタブ区切り形式に変換する
ssopscvt

プロセスまたはサービスの状態合わせ，ヘルスチェックまたは定義ファイルの再読み込みを指示する
ssopsshow

プロセスまたはサービス監視状態を表示する
ssoapcom

NNMi連携時に使用するコマンド

NNMi連携のセットアップをする

NNM情報定義ファイルを編集（追加，変更，削除）する

ssonnmsetup

ユーザリソース定義を登録するコマンド
リソース設定ファイルを作成する
ssocolconf

障害発生時の資料を採取するコマンド
UNIXシステムで動作するSSOの障害発生時の資料を採取する
jp1ssolog.sh

Windowsシステムで動作するSSOの障害発生時の資料を採取する
jp1ssolog.bat

ユーザ認証時に使用するコマンド
SSOコンソールでのSSO認証ユーザを追加，変更，および削除する
ssoauth

バックアップとリストア時に使用するコマンド
SSOが提供するファイル，データベースをバックアップする
ssobackup

SSOが提供するファイル，データベースをリストアする
ssorestore

レポート作成時に使用するコマンド
レポートファイルの作成を指示する
ssodemandrpt

レポートファイルを作成する
ssorptd

GUI起動時に使用するコマンド
レポート機能以外のGUIを起動する
ssoguistart

デーモンプロセスを管理するコマンド
各デーモンプロセスを起動する
ssostart

定義ファイルを再読み込みする
ssospmd

各デーモンプロセスを停止する
ssostop

各デーモンプロセスの状態を表示する
ssostatus

NNMiマップ連携（シンボル連携）機能で使用するコマンド
マップ連携（シンボル連携）機能のステータスを操作（削除，一致，表示）する
ssomapstatus

NNMiマップ連携（アクション連携）機能で使用するコマンド
マップ連携（アクション連携）機能のカスタム属性を削除する
ssocadel

APMトラップ受信時に使用するコマンド
SNMPトラップイベントを受信する
ssotrapd

SSOコンソール機能で使用するコマンド
定義ファイルを再読み込みする
ssoconsoled

SSOクラスタシステムの環境設定で使用するコマンド
UNIXシステムでのSSOクラスタシステムの環境を設定する
ssoclustersetup

WindowsシステムでのSSOクラスタシステムの環境を設定する
ssoclustersetup.vbs

APMで提供するコマンド

APMで提供するコマンドを，次の表に示します。

表6-2　APMのコマンド

分類 | 機能 | コマンド名
APMの動作を制御するコマンド | APMを起動する | apmstart（UNIX限定）
APMを停止する | apmstop（UNIX限定）
監視条件の設定，JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイルを変更する | apmchg
障害発生時の資料を採取するコマンド | UNIXシステムで動作するAPMの障害発生時の資料を採取する | jp1apmlog.sh
Windowsシステムで動作するAPMの障害発生時の資料を採取する | jp1apmlog.bat
APMを構成するプロセスの稼働状態を表示するコマンド | APMを構成するプロセスの稼働状態を表示する | apmcheck
実行マシン上で動作するすべてのプロセス名をAPMが認識する監視プロセス名で一覧表示する | apmproclist
Windowsサービス機能で，APMが認識するWindowsサービス名を一覧表示，または単体表示する | apmservlist

コマンドの実行権限と格納先

実行権限

Windowsの場合：Administrators権限

UNIXの場合：スーパーユーザ権限

コマンドの格納先

SSOシリーズの各プログラムが提供するコマンドの格納ディレクトリを，次に示します。

SSOのコマンドの格納先ディレクトリ

Windowsの場合

インストールディレクトリ¥bin

UNIXの場合

/opt/CM2/SSO/bin

APMのコマンドの格納先ディレクトリ

Windowsの場合

インストール先フォルダ¥bin¥

HP-UX，Solaris，またはLinuxの場合

/opt/CM2/APM/bin/

AIXの場合

/usr/CM2/APM/bin/

注意事項

(1) SSOのコマンドの連続実行に関する注意事項

下記2とおりのコマンドの組み合わせを，連続して実行する運用は避けてください。
連続して実行する場合は，1分以上空けてください。1分未満の間隔で実行した場合，SSOのウィンドウがフリーズすることがあります。

ssopsstopコマンドとssopsstartコマンド

ssocolstopコマンドとssocolstartコマンド

同一監視サーバに対して，ssopsstopまたはssopsstartコマンドを連続して実行する運用は避けてください。
連続して実行する場合は，1分以上空けてから，または複数のアプリケーションを指定した上で実行してください。複数のアプリケーションを指定する方法については，「6.　コマンド　ssopsstart」および「6.　コマンド　ssopsstop」の-afオプションを参照してください。1分未満の間隔で実行した場合，プロセス監視のアプリケーション状態が不定になることがあります。

(2) SSOコマンド・ウィンドウの同時実行に関する注意事項

下記(a)のプロセス監視条件設定に関する複数のコマンド・ウィンドウの同時実行，および(b)のリソース収集条件設定に関する複数のコマンド・ウィンドウの同時実行はできません。

なお，ウィンドウによる操作の場合は，参照モードに切り替えて実行できますが，設定操作はできませんのでご注意ください。

(a) ssopsset，プロセス監視条件設定ウィンドウ

(b) ssocolset，リソース収集条件設定ウィンドウ

(3) ssopsset，ssopsstart，またはssopsstopコマンド実行直後のバックアップに関する注意事項

ssopsset，ssopsstart，またはssopsstopコマンド実行中，および実行直後にバックアップ（ssobackup）を行う運用は避けてください。

ssopsset，ssopsstart，またはssopsstopコマンド実行直後にバックアップを行う場合は，バックアップデータの整合性確保のため1分以上時間を空けて実行してください。

apmcheck

形式

apmcheck

機能

APMを構成するプロセスの稼働状態を表示します。apmcheckで表示するプロセスを次の表に示します。

表示名称 | プロセス
apmservice | Windows | apmservice.exe
UNIX | なし
apmProcMng | Windows | apmProcMng.exe
UNIX | apmProcMng
hiapmmib | Windows | hiapmmib.exe
UNIX | hiapmmib

使用例

Windows環境での実行例

UNIX環境での実行例

戻り値

0 | 正常終了
1 | 実行エラー。エラーメッセージを標準エラー出力に出力する。

apmchg

形式

apmchg {-c [監視間隔値] | -p | -a | -d | -t | -r | -v [VarBind数]}

機能

プロセス監視間隔を変更したり，JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイルまたはイベント通知発行元アドレス定義ファイルに変更内容を反映したりできます。

オプション

-c [監視間隔値]

プロセス監視間隔を指定した値に変更します。指定した監視間隔はプロセス監視動作定義ファイル（apmini.conf）に保存されます。指定できる値は，1～60（分）です。デフォルトは1分です。プロセス監視動作定義ファイルについては，「7.4.1　プロセス監視動作定義ファイル（apmini.conf）」を参照してください。

-p

JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル（apmproxy.conf）の定義内容を反映します。正しく定義されていない場合は無視します。JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイルについては，「7.4.3　JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル（apmproxy.conf）」を参照してください。

-a

イベント通知発行元アドレス定義ファイル（apmaddr.conf）の定義内容を反映します。正しく定義されていない場合は無視します。イベント通知発行元アドレス定義ファイルについては，「7.4.4　イベント通知発行元アドレス定義ファイル（apmaddr.conf）」を参照してください。

-d

イベント遅延定義ファイル（apmdelay.conf）の定義内容を反映します。正しく定義されていない場合は無視します。イベント遅延定義ファイルについては，「7.4.5　イベント遅延定義ファイル（apmdelay.conf）」を参照してください。

-t

イベントTCP通知定義ファイル（apmtcpsend.conf）の定義内容を反映します。正しく定義されていない場合は無視します。イベントTCP通知定義ファイルについては，「7.4.7　イベントTCP通知定義ファイル（apmtcpsend.conf）」を参照してください。

-r

実行許可コマンド定義ファイル（apmremotecmd.conf）の定義内容を反映します。正しく定義されていない場合は無視します。イベント実行許可コマンド定義ファイルについては，「7.4.6　実行許可コマンド定義ファイル（apmremotecmd.conf）」を参照してください。

-v [VarBind数]

一つの「プロセスの状態変更イベント」で通知するプロセス情報の数（variable binding数）を変更します。指定した監視間隔はプロセス監視動作定義ファイル（apmini.conf）に保存されます。1～20（個）の範囲で指定してください。デフォルトは5です。プロセス監視動作定義ファイルについては，「7.4.1　プロセス監視動作定義ファイル（apmini.conf）」を参照してください。また，「プロセスの状態変更イベント」で通知する情報については，「付録I.3(2)　プロセスの状態変更イベント」を参照してください。

戻り値

0
正常終了

1
異常終了。原因としては，オプション不正，apmProcMngデーモンプロセスが起動していない，または読み込む定義ファイルの内容が不正であることが考えられる。
オプション不正の場合は標準出力に使用方法を出力する。それ以外の場合は標準出力にエラーメッセージを出力する。

apmproclist

形式

Windows版

apmproclist

UNIX版

apmproclist {-e | -c | -ec}

機能

実行マシン上で動作するすべてのプロセス名を，APMが認識する監視プロセス名で標準出力に一覧表示します。出力する情報はWindowsとUNIXで異なります。次の表に各プラットフォームの表示情報を示します。

出力情報 | Windows | UNIX | 説明
プロセスID | ○ | ○ | 対象プロセスのプロセスID
親プロセスID | ○ | ○ | 対象プロセスの親プロセスのプロセスID
実行ファイル名 | ○ | ○ | 対象プロセスの実行ファイル名。Windowsの場合，拡張子を含まない形で表示されます。
コマンドライン名 | × | ○ | 対象プロセス起動時のコマンドライン行

（凡例）

○：出力されます。

×：出力されません。

オプション

Window版
なし

UNIX版

-e

実行ファイル名を表示します。

-c

コマンドライン名を表示します。

-ec

実行ファイル名とコマンドライン名を両方表示します。

使用例

Windows環境の実行例

ヘッダ行に続き，プロセス情報を表示します。プロセス情報として，プロセスIDとプロセス名を一つのタブで区切って表示します。

UNIX環境の実行例（-eオプションの場合）

ヘッダ行に続き，プロセス情報を表示します。プロセス情報として，プロセスID，親プロセスID，プロセス名（実行ファイル名）の順に一つ以上の半角スペースで区切って表示します。また，PID/PPIDの表示カラムは，すべてのプロセスのPID/PPID中の最大けた数で右詰表示とします。

UNIX環境の実行例（-cオプションの場合）

ヘッダ行に続き，プロセス情報が表示されます。プロセス情報として，プロセスID，親プロセスID，プロセス名（コマンドライン名）の順に一つ以上の半角スペースで区切って表示します。また，PID/PPIDの表示カラムは，すべてのプロセスのPID/PPID中の最大けた数で右詰表示とします。

UNIX環境の実行例（-ecオプションの場合）

ヘッダ行に続き，プロセス情報を表示します。プロセス情報として，プロセスID，親プロセスID，プロセス名（実行ファイル名），プロセス名（コマンドライン名）の順に一つ以上の半角スペースで区切って表示します。PID/PPIDの表示カラムは"apmproclist -e"の場合と同じです。実行ファイル名の表示カラムは，すべての実行ファイル名中，最も長い文字列の文字数をけた数とし，左詰で表示します。

使用方法を表示します。（日本語表記）

使用方法を表示します。（英語表記）

戻り値

0 | 正常終了
1 | 実行エラー。エラーメッセージを標準エラー出力に出力する。

注意事項

Administratorsグループに属するユーザで実行してください。APMサービスの起動/停止に関係なく実行できます。

apmservlist（Windows限定）

形式

apmservlist {-all | Windowsサービス表示名 | -h}

機能

Windowsサービス監視機能で，APMが認識するWindowsサービス名を一覧表示，または単体表示します。SSO 07-10以降で監視サービス名を設定する場合，本コマンドが出力するサービス名を設定してください。

オプション

-all

該当するマシンのWindowsサービスコントロールマネージャに登録されているすべてのWindowsサービス名を一覧表示します。出力形式は，次のように一つのサービスについて1行に出力します。

Windowsサービス表示名:Windowsサービス名

Windowsサービス表示名

指定されたWindowsサービス表示名に対応するWindowsサービス名を表示します。Windowsサービス表示名にスペースやタブが含まれる場合は，ダブルクォーテーションで囲って指定してください。出力形式は，次のように指定されたサービスについて二行に出力します。

Windowsサービス表示名
Windowsサービス名

-h

コマンド使用方法を出力します。なお，コマンドオプションが不正の場合にも，コマンド使用方法は出力します。

使用例

-allを指定した場合

APMのサービス名を求める場合

戻り値

0 | 正常終了
1 | 異常終了。原因としては，オプション不正や指定したサービス表示名に対応するサービスが存在しないことが考えられる。

apmstart（UNIX限定）

形式

apmstart

機能

APMを起動します。このコマンドは，UNIXシステムで動作するAPMだけが提供しています。

apmstop（UNIX限定）

形式

apmstop

機能

APMを停止します。このコマンドは，UNIXシステムで動作するAPMだけが提供しています。

jp1apmlog.bat（Windows限定）

形式

jp1apmlog.bat [-d 出力先ディレクトリ名]

機能

APMに障害が発生したときに障害調査用の資料を採取します。このコマンドはWindowsシステムで動作するAPMが提供します。

このコマンドはデフォルトでは%TEMP%¥jp1logの配下に資料を出力します。ここに，以前採取された資料があった場合，出力時にすべて消去します。採取した資料を出力するファイルのディレクトリは，オプションによって指定できます。ファイルの出力先ディレクトリは，デフォルトの出力先や編集された出力先よりもオプションによって指定した出力先を優先します。

オプション

-d 出力先ディレクトリ名

このコマンドによって作成されたファイルの出力先を指定します。ディレクトリ名にはスペース，「"（引用符）」，「*（アスタリスク）」，「|（ストローク）」，「<」，「>」，「?（疑問符）」，「,（コンマ）」，「＼（バックスラント）」，「=（イコール）」，および「#（シャープ）」は記載できません。

カスタマイズ

このコマンドはバッチファイルです。必要に応じて次に示す項目をカスタマイズできます。

デフォルトの出力先を変更したい場合

次に示す行の出力ファイル名を編集します。

set OUTDIR=%TEMP%¥jp1log

APMのインストールパスが標準のインストールパスと異なっている場合

次に示す行のインストールパスを編集します。

set INST_DIR_EA=%SystemDrive%¥win32app¥HITACHI¥cm2

なお，IPF版でのこの製品の標準のインストールパスは以下のとおりです。

set INST_DIR_EA=%SystemDrive%¥Program Files¥HITACHI¥SSOAPM

ワトソンログの出力先がC:¥Documents and Settings¥Administrator¥Local Settings¥Application Data¥Microsoft¥Dr Watsonと一致しない場合

次に示す行の出力先を編集します。

set LOG_DIR_DRWTSN=C:¥Documents and Settings¥Administrator¥Local Settings¥Application Data¥Microsoft¥Dr Watson

採取資料一覧

採取する障害調査用の資料の一覧を次に示します。

分類 | 採取条件 | 取得資料
基本情報 | 共通 | 環境構成図（OS，IPアドレス，インタフェース数，各端末の製品構成とバージョン）※
障害発生経緯のメモ（詳細な発生日時，OS，ホスト名，IPアドレス，実施した操作，どのような現象になったのか）※
イベントログファイル※
タスクマネージャのプロセス一覧画面※
レジストリ情報 | （HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows NT¥CurrentVersion¥Perflib¥配下）※
システム情報※
OSの情報 | 共通 | 採取ファイル | %SystemRoot%¥system32¥drivers¥etcフォルダ（hostsファイル，servicesファイルなど）
drwtsn32.log（存在すれば）
user.dmp（存在すれば）
コマンド実行結果 | hostname
set
netstat -a
netstat -an
netstat -ano
netstat -r
net start
ipconfig /all
レジストリ情報
レジストリ情報 | （HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥配下）
（HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥配下）
（HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥配下）
（HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows NT¥CurrentVersion¥Perflib¥配下）
APMの情報 | 共通 | 採取ファイル | APMのインストールフォルダ¥logフォルダ配下のファイル
APMのインストールフォルダ¥confフォルダ配下のファイル
APMのインストールフォルダ¥socketsフォルダ配下のファイル
日立総合インストーラのログファイル
コマンド実行結果 | apmproclist
apmcheck
apmservlist -all
インストールディレクトリ配下リスト | dir /s APMのインストールフォルダ

注※　手動で採取します。

戻り値

0 | 資料採取が完了した
1 | 少なくとも一部の資料採取処理に失敗した
2 | 実行ユーザがAdministratorsグループに属していない
3 | システムエラー
4 | 出力先ディレクトリパスが不正

注意事項

このコマンドは，APMのプロセスが起動している状態で実行してください。ただし，異常終了したAPMのプロセスは再起動しないでこのコマンドを実行してください。

このコマンドは，可能な限り障害が発生した直後に実行してください。

ファイルの保存中にディスクが満杯状態になった場合，データが正しく保存できません。本コマンドを実行する場合は，ディスクに十分な空きがあることを確認してから実行してください。

jp1apmlog.sh（UNIX限定）

形式

jp1apmlog.sh [-d 出力先ディレクトリ名]

機能

APMに障害が発生したときに障害調査用の資料を採取します。このコマンドはUNIXシステムで動作するAPMが提供します。

このコマンドは，採取したデータをまとめてtar形式のアーカイブファイルにし，それをcompressコマンドを使用して圧縮します。デフォルトでの出力先は/tmp/jp1apm/jp1apm.log.tar.Zファイルです。*.tar.Zファイルの出力先ディレクトリは，このコマンドの環境変数設定を直接編集することによって設定できます。詳細は「カスタマイズ」を参照してください。

また，*.tar.Zファイルの出力先ディレクトリはオプションによって指定できます。デフォルトの出力先や編集された出力先よりもオプションによって指定した出力先を優先します。

オプション

-d 出力先ディレクトリ名

このコマンドによって作成されたファイルの出力先を指定します。ディレクトリ名にはスペース，「"（引用符）」，「*（アスタリスク）」，「|（ストローク）」，「<」，「>」，「?（疑問符）」，「,（コンマ）」，「＼（バックスラント）」，および「#（シャープ）」は記載できません。

カスタマイズ

このコマンドはシェルスクリプトです。次に示す項目をカスタマイズできます。

デフォルトの出力先ディレクトリを変更したい場合

以下に示す行の出力先ディレクトリを編集します。

# Output directory
OUTPUTDIR="/tmp/jp1apm"

採取資料一覧

採取する障害調査用の資料の一覧を次に示します。

分類 | 取得条件 | 取得資料
共通情報 | 採取ファイル | /etc/hosts
/etc/nsswitch.conf（存在すれば）
/etc/services
システムログファイル（存在すれば） | HP-UX：/var/adm/syslog/syslog.log*
Solaris：/var/adm/messages*
AIX：/var/adm/syslog*
Linux：/var/log/messages*
/etc/inittab（AIXだけ）
/etc/rc.log（存在すれば）
/core（存在すれば）
/etc/.hitachi/pplistd/pplistd
コマンド実行結果 | OSのバージョン情報 | HP-UX：uname -a
Solaris：showrev
AIX：oslevel
Linux：uname -a
date
ps -elf（時間差で2回採取する）
hostname
netstat -a
netstat -an
netstat -rn
netstat -i
set
env
ls -lRaL /tmp
空きディスク情報 | HP-UX：bdf
（HP-UX以外）：df -k
ESAの情報 | 採取ファイル | /var/adm/snmpd.log
/etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf
APMの情報 | 採取ファイル | $APM_CONF配下
$APM_LOG配下
$APM_BIN/apmstart
$APM_BIN/apmstop
$APM_BIN/fprocess.exe（AIX，Linuxだけ）
$APM_BIN/cprocess.exe（AIX，Linuxだけ）
ポートファイル | AIX：/usr/CM2/APM/port配下
AIX以外：/var/opt/CM2/APM/port配下
outファイル | AIX：/usr/CM2/APM/out配下
Linux：/opt/CM2/APM/out配下
コマンド実行結果 | apmcheck
apmproclist -ec
インストールディレクトリ配下リスト | AIX | ls -lRaL /usr/CM2/APM
AIX以外 | ls -lRaL /opt/CM2/APM
ls -lRaL /etc/opt/CM2/APM
ls -lRaL /var/opt/CM2/APM

戻り値

0 | 資料採取が完了した
1 | 少なくとも一部の資料採取処理に失敗した
2 | 実行ユーザがAdministratorsグループに属していない
3 | システムエラー
4 | 出力先ディレクトリパスが不正

注意事項

このコマンドは，APMのプロセスが起動している状態で実行してください。ただし，異常終了したAPMのプロセスは再起動しないでこのコマンドを実行してください。

このコマンドは，可能な限り障害が発生した直後に実行してください。

このコマンドは，compressコマンドを使用するため，compressコマンドが実行できる環境にしておいてください。

ファイルの保存中にディスクが満杯状態になった場合，データが正しく保存できません。本コマンドを実行する場合は，ディスクに十分な空きがあることを確認してから実行してください。

すでに存在するディレクトリを指定した場合は，いったんディレクトリを削除してから再度，作成してください。削除したくないファイルが格納されているディレクトリと同じディレクトリ名は指定しないでください。

jp1ssolog.bat（Windows限定）

形式

jp1ssolog.bat [-col] [-d 出力先ディレクトリ名] [<agent> ...]

機能

SSOの障害発生時に障害調査用資料を採取します。このコマンドは，Windows限定のコマンドです。

デフォルトまたは-dオプションで指定したディレクトリ配下にJP1SSOディレクトリを作成し，その配下に採取する資料を出力します。JP1SSOディレクトリがすでにある場合は，削除してから新たにJP1SSOディレクトリを作成します。

採取する資料のデフォルトの出力先は，%TEMP%¥jp1logです。デフォルトの出力先は，このコマンド（バッチファイル）を編集することで変更できます。

オプション

-col

障害調査用資料として$SSO_DB¥Coll配下も採取します。

-d 出力先ディレクトリ名

採取する資料の出力先を，相対パスまたは絶対パスで指定します。

<agent> ...

指定した監視サーバに対するpingコマンドの実行結果も，障害調査用資料として採取します。<agent>にはIPアドレスまたはホスト名を指定します。なお，指定したIPアドレスまたはホスト名が正しくない場合や，監視サーバが停止している場合，コマンドの戻り値は1になります。

カスタマイズ

このコマンドはバッチファイルです。必要に応じて次に示す項目をカスタマイズできます。

デフォルトの出力先を変更する場合

次に示す行の出力先を編集します。

set OUTPUTDIR=%TEMP%¥jp1log

SSOのインストールパスが標準のインストールパスと異なっている場合

次に示す行のSSOのインストールパスを編集します。

set INST_DIR_SSO=%SystemDrive%¥Program Files (x86)¥HITACHI¥JP1Cm2SSO

ワトソンログの出力先をデフォルト設定から変更している場合

次に示す行の出力先を編集します。

set LOG_DIR_DRWTSN=%SystemDrive%¥Documents and Settings¥Administrator¥Local Settings¥Application Data¥Microsoft¥Dr Watson

使用例

監視サーバ「agt1」および「agt2」で障害が発生した場合

jp1ssolog.bat agt1 agt2

採取資料一覧

採取する障害調査用の資料の一覧を次に示します。

分類
採取方法
取得資料

基本情報
手動
環境構成図（OS，IPアドレス，インタフェース数，各端末の製品構成とバージョン）

障害発生経緯のメモ（詳細な発生日時，OS，ホスト名，IPアドレス，実施した操作，どのような現象になったのか）

イベントログファイル※1

問題レポートとユーザーダンプ※2

OSの情報
jp1ssolog.bat
採取ファイル
%SystemRoot%¥system32¥drivers¥etc配下

drwtsn32.log（存在すれば）※3

user.dmp（存在すれば）※3

コマンド実行結果
hostname

set

netstat -a

netstat -aon

netstat -r

net start

ipconfig /all

レジストリ情報
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥配下

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥HITACHI¥配下

tasklist

msinfo32

SSOの情報
jp1ssolog.bat
採取ファイル
SSOのインストールフォルダ¥confフォルダ配下

SSOのインストールフォルダ¥logフォルダ配下

SSOのインストールフォルダ¥reportフォルダ配下

SSOのインストールフォルダ¥uCPSB¥CC¥web¥containers¥SSOConsole¥logs配下

SSOのインストールフォルダ¥uCPSB¥CC¥web¥containers¥SSOConsole¥usrconf配下

SSOのインストールフォルダ¥uCPSB¥CC¥web¥containers¥SSOConsole¥work配下

SSOのインストールフォルダ¥uCPSB¥httpsd¥conf配下

SSOのインストールフォルダ¥uCPSB¥httpsd¥logs配下

SSOのインストールフォルダ¥auditlog配下

SSOのインストールフォルダ¥tmp¥ssoclustersetup.log（存在すれば）

%windir%¥Temp¥HCDINST¥形名.LOG（存在すれば）

%windir%¥Temp¥jp1cm2sso_installer.log（存在すれば）

SSOのインストールフォルダ¥uCPSB¥install.log（存在すれば）

SSOのインストールフォルダ¥uCPSB¥insresult.dat（存在すれば）

コマンド実行結果
ssostatus

ssoapcom -X 4095※4

ssocollectd -X 4095※4

ssocolmng -X 4095※4

ssorptd -X 4095※4

ssotrapd -X 4095※4

ssomapstatus -show -all

インストールディレクトリ配下リスト
dir /s SSOのインストールフォルダ

jp1ssolog.bat
-colオプション指定
SSOのインストールフォルダ¥databases¥Coll配下

jp1ssolog.bat
監視サーバのIPアドレスまたはホスト名指定
指定監視サーバごとの ping -n 5 の結果

NNMiの情報
手動
コマンド実行結果
ovstatus

注※1

イベントログファイルの採取方法を次に示します。

［スタート］メニュー－［設定］－［コントロールパネル］－［管理ツール］－［イベント ビューア］を選択する。

アプリケーション，セキュリティ，およびシステムをそれぞれ選択し，［操作］メニュー－［イベントに名前を付けて保存］を選択し，［ファイルの種類］を［テキスト（タブ区切り）（*.txt）］にして任意のテキストファイル名で保存する。

注※2

Windows Server 2008の場合は，ワトソンログが存在しないため，資料採取コマンドでdrwtsn32.logとuser.dmpを採取できません。したがって，デーモンプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合は問題レポートを，コマンドプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合はユーザーダンプを手動で採取します。

問題レポートおよびユーザーダンプの採取方法を次に示します。

問題レポートの採取方法

Windowsの［ファイル名を指定して実行］でテキストボックスに「wercon」と入力し，［OK］ボタンをクリックする。
［問題のレポートと解決策］ウィンドウが表示されます。

左側の領域で［問題の履歴の表示］をクリックする。
問題の履歴一覧が表示されます。

該当する問題をダブルクリックする。
問題レポートの詳細が表示されます。

［これらのファイルの一時的コピーを表示します］をクリックする。
新しいウィンドウが開くので，ウィンドウ内に表示されたファイルを採取します。

ユーザーダンプの採取方法

エラーダイアログボックスが表示されている状態で，次の操作を実施します。

タスクマネージャを起動する。

［タスクマネージャ］ダイアログボックスの［プロセス］タブをクリックする。

アプリケーションエラーで停止したプロセス名を右クリックし，［ダンプファイルの作成］を選択する。
ユーザーダンプの出力先パスを示すダイアログボックスが表示されるので，ダイアログボックスに表示されたユーザーダンプの出力先パスからファイルを採取します。

注※3

Windows Server 2008の場合は採取できません。

注※4

対応する各デーモンプロセスが未起動のときは採取できません。

戻り値

0 | 資料採取が成功した
1 | 一部の資料採取に失敗したが問題なし
4 | 資料採取が失敗した（出力先ディレクトリ不正）

注意事項

このコマンドを実行する場合のオプションについては，「9.2.3　運用時の障害の対処方法」を参照してください。

このコマンドは，可能な限り障害が発生した直後に実行してください。デーモンプロセスが異常終了した場合でも，そのデーモンプロセスの再起動やSSOの再起動などをする前に実行してください。

採取資料の保存中にディスクの空き容量が不足した場合，正しく資料を保存できません。このコマンドを実行する場合は，出力先のディスクに十分な空き容量があることを確認してから実行してください。必要となる容量の目安は，-colオプションを指定しない場合は｛ログの容量 + 100メガバイト｝で，-colオプションを指定する場合は｛ログの容量 + 100メガバイト + $SSO_DBの容量｝です。

出力先ディレクトリに未接続のネットワーク上の共有ディスクのディレクトリを指定しないでください。もし指定した場合は，資料採取に失敗するおそれがあります。

jp1ssolog.sh（UNIX限定）

形式

jp1ssolog.sh [-col] [-d 出力先ディレクトリ名] [<agent> ...]

機能

SSOの障害発生時に障害調査用資料を採取します。このコマンドは，UNIX限定コマンドです。

デフォルトまたは-dオプションで指定したディレクトリ配下に，workディレクトリを作成します。workディレクトリ配下には，一時的にJP1SSOディレクトリを作成して，その配下に採取する資料を出力します。すでにJP1SSOディレクトリがある場合，削除してから新たにJP1SSOディレクトリを作成します。デフォルトでは/tmp/jp1sso/work/JP1SSOになります。

一時ディレクトリ配下に出力した資料は，まとめてtar形式のアーカイブファイルにし，compressコマンドを使用して圧縮します。ただし，標準コマンドにcompressコマンドがない場合，圧縮しません。すでにファイルがある場合は，削除してから新たにファイルを出力します。

採取する資料のデフォルトの出力先は，次のとおりです。

圧縮した場合

/tmp/jp1sso/jp1ssolog.tar.Zファイル

圧縮しない場合

/tmp/jp1sso/jp1ssolog.tarファイル

ファイルの出力に成功すると一時的に出力する圧縮元のデータをすべて削除します。デフォルトの出力先は，このコマンド（シェルスクリプトファイル）を編集することで変更できます。

オプション

-col

障害調査用資料として$SSO_DB/Coll配下も採取します。

-d 出力先ディレクトリ名

採取する資料の出力先を，相対パスまたは絶対パスで指定します。

<agent> ...

指定した監視サーバに対するpingコマンドの実行結果も，障害調査用資料として採取します。<agent>にはIPアドレスまたはホスト名を指定します。なお，指定したIPアドレスまたはホスト名が正しくない場合や，監視サーバが停止している場合，コマンドの戻り値は0以外になります。

カスタマイズ

このコマンドはシェルスクリプトです。必要に応じて次に示す項目をカスタマイズできます。

デフォルトの出力先を変更する場合

次に示す行の出力先を編集します。

OUTPUTDIR="/tmp/jp1sso"

使用例

監視サーバ「agt1」および「agt2」で障害が発生した場合

jp1ssolog.sh agt1 agt2

採取資料一覧

採取する障害調査用の資料の一覧を次に示します。

分類
採取方法
取得資料

基本情報
手動
環境構成図（OS，IPアドレス，インタフェース数，各端末の製品構成とバージョン）

障害発生経緯のメモ（詳細な発生日時，OS，ホスト名，IPアドレス，実施した操作，どのような現象になったのか）

OSの情報
jp1ssolog.sh
採取ファイル
/etc/hosts

/etc/nsswitch.conf（存在すれば）

/etc/services

/etc/rc.log（存在すれば）

syslogファイル※1（存在すれば）
HP-UX：/var/adm/syslog/syslog.log*

Solaris：/var/adm/messages*

Linux：/var/log/messages*

/core（存在すれば）

/etc/.hitachi/pplistd/pplistd

/etc/.hitachi/.hitachi.log*

コマンド実行結果
date

OSのバージョン情報
HP-UX：uname -a

Solaris：showrev

Linux：uname -a

ps -elf（時間差で2回採取）

hostname

netstat -a

netstat -an

netstat -rn

netstat -i

set

env

空きディスク情報
HP-UX：bdf

Solaris：df -k

Linux：df -k

適用パッチリスト
HP-UX：swlist -l patch

Solaris：patchadd -p

Linux：rpm -qa -last

SSOの情報
jp1ssolog.sh
採取ファイル
/var/opt/CM2/SSO/log配下

/etc/opt/CM2/SSO/conf配下

/etc/opt/CM2/SSO/report配下

/etc/opt/CM2/SSO/uCPSB/CC/web/containers/SSOConsole/logs配下

/etc/opt/CM2/SSO/uCPSB/CC/web/containers/SSOConsole/usrconf配下

/etc/opt/CM2/SSO/uCPSB/CC/web/containers/SSOConsole/work配下

/etc/opt/CM2/SSO/uCPSB/httpsd/conf配下

/etc/opt/CM2/SSO/uCPSB/httpsd/logs配下

/var/opt/CM2/SSO/auditlog配下

/var/opt/CM2/SSO/tmp/ssoclustersetup.log（存在すれば）

コマンド実行結果
ssostatus

ssoapcom -X 4095※2

ssocollectd -X 4095※2

ssocolmng -X 4095※2

ssorprtd -X 4095※2

ssotrapd -X 4095※2

ssomapstatus -show -all

インストール
ディレクトリ
配下リスト
ls -lRaL /opt/CM2/SSO

ls -lRaL /etc/opt/CM2/SSO

ls -lRaL /var/opt/CM2/SSO

jp1ssolog.sh
-colオプション指定時
/var/opt/CM2/SSO/databases/Coll配下

jp1ssolog.sh
監視サーバのIPアドレスまたはホスト名指定時
指定監視サーバごとの ping -n 5 の結果

NNMiの情報
手動
コマンド実行結果
ovstatus

注※1

syslogファイルの出力先がデフォルトではない場合，手動でsyslogファイルを採取してください。

注※2

対応する各デーモンプロセスが未起動のときは採取できません。

戻り値

0 | 資料採取が成功した
1 | 一部の資料採取に失敗したが問題なし
2 | 実行ユーザがスーパーユーザ権限でない
3 | システムエラー
4 | 資料採取が失敗した（出力先ディレクトリ不正）

注意事項

このコマンドを実行する場合のオプションについては，「9.2.3　運用時の障害の対処方法」を参照してください。

このコマンドは，可能な限り障害が発生した直後に実行してください。デーモンプロセスが異常終了した場合でも，そのデーモンプロセスの再起動やSSOの再起動などをする前に実行してください。

採取資料の保存中にディスクの空き容量が不足した場合，正しく資料を保存できません。このコマンドを実行する場合は，出力先のディスクに十分な空き容量があることを確認してから実行してください。必要となる容量の目安は，-colオプションを指定しない場合は｛ログの容量 + 100メガバイト｝×2で，-colオプションを指定する場合は｛ログの容量 + 100メガバイト + $SSO_DBの容量｝×2です。

ssoapcom

形式

監視マネージャと監視サーバの監視状態を合わせる

ssoapcom [-S 接続先サーバ名] -g 監視サーバ名

監視サーバに対してデマンドヘルスチェックを実行する

ssoapcom [-S 接続先サーバ名] -H 監視サーバ名

ssoapmonデーモンプロセスに定義ファイルの再読み込みを指示する

ssoapcom [-S 接続先サーバ名] -r

監視サーバ側で保持しているプロセス・サービス監視条件を削除する

ssoapcom -a 監視サーバ名 -s 監視マネージャ名

機能

プロセスおよびサービスの監視状態合わせ，デマンドヘルスチェック，およびssoapmonデーモンプロセスへの定義ファイルの再読み込みを指示します。また，監視サーバに残っている監視条件を削除します。

オプション

-S 接続先サーバ名

接続先となる監視マネージャを指定します。接続先サーバ名はホスト名，またはIPアドレスで指定します。このオプションが指定されていない場合，自ホストのSSOに接続します。

-g 監視サーバ名

指定した監視サーバとプロセスおよびサービスの監視状態を合わせます。監視サーバ名はホスト名，またはIPアドレスで指定します。

-H 監視サーバ名

指定した監視サーバにデマンドヘルスチェックを実行します。監視サーバ名はホスト名，またはIPアドレスで指定します。

-r

ssoapmonデーモンプロセスに，次の定義ファイルの再読み込みを指示します。

ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）

イベント送信先定義ファイル（ssodest.conf）

SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）

イベントフィルタ定義ファイル（ssoevtfilter.conf）

動作ログ定義ファイル（ssoauditlog.conf）

TCPエージェント定義ファイル（ssotcpagent.conf）

-a 監視サーバ名

指定した監視サーバに対して，-sオプションで指定したSSOからのプロセスおよびサービス監視を停止します。監視サーバ名はホスト名，またはIPアドレスで指定します。

-s 監視マネージャ名

-aオプションとあわせて使用します。プロセスおよびサービス監視を停止することなく監視マネージャのIPアドレスを変更した場合に，監視サーバに残っている監視マネージャ（変更前のIPアドレス）からの監視条件を削除します。監視マネージャ名には変更前のIPアドレスを指定してください。このコマンドの実行によって監視サーバでの監視処理は一時停止しますが，次回の定期ヘルスチェックで自動的に再開されます。

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー
-2 | 実行不可（デマンドヘルスチェックを実行した場合に，指定した監視サーバに対して定期ヘルスチェックを実行中のため）

注意事項

ssoapmon動作定義ファイルでキーが記述された行を削除したあとにssoapcom -rコマンドを実行した場合，削除したキーの値はデフォルト値に変更されません。削除したキーのデフォルト値を有効にするには，ssoapmonデーモンプロセスを再起動してください。

ssoauth

形式

SSO認証方式のユーザ情報を追加および変更する

ssoauth -add -user ユーザ名 [-password パスワード]

SSO認証方式のユーザ情報を削除する

ssoauth -delete -user ユーザ名

コマンドの使用方法を出力する

ssoauth -h

機能

SSOコンソールのユーザ認証をSSO認証で利用する場合の，ユーザ情報（ユーザ名，およびそのパスワード）を追加，変更，および削除します。ユーザ情報は，ユーザ認証定義ファイル（ssoauth.conf）に格納されます。ユーザ認証定義ファイルについては，「7.3.26　ユーザ認証定義ファイル（ssoauth.conf）」を参照してください。

次に示すコマンドの実行中に，ssoauthコマンドを実行した場合，エラー終了となります。

ssobackup，ssorestore，ssoauth

オプション

-add

SSO認証で利用するユーザ情報を追加または変更します。

存在しないユーザ名が-userオプションに指定された場合は追加になります。すでに存在するユーザ名が指定された場合は変更になります。変更の場合，そのユーザのパスワードを上書きします。

-passwordオプションが省略された場合は，パスワードなしのユーザになります。

-delete

SSO認証で利用するユーザ情報を削除します。存在しないユーザ名が-userオプションに指定された場合は，エラーになります。

-user ユーザ名

SSO認証で利用するユーザ名を指定します。ユーザ名は，1バイト以上32バイト以下のASCII文字で指定します。

なお，スペース，タブ，「"（引用符）」，「*（アスタリスク）」，「|（ストローク）」，「<」，「>」，「?（疑問符）」，「,（コンマ）」，「＼（バックスラント）」，「=（イコール）」，および「#（シャープ）」は指定できません。

-password パスワード

SSO認証で利用するユーザのパスワードを指定します。パスワードは，6バイト以上32バイト以下のASCII文字で指定します。

なお，スペース，タブ，「"（引用符）」，「*（アスタリスク）」，「|（ストローク）」，「<」，「>」，「?（疑問符）」，「,（コンマ）」，「＼（バックスラント）」，「=（イコール）」，および「#（シャープ）」は指定できません。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー
-2 | SSO認証ユーザ編集処理中またはバックアップ・リストア処理中による実行エラー

ssobackup

形式

SSOが提供するファイルやデータベースをバックアップする

ssobackup {-all | -conf | -db} [-d バックアップ先ディレクトリ]

コマンドの使用方法を出力する

ssobackup -h

機能

SSOのファイルやデータベースをバックアップします。バックアップ機能については，「2.7.1　バックアップ機能」を参照してください。

ssobackupコマンドは，実行時にバックアップ対象に関連するデーモンプロセスが稼働している場合，デーモンプロセスを中断します。これはバックアップ中にデーモンプロセスによるバックアップ対象への書き込みを防止し，バックアップデータの整合性を保証するためです。なお，中断したデーモンプロセスはバックアップ完了後に自動的に再開されます。

ssobackupコマンドは初めにファイルをバックアップし，その後データベースをバックアップします。どちらか一方だけをバックアップすることもできます。バックアップ対象については，「2.7.3　バックアップ対象とリストア対象」を参照してください。

バックアップ先にバックアップデータがある場合，バックアップデータをすべて削除したあとにバックアップします。

次に示すコマンドや処理の実行中に，ssobackupコマンドを実行した場合，エラー終了となります。また，次に示すコマンドや処理は，ssobackupコマンドの実行中に実行すると，エラー終了します。

ssostart，ssostop，ssobackup，ssorestore，ssodbdel，ssoauth，ssonnmsetup，SSOのサービス開始，SSOのサービス停止，GUIからのデータベース削除

オプション

-all

ファイルとデータベースの両方をバックアップする場合に指定します。

-conf

ファイルだけをバックアップする場合に指定します。

-db

データベースだけをバックアップする場合に指定します。

-d バックアップ先ディレクトリ

バックアップデータを格納するディレクトリを指定します。ディレクトリ名は絶対パスまたは相対パスのどちらも指定できます。指定したディレクトリがない場合，コマンドはエラー終了となります。

このオプションの指定を省略した場合，バックアップデータを格納するディレクトリは，$SSO_BACKUPとなります。

このオプションを指定した場合，指定したディレクトリ配下にssobackupディレクトリを作成し，その直下にバックアップデータを格納します。

バックアップ先ディレクトリには，ローカルディスクまたはネットワーク上の接続済みの共有ディスクのディレクトリを指定できます。なお，ネットワーク上の共有ディスクのディレクトリを指定する場合，バックアップ時間はネットワーク性能に依存します。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー
-2 | 起動・停止処理中，SSO認証ユーザ編集処理中，データベース削除処理中，NNM情報定義ファイルの編集処理中またはバックアップ・リストア処理中による実行エラー

注意事項

バックアップ時の注意事項について説明します。

ディスク容量について

ssobackupコマンドは，バックアップに先立ちバックアップ対象の容量とバックアップ先のディスクの空き容量をチェックします。バックアップ先のディスクの空き容量がバックアップ対象の容量に満たない場合，バックアップはエラー終了となります。また，チェック後のバックアップ中にディスクの空き容量が不足した場合も，バックアップはエラー終了となります。

そのため，バックアップする際は，バックアップ先のディスク容量が，各バックアップ対象ディレクトリの容量（ディスク上のサイズ）の合計以上あることを確認してください。

ディスクの容量不足によってエラー終了した場合，バックアップ先のディスク容量を空けるか，新たに容量が確保されているディスクに対して再度バックアップを実施することで，エラー終了を回避できます。

デーモンプロセスおよび操作について

バックアップする際のSSOのデーモンプロセスおよび操作について次の注意事項があります。ただし，バックアップ中にバックアップを強制終了した場合は除きます。

バックアップ前

バックアップ前にGUIをクローズする必要があります。GUIをクローズしないまま，バックアップ実行中にGUIからデーモンプロセスを操作した場合，バックアップが完了するまで応答がなくなります。

バックアップ中

バックアップ実行中は中断されるデーモンプロセスが提供する機能をすべて中断します。中断した機能はバックアップ完了時に自動的に再開されます。ただし，データベースのバックアップでは，プロセスおよびサービスの監視機能は中断されません。

バックアップ実行中はSSOの起動および停止を実行できません。

バックアップ実行中はリストアを実行できません。

バックアップ実行中は収集データベースを削除できません。

バックアップの多重実行はできません。

バックアップ実行中に次のコマンドを実行したり，SSOコンソールからSSOに接続したりすると，バックアップが完了するまで応答がなくなります。
ssoapcom，ssocollectd，ssocolmng，ssocolset，ssocolshow，ssocolstart，ssocolstop，ssodbcheck，ssodemandrpt，ssoextractlog，ssopsset，ssopsshow，ssopsstart，ssopsstop，ssorptd

強制終了

バックアップ実行中にバックアップを強制終了した場合，デーモンプロセスの状態がバックアップ実行前後で変わることがあります。その場合の回復手順を次に示します。

デーモンプロセスの状態取得コマンド（ssostatus）を実行し，全デーモンプロセスの状態を確認します。

確認した全デーモンプロセスのうち，PAUSING（一時停止状態）となっているデーモンプロセスがある場合，デーモンプロセスの停止コマンド（ssostop）を実行して，PAUSINGとなっているデーモンプロセスをすべて停止します。PAUSING*となっている場合はPAUSINGになるまで待機し，RUNNING*となっている場合はRUNNINGになるまで待機します。

デーモンプロセスの起動コマンド（ssostart）を実行して，停止したデーモンプロセスを起動します。

ユーザ認証機能

バックアップ実行中にSSO認証用のユーザの追加および削除はできません。

ssocadel

形式

カスタム属性を削除する

ssocadel

コマンドの使用方法を出力する

ssocadel -h

機能

NNMiマップビュー上のノードから，コマンドを実行したホストのSSOが登録したカスタム属性をすべて削除します。

SSOサービスの開始処理中およびssostartコマンドの実行中に，ssocadelコマンドを実行した場合，エラー終了となります。

オプション

-h

コマンドの使用方法を出力します。

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

注意事項

このコマンドは，ssoapmon動作定義ファイルまたはssocolmng動作定義ファイルのnnm-urlaction-coop:キーの値がonのときに動作します。

このコマンドは，アンインストール前のあと処理として実行することを想定しています。そのため，SSOが停止しているときだけ実行できます。SSOの動作中にコマンドを実行した場合は，メッセージを出力してコマンドの実行を終了します。

このコマンドは，NNMiが検知しているすべてのノードから，コマンドを実行した監視マネージャが登録したカスタム属性を検索し，削除するため，NNMiが検知しているノード数に応じた処理時間が掛かります。

ssoclustersetup.vbs（Windows限定）

形式

SSOクラスタシステムを構築する

(a) 実行系を構築する場合

ssoclustersetup.vbs -construction -primary 共有フォルダ名 論理IPアドレス

(b) 待機系を構築する場合

ssoclustersetup.vbs -construction -secondary 共有フォルダ名

SSOクラスタシステムをメンテナンスする

(a) メンテナンス前の設定をする場合

ssoclustersetup.vbs -beforemaint {-primary|-secondary} 共有フォルダ名

(b) メンテナンス後の設定をする場合

ssoclustersetup.vbs -aftermaint {-primary|-secondary} 共有フォルダ名

SSOクラスタシステムを解除する

ssoclustersetup.vbs -release {-primary|-secondary} 共有フォルダ名

JP1論理ホストを設定する

(a) JP1論理ホストを設定する場合

ssoclustersetup.vbs -logicalset JP1論理ホスト名

(b) JP1論理ホストの設定を解除する場合

ssoclustersetup.vbs -logicalunset

動作定義ファイルを設定する

ssoclustersetup.vbs -defset 論理IPアドレス

コマンドの使用方法を出力する

ssoclustersetup.vbs -h

機能

SSOクラスタ環境でのSSOの構築，解除，メンテナンス前の設定，メンテナンス後の設定，JP1認証方式の論理ホストの設定，および解除，ならびに動作定義ファイルの設定をします。このコマンドはWindows限定です。

SSOクラスタ環境を構築します。

実行系のSSOクラスタ環境を構築する

待機系のSSOクラスタ環境を構築する

SSOクラスタ環境のメンテナンスを設定します。

メンテナンス前の設定をする

メンテナンス後の設定をする

SSOクラスタ環境を解除します。

SSOのアンインストールやSSOの運用を論理ホストから物理ホストに切り替える場合のクラスタの解除を設定します。

JP1認証方式の論理ホストを設定または設定を解除します。

JP1認証方式の論理ホストを設定する

JP1認証方式の論理ホストの設定を解除する

動作定義ファイルを設定します。

論理IPアドレスおよびNNM連携ポリシーを設定します。

オプション

-construction

SSOのクラスタ環境を構築する場合に指定します。

-beforemaint

SSOのメンテナンス（上書きインストール，バージョンアップインストール，または修正パッチの適用）をする前に，SSOのメンテナンスに必要な設定をする場合に指定します。メンテナンス設定の詳細については，「11.3　SSOクラスタシステムのメンテナンス」を参照してください。

-aftermaint

SSOのメンテナンス（上書きインストール，バージョンアップインストール，または修正パッチの適用）をしたあとに，メンテナンス終了後に必要な設定をする場合に指定します。メンテナンス設定の詳細については，「11.3　SSOクラスタシステムのメンテナンス」を参照してください。

-release

SSOのクラスタ環境を解除する場合に指定します。

-logicalset

認証方式にJP1認証方式を採用し，論理ホスト上のJP1/Baseで認証をする場合に指定します。

-logicalunset

JP1認証方式の論理ホスト上での認証方式を解除する場合に指定します。

-defset

動作定義ファイルに設定されている論理IPアドレスを変更する場合に指定します。

-primary

実行系でコマンドを実行する場合に指定します。

-secondary

待機系でコマンドを実行する場合に指定します。

共有フォルダ名

共有ディスク上のSSOの共有フォルダ名を指定します。

論理IPアドレス

SSOが使用する論理IPアドレスを指定します。

JP1論理ホスト名

認証方式にJP1認証方式を採用し，論理ホスト上のJP1/Baseで認証をする場合に，JP1論理ホスト名を指定します。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

戻り値

0 | 正常終了
1 | 引数誤りなどの実行エラー

注意事項

このコマンドを実行するコマンドラインの先頭には「cscript」の指定が必要です。

このコマンドを実行するコマンドプロンプトのカレントフォルダは，「SSOインストールフォルダ¥bin」にしてください。ほかのフォルダがカレントの場合は，フルパスで指定してください。

このコマンドを実行する場合は，次に示す場合を除いて，共有ディスクにアクセスできる状態であることが必要です。

Windows Server 2008の待機系で構築設定を実行する場合

待機系でメンテナンス前の設定を実行する場合

待機系でメンテナンス後の設定を実行する場合

メンテナンス前の設定を指定して，このコマンドを実行するとSSOのサービスが停止します。また，メンテナンス後の設定を指定して，このコマンドを実行するとSSOのサービスが起動されます。

ssoclustersetup（UNIX限定）

形式

SSOクラスタシステムを構築する

(a) 実行系を構築する場合

ssoclustersetup -construction -primary 共有ディレクトリ名 論理IPアドレス

(b) 待機系を構築する場合

ssoclustersetup -construction -secondary 共有ディレクトリ名

SSOクラスタシステムをメンテナンスする

(a) メンテナンス前の設定をする場合

ssoclustersetup -beforemaint {-primary|-secondary} 共有ディレクトリ名

(b) メンテナンス後の設定をする場合

ssoclustersetup -aftermaint {-primary|-secondary} 共有ディレクトリ名

SSOクラスタシステムを解除する

ssoclustersetup -release {-primary|-secondary} 共有ディレクトリ名

JP1論理ホストを設定する

(a) JP1論理ホストを設定する場合

ssoclustersetup -logicalset JP1論理ホスト名

(b) JP1論理ホストの設定を解除する場合

ssoclustersetup -logicalunset

動作定義ファイルを設定する

ssoclustersetup -defset 論理IPアドレス

コマンドの使用方法を出力する

ssoclustersetup -h

機能

SSOクラスタ環境でのSSOの構築，解除，メンテナンス前の設定，メンテナンス後の設定，JP1認証方式の論理ホストの設定，および解除，ならびに動作定義ファイルの設定をします。このコマンドはUNIX限定のです。

SSOクラスタ環境を構築します。

実行系のSSOクラスタ環境を構築する

待機系のSSOクラスタ環境を構築する

SSOクラスタ環境のメンテナンスを設定します。

メンテナンス前の設定をする

メンテナンス後の設定をする

SSOクラスタ環境を解除します。

SSOのアンインストールやSSOの運用を論理ホストから物理ホストに切り替える場合のクラスタの解除を設定します。

JP1認証方式の論理ホストを設定または設定を解除します。

JP1認証方式の論理ホストを設定する

JP1認証方式の論理ホストの設定を解除する

動作定義ファイルを設定します。

論理IPアドレスおよびNNM連携ポリシーを設定します。

オプション

-construction

SSOのクラスタ環境を構築する場合に指定します。

-beforemaint

SSOのメンテナンス（上書きインストール，バージョンアップインストール，または修正パッチの適用）をする前に，SSOのメンテナンスに必要な設定をする場合に指定します。メンテナンス設定の詳細については，「11.3　SSOクラスタシステムのメンテナンス」を参照してください。

-aftermaint

SSOのメンテナンス（上書きインストール，バージョンアップインストール，または修正パッチの適用）をしたあとに，メンテナンス終了後に必要な設定をする場合に指定します。メンテナンス設定の詳細については，「11.3　SSOクラスタシステムのメンテナンス」を参照してください。

-release

SSOのクラスタ環境を解除する場合に指定します。

-logicalset

認証方式にJP1認証方式を採用し，論理ホスト上のJP1/Baseで認証をする場合に指定します。

-logicalunset

JP1認証方式の論理ホスト上での認証方式を解除する場合に指定します。

-defset

動作定義ファイルに設定されている論理IPアドレスを変更する場合に指定します。

-primary

実行系でコマンドを実行する場合に指定します。

-secondary

待機系でコマンドを実行する場合に指定します。

共有ディレクトリ名

共有ディスク上のSSOの共有ディレクトリ名を指定します。

論理IPアドレス

SSOが使用する論理IPアドレスを指定します。

JP1論理ホスト名

認証方式にJP1認証方式を採用し，論理ホスト上のJP1/Baseで認証をする場合に，JP1論理ホスト名を指定します。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

戻り値

0 | 正常終了
1 | 引数誤りなどの実行エラー

注意事項

このコマンドを実行する場合は，次に示す場合を除いて，共有ディスクにアクセスできる状態であることが必要です。

待機系でメンテナンス前の設定を実行する場合

待機系でメンテナンス後の設定を実行する場合

メンテナンス前の設定を指定して，このコマンドを実行するとSSOのサービスが停止します。また，メンテナンス後の設定を指定して，このコマンドを実行するとSSOのサービスが起動されます。

ssocolchk

形式

収集条件定義ファイルの書式をチェックする

ssocolchk -c 収集条件定義ファイル名

コマンドの使用方法を出力する

ssocolchk -h

機能

収集条件定義ファイルの書式をチェックします。ただし，各フィールド間の相関関係（二重定義など）のチェックはしません。

オプション

-c 収集条件定義ファイル名

書式をチェックする収集条件定義ファイル名を指定します。収集条件定義ファイルは，パス名も含めて512バイト以内で指定してください。収集条件定義ファイルについては，「7.3.1　収集条件定義ファイル」を参照してください。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

ssocolconf

形式

ユーザリソース設定ファイルを作成する

ssocolconf {-C | -SJIS | -EUC | -UTF8}
          -s ユーザリソース定義ファイル名
          -o 出力先ディレクトリ名 [-r]

ユーザリソース設定ファイルの内容を出力する

ssocolconf -p ファイル名 [-g ユーザリソース設定ファイル名]

機能

ユーザリソース定義ファイルの内容を解析し，ユーザリソース設定ファイルを作成します。

オプション

{-C | -SJIS | -EUC | -UTF8}

ユーザリソース定義ファイルの言語コードを指定します。適切な言語コードを指定してください。ユーザリソース定義ファイルの「rsc_label_j」などの定義内容にマルチバイトコードを使用している場合，-SJIS，-EUC，または-UTF8オプションのどれかを指定してください。

-s ユーザリソース定義ファイル名

指定した定義ファイルの内容を解析し，ユーザリソース設定ファイルを作成します。定義ファイルは絶対パスで指定します。

-o 出力先ディレクトリ名

ユーザリソース設定ファイルを出力する任意のディレクトリ名を指定します。出力するユーザリソース設定ファイルのファイル名は，カテゴリ名文字列を小文字に変換した文字列となります。

-r

ユーザリソース設定ファイルを，-oオプションで指定した出力先に加え，SSOのユーザリソース設定ファイル格納ディレクトリに作成します。ユーザリソース設定ファイル格納ディレクトリは，「2.3.2　ユーザリソースの定義方法」を参照してください。作成するユーザリソース設定ファイルのファイル名は，カテゴリ名文字列を小文字に変換した文字列となります。

-p ファイル名

SSOのリソース設定ファイル格納ディレクトリ内のユーザリソース設定ファイルから，ユーザリソース定義ファイルを作成し，指定したファイルに出力します。

-g ユーザリソース設定ファイル名

ユーザリソース定義ファイルを作成する際に，SSOのユーザリソース設定ファイル格納ディレクトリから読み込むファイル名を指定します。このオプションは-pオプションと同時に指定します。このオプションを省略した場合，ファイル名には「user」が仮定されます。

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

注意事項

-pオプションでユーザリソース定義ファイルを出力中にディスクが満杯状態になると，途中までのデータしかファイルに保存されません（エラーメッセージは出力されません）。ファイルに出力する場合はディスクに十分な空きがあるか確認してから実行してください。

各オプションは，形式で示した順序で指定してください。

ユーザリソース設定ファイル格納ディレクトリ（UNIXの場合：$SSO_CONF/rsc，Windowsの場合：$SSO_CONF¥sso¥rsc）下にユーザリソース設定ファイル以外のファイルを配置しないでください。ユーザリソース設定ファイル格納ディレクトリ下にユーザリソース設定ファイル以外のファイル（例：ユーザリソース定義ファイル，そのほかのワークファイルなど）を配置すると，ssocolmngデーモンプロセスが不当にCPUを占有，あるいは不当にメモリを消費することがあります。

ユーザリソース定義の追加・変更・削除については，「2.3.2　ユーザリソースの定義方法」を参照してください。

ssocolcvt

形式

収集条件定義ファイルを，タブ区切り形式に変換する

ssocolcvt -s 収集条件定義ファイル名 -p 出力ファイル名

タブ区切り形式のファイルを，収集条件定義ファイルの形式に変換する

ssocolcvt -c タブ区切り形式のテキストファイル名 -p 出力ファイル名

コマンドの使用方法を出力する

ssocolcvt -h

機能

収集条件定義ファイルを，タブ区切り形式のテキストファイルに変換します。また，タブ区切り形式のテキストファイルを，収集条件定義ファイル形式のデータに変換します。タブ区切り形式に変換すると，収集条件定義ファイルを表計算ソフトで管理できます。

オプション

-s 収集条件定義ファイル名

指定した収集条件定義ファイルを，タブ区切り形式のデータに変換します。

-p 出力ファイル名

変換結果を出力するファイルを指定します。変換結果はテキストファイルで出力されます。

-c タブ区切り形式のテキストファイル名

指定したタブ区切り形式のファイルを，収集条件定義ファイル形式のデータに変換します。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

注意事項

-cオプションで収集条件定義ファイル形式に変換する場合，タブ区切り形式のテキストファイルに表計算ソフトの制御文字などが入っていると，変換に失敗することがあります。

タブ区切り形式のテキストファイルの1行目は，タイトル行と見なして無視します。

-pオプションでファイル出力中にディスクが満杯状態になると，途中までのデータしかファイルに保存されません（エラーメッセージは出力されません）。ファイルに出力する場合はディスクに十分な空きがあるか確認してから実行してください。

収集条件の定義でタブを指定している場合，タブ区切り形式のデータに正しく変換されないことがあります。

統計的しきい値に関する定義は，このコマンドで変換することはできません。収集条件定義ファイルに統計的しきい値に関する定義を記述して，このコマンドを実行した場合はエラーになります。

タブ区切り形式のファイル出力例

タブ区切り形式のファイルの書式を，次に示します。

ヘッダ部分には，左から順に，番号に対応する次のキー名が入ります。

1:target,2:interval,3:d_range,4:instance,5:subcondition,6:commandUM,7:commandUK,8:commandNM,9:commandWR,10:commandCR,11:threshold,12:threshold_OVER

「7.3.1(5)　定義例」に示す収集条件定義ファイルを，タブ区切り形式に変換した場合の例を次に示します。キー名とそれぞれの値については，「7.3.1　収集条件定義ファイル」を参照してください。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

30;
2o4gsv01
20
06:00:00;
23:00:00
1
Y;Y;Y

90.00;
95.00
1;2

N;N;N

100.00;
100.00
1;1

2
Y;Y;Y

95.00;
98.00
2;3

N;N;N

100.00;
100.00
1;1

32;
netmps01
15
07:00:00;
22:00:00

Y;Y;Y

D:¥JP1Cm2¥SSO¥mnr32.bat

D:¥JP1Cm2¥SSO¥crt32.bat

90.00;
98.00
3;5

N;N;N

100.00;
100.00
1;1

N;N;N

100.00;
100.00
1;1

N;N;N

100.00;
100.00
1;1

ssocollectd

形式

定義ファイルの再読み込みを指示する

ssocollectd -r

SSO起動定義ファイル内で指定するオプション

[-f]

機能

リソース収集を行うデーモンプロセスです。コマンドとして実行した場合には，定義ファイルの再読み込みを行います。

オプション

-f

収集状態の「収集不可」を抑止します。-fオプションを指定すると「収集不可」には遷移しません。-fオプションを指定しないと「収集不可」に遷移します。収集状態の遷移については，「2.2.2　リソースの収集」を参照してください。このオプションはSSO起動定義ファイル内だけで指定できます。また，このオプションの指定の有無はssocolmngデーモンプロセスの設定と合わせてください。

-r

ssocollectd動作定義ファイル（ssocollectd.def）およびSNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）を再読み込みします。このオプションを指定する場合は，コマンドラインから実行してください。SSO起動定義ファイル（ssostartup.conf）には，このオプションは指定しないでください。

戻り値

-rオプションを指定した場合の戻り値を，次の表に示します。

0 | 正常終了
-1 | 実行エラー

ssocolmng

形式

定義ファイルの再読み込みを指示する

ssocolmng -r

SSO起動定義ファイル内で指定するオプション

[-f]

機能

収集したリソースデータを管理するデーモンプロセスです。コマンドとして実行した場合には，定義ファイルの再読み込みを行います。

オプション

-f

収集状態の「収集不可」を抑止します。-fオプションを指定すると「収集不可」には遷移しません。-fオプションを指定しないと「収集不可」に遷移します。収集状態の遷移については，「2.2.2　リソースの収集」を参照してください。このオプションはSSO起動定義ファイル内だけで指定できます。また，このオプションの指定の有無はssocollectdデーモンプロセスの設定と合わせてください。SSO起動定義ファイルについては「7.3.24　SSO起動定義ファイル（ssostartup.conf）」を参照してください。

-r

ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def），動作ログ定義ファイル（ssoauditlog.conf），イベントフィルタ定義ファイル（ssoevtfilter.conf），およびイベント送信先定義ファイル（ssodest.conf）を再読み込みします。このオプションを指定する場合は，コマンドラインから実行してください。SSO起動定義ファイル（ssostartup.conf）には，このオプションは指定しないでください。

戻り値

-rオプションを指定した場合の戻り値を，次の表に示します。

0 | 正常終了
-1 | 実行エラー

ssocolset

形式

収集条件を追加，変更する

ssocolset [-S 接続先サーバ名]
         {-s 収集条件定義ファイル名
         | -sn 収集条件定義ファイル名}

収集条件をすべて削除する

ssocolset [-S 接続先サーバ名] -d

収集条件を一部削除する

(a) サーバを指定する場合（-ds，-dsfのどちらかが必要）

ssocolset [-S 接続先サーバ名]
         {-ds サーバ名,... | -dsf グループ定義ファイル名,グループ名}
         [-dr リソースID,...
         | -drf グループ定義ファイル名,グループ名]

(b) リソースを指定する場合（-dr，-drfのどちらかが必要）

ssocolset [-S 接続先サーバ名]
         [-ds サーバ名,... | -dsf グループ定義ファイル名,グループ名]
         {-dr リソースID,...
         | -drf グループ定義ファイル名,グループ名}

収集条件をファイルに出力する

ssocolset [-S 接続先サーバ名] -p 出力ファイル名

コマンドの使用方法を出力する

ssocolset -h

機能

リソースの収集条件を，追加，変更，または削除します。追加，変更する場合は，作成した収集条件定義ファイルの内容で収集条件設定ファイルを更新します。

オプション

-S 接続先サーバ名

収集条件を変更する監視マネージャのサーバ名を指定します。ホスト名またはIPアドレスを，255バイト以内で指定してください。このオプションを省略した場合は，コマンドを実行するサーバの収集条件を変更します。

-s 収集条件定義ファイル名

収集条件設定ファイルを，指定した収集条件定義ファイルの内容に変更します。定義ファイルにある項目が設定ファイルにもある場合は，定義ファイルの内容に置き換えます。また，定義ファイルにない項目が設定ファイルにある場合は，設定ファイルから削除します。収集条件定義ファイル名は，パス名も含めて512バイト以内で指定してください。

-sn 収集条件定義ファイル名

収集条件設定ファイルを，指定した収集条件定義ファイルの内容に変更します。定義ファイルにある項目が設定ファイルにもある場合は，定義ファイルの内容に置き換えます。また，定義ファイルにない項目が設定ファイルにある場合は，設定ファイルの内容を保持します。収集条件定義ファイル名は，パス名も含めて512バイト以内で指定してください。

-d

収集条件設定ファイル内のすべての収集条件を削除します。

-ds サーバ名,...

指定したサーバの収集条件だけを削除します。複数のサーバ名を指定する場合は「，（コンマ）」で区切ってください。このオプションは，-drまたは-drfオプションと同時に指定できます。これらのオプションを指定しない場合は，すべてのリソースの収集条件を削除します。

-dsf グループ定義ファイル名,グループ名

指定したグループに定義されたサーバの収集条件だけを削除します。このオプションは，-drまたは-drfオプションと同時に指定できます。これらのオプションを指定しない場合は，すべてのリソースの収集条件を削除します。

グループ定義ファイル名は，パスも含めて512バイト以内で指定してください。グループ定義ファイルの定義方法については，「7.3.5　グループ定義ファイル」を参照してください。

-dr リソースID,...

指定したリソースの収集条件だけを削除します。複数のリソースIDを指定する場合は「，（コンマ）」で区切ってください。このオプションは，-dsまたは-dsfオプションと同時に指定できます。これらのオプションを指定しない場合は，収集条件設定ファイルに設定されたすべてのサーバの収集条件から，指定したリソースの収集条件を削除します。リソースIDについては，「付録F　リソース一覧」を参照してください。

-drf グループ定義ファイル名,グループ名

指定したグループに定義されたリソースに対する収集条件だけを削除します。このオプションは，-dsまたは-dsfオプションと同時に指定できます。これらのオプションを指定しない場合は，収集条件設定ファイルに設定されたすべてのサーバの収集条件から，グループに定義されたリソースIDに対する収集条件を削除します。

グループ定義ファイル名は，パスも含めて512バイト以内で指定してください。グループ定義ファイルの定義方法については，「7.3.5　グループ定義ファイル」を参照してください。リソースIDについては，「付録F　リソース一覧」を参照してください。

-p 出力ファイル名

収集条件設定ファイル内の収集条件を，指定したファイルに出力します。出力ファイルは，パス名も含めて512バイト以内で指定してください。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

使用例

サーバ（vr260）の収集条件を/tmp/ssocol.confの内容に変更する場合

ssocolset -S vr260 -s /tmp/ssocol.conf

サーバ（vr260）の収集条件をすべて削除する場合

ssocolset -S vr260 -d

サーバ（vr260）の収集条件から，サーバnetmda11およびnetmda22に設定されたリソースID1，2，4の収集条件を削除する場合

ssocolset -S vr260 -ds netmda11,netmda22 -dr 1,2,4

戻り値

0 | 正常終了。-sオプションが指定されていて，定義ファイル内に無効な定義がある場合はメッセージを標準出力に出力する。
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

注意事項

このコマンドはリソース収集条件設定ウィンドウが起動している場合は実行できません。また，このコマンドの実行中は，リソース収集条件設定ウィンドウを起動できません。

このコマンドを実行した場合，終了するまで中断しないでください。

収集状態が「収集中」，「延期中」，または「待機中」になっているリソースに対して，収集条件定義ファイル内の収集時間帯の定義を変更することはできません。

-pオプションで，収集条件を出力中にディスクが満杯状態になると，途中までのデータしかファイルに保存されません（エラーメッセージは出力されません）。ファイルに出力する場合はディスクに十分な空きがあるか確認してから実行してください。

リソース収集で，リソースグループ名「ネットワーク」の「Ping応答時間」リソースを収集対象に設定する場合，これらのインスタンス名を一つも設定していない収集条件定義ファイルでは，ssocolsetコマンドで収集条件の追加や変更はできません。

ssocolshow

形式

リソース収集・監視状態を参照する

ssocolshow [-S 接続先サーバ名]
          [-s サーバ名,... | -sf グループ定義ファイル名,グループ名]
          [-r リソースID,... | -rf グループ定義ファイル名,グループ名]
          [-stime 収集開始日時]

収集状態定義ファイルを生成する

ssocolshow [-S 接続先サーバ名]
          [-s サーバ名,... | -sf グループ定義ファイル名,グループ名]
          [-r リソースID,... | -rf グループ定義ファイル名,グループ名]
          [-stime 収集開始日時] -p 収集状態定義ファイル名

コマンドの使用方法を出力する

ssocolshow -h

機能

リソース収集状態およびリソースしきい値監視状態を表示します。また，収集状態定義ファイルを生成することもできます。

オプション

-S 接続先サーバ名

収集状態の表示および収集状態定義ファイルの作成を行う監視マネージャを指定します。接続先サーバ名はホスト名またはIPアドレスで255バイト以内で指定します。このオプションが指定されていない場合，自ホストを接続対象とします。

-s サーバ名

接続先SSOが管理している収集状態のうち，サーバ名に指定した監視サーバに対する収集状態を表示します。指定したサーバが管理情報内にない場合，何もしません。サーバ名はホスト名またはIPアドレスで255バイト以内で指定してください。サーバ名を複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切って指定してください。

このオプションは，-rまたは-rfオプションと同時に指定できます。

-sf グループ定義ファイル名,グループ名

接続先SSOが管理している収集状態のうち，グループ定義ファイルに指定したグループで定義したサーバに対する収集状態を表示します。展開したサーバが管理情報内にない場合，何もしません。グループ定義ファイル名はパス名も含めて512バイト以内で指定してください。グループ名は20バイト以内で指定してください。

このオプションは，-rまたは-rfオプションと同時に指定できます。

グループ定義ファイルの定義方法については，「7.3.5　グループ定義ファイル」を参照してください。

-r リソースID,...

接続先SSOが管理している監視状態（管理情報）のうち，リソースIDに対応するリソースに対する収集条件を表示します。指定したリソースIDに対応するリソースが管理情報内にない場合，何もしません。リソースIDを複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切って指定してください。

このオプションは，-sまたは-sfオプションと同時に指定できます。

リソースIDとリソースの対応については，「付録F　リソース一覧」を参照してください。

-rf グループ定義ファイル名,グループ名

接続先SSOが管理している収集条件（管理情報）のうち，グループ定義ファイルに指定したグループで定義したリソースIDに対応するリソースに対する収集条件を表示します。展開したリソースIDに対応するリソースが管理情報内にない場合，何もしません。グループ定義ファイル名はパス名も含めて512バイト以内で指定してください。グループ名は20バイト以内で指定してください。

このオプションは，-sまたは-sfオプションと同時に指定できます。

グループ定義ファイルの定義方法については，「7.3.5　グループ定義ファイル」を参照してください。

-stime 収集開始日時

接続先SSOで実行されている収集のうち，このオプションに指定した日時に収集を開始したものだけ表示します。収集開始日時はyyyy.mm.dd.hh.mm.ssの形式で指定してください。指定できる範囲は1980年1月1日0時0分0秒から2029年12月31日23時59時59秒です。

-p 収集状態定義ファイル名

収集状態定義ファイルを生成する場合，生成するファイル名を指定します。ファイル名称はパスも含めて512バイト以内で指定してください。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

注意事項

このコマンドでリソース収集・監視状態を参照した場合で，次のときには，インスタンス名の表示が「unknown」になります。

全インスタンス指定の収集リソースで，収集開始後リソース値を一度も取得できていないとき

すべてのインスタンス，サブリソースでしきい値監視が無効であるとき

ssocolstart

形式

すべての収集条件で収集を開始する

ssocolstart [-S 接続先サーバ名] -all
           [-stime 収集開始日時]
           [-ptime 収集終了日時 | -period 収集期間]

サーバまたはリソースを指定して収集を開始する

(a) サーバを指定する場合（-s，-sfのどちらかが必要）

ssocolstart [-S 接続先サーバ名]
           {-s サーバ名,... | -sf グループ定義ファイル名,グループ名}
           [-r リソースID,...
           | -rf グループ定義ファイル名,グループ名]
           [-stime 収集開始日時]
           [-ptime 収集終了日時 | -period 収集期間]

(b) リソースを指定する場合（-r，-rfのどちらかが必要）

ssocolstart [-S 接続先サーバ名]
           [-s サーバ名,... | -sf グループ定義ファイル名,グループ名]
           {-r リソースID,...
           | -rf グループ定義ファイル名,グループ名}
           [-stime 収集開始日時]
           [-ptime 収集終了日時 | -period 収集期間]

収集状態定義ファイル名を指定して収集を開始する

ssocolstart [-S 接続先サーバ名] -i 収集状態定義ファイル

コマンドの使用方法を出力する

ssocolstart -h

機能

リソースの収集を開始します。このコマンドは，収集状態が未収集，収集完了，収集不可，またはSNMPエラーになっている収集条件に有効です。そのほかの状態の収集条件には無効です。

オプション

-S 接続先サーバ名

収集を開始する監視マネージャを指定します。ホスト名またはIPアドレスを，255バイト以内で指定してください。このオプションを省略した場合は，コマンドを実行するサーバの収集を開始します。

-all

収集条件設定ファイルに設定された収集条件すべての収集を開始します。

-stime 収集開始日時

収集を開始する日時を，yyyy.mm.dd.hh.mm.ssの形式で指定します。指定できる範囲は，1980年1月1日00:00:00～2029年12月31日23:59:59です。指定を省略した場合，または指定した収集開始日時が過ぎている場合は，コマンドの実行と同時に収集を開始します。

-ptime 収集終了日時

収集を終了する日時を，yyyy.mm.dd.hh.mm.ssの形式で指定します。指定できる範囲は，1980年1月1日00:00:00～2029年12月31日23:59:59です。-stimeオプションと組み合わせて収集日時を指定する場合は，開始日時以降の日時を指定してください。このオプションおよび-periodオプションが省略された場合は，無期限にリソースを収集します。なお，-periodオプションと同時には指定できません。

-period 収集期間

リソースの収集終了時刻を収集開始時刻からの経過時間で指定します。収集期間は日，時，分のどれかで指定します。単位は「d（日）」，「h（時）」，または「m（分）」で，指定できる範囲は31日以内です。単位を省略した場合は「m（分）」が設定されます。このオプションおよび-ptimeオプションが省略された場合は，無期限にリソースを収集します。なお，-ptimeオプションと同時には指定できません。

-s サーバ名,...

指定したサーバで，リソースの収集を開始します。ホスト名またはIPアドレスを，255バイト以内で指定してください。収集条件設定ファイルに，指定したサーバの収集条件がない場合は何もしません。サーバを複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切ってください。このオプションは，-rまたは-rfオプションと同時に指定できます。これらのオプションを指定しない場合は，収集条件が設定されているすべてのリソースで収集を開始します。

-sf グループ定義ファイル名,グループ名

指定したグループに定義されたサーバで，リソースの収集を開始します。収集条件設定ファイルに，定義されたサーバの収集条件がない場合は何もしません。このオプションは，-rまたは-rfオプションと同時に指定できます。これらのオプションを指定しない場合は，収集条件が設定されているすべてのリソースで収集を開始します。

グループ定義ファイル名は，パス名も含めて512バイト以内で指定してください。グループ定義ファイルの定義方法については，「7.3.5　グループ定義ファイル」を参照してください。

-r リソースID,...

指定したリソースの収集を開始します。収集条件設定ファイルに，指定したリソースの収集条件がない場合は何もしません。リソースIDを複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切ってください。このオプションは，-sまたは-sfオプションと同時に指定できます。これらのオプションを指定しない場合は，収集条件設定ファイルに設定されたすべてのサーバで収集を開始します。リソースIDについては，「付録F　リソース一覧」を参照してください。

-rf グループ定義ファイル名,グループ名

指定したグループに定義されたリソースの収集を開始します。収集条件設定ファイルに，定義されたリソースの収集条件がない場合は何もしません。このオプションは，-sまたは-sfオプションと同時に指定できます。これらのオプションを指定しない場合は，収集条件設定ファイルに設定されたすべてのサーバで，グループに定義されたリソースの収集を開始します。

グループ定義ファイル名は，パス名も含めて512バイト以内で指定してください。グループ定義ファイルの定義方法については，「7.3.5　グループ定義ファイル」を参照してください。

-i 収集状態定義ファイル名

このオプションに指定した収集状態定義ファイルを読み込み，ファイルに指定されている収集を開始します。

収集状態定義ファイルの定義方法については，「7.3.17　収集状態定義ファイル」を参照してください。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

使用例

サーバ（vr260）で，設定したすべての収集条件の収集を開始する場合

ssocolstart -S vr260 -all

サーバ（vr260）で，設定した収集条件から，リソースID1，2の収集を開始する場合

ssocolstart -S vr260 -r 1,2

サーバ（vr260）で，設定した収集条件から，グループ定義ファイル（/tmp/file.grp）中のグループRSCの収集を開始する場合

ssocolstart -S vr260 -rf /tmp/file.grp,RSC

サーバ（vr260）で，設定した収集条件から，収集状態定義ファイル名（/tmp/file.col）中に指定されている収集を開始する場合

ssocolstart -S vr260 -i /tmp/file.col

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

注意事項

このコマンドを実行した場合，終了するまで中断しないでください。

ssocolstop

形式

すべての収集条件で収集を停止する

ssocolstop [-S 接続先サーバ名] -all

サーバまたはリソースを指定して収集を停止する

(a) サーバを指定する場合（-s，-sfのどちらかが必要）

ssocolstop [-S 接続先サーバ名]
          {-s サーバ名,... | -sf グループ定義ファイル名,グループ名}
          [-r リソースID,... | -rf グループ定義ファイル名,グループ名]

(b) リソースを指定する場合（-r，-rfのどちらかが必要）

ssocolstop [-S 接続先サーバ名]
          [-s サーバ名,... | -sf グループ定義ファイル名,グループ名]
          {-r リソースID,... | -rf グループ定義ファイル名,グループ名}

収集状態定義ファイル名を指定して収集を停止する

ssocolstop [-S 接続先サーバ名] -i 収集状態定義ファイル名

コマンドの使用方法を出力する

ssocolstop -h

機能

リソースの収集を停止します。このコマンドは，収集状態が収集中，開始待ち，待機中，または延期中になっている収集条件に有効です。そのほかの状態の収集条件には無効です。

オプション

-S 接続先サーバ名

収集を停止する監視マネージャを指定します。ホスト名またはIPアドレスを，255バイト以内で指定してください。このオプションを省略した場合は，コマンドを実行するサーバの収集を停止します。

-all

収集条件設定ファイルに設定されたすべての収集を停止します。

-s サーバ名,...

指定したサーバで，リソースの収集を停止します。ホスト名またはIPアドレスを，255バイト以内で指定してください。収集条件設定ファイルに，指定したサーバの収集条件がない場合は何もしません。サーバ名を複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切ってください。このオプションは，-rまたは-rfオプションと同時に指定できます。これらのオプションを指定しない場合は，すべてのリソースの収集を停止します。

-sf グループ定義ファイル名,グループ名

指定したグループに定義されたサーバで，リソースの収集を停止します。収集条件設定ファイルに，定義されたサーバの収集条件がない場合は何もしません。このオプションは，-rまたは-rfオプションと同時に指定できます。これらのオプションを指定しない場合は，すべてのリソースの収集を停止します。

グループ定義ファイル名は，パス名も含めて512バイト以内で指定してください。グループ定義ファイルの定義方法については，「7.3.5　グループ定義ファイル」を参照してください。

-r リソースID,...

指定したリソースの収集を停止します。収集条件設定ファイルに，指定したリソースの収集条件がない場合は何もしません。リソースIDを複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切ってください。このオプションは，-sまたは-sfオプションと同時に指定できます。これらのオプションを指定しない場合は，収集条件設定ファイルに設定されたすべてのサーバで収集を停止します。リソースIDについては，「付録F　リソース一覧」を参照してください。

-rf グループ定義ファイル名,グループ名

指定したグループに定義されたリソースの収集を停止します。収集条件設定ファイルに，定義されたリソースの収集条件がない場合は何もしません。このオプションは，-sまたは-sfオプションと同時に指定できます。これらのオプションを指定しない場合は，収集条件設定ファイルに設定されたすべてのサーバで，グループに定義されたリソースの収集を停止します。

グループ定義ファイル名は，パス名も含めて512バイト以内で指定してください。グループ定義ファイルの定義方法については，「7.3.5　グループ定義ファイル」を参照してください。

-i 収集状態定義ファイル名

このオプションに指定した収集状態定義ファイルを読み込み，ファイルに指定されている収集を停止します。

収集状態定義ファイルの定義方法については，「7.3.17　収集状態定義ファイル」を参照してください。

なお，収集状態定義ファイルの収集開始時刻，収集終了時刻および収集期間の設定は無視されます。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

使用例

サーバ（vr260）で，設定したすべての収集条件の収集を停止する場合

ssocolstop -S vr260 -all

サーバ（vr260）で，設定した収集条件から，リソースID1，2の収集を停止する場合

ssocolstop -S vr260 -r 1,2

サーバ（vr260）で，設定した収集条件から，グループ定義ファイル（/tmp/file.grp）中のグループRSCの収集を停止する場合

ssocolstop -S vr260 -rf /tmp/file.grp,RSC

サーバ（vr260）で，設定した収集条件から，収集状態定義ファイル（/tmp/file.col）に指定されている収集を停止する場合

ssocolstop -S vr260 -i /tmp/file.col

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

注意事項

このコマンドを実行した場合，終了するまで中断しないでください。

ssocolverify

形式

しきい値検証をする

ssocolverify -i しきい値検証定義ファイル -r 収集データ切り出しファイル
            [-o 出力ファイル名] [-l]

コマンドの使用方法を出力する

ssocolverify -h

機能

リソース監視機能で定義する，しきい値の妥当性を検証します。検証する場合の方式，および検証時のパラメタは，しきい値検証定義ファイル内に記述して，コマンドの入力として指定します。

オプション

-i しきい値検証定義ファイル

検証時に必要な情報を，あらかじめしきい値検証定義ファイルに記述して，このオプションの引数としてファイル名を指定します。しきい値検証定義ファイルの指定は必須になります。

-o 出力ファイル名

コマンド実行時にこのオプションを指定して，ファイル出力先，および出力ファイル名を指定します。出力結果は，ユーザが理解しやすいフォーマットに成形し，出力されます。ファイル名称はパスも含めて512バイト以内で指定します。なお，このオプションを省略した場合は標準出力へ表示します。

-l

検証結果を出力する際に，検証時の詳細情報を付加する場合は，このオプションを指定します。詳細情報とは，各サブリソース単位での状態（正常/警戒/危険域）が変化した場合の時刻となります。なお，このオプションは，コマンドからの実行時だけ指定可能とします。

-r 収集データ切り出しファイル

収集データベースから切り出したファイル名を指定します。検証対象とするファイルフォーマットは，ssoextractlogのタイプFオプションだけとなります。このファイルフォーマット以外のファイルを指定した場合は，しきい値検証ができません。なお，ファイル名として指定可能な文字数は，パスも含めて255バイトです。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

ssoconsoled

形式

定義ファイルの再読み込みを指示する

ssoconsoled -r

機能

SSOコンソールを実行するデーモンプロセスです。コマンドとして実行した場合は，定義ファイルを再読み込みします。

オプション

-r

ssoconsoled動作定義ファイル（ssoconsoled.def）を再読み込みします。SSO起動定義ファイル（ssostartup.conf）には，このオプションは指定しないでください。

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

ssodbcheck

形式

データベースの容量を出力する

ssodbcheck [-S 接続先サーバ名] -col [-list]

データベースの容量をしきい値でチェックする

ssodbcheck [-S 接続先サーバ名] -col [-th しきい値 [-event ["テキスト"]]]

機能

収集データベースの容量を出力したり，容量をしきい値でチェックしたりします。データベースの容量がしきい値を超えている場合にインシデントを発行することもできます。

オプション

-S 接続先サーバ名

収集データベースの容量をチェックする監視マネージャを指定します。接続先サーバ名は，ホスト名またはIPアドレスを255バイト以内で指定します。このオプションが指定されていない場合，自ホストを接続先とします。

-col

収集データベースの容量をチェックします。このオプションだけを指定した場合，容量を標準出力に出力します。単位はキロバイトです。

-list

収集データベースの容量を，リソースごとに標準出力に出力します。

-th しきい値

収集データベースの容量のしきい値を指定します。指定できる値は，0～4,294,967,295（キロバイト）です。しきい値を超えた場合，戻り値に1が返されます。

-event ["テキスト"]

収集データベースの容量がしきい値を超えていた場合，データベースのしきい値超過イベントを発行します。このオプションを指定する場合，-thオプションを指定している必要があります。引数に，メッセージとして表示されるテキストを指定できます。テキストは，255バイト以内で指定してください。

戻り値

0 | 正常終了
1 | 正常終了（-thオプションを指定した場合に，しきい値を超えた）
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

ssodbdel

形式

すべてのデータベースを削除する

ssodbdel [-S 接続先サーバ名] [-st]
        -all
        [-start {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}]
        [-stop {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}]

データベースを指定して削除する

ssodbdel [-S 接続先サーバ名]
        -dbname リソースID,データベース名
        [-start {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}]
        [-stop {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}]

リソースを指定して削除する

ssodbdel [-S 接続先サーバ名] [-st]
        {-r リソースID,... | -rf グループ定義ファイル名,グループ名}
        [-s サーバ名,... | -sf グループ定義ファイル名,グループ名]
        [-start {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}]
        [-stop {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}]

サーバを指定して削除する

ssodbdel [-S 接続先サーバ名] [-st]
        [-r リソースID,... | -rf グループ定義ファイル名,グループ名]
        {-s サーバ名,... | -sf グループ定義ファイル名,グループ名}
        [-start {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}]
        [-stop {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}]

機能

収集データベースまたは統計情報データベースを削除します。

オプション

-S 接続先サーバ名

収集データベースまたは統計情報データベースを削除する監視マネージャを指定します。接続サーバ名はホスト名またはIPアドレスで，255バイト以内で指定してください。このオプションを省略した場合は，コマンドを実行するサーバの収集データベースまたは統計情報データベースを削除します。

-st

統計情報データベースを削除します。収集データベースは削除されません。このオプションを省略すると，収集データベースだけを削除します。

-all

接続サーバ上のすべてのマスターデータベースおよびコピーデータベース，または統計情報データベースを削除します。

-start {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}

削除するデータの期間を指定します。

DATE 日時

指定した日時以降の収集データまたは統計情報データから削除を開始します。日時はyyyy .mm.dd.hh.mm.ssの形式で指定します。指定できる範囲は，1980年1月1日00:00:00～2029年12月31日23:59:59です。

BDATE 日

指定した日数分戻った日の00:00:00のデータから削除を開始します。コマンド実行日からさかのぼった日を指定してください。

指定できる値は，0～30（日）です。0を指定した場合は，コマンドを実行した日の00:00:00のデータから削除します。

BMONTH 月[,日]

指定した月数戻った月の，指定した日の00:00:00のデータから削除を開始します。月に指定できる値は0～13（月），日に指定できる値は1～31（日）です月に0を指定した場合は，コマンドを実行した月のデータを削除します。日の指定を省略した場合は，その月の1日のデータから削除します。

-stop {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}

削除するデータの期間を指定します。

DATE 日時

指定した日時までの収集データまたは統計情報データを削除します。 日時はyyyy.mm.dd. hh.mm.ssの形式で指定します。指定できる範囲は，1980年1月1日00:00:00～2029年12月31日23:59:59です。

BDATE 日

指定した日数分戻った日の23:59:59までのデータを削除します。

指定できる値は，0～30（日）です。0を指定した場合は，コマンドを実行した日の23:59:59までのデータを削除します。

BMONTH 月[,日]

指定した月数戻った月の，指定した日の23:59:59までのデータを削除します。月に指定できる値は0～13（月），日に指定できる値は1～31（日）です。月に0を指定した場合は，コマンドを実行した月のデータまでを削除します。日の指定を省略した場合は，その月の末日までのデータを削除します。

-dbname リソースID,データベース名

指定したデータベースを削除します。リソースIDおよびデータベース名は，ssoextractlogコマンドの-listオプションで確認してください。

-r リソースID,...

指定したリソースのマスターデータベースおよびコピーデータベース，または統計情報データベースを削除します。リソースIDを複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切ってください。このオプションは，-sまたは-sfオプションと同時に指定できます。これらのオプションを指定しない場合は，指定したリソースのリソースディレクトリに格納されている収集データベースまたは統計情報データベースをすべて削除します。リソースIDについては，「付録F　リソース一覧」を参照してください。

-rf グループ定義ファイル名,グループ名

指定したグループに定義されたリソースのマスターデータベースおよびコピーデータベース，または統計情報データベースを削除します。このオプションは，-sまたは-sfオプションと同時に指定できます。これらのオプションを指定しない場合は，グループに定義されたリソースのリソースディレクトリに格納されている収集データベースまたは統計情報データベースをすべて削除します。

グループ定義ファイル名は，パス名も含めて512バイト以内で指定してください。グループ定義ファイルの定義方法については，「7.3.5　グループ定義ファイル」を参照してください。

-s サーバ名,...

指定した監視サーバに対するマスターデータベースおよびコピーデータベース，または統計情報データベースを削除します。ホスト名またはIPアドレスを，255バイト以内で指定してください。サーバ名を複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切って指定してください。このオプションは，-r，-rfオプションと同時に指定できます。これらのオプションを指定しない場合は，指定したサーバの収集データベースまたは統計情報データベースをすべて削除します。

-sf グループ定義ファイル名,グループ名

指定したグループに定義されたサーバのマスターデータベースおよびコピーデータベース，または統計情報データベースを削除します。このオプションは，-r，-rfオプションと同時に指定できます。これらのオプションを指定しない場合は，グループに定義されたサーバの収集データベースまたは統計情報データベースをすべ て削除します。

グループ定義ファイル名は，パス名を含めて512バイト以内で指定してください。グループ定義ファイルの定義方法については，「7.3.5　グループ定義ファイル」を参照してください。

使用例

監視マネージャ（自ホスト）の収集データベースをすべて削除する場合

ssodbdel -all

他ホストの監視マネージャ（自ホスト名：netmds02）の収集データベースから，監視サーバnetmda01およびnetmda02の収集データをすべて削除する場合

ssodbdel -S netmds02 -s netmda01,netmda02

監視マネージャ（自ホスト）の収集データベースの中から，リソースIDが1，2，12の収集データを削除する場合

ssodbdel -r 1,2,12

監視マネージャ（自ホスト）の収集データベースから，2009年03月31日23時59分59秒以前の収集データを削除する場合

ssodbdel -all -stop DATE 2009.03.31.23.59.59

指定のサーバ（vr260）から前日のデータをすべて削除する場合

ssodbdel -S vr260 -all -start BDATE 1 -stop BDATE 1

指定のサーバ（vr260）から前週（月～金）のデータを当日（月）にすべて削除する場合

ssodbdel -S vr260 -all -start BDATE 7 -stop BDATE 3

指定のサーバ（vr260）から前月のデータをすべて削除する場合

ssodbdel -S vr260 -all -start BMONTH 1 -stop BMONTH 1

指定のサーバ（vr260）から１年以上前のデータをすべて削除する場合

ssodbdel -S vr260 -all -stop BMONTH 13

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

注意事項

このコマンドは，収集中のリソースのデータベースや，GUIで表示中のリソースのデータベースも削除します。

すでに収集データベースのファイルシステムの空き容量が不足している（空き容量が収集データベースのデータファイル中の最大サイズを下回っている）場合は，-stopオプションまたは-startオプションによる期間指定をしないで，全削除を実行してください。
収集データベースのデータファイルサイズについては，ssoextractlog -listコマンドで標準出力される「サイズ」またはリソース収集データ参照ウィンドウの収集データ一覧中の「サイズ（KBytes）」表示内容を確認してください。ssoextractlogコマンドについては「6.　コマンド ssoextractlog」，リソース収集データ参照ウィンドウについては「5.5　リソース収集データ参照ウィンドウ」を参照してください。

ssodbdelコマンドとssoextractlogコマンドの同時実行に関する注意事項
ssodbdelコマンドとssoextractlogコマンドを同時実行（一方のコマンド処理中にもう一方のコマンドを投入）することは避けてください。同時実行した場合，ssoextractlogコマンドが下記エラーメッセージを出力し，データ抽出・コピーが不完全なまま処理を中止することがあります。
この場合，ssodbdelコマンド完了後，ssoextractlogコマンドを再実行してください。
「該当するデータベースがありません。収集データベースの抽出が失敗しました。」

このコマンドによるデータの部分削除は，収集データベースのサイズに比例して実行に時間が掛かるようになります。このため，必ず定期的な収集データの削除（全削除または期間指定による一部削除）を実施してください。

ssodbdelコマンド実行中には以下のコマンドおよびGUIの操作を実施しないでください。

［コマンド］

・ssoextractlogコマンド

・ssodbdelコマンド

・ssobackupコマンド

［GUI操作］

・リソース収集データ参照ウィンドウからのリソースデータの参照

・ファイル保存ウィンドウからのファイルへの抽出

・収集データコピーウィンドウからの収集データのコピー

・収集データ削除ウィンドウからの収集データの削除

ssodemandrpt

形式

レポートを作成する

ssodemandrpt -def レポート定義ファイル名
            -savefile レポート出力ファイル名
            [-title レポートタイトル]
            [-type {CSV | HTML}]
            [-start {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}]
            [-stop  {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}]

コマンドの使用方法を出力する

ssodemandrpt -h

機能

収集データベースからデータを抽出し，HTML形式またはCSV形式のレポートを作成します。

オプション

-def レポート定義ファイル名

レポート定義ファイルを指定します。レポート定義ファイル名は，パス名も含めて255バイト以内で指定してください。

-savefile レポートファイル名

作成されたレポートを出力するファイル名を，ファイル名だけ，または絶対パスで指定します。

ファイル名だけを指定した場合は，HTMLデータベースまたはCSVデータベース配下に保存されます。レポート出力ファイル名はパス名も含めて255バイト以内で指定してください。ファイル名に拡張子を付けない場合，レポートタイプによって自動的に「.html」または「.csv」が付与されます。このため，自動的に拡張子が付与されることを考慮して，指定するファイル名はパス名も含めて250バイト以内または251バイト以内で指定してください。指定したファイルがすでにある場合は上書きされます。

絶対パスで指定した場合，パス名のディレクトリがないとき，レポートファイルは作成されません。また，日本語や半角空白は使用できません。

-title レポートタイトル

レポートファイルのタイトルを指定します。このオプションを省略した場合は，レポートファイルにタイトルは表示されません。タイトルは，255バイト以内で指定してください。また，レポート定義ファイルの「レポートを出力する言語」と異なる日本語およびマルチバイトコードは指定しないでください。

-type {CSV | HTML}

レポートの出力形式を指定します。レポートタイプはCSVまたはHTMLを指定します。このオプションを省略した場合は，CSV形式でレポートが出力されます。なお，CSV形式のレポートファイルでは，グラフ形式のレポートは作成されません。

-start {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}

データ抽出範囲の始めの日時を指定します。

DATE 日時

指定した日時以降の収集データから抽出します。日時はyyyy.mm.dd.hh.mm.ssの形式で指定します。指定できる範囲は，1980年1月1日0時0分0秒から2029年12月31日23時59時59秒です。

BDATE 日

コマンドを実行した日から指定した日数分戻った日の0時0分0秒からのデータを抽出します。指定できる値は0～30（日）です。0を指定した場合は，コマンドを実行した日の0時0分0秒からのデータを抽出します。

BMONTH 月[,日]

コマンドを実行した月から指定した月数分戻った月の，指定した日の00:00:00のデータを抽出します。月に指定できる値は0～12（月），日に指定できる値は1～31（日）です。月に0を指定した場合は，コマンドを実行した月のデータを抽出します。日の指定を省略した場合は，その月の1日のデータから抽出します。

-stop {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}

データ抽出範囲の終わりの日時を指定します。

DATE 日時

指定した日時までの収集データを抽出します。日時はyyyy.mm.dd.hh.mm.ssの形式で指定します。指定できる範囲は，1980年1月1日0時0分0秒から2029年12月31日23時59時59秒です。

BDATE 日

コマンドを実行した日から指定した日数分戻った日の23時59分59秒までのデータを抽出します。指定できる値は0～30（日）です。0を指定した場合は，コマンドを実行した日の23時59分59秒までのデータを抽出します。

BMONTH 月[,日]

コマンドを実行した月から指定した月数分戻った月の，指定した日の23:59:59までのデータを抽出します。月に指定できる値は0～12（月），日に指定できる値は1～31（日）です。月に0を指定した場合は，コマンドを実行した月までのデータを抽出します。日の指定を省略した場合は，その月の末日の23:59:59までのデータを抽出します。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

ssoextractlog

形式

収集データをテキスト形式で抽出する

ssoextractlog [-S 接続先サーバ名]
             -text [A | B | C | D | E | F | G | H] [1 | 2 | 3]
             {-logfile ファイル名
             | -masterlog リソースID,収集対象サーバ名
             | -dbname リソースID,収集データベース名}
             [-instance インスタンス名,...]
             [-subrsc サブリソースID,...]
             [-start {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}]
             [-stop {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}]
             [-savefile ファイル名] [-notitle]

収集データベースをコピーする

ssoextractlog [-S 接続先サーバ名]
             -bin
             {-logfile ファイル名
             | -masterlog リソースID,収集対象サーバ名
             | -dbname リソースID,収集データベース名}
             [-instance インスタンス名,...]
             [-start {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}]
             [-stop {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}]
             [-savefile ファイル名] [-user ユーザ情報]

収集データベースの一覧を出力する

ssoextractlog [-S 接続先サーバ名] -list [-savefile ファイル名]

その他

ssoextractlog {? | ?id | ?text | [-S 接続先サーバ名]}

機能

任意のSSOの収集データベースから収集データを抽出します。抽出したデータは，任意のテキストファイルとして出力できます。また，指定したデータをコピーすることもできます。

オプション

-S 接続先サーバ名

収集データベースがある監視マネージャを指定します。ホスト名またはIPアドレスを，255バイト以内で指定してください。このオプションを省略した場合は，コマンドを実行するサーバの収集データを抽出します。

-text [A | B | C | D | E | F | G | H] [1 | 2 | 3]

収集データをテキスト形式で抽出します。表示タイプと区切りタイプを指定できます。

表示タイプ
出力単位，出力項目を指定します。表示タイプはA,B,C,D,E,F,G,Hの8種類の中から選択します。デフォルトはAです。出力単位および出力項目を，次の表に示します。

タイプ | 出力単位 | 出力項目
A | インスタンス | 収集日，収集時刻，サブリソースごとの値，サブリソースごとの最大値，最小値，および平均値
B | インスタンス | 収集日，収集時刻，サブリソースごとの値，しきい値（正常から警戒，および警戒から危険），サブリソースごとの最大値，最小値，および平均値
C | インスタンス | 収集日，サブリソースごとの値，最大値，最小値，サブリソースごとの最大値，最小値，および平均値
D | インスタンス | 収集月，サブリソースごとの値，最大値，最小値，インスタンスごとの最大値，最小値，および平均値
E | サブリソース | 収集日，収集時刻，インスタンスごとの値，インスタンスごとの最大値，最小値，および平均値
F | サブリソース | 収集日，収集時刻，インスタンスごとの値，しきい値（正常から警戒，および警戒から危険），インスタンスごとの最大値，最小値，および平均値
G | サブリソース | 収集日，インスタンスごとの値，最大値，最小値，インスタンスごとの最大値，最小値，および平均値
H | サブリソース | 収集月，インスタンスごとの値，最大値，最小値，インスタンスごとの最大値，最小値，および平均値

区切りタイプ
データを区切る文字を指定します。
1：コンマ区切り
2：タブ区切り
3：スペース区切り
デフォルトは1です。表示タイプにAを，区切りタイプに1を指定した場合の出力例を次に示します。

-logfile ファイル名

指定したファイル名のデータを抽出します。-savefileオプションで指定したファイルのデータを抽出する場合は，ファイル名の最後に「.log」を指定してください。ファイル名は絶対パスで指定してください。このオプションは-Sオプションと同時に指定できません。

-masterlog リソースID,収集対象サーバ名

指定したマスターデータベースを抽出します。サーバ名は，ホスト名またはIPアドレスを255バイト以内で指定してください。リソースIDとサーバ名は，-listオプションで確認してください。このオプションは-Sオプションと同時には指定できません。

-dbname リソースID,収集データベース名

指定したマスターデータベースまたはコピーデータベースを抽出します。リソースIDおよびデータベース名は，-listオプションで確認してください。

-instance インスタンス名,...

指定したインスタンスの収集データを抽出します。複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切ってください。このオプションを省略すると，すべてのインスタンスが抽出対象になります。なお，インスタンス名に「，（コンマ）」を含む場合は，インスタンス名を「"　"（引用符）」で囲んでください。また，インスタンス名に「"　"（引用符）」を含む場合も，「"　"（引用符）」で囲んでください。

-subrsc サブリソースID,...

指定したサブリソースIDの収集データを抽出します。複数指定する場合は「,（コンマ）」で区切ってください。このオプションを省略すると，すべてのサブリソースIDが抽出対象になります。

ユーザリソースのサブリソースに付与されるサブリソースIDについては，「7.3.14(6)(e)　サブリソースIDについて」を参照してください。

SSOが提供しているリソースのサブリソースIDについては「付録F　リソース一覧」を参照してください。

-start {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}

抽出するデータの期間を指定します。

DATE 日時

指定した日時以降の収集データから抽出を開始します。日時はyyyy.mm.dd.hh.mm.ssの形式で指定します。指定できる範囲は，1980年1月1日00:00:00～2029年12月31日23:59:59です。

BDATE 日

指定した日数分戻った日の00:00:00のデータから抽出を開始します。指定できる値は，0～30（日）です。0を指定した場合は，コマンドを実行した日の00:00:00のデータから抽出を開始します。

BMONTH 月[,日]

指定した月数戻った月の，指定した日の00:00:00のデータから抽出を開始します。月に指定できる値は0～12（月），日に指定できる値は1～31（日）です。月に0を指定した場合は，コマンドを実行した月のデータを抽出します。日の指定を省略した場合は，その月の1日のデータから抽出します。

-stop {DATE 日時 | BDATE 日 | BMONTH 月[,日]}

抽出するデータの期間を指定します。

DATE 日時

指定した日時までの収集データを抽出します。

日時はyyyy.mm.dd.hh.mm.ssの形式で指定します。指定できる範囲は，1980年1月1日00:00:00～2029年12月31日23:59:59です。

BDATE 日

指定した日数分戻った日の23:59:59までのデータを抽出します。

指定できる値は，0～30（日）です。0を指定した場合は，コマンドを実行した日の23:59:59までのデータを抽出します。

BMONTH 月[,日]

指定した月数戻った月の，指定した日の23:59:59までのデータを抽出します。月に指定できる値は0～12（月），日に指定できる値は1～31（日）です。月に0を指定した場合は，コマンドを実行した月のデータまでを抽出します。日の指定を省略した場合は，その月の末日の23:59:59までのデータを抽出します。

-savefile ファイル名

テキストファイルに出力（-textを指定）する場合
抽出したデータを出力するファイル名をフルパスで指定します。ファイルは，コマンドを実行したホスト上に，指定したファイル名で作成されます。指定したファイルが存在する場合は上書きされます。このオプションを省略した場合は，結果を標準出力に出力します。

コピー（-binを指定）する場合
コピー先のファイルをフルパスで指定します。接続先のホスト上に，指定したファイル名の最後に，それぞれ「.log」，「.inf」，「.ins」を付加した三つのファイルが作成されます。指定したファイルが存在する場合は上書きされます。
このオプションを省略した場合は，コピーデータベースを作成します。コピーデータベースは，接続先ホストの収集データベース格納ディレクトリに，自動的にファイル名が付けられて作成されます。複数のコピーデータベースを作成する場合は，識別のために-userオプションを指定することをお勧めします。
なお，-logfileオプションまたは-masterlogオプションを指定した場合には，このオプションは省略できません。

収集データベース一覧を出力（-listを指定）する場合
収集データベース一覧を出力するファイル名をフルパスで指定します。ファイルは，コマンドを実行したホスト上に作成されます。指定したファイルがすでに存在する場合は上書きされます。このオプションを省略した場合は，結果を標準出力に出力します。
-text，-bin，および-listオプションで作成するファイルは，ディスクの容量が満杯になると，途中までのデータしかファイルに保存されません（エラーメッセージは出力されません）。あらかじめディスク容量が十分かどうか確認してから実行してください。

-notitle

出力結果から，タイトルや集計値を削除します。

-bin

収集データベースをコピーします。

-list

収集データベースの一覧を出力します。収集データベース一覧の出力形式を次に示します。

-user ユーザ情報

コピーデータベースに付加する任意の情報を255バイト以内で指定してください。ユーザ情報にマルチバイトコードを指定することはできません。

?

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

?id

リソースIDの一覧を出力します。

?text

-textオプションの使用方法を出力します。

使用例

-start，-stopオプションの指定例を示します。

2000年12月15日0時0分0秒から2001年4月2日15時0分0秒のデータを抽出する場合

-start DATE 2000.12.15.00.00.00 -stop DATE 2001.04.02.15.00.00

前の週（月～金）のデータを，コマンド実行日（金）に抽出する場合

-start BDATE 4 -stop BDATE 0

当月1日から末日までのデータを当月末日に抽出する場合

-start BMONTH 0 -stop BMONTH 0

3か月前の21日から当月20日のデータを当月21日に抽出する場合

-start BMONTH 3,21 -stop BMONTH 0,20

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

注意事項

ファイルの保存中にディスクが満杯状態になると，途中までのデータしかファイルに保存されません（エラーメッセージは出力されません）。保存する場合はディスクに十分な空きがあるか確認してから実行してください。

ssodbdelコマンドとssoextractlogコマンドの同時実行に関する注意事項
ssodbdelコマンドとssoextractlogコマンドを同時実行（一方のコマンド処理中にもう一方のコマンドを投入）することは避けてください。同時実行した場合，ssoextractlog コマンドが下記エラーメッセージを出力し，データ抽出・コピーが不完全なまま処理を中止することがあります。
この場合，ssodbdelコマンド完了後，ssoextractlog コマンドを再実行してください。
「該当するデータベースがありません。収集データベースの抽出が失敗しました。」

複数のIPアドレスが存在するホストで，ssoextractlogコマンドを使用する場合
クラスタシステムなどの複数のIPアドレスが存在するホストで収集データを参照する場合，ssoextractlogオプションの-masterlogオプションを指定すると参照できません。-dbnameオプション，または-logfileオプションを指定してください。

ssoextractlogコマンドの抽出時間について
ssoextractlogコマンドは，表示タイプの設定によって，抽出に掛かる時間が異なります。表示タイプA～Dの場合は，インスタンス単位で抽出するため，インスタンスが多くなると抽出時間も長くなります。表示タイプE～Hの場合は，サブリソース単位で抽出するため，サブリソースが多くなると抽出時間も長くなります。したがって，インスタンス数とサブリソース数で少ない方を設定すると，抽出時間を短くすることができます。

このコマンドは，収集データベースのサイズに比例して実行に時間が掛かるようになります。このため，必ず定期的な収集データの削除（全削除または期間指定による一部削除）を実施してください。

表示されるリソースの値は小数点第三位で四捨五入されます。

-startオプションおよび-stopオプションで指定した日付が無効な日付（2月30日など）である場合，その動作は不定となります。

ssoguistart

形式

ウィンドウを起動する

ssoguistart -{rb|rc|rr|rd|pc|pr|pm}

コマンドの使用方法を出力する

ssoguistart -h

機能

SSOが提供する各ウィンドウを起動します。

オプション

-rb

リソースブラウザウィンドウを起動します。ウィンドウの詳細については，「5.2　リソースブラウザウィンドウ」を参照してください。

-rc

リソース収集条件設定ウィンドウを起動します。ウィンドウの詳細については，「5.3　リソース収集条件設定ウィンドウ」を参照してください。

-rr

リソース収集条件参照ウィンドウを起動します。ウィンドウの詳細については，「5.4　リソース収集条件参照ウィンドウ」を参照してください。

-rd

リソース収集データ参照ウィンドウを起動します。ウィンドウの詳細については，「5.5　リソース収集データ参照ウィンドウ」を参照してください。

-pc

プロセス監視条件設定ウィンドウを起動します。ウィンドウの詳細については，「5.6　プロセス監視条件設定ウィンドウ」を参照してください。

-pr

プロセス監視条件参照ウィンドウを起動します。ウィンドウの詳細については，「5.7　プロセス監視条件参照ウィンドウ」を参照してください。

-pm

プロセスモニタウィンドウを起動します。ウィンドウの詳細については，「5.8　プロセスモニタウィンドウ」を参照してください。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

ssonnmsetup

形式

自ホスト上のNNMiへの接続情報を追加，変更する

ssonnmsetup -add -user ユーザ名 -password パスワード -port ポート番号 [-ssl]

イベント送信先ホスト上のNNMiへの接続情報を追加，変更する

ssonnmsetup -add -dest IPアドレス -user ユーザ名 -password パスワード -port ポート番号 [-ssl]

イベント送信先ホスト上のNNMiへの接続情報を削除する

ssonnmsetup -delete -dest IPアドレス

分散構成で，他ホスト上のNNMiへの接続情報を追加，変更する

ssonnmsetup -add -host 管理マネージャ名 -user ユーザ名 -password パスワード -port ポート番号 [-ssl]

コマンドの使用方法を出力する

ssonnmsetup -h

機能

NNMiと連携する場合，NNMiへの接続情報を追加，変更，および削除します。NNMiへの接続情報は，NNM情報定義ファイル（ssonnminfo.conf）で定義します。NNM情報定義ファイルについては，「7.3.29　NNM情報定義ファイル（ssonnminfo.conf）」を参照してください。

次に示すコマンドの実行中に，ssonnmsetupコマンドを実行した場合，エラー終了となります。

ssobackup，ssorestore，ssonnmsetup

オプション

-add

NNMiに接続するための定義を追加または変更します。

-destオプションを指定しない場合，自ホスト上のNNMiへの接続情報の定義となり，NNM情報定義ファイルのdefaultの定義が対象となります。-destオプションを指定した場合，イベント送信先ホスト上のNNMiへの接続情報の定義となり，NNM情報定義ファイルのノードキー名がオプションで指定されたIPアドレスとなります。NNM情報定義ファイルにdefaultまたは-destオプションで指定したIPアドレスをノードキー名とする定義が設定済みの場合は，該当する定義情報を指定された情報で更新します。

-host 管理マネージャ名

分散構成の場合，管理マネージャのホスト名またはIPアドレスを，255バイト以内で指定します。NNM情報定義ファイルのdefaultの定義が対象となります。-destオプションと同時には指定できません。また，自ホスト名および自ホストIPアドレスは指定できません。

-user ユーザ名

NNMiに接続するためのNNMiユーザ名を指定します。

ユーザ名は1バイト以上40バイト以下のASCII文字で指定します。なお，スペース，タブ，「"（引用符）」，「*（アスタリスク）」，「|（ストローク）」，「<」，「>」，「?（疑問符）」，「，（コンマ）」，「＼（バックスラント）」，「=（イコール）」，および「#（シャープ）」は指定できません。

なお，このユーザの権限（ロール）としてNNMiの「Webサービスクライアント」ロールを推奨しますが，「管理者」および「システム」ロールでも権限（ロール）に指定できます。

-password パスワード

-userオプションで指定したユーザ名のパスワードを指定します。

パスワードは1バイト以上40バイト以下のASCII文字で指定します。なお，スペース，タブ，「"（引用符）」，「*（アスタリスク）」，「|（ストローク）」，「<」，「>」，「?（疑問符）」，「，（コンマ）」，「＼（バックスラント）」，「=（イコール）」，および「#（シャープ）」は指定できません。

-port ポート番号

NNMiの「NNM Webサーバポート」のポート番号を指定します。ポート番号には1～65535の整数を指定します。

-sslを指定した場合は，https通信用の「NNM Webサーバポート」のポート番号を指定します。

-delete

-destオプションに指定したIPアドレスをノードキー名とする定義を削除します。

-dest IPアドレス

イベント送信先定義ファイルの送信先IPアドレスを指定します。

-ssl（バージョン09-50以降で有効）

NNMiとの通信をhttpsで行う場合に指定します。指定しない場合http通信です。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

使用例

自ホスト上のNNMi接続に，ユーザ名=jp1user，パスワード=jp1sso，ポート番号=80を設定する場合

ssonnmsetup -add -user jp1user -password jp1sso -port 80

1.で設定済みのdefaultの定義で，パスワードをjp1cm2ssoに変更する場合

ssonnmsetup -add -user jp1user -password jp1cm2sso -port 80

イベント送信先（IPアドレス=133.108.120.14）上のNNMi接続に，ユーザ名=jp1user，パスワード=jp1sso，ポート番号=20080を設定する場合

ssonnmsetup -add -dest 133.108.120.14 -user jp1user -password jp1sso -port 20080

3.で設定した定義を削除する場合

ssonnmsetup -delete -dest 133.108.120.14

分散構成の他ホスト上（ホスト名=nnmhost）のNNMi接続に，ユーザ名=jp1user，パスワード=jp1sso，ポート番号=80を設定する場合

ssonnmsetup -add -host nnmhost -user jp1user -password jp1sso -port 80

自ホスト上のNNMi接続に，ユーザ名=jp1user，パスワード=jp1sso，ポート番号=443を設定し，https通信を行う場合

ssonnmsetup -add -user jp1user -password jp1sso -port 443 -ssl

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー
-2 | NNM情報定義ファイルの編集処理中またはバックアップ・リストア処理中による実行エラー

ssomapstatus

形式

すべてのノードのステータスを削除する

ssomapstatus -del -all

サーバ名を指定してステータスを削除する

ssomapstatus -del -s サーバ名,...

すべてのノードのステータスを一致させる

ssomapstatus -sync -all

指定した監視サーバに対応するステータスを一致させる

ssomapstatus -sync -s サーバ名,...

すべてのノードのステータスを表示する

ssomapstatus -show -all

サーバ名を指定してステータスを表示する

ssomapstatus -show -s サーバ名,...

コマンドの使用方法を出力する

ssomapstatus -h

機能

マップ連携（シンボル連携）機能のステータスを操作します。ステータスの削除，一致，および表示ができます。

オプション

-del -all

NNMiマップビュー上のすべてのノードから，リソース状態およびアプリケーション状態のステータスを削除します。

-del -s サーバ名

サーバ名に指定した監視サーバに対応するノードから，リソース状態およびアプリケーション状態のステータスを削除します。サーバ名は，ホスト名またはIPアドレスを255バイト以内で指定してください。サーバ名を複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切って指定します。

-sync -all

すべての監視サーバのリソース状態およびアプリケーション状態と，NNMiマップビュー上のステータスを一致させます。

-sync -s サーバ名

サーバ名に指定した監視サーバのリソース状態およびアプリケーション状態と，NNMiマップビュー上のステータスを一致させます。サーバ名は，ホスト名またはIPアドレスを255バイト以内で指定してください。サーバ名を複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切って指定します。

-show -all

SSOでのリソース状態およびアプリケーション状態とNNMiマップ上のステータスを出力します。状態が未設定の場合はハイフンを表示します。SSOでの監視状態とNNMi上のステータスが一致している場合はMatched，不一致の場合はUnmatchedを末尾に出力します。SSOのデーモンプロセス（ssocolmngおよびssoapmon）が起動しているときに実行した場合は，SSOが監視対象としている監視サーバが対象となります。SSOのデーモンプロセス（ssocolmngおよびssoapmon）が停止しているときに実行した場合は，NNMiマップビュー上のすべてのノードが対象となります。

-show -s サーバ名

サーバ名に指定した監視サーバについて，SSOでのリソース状態およびアプリケーション状態とNNMiマップ上のステータスを出力します。状態が未設定の場合はハイフンを表示します。SSOでの監視状態とNNMi上のステータスが一致している場合はMatched，不一致の場合はUnmatchedを末尾に出力します。サーバ名は，ホスト名またはIPアドレスを255バイト以内で指定してください。サーバ名を複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切って指定します。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数エラーなどの実行エラー
-2 | ssoapmonデーモンプロセスおよびssocolmngデーモンプロセスの両方，またはどちらかが起動していない
-3 | ssospmdデーモンプロセスが起動していない
-4 | ssoapmon動作定義ファイルおよびssocolmng動作定義ファイルのnnm-map-coop:キーにoffが設定されている
-5 | NNMi連携不可

オプションによっては，使用されない戻り値があります。オプション別の戻り値を次に示します。

戻り値 | オプション
-del | -sync | -show
0 | ○ | ○ | ○
-1 | ○ | ○ | ○
-2 | － | ○ | ○
-3 | － | ○ | －
-4 | ○ | ○ | ○
-5 | ○ | － | ○

（凡例）

○：使用される

－：使用されない

注意事項

分散構成のSSOで-del -allを実行した場合，ほかのSSOが登録したノードステータスも削除します。

-allを指定してコマンドを実行した場合，処理対象が全ノードになるため処理に時間が掛かることがあります。

-syncはSSOのデーモンプロセス（ssocolmngおよびssoapmon）が停止しているときには実行できません。

-sync，-showは，SSOのデーモンプロセス（ssocolmngおよびssoapmon）が起動しているときは，コマンド実行時にSSOでしきい値監視しているものが対象となります。

-showをSSOのデーモンプロセス（ssocolmngおよびssoapmon）が停止しているときに実行した場合，NNMiマップビュー上に設定されているステータスをすべて表示します。

このコマンドは，ssoapmon動作定義ファイルおよびssocolmng動作定義ファイルのnnm-map-coop:キーの値がonのときに動作します。

出力形式

-showオプションの出力形式を次に示します。

-showオプションの出力例を次に示します。

ssopschk

形式

プロセス監視用定義ファイルの書式をチェックする

ssopschk {-a 監視AP定義ファイル名
        | -s 監視サーバ定義ファイル名
        | -m 監視条件定義ファイル名}

コマンドの使用方法を出力する

ssopschk -h

機能

監視AP定義ファイル，監視サーバ定義ファイル，および監視条件定義ファイルの書式をチェックします。ただし，各フィールド間の相関関係（二重定義など）のチェックはしません。

オプション

-a 監視AP定義ファイル名

監視AP定義ファイルの書式をチェックします。監視AP定義ファイル名は，パス名も含めて512バイト以内で指定してください。監視AP定義ファイルについては，「7.3.2　監視AP定義ファイル」を参照してください。

-s 監視サーバ定義ファイル名

監視サーバ定義ファイルの書式をチェックします。監視サーバ定義ファイル名は，パス名も含めて512バイト以内で指定してください。監視サーバ定義ファイルについては，「7.3.3　監視サーバ定義ファイル」を参照してください。

-m 監視条件定義ファイル名

監視条件定義ファイルの書式をチェックします。監視条件定義ファイル名は，パス名も含めて512バイト以内で指定してください。監視条件定義ファイルについては，「7.3.4　監視条件定義ファイル」を参照してください。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

ssopscvt

形式

定義ファイルを，タブ区切り形式に変換する

ssopscvt {-a 監視AP定義ファイル名
        | -s 監視サーバ定義ファイル名
        | -m 監視条件定義ファイル名}
        -p 出力ファイル名

タブ区切り形式のファイルを，定義ファイルの形式に変換する

ssopscvt {-ca タブ区切り形式ファイル名
        | -cs タブ区切り形式ファイル名
        | -cm タブ区切り形式ファイル名}
        -p 出力ファイル名

コマンドの使用方法を出力する

ssopscvt -h

機能

監視AP定義ファイル，監視サーバ定義ファイル，または監視条件定義ファイルをタブ区切り形式のデータに変換します。また，タブ区切り形式のファイルを，監視AP定義ファイル形式，監視サーバ定義ファイル形式，または監視条件定義ファイル形式のデータに変換します。タブ区切り形式に変換すると，これらの定義ファイルを表計算ソフトで管理できます。

オプション

-a 監視AP定義ファイル名

指定した監視AP定義ファイルをタブ区切り形式ファイルに変換します。

-s 監視サーバ定義ファイル名

指定した監視サーバ定義ファイルをタブ区切り形式ファイルに変換します。

-m 監視条件定義ファイル名

指定した監視条件定義ファイルをタブ区切り形式ファイルに変換します。

-p 出力ファイル名

変換結果を出力するファイルを指定します。

-ca タブ区切り形式ファイル名

指定したタブ区切り形式ファイルを監視AP定義ファイルに変換します。

-cs タブ区切り形式ファイル名

指定したタブ区切り形式ファイルを監視サーバ定義ファイルに変換します。

-cm タブ区切り形式ファイル名

指定したタブ区切り形式ファイルを監視条件定義ファイルに変換します。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

使用例

監視AP定義ファイル（/tmp/sso_aps.conf）をタブ区切り形式ファイル（/tmp/sso_aps.tab）に変換する場合

ssopscvt -a /tmp/sso_aps.conf -p /tmp/sso_aps.tab

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

注意事項

-pオプションでファイル出力中にディスクが満杯状態になると，途中までのデータしかファイルに保存されません（エラーメッセージは出力されません）。ファイルに出力する場合はディスクに十分な空きがあるか確認してから実行してください。

アプリケーションの定義および監視条件の定義でタブを指定している場合，タブ区切り形式のデータに正しく変換されないことがあります。

サービス監視用の定義は，このコマンドによる変換に対応していません。監視AP定義ファイルまたは監視条件定義ファイルにサービス監視用の定義を含んだファイルを指定した場合は，エラーとなります。

タブ区切り形式のファイルの記述形式

監視AP定義ファイルのタブ区切り形式

監視AP定義ファイルのタブ区切り形式での記述形式を次に示します。

ヘッダ行は，左から順に，番号に対応する次のキー名が表示されます。なお，それぞれのキー名はタブで区切られています。

1:apname,2:apinfo,3:apcommand,4:psnumber,5:psname,6:pscommand,7:psthreshold,8:cpsnumber,9:cpsname,10:cpscommand,11:cpsthreshold

監視サーバ定義ファイルのタブ区切り形式

監視サーバ定義ファイルのタブ区切り形式での記述形式を次に示します。

監視条件定義ファイルのタブ区切り形式

監視条件定義ファイルのタブ区切り形式での記述形式を次に示します。

ヘッダ行には，監視条件定義のキー名が順に表示されます。

タブ区切り形式のファイルの出力例

タブ区切り形式のファイルの出力例を，監視AP定義ファイルを例にして説明します。「7.3.2(6)　定義例」に示す監視AP定義ファイルを，タブ区切り形式に変換した場合の例を次に示します。キー名とそれぞれの値については，「7.3.2　監視AP定義ファイル」を参照してください。

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
JP1/SIA V6i | JP1/Security Investigator - Agent |  | 5 | E;gettlog |  | 1;9999 | 0 |  |  |
|  |  |  | E;logmgr |  | 1;1 | 1 | E;gettlog |  | 1;9999
|  |  |  | E;po |  | 1;1 | 0 |  |  |
|  |  |  | E;procmgr |  | 1;1 | 3 | E;logmgr |  | 1;1
|  |  |  |  |  |  |  | E;po |  | 1;1
|  |  |  |  |  |  |  | E;rulmgr |  | 1;1
|  |  |  | E;rulmgr |  | 1;1 | 0 |  |  |

ssopsset

形式

監視条件を追加，変更する

(a) 監視プロセスおよび監視サーバを定義ファイルの内容で全入れ替えする場合

(a1)監視プロセスを指定する場合（-asは必要）

ssopsset [-S 接続先サーバ名]
        -as 監視AP定義ファイル名
        [-ss 監視サーバ定義ファイル名]

(a2)監視サーバを指定する場合（-ssは必要）

ssopsset [-S 接続先サーバ名]
        [-as 監視AP定義ファイル名]
        -ss 監視サーバ定義ファイル名

(b) 監視プロセスおよび監視サーバを定義ファイルの内容で部分入れ替えする場合

(b1)監視プロセスを指定する場合（-asnは必要）

ssopsset [-S 接続先サーバ名]
        -asn 監視AP定義ファイル名
        [-ssn 監視サーバ定義ファイル名]

(b2)監視サーバを指定する場合（-ssnは必要）

ssopsset [-S 接続先サーバ名]
        [-asn 監視AP定義ファイル名]
        -ssn 監視サーバ定義ファイル名

(c) アプリケーションをプロセスまたはサービスで監視する条件を変更する場合

ssopsset [-S 接続先サーバ名]
        -ms 監視条件定義ファイル名

監視条件を削除する

(a) アプリケーションを指定する場合

ssopsset [-S 接続先サーバ名]
        {-ad [アプリケーション名,...]
        | -adf グループ定義ファイル名,グループ名}
ssopsset [-S 接続先サーバ名]
        {-sd [サーバ名,...] | -sdf グループ定義ファイル名,グループ名}

(b) サーバを指定する場合

ssopsset [-S 接続先サーバ名]
        {-sd [サーバ名,...]
        | -sdf グループ定義ファイル名,グループ名}

監視条件をファイルに出力する

ssopsset [-S 接続先サーバ名] {-ap | -sp | -mp} 出力ファイル名

コマンドの使用方法を出力する

ssopsset -h

機能

プロセスおよびサービスの監視条件を，指定した定義ファイルに従って設定（追加，変更，および削除）します。また，設定済みの監視条件を，定義ファイルに出力します。定義ファイルとは，監視AP定義ファイル，監視サーバ定義ファイル，および監視条件定義ファイルを意味します。

オプション

-S 接続先サーバ名

プロセス・サービス監視条件の設定および出力をする監視マネージャを指定します。接続先サーバ名は，ホスト名またはIPアドレスを255バイト以内で指定します。このオプションが指定されていない場合，自ホストを接続先とします。

-as 監視AP定義ファイル名

指定した監視AP定義ファイルの内容で監視アプリケーション情報を設定します。監視アプリケーション情報が設定されていた場合は，指定した監視AP定義ファイルの内容で置き換えます。このとき，監視AP定義ファイルに定義されていない監視アプリケーション情報，および削除した監視アプリケーションに関する監視条件も削除します。監視AP定義ファイル名はパス名も含めて512バイト以内で指定してください。このオプションは，-ssオプションと同時に指定できます。

-ss 監視サーバ定義ファイル名

指定した監視サーバ定義ファイルの内容で監視サーバ情報を設定します。監視サーバ情報が設定されていた場合は，指定した監視サーバ定義ファイルの内容で置き換えます。このとき，監視サーバ定義ファイルに定義されていない監視サーバ情報，および削除した監視サーバに関する監視条件も削除します。監視サーバ定義ファイル名はパス名も含めて512バイト以内で指定してください。このオプションは，-asオプションと同時に指定できます。

-asn 監視AP定義ファイル名

設定されている監視アプリケーションの情報を，指定した監視AP定義ファイルの内容で変更します。監視AP定義ファイルに定義されていない設定済みの監視アプリケーション情報はそのまま残ります。監視AP定義ファイル名はパス名も含めて512バイト以内で指定してください。このオプションは，-ssnオプションと同時に指定できます。

-ssn 監視サーバ定義ファイル名

設定されている監視サーバの情報を，指定した監視サーバ定義ファイルの内容で変更します。監視サーバ定義ファイルに定義されていない設定済みの監視サーバ情報はそのまま残ります。監視サーバ定義ファイル名はパス名も含めて512バイト以内で指定してください。このオプションは，-asnオプションと同時に指定できます。

-ms 監視条件定義ファイル名

指定した監視条件定義ファイルの内容で監視条件を設定します。監視サーバ定義ファイルに定義されていない設定済みの監視条件はそのまま残ります。監視条件定義ファイルに定義した監視アプリケーション情報，および監視サーバ情報がない場合は実行エラーになります。監視条件定義ファイル名はパス名も含めて512バイト以内で指定してください。

-ad アプリケーション名

設定されている監視アプリケーション情報から，指定したアプリケーション情報を削除します。このとき，削除した監視アプリケーションに関する監視条件も削除します。

アプリケーション名を指定する場合の注意事項を次に示します。

128バイト以内で指定してください。

空白を含む場合は「"　"（引用符）」で囲ってください。

アプリケーション名を複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切ってください。

アプリケーション名の指定を省略した場合は，すべての監視アプリケーション情報を削除します。

-adf グループ定義ファイル名,グループ名

設定されている監視アプリケーション情報から，指定したグループに定義されているアプリケーション情報を削除します。このとき，削除した監視アプリケーションに関する監視条件も削除します。グループ定義ファイル名の名称はパス名も含めて512バイト以内で指定してください。グループ名は20バイト以内で指定してください。

-sd サーバ名

設定されている監視サーバの情報から，サーバ名に指定した監視サーバを削除します。サーバ名は，ホスト名またはIPアドレスで255バイト以内で指定してください。サーバ名を複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切って指定します。サーバ名の指定を省略した場合は，すべての監視サーバ情報を削除します。

-sdf グループ定義ファイル名,グループ名

設定されている監視サーバ情報から，指定したグループに定義されている監視サーバ情報を削除します。グループ定義ファイル名はパス名も含めて512バイト以内で指定してください。グループ名は20バイト以内で指定してください。

-ap 出力ファイル名

設定されている監視条件から，監視アプリケーションに関する設定情報を指定したファイルに出力します。出力ファイル名は，パス名も含めて512バイト以内で指定してください。

-sp 出力ファイル名

設定されている監視条件から，監視サーバに関する設定情報を指定したファイルに出力します。出力ファイル名は，パス名も含めて512バイト以内で指定してください。

-mp 出力ファイル名

設定されている監視条件を指定したファイルに出力します。出力ファイル名はパス名も含めて512バイト以内で指定してください。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

使用例

監視アプリケーションの設定を，監視AP定義ファイル（/tmp/sso_aps.conf）の内容で変更する場合（監視AP定義ファイルにない監視アプリケーションの設定は削除する）

ssopsset -as /tmp/sso_aps.conf

設定されている監視条件から，監視アプリケーションに関する設定情報を，監視AP定義ファイルの形式で/tmp/sso_aps.confに出力する場合

ssopsset -ap /tmp/sso_aps.conf

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

注意事項

プロセス監視条件設定ウィンドウが起動している場合，監視条件の追加，変更および削除は実行エラーになります。また，このコマンドが監視条件の追加，変更および削除で実行中の場合は，プロセス監視条件設定ウィンドウは起動できません（参照モードで起動します）。

コマンドを実行した場合，終了するまで中断させないでください。

監視条件のファイル出力中にディスクが満杯状態になると，途中までのデータしかファイルに保存されません（エラーメッセージは出力されません）。ファイルに出力する際はディスクに十分な空きがあるか確認してから実行してください。

ssopsshow

形式

プロセスおよびサービス監視状態を表示する

ssopsshow [-S 接続先サーバ名]
         [-a アプリケーション名,...
         | -af グループ定義ファイル,グループ名]
         [-s 監視サーバ名,...
         | -sf グループ定義ファイル,グループ名]

監視状態定義ファイルを作成する

ssopsshow [-S 接続先サーバ名]
         [-a アプリケーション名,...
         | -af グループ定義ファイル,グループ名]
         [-s 監視サーバ名,...
         | -sf グループ定義ファイル,グループ名]
         -p 監視状態定義ファイル名

コマンドの使用方法を出力する

ssopsshow -h

機能

プロセスおよびサービス監視状態を標準出力に表示します。また，監視状態定義ファイルを作成します。

オプション

-S 接続先サーバ名

監視状態の表示および監視状態定義ファイルを作成する監視マネージャを指定します。接続先サーバ名はホスト名またはIPアドレスを255バイト以内で指定します。このオプションが指定されていない場合，自ホストを接続先とします。

-a アプリケーション名

指定したアプリケーションに対して，監視状態を表示したり，監視状態定義ファイルを作成したりします。アプリケーション名を複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切ってください。

このオプションは，-afオプションと同時に指定できません。

-af グループ定義ファイル名,グループ名

指定したグループ定義ファイル名に定義されているアプリケーションに対して，監視状態を表示したり，監視状態定義ファイルを作成したりします。グループ定義ファイル名はパス名も含めて512バイト以内で指定してください。

このオプションは，-aオプションと同時に指定できません。

-s 監視サーバ名

指定した監視サーバに対して，監視状態を表示したり，監視状態定義ファイルを作成したりします。監視サーバ名はホスト名またはIPアドレスで255バイト以内で指定してください。監視サーバ名を複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切ってください。

このオプションは，-sfオプションと同時に指定できません。

-sf グループ定義ファイル名,グループ名

指定したグループ定義ファイルに定義されている監視サーバに対して，監視状態を表示したり，監視状態定義ファイルを作成したりします。グループ定義ファイル名はパス名も含めて512バイト以内で指定してください。

このオプションは，-sオプションと同時に指定できません。

-p 監視状態定義ファイル名

監視状態定義ファイルを生成する場合に，出力先ファイル名を指定します。監視状態定義ファイル名はパスも含めて512バイト以内で指定してください。指定したファイルがすでにある場合は上書きされます。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

使用例

監視サーバapm01でのアプリケーション名uap01およびuap02の監視状態を表示する場合

ssopsshow -s apm01 -a uap01,uap02

すべての監視状態を監視状態定義ファイル/tmp/file.psに出力する場合

ssopsshow -p /tmp/file.ps

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

ssopsstart

形式

すべての監視を開始する

ssopsstart [-S 接続先サーバ名] -all

アプリケーションまたはサーバを指定して監視を開始する

(a) アプリケーションを指定する場合（-a，-afのどちらかが必要）

ssopsstart [-S 接続先サーバ名]
          {-a アプリケーション名,...
          | -af グループ定義ファイル名,グループ名}
          [-s 監視サーバ名,...
          | -sf グループ定義ファイル名,グループ名]

(b) サーバを指定する場合（-s，-sfのどちらかが必要）

ssopsstart [-S 接続先サーバ名]
          [-a アプリケーション名,...
          | -af グループ定義ファイル名,グループ名]
          {-s 監視サーバ名,...
          | -sf グループ定義ファイル名,グループ名}

監視状態定義ファイル名を指定して監視を開始する

ssopsstart [-S 接続先サーバ名] -i 監視状態定義ファイル名

コマンドの使用方法を出力する

ssopsstart -h

機能

プロセスおよびサービスの監視を開始します。

オプション

-S 接続先サーバ名

プロセスおよびサービスの監視を開始する監視マネージャを指定します。接続先サーバ名はホスト名またはIPアドレスを255バイト以内で指定します。このオプションが指定されていない場合，自ホストを接続先とします。

-all

監視条件設定ファイルに設定されている監視サーバに対して，監視AP設定ファイルに設定されているすべての監視アプリケーションの監視を開始します。

-a アプリケーション名

指定したアプリケーションの監視を開始します。監視条件設定ファイルに監視サーバが設定されていない場合は何もしません。アプリケーション名を複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切ってください。

このオプションは，-afオプションと同時に指定できません。

-af グループ定義ファイル名,グループ名

指定したグループ定義ファイルに定義されているアプリケーションの監視を開始します。監視条件設定ファイルに監視サーバが設定されていない場合は何もしません。グループ定義ファイル名はパス名も含めて512バイト以内で指定してください。

このオプションは，-aオプションと同時に指定できません。

-s 監視サーバ名

指定した監視サーバの監視を開始します。監視条件設定ファイルに指定した監視サーバがない場合は何もしません。監視サーバ名はホスト名またはIPアドレスで255バイト以内で指定してください。監視サーバ名を複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切ってください。

このオプションは，-sfオプションと同時に指定できません。

-sf グループ定義ファイル名,グループ名

指定したグループ定義ファイルに定義されている監視サーバの監視を開始します。監視条件設定ファイルに指定した監視サーバがない場合は何もしません。グループ定義ファイル名はパス名も含めて512バイト以内で指定してください。

このオプションは，-sオプションと同時に指定できません。

-i 監視状態定義ファイル名

指定した監視状態定義ファイルに定義されている監視を開始します。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

使用例

監視サーバapm01で，アプリケーション名uap01およびuap02の監視を開始する場合

ssopsstart -a uap01,uap02 -s apm01

グループ定義ファイル名（/tmp/file.grp）中のグループ名appsで定義されているアプリケーションの監視を開始する場合

ssopsstart -af /tmp/file.grp,apps

監視状態定義ファイル名（/tmp/file.ps）に定義されている監視を開始する場合

ssopsstart -i /tmp/file.ps

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

注意事項

コマンドを実行した場合，終了するまで中断しないでください。

ssopsstop

形式

すべての監視を停止する

ssopsstop [-S 接続先サーバ名] -all

アプリケーションまたはサーバを指定して監視を停止する

(a) アプリケーションを指定する場合（-a，-afのどちらかが必要）

ssopsstop [-S 接続先サーバ名]
         {-a アプリケーション名,...
         | -af グループ定義ファイル名,グループ名}
         [-s 監視サーバ名,... | -sf グループ定義ファイル名,グループ名]

(b) 監視サーバを指定する場合（-s，-sfのどちらかが必要）

ssopsstop [-S 接続先サーバ名]
         [-a アプリケーション名,...
         | -af グループ定義ファイル名,グループ名]
         {-s 監視サーバ名,... | -sf グループ定義ファイル名,グループ名}

監視状態定義ファイルを指定して監視を停止する

ssopsstop [-S 接続先サーバ名] -i 監視状態定義ファイル名

コマンドの使用方法を出力する

ssopsstop -h

機能

プロセスおよびサービスの監視を停止します。

オプション

-S 接続先サーバ名

プロセスおよびサービスの監視を停止する監視マネージャを指定します。接続先サーバ名はホスト名またはIPアドレスで255バイト以内で指定します。このオプションが指定されていない場合，自ホストを接続先とします。

-all

すべての監視を停止します。

-a アプリケーション名

指定したアプリケーションの監視を停止します。監視条件設定ファイルに指定したアプリケーションがない場合は何もしません。アプリケーション名を複数指定する場合は，「，（コンマ）」で区切ってください。

このオプションは，-afオプションと同時に指定できません。

-af グループ定義ファイル名,グループ名

指定したグループ定義ファイルに定義されているアプリケーションの監視を停止します。グループ定義ファイルに定義されたアプリケーションが，監視条件設定ファイルにない場合は何もしません。グループ定義ファイル名は，パス名も含めて512バイト以内で指定してください。グループ名は20バイト以内で指定してください。

このオプションは，-aオプションと同時に指定できません。

-s 監視サーバ名

指定した監視サーバの監視を停止します。監視条件設定ファイルに指定した監視サーバがない場合は何もしません。監視サーバ名はホスト名またはIPアドレスで255バイト以内で指定してください。監視サーバ名を複数指定する場合は「，（コンマ）」で区切ってください。

このオプションは，-sfオプションと同時に指定できません。

-sf グループ定義ファイル名,グループ名

指定したグループ定義ファイルに定義されている監視サーバの監視を停止します。グループ定義ファイルに定義された監視サーバが，監視条件設定ファイルにない場合は何もしません。グループ定義ファイル名はパス名も含めて512バイト以内で指定してください。グループ名は20バイト以内で指定してください。

このオプションは，-sオプションと同時に指定できません。

-i 監視状態定義ファイル名

指定した監視状態定義ファイルに定義されている監視を停止します。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

使用例

監視サーバapm01でのアプリケーション名uap01およびuap02の監視を停止する場合

ssopsstop -a uap01,uap02 -s apm01

グループ定義ファイル名（/tmp/file.grp）中のグループ名appsで定義されているアプリケーションの監視を停止する場合

ssopsstop -af /tmp/file.grp,apps

監視状態定義ファイル名（/tmp/file.ps）に定義されている監視を停止する場合

ssopsstop -i /tmp/file.ps

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

注意事項

コマンドを実行した場合，終了するまで中断しないでください。

ssorestore

形式

SSOが提供するファイルやデータベースをリストアする

ssorestore {-all | -conf | -db} [-clear] [-d リストア元ディレクトリ]

コマンドの使用方法を出力する

ssorestore -h

機能

ssobackupコマンドでバックアップしたSSOのファイルやデータベースをリストアします。リストア機能については，「2.7.2　リストア機能」を参照してください。

ssorestoreコマンドは，デーモンプロセスが稼働しているとエラー終了となります。そのため，コマンドを実行する前に必ず全デーモンプロセスを停止する必要があります。

ssorestoreコマンドは初めにファイルをリストアし，その後データベースをリストアします。どちらか一方だけをリストアすることもできます。リストア対象については，「2.7.3　バックアップ対象とリストア対象」を参照してください。

ssorestoreコマンドは，-clearオプションを指定しないかぎり，リストアはファイルの上書きコピーになります。そのため，SSOのファイルやデータベース以外のファイルが，SSOのインストールディレクトリのリストア対象ディレクトリ下にある場合，ファイルはそのまま残ります。

次に示すコマンドや処理を実行中に，ssorestoreコマンドを実行した場合，エラー終了となります。

ssostart，ssostop，ssobackup，ssorestore，ssoauth，ssonnmsetup，SSOのサービス開始

また，ssorestoreコマンド実行中に，次に示すコマンドや処理を実行した場合，エラー終了となります。

ssostart，ssobackup，ssorestore，ssoauth，ssonnmsetup，SSOのサービス開始

オプション

-all

ファイルとデータベースの両方をリストアする場合に指定します。このオプションを指定する場合，ファイルとデータベースのバックアップデータが必要です。バックアップデータがない場合，コマンドはエラー終了となります。

-conf

ファイルだけをリストアする場合に指定します。このオプションを指定する場合，ファイルのバックアップデータが必要です。バックアップデータがない場合，コマンドはエラー終了となります。

-db

データベースだけをリストアする場合に指定します。このオプションを指定する場合，データベースのバックアップデータが必要です。バックアップデータがない場合，コマンドはエラー終了となります。

-clear

SSOのインストール先のリストア対象ディレクトリを削除する際に指定します。

このオプションを指定するとリストア先は完全にバックアップデータに置き換わります。このオプションを指定しない場合，リストアはファイルを上書きします。

リストア対象ディレクトリ下にSSO以外のファイルがある場合や，最新のデータベースを削除しない場合などは，このオプションを指定しないでください。

-d リストア元ディレクトリ

リストア元となるバックアップデータが格納されているディレクトリを指定します。ディレクトリ名は絶対パスおよび相対パスのどちらも指定できます。指定するディレクトリがない場合や，指定するディレクトリ下にリストア対象となるバックアップディレクトリがない場合，コマンドはエラー終了となります。

このオプションの指定を省略した場合，リストア元のバックアップデータは$SSO_BACKUPとなります。

-h

コマンドの使用方法を出力します。このオプションは，ほかのオプションと同時に指定できません。

使用例

/tmp/ssov9/backup配下に両フェーズのバックアップを実行したバックアップデータから，リストア先のデータベースを完全にバックアップデータに置き換える場合

ssorestore -db -clear -d /tmp/ssov9/backup

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー
-2 | 起動処理中，SSO認証ユーザ編集処理中，NNM情報定義ファイルの編集処理中またはバックアップ・リストア処理中による実行エラー

注意事項

リストア時の注意事項について説明します。

ディスク容量について

ssorestoreコマンドは，リストアに先立ちリストア対象の容量とSSOをインストールしているディスクの空き容量をチェックします。ディスクの空き容量がリストア対象の容量に満たない場合，リストアはエラー終了となります。また，チェック後のリストア中にディスクの空き容量が不足した場合もリストアはエラー終了となります。

そのため，リストアする際は，SSOがインストールされているディスクの空き容量が，各リストア対象ディレクトリの容量（ディスク上のサイズ）の合計以上あることを確認してください。

ディスクの容量不足によってエラー終了した場合，SSOがインストールされているディスクの空き容量を空けることで，エラー終了を回避できます。

デーモンプロセスおよび操作について

リストアする際のSSOのデーモンプロセスおよび操作について，次の注意事項があります。

リストア前

リストア前にGUIをクローズした上で，SSOを停止する必要があります。停止しないまま，リストアを実行するとリストアはエラー終了となります。

リストア中

リストア実行中はSSOを起動できません。

破損しているバックアップデータのリストアについて

バックアップデータが破損していた場合，リストアはエラー終了となります。この場合，リストア前の状態に戻すことはできません。

ユーザ認証機能

リストア実行中にSSO認証用のユーザの追加および削除はできません。

ssorptd

形式

定義ファイルの再読み込みを指示する

ssorptd -r

SSO起動定義ファイル内で指定するオプション

なし

機能

レポート作成機能のデーモンプロセスです。コマンドとして実行した場合には，動作定義ファイルを再読み込みします。

オプション

-r

ssorptd動作定義ファイル（ssorptd.def）を再読み込みします。SSO起動定義ファイル（ssostartup.conf）には，このオプションは指定しないでください。

戻り値

-rオプションを指定した場合の戻り値を，次の表に示します。

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー

注意事項

レポート作成では，レポート条件の数だけssoextractlogコマンドが同時に起動します。

ssospmd

形式

定義ファイルの再読み込みを指示する

ssospmd -r

機能

定義ファイルを再読み込みします。

オプション

-r

ssospmd動作定義ファイル（ssospmd.def），および動作ログ定義ファイル（ssoauditlog.conf）を再読み込みします。

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー
-3 | ssospmdデーモンプロセスが起動していない

ssostart

形式

ssostart [-c] [デーモンプロセス名...]

機能

SSOのデーモンプロセスを起動します。指定したデーモンプロセス（デーモンプロセス名を指定しない場合はすべてのデーモンプロセス）を，SSO起動定義ファイルに従って起動します。

起動しようとしたすべてのデーモンプロセスの起動処理（起動成功または起動失敗）が完了するまで終了しません。

SSOサービスの開始処理中または停止処理中，デーモンプロセス状態遷移処理中，および次のコマンドが実行中の場合は，エラーになります。

ssostart，ssostop，ssobackup，ssorestore，ssocadel

オプション

-c

各デーモンプロセスの起動の成功または失敗に関する情報を出力します。

デーモンプロセス名...

指定できるデーモンプロセス名を次に示します。

ssocolmng（リソース収集管理デーモンプロセス）

ssocollectd（リソース収集デーモンプロセス）

ssoapmon（プロセス・サービス監視デーモンプロセス）

ssorptd（レポート作成デーモンプロセス）

ssoconsoled（SSOコンソールデーモンプロセス）

ssotrapd（SNMPトラップ受信デーモンプロセス）

使用例

リソース収集機能を起動する場合

ssostart -c ssocolmng（依存関係によってssocollectdデーモンプロセスも起動する）

プロセスおよびサービス監視機能を起動する場合

ssostart -c ssoapmon

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤り，起動タイムアウト，同時に複数のデーモンプロセスを起動しようとして，一部のデーモンプロセスの起動に失敗したなどの実行エラー
-2 | 起動・停止処理中，バックアップ・リストア処理中，またはデーモンプロセス状態遷移処理中

ssostatus

形式

ssostatus [デーモンプロセス名...]

機能

SSOデーモンプロセスの状態を出力します。一つまたは複数のデーモンプロセス名を引数に指定してssostatusコマンドを実行した場合，指定したデーモンプロセスの状態を出力します。デーモンプロセス名を指定しない場合，SSO起動定義ファイルで定義しているすべてのデーモンプロセスの状態を出力します。

ssostatusコマンドの出力内容を，表6-3に示します。また，デーモンプロセスの状態一覧を，表6-4に示します。

デーモンプロセスの状態遷移については，「付録E　デーモンプロセスの状態遷移」を参照してください。

表6-3　ssostatusコマンドの出力内容

項目 | 内容
Name | デーモンプロセス名
PID | デーモンプロセスのプロセスID
State | デーモンプロセスの状態

表6-4　デーモンプロセスの状態一覧

状態 | 説明
RUNNING | デーモンプロセスが起動している。
NOT_RUNNING | デーモンプロセスが停止している。
PAUSING | デーモンプロセスが中断している。
SUSPENDING | デーモンプロセスが一時停止している。
DEGENERATING | デーモンプロセスが縮退動作している。
RUNNING* | デーモンプロセスの起動/再開/再始動/通常動作処理中。
NOT_RUNNING* | デーモンプロセスの停止処理中。
PAUSING* | デーモンプロセスの中断処理中。
SUSPENDING* | デーモンプロセスの一時停止処理中。
DEGENERATING* | デーモンプロセスの縮退動作処理中。

オプション

デーモンプロセス名...

指定できるデーモンプロセス名を次に示します。

ssocolmng（リソース収集管理デーモンプロセス）

ssocollectd（リソース収集デーモンプロセス）

ssoapmon（プロセス・サービス監視デーモンプロセス）

ssorptd（レポート作成デーモンプロセス）

ssoconsoled（SSOコンソールデーモンプロセス）

ssotrapd（SNMPトラップ受信デーモンプロセス）

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤りなどの実行エラー
-3 | ssospmdデーモンプロセスが起動していない

注意事項

cjstartweb，およびhttpsdプロセスの状態出力はしません。cjstartweb，およびhttpsdプロセスの状態は，Windowsの場合はタスクマネージャのプロセス一覧画面で，UNIXの場合はpsコマンドで確認できます。

ssostop

形式

ssostop [-c] [デーモンプロセス名...]

機能

SSOのデーモンプロセスを停止します。一つまたは複数のデーモンプロセス名を引数に指定してssostopコマンドを実行した場合，指定したデーモンプロセスに依存するデーモンプロセスを停止したあとに，そのデーモンプロセスを停止します。デーモンプロセス名を指定しない場合，ssospmdを含む動作中のすべてのデーモンプロセスを停止します。

SSOサービスの開始処理中または停止処理中，デーモンプロセス状態遷移処理中，および次のコマンドが実行中の場合は，エラーになります。

ssostart，ssostop，ssobackup，ssodbdel

オプション

-c

各デーモンプロセスの停止の成功または失敗に関する情報を出力します。

デーモンプロセス名...

指定できるデーモンプロセス名を次に示します。

ssocolmng（リソース収集管理デーモンプロセス）

ssocollectd（リソース収集デーモンプロセス）

ssoapmon（プロセス・サービス監視デーモンプロセス）

ssorptd（レポート作成デーモンプロセス）

ssoconsoled（SSOコンソールデーモンプロセス）

ssotrapd（SNMPトラップ受信デーモンプロセス）

使用例

リソース収集機能を停止する場合

ssostop -c ssocollectd（依存関係によってssocolmngデーモンプロセスも停止する）

プロセスおよびサービス監視機能を停止する場合

ssostop -c ssoapmon

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 引数誤り，停止タイムアウト，同時に複数のデーモンプロセスを停止しようとして，一部のデーモンプロセスの停止に失敗したなどの実行エラー
-2 | SSOデーモンプロセスが起動・停止処理中，バックアップ処理中，収集データベースの削除処理中，またはデーモンプロセス状態遷移処理中

注意事項

ssostopコマンド実行時に次のエラーメッセージが出力された場合は，そのメッセージで示されるデーモンプロセスの終了処理が，タイムアウト時間以内に完了していません。この場合は，SSO起動定義ファイルで，該当するデーモンプロセスのタイムアウト時間を延ばしてください。

ssospmd: デーモンプロセス(デーモンプロセス名)でタイムアウトが発生しました。

例：ssoapmonデーモンプロセスがタイムアウト時間以内に完了しなかった場合のエラーメッセージ

ssospmd: デーモンプロセス(ssoapmon)でタイムアウトが発生しました。

ssotrapd

形式

定義ファイルの再読み込みを指示する

ssotrapd -r

機能

APMが発行したSNMPトラップイベントを受信するデーモンプロセスです。SNMPトラップ受信ポート番号は162/udpを使用します。

コマンドとして実行した場合には，ssotrapd動作定義ファイルを再読み込みします。

オプション

-r

ssotrapd動作定義ファイル（ssotrapd.def）を再読み込みします。SSO起動定義ファイル（ssostartup.conf）には，このオプションは指定しないでください。

戻り値

0 | 正常終了
-1 | 実行エラー

7.　定義ファイル

この章では，SSOシリーズの各プログラムで適用できる定義ファイルの内容および定義方法について説明します。

＜この章の構成＞

7.1　定義ファイル一覧

7.2　定義ファイル共通の規則

7.3　SSOの定義ファイル

7.4　APMの定義ファイル

7.1　定義ファイル一覧

ユーザが作成，または編集できる定義ファイルについて説明します。

＜この節の構成＞

7.1.1　SSOの定義ファイル一覧

7.1.2　APMの定義ファイル一覧

7.1.1　SSOの定義ファイル一覧

SSOで適用できる定義ファイルを，機能別に次の表に示します。なお，SSOが提供しているファイル（定義ファイル名が固定のファイル）については，$SSO_CONF配下に格納されています。

表7-1　定義ファイル一覧（SSO）

分類 | 定義ファイル | ファイル名
各機能共通の定義ファイル | SNMP定義ファイル | ssosnmp.conf
ポート番号定義ファイル | ssoport.conf
グループ定義ファイル | 任意
イベント送信先定義ファイル | ssodest.conf
イベントフィルタ定義ファイル | ssoevtfilter.conf
リソース収集機能の定義ファイル | ssocolmng動作定義ファイル | ssocolmng.def
ssocollectd動作定義ファイル | ssocollectd.def
収集条件定義ファイル | 任意
収集状態定義ファイル | 任意
しきい値定義ファイル | ssothreshold.conf
しきい値検証定義ファイル | 任意
ユーザリソース定義ファイル | 任意
リソースアイコンファイル | アイコンの種類によってファイル名が異なります。詳細は「7.3.15　リソースアイコンファイル」を参照してください。
プロセス・サービス監視機能の定義ファイル | ssoapmon動作定義ファイル | ssoapmon.def
監視AP定義ファイル | 任意
監視サーバ定義ファイル | 任意
監視条件定義ファイル | 任意
監視状態定義ファイル | 任意
TCPエージェント定義ファイル | ssotcpagent.conf
ssotrapd動作定義ファイル | ssotrapd.def
レポート機能の定義ファイル | ssorptd動作定義ファイル | ssorptd.def
レポート定義ファイル | 任意
GUI機能の定義ファイル | GUI定義ファイル | ssogui.conf
GUIログ定義ファイル | ssoguilog.conf
NNM連携機能の定義ファイル | NNM情報定義ファイル | ssonnminfo.conf
SSOコンソール機能の定義ファイル | ssoconsoled動作定義ファイル | ssoconsoled.def
ユーザ認証定義ファイル | ssoauth.conf
動作ログ出力機能の定義ファイル | 動作ログ定義ファイル | ssoauditlog.conf
デーモンプロセス管理機能の定義ファイル | ssospmd動作定義ファイル | ssospmd.def
SSO起動定義ファイル | ssostartup.conf

7.1.2　APMの定義ファイル一覧

APMで適用できる定義ファイルを，次の表に示します。なお，APMが提供しているファイルについては，$APM_CONF配下に格納されています。

表7-2　定義ファイル一覧（APM）

定義ファイル | ファイル名
プロセス監視動作定義ファイル | apmini.conf
起動イベントあて先定義ファイル | apmdest.conf
JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル | apmproxy.conf
イベント通知発行元アドレス定義ファイル | apmaddr.conf
イベント遅延定義ファイル | apmdelay.conf
実行許可コマンド定義ファイル | apmremotecmd.conf
イベントTCP通知定義ファイル | apmtcpsend.conf
TCPサービス定義ファイル | apmtcpserv.conf
ポート番号定義ファイル | apmport.conf

7.2　定義ファイル共通の規則

定義ファイルで共通の規則について説明します。

＜この節の構成＞

(1)　コメントおよび空行に関する規則

(2)　全角文字の使用に関する規則

(1)　コメントおよび空行に関する規則

コメントおよび空行に関する定義ファイル共通の規則を次に示します。

行頭が「#（シャープ）」，タブ，または半角スペースである行は，コメント行と見なします。

空行（0個以上のタブ，または半角スペースだけの行）は無視します。

ただし，次の表に示す定義ファイルは，この規則の対象外となります。

表7-3　コメントおよび空行に関する共通規則の対象外となる定義ファイル

定義ファイル | 備考
GUI定義ファイル | 「7.3.11　GUI定義ファイル（ssogui.conf）」を参照してください。
リソースアイコン表示ファイル | GIF形式ファイルのため対象外です。
レポート定義ファイル | 「7.3.21　レポート定義ファイル」を参照してください。
ユーザ認証定義ファイル | 編集不可のため対象外です。
NNM情報定義ファイル | 編集不可のため対象外です。
GUIログ定義ファイル | 「7.3.30　GUIログ定義ファイル（ssoguilog.conf）」を参照してください。

(2)　全角文字の使用に関する規則

次に示す項目には全角文字を使用できます。これらの項目以外には全角文字を使用しないでください。

コメント行

ユーザリソース定義ファイルのrsc_label_j，およびsubrsc_label_jキーの値

インスタンス名
ただし，収集対象サーバと言語環境が同じであることが条件になります。

レポートタイトル
ただし，レポート作成とレポート参照で言語環境が同じであることが条件になります。

ディレクトリ名，ファイル名
ただし，リモートコマンドについては，監視マネージャと監視サーバの言語環境が同じであることが条件になります。

7.3　SSOの定義ファイル

SSOの定義ファイルの詳細な記述形式について説明します。

＜この節の構成＞

7.3.1　収集条件定義ファイル

7.3.2　監視AP定義ファイル

7.3.3　監視サーバ定義ファイル

7.3.4　監視条件定義ファイル

7.3.5　グループ定義ファイル

7.3.6　SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）

7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）

7.3.8　ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）

7.3.9　ssocollectd動作定義ファイル（ssocollectd.def）

7.3.10　ssotrapd動作定義ファイル（ssotrapd.def）

7.3.11　GUI定義ファイル（ssogui.conf）

7.3.12　ポート番号定義ファイル（ssoport.conf）

7.3.13　イベント送信先定義ファイル（ssodest.conf）

7.3.14　ユーザリソース定義ファイル

7.3.15　リソースアイコンファイル

7.3.16　監視状態定義ファイル

7.3.17　収集状態定義ファイル

7.3.18　しきい値定義ファイル（ssothreshold.conf）

7.3.19　しきい値検証定義ファイル

7.3.20　TCPエージェント定義ファイル（ssotcpagent.conf）

7.3.21　レポート定義ファイル

7.3.22　ssorptd動作定義ファイル（ssorptd.def）

7.3.23　ssoconsoled動作定義ファイル（ssoconsoled.def）

7.3.24　SSO起動定義ファイル（ssostartup.conf）

7.3.25　ssospmd動作定義ファイル（ssospmd.def）

7.3.26　ユーザ認証定義ファイル（ssoauth.conf）

7.3.27　イベントフィルタ定義ファイル（ssoevtfilter.conf）

7.3.28　動作ログ定義ファイル（ssoauditlog.conf）

7.3.29　NNM情報定義ファイル（ssonnminfo.conf）

7.3.30　GUIログ定義ファイル（ssoguilog.conf）

7.3.1　収集条件定義ファイル

収集条件定義ファイルには，収集対象となるリソースや収集する時間帯などを定義します。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　リソースに関する定義内容

(3)　インスタンスに関する定義内容

(4)　サブリソースに関する定義内容

(5)　定義例

(1)　書式

収集条件定義ファイルには，複数の収集条件を定義できます。収集条件定義ファイルの書式を，次に示します。

(2)　リソースに関する定義内容

リソースに関する定義内容を，次の表に示します。リソースの数だけ繰り返し定義してください。各フィールドは，次の表の記載順序に従って記述してください。なお，リソースIDについては，「付録F　リソース一覧」を参照してください。

キー名
値

target
((255バイト以内の文字列))
収集対象のリソースIDと収集対象サーバを「;（セミコロン）」で区切って指定します。サーバ名は，ホスト名またはIPアドレスを指定してください。

interval
《5m：単位のデフォルトはs》((10s～24h))
リソースの収集間隔を指定します。単位はs（秒），m（分），またはh（時間）から選択してください。

d_range
((00:00:00～24:00:00))
収集を開始する時刻と終了する時刻を「;（セミコロン）」で区切って指定します。時間帯は，最大五つ指定できます。時刻は「hh:mm:ss」の形式で指定します。なお，日をまたがる時間帯の指定はできません。例えば，21:00から翌日9:00までを収集時間帯に設定したい場合には，次のように指定してください。
d_range=00:00:00;09:00:00
d_range=21:00:00;24:00:00

condition
《Y;N;N※1》
次の項目について，設定する場合は「Y」，設定しない場合は「N」を指定します。それぞれの項目の間は「;（セミコロン）」で区切ってください。

収集データのファイル保存

しきい値チェック

シンボル表示※2

stat_term_id
《1》((1～10))
時間帯IDを指定します。

stat_sum_time
《96》((24～720))
統計的しきい値を算出するために抽出する収集データの期間の範囲として，算出時刻から過去にさかのぼった延べ時間を指定します。

stat_timing
《1h》
統計的しきい値を算出するタイミングを時間間隔または時刻で指定します。
デフォルトは，1時間間隔です。
時間間隔で指定する場合は，「**h**m」の形式で指定してください。**の部分は数字を示します。指定範囲は，15mから24hまでです。
時刻指定で指定する場合は，「hh:mm」形式で指定してください。指定範囲は，00:00から23:59です。時刻指定を複数記述する場合は「,（コンマ）」で区切り，15分以上の間隔をあけてください。

注※1　一部のリソースでは値が異なることがあります。

注※2　この項目は下位バージョンとの互換性保持を目的としているため，「Y」と「N」のどちらを設定しても無効となります。

リソースに関する定義の注意事項を次に示します。

項目を省略する場合は，値だけを省略し，キー名と「=（イコール）」は必ず記述してください。ただし，「d_range」および「condition」を省略する場合は，キー名を含めて省略してください。

一つの定義ファイル内に，「target」の値に同じ収集条件がある場合は，先に記述されている収集条件の定義を有効とし，以降に記述されている収集条件の定義は無視します。

ssocolsetコマンドを使用して収集条件を変更する場合，収集状態が収集中，延期中，または待機中になっているリソースの「d_range」は変更できません。

(3)　インスタンスに関する定義内容

インスタンスごとに異なる収集条件を設定する場合は，インスタンスを定義する必要があります。すべてのインスタンスで共通の収集条件を設定する場合は，インスタンスの定義は不要です。ただし，インスタンスの定義が一つ以上ある場合は，定義のないインスタンスを，リソースの収集対象外と見なします。インスタンスに関する定義内容を，次の表に示します。

キー名
値

instance
((255バイト以内の文字列))
インスタンス名を255バイト以内で指定してください。途中に空白は指定できません。

インスタンスに関する定義の注意事項を次に示します。

項目を省略する場合は，キー名を含めて省略してください。

一つのリソースに関する定義に，「instance」の値が同じインスタンスが定義されている場合は，先に記述されている定義を有効とし，以降に記述されている定義は無視します。

(4)　サブリソースに関する定義内容

サブリソースに関する定義内容を，次の表に示します。各サブリソースは，次の表の記載順序に従って記述してください。

キー名
値

subcondition
《Y;N;N※1》
次の項目について，設定する場合は「Y」，設定しない場合は「N」を指定します。それぞれの項目の間は「;（セミコロン）」で区切ってください。なお，このキーによる設定はconditionキーの指定よりも優先されます。

収集データのファイル保存

しきい値チェック

シンボル表示※2

commandUM
しきい値を超えた場合に自動アクションによって実行するリモートコマンドを指定します。コマンドはすべて259バイト以内の文字列で指定してください。共通のコマンドを使用する場合は，すべて同じコマンドを指定してください。

commandUK

commandNM

commandWR

commandCR

threshold

固定しきい値の場合※3
((0，±1.00×10⁻²～±1.7976931348623157×10³⁰⁸までの浮動小数点))

統計的しきい値の場合
《99.95;99.99》((0.01～99.99))

固定しきい値の場合（statを指定していない場合）
警戒しきい値，および危険しきい値を指定します。しきい値の間は，「;（セミコロン）」で区切って指定します。

統計的しきい値の場合（statを指定した場合）
全収集回数に対して，正常値が収集される回数の割合と警戒値以下が収集される回数の割合を「;（セミコロン）」で区切って指定します。例えば，収集回数が100回として，そのうち正常な値が収集された回数が97回，警戒とする価が収集された回数が2回，危険とする価が収集された回数が1回である場合，統計的に見て，正常データの割合が97％，警戒まで含むデータの割合が99％になり，threshold=stat97.00;99.00と指定します。
値は省略できます。デフォルトは，警戒値99.95，危険値99.99です。
stat_term_idを必ず指定してください。

threshold_OVER
《1;1》((1～99))
警戒しきい値，および危険しきい値の超過回数を指定します。しきい値の間は「;（セミコロン）」で区切ってください。

注※1　一部のリソースでは，デフォルトが異なることがあります。

注※2　この項目は下位バージョンとの互換性保持を目的としているため，「Y」と「N」のどちらを設定しても無効となります。

注※3　デフォルト値はリソースによって異なります。「表4-2　収集モードのデフォルト」を参照してください。

サブリソースに関する定義の注意事項を次に示します。

インスタンスごとに異なる収集条件を設定する場合は，該当するインスタンスに関する定義に続けて，サブリソースの数だけ繰り返し定義してください。

すべてのインスタンスで共通の収集条件を設定する場合は，該当するリソースに関する定義に続けて，サブリソースの数だけ繰り返し定義してください。

項目を省略する場合は，値の記述だけを省略し，キー名と「=（イコール）」は必ず記述してください。ただし，「subcondition」および「threshold_OVER」を省略する場合は，キー名を含めて省略してください。

一つのインスタンスに関する定義内に，サブリソースの個数を超える定義がある場合は，先頭からサブリソースの個数までの定義を有効とし，以降に記述されている収集条件の定義は無視します。

一つのリソース内にconditionおよびsubconditionの両方を定義した場合，subconditionを定義したサブリソースは，subconditionの定義が有効となります。

自動アクションについては「2.2.3(4)　自動アクション」を参照してください。

(5)　定義例

収集条件定義ファイルの定義例を次に示します。

収集条件定義ファイルの定義例（回線利用率）

収集条件定義ファイルの定義例（CPU利用率）

収集条件定義ファイルの定義例（統計的しきい値の定期算出に関する定義）

7.3.2　監視AP定義ファイル

監視AP定義ファイルには，動作状態を監視するアプリケーション，プロセス，子プロセス，およびサービスを定義します。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　監視アプリケーションに関する定義内容

(3)　監視プロセスに関する定義内容

(4)　監視子プロセスに関する定義内容

(5)　監視サービスに関する定義内容

(6)　定義例

(1)　書式

監視AP定義ファイルには，複数の監視対象アプリケーションを記述できます。監視アプリケーションの定義は，一つの監視アプリケーションに関する定義，監視アプリケーションに含まれる一つ以上の監視プロセスまたはサービスに関する定義，および監視プロセスに含まれる0個以上の監視子プロセスに関する定義から構成されています。監視AP定義ファイルの書式を，次に示します。

(2)　監視アプリケーションに関する定義内容

APMが監視するアプリケーションを定義します。監視するアプリケーションの数だけ繰り返し定義してください。監視対象アプリケーションおよび監視サービスに関する定義内容を，次の表に示します。

キー名
値

apname
((128バイト以内の文字列))
監視するアプリケーション名を指定します。
「;（セミコロン）」，「,（コンマ）」，タブ，およびマルチバイトコードは指定できません。

apinfo
((128バイト以内の文字列))
監視アプリケーションの付加情報を指定します。
「;（セミコロン）」，タブ，およびマルチバイトコードは指定できません。

apcommand
((160バイト以内の文字列))
アプリケーションを起動または停止させるリモートコマンドを指定します。
この項目は複数指定できます。複数指定する場合，次のように，キー項目「apcommand」を，実行したいコマンドごとに複数行記述します。
例：
apcommand=cmd /q /c C:¥abc.bat
apcommand=cmd /q /c C:¥def.bat
apcommand=cmd /q /c C:¥ghi.bat

psnumber((1以上の整数))
アプリケーションに登録するプロセスの数を指定します。

svcnumber((1以上の整数))
アプリケーションに登録するサービスの数を指定します。

監視アプリケーションに関する定義の注意事項を次に示します。

項目を省略する場合は，値だけを省略し，キー名と「=（イコール）」は必ず記述してください。

一つの定義ファイル内に，「apname」の値が同じである定義がある場合は，先に記述されているアプリケーションの定義を有効とし，以降に記述されている定義は無視します。

値を複数指定できる項目で，同じ値があった場合は，先に記述されている定義を有効とし，以降の定義は無視します。

一つの「apname」配下には「psnumber」と「svcnumber」を同時に指定できません。

リモートコマンドについては「2.5.2(4)　自動アクションおよびリモートコマンド」を参照してください。

(3)　監視プロセスに関する定義内容

APMが監視するプロセスを定義します。監視アプリケーションに関する定義の「psnumber」で指定した数だけ繰り返し定義してください。監視プロセスに関する定義内容を次の表に示します。なお，プロセス種別については，「2.5　プロセスおよびサービス監視機能」を参照してください。

キー名
値

psname
((CまたはE;60バイト以内の文字列))
監視対象のプロセス種別とプロセス名を「;（セミコロン）」で区切って指定します。プロセス名がコマンドライン名の場合は，プロセス種別にCを，実行ファイル名の場合は，プロセス種別にEを指定します。監視サーバがWindowsの場合，拡張子「.exe」を含まない名称でプロセスを指定してください。
ワイルドカードとして「＊（アスタリスク）」および「？（疑問符）」を指定できます。

pscommand
((160バイト以内の文字列))
プロセスを起動または停止するリモートコマンドを指定します。この項目は複数指定できます。複数指定する場合，次のように，キー項目「pscommand」を，実行したいコマンドごとに複数行記述します。
例：
pscommand=cmd /q /c C:¥abc.bat
pscommand=cmd /q /c C:¥def.bat
pscommand=cmd /q /c C:¥ghi.bat

psthreshold
《1;1》((0～9999))
しきい値（同時に起動される数）の下限と上限を，「;（セミコロン）」で区切って指定します。上限には，下限と同じ値，またはそれ以上の値を指定してください。

cpsnumber
((0以上の整数))
プロセスに登録する子プロセスの数を指定します。0を指定した場合は，監視子プロセスの定義は不要です。

監視プロセスに関する定義の注意事項を次に示します。

項目を省略する場合は，値の記述だけを省略し，キー名と「=（イコール）」は必ず記述してください。

一つの定義ファイル内に，「psname」の値が同じである定義がある場合は，先に記述されているプロセスの定義を有効とし，以降に記述されている定義は無視します。

値を複数指定できる項目で，同じ値があった場合は，先に記述されている定義を有効とし，以降の定義は無視します。

リモートコマンドについては「2.5.2(4)　自動アクションおよびリモートコマンド」を参照してください。

(4)　監視子プロセスに関する定義内容

APMが監視する子プロセスを定義します。監視プロセスに関する定義の「cpsnumber」で指定した数だけ繰り返し定義してください。監視子プロセスに関する定義内容を次の表に示します。なお，子プロセスの種別については，「2.5　プロセスおよびサービス監視機能」を参照してください。

キー名
値

cpsname
((60バイト以内の文字列))
監視対象の子プロセスの種別と子プロセス名を「;（セミコロン）」で区切って指定します。子プロセス名がコマンドライン名の場合は，プロセス種別にCを，実行ファイル名の場合は，プロセス種別にEを指定します。
子プロセスがコマンドライン名の場合はC，実行ファイル名の場合はEを指定します。監視サーバがWindowsの場合，拡張子「.exe」を含まない名称でプロセスを指定してください。
ワイルドカードとして「＊（アスタリスク）」および「？（疑問符）」を指定できます。

cpscommand
((160バイト以内の文字列))
子プロセスを起動または停止するリモートコマンドを指定します。
この項目は複数指定できます。複数指定する場合，次のように，キー項目「cpscommand」を，実行したいコマンドごとに複数行記述します。
例：
cpscommand=cmd /q /c C:¥abc.bat
cpscommand=cmd /q /c C:¥def.bat
cpscommand=cmd /q /c C:¥ghi.bat

cpsthreshold
《1;1》((0～9999))
しきい値（同時に起動される数）の下限と上限を，「;（セミコロン）」で区切って指定します。上限には，下限と同じ値，またはそれ以上の値を指定してください。

監視子プロセスに関する定義の注意事項を次に示します。

項目を省略する場合は，値の記述だけを省略し，キー名と「=（イコール）」は必ず記述してください。

一つの定義ファイル内に，「cpsname」の値が同じである定義がある場合は，先に記述されている子プロセスの定義を有効とし，以降に記述されている定義は無視します。

値を複数指定できる項目で，同じ値があった場合は，先に記述されている定義を有効とし，以降の定義は無視します。

リモートコマンドについては「2.5.2(4)　自動アクションおよびリモートコマンド」を参照してください。

(5)　監視サービスに関する定義内容

APMが監視するサービスを定義します。監視アプリケーションに関する定義でキー名「svcnumber」に記述した数だけ繰り返し記述してください。監視サービスに関する定義内容を次の表に示します。

キー名
値

svcname
((100バイト以内の文字列))
サービス名を指定します。サービス名には「;（セミコロン）」は使用できません。
サービス名に「＊（アスタリスク）」または「？（疑問符）」を使用した場合，通常の文字として扱われ，ワイルドカードとしては指定できません。
サービス表示名による監視はできません。

svccommand
((160バイト以内の文字列))
サービスを起動または停止するリモートコマンドを指定します。この項目は複数指定できます。複数指定する場合，次のように，キー項目「svccommand」を，実行したいコマンドごとに複数行記述します。
例：
svccommand=net start xxxxx
svccommand=net stop yyyyy
svccommand=cmd /q /c C:¥abc.bat

svcstatusmap
監視サービスの状態ごとに正常または危険のどちらで扱うかを設定します。設定方法は，キー名に続き「起動中」，「停止中」，「中断中」，「起動処理中」，「停止処理中」，「中断処理中」，「再開処理中」の順序固定で記述し，各状態間は「;（セミコロン）」で区切ります。
設定値は正常として扱う場合に「N」を，危険として扱う場合に「C」を設定してください。

監視サービスに関する定義の注意事項を次に示します。

項目を省略する場合は，値の記述だけを省略し，キー名と「=（イコール）」は必ず記述してください。

値を複数指定できる項目で，同じ値があった場合は，先に記述されている定義を有効とし，以降の定義は無視します。

一つの監視アプリケーションに関する定義内に，キー名「svcname」の値が，同じ監視サービスに関する定義に複数ある場合は，先に記述されている監視サービスに関する定義を有効とし，後に記述されている監視サービスに関する定義は無効とします。

リモートコマンドについては「2.5.2(4)　自動アクションおよびリモートコマンド」を参照してください。

(6)　定義例

監視AP定義ファイルの定義例を次に示します。

7.3.3　監視サーバ定義ファイル

監視サーバ定義ファイルには，プロセスまたはサービスを監視するサーバや監視間隔を設定します。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　定義例

(4)　注意事項

(1)　書式

監視サーバ定義ファイルには，複数の監視サーバを定義できます。監視サーバ定義ファイルの書式を，次に示します。

(2)　定義内容

定義内容を次の表に示します。監視サーバの数だけ繰り返し定義してください。

キー名
値

server((255バイト以内の文字列))
監視対象プロセスが動作するホスト名またはIPアドレスを指定します。

monitor
《1》((1～60分))
プロセスを監視する間隔を指定します。

hcheck
《0》((0～525,600分))
ヘルスチェックを定期的に実行する場合，間隔を指定します。0を指定した場合は定期的なヘルスチェックは実行しません。

監視サーバに関する定義の注意事項を次に示します。

項目を省略する場合は，値の記述だけを省略し，キー名と「=（イコール）」は必ず記述してください。

一つの定義ファイル内に，「server」の値が同じである定義がある場合，先に記述されているプロセスの定義を有効とし，以降の定義は無視します。

(3)　定義例

監視サーバ定義ファイルの定義例を次に示します。

(4)　注意事項

監視サーバが停止した状態で，ssopssetコマンドの-spオプションで監視サーバの設定情報を出力すると，monitorキーに「-（ハイフン）」が設定されて出力されます。

また，monitorキーに「-（ハイフン）」を設定した監視サーバ定義ファイルを，ssopssetコマンドの-ssまたは-ssnオプションで読み込ませた場合，監視サーバが起動しているときは，すでに設定されている値で監視が開始されます。監視サーバが起動していないときは監視間隔は設定されません。

7.3.4　監視条件定義ファイル

監視条件定義ファイルには，アプリケーションを，プロセスまたはサービスで監視する条件を定義します。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　監視サーバと監視アプリケーションに関する定義内容

(3)　監視プロセスに関する定義内容

(4)　監視子プロセスに関する定義内容

(5)　監視サービスに関する定義内容

(6)　定義例

(1)　書式

監視条件定義ファイルには，複数の監視条件を定義できます。監視条件定義ファイルの書式を，次に示します。

(2)　監視サーバと監視アプリケーションに関する定義内容

監視サーバおよび監視アプリケーションに関する定義内容を，次の表に示します。監視するサーバとアプリケーションの数だけ繰り返し定義してください。

キー名
値

target
監視サーバ名，アプリケーション名，およびシンボル表示の設定を「;（セミコロン）」で区切って指定します。

サーバ名は，ホスト名またはIPアドレスを255バイト以内で指定してください。

アプリケーション名は128バイト以内で指定してください。

シンボル表示する場合はY，表示しない場合はNを指定してください。※

ssocommandNW

アプリケーションの状態が変化した場合に，SSO側で自動アクションによってコマンドを実行するかどうか（コマンド実行有無），および実行するコマンド名を「;（セミコロン）」で区切って指定します。

コマンド実行有無には，コマンドを実行する場合はY，実行しない場合はNを指定してください。

コマンド名は160バイト以内で指定してください。

ssocommandWN

ssocommandWC

ssocommandCW

ssocommandNC

ssocommandCN

ssocommandNU

ssocommandUN

ssocommandWU

ssocommandUW

ssocommandCU

ssocommandUC

apmcommandNW

アプリケーションの状態が変化した場合に，APM側で自動アクションによって実行するリモートコマンド名を指定します。

コマンドは複数指定できます。複数指定する場合，次のように，該当するキー項目を，実行したいコマンドごとに複数行記述します。
例：
apmcommandNW=cmd /q /c C:¥abc.bat
apmcommandNW=cmd /q /c C:¥def.bat
apmcommandNW=cmd /q /c C:¥ghi.bat

コマンド名は160バイト以内で指定してください。

apmcommandWN

apmcommandWC

apmcommandCW

apmcommandNC

apmcommandCN

apmcommandNU

apmcommandUN

apmcommandWU

apmcommandUW

apmcommandCU

apmcommandUC

psnumber
((1以上の整数))
アプリケーションに登録するプロセスの数を指定します。

svcnumber
((1以上の整数))
アプリケーションに登録するサービスの数を指定します。

注※　この項目は下位バージョンとの互換性保持を目的としているため，「Y」と「N」のどちらを設定しても無効となります。

サーバおよびアプリケーションに関する定義の注意事項を次に示します。

項目を省略する場合は，値の記述だけを省略し，キー名と「=（イコール）」は必ず記述してください。

一つの定義ファイル内に，「target」の値のうち「監視サーバ名」と「アプリケーション名」の組み合わせが同じ定義が複数ある場合，先に記述されているプロセスの定義を有効とし，以降に記述されている定義は無視します。

値を複数指定できる項目で，同じ値があった場合は，先に記述されている定義を有効とし，以降の定義は無視します。

一つの「target」配下には「psnumber」と「svcnumber」を同時に指定できません。

自動アクションおよびリモートコマンドについては「2.5.2(4)　自動アクションおよびリモートコマンド」を参照してください。

(3)　監視プロセスに関する定義内容

監視プロセスに関する定義内容を，次の表に示します。なお，プロセスの種別については，「2.5　プロセスおよびサービス監視機能」を参照してください。

キー名
値

psname
プロセス種別およびプロセス名を「;（セミコロン）」で区切って指定します。

プロセス名がコマンドライン名の場合は，プロセス種別にCを，実行ファイル名の場合は，プロセス種別にEを指定します。

プロセス名は60バイト以内で指定してください。

pscommandNC

プロセスの状態が変化した場合に自動アクションによって実行するリモートコマンドを指定します。

コマンド名は，160バイト以内で指定してください。

コマンドは複数指定できます。複数指定する場合，次のように，該当するキー項目を，実行したいコマンドごとに複数行記述します。
例：
pscommandNC=cmd /q /c C:¥abc.bat
pscommandNC=cmd /q /c C:¥def.bat
pscommandNC=cmd /q /c C:¥ghi.bat

pscommandCN

pscommandNU

pscommandUN

pscommandCU

pscommandUC

cpsnumber
((0以上の整数))
プロセスに登録する子プロセスの数を指定します。0を指定した場合は，監視対象子プロセスの定義は不要です。

監視プロセスに関する定義の注意事項を次に示します。

項目を省略する場合は，値の記述だけを省略し，キー名と「=（イコール）」は必ず記述してください。

一つの監視サーバと監視アプリケーションに関する定義内に，「psname」の値のうち「プロセス名」が同じである定義がある場合，先に記述されているプロセスの定義を有効とし，以降に記述されている定義は無視します。

値を複数指定できる項目で，同じ値があった場合は，先に記述されている定義を有効とし，以降の定義は無視します。

自動アクションおよびリモートコマンドについては「2.5.2(4)　自動アクションおよびリモートコマンド」を参照してください。

(4)　監視子プロセスに関する定義内容

監視子プロセスに関する定義内容を，次の表に示します。なお，子プロセスの種別については，「2.5　プロセスおよびサービス監視機能」を参照してください。

キー名
値

cpsname
プロセス種別および子プロセス名を「;（セミコロン）」で区切って指定します。

子プロセス名がコマンドライン名の場合は，プロセス種別にCを，実行ファイル名の場合は，プロセス種別にEを指定します。

子プロセス名は60バイト以内で指定してください。

cpscommandNC

子プロセスの状態が変化した場合に自動アクションによって実行するリモートコマンドを指定します。

コマンド名は，160バイト以内で指定してください。

コマンドは複数指定できます。複数指定する場合，次のように，該当するキー項目を実行したいコマンドごとに複数行記述します。
例：
cpscommandNC=cmd /q /c C:¥abc.bat
cpscommandNC=cmd /q /c C:¥def.bat
cpscommandNC=cmd /q /c C:¥ghi.bat

cpscommandCN

cpscommandNU

cpscommandUN

cpscommandCU

cpscommandUC

監視子プロセスに関する定義の注意事項を次に示します。

項目を省略する場合は，値の記述だけを省略し，キー名と「=（イコール）」は必ず記述してください。

一つの監視プロセスに関する定義内に，「cpsname」の値のうち「子プロセス名」が同じ定義がある場合，先に記述されているプロセスの定義を有効とし，以降に記述されている定義は無視します。

値を複数指定できる項目で，同じ値があった場合は，先に記述されている定義を有効とし，以降の定義は無視します。

自動アクションおよびリモートコマンドについては「2.5.2(4)　自動アクションおよびリモートコマンド」を参照してください。

(5)　監視サービスに関する定義内容

監視サービスに関する定義内容を，次の表に示します。

キー名
値

svcname
サービス名を指定します。

サービス名は100バイト以内で指定してください。

サービス名には「;（セミコロン）」は使用できません。

svccommandNC

サービスの状態が変化した場合に自動アクションによって実行するリモートコマンドを指定します。

コマンド名は，160バイト以内で指定してください。

コマンドは複数指定できます。複数指定する場合，次のように，該当するキー項目を実行したいコマンドごとに複数行記述します。
例：
svccommandNC=cmd /q /c C:¥abc.bat
svccommandNC=cmd /q /c C:¥def.bat
svccommandNC=cmd /q /c C:¥ghi.bat

svccommandCN

svccommandNU

svccommandUN

svccommandCU

svccommandUC

監視サービスに関する定義の注意事項を次に示します。

項目を省略する場合は，値の記述だけを省略し，キー名と「=（イコール）」は必ず記述してください。

複数記述できるフィールドに同じ値を記述した場合，先に記述されているフィールドの定義を有効とし，後に記述されている定義は無効とします。

一つの監視サーバと監視アプリケーションに関する定義内に，キー名「svcname」の値のうち「サービス名」が，同じ監視サービスに関する定義に複数ある場合は，先に記述されている監視サービスに関する定義を有効とし，後に記述されている監視サービスに関する定義は無効とします。

監視サーバと監視アプリケーションに関する定義でキー名「svcnumber」に記述した数だけ繰り返し記述してください。

自動アクションおよびリモートコマンドについては「2.5.2(4)　自動アクションおよびリモートコマンド」を参照してください。

(6)　定義例

監視条件定義ファイルの定義例を次に示します。

7.3.5　グループ定義ファイル

グループ定義ファイルには，監視対象サーバ名，リソースID，または監視アプリケーション名をグルーピングする場合の情報を定義します。グルーピングすると，同じ収集条件や同じ監視条件で複数台のサーバを監視できます。プロセス監視ではサーバグループ単位に監視開始時刻をオフセットできます。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義例

(1)　書式

グループ定義ファイルには，グループ名に続いて監視対象サーバ名，リソースID，または監視アプリケーション名をメンバー名として記述します。グループ名の後ろには「;（セミコロン）」を記述します。グループ定義ファイルには，複数のグループを定義できます。グループ定義ファイルを作成する場合の注意事項を次に示します。

文はすべて行頭から記述してください。

グループ名は20バイト以内で記述してください。

グループ名およびメンバー名には，空白，タブ，および復帰改行は記述できません。

グループ名に「;（セミコロン）」は記述できません。

メンバー名の書式は，コマンドのオプションに指定する場合の書式に従ってください。ただし，複数メンバー名を指定する場合「，（コンマ）」で区切った記述はできません。

同じグループ名がある場合は，先に記述されているグループの定義を有効とし，以降に記述されているグループの定義は無視します。また，一つのグループ内に同じメンバー名がある場合も，先に記述されているメンバー名を有効とし，以降に記述されているメンバー名は無視します。

(2)　定義例

グループ定義ファイルの定義例を次に示します。

7.3.6　SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）

SNMP定義ファイルには，SSOが発行するSNMPのリクエストについて定義します。なお，このファイルを変更した場合は，次のどちらかの処理を実行してください。

ssoapcomおよびssocollectdコマンドの-rオプションを指定して再読み込みを実行する。

ssoapmonおよびssocollectdデーモンプロセスを再起動する。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　定義例

(1)　書式

SNMP定義ファイルには，対象となるSNMPエージェントごとの定義を1行で指定します。各項目は，「(2)　定義内容」の表の記載順序に従って「:（コロン）」で区切って記述してください。

(2)　定義内容

定義内容を，次の表に示します。

項目
値

カテゴリ名

リソース収集の場合
対象リソースのカテゴリ名を指定します。SSOが提供したリソースを収集する場合は，「sso」または「sso-ex」，拡張リソースおよびユーザリソースを収集する場合はそのカテゴリ名を指定します。カテゴリ名が指定されていない場合は，「sso」と指定した定義が有効になります。

プロセスおよびサービス監視の場合
「process」と指定した定義が有効になります。「process」の定義がない場合は，「sso」と指定した定義が有効になります。「process」，「sso」のどちらの定義もない場合は，デフォルト値を使用します。

大文字・小文字は区別されません。

IPアドレス
対象エージェントのIPアドレスを，「n.n.n.n」の形式で指定します。nには，0～255の値，またはワイルドカードの「＊（アスタリスク）」を指定できます。定義のないエージェントには，各項目のデフォルト値が設定されます。

Getコミュニティ名
《public》((255バイト以内の文字列))
対象エージェントに対してSNMPのGet/Get-Nextリクエストを発行する場合のコミュニティ名を設定します。「:（コロン）」は指定できません。

Setコミュニティ名
《Getコミュニティ名》((255バイト以内の文字列))
対象エージェントに対してSNMPのSetリクエストを発行する場合のコミュニティ名を設定します。「:（コロン）」は指定できません。

応答監視時間
《20》((1～990))
対象エージェントに対してSNMPリクエストを発行した場合の応答監視時間を，1/10秒単位で指定します。

リトライ回数
《3》((0～99))
対象エージェントに対してSNMPリクエストを発行した場合のリトライ回数を指定します。

ポート番号
《161》((1～65535))
対象エージェントに対してSNMPリクエストを発行する場合のポート番号を指定します。

SNMPプロキシのIPアドレス※1
対象エージェントに対してSNMPリクエストを発行する場合のプロキシのIPアドレスを，「n.n.n.n」の形式で指定します。nには，0～255の値を指定します。

SNMPバージョン《1》※2，※3
リソース収集対象エージェントに対するSNMPリクエスト発行時のSNMPバージョンを指定します。指定できる値は1または2です。
なお，このキーの設定は「sso」と「process」の二つのカテゴリでは，省略するか1を設定してください。1以外を設定した場合，その設定は無効となり，1が設定されたものとして動作します。また，「sso-ex」のカテゴリでは2を設定してください。2以外を設定した場合，その設定は無効となり，2が設定されたものとして動作します。

注※1

SNMPプロキシのIPアドレスおよびそれに続くSNMPバージョンの指定を省略する場合，区切り文字（:）を含めて省略できます。

注※2

SNMPバージョンを省略する場合，指定値の末尾に付ける区切り文字（:）を含めて省略できます。

注※3

「sso」と「process」の二つのカテゴリでのSNMPバージョンは1固定です。ユーザリソースの収集でCounter64型のMIB値を取得する場合は，該当する収集対象エージェントのIPアドレス，ポートに対して必ず2を指定してください。

また，収集対象エージェントがSNMPバージョン1をサポートしていない場合，2を指定することでユーザリソースの収集はできますが，リソース参照およびカテゴリ「sso」のリソース収集は実行できません。

SNMP定義ファイルを作成する場合の注意事項を次に示します。

ファイル内に「カテゴリ名」と「IPアドレス」の組み合わせが同じ定義が複数ある場合，先に記述されている定義を有効とし，以降に記述されている定義は無視します。

ファイル内に，「カテゴリ名」が同じで，かつ，共通のIPアドレスに該当する「IPアドレス（ワイルドカード使用時を含む）」の定義が複数ある場合，先に記述されている定義がそのIPアドレスに対して有効になります。したがって，対象エージェントのIPアドレスに「＊.＊.＊.＊」を指定した定義が先頭にある場合，その定義に従ったSNMPリクエストがすべてのエージェントに発行されます。

ファイル内に同一「IPアドレス」に対するカテゴリの定義が複数ある場合，両者の記述は順不同です。例えば，同一IPアドレスに対して「sso」の定義と「oracle」の定義が定義されている場合，どちらを先に記述しても，もう片方が無効になることはありません。

SNMPリクエストを発行するリソースのカテゴリおよびターゲットの定義が存在しない場合，カテゴリ名「sso」の定義が有効になります。

SNMPリクエストを発行するプロセス監視のカテゴリ「process」およびターゲットの定義が存在しない場合，カテゴリ名「sso」の定義が有効になります。

リソース収集対象サーバとの間にファイアウォールがある場合は，次のSNMPの設定が必要です。
Getコミュニティ名：収集対象サーバのIPアドレス
SNMPプロキシのIPアドレス：JP1/Cm2/IGSのIPアドレス
JP1/Cm2/IGSでの設定については，マニュアル「JP1/Cm2/Internet Gateway Server」を参照してください。

プロセス・サービス監視対象サーバとの間にファイアウォールがある場合は，次のSNMPの設定が必要です。
Getコミュニティ名：監視サーバのIPアドレス
Setコミュニティ名：監視サーバのIPアドレス
SNMPプロキシのIPアドレス：JP1/Cm2/IGSのIPアドレス
JP1/Cm2/IGSでの設定については，マニュアル「JP1/Cm2/Internet Gateway Server」を参照してください。
また，APMが通知するイベント送信先の設定については，「7.4.3　JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル（apmproxy.conf）」を参照してください。

(3)　定義例

SNMP定義ファイルの定義例を次に示します。

この例では，ターゲット100.100.100.2に対してOracleリソースを収集する場合，「oracle:*.*.*.*:public:public:8:2:8161::」の定義が有効になります。このターゲットに対して，juniperリソースを収集する場合は，「sso:*.*.*.*:public:public:80:2:161::」の定義が有効になります。

7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）

ssoapmon動作定義ファイルには，ssoapmonデーモンプロセスの機能を定義します。この定義ファイルの内容を変更した場合，次のどちらかを実行して変更した内容を有効にしてください。

ssoapcom -rコマンドを実行する。
ただし，変更したキーによっては有効にならないものがあります。

ssoapmonデーモンプロセスを再起動する。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(1)　書式

ssoapmon動作定義ファイルの書式を，次に示します。

(2)　定義内容

ssoapmon動作定義ファイルの定義内容を，次の表に示します。

キー名
値

threshold-event:
《on》
NNMiに対して，プロセス状態変更イベント，サービス状態変更イベントおよびアプリケーション状態変更イベントを発行するかどうか設定します。イベントを発行する場合は「on」，発行しない場合は「off」を指定します。ただし，「on」を指定した場合でも，イベントフィルタ定義ファイル（ssoevtfilter.conf）でフィルタリングされたインシデントは発行されません。

status-event:
《on》
NNMiに対して，監視状態変更イベントを発行するかどうか設定します。イベントを発行する場合は「on」，発行しない場合は「off」を指定します。ただし，「on」を指定した場合でも，イベントフィルタ定義ファイル（ssoevtfilter.conf）でフィルタリングされたインシデントは発行されません。

nnm-urlaction-coop:※1
《on》
NNMiマップ連携機能（アクション連携）を使用するかどうか設定します。使用する場合は「on」，使用しない場合は「off」を指定します。

nnm-map-coop:※1
《on》
NNMiマップ連携機能（シンボル連携）を使用するかどうか設定します。使用する場合は「on」，使用しない場合は「off」を指定します。

map-status-warning:※1
《minor》
NNMiマップ連携機能（シンボル連携）で，警戒域のアプリケーション状態に対応するNNMiのノードステータスを指定します。対応するノードステータスを注意域とする場合は「warning」，警戒域とする場合は「minor」，重要警戒域とする場合は「major」，危険域とする場合は「critical」を指定します。SSOのアプリケーション状態とNNMiのノードステータスの対応については，「2.6.2(2)　SSOの監視状態とNNMiに登録するステータスの対応」を参照してください。

map-status-critical:※1
《major》
NNMiマップ連携機能（シンボル連携）で，危険域のアプリケーション状態に対応するNNMiのノードステータスを指定します。対応するノードステータスを重要警戒域とする場合は「major」，危険域とする場合は「critical」を指定します。SSOのアプリケーション状態とNNMiのノードステータスの対応については，「2.6.2(2)　SSOの監視状態とNNMiに登録するステータスの対応」を参照してください。

max-client:※1
《16》((1～99))
ssoapmonデーモンプロセスに接続するGUI，およびコマンド※2との最大同時接続数を指定します。

change-my-address:※1
《none》
監視マネージャにNICが複数ある場合やクラスタシステムで運用する場合に，SSOの動作IPアドレスを「n.n.n.n」の形式で指定します（nは0～255の整数）。これ以外の場合は「none」を指定します。

監視マネージャにNICが複数ある場合
監視サーバと通信可能なIPアドレスを指定します。

SSOをクラスタシステムで運用する場合
論理IPアドレスを指定します。

ssoapmon動作定義ファイルでのSSOの動作IPアドレスとは，監視サーバ側のAPMが監視マネージャに対して発行するイベントの送信先IPアドレスです。
「none」を指定した場合，SSOの動作IPアドレスは，監視サーバと通信可能な物理IPアドレスとなります。

snmp-address:
《default》
クラスタシステムで運用する場合に，論理IPアドレスを「n.n.n.n」の形式で指定します（nは0～255の整数）。この指定によって，監視マネージャと監視サーバの間に存在するファイアウォールを通過させる監視マネージャのIPアドレスを，論理IPアドレスに固定できます。
これ以外の場合は「default」を指定します。「default」を指定した場合，ファイアウォールを通過させる監視マネージャのIPアドレスは，監視サーバと通信できる自ホストのIPアドレスとなります。複数のIPアドレスが該当する場合は，不定となります。このキーの指定は，TCPヘルスチェックに対しては無効です。

max-snmp-session:※1
《32》((1～99))
監視マネージャから同時接続する監視サーバの数を指定します。

max-logfile-size:
《4》((1～32メガバイト))
一つのログファイルの最大サイズを指定します。

logfile-num:
《3》((1～10面))
ログファイルの面数を指定します。

trace:
《off》
障害発生時の調査用としてトレースファイルを出力するかどうかを設定します。出力する場合は「on」，出力しない場合は「off」を指定します。

max-tracefile-size:
《4》((1～32メガバイト))
一つのトレースファイルの最大サイズを指定します。

tracefile-num:
《3》((1～10面))
トレースファイルの面数を指定します。

event-lost-limit:
《10》((3～60秒))
APMが発行したSNMPトラップイベントが消失したと判断するまでの待ち時間を指定します。イベントが遅延する場合の最大間隔を指定してください。※3

event-lost-retry:
《1》((0～5回))
イベント消失時のリトライ回数を指定します。ここで設定した回数リトライを繰り返しても監視を再開できない場合，イベントが消失したと判断します。

omit-unknown-event:
《off》
APMとの通信不能（通信エラー発生，停止イベント受信，イベント消失発生）を検出したときに発行する認識不能イベント※4を抑止し，プロセス/サービス監視障害通知イベントを発行するかどうか設定します。
通信不能検出時に認識不能イベント（状態変更イベントのうち，認識不能に変化したイベント）を発行する場合は「off」を指定します。通信不能検出時に認識不能イベントは発行しないで，代わりにプロセス/サービス監視障害通知イベントを発行する場合は「on」を指定します。
認識不能イベントはプロセスの数だけ発行されますが，認識不能イベントをまとめて管理したい場合，プロセス/サービス監視障害通知イベントを発行します。

snmp-dump:
《off》
障害発生時の調査用としてSNMPパケットダンプを出力するかどうかを指定します。出力する場合は「on」，出力しない場合は「off」を指定します。

max-dumpfile-size:
《8》((0～99メガバイト))
SNMPパケットダンプトレースファイルの最大サイズを指定します。
0を指定した場合は上限サイズなくトレースを取得します。

sso-start-hcheck-interval:※1
《0》((0～60秒))
SSO起動時のシステムヘルスチェックを，sso-start-hcheck-unitで指定した監視サーバ数の単位で実行する間隔を指定します。

sso-start-hcheck-delay:※1
《0》((0～600秒))
SSO起動時のシステムヘルスチェック開始遅延時間を指定します。

sso-start-hcheck-unit:※1
《1》((1～32))
SSO起動時のシステムヘルスチェックを，sso-start-hcheck-intervalで指定した間隔で順次実行する監視サーバ数を指定します。

apm-start-hcheck-delay:
《0》((0～600秒))
APM起動イベント受信時のシステムヘルスチェック開始遅延時間を指定します。

hcheck-retry-count:※5
《2》((0～10回))
SSOがAPMとのヘルスチェックに失敗した場合のリトライ回数を指定します。0を指定した場合はリトライしません。

hcheck-retry-interval:※5
《30》((0～3,600秒))
SSOがAPMとのヘルスチェックに失敗した場合のリトライ間隔（秒）を指定します。0を指定した場合は各エージェントのヘルスチェック間隔の値を使用します。

max-apmevtfile-size:
《4》((1～32メガバイト))
TCPイベントログファイルの最大サイズを指定します。

apmevtfile-num:
《3》((1～10面))
TCPイベントログファイルの面数を指定します。

max-apm-session:※1
《40》((1～99))
APMからの通知されるTCPイベントの同時接続数を指定します。

connect-retry-interval:
《10》((3～60秒))
SSOがAPMへのTCP接続に失敗した場合のリトライ間隔を指定します。

apm-incident-check-interval:※6
《5》((0～60秒))
APMインシデントの有無をチェックする間隔を指定します。0を指定した場合，インシデントをチェックしません。

apm-incident-delete:※3 ※4《on》
APMインシデントを削除するかどうかを指定します。APMインシデントチェックの場合に，その間隔に発生したインシデントを削除するときは「on」，削除しないときは「off」を指定します。なお，このキーが「on」の場合，ssoapmonデーモンプロセス起動時にNNMi上にあるすべてのAPMインシデントを削除します。

fs-redirect:
《on》
WOW64環境下で自動アクションを実行する際に，ファイルシステムリダイレクタを有効にする場合は「on」を，無効にする場合は「off」を指定します。なおこのキーは，Windows版だけで有効となります。

注※1　値を変更した場合，ssoapmonデーモンプロセスを再起動する必要があります。

注※2　認識不能イベントの抑止契機を次の表に示します。

契機 | 内容
APM停止イベント受信時 | APMからAgent for Process停止イベントを受信したとき。
ヘルスチェック失敗時 | APMに対するヘルスチェックに失敗したとき。
通信エラー発生時 | APMに対する要求処理（監視条件変更，監視間隔変更，最新の状態に更新など）に失敗したとき。
イベントロスト検出時 | APMからのイベントが消失したとき。

注※3　APMインシデントとは，APMがSNMPトラップによって通知したイベントがNNMiで受信されてインシデントに変換されたものです。

注※4　NNMiが受信可能なSNMPトラップ数には上限があります。上限付近になるとAPMからのSNMPトラップイベントがインシデントに変換されなくなるため，プロセス監視できなくなります。このため，NNMiの受信トラップ数が上限付近にならないように注意してください。NNMiのSNMPトラップ受信および受信SNMPトラップのインシデント変換仕様については，NNMiのオンラインヘルプを参照してください。

注※5　ヘルスチェックのリトライは，以下の契機で実施します。

APMからの起動イベントを受信した場合

ヘルスチェック間隔が満了し，かつ前回のヘルスチェックが成功している場合

SSOが停止中と認識しているAPMから停止イベント以外のイベントを受信した場合

ssoapcom -Hコマンドを実行した場合

APMからのイベント通知でTCPを使用している際のTCP接続およびイベント送受信で何らかのエラーを検知した場合

注※6　ssoapmonデーモンプロセスと接続するGUI，およびコマンドを次に示します。

プロセスモニタウィンドウ

プロセス監視条件参照ウィンドウ

プロセス監視条件設定ウィンドウ

ssoapcomコマンド

ssopschkコマンド

ssopssetコマンド

ssopsshowコマンド

ssopsstartコマンド

ssopsstopコマンド

注※7　event-lost-limit:キーの設定値は，次に示す定義ファイル内のキー値の2倍以上を指定してください。

イベント遅延定義ファイル（apmdelay.conf）のDINTERVAL:キー

ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）のapm-incident-check-interval:キー

ssoapmon動作定義ファイルを記述する場合の注意事項を次に示します。

ファイル内に同じ項目に対する定義がある場合，あとに記述されている定義を有効とし，先に記述されている定義は無視します。

キーの指定を省略する場合は，その行全体を省略してください。

ssoapmonデーモンプロセスが同時にオープンするファイル数の上限は，次の計算式で求められます。

（max-clientの値）+（max-snmp-sessionの値）+（max-apm-sessionの値）+20

max-client:キーの値は次の計算式で求められます。

max-client ≧
        （同時起動ウィンドウ数※1＋同時実行コマンド数※2）×監視マネージャ数

注※1　同時起動ウィンドウとは以下のウィンドウを指します。

プロセスモニタウィンドウ，プロセス監視設定ウィンドウ，プロセス監視条件参照ウィンドウ

注※2　同時実行コマンドとは以下のコマンドを指します。

ssopsset，ssopsstart，ssopsstop，ssopschk，ssoapcom，ssopscvt，ssopsshow

max-snmp-session:キーの値は次の計算式で求められます。

max-snmp-session＞監視マネージャと通信できない監視サーバ数

注

監視マネージャと通信できない監視サーバの数がmax-snmp-session:キーの値を超えた場合，ヘルスチェックが遅延し設定値どおりとならないことがあります。その場合，上記見積もり式に合うよう調整するか，ヘルスチェック間隔を広げてください。

max-apm-session:キーの値は次の計算式で求められます。

注

APMのリトライ回数を上限値で算出し，max-apm-session:キーの値が設定可能な最大値99を超える場合は，設定値を99にして，定期ヘルスチェック機能を有効にしてください。

なおAPMのリトライ回数設定については，「7.4.7　イベントTCP通知定義ファイル（apmtcpsend.conf）」を参照してください。

7.3.8　ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）

ssocolmng動作定義ファイルには，ssocolmngデーモンプロセスの動作を定義します。この定義ファイルの内容を変更した場合，次のどちらかを実行して変更した内容を有効にしてください。

ssocolmng -rコマンドを実行する。
ただし，変更したキーによっては有効にならないものがあります。

ssocolmngデーモンプロセスを再起動する。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(1)　書式

ssocolmng動作定義ファイルの書式を，次に示します。

ssocolmng動作定義ファイルを記述する場合の注意事項を次に示します。

ファイル内に同じ項目に対する定義がある場合，あとに記述されている定義を有効とし，先に記述されている定義は無視します。

キーの指定を省略する場合は，その行全体を省略してください。

(2)　定義内容

ssocolmng動作定義ファイルの定義内容を，次の表に示します。

キー名
値

threshold-event:
《on》
NNMiに対して，リソース状態変更イベントを発行するかどうか設定します。イベントを発行する場合は「on」，発行しない場合は「off」を指定します。ただし，「on」を指定した場合でも，イベントフィルタ定義ファイル（ssoevtfilter.conf）でフィルタリングされたインシデントは発行されません。

status-event:
《on》
NNMiに対して，収集状態変更イベントを発行するかどうか設定します。イベントを発行する場合は「on」，発行しない場合は「off」を指定します。ただし，「on」を指定した場合でも，イベントフィルタ定義ファイル（ssoevtfilter.conf）でフィルタリングされたインシデントは発行されません。

nnm-urlaction-coop:※1
《on》
NNMiマップ連携機能（アクション連携）を使用するかどうか設定します。使用する場合は「on」，使用しない場合は「off」を指定します。

nnm-map-coop:※1
《on》
NNMiマップ連携機能（シンボル連携）を使用するかどうか設定します。使用する場合は「on」，使用しない場合は「off」を指定します。

map-status-warning:※1
《minor》
NNMiマップ連携機能（シンボル連携）で，警戒域のリソース状態に対応するNNMiのノードステータスを指定します。対応するノードステータスを注意域とする場合は「warning」，警戒域とする場合は「minor」，重要警戒域とする場合は「major」，危険域とする場合は「critical」を指定します。SSOのリソース状態とNNMiのノードステータスの対応については，「2.6.2(2)　SSOの監視状態とNNMiに登録するステータスの対応」を参照してください。

map-status-critical:※1
《major》
NNMiマップ連携機能（シンボル連携）で，危険域のリソース状態に対応するNNMiのノードステータスを指定します。対応するノードステータスを重要警戒域とする場合は「major」，危険域とする場合は「critical」を指定します。SSOのリソース状態とNNMiのノードステータスの対応については，「2.6.2(2)　SSOの監視状態とNNMiに登録するステータスの対応」を参照してください。

max-client:
《32》((1～99))
ssocolmngデーモンプロセスに接続するGUI，およびコマンド※2との最大同時接続数を指定します。
なお，レポート作成時にはレポート条件数分のssoextractlogコマンドが多重起動します。

change-my-address:※1
《none》
監視マネージャにNICが複数ある場合やクラスタシステムで運用する場合に，SSOの動作IPアドレスを「n.n.n.n」の形式で指定します（nは0～255の整数）。これ以外の場合は「none」を指定します。

監視マネージャにNICが複数ある場合
監視サーバと通信可能なIPアドレスを指定します。

SSOをクラスタシステムで運用する場合
論理IPアドレスを指定します。

ssocolmng動作定義ファイルでのSSOの動作IPアドレスとは，収集データベースの監視マネージャIPアドレスです。次の場合に使用されます。

収集データベース名

リソース収集データ参照ウィンドウの収集データ一覧の表示

ssoextractlog -listコマンドの表示

「none」を指定した場合，SSOの動作IPアドレスは，監視サーバと通信可能な物理IPアドレスとなります。

max-logfile-size:
《4》((1～32メガバイト))
一つのログファイルの最大サイズを指定します。

logfile-num:
《3》((1～10面))
ログファイルの面数を指定します。

trace:
《off》
障害発生時の調査用としてトレースファイルを出力するかどうかを設定します。出力する場合は「on」，出力しない場合は「off」を指定します。

max-tracefile-size:
《4》((1～32メガバイト))
一つのトレースファイルの最大サイズを指定します。

tracefile-num:
《3》((1～10面))
トレースファイルの面数を指定します。

snmp-dump:
《off》
障害発生時の調査用としてSNMPパケットダンプを出力するかどうかを設定します。出力する場合は「on」，出力しない場合は「off」を指定します。

max-dumpfile-size:
《8》((0～99メガバイト))
SNMPパケットダンプトレースファイルの最大サイズを指定します。
0を指定した場合は上限サイズなくトレースを取得します。

fs-redirect:
《on》
WOW64環境下で自動アクションを実行する際に，ファイルシステムリダイレクタを有効にする場合は「on」を，無効にする場合は「off」を指定します。なおこのキーは，Windows版だけで有効となります。

omit-first-monitor-event:
《off》
リソース収集（しきい値監視）開始後の初回リソース状態決定が正常域の場合に発行するリソース状態変更イベント（SSO_Resource_Monitor_Normalインシデント）を，抑止するかどうか設定します。抑止する場合は「on」，抑止しない場合は「off」を指定します。

sso-start-collect-interval:
《0》((0～60秒))
SSO起動時のリソース収集再開を，sso-start-collect-unitで指定した監視サーバ数の単位で実行する間隔を指定します。このキーに1以上の値を指定することで，SSO起動時での監視マネージャのCPU負荷および通信負荷を分散できます。負荷分散する場合の目安として，
このキーの指定値(秒)≦最小の収集間隔(秒)/監視サーバ数×sso-start-collect-unitキー指定値
となるようにしてください。

sso-start-collect-unit:
《1》((1～32))
SSO起動時のリソース収集再開を，sso-start-collect-intervalで指定した間隔で順次実行する監視サーバ数を指定します。

注※1　値を変更した場合，ssocolmngデーモンプロセスを再起動する必要があります。

注※2　ssocolmngデーモンプロセスと接続するGUI，およびコマンドを次に示します。

・リソースブラウザウィンドウ

・リソース収集データ参照ウィンドウ

・リソース収集条件参照ウィンドウ

・リソース収集条件設定ウィンドウ

・しきい値検証ウィンドウ

・ssocolchkコマンド

・ssocolmngコマンド

・ssocolsetコマンド

・ssocolshowコマンド

・ssocolstartコマンド

・ssocolstopコマンド

・ssodbcheckコマンド

・ssodbdelコマンド

・ssoextractlogコマンド

7.3.9　ssocollectd動作定義ファイル（ssocollectd.def）

ssocollectd動作定義ファイルには，ssocollectdデーモンプロセスの動作を定義します。この定義ファイルの内容を変更した場合，次のどちらかを実行して変更した内容を有効にしてください。

ssocollectd -rコマンドを実行する。
ただし，変更したキーによっては有効にならないものがあります。

ssocollectdデーモンプロセスを再起動する。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(1)　書式

ssocollectd動作定義ファイルの書式を，次に示します。

ssocollectd動作定義ファイルを記述する場合の注意事項を次に示します。

ファイル内に同じ項目に対する定義がある場合，あとに記述されている定義を有効とし，先に記述されている定義は無視します。

キーの指定を省略する場合は，その行全体を省略してください。

(2)　定義内容

ssocollectd動作定義ファイルの定義内容を，次の表に示します。

キー名
値

snmp-address:
《default》
クラスタシステムで運用する場合に，論理IPアドレスを，「n.n.n.n」の形式で指定します（nは0～255の整数）。この指定によって，監視マネージャと監視サーバの間に存在するファイアウォールを通過させる監視マネージャのIPアドレスを，論理IPアドレスに固定できます。
これ以外の場合は「default」を指定します。「default」を指定した場合，ファイアウォールを通過させる監視マネージャのIPアドレスは，監視サーバと通信できる自ホストのIPアドレスとなります。複数のIPアドレスが該当する場合は，不定となります。

max-snmp-session:※1
《32》((1～99))
監視マネージャと同時に通信する監視サーバの数を指定します。

postponing-interval:
《1800》((10～86,400秒))
収集状態が「延期中※2」になった場合の，次回の収集を実行するまでの時間を指定します。リソース収集間隔より小さい値を指定した場合，次回の収集はリソース収集間隔の設定に従います。

postponing-retry:
《2》((0～99回))
収集状態が「延期中」になるまでのリトライ回数を指定します。

max-logfile-size:
《4》((1～32メガバイト))
一つのログファイルの最大サイズを指定します。

logfile-num:
《3》((1～10面))
ログファイルの面数を指定します。

trace:
《off》
障害発生時の調査用としてトレースファイルを出力するかどうかを設定します。出力する場合は「on」，出力しない場合は「off」を指定します。

max-tracefile-size:
《4》((1～32メガバイト))
一つのトレースファイルの最大サイズを指定します。

tracefile-num:
《3》((1～10面))
トレースファイルの面数を指定します。

snmp-dump:
《off》
障害発生時の調査用としてSNMPパケットダンプを出力するかどうかを設定します。出力する場合は「on」，出力しない場合は「off」を指定します。

max-dumpfile-size:
《8》((0～99メガバイト))
SNMPパケットダンプトレースファイルの最大サイズを指定します。
0を指定した場合は上限サイズなくトレースを取得します。

注※1　値を変更した場合，ssocollectdデーモンプロセスを再起動する必要があります。

注※2　「延期中」については「図2-10」および「図2-11」を参照してください。

7.3.10　ssotrapd動作定義ファイル（ssotrapd.def）

ssotrapd動作定義ファイルには，ssotrapdデーモンプロセスの動作を定義します。この定義ファイルの内容を変更した場合，次のどちらかを実行して変更した内容を有効にしてください。

ssotrapd -rコマンドを実行する。

ssotrapdデーモンプロセスを再起動する。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(1)　書式

ssotrapd動作定義ファイルの書式を，次に示します。

ssotrapd動作定義ファイルを記述する場合の注意事項を次に示します。

ファイル内に同じ定義がある場合，あとに記述されている定義が有効になり，先に記述されている定義は無視されます。

キーの指定を省略する場合は，その行全体を省略してください。

(2)　定義内容

ssotrapd動作定義ファイルの定義内容を，次の表に示します。

キー名
値

max-logfile-size:
《4》((1～32メガバイト))
一つのログファイルの最大サイズを指定します。

logfile-num:
《3》((1～10面))
ログファイルの面数を指定します。

trace:
《off》
障害発生時の調査用としてトレースファイルを出力するかどうかを設定します。出力する場合は「on」，出力しない場合は「off」を指定します。

max-tracefile-size:
《4》((1～32メガバイト))
一つのトレースファイルの最大サイズを指定します。

tracefile-num:
《3》((1～10面))
トレースファイルの面数を指定します。

snmp-dump:
《off》
障害発生時の調査用としてSNMPパケットダンプを出力するかどうかを設定します。出力する場合は「on」，出力しない場合は「off」を指定します。

max-dumpfile-size:
《8》((0～99メガバイト))
SNMPパケットダンプトレースファイルの最大サイズを指定します。
0を指定した場合は上限サイズなくトレースを取得します。

7.3.11　GUI定義ファイル（ssogui.conf）

GUI定義ファイルには，GUIの動作を定義します。GUIの起動時に読み込まれ，定義した内容に従って動作します。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　定義例

(4)　注意事項

(1)　書式

ウィンドウごとに項目を定義する場合，ウィンドウ名を示すグループキー名を記述し，その下に定義する項目を記述します。GUI定義ファイルの書式例を次に示します。

デフォルトとウィンドウごとで同じ項目を設定した場合，ウィンドウごとの設定（グループキー内の設定）が有効になります。ウィンドウとグループキー名の対応を，次の表に示します。

ウィンドウ名 | グループキー名 | 省略
リソースブラウザウィンドウ | browser | 可
リソース収集条件設定ウィンドウ | collect-c | 可
リソース収集データ参照ウィンドウ | collect-m | 可
プロセス監視条件設定ウィンドウ | process-c | 可
プロセスモニタウィンドウ | process-m | 可
リソースブラウザウィンドウ（Webブラウザ） | web-browser | 可
リソース収集条件設定ウィンドウ（Webブラウザ） | web-collect-c | 可
リソース収集データ参照ウィンドウ（Webブラウザ） | web-collect-m | 可
プロセス監視条件設定ウィンドウ（Webブラウザ） | web-process-c | 可
プロセスモニタウィンドウ（Webブラウザ） | web-process-m | 可
レポート設定ウィンドウ（Webブラウザ） | web-report-c | 可

(2)　定義内容

定義内容を次の表に示します。各定義内容を定義できない位置に記述した場合，その記述は無視されます。

キー名
値
定義位置

CONNECT_TIME
《60》((1～300))
各ウィンドウとデーモンプロセスとの接続確認間隔を秒単位で指定します。

ウィンドウ共通の定義（グループキー外）

ウィンドウごとの定義（グループキー内）

SMS_SERVER
リソースブラウザウィンドウからリソース参照するSMSサーバのホスト名またはIPアドレスを指定します。このキーは複数指定できます。
ウィンドウごとの定義（グループキー内（browserグループだけで指定できる））

WEB_BROWSER※
各ウィンドウからオンラインヘルプを参照する場合に，Webブラウザの実行ファイルを絶対パスで指定します。
ウィンドウ共通の定義（グループキー外）

REGULAR_QUERY
《20,000》
((1～20,000))
リソースブラウザウィンドウのパフォーマンスデータ参照ウィンドウおよびPing応答時間参照ウィンドウでの定期照会の最大照会回数を指定します。
ウィンドウごとの定義（グループキー内（browserグループだけで指定できる））

MAX_HEAP_SIZE
《128》((32～1,024メガバイト))
GUI起動時のJava VMのヒープ領域のサイズを指定します。

ウィンドウ共通の定義（グループキー外）

ウィンドウごとの定義（グループキー内）

注※　Windows上のウィンドウ，およびSSOコンソールから起動したウィンドウでは，この定義は無効です。

(3)　定義例

GUI定義ファイルの定義例を次に示します。

(4)　注意事項

ウィンドウ共通の定義部分とウィンドウごとの定義部分のどちらにも定義できるキーの場合，ウィンドウ共通の定義部分に定義した値ではなく，ウィンドウごとの定義部分で定義した値が有効になります。

7.3.12　ポート番号定義ファイル（ssoport.conf）

ポート番号定義ファイルには，SSOが使用するポート番号を定義します。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　注意事項

(1)　書式

ポート番号定義ファイルには，各プロセスおよびコマンドをキー名として記述し，後ろにポート番号を指定します。なお，ファイル内に同じ項目に対する定義がある場合，あとに記述されている定義を有効とし，先に記述されている定義は無視します。

(2)　定義内容

定義内容を次の表に示します。定義を記述する場合は，この表の順序に従ってください。なお，ポート番号は1～65535の範囲で，ほかのポート番号と衝突しない番号を指定してください。

また，GUIまたはコマンドによるリモート接続を行う場合は，接続元と接続先それぞれのポート番号定義ファイルで，各デーモンプロセスに対して同一のポート番号を指定する必要があります。

キー名
値

ssocolmng:
《20086》
ssocolmngデーモンプロセスとリソースブラウザウィンドウ，リソース収集条件設定ウィンドウ，リソース収集条件参照ウィンドウ，リソース収集データ参照ウィンドウ，ssocolmng，ssocolset，ssocolstart，ssocolstop，ssocolshow，ssodbcheck，ssodbdel，およびssoextractlogコマンドとの接続で使用するポート番号を指定します。この番号は，ssocolmngデーモンプロセスがバインドします。

ssocollectd:
《20223》
ssocollectdデーモンプロセスとssocollectdコマンドおよびssocolmngデーモンプロセスとの接続で使用するポート番号を指定します。このポート番号は，ssocollectdデーモンプロセスがバインドします。

ssoapmon:
《20147》
ssoapmonデーモンプロセスとプロセス監視条件設定ウィンドウ，プロセス監視条件参照ウィンドウ，プロセスモニタ，ssopsset，ssopsstart，ssopsstop，およびssopsshowコマンドとの接続で使用するポート番号を指定します。このポート番号は，ssoapmonデーモンプロセスがバインドします。

ssoapcom:
《20228》
ssoapmonデーモンプロセスとssoapcomコマンドとの接続で使用するポート番号を指定します。このポート番号は，ssoapmonデーモンプロセスがバインドします。

ssoapmevt:
《20264》
ssoapmonデーモンプロセスとAPMとの接続で使用するポート番号を指定します。このポート番号は，ssoapmonデーモンプロセスがバインドします。APMのイベントTCP通知定義ファイル（apmtcpsend.conf）の設定キー「TCPSPORT」には，ここで設定した番号を指定してください。

ssospmdcmd:《20391》
ssospmdデーモンプロセスとssospmd，ssostart，ssostop，ssostatus，およびssobackupコマンドとの接続で使用するポート番号を指定します。このポート番号は，ssospmdデーモンプロセスがバインドします。

ssospmdcpro:《20392》
ssospmdデーモンプロセスとssocollectd，ssocolmng，ssoapmon，ssorptd，およびssoconsoledデーモンプロセスとの接続で使用するポート番号を指定します。このポート番号は，ssospmdデーモンプロセスがバインドします。

ssorptd:《22297》
ssorptdデーモンプロセスとレポート条件設定ウィンドウ，およびssorptdデーモンプロセスとssodemandrptコマンドとの接続で使用するポート番号を指定します。このポート番号は，ssorptdデーモンプロセスがバインドします。

ssoconsoleweb:《20393》
SSOコンソールとWebブラウザとのHTTP接続，およびSSOコンソールとssoconsoledコマンドとの接続で使用するポート番号を指定します。このポート番号は，SSOコンソールのWebサーバプロセス（httpsd）がバインドします。

ssoconsolec:《20394》
SSOコンソールのWebサーバとWebコンテナとの接続で使用するポート番号を指定します。このポート番号はSSOコンソールの内部処理用で，SSOコンソールのWebコンテナプロセス（cjstartweb）がバインドします。

ssoconsoles:《20395》
SSOコンソールのWebコンテナ管理用ポート番号を指定します。このポート番号は，SSOコンソールの内部処理用で，SSOコンソールのWebコンテナプロセス（cjstartweb）がバインドします。

ssotrapd:《20396》
ssotrapdデーモンプロセスとssotrapdコマンドおよびssoapmonデーモンプロセスとの接続で使用するポート番号を指定します。このポート番号は，ssotrapdデーモンプロセスがバインドします。

(3)　注意事項

ポート番号定義ファイルの設定内容を変更する前に，SSOを停止してください。SSO起動中に「ssospmdcmd」の設定値を変更すると，起動・停止コマンド（ssostart・ssostop）や状態表示コマンド（ssostatus），バックアップコマンド（ssobackup）およびssospmd -rコマンドが実行できなくなります。

7.3.13　イベント送信先定義ファイル（ssodest.conf）

イベント送信先定義ファイルには，SSOが発行するイベントを，ほかのホストに通知する場合の送信先を定義します。

このファイルでリソース収集に関するイベントの送信先を定義または変更を行った場合は，次のどちらかの処理を実行してください。

ssocolmngコマンドの-rオプションを指定して再読み込みを実行する。

ssocolmngデーモンプロセスを再起動する。

また，このファイルでプロセス監視に関するイベントの送信先の変更を行った場合は，次のどちらかの処理を実行してください。

ssoapcomコマンドの-rオプションを指定して再読み込みを実行する。

ssoapmonデーモンプロセスを再起動する。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　定義例

(4)　注意事項

(1)　書式

イベント送信定義ファイルの書式を，次に示します。

各項目は「;（セミコロン）」で区切ってください。項目を省略する場合も，「;」は必ず記述してください。

(2)　定義内容

定義内容を次の表に示します。

項目
説明

ssocolmngまたはssoapmon
イベントを発行する機能を指定します。
「ssocolmng」を指定した場合は，リソース収集に関するイベントの送信先を定義します。「ssoapmon」を指定した場合は，プロセス監視に関するイベントの送信先を定義します。

イベント
発行するイベントの種類を指定します。
収集または監視状態変更イベント：1
しきい値イベント：2
複数のイベントを発行したい場合は，値を足してください。例えば，収集または監視状態変更イベントとしきい値イベントを発行したい場合は3を指定してください。

送信先IPアドレス
イベントを送信するホストのIPアドレスを指定します。

言語※
《送信先の言語》
イベント送信先の言語を指定します。イベントの送信元と送信先の言語が異なる場合に指定してください。
この設定は，イベント種別としてSNMPトラップを選択した場合だけ有効になります。

ホスト名表示
《off》
インシデントフォームのカスタムインシデント属性に表示されるエージェントホスト（ソース）をホスト名で表示するように指定します。ホスト名で表示したい場合は「on」を指定してください。「off」を指定すると，IPアドレスが表示されます。

対象エージェントIPアドレス
《リソース収集，プロセス監視しているすべてのエージェント》
指定したエージェントに関するイベントだけを，定義した送信先ホストに送信できます。複数のエージェントを指定する場合は，IPアドレスごとに「:（コロン）」で区切ってください。

送信イベント種別
《1》((1または2))
送信するイベントの種別を設定します。設定値は，通知するイベントに対応した値を指定してください。
インシデントを発行する場合：1
SNMPトラップを発行する場合：2

ポート番号
《162》((1～65535))
イベント送信先のポート番号を指定します。この設定は，イベント種別としてSNMPトラップを選択した場合だけ有効となります。

注※　送信先言語に指定する値は，OSおよび送信先の文字コード種別によって異なります。送信先言語に指定する値を，次の表に示します。

OS | 文字コード種別 | 指定する値
HP-UX | ASCIIコード | C
シフトJISコード | SJIS
EUCコード | EUC
Solaris | ASCIIコード | C
EUCコード | EUC
シフトJISコード | SJIS
Linux | ASCIIコード | C
UTF-8コード | UTF-8
Windows | ASCIIコード | C
シフトJISコード | SJIS

(3)　定義例

イベント送信先定義ファイルの定義例を次に示します。

(4)　注意事項

イベントの通知先がNNMiの場合，イベント種別に2（SNMPトラップ）を設定しないでください。また，イベントの通知先がNNMi以外のSNMPマネージャ（NNMなど）の場合，イベント種別に1（インシデント）を設定しないでください。

7.3.14　ユーザリソース定義ファイル

ユーザリソース定義ファイルは，ユーザ任意のリソースを収集する場合に定義します。ユーザリソース定義ファイルには，一つのリソースカテゴリの定義が記述できます。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　リソースカテゴリに関する定義内容

(3)　リソースに関する定義内容

(4)　サブリソースに関する定義内容

(5)　定義例

(6)　注意事項

(1)　書式

ユーザリソース定義ファイルの書式を，次に示します。

(2)　リソースカテゴリに関する定義内容

リソースカテゴリに関する定義内容を次の表に示します。

キー名
値

rsc_category《USER》((32バイト以内の英数字および「-（ハイフン）」))
リソースカテゴリ名称を指定します。

リソースカテゴリ名称は「USER」で始める必要があります。また，「USER」を含め32バイト以内で記述する必要があります。

大文字と小文字は区別されません※。ただし，名称の先頭の「USER」は大文字で記述してください。

注※　コマンド，GUIなどでカテゴリ名称を表示する場合は，大文字と小文字は区別されます。

リソースカテゴリに関する定義の注意事項を次に示します。

このフィールドは，ユーザリソース定義ファイルの先頭に記述してください。

このフィールドは，一つのユーザリソース定義ファイルで一つだけ記述することができます。

このフィールドを省略する場合は，キー名を含めて省略してください。

(3)　リソースに関する定義内容

リソースに関する定義内容を次の表に示します。各フィールドは，次の表の記載順序に従って記述してください。

キー名
値

rsc_id
((10000～19999))
リソースIDを指定します。

rsc_label_j
《英語リソース名》((リソースグループとリソース，それぞれのラベル名称は32バイト以内))
日本語リソース名を指定する場合に指定します。リソースグループのラベル名称とリソースのラベル名称を，「;（セミコロン）」で区切って指定します。リソース名に英語を使用する場合は省略します。マルチバイト文字のほか，半角の英数字，記号が使用できます。半角カタカナは使用できません。また，途中にタブ，スペース，「，（コンマ）」，「:（コロン）」，「;（セミコロン）」は指定できません。

rsc_label_e
((リソースグループとリソース，それぞれのラベル名称は32バイト以内))
リソースグループおよびリソースの英語ラベル名称を，「;（セミコロン）」で区切って指定します。
英語ラベル名称に使用できる文字は，タブ，スペース，「,（コンマ）」，「:（コロン）」，「;（セミコロン）」，「/（スラント）」，「¥（エスケープ文字）」を除くASCII文字です。

rsc_units
《単位表示なし》
リソースの単位を指定します。使用できる文字は，32バイト以内の英数字，「%（パーセント）」，「/（スラント）」，「_（アンダーバー）」，「-（ハイフン）」です。

rsc_threshold_MODE
《1》((1または2))
しきい値のモードを指定します。

正常＜警戒＜危険：1

危険＜警戒＜正常：2

リソースに関する定義の注意事項を次に示します。

該当するリソースカテゴリに関する定義に続けて，リソースの数だけ繰り返し記述してください。

項目を省略する場合は，値の記述だけを省略し，キー名と「=（イコール）」は必ず記述してください。

一つの定義ファイル内に同じリソースIDが複数定義されている場合，先に記述されているリソースの定義を有効とし，以降に記述されている定義は無視します。

「rsc_label_j」および「rsc_label_e」の値は，定義ファイル内でユニークな値を指定してください。

サマリリソース（String型MIBをデータ値とするサブリソースを含むリソース）の場合，「rsc_units」および「rsc_threshold_MODE」の定義は無視します。

(4)　サブリソースに関する定義内容

サブリソースに関する定義は，一つ以上のインスタンスMIBオブジェクトの定義（省略可），一つ以上のサブリソースMIBオブジェクトの定義，および一つ以上のサブリソースの定義から構成されています。

［インスタンスMIBオブジェクトの定義］
　サブリソースMIBオブジェクトの定義
         ：
　サブリソースの定義
         ：

サブリソースに関する定義の注意事項を次に示します。

該当するリソースに関する定義に続けて，サブリソースの数だけ繰り返し記述してください。

(a)　インスタンスMIBオブジェクトに関する定義

インスタンスMIBオブジェクトに関する定義内容を，次の表に示します。各フィールドは，次の表の記載順序に従って記述してください。

キー名
値

instance_mib_oid

subrsc_mib_oidに記述したMIBオブジェクトの接尾辞と接尾辞が一致するほかのMIBオブジェクトの値に置き換える場合にMIBオブジェクトIDを記述します。

MIBオブジェクトID，MIBオブジェクトの接尾辞を構成するオブジェクトに対して比較する番号（番号1;番号2），および置き換える番号（番号3）を，「;（セミコロン）」で区切って記述します。

MIBオブジェクトID には，subrsc_mib_oidに記述したMIBオブジェクトの接尾辞を置き換える，MIB値を取得するMIBオブジェクトIDを記述します。

番号1には，MIBオブジェクトIDに記述したMIBオブジェクトの接尾辞を構成するオブジェクトの何番目を，subrsc_mib_oidに記述したMIBオブジェクトの接尾辞と比較するかを記述します。番号1には1から32までの数値が記述できます。複数指定することもできます。その場合は昇順に「，（コンマ）」で区切って記述するか，先頭と末尾を「，（コンマ）」で区切って記述します。

番号2には，subrsc_mib_oidに記述したMIBオブジェクトの接尾辞を構成するオブジェクトの何番目を，MIBオブジェクトIDに記述したMIBオブジェクトの接尾辞と比較するかを記述します。番号2には1から32までの数値が記述できます。複数指定することもできます。その場合は昇順に「，（コンマ）」で区切って記述するか，先頭と末尾を「，（コンマ）」で区切って記述します。

番号3には，MIBオブジェクトID で記述したMIBオブジェクトのMIB値を，subrsc_mib_oidに記述したMIBオブジェクトの接尾辞を構成するオブジェクトの何番目と置き換えるかを記述します。番号3には1から32までの数値が記述できます。複数指定することもできます。その場合は昇順に「，（コンマ）」で区切って記述するか，先頭と末尾を「，（コンマ）」で区切って記述します。

MIBオブジェクトIDは必ず「.（ピリオド）」で始めてください。

instance_mib_type

instance_mib_oidに記述したMIBオブジェクトのオブジェクトタイプを記述します。「Counter」，「Gauge」，「Integer」，または「String」のどれかを指定してください。ただし，「Counter」を指定した場合のデータの扱いは「Gauge」を指定した場合と同等になります。オブジェクトタイプに対応するデータの扱いについては，「2.3.1　定義できるユーザリソース」の「表2-5　取得できるMIBオブジェクトのタイプ」を参照してください。

instance_mib_oidに記述したMIBオブジェクトのデータタイプがSNMPバージョン2のCounter64である場合は，SNMP設定ファイルで該当するリソースカテゴリに対応するSNMPバージョンを2に設定してください。SNMP設定ファイルについては，「7.3.6　SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）」を参照してください。

インスタンスMIBオブジェクトに関する注意事項を次に示します。

インスタンスMIBオブジェクトの定義全体を省略する場合は，キー名を含めて省略してください。

(b)　サブリソースMIBオブジェクトに関する定義内容

サブリソースMIBオブジェクトに関する定義内容を，次の表に示します。各フィールドは，次の表の記載順序に従って記述してください。

キー名
値

subrsc_mib_oid
MIBオブジェクトIDを指定します。

「.（ピリオド）」で始めてください。

ノードオブジェクトのMIBオブジェクトID（インスタンスを含まないMIBオブジェクトID）を指定します。

テーブル形式のMIBオブジェクトは，全インスタンスのMIB値を取得します。

subrsc_mib_type

subrsc_mib_oidに記述したMIBオブジェクトのオブジェクトタイプを記述します。「Counter」，「Gauge」，「Integer」，または「String」のどれかを指定してください。オブジェクトタイプに対応するデータの扱いについては，「2.3.1　定義できるユーザリソース」の「表2-5　取得できるMIBオブジェクトのタイプ」を参照してください。

subrsc_mib_oidに記述したMIBオブジェクトのデータタイプがSNMPバージョン2のCounter64である場合は，SNMP設定ファイルで該当するリソースカテゴリに対応するSNMPバージョンを2に設定してください。SNMP設定ファイルについては，「7.3.6　SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）」を参照してください。

subrsc_mib_typeに「Counter」を指定した場合，リソース値はこのサブリソースMIBオブジェクトの前回値からの増分によって計算されるため，収集開始直後（収集初回）はリソース値が算出されません。したがってこのリソースについては，収集データの保存，およびリソース状態変更イベントの発行は，収集開始から収集間隔時間経過後（収集2回目）から開始されます。

サブリソースMIBオブジェクトに関する定義の注意事項を次に示します。

該当するインスタンスMIBオブジェクトに関する定義に続けて，取得するMIBオブジェクトの数だけ繰り返し定義してください。

項目を省略する場合は，値だけを省略し，キー名と「=（イコール）」は必ず記述してください。

一つのリソース定義内に，同じ「subrsc_mib_oid」が複数定義されている場合，先に記述されているリソースの定義を有効とし，以降に記述されている定義は無視します。

一つのリソース定義内に，複数のサブリソースに関する定義を記述する場合は，サブリソースMIBオブジェクトの定義に記述する「subrsc_mib_oid」には，同じ接尾辞を持つMIBオブジェクトIDを記述してください。

サブリソースMIBオブジェクトは，最大26個定義できます。27個以上定義されている場合は，最初の26個の定義を有効とし，以降に記述されている定義は無視します。

(c)　サブリソースに関する定義内容

サブリソースに関する定義内容を，次の表に示します。各フィールドは，次の表の記載順序に従って記述してください。

キー名
値

subrsc_label_j
《英語サブリソース名》((32バイト以内))
日本語サブリソース名を指定します。マルチバイト文字のほか，半角の英数字，記号が使用できます。半角カタカナは使用できません。また，途中にタブ，スペース，「，（コンマ）」，「:（コロン）」，「;（セミコロン）」は使用できません。

subrsc_label_e
((32バイト以内))
英語サブリソース名を指定します。
英語サブリソース名に使用できる文字は，タブ，スペース，「,（コンマ）」，「:（コロン）」，「;（セミコロン）」，「/（スラント）」，「¥（エスケープ文字）」を除くASCII文字です。

subrsc_mib_data
(({ a～z }，演算子記号{ + , - , * , / }※1，整数値，SamplingTime))
subrsc_mib_oidで指定した，どのMIB値をデータとするかを，subrsc_mib_oidで指定した順に割り振られる予約済みキーワードa～zと演算子記号で指定します。ただし，オブジェクトタイプがStringであるMIBを含む場合，予約済みキーワードは，単体で指定しなくてはなりません。そのため，演算子記号は記述できません。

MIB式※2を指定する場合，表記記法は後置記法で指定します。なお，値と演算子の間には，一つ以上のスペースを入れてください。

収集間隔をMIB式に含めることもできます。この場合"SamplingTime"変数を指定します。実際の収集間隔（秒）がSamplingTimeに自動的に代入されます。※3

注※1　ユーザリソースで使用できる演算方法は，四則演算だけです。

注※2　MIB式とは，値と演算子を後置記法で組み合わせたものです。中置記法によるMIB式"((a-b)/(a-b+c))＊100"は，後置記法では"a b - a b - c + / 100 ＊"となります。一つのMIB式に使用できる変数および定数の数は128個以内です。

注※3　"SamplingTime"を使った中置記法によるMIB式"(a-b)/SamplingTime"は，後置記法では"a b - SamplingTime /"となります。

サブリソースに関する定義を記述する場合の注意事項を次に示します。

該当するサブリソースMIBオブジェクトに関する定義に続けて，サブリソースの数だけ繰り返し記述してください。

項目を省略する場合は，値の記述だけを省略し，キー名と「=（イコール）」は必ず記述してください。

一つのユーザリソース定義ファイル内に，「subrsc_label_j」または「subrsc_label_e」の値が複数定義されている場合，先に記述されているリソースの定義を有効とし，以降に記述されている定義は無視します。

サブリソースは，最大32個定義できます。

String型MIBをデータ値とするサブリソースが一つでも含まれているリソースは，サマリリソース（単独の照会だけでき，収集（定期照会）ができないリソース）として取り扱われます。

(5)　定義例

ユーザリソース定義ファイルの定義例を次に示します。

(6)　注意事項

(a)　互換性

SSOでは，ユーザリソース定義ファイルおよびユーザリソース設定ファイルがバージョンによって使用できません。各バージョンでの互換性について次に示します。

ユーザリソース定義ファイルの互換性

SSO 07-00，07-10，07-50，および08-00で使用されていたユーザリソース定義ファイルは，変更や修正をしなくても，SSO 09-00で使用できます（ユーザリソース設定ファイルを作成できます）。

SSO 09-00で作成したユーザリソース定義ファイルの，SSO 07-00，07-10，07-50，および08-00での使用可否を次に示します。

String型のサブリソースMIBオブジェクトの定義を含む場合

SSO 07-00では使用できません（ユーザリソース設定ファイルを作成できない）。

SSO 07-10以降08-00以前では使用できます（ユーザリソース設定ファイルを作成できる）。

String型のサブリソースMIBオブジェクトの定義を含まない場合

SSO 07-00，07-10，07-50，および08-00で使用できます（ユーザリソース設定ファイルを作成できる）。

ユーザリソース設定ファイルの互換性

SSO 07-00，07-10，07-50，および08-00で使用されていたユーザリソース設定ファイルは，変更，修正，およびコンバートしなくても，SSO 09-00で使用できます。

SSO 09-00で作成したユーザリソース設定ファイルを，SSO 07-00，07-10，07-50，および08-00で使用する場合，次に示す動作となります。

SSO 07-00で使用する場合

String型のサブリソースMIBオブジェクトの定義を利用している場合，設定ファイルを無視します（読み込まない）。

String型のサブリソースMIBオブジェクトの定義を利用していない場合，問題なく使用できます（読み込み可能）。

SSO 07-10以降で使用する場合

問題なく使用できます。

(b)　ユーザリソース定義ファイルの格納場所

ユーザリソース設定ファイル格納ディレクトリ（UNIXの場合：$SSO_CONF/rsc，Windowsの場合：$SSO_CONF¥sso¥rsc）下にユーザリソース設定ファイル以外のファイルを配置しないでください。ユーザリソース設定ファイル格納ディレクトリ下にユーザリソース設定ファイル以外のファイル（ユーザリソース定義ファイル，そのほかのワークファイルなど）を配置すると，ssocolmngデーモンプロセスが不当にCPUを占有，または不当にメモリを消費することがあります。

(c)　ユーザリソース定義の変更手順

ユーザリソース定義の追加・変更・削除に当たっては，「2.3.2　ユーザリソースの定義方法」を参照してください。

(d)　リソース値算出時の0除算の扱い

リソース参照およびリソース収集時のリソース値算出の際，分母が0となる除算の結果は0として計算をします。

(e)　サブリソースIDについて

ユーザリソースのサブリソースに付与されるサブリソースIDは，自動的に割り当てられます。

「リソースに関する定義内容」中の「サブリソースに関する定義内容」の順番に，1から1ずつカウントアップし，サブリソースIDとして割り当てます。

例

リソースに関する定義内容の5番目に定義したサブリソースには，サブリソースID5が割り当てられます。

7.3.15　リソースアイコンファイル

SSOのGUIに表示するリソース用アイコンを定義します。

ユーザリソース定義でリソースアイコンファイルを作成する場合は，次に示すディレクトリの下に格納してください。

リソースアイコンファイルの格納ディレクトリ

UNIXの場合

$SSO_IMAGE/カテゴリ名※

Windowsの場合

$SSO_IMAGE¥カテゴリ名※

注※

カテゴリ名は，ユーザリソース定義ファイルで設定したカテゴリ名となります。

定義するアイコンのフォーマットを次に示します。なお，ファイルフォーマットはGIF89aです。

アイコン
サイズ（ピクセル）
使用ウィンドウ

カテゴリアイコン（小）
13×13

リソース収集条件設定ウィンドウ

リソース収集データ参照ウィンドウ

カテゴリアイコン（大）
24×24

リソースブラウザウィンドウ

収集条件追加ウィザード

リソースグループアイコン
24×24

リソースブラウザウィンドウ

収集条件追加ウィザード

レポート設定ウィンドウ

レポート条件追加ウィザード

リソースアイコン
24×24

リソースブラウザウィンドウ

収集条件追加ウィザード

レポート設定ウィンドウ

レポート条件追加ウィザード

SSOは，カテゴリやリソース独自に作られたアイコンファイルがあるかどうかを検索し，独自のアイコンファイルがない場合にはSSOが提供するアイコンファイルを検索します。アイコンファイルの検索順序を，次の表に示します。

表7-4　アイコンファイルの検索順序（UNIXの場合）

アイコン | 検索順序1 | 検索順序2
カテゴリアイコン（小） | $SSO_IMAGE/カテゴリ名/CATEGORY_S.gif | $SSO_IMAGE/CATEGORY_S.gif
カテゴリアイコン（大） | $SSO_IMAGE/カテゴリ名/CATEGORY_L .gif | $SSO_IMAGE/CATEGORY_L.gif
リソースグループアイコン | $SSO_IMAGE/カテゴリ名/GROUP_<リソースID>※.gif | $SSO_IMAGE/GROUP.gif
リソースアイコン | $SSO_IMAGE/カテゴリ名/リソースID.gif | $SSO_IMAGE/RESOURCE.gif

注※

<リソースID>には，そのグループに属するリソースのどれか一つを指定します。ただし，サマリリソース（String型MIBをデータ値とするサブリソースを含むリソース）のリソースIDを指定すると，リソース収集条件設定ウィンドウおよびリソース収集データ参照ウィンドウでグループアイコンが正常に表示されません。GUIで任意のグループアイコンを表示する必要がある場合，<リソースID>に非サマリリソースのリソースIDを指定してください。グループ中に非サマリリソースが存在しないか，またはGUIで表示する必要がなければ，<リソースID>にサマリリソースを指定しても問題ありません。

表7-5　アイコンファイルの検索順序（Windowsの場合）

アイコン | 検索順序1 | 検索順序2
カテゴリアイコン（小） | $SSO_IMAGE¥カテゴリ名¥CATEGORY_S.gif | $SSO_IMAGE¥CATEGORY_S.gif
カテゴリアイコン（大） | $SSO_IMAGE¥カテゴリ名¥CATEGORY_L .gif | $SSO_IMAGE¥CATEGORY_L.gif
リソースグループアイコン | $SSO_IMAGE¥カテゴリ名¥GROUP_<リソースID>※.gif | $SSO_IMAGE¥GROUP.gif
リソースアイコン | $SSO_IMAGE¥カテゴリ名¥リソースID.gif | $SSO_IMAGE¥RESOURCE.gif

注※

<リソースID>には，そのグループに属するリソースのどれか一つを指定します。ただし，サマリリソース（String型MIBをデータ値とするサブリソースを含むリソース）のリソースIDを指定すると，リソース収集条件設定ウィンドウおよびリソース収集データ参照ウィンドウでグループアイコンが正常に表示されません。GUIで任意のグループアイコンを表示する必要がある場合，<リソースID>に非サマリリソースのリソースIDを指定してください。グループ中に非サマリリソースが存在しないか，またはGUIで表示する必要がなければ，<リソースID>にサマリリソースを指定しても問題ありません。

7.3.16　監視状態定義ファイル

監視状態定義ファイルには，プロセスおよびサービスの監視状態を定義します。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　監視対象サーバに関する定義内容

(3)　監視アプリケーションに関する定義内容

(4)　定義例

(1)　書式

監視状態定義ファイルの書式を，次に示します。

(2)　監視対象サーバに関する定義内容

監視対象サーバの数だけ繰り返し定義してください。この定義は一つ以上の監視アプリケーションに関する定義を含んでいる必要があります。

定義内容を次の表に示します。

キー名 | 説明
server | 監視対象サーバ名を記述します。サーバ名はホスト名またはIPアドレスを255バイト以内で指定してください。

(3)　監視アプリケーションに関する定義内容

該当する監視対象サーバに関する定義に続けて，対象サーバで監視するアプリケーションの数だけ繰り返し記述します。

定義内容を次の表に示します。

キー名
説明

apname
監視対象アプリケーションの名称を記述します。
アプリケーション名は128バイト以内で記述してください。

(4)　定義例

監視状態定義ファイルの定義例を次に示します。

7.3.17　収集状態定義ファイル

収集状態定義ファイルには，リソースの収集状態を定義します。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　収集対象サーバに関する定義内容

(3)　収集リソースに関する定義内容

(4)　定義例

(1)　書式

収集状態定義ファイルの書式を次に示します。

(2)　収集対象サーバに関する定義内容

収集対象サーバの数だけ繰り返し定義してください。この定義は一つ以上の収集リソースに関する定義を含んでいる必要があります。

収集対象サーバに関する定義内容を次の表に示します。

キー名
説明

server
収集対象サーバ名を記述する。
サーバ名はホスト名またはIPアドレスを255バイト以内で指定してください。

(3)　収集リソースに関する定義内容

該当する収集対象サーバに関する定義に続けて，対象サーバで収集するリソースの数だけ繰り返し記述します。各フィールドは次の表の記載順序に従って記述してください。収集リソースに関する定義内容を次の表に示します。

キー名
説明

rscid
収集対象リソースのIDを指定します。
リソースIDは，「付録F　リソース一覧」を参照のこと。

stime
リソースの収集開始時刻を指定します。ssocolstartコマンドの-stimeオプション指定値と同じ書式で指定します。
指定を省略した場合，または指定した収集開始時刻が過ぎている場合は，コマンドの実行と同時に収集を開始します。

ptime
リソースの収集終了時刻を指定します。ssocolstartコマンドの-ptimeオプション指定値と同じ書式で指定します。
このキーとperiodキーのどちらも省略した場合，該当リソース収集条件は無限に収集することを示します。また，このキーはperiodキーと同時に指定できません。

period
リソースの収集終了時刻を収集開始時刻からの経過時間で指定します。ssocolstartコマンドの-periodオプションと同じ書式で指定します。
このキーとptimeキーのどちらも省略した場合，該当リソース収集条件は無限に収集することを示します。また，このキーはptimeキーと同時に指定できません。

stat_term_id
《1》((1～10))
統計的しきい値の初期値を算出する時間帯IDを指定します。収集開始時は，定期算出の時間帯IDと同一の時間帯IDに対して初期値が算出されます。それ以外の時間帯IDに関しては，定期算出の時間帯IDが切り替わったときに同一の時間帯IDに対して初期値が算出されます。この項目はリソースIDごとに指定します。

stat_dbname
マスターデータベース名または収穫データベース名を指定します。

stat_logfile
ファイル名を絶対パスで指定します。※

stat_masterlog
自ホストのマスターデータベースを指定する場合にキー名だけ記述します。

stat_stime
((00:00:00
～23:59:59))
統計期間の開始日時を指定します。省略したときは，収集データベースの開始日時になります。stat_ptimeと同じ時刻は指定できません。

stat_ptime
((00:00:00
～23:59:59))
統計期間の終了日時を指定します。省略したときは，収集データベースの終了日時になります。stat_stime以前の時刻は指定できません。

stat_time_zone
時間帯開始時刻((00:00:00
～23:59:59))
時間帯終了時刻((00:00:01～24:00:00))
時間帯開始時刻と時間帯終了時刻を指定します。それぞれの項目の間は「;（セミコロン）」で区切ってください。この項目は，五つまで指定できます。省略した場合は，時間帯の範囲は設定されません。すべての時刻のデータを抽出します。
以下に示す指定をしたときはエラーになります。

複数指定時，時間帯が重なったとき。

時間帯開始時刻と時間帯終了時刻が同じとき。

注※　収集条件定義ファイルで定義した時間帯IDと同一の時間帯IDでの定義で，収集データベースが存在しない場合はエラーになります。

統計的しきい値の初期値に関する定義の注意事項を次に示します。

項目を省略する場合は，キー名を含めて省略してください。

(4)　定義例

収集状態定義ファイルの定義例を次に示します。

収集状態定義ファイルの定義例（統計的しきい値の初期値算出に関する定義）

7.3.18　しきい値定義ファイル（ssothreshold.conf）

しきい値監視をする場合の，固定しきい値の初期値を定義します。製品が提供する初期値一覧は「付録H　しきい値定義ファイルの初期値一覧」を参照してください。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　リソースに関する定義内容

(3)　サブリソースに関する定義内容

(4)　定義例

(1)　書式

しきい値定義ファイルの書式を次に示します。

(2)　リソースに関する定義内容

キー名
値

rsc_id
リソースIDを記述します※1。

threshold_monitoring
《N※2》
全サブリソースに対する収集データのしきい値チェックの有無をYまたはNで記述します。

注※1　リソースIDとリソースの対応については，「付録F　リソース一覧」を参照してください。

注※2　一部のリソースでは「Y」の場合があります。

リソースに関する定義の注意事項を次に示します。

定義するリソースの数だけ繰り返し記述してください。

「threshold_monitoring」を省略する場合は，キー名を含めて省略してください。

一つのリソースの定義内に「threshold_monitoring」を複数定義した場合は，先に記述されている定義が有効となり，後に記述されている定義は無効となります。

一つの定義ファイル内のリソースに関する定義で，「rsc_id」の値が同じ定義が複数ある場合，先に記述されている定義が有効となり，後に記述されている定義は無効となります。

(3)　サブリソースに関する定義内容

キー名
値

threshold_submonitoring
《N※》
サブリソースごとの収集データのしきい値チェックの有無をYまたはNで記述します。threshold_monitoringが定義されていてもこのキーによる定義が優先されます。

threshold
((0，±1.00×10⁻²～±1.7976931348623157×10¹²⁷の整数または浮動小数点（倍精度実数）))
警戒しきい値，および危険しきい値を指定します。しきい値の間は「;（セミコロン）」で区切ってください。

threshold_OVER
《1;1》((1～99))
警戒しきい値，および危険しきい値の連続超過回数を指定します。連続超過回数の間は「;（セミコロン）」で区切ってください。

注※　一部のサブリソースでは「Y」の場合があります。

サブリソースに関する定義の注意事項を次に示します。

該当するリソースに関する定義に続けて，定義するサブリソースの数だけ繰り返し記述してください。

「threshold」を省略する場合は，値の記述だけを省略し，キー名と「=（イコール）」は必ず記述してください。「threshold_submonitoring」，「threshold_OVER」を省略する場合は，キー名を含めて省略してください。

一つのサブリソースの定義内に「threshold_submonitoring」，「threshold_OVER」を複数定義した場合，先に記述されている定義が有効となり，後に記述されている定義は無効となります。

一つのリソースに関する定義内のサブリソースに関する定義で，指定したサブリソースの個数を超える定義がある場合は，サブリソースの個数までの定義が有効となり，それを超える定義は無効となります。

一つのリソースに関する定義内のサブリソースに関する定義で，指定したサブリソースの個数よりも定義の数が不足している場合，不足している定義は省略されたものと見なします。

(4)　定義例

しきい値定義ファイルの定義例を次に示します。

7.3.19　しきい値検証定義ファイル

しきい値検証定義ファイルには，しきい値の検証をするための条件を定義します。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　リソースに関する定義内容

(3)　サブリソース，インスタンスに関する定義内容

(4)　定義例

(1)　書式

一つのしきい値検証定義ファイルに，固定しきい値と統計的しきい値の検証条件を混在して記述できます。しきい値検証定義ファイルの書式を次に示します。

(2)　リソースに関する定義内容

しきい値検証定義ファイルのリソースに関する定義内容を次の表に示します。各フィールドは，次の表の記載順序に従って記述してください。

キー名
値

rscid
検証の対象リソースIDを指定します。複数のリソースIDを混在して指定する場合は，キーを分けて必要なキーをすべて定義します。

stime
DBから切り出した情報内から，検証対象とする開始時刻を指定します。指定できるパラメタは，年月日時分秒です。省略した場合は，切り出したデータの最初の時刻が開始時刻になります。

ptime
DBから切り出した情報内から，検証対象とする終了時刻を指定します。指定できるパラメタは，年月日時分秒です。省略した場合は，切り出したデータの最後の時刻が終了時刻になります。

col_range
検証対象開始時刻((00:00:00
～23:59:59))
検証対象終了時刻((00:00:01
～24:00:00))
検証対象開始時刻と検証対象終了時刻を指定します。時分秒は「:（コロン）」区切り，それぞれの項目の間は「;（セミコロン）」で区切ってください。
複数の検証対象時刻を指定する場合は，別キーにして連続で記述します。このキーは五つまで定義できます。

stat_sum_time
((24～720))
統計的しきい値を求めるための時間帯の延べ時間を指定します。

stat_timing
統計的しきい値を算出する時間または時間間隔を指定します。省略した場合は，1時間おきの算出を行います。

時間指定
算出する時間を時分で指定します。複数の指定をする場合は，「，（コンマ）」で区切ります。指定できる値の範囲は，0:00～23:59です。

間隔指定
算出する間隔を「m（分）」，「h（時間）」で15m～24hの範囲で指定します。複数の指定をした場合はエラーになります。

リソースに関する定義の注意事項を次に示します。

定義するリソースの数だけ繰り返し記述してください。

(3)　サブリソース，インスタンスに関する定義内容

しきい値検証定義ファイルのサブリソース，インスタンスに関する定義内容を次の表に示します。各フィールドは，次の表の記載順序に従って記述してください。

キー名
値

subrscid※
検証対象のサブリソースIDを指定します。存在しないサブリソースIDを指定した場合は，エラーになります。

instance
((255バイト以内の文字列))
検証対象のインスタンス名を255バイト以内の文字列で指定します。繰り返し指定することで，複数のインスタンス名を検証できます。

threshold

固定しきい値の場合
((0，±1.00×10⁻²～±1.7976931348623157×10³⁰⁸までの浮動小数点))

統計的しきい値の場合
《99.95;99.99》((0.01～99.99))

固定しきい値の場合（statを指定していない場合）
検証を行う任意のしきい値を警戒しきい値，危険しきい値の順で，しきい値間を「;（セミコロン）」で区切って指定します。しきい値は0，±1.00×10⁻²～±1.7976931348623157×10³⁰⁸の浮動小数点です。仮数部が1.7976931348623157を超える場合は丸めます。なお，警戒域と危険域には同一の値を設定できます。同一の値を設定した場合は，警戒域はなしになります。

統計的しきい値の場合（statを指定した場合）
「stat」を指定した後に，検証を行う任意のデータの割合を警戒しきい値，危険しきい値の順で，しきい値間を「;（セミコロン）」で区切って指定します。しきい値は0.01～99.99の範囲で小数点以下2けたまで指定できます。

threshold_OVER
((1～99))
しきい値の連続超過回数を指定します。

注※

ユーザリソースのサブリソースに付与されるサブリソースIDについては，「7.3.14(6)(e)　サブリソースIDについて」を参照してください。

SSOが提供しているリソースのサブリソースIDについては「付録F　リソース一覧」を参照してください。

サブリソース，インスタンスに関する定義の注意事項を次に示します。

該当するリソースに関する定義に続けて，定義するサブリソース，インスタンスの組み合わせの数だけ繰り返し記述してください。

(4)　定義例

しきい値検証定義ファイルの定義例を次に示します。

しきい値検証定義ファイルの定義例（固定しきい値で複数のインスタンス指定の場合）

しきい値検証定義ファイルの定義例（固定しきい値で複数のサブリソース指定の場合）

しきい値検証定義ファイルの定義例（統計的しきい値の場合）

しきい値検証定義ファイルの定義例（固定しきい値と統計的しきい値の場合）

7.3.20　TCPエージェント定義ファイル（ssotcpagent.conf）

TCPエージェント定義ファイルには，TCPヘルスチェック機能の対象とするAPMを指定します。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　定義例

(1)　書式

TCPエージェント定義ファイルには，エージェントごとの定義を1行で指定します。各項目の間は「:（コロン）」で区切ってください。TCPエージェント定義ファイル作成上の注意事項を次に示します。

指定されたエージェントのAPMのバージョンが08-00以降である場合にだけ，TCPヘルスチェック機能が適用されます。そのほかのエージェントに対しては，従来どおりSNMP（UDP）プロトコルを用いた方式が適用されます。

TCPエージェント定義ファイルが $SSO_CONFディレクトリに存在しない場合は，すべてのエージェントに対して従来どおりSNMP（UDP）プロトコルを用いた方式が適用されます。

ファイル内に同一エージェントに対する定義がある場合，先に記述されている定義を有効とし，以降に記述されている定義は無視します。したがって，対象エージェントのIPアドレスに「＊.＊.＊.＊」を指定した定義が先頭にある場合，先頭行の定義がすべてのエージェントに適用されます。

この定義ファイルの更新を有効とするためには，ssoapmonデーモンプロセスの再起動，またはssoapcom -rコマンドを実行してください。

(2)　定義内容

項目
値

IPアドレス
監視対象エージェントのIPアドレスを，「n.n.n.n」の形式で指定します。nには，0～255の値，または「＊（アスタリスク），？（疑問符）」のワイルドカードを指定できます。

ポート番号
《20307》((1～65535))
監視対象エージェントに対してヘルスチェックを行う場合のポート番号を指定します。このポート番号は，監視対象エージェント側のTCPサービス定義ファイルのLISTENPORTキー値に合わせてください。TCPサービス定義ファイルについては「7.4.8　TCPサービス定義ファイル（apmtcpserv.conf）」を参照してください。

応答監視時間
《50》((10～36000))
監視対象エージェントに対してヘルスチェックを行った場合の応答監視時間を，1/10秒単位で指定します。

リトライ回数
《1》((0～99))
監視対象エージェントに対するヘルスチェックに失敗した場合のリトライ回数を指定します。

(3)　定義例

TCPエージェント定義ファイルの定義例を次に示します。

7.3.21　レポート定義ファイル

レポート条件を定義します。レポート条件設定ウィンドウを使用して作成することもできます。GUIを使用した手順については，「4.8.3　レポート条件の設定」を参照してください。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　レポートファイルの定義内容

(3)　レポート条件の定義内容

(4)　定義例

(5)　注意事項

(1)　書式

レポート定義ファイルの書式を，次に示します。

(2)　レポートファイルの定義内容

レポートファイルの言語を定義します。レポート定義ファイルごとに一つ記述します。レポートファイルの定義内容は，次のように囲ってください。

head{ 定義内容 }

定義内容を次の表に示します。

キー名
値

lang
レポートファイルを出力する際の言語を，次の形式から指定します。

英語：C

日本語（Shift-JIS）：SJIS

日本語（EUC）：EUC

日本語（UTF-8）：UTF-8

定義ファイルに指定したタイトルなどは，すべてこのパラメタに指定した言語に変換されて出力されます。レポート定義ファイルの文字エンコーディングは，ここで指定した文字エンコーディングに従う必要があります。

(3)　レポート条件の定義内容

レポート条件を定義します。一つのレポートファイルに表示するレポートの数だけ繰り返し定義してください。定義できる個数は，ssorptd動作定義ファイルのmax-dataキーに設定した値です。それぞれのレポート条件は，次のように囲ってください。

data{ 定義内容 }

定義内容を，次の表に示します。

キー名
値

title
((255バイト以内の文字列))
各レポートのタイトルを指定します。途中に空白を記述できます。

target
レポートに出力する収集サーバ名，収集対象サーバ名および通し番号を，「，（コンマ）」で区切って指定します。

収集サーバ名：監視マネージャを指定します。

収集対象サーバ名：監視サーバを指定します。

通し番号※1：コピーデータベースをレポートする場合に，その通し番号を指定する。マスターデータベースをレポートする場合は何も指定しない。

resource_id
レポートに出力するリソースIDを指定します。

subresource_id※2
レポートに出力するサブリソースIDを指定します。省略した場合は，すべてのサブリソースをレポート対象にします。

instance
((255バイト以内の文字列))
レポートするインスタンス名を指定します。複数指定する場合は，このキーを複数指定します。省略した場合は，全インスタンスをレポート対象にします。先頭または末尾に空白文字を含むインスタンス名を指定することはできません。

format
レポートタイプを指定します。
tableA：［サブリソース列－インスタンス行］の表形式で出力します。
tableB：［インスタンス列－サブリソース行］の表形式で出力します。
tableC：［インスタンス別表示］の表形式で出力します。
tableD：［サブリソース別表示］の表形式で出力します。
graph：折れ線グラフ形式で出力します。
graphB：ヒストグラム形式で出力します。
graphC：［サブリソース別表示］の集合縦棒グラフ形式で出力します。
graphD：［インスタンス別表示］の集合縦棒グラフ形式で出力します。
graphE：［サブリソース別表示］の積み上げ縦棒グラフ形式で出力します。
graphF：［インスタンス別表示］の積み上げ縦棒グラフ形式で出力します。
graphG：［サブリソース別表示］の円グラフ形式で出力します。
graphH：［インスタンス別表示］の円グラフ形式で出力します。
省略した場合はtableAが仮定されます。

plot_type
《1h》((5分～31日))
グラフ形式で出力する際のプロットタイプを指定します。指定した時間の平均値をグラフにプロットします。単位には，「m（分）」，「h（時間）」，または「d（日）」を指定できます。

レポートの出力形式が折れ線グラフの場合
プロットタイプに指定した時間ごとに収集データの平均値を算出し，その値がプロット点となります。隣接するプロット点を結んだ折れ線が，収集データ線です。
なお，プロット間隔の間に収集データがない場合，プロット点は作成されません。この場合，プロット点が作成されなかった期間は無視され，隣接するプロット点を結ぶ線が描線されます。

レポートの出力形式が集合縦棒グラフまたは積み上げ縦棒グラフの場合
プロットタイプに指定した時間ごとに収集データの平均値を算出し，棒グラフで表示します。
なお，プロット間隔の間に収集データがない場合，グラフの棒は表示されません。

レポートの出力形式が円グラフの場合
プロットタイプに指定した時間ごとに収集データの平均値を算出し，各要素間の比を円グラフで表示します。
また，円グラフ基準値graph_piechart_stdを指定した場合，その指定値に対する割合をグラフ表示します。

レポートの出力形式が表形式またはヒストグラム形式の場合
この値を指定しても無視されます。

graph_xdivide
《4n》
((1～60))：分割数指定のとき
((1分～365日))：時間指定のとき
グラフ形式で出力する際の，時間軸の目盛線を指定します。なお，表形式のレポートの場合，この設定は無視されます。
数字の後ろに単位を付けて指定します。単位は「n（分割）」，「m（分）」，「h（時間）」，または「d（日）」を使用してください。
指定できる値の範囲は，分割数指定の場合（単位がn指定の場合），1～60です。時間間隔の場合（単位がm，h，d指定の場合），1分～365日です。
無効な値および単位を指定した場合，レポート作成時にエラーになり，レポートは作成できません。

graph_threshold_info
《＊,off,off》
グラフ形式で出力する際の，しきい値情報の表示の有無を指定します。なお，表形式のレポートの場合，この設定は無視されます。

subrsc_id

対象サブリソースのID。IDはsubresource_idパラメタに従います。「＊」を指定した場合，出力するすべてのサブリソースを対象とします。「＊」以外のIDは，それぞれがユニークになるように指定してください。

[on|off]（1番目）

警戒しきい値の表示有無を選択します。onで表示，offで非表示になります。

[on|off]（2番目）

危険しきい値の表示有無を選択します。onで表示，offで非表示になります。

「＊」とサブリソースIDの両方を指定した場合，「＊」の指定が有効になります。
無効な値および文字列を指定した場合，レポート作成時にエラーになり，レポートは作成できません。
しきい値線の出力を設定した場合に，しきい値線の出力対象となるサブリソースおよびインスタンスのしきい値を監視していないとき，しきい値線は値0の線で出力します。

graph_blank
《off》
指定したデータ抽出期間内で，各プロットタイプで指定した時間間隔内にリソース収集データが存在しない場合の，グラフ線表示の有無を設定します。なお，表形式のレポートの場合，この設定は無視されます。

[on|off]

onで非表示（空白の非反映）に，offで表示（空白の反映）にします。

無効な値および文字列を指定した場合，レポート作成時にエラーになり，レポートは作成できません。

graph_legend_row
《10》((0～100の整数))
グラフ凡例のインスタンス表示の列数を設定します。なお，表形式の出力時には無視されます。

数字

値を設定した場合，凡例はサブリソース別凡例形式で出力します。パラメタおよび値を省略した場合はインスタンス数折り返し凡例形式で出力します。

値を設定した場合で，インスタンス数が設定値より大きいとき，設定した列数で凡例を表示します。インスタンス数が設定値より小さいとき，列数はインスタンス数となります。

値に0を設定した場合，列数はインスタンス数になります。無効な値および文字列を指定した場合，レポート作成時にエラーになり，レポートは作成できません。

graph_statistics_info
グラフへの統計表示の設定をします。なお，表形式の出力時は無視されます。

[tableA|tableB|tableC|tableD]

formatパラメタで指定できる値のうち，表形式に関する値を指定します。値を設定した場合，表形式で出力する表のフォーマットで，グラフの下に統計情報として表示します。

値またはパラメタを省略した場合は，統計情報を出力しません。

無効な値および文字列を指定した場合，レポート作成時にエラーになり，レポートは作成できません。

graph_time_adjust
《off》
グラフ時間軸の開始時刻および終了時刻に，データ抽出期間に指定した時刻を設定します。なお，表形式の出力時はこの設定は無視されます。

onの場合

データ抽出期間に指定した時刻をグラフ時間軸の開始時刻および終了時刻とします。

offの場合

データ抽出期間内のリソース収集データ時刻の最小時刻，最大時刻をグラフ時間軸の開始時刻および終了時刻とします。

データ抽出期間の開始時刻および終了時刻のどちらか，または両方を省略した場合で，値をonとしたとき，省略された側の時刻には，offを指定した場合と同じ時刻が設定されます。
無効な値および文字列を指定した場合，レポート作成時にエラーになり，レポートは作成できません。

graph_maxline
《64》((1～1024))
集合縦棒グラフ，積み上げ縦棒グラフ，または円グラフの最大グラフ行数を指定します。

graph_piechart_std
《100》((1×10⁻²～1.7976931348623157×10³⁰⁸))
円グラフ指定時に，指定した値を100%の値としてグラフ要素の値を計算し，円グラフを表示します。

graph_histo_num
《10》((4～20))
ヒストグラム指定時に，データ区間の個数を設定します。

graph_max_min
《off,100.00,0.00》
((-1.7976931348623157×10³⁰⁸～1.7976931348623157×10³⁰⁸))
on，縦軸の最大値，縦軸の最小値を指定した場合，グラフの縦軸の最大値・最小値を設定します。ただし，グラフの値が縦軸の最大値を上回る場合や，縦軸の最小値を下回る場合は，縦軸が自動補正されます。同様に，しきい値が縦軸の最大値を上回る場合や，縦軸の最小値を下回る場合も，縦軸が自動補正されます。

最大値は必ず最小値より大きい値を指定します。

ヒストグラムの場合は最大値に4294967295以下，最小値に0以上を指定します。ヒストグラム以外の場合は最大値と最小値の幅が1.7976931348623157×10³⁰⁸以下となるような値を指定します。

「最大値」，「最小値」には小数点第2位までの数値を指定します（小数点第3位以下を指定した場合，小数点第3位で四捨五入する）。

off，縦軸の最大値，縦軸の最小値を指定した場合，on設定時の動作が無効になり，グラフの縦軸の最大値・最小値は自動設定となります。ただし，このキーで指定された最大値・最小値の妥当性をチェックします（作成されるグラフの縦軸の値の範囲はバージョン08-00と同じ）。

注※1

通し番号は，ssoextractlogコマンドを，-listオプションを指定して実行すると参照できます。

注※2

ユーザリソースのサブリソースに付与されるサブリソースIDについては，「7.3.14(6)(e)　サブリソースIDについて」を参照してください。

SSOが提供しているリソースのサブリソースIDについては「付録F　リソース一覧」を参照してください。

HTML形式のレポートとキー値の反映の可否の対応を，次の表に示します。

表7-6　HTML形式のレポートとキー値の反映の可否

キー値 | 複数 | 省略 | レポートの形式
表 | 折れ線 | ヒストグラム | 集合縦棒 | 積み上げ縦棒 | 円
title | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
target | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
resource_id | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
subresource_id | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
instance | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
format | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
plot_type | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○
graph_xdivide | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ×
graph_threshold_info | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ×
graph_blank | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ×
graph_legend_row | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
graph_statistics_info | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○
graph_time_adjust | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○
graph_maxline | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○
graph_piechart_standard | × | ○ | × | × | × | × | × | ○
graph_histo_num | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ×
graph_max_min | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ×

○：キー値を反映する。

×：キー値を反映しない。

(4)　定義例

レポート定義ファイルの定義例を次に示します。

(5)　注意事項

レポート定義ファイルに無効となる記述をした場合，次のエラーが出力されます。

ssodemandrptコマンドによるレポート作成の場合
標準出力とログ出力で表示します。

GUI操作によるレポート作成の場合
エラーダイアログとログ出力で表示します。

7.3.22　ssorptd動作定義ファイル（ssorptd.def）

ssorptd動作定義ファイルには，ssorptdデーモンプロセスの動作を定義します。この定義ファイルの内容を変更した場合，次のどちらかを実行して変更した内容を有効にしてください。

ssorptd -rコマンドを実行する。
ただし，変更したキーによっては有効にならないものがあります。

ssorptdデーモンプロセスを再起動する。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(1)　書式

ssorptd動作定義ファイルの書式を次に示します。

ssorptd動作定義ファイルを記述する場合の注意事項を次に示します。

ファイル内に同じ項目に対する定義がある場合，あとに記述されている定義を有効とし，先に記述されている定義は無視します。

キーの指定を省略する場合は，その行全体を省略してください。

(2)　定義内容

ssorptd動作定義ファイルの定義内容を，次の表に示します。

キー名
値

max-logfile-size:
《4》((1～32メガバイト))
一つのログファイルの最大サイズを指定します。

logfile-num:
《3》((1～10面))
ログファイルの面数を指定します。

trace:
《off》
障害発生時の調査用としてトレースファイルを出力するかどうかを設定します。出力する場合は「on」，出力しない場合は「off」を指定します。

max-tracefile-size:
《4》((1～32メガバイト))
一つのトレースファイルの最大サイズを指定します。

tracefile-num:
《3》((1～10面))
トレースファイルの面数を指定します。

max-client:
《2》((1～99))
レポート設定ウィンドウおよびレポートコマンド（ssodemandrpt）からの接続に対して，ssorptdデーモンプロセスが許可する同時接続の上限数，すなわちレポート設定ウィンドウおよびレポートコマンド（ssodemandrpt）を合わせての同時起動上限数を指定します。ただし，指定値のうち一つはレポート設定ウィンドウ用として常に確保されます。また，レポート設定ウィンドウは，この値に関係なく同時に二つ以上起動することはできません。

max-data:※2
《20》((1～64))
レポート定義ファイルごとのレポート条件の最大数を指定します。

注意事項

レポートを作成する場合，レポート条件数分のssoextractlogコマンドが同時に実行されます。したがって，このキーの値を変更した場合は，その増分をssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）のmax-client:キーに加算してください。

default-disp-address:
《none》
レポート条件追加ウィザードで，「ホスト名（IPアドレス）」の形式で表示される収集サーバのIPアドレスを指定します。
ssocolmng動作定義ファイルのchange-my-address:キーと同じ値を指定してください。

exponential-notation:
《on》
HTML形式のレポートファイルでの各種グラフ（折れ線グラフ，ヒストグラム，集合縦棒グラフ，および積み上げ棒グラフ）の縦軸ならびに横軸の目盛表示について，値が1,000,000以上となる目盛値の表示形式を，「整数表示または小数表示」と「指数表示」から選択できます。
「on」を指定した場合，指数表示になります。
「off」を指定した場合，整数表示または小数表示になります。
なお，目盛値が1,000,000未満の場合，このキーの設定に関係なく，整数表示または小数表示となります。

注意事項

目盛値が（マイナス符号も含めて）17けたを超えると，表示が縦軸内および枠外にはみ出す場合があります。その場合はこのキーに「on（指数表示）」を指定してください。

注※1　値を変更した場合，ssorptdデーモンプロセスを再起動する必要があります。

注※2　値を変更した場合，レポート設定ウィンドウを再起動する必要があります。

7.3.23　ssoconsoled動作定義ファイル（ssoconsoled.def）

ssoconsoled動作定義ファイルには，ssoconsoledデーモンプロセスの動作を定義します。この定義ファイルの内容を変更した場合，次のどちらかを実行して変更した内容を有効にしてください。

ssoconsoled -rコマンドを実行する。
ただし，変更したキーによっては有効にならないものがあります。

ssoconsoledデーモンプロセスを再起動する。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(1)　書式

ssoconsoled動作定義ファイルの書式を次に示します。

ssoconsoled動作定義ファイルを記述する場合の注意事項を次に示します。

ファイル内に同じ定義がある場合，あとに記述されている定義を有効とし，先に記述されている定義は無視します。

キーの指定を省略する場合は，その行全体を省略してください。

(2)　定義内容

ssoconsoled動作定義ファイルの定義内容を，次の表に示します。

キー名
値

authentication:
《sso》
SSOコンソールへのログインでのユーザ認証方式を指定します。ユーザ認証しないようにすることもできます。
sso：SSO認証方式
jp1：JP1認証方式
none：ユーザ認証をしない

logical-hostname:※
《none》
クラスタ環境でのユーザ認証（JP1認証方式）で，SSOと同じ論理ホスト上にJP1/Baseを構築している場合，JP1/Baseに設定した論理ホスト名を指定します。これによって，論理ホスト上のJP1/Baseを使用してユーザ認証をします。「none」を指定すると物理ホスト上のJP1/Baseを使用してユーザ認証をします。JP1/Baseでの論理ホスト名の設定方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

logout-time:※
《1080》((0, 30～1440分))
SSOコンソールのセッションタイムアウト時間を指定します。この設定は，SSO認証またはJP1認証時に有効になります。0を指定した場合，タイムアウトは行われません。

max-logfile-size:
《4》((1～32メガバイト))
一つのログファイルの最大サイズを指定します。

logfile-num:
《3》((1～10面))
ログファイルの面数を指定します。

trace:
《off》
障害発生時の調査用としてトレースファイルを出力するかどうかを設定します。出力する場合は「on」，出力しない場合は「off」を指定します。

max-tracefile-size:
《4》((1～32メガバイト))
一つのトレースファイルの最大サイズを指定します。

tracefile-num:
《3》((1～10面))
トレースファイルの面数を指定します。

注※　値を変更した場合，ssoconsoledデーモンプロセスを再起動する必要があります。

7.3.24　SSO起動定義ファイル（ssostartup.conf）

SSO起動定義ファイルには，SSOのデーモンプロセスの起動に関する設定を定義します。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　インストール時のSSO起動定義ファイル

(4)　定義例

(5)　注意事項

(1)　書式

SSO起動定義ファイルの書式を次に示します。

SSO起動定義ファイルを記述する場合の注意事項を次に示します。

フィールド間は「:（コロン）」で区切って記述してください。

フィールドの値には，スペース，「:（コロン）」，「，（コンマ）」，「＼（バックスラント）」，「¥（エスケープ文字）」，「#（シャープ）」を記述できません。

フィールドを省略する場合，「:（コロン）」を必ず記述してください。

SSO起動定義ファイル変更した場合は，SSOを再起動する必要があります。

(2)　定義内容

SSO起動定義ファイルの定義内容を，次の表に示します。

フィールド名
値

デーモンプロセス名
次に示すどれかのデーモンプロセス名を必ず指定します。

ssocolmng（リソース収集管理デーモンプロセス）

ssocollectd（リソース収集デーモンプロセス）

ssoapmon（プロセス・サービス監視デーモンプロセス）

ssorptd（レポート作成デーモンプロセス）

ssoconsoled（SSOコンソールデーモンプロセス）

ssotrapd（SNMPトラップ受信デーモンプロセス）

デーモンプロセス名ssotrapdは，デフォルトでは無効になっています。SSOを分散構成で使用し，かつAPMからの受信方式にSNMPトラップが存在する場合は，有効にしてください。有効にした場合，デーモンプロセス名ssoapmonの依存プロセス名の定義では，必ずssotrapdを指定してください。

依存デーモンプロセス名
動作の前提となるデーモンプロセス名を記述します。複数記述する場合は「，（コンマ）」で区切って記述します。
デーモンプロセス名ssocolmngの定義では，必ずssocollectdを指定してください。

オプション
各デーモンプロセスの起動オプションを記述します。起動オプションについては，「6.　コマンド」の各デーモンプロセスに対応するコマンドを参照してください。

起動停止監視タイムアウト時間
《300》((10～600))
デーモンプロセスごとに，起動または停止のタイムアウト時間を秒単位で指定します。
起動タイムアウトの場合，そのデーモンプロセスの起動はスキップします。
停止タイムアウトの場合，そのデーモンプロセスを終了シグナル送信によって強制終了します。

(3)　インストール時のSSO起動定義ファイル

インストール時のSSO起動定義ファイルを次に示します。

(4)　定義例

SSO起動定義ファイルの定義例を次に示します。

プロセス・サービス監視デーモンプロセス（ssoapmon）のタイムアウト時間を600秒とする場合

SSOを分散構成で使用し，かつAPMからの受信方式にSNMPトラップが存在する場合

(5)　注意事項

ssostopコマンド実行時に次のエラーメッセージが出力された場合は，そのメッセージで示されるデーモンプロセスの終了処理が，タイムアウト時間以内に完了していません。この場合は，SSO起動定義ファイルで，該当するデーモンプロセスのタイムアウト時間を延ばしてください。

ssospmd: デーモンプロセス(デーモンプロセス名)でタイムアウトが発生しました。

例：ssoapmonデーモンプロセスがタイムアウト時間以内に完了しなかった場合のエラーメッセージ

ssospmd: デーモンプロセス(ssoapmon)でタイムアウトが発生しました。

7.3.25　ssospmd動作定義ファイル（ssospmd.def）

ssospmd動作定義ファイルには，ssospmdデーモンプロセスの動作を定義します。この定義ファイルの内容を変更した場合，次のどちらかを実行して変更した内容を有効にしてください。

ssospmd -rコマンドを実行する。
ただし，変更したキーによっては有効にならないものがあります。

ssospmdデーモンプロセスを再起動する。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(1)　書式

ssospmd動作定義ファイルの書式を，次に示します。

ssospmd動作定義ファイルを記述する場合の注意事項を次に示します。

ファイル内に同じ定義がある場合，あとに記述されている定義を有効とし，先に記述されている定義は無視します。

キーの指定を省略する場合は，その行全体を省略してください。

(2)　定義内容

ssospmd動作定義ファイルの定義内容を，次の表に示します。

キー名
値

max-logfile-size:
《4》((1～32メガバイト))
一つのログファイルの最大サイズを指定します。

logfile-num:
《3》((1～10面))
ログファイルの面数を指定します。

trace:
《off》
障害発生時の調査用としてトレースファイルを出力するかどうかを設定します。出力する場合は「on」，出力しない場合は「off」を指定します。

max-tracefile-size:
《4》((1～32メガバイト))
一つのトレースファイルの最大サイズを指定します。

tracefile-num:
《3》((1～10面))
トレースファイルの面数を指定します。

nnm-coop-check-interval:
《10》((1～60秒))
NNMiとの連携可否をチェックする間隔を指定します。

nnm-coop-policy:※
《0》((0または1))
NNMiと連携不可の場合の，ssospmdが管理するデーモンプロセスの動作を0または1で指定します。
0：SUSPENDING状態となります。
1：DEGENERATING状態となります。
SSOデーモンプロセスの状態，および状態遷移については，「付録E　デーモンプロセスの状態遷移」を参照してください。

注※　値を変更した場合，ssospmdデーモンプロセスを再起動する必要があります。

7.3.26　ユーザ認証定義ファイル（ssoauth.conf）

ユーザ認証定義ファイルには，SSOコンソールで利用するユーザ情報を定義します。SSOコンソールでSSO認証を利用する場合（SSOコンソール動作定義ファイルのauthenticationキーがssoの場合）に，定義が有効になります。

ユーザ情報はssoauthコマンドで定義します。パスワードが暗号化されて格納されるため，ファイルを直接編集することはできません。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　内容

(3)　内容例

(1)　書式

ユーザ認証定義ファイルの書式を次に示します。

(2)　内容

ユーザ認証定義ファイルの内容を次の表に示します。

項目 | 説明
ユーザ名 | ssoauthコマンドの-userオプションに指定された値が記述されます。
パスワード | ssoauthコマンドの-userオプション，および-passwordオプションに指定された値から算出された暗号文が記述されます。暗号文はssoauthコマンド内で暗号化された値です。

(3)　内容例

SSOコンソールユーザ定義ファイルの内容例を次に示します。

7.3.27　イベントフィルタ定義ファイル（ssoevtfilter.conf）

イベントフィルタ定義ファイルには，NNMiに対するインシデント発行のフィルタリング有無を定義します。不要なインシデントの発行を抑止するために使用します。

ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）およびssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）のキー名「threshold-event」，または「status-event」にoffを指定している場合，この定義ファイルでoffを設定してもインシデントは発行されません。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　定義例

(4)　フィールドの記述

(5)　定義の反映

(6)　イベントフィルタ対象外のインシデント

(7)　注意事項

(1)　書式

イベントフィルタ定義ファイルの書式を，次に示します。

(2)　定義内容

イベントフィルタ定義ファイルの定義内容を次の表に示します。

キー名
値

インシデント名※
《off》
フィルタリングの有無を指定します。
on：フィルタリングする
off：フィルタリングしない

注※　インシデント名には，SSOがNNMiへ発行する各イベントのインシデント名を指定します。インシデント名については，「付録I.1　SSOが発行するイベント（インシデント）」を参照してください。

(3)　定義例

イベントフィルタ定義ファイルの定義例を次に示します。

(4)　フィールドの記述

フィールドの記述方法について，次に示します。

各フィールドは，インシデント名と「:（コロン）」で分割し，1行で記述してください。

インシデント名は，行頭から記述してください。

「:（コロン）」のあとには，タブ，または一つ以上スペースを記述できます。

(5)　定義の反映

イベントフィルタ定義ファイルの定義を変更した場合，変更したインシデントを通知するデーモンプロセスで，定義ファイルの再読み込みが必要です。インシデントと再読み込みが必要となるデーモンプロセス，および再読み込みの方法を，次の表に示します。

表7-7　定義変更時に再読み込みが必要なデーモンプロセス

イベント名
インシデント名※
再読み込みが必要なデーモンプロセス
再読み込み方法

収集状態変更イベント

リソース状態変更イベント

SSO_Resourceで始まるインシデント名
ssocolmng

ssocolmng -rコマンド

ssocolmngデーモンプロセスの再起動

監視状態変更イベント

プロセス状態変更イベント

プロセス/サービス監視障害通知イベント

SSO_Processで始まるインシデント名
ssoapmon

ssoapcom -rコマンド

ssoapmonデーモンプロセスの再起動

サービス状態変更イベント
SSO_Serviceで始まるインシデント名

アプリケーション状態変更イベント
SSO_Applicationで始まるインシデント名

注※　各インシデントの正式名称については，「付録I.1　SSOが発行するイベント（インシデント）」を参照してください。

(6)　イベントフィルタ対象外のインシデント

イベントフィルタ定義ファイルによるフィルタ対象外であるインシデントを，次の表に示します。対象外のインシデントを指定した場合，定義は無効となり，インシデントは発行されます。

表7-8　イベントフィルタ対象外のインシデント名

カテゴリ | インシデント名 | 意味
リソース収集 | SSO_Resource_DB_Size_Warning | 収集データベースのしきい値超過

(7)　注意事項

イベントフィルタ定義ファイルを指定する際の注意事項を，次に示します。

同一のインシデント名を指定した場合，あとに記述された定義を有効とし，先に記述されている定義は無視します。

この定義ファイルに定義していないインシデントに関しては，デフォルトの設定で動作します。

定義に誤りがあった場合，エラー発生行だけをスキップし，次行から読み込みを継続します。

7.3.28　動作ログ定義ファイル（ssoauditlog.conf）

動作ログ定義ファイルには，SSOの動作ログの出力について定義します。動作ログ定義ファイルは，デーモンプロセス起動時およびコマンド実行時に読み込まれます。そのため，設定内容を変更した場合，デーモンプロセスを再起動する必要があります。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　定義例

(1)　書式

動作ログ定義ファイルの書式を，次に示します。

動作ログ定義ファイルを記述する場合の注意事項を次に示します。

キー名と設定値を「:（コロン）」で区切って指定してください。

行頭，「:（コロン）」の後ろ，および設定値の後ろのスペースまたはタブは無視します。

ファイル内に同じ定義がある場合，あとに記述されている定義を有効とし，先に記述されている定義は無視します。

(2)　定義内容

動作ログ定義ファイルの定義内容を，次の表に示します。

キー名
値

auditlog-mode
《on》((on|off))
動作ログの出力有無を定義します。
on：動作ログを出力する。
off：動作ログを出力しない。

auditlog-num
《3》((2～10面))
動作ログファイルの面数を指定します。
例えば，3を指定した場合，動作ログファイルのバックアップが2世代まで保存されます。

auditlog-size
《4》((1～32メガバイト))
一つの動作ログファイルの最大サイズを指定します。

auditlog-level
《0》
イベントログ（Windows）およびsyslog（UNIX）への出力有無，および出力レベルを定義します。なお，I，W，Eのどれかを指定する場合は，auditlog-modeにonを指定する必要があります。
0：イベントログまたはsyslogへ出力しません。
I：すべてのメッセージID種別の情報を出力します。
W：メッセージID種別がW，EおよびSの情報を出力します。
E：メッセージID種別がEおよびSの情報を出力します。

注　事象の結果については，「表N-2　動作ログの共通出力項目」の出力される属性名「result」を参照してください。

(3)　定義例

動作ログ定義ファイルの定義例を次に示します。

7.3.29　NNM情報定義ファイル（ssonnminfo.conf）

NNM情報定義ファイルには，NNMiに接続するために必要な情報を定義します。NNM情報定義ファイルは，ssonnmsetupコマンドで編集（追加，変更，削除）してください。テキストエディタなどで直接編集しないでください。この定義ファイルは，SSO起動時に読み込まれます。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(1)　書式

NNM情報定義ファイルの書式を，次に示します。

NNM情報定義ファイルを記述する場合の注意事項を次に示します。

ノードキー名ごとに，キー名と値を波括弧で区切って指定してください。

キー名と値を「:（コロン）」で区切って指定してください。

行頭，波括弧，「:（コロン）」，および設定値の後ろのスペースまたはタブは無視されます。

(2)　定義内容

(a)　ノードキー名

default，またはIPアドレスが設定されます。defaultにはNNMiへの接続情報が，IPアドレスにはイベント送信先定義ファイルの設定による別のNNMiへの接続情報が定義されます。

(b)　キー名

キー名の設定内容を次の表に示します。

キー名 | 値
User | NNMiに接続するためのユーザ名。ssonnmsetupコマンドの-userオプションに指定した情報が設定されます。
Password | NNMiに接続するためのユーザのパスワード。ssonnmsetupコマンドの-passwordオプションに指定した情報が暗号化されて設定されます。
Port | NNMiのNNM Webサーバポートのポート番号。ssonnmsetupコマンドの-portオプションに指定した情報が設定されます。
Host | 分散構成の場合の，SSOのNNMiの接続先ホスト名またはIPアドレス。ssonnmsetupコマンドの-hostオプションに指定した情報が設定されます。ノードキー名がdefaultの場合だけ有効となります。基本構成の場合，SSOと同一ホスト上で動作するNNMiに接続します。しかし，Hostキーが設定されることで，任意のホスト上で動作するNNMiに接続および連携することができます。
SSL | NNMiとの通信をhttpsで行う場合は「on」，httpで行う場合は「off」を設定します。

7.3.30　GUIログ定義ファイル（ssoguilog.conf）

GUIログ定義ファイルには，GUIが出力するログの設定を定義します。各GUI起動時に読み込まれるので，内容を変更した場合は，GUIを再起動する必要があります。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　定義例

(4)　注意事項

(1)　書式

GUIログ定義ファイルの書式を，次に示します。

GUIログ定義ファイルを記述する場合の注意事項を次に示します。

キー名と設定値を「=（イコール）」で区切って指定してください。

ファイル内に同じ項目に対する定義がある場合，あとに記述されている定義を有効とし，先に記述されている定義は無視します。

(2)　定義内容

GUIログ定義ファイルの定義内容を，次の表に示します。

キー名
値

LOG_LEVEL
《ERROR》((OFF|ERROR|WARN|INFO))
ログを出力するレベルを指定します。指定できるレベルを次に示します。
OFF：ログを出力しません。
ERROR：エラーログだけを出力します。
WARN：ERRORに加え，警告ログを出力します。
INFO：WARNに加え，インフォメーションログを出力します。

FILE_SIZE
《4》((1～100メガバイト))
ログファイルの最大サイズを指定します。

(3)　定義例

GUIログ定義ファイルの定義例を次に示します。

(4)　注意事項

GUIログ定義ファイルを変更する場合は，GUIを停止してGUIログ定義ファイルを変更したあと，既存のGUIログ（ssogui_*.log）を削除してからGUIを起動してください。

7.4　APMの定義ファイル

APMの定義ファイルの詳細な記述形式について説明します。

＜この節の構成＞

7.4.1　プロセス監視動作定義ファイル（apmini.conf）

7.4.2　起動イベントあて先定義ファイル（apmdest.conf）

7.4.3　JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル（apmproxy.conf）

7.4.4　イベント通知発行元アドレス定義ファイル（apmaddr.conf）

7.4.5　イベント遅延定義ファイル（apmdelay.conf）

7.4.6　実行許可コマンド定義ファイル（apmremotecmd.conf）

7.4.7　イベントTCP通知定義ファイル（apmtcpsend.conf）

7.4.8　TCPサービス定義ファイル（apmtcpserv.conf）

7.4.9　ポート番号定義ファイル（apmport.conf）

7.4.1　プロセス監視動作定義ファイル（apmini.conf）

APMのプロセス監視の間隔，および1回の状態変更イベントで通知するプロセス情報の数を定義します。SSOやapmchgコマンドで監視間隔を変更した場合は，このファイルの内容が変更されます。このファイルは，APMが起動時に参照します。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(1)　書式

プロセス監視動作定義ファイルの書式を，次に示します。

(2)　定義内容

キー名
説明

INTERVAL
《1》((1～60分))
プロセスの監視間隔を指定します。

VBINDNUM
《5》((1～20個))
一つの状態（プロセスの起動/停止/ゾンビ）イベントで通知するプロセス情報の数を指定します。

INITIMEOUT
《5》((1～60分))
APMの起動時にapmProcMngデーモンプロセスがhiapmmibデーモンプロセスに接続する際の接続待ちタイムアウト時間を指定します（Windows限定）。

7.4.2　起動イベントあて先定義ファイル（apmdest.conf）

APMの起動時にイベントを通知するサーバを定義します。なお，このファイルを変更した場合は，APMを再起動してください。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　定義例

(4)　注意事項

(1)　書式

通知先のホスト名またはIPアドレスを指定します。指定するホスト名またはIPアドレスの末尾には「;（セミコロン）」を付与してください。複数の通知先を指定する場合は，「;（セミコロン）」の後に続けて指定してください。改行を含めることも可能です。コメント行以外でも，「#（シャープ）」以降はコメントと見なします。

起動イベントあて先定義ファイルの書式を，次に示します。

単数指定の場合

複数指定の場合（改行なし）

複数指定の場合（改行あり）

(2)　定義内容

通知先

イベントの通知先となるサーバのホスト名またはIPアドレスを，255バイト以内で指定します。通知先のマシンが複数のインタフェースを持つ場合は，ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）※のchange-my-address:キーの値を指定してください。

注※　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）については，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を参照してください。

(3)　定義例

(4)　注意事項

すでにSSOからプロセス監視を実施しており，APMの監視条件定義ファイル（nnnnnnnnnnnn.apm（nは0～9））が存在する場合は起動イベントあて先定義ファイル（apmdest.conf）の定義は不要です。

7.4.3　JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル（apmproxy.conf）

APMとSSOの間にファイアウォールが存在する場合，イベントのあて先にJP1/Cm2/IGSを定義します。このファイルを定義すると，JP1/Cm2/IGS経由で，イベントを監視マネージャに通知します。なお，TCP通信でイベントを通知する場合は，JP1/Cm2/IGSを経由したイベントの通知はできません。なお，このファイルを変更した場合は，次のどちらかの処理を実行してください。

apmchgコマンドの-pオプションを指定して再読み込みを実行する。

APMを再起動する。

APMが起動イベントを通知するホストの定義には，次に示す優先順位があります。

JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル（apmproxy.conf）

起動イベントあて先定義ファイル（apmdest.conf）

/etc/SnmpAgent.d/snmpd.confまたは"SNMP Service"サービスのあて先

このファイルに定義された監視マネージャが，apmdest.confまたは/etc/SnmpAgent.d/snmpd.conf，または"SNMP Service"サービスのあて先にある場合，このファイルの定義が優先されます。また，このファイルに定義がない監視マネージャに対しては通常どおり直接通知されます。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　定義例

(1)　書式

JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイルには，JP1/Cm2/IGSが動作するマシンのIPアドレスと監視マネージャのIPアドレスを「;（セミコロン）」で区切って記述します。なお，コメント行以外でも，「#（シャープ）」以降はコメントと見なします。

JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイルの書式を，次に示します。

(2)　定義内容

項目 | 説明
JP1/Cm2/IGSが動作するマシンのIPアドレス | JP1/Cm2/IGSが動作するマシンのIPアドレス，またはホスト名を255バイト以内で記述します。
監視マネージャのIPアドレス | JP1/Cm2/IGSを経由して通知する監視マネージャのIPアドレス，またはホスト名を255バイト以内で記述します。通知先である監視マネージャが複数のインタフェースを持つ場合は，すべのIPアドレスを定義してください。

(3)　定義例

JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイルの定義例を次に示します。

7.4.4　イベント通知発行元アドレス定義ファイル（apmaddr.conf）

任意のIPアドレスをイベント通知の発行元として指定できます。このファイルは，APMが起動時に参照します。下記のどれかの条件を満たす環境では，SSOが認識する監視対象サーバのIPアドレスを必ず定義してください。

JP1/Cm2/IGSのSNMPアドレス変換機能を使用する環境で，TCP通信でイベントを通知する場合

クラスタシステムで使用する場合

複数のNICまたはIPアドレスを持つホストで使用する場合

なお，このファイルを変更した場合は，次のどちらかの処理を実行してください。

apmchgコマンドの-aオプションを指定して再読み込みを実行する

APMを再起動する

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(1)　書式

イベント通知発行元アドレス定義ファイルには，イベントの発行元にするIPアドレスと「;（セミコロン）」を記述します。なお，コメント行以外でも，「#（シャープ）」以降はコメントと見なします。

(2)　定義内容

項目 | 説明
APMが動作するホストの物理IPアドレス | 発行元にしたいAPMが動作するホストの物理IPアドレスを一つ指定します。アドレスは，「n.n.n.n」の形式（nは0～255の整数）で指定してください。

7.4.5　イベント遅延定義ファイル（apmdelay.conf）

イベント遅延定義ファイルには，APMが発行するイベントの消失を防ぐために，イベント通知を遅延させる情報を定義します。なお，TCP通信でイベントを通知する場合は，イベントを遅延させることはできません。なお，このファイルを変更した場合は，次のどちらかの処理を実行してください。

apmchgコマンドの-dオプションを指定して再読み込みを実行する。

APMを再起動する。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　注意事項

(1)　書式

イベント遅延定義ファイルの書式を，次に示します。

(2)　定義内容

キー名
説明

DELAYMODE
《OFF》
イベント遅延機能を使用するかどうか指定します。

DEVENTNUM
《5》((1～20個))
遅延させるイベントの単位を指定します。指定した個数ごとにイベントを遅延させます。

DINTERVAL
《2》((1～5秒))
イベントの遅延間隔を指定します。監視マネージャのssoapmon.defファイルのevent-lost-limitで指定した値よりも大きい値は指定しないでください。

(3)　注意事項

DINTERVAL:キーの設定値はssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）のevent-lost-limit:キーに設定した値の半分以下の数値を指定してください。

ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）については，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を参照してください。

7.4.6　実行許可コマンド定義ファイル（apmremotecmd.conf）

特定のリモートコマンド以外の実行を制限するための情報を定義します。自動アクションによるリモートコマンドの実行についても，この定義による制限を受けます。なお，このファイルを変更した場合は，次のどちらかの処理を実行してください。

apmchgコマンドの-rオプションを指定して再読み込みを実行する。

APMを再起動する。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　定義例

(4)　定義上の規則

(1)　書式

実行許可コマンド定義ファイルの書式を，次に示します。

(2)　定義内容

キー名
説明

LIMITMODE
《OFF》
「コマンド名」で指定したリモートコマンド以外の実行を制限するかどうかを指定します。

コマンド名
リモートコマンドで実行できるコマンド名を指定します。なお，「LIMITMODE」に「OFF」を指定した場合には，「コマンド名」での指定の有無に関係なく，すべてのリモートコマンドの実行を許可します。

(3)　定義例

実行許可コマンド定義ファイルの定義例を次に示します。

(4)　定義上の規則

定義の前後の半角空白文字，タブは無視されます。

コマンドを絶対パスで指定した場合は，SSO側で絶対パスで指定したリモートコマンドだけを許可します。逆に，コマンド名（拡張子も含む）を指定した場合は，SSO側でコマンド名で指定したリモートコマンドだけを許可します。

コマンドをオプションつきで指定した場合は，そのままコマンド名として解釈し，エラーにはなりません。

1行に一つのコマンドだけを指定してください。

定義するコマンド名（拡張子も含む）は，SSO側で設定したコマンド名と同一にしてください。

コマンドをパスなしで指定した場合は，SSO側でパスなしで指定したリモートコマンドだけを許可します。

SSO側で設定されたリモートコマンドにシングルクォーテーション「'」，ダブルクォーテーション「"」，エスケープ文字が入っていたら，実行許可コマンド定義ファイルにもそのリモートコマンド同様にシングルクォーテーション「'」，ダブルクォーテーション「"」，エスケープ文字を入れてください。

Windowsでは大文字，小文字の区別はありません。

7.4.7　イベントTCP通知定義ファイル（apmtcpsend.conf）

イベントTCP通知定義ファイルには，APMが発行するイベントをTCP通信で通知させる場合の情報を定義します。なお，このファイルを変更した場合は，次のどちらかの処理を実行してください。

apmchgコマンドの-tオプションを指定して再読み込みを実行する。

APMを再起動する。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　ファイアウォールの通過方向

(4)　注意事項

(1)　書式

イベントTCP通知定義ファイルの書式を，次に示します。

(2)　定義内容

キー名
説明

TCPSMODE
《ON》
イベント通知にTCP通信を使用するかどうか指定します。

TCPSPORT
《20264》((1～65535の整数値))
SSOのポート番号定義ファイル（ssoport.conf）のssoapmevtキーに設定した値を指定します。

RETRYCNT
《2》((0～5回))
イベントを通知できない場合のリトライ回数を指定します。0を指定した場合はリトライしません。

INTERVAL
《5》((3～10秒))
リトライ間隔を指定します。

(3)　ファイアウォールの通過方向

APMが発行するイベントをTCP通信化する場合の，ファイアウォールを通過するための方向を次の表に示します。

プログラム名（機能） | プロセス名 | ポート番号※ | ファイアウォール通過方向
APM | apmProcMng | 20264/tcp | APM　-->　SSO

注※　ポート番号はデフォルト値での設定となります。設定変更されている場合はそのポート番号に合わせてください。

(4)　注意事項

APMのイベントをTCP通信で通知する場合，イベント遅延機能は無効です。

7.4.8　TCPサービス定義ファイル（apmtcpserv.conf）

APMのTCPサービス定義ファイルには，TCPヘルスチェック機能を適用するか否か，およびSSOとの通信用のポート番号を指定します。TCPサービス定義ファイル作成上の注意事項を以下に示します。

TCPサービス定義ファイルが$APM_CONFディレクトリに存在しない場合は，従来どおりSNMP（UDP）プロトコルを用いた方式が適用されます。

本定義ファイルの更新を有効とするためには，APMを再起動してください。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　ファイアウォールの通過方向

(1)　書式

TCPサービス定義ファイルの書式を，次に示します。

(2)　定義内容

キー名
説明

TCPSERVMODE
《OFF》((OFF/ON))
TCPヘルスチェック機能を適用する場合はON，適用しない場合はOFFを指定します。

LISTENPORT
《20307》((1～65535))
TCPヘルスチェック機能を適用する場合，SSOからのTCP接続受付を行うポート番号を指定します。

(3)　ファイアウォールの通過方向

TCPヘルスチェック機能適用時のヘルスチェックがファイアウォールを通過するための方向を次の表に示します。

プログラム名（機能） | プロセス名 | ポート番号※ | ファイアウォール通過方向
APM（TCPヘルスチェック受信） | apmProcMng | 20307/tcp | APM <-- SSO

注※　ポート番号はデフォルト値での設定値となります。設定変更されている場合はそのポート番号に合わせてください。

7.4.9　ポート番号定義ファイル（apmport.conf）

APMのポート番号定義ファイルには，APMのデーモンプロセスとコマンドの間の内部通信に使用するポート番号を定義します。ポート番号定義ファイルは，$APM_CONF配下に，必要に応じて配置してください。なお，$APM_NEWCONF配下のapmport.confをひな型として使用できます。ポート番号定義ファイルを作成，修正，または削除した場合，「(5)　ポート番号定義ファイル作成・修正・削除時の再起動」を参照してサービスを再起動してください。

ポート番号定義ファイルがない場合（デフォルトの動作），APMのデーモンプロセスとコマンドの間の内部通信に使用するポート番号を，1025～5000の範囲からOSが動的に決定します。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　注意事項

(4)　定義例

(5)　ポート番号定義ファイル作成・修正・削除時の再起動

(1)　書式

ポート番号定義ファイルの書式を次に示します。

行中で最初に現れる「#（シャープ）」以降はコメントとして無視します。

一行に含めることができる文字数は最大1,024バイトです。

空行（何も記述されていない，または一つ以上の空白，タブ文字，コメントだけの行）は無視します。

キー定義の前後には，空白，タブ文字を記述できますが，キー定義の「:（コロン）」と「;（セミコロン）」の間には数字以外の文字は記述できません。

同じキーを複数回定義することはできません。

(2)　定義内容

定義内容を次の表に示します。

キー名
値

HIAPMMIB:
《20365》
((1～65535))
hiapmmibデーモンプロセスが，apmProcMngデーモンプロセスとの通信に使用するポート番号を指定します。

APMPROCMNG:
《20366》
((1～65535))
apmProcMngデーモンプロセスが，次のプロセスとの通信に使用するポート番号を指定します。

apmserviceデーモンプロセス

apmchgコマンド

(3)　注意事項

ポート番号定義ファイルには，ほかのプログラムが使用しないポート番号を指定してください。

ポート番号定義ファイルの書式または定義が正しくない場合，APMのデーモンプロセスを起動できません。
その場合，ポート番号定義ファイルを修正または削除したあと，「(5)　ポート番号定義ファイル作成・修正・削除時の再起動」を参照してサービスを再起動してください。

(4)　定義例

ポート番号定義ファイルの定義例を次に示します。

(5)　ポート番号定義ファイル作成・修正・削除時の再起動

APMのポート番号定義ファイルを作成，修正，または削除した場合，次のサービスを再起動してください。

「SNMP Service」サービス

「SNMP System Observer - Agent for Process」サービス

サービスの再起動に関する注意事項

ポート番号定義ファイルの書式または定義の誤りを修正したあとに，「SNMP System Observer - Agent for Process」サービスを部分的に再起動した場合，サービスの停止がタイムアウトすることがあります。

この場合は，プロセス監視動作定義ファイル（apmini.conf）のINITIMEOUT:キーに指定した時間が経過したあとに，「SNMP System Observer - Agent for Process」サービスを再起動してください。INITIMEOUT:キーのデフォルトは，5分です。プロセス監視動作定義ファイル（apmini.conf）のINITIMEOUT:キーの詳細については，「7.4.1　プロセス監視動作定義ファイル（apmini.conf）」を参照してください。

なお，サービスの再起動に関するそのほかの注意事項については，「3.5.14(5)　サービスの再起動について」を参照してください。

8.　JP1製品との連携

この章では，そのほかのJP1製品との連携によって，SSOでできることについて説明します。

＜この章の構成＞

8.1　JP1/IM連携

8.1　JP1/IM連携

SSOシリーズはJP1/IMと連携して，JP1/IM - ViewからSSOの実行状態を監視できます。JP1/IMは，ネットワーク，サーバ，アプリケーションなどを一元管理する製品です。また，システム内で発生したあらゆる事象を集中監視します。なお，JP1/IMの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」を参照してください。

JP1/IM連携の構成の概要を次の図に示します。

図8-1　JP1/IM連携の構成の概要

JP1/IM - Managerホストをマネージャホスト，SSOホストをJP1/IMのエージェントホストにすることで，JP1/IMでSSOのシステム環境で発生した事象を監視できます。

＜この節の構成＞

8.1.1　JP1/IMを使った監視の概要

8.1.2　JP1/IM連携時の注意事項

8.1.1　JP1/IMを使った監視の概要

JP1/IMと連携することで，SSOのリソースのしきい値監視状態およびアプリケーション状態を，JP1/IMで把握できるようになります。JP1/IMでの監視には，SSOの発行するイベント（インシデント）が利用されます。

SSOのJP1/IM連携には，次に示す2種類があり，監視運用に合わせて選択できます。

JP1イベント連携

統合スコープ連携

以降に，それぞれの連携について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　JP1イベント連携

(2)　統合スコープ連携

(1)　JP1イベント連携

SSOが発行するイベント（NNMiへのインシデントイベント）がJP1/IM - EG for NNMiによってJP1イベントに変換され，JP1/IM - Viewの［イベントコンソール］画面に表示されます。イベントコンソールに表示されたJP1イベントからSSOの画面を表示し，事象の確認ができます。

JP1/IM - EG for NNMiについては，マニュアル「JP1/Integrated Management - Event Gateway for Network Node Manager i」を参照してください。

(2)　統合スコープ連携

JP1/IMでは，目的指向型統合ビューによって複雑なシステムをグループ化し，ツリーまたはマップで監視できます。JP1/IMでは，監視対象を監視オブジェクトと呼びます。

SSOの監視オブジェクトには次のものがあります。

SSO監視オブジェクト

カテゴリ監視オブジェクト

アプリケーション監視オブジェクト

監視オブジェクトの詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド」を参照してください。

8.1.2　JP1/IM連携時の注意事項

イベント発行の抑止
統合スコープ連携をする場合，ssoapmonデーモンプロセスおよびssocolmngデーモンプロセスの動作定義ファイル（ssoapmon.defおよびssocolmng.def）で，しきい値監視についてのイベント発行を抑止しないでください。統合スコープ連携時のデーモンプロセス動作定義ファイルの注意事項を，次の表に示します。

表8-1　統合スコープ連携時のデーモンプロセス動作定義ファイルの注意事項

ファイル名
キー名
制限

ssoapmon動作定義ファイル
（ssoapmon.def）
threshold-event
offを設定しないでください。
offを設定すると，プロセス状態変更イベント，サービス状態変更イベントおよびアプリケーション状態変更イベントが発行されなくなるため，JP1/IM上のプロセスおよびサービス監視状態が正しく更新されません。

source-name
offを設定しないでください。
イベント中のvariable bindingsにソース名が存在しないと正しく処理できません。

ssocolmng動作定義ファイル
（ssocolmng.def）
threshold-event
offを設定しないでください。
offを設定すると，リソースしきい値監視状態変更イベントが発行されなくなるため，JP1/IM上のリソース監視状態が正しく更新されません。

また，イベントフィルタ定義ファイルで，イベント発行を抑止しないでください。統合スコープ連携時のイベントフィルタ定義ファイルの注意事項を，次の表に示します。

表8-2　統合スコープ連携時のイベントフィルタ定義ファイルの注意事項

定義ファイル名
イベント種別
キー名および設定値

イベントフィルタ定義ファイル（ssoevtfilter.conf）
リソース状態変更イベント
次のイベントキーにoffを設定しないでください。
offを設定すると，リソースしきい値監視状態変更イベントが発行されなくなるため，JP1/IM上のリソース監視状態が正しく更新されません。

SSO_Resource_Monitor_Warning

SSO_Resource_Monitor_Critical

監視状態変更イベント
次のイベントキーにoffを設定しないでください。
offを設定すると，プロセス状態変更イベント，サービス状態変更イベントおよびアプリケーション状態変更イベントが発行されなくなるため，JP1/IM上のプロセスおよびサービス監視状態が正しく更新されません。

SSO_Process_Status_Unknown_to_Critical

SSO_Process_Status_Normal_to_Critical

SSO_Service_Status_Unknown_to_Critical

SSO_Service_Status_Normal_to_Critical

SSO_Application_Status_Unknown_to_Warning

SSO_Application_Status_Unknown_to_Critical

SSO_Application_Status_Normal_to_Warning

SSO_Application_Status_Normal_to_Critical

SSO_Application_Status_Warning_to_Critical

SSO_Application_Status_Critical_to_Warning

SSOとJP1/IMとの接続について
SSOとJP1/IMを連携する際にssoapmon動作定義ファイルおよびssocolmng動作定義ファイルのmax-clientキー設定値が，同時に接続しているGUIおよびコマンドの総数に満たない場合，ssoapmonデーモンプロセスおよびssocolmngデーモンプロセスとの接続に失敗します。その場合は，ssoapmon動作定義ファイルおよびssocolmng動作定義ファイルのmax-clientキー設定値に，1プラスした値を設定したあと，再度JP1/IMと連携してください。ssoapmon動作定義ファイルおよびssocolmng動作定義ファイルについては，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」，「7.3.8　ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）」を参照してください。

9.　トラブルシュート

この章では，SSOおよびAPMで障害が発生した場合の対処方法について説明します。

＜この章の構成＞

9.1　ログファイル

9.2　SSOでの障害の対処方法

9.3　APMでの障害の対処方法

9.1　ログファイル

SSOおよびAPMが提供するログファイルの内容および形式について説明します。

＜この節の構成＞

9.1.1　SSOのログファイル

9.1.2　APMのログファイル

9.1.3　ログファイルに関する注意事項

9.1.1　SSOのログファイル

SSOのログファイルの形式および内容について説明します。

ログファイルは次に示す形式で出力されます。ただし，形名.logおよびjp1cm2sso_installer.logについては次の形式では出力されません。

YYYY/MM/DD hh:mm:ss ログの内容
（YYYY：西暦　MM：月　DD：日　hh：時　mm：分　ss：秒）

次に，各ログファイルの詳細について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　エラーログファイル

(2)　トレースログファイル

(3)　SNMPパケットダンプトレースファイル

(4)　トラップログファイル

(1)　エラーログファイル

SSOが出力するエラーログファイルを，次の表に示します。

ファイル名
説明

ssocolmng.log
リソース収集機能のリソース収集プロセスのエラーログを出力します。
ファイルサイズおよび面数は，ssocolmng動作定義ファイルに従います。

ssocollectd.log
リソース収集機能のMIB収集プロセスのエラーログを出力します。
ファイルサイズおよび面数は，ssocollectd動作定義ファイルに従います。

ssocol.log
ssocolset，ssocolstart，およびssocolstopコマンドの実行結果を出力します。
ファイル容量の上限は4メガバイトです。ログファイルの容量が上限を超えた場合，ファイル名に「.old」を付加して退避します。

ssoapmon.log
プロセス監視機能のプロセス監視プロセスのエラーログを出力します。
ファイルサイズおよび面数は，ssoapmon動作定義ファイルに従います。

ssops.log
ssopsset，ssopsstart，およびssopsstopコマンドの実行結果を出力します。
ファイル容量の上限は4メガバイトです。ログファイルの容量が上限を超えた場合，ファイル名に「.old」を付加して退避します。

ssoapmevt.log
APMから受信したTCPイベントのログを出力します。
ファイルサイズおよび面数は，ssoapmon動作定義ファイルに従います。

ssobackup.log
ssobackupおよびssorestoreコマンドのトレースおよび実行結果のログを出力します。
ファイル容量の上限は2メガバイトです。ログファイルの容量が上限を超えた場合，ファイル名に「.old」を付加して退避します。

ssoconsoled.log
SSOコンソールを実行するプロセス（厳密には，ssoconsoledデーモンから起動されるSSOコンソールWebアプリケーション）のエラーを出力します。
ファイルサイズおよび面数は，ssoconsoled動作定義ファイルに従います。

ssorptd.log
レポート作成プロセスのエラーログを出力します。
ファイルサイズおよび面数は，ssorptd動作定義ファイルに従います。

ssospmd.log
デーモンプロセス管理プロセスのエラーおよびインフォメーションログを出力します。
ファイルサイズおよび面数は，ssospmd動作定義ファイルに従います。

ssoscmd.log
ssostart，ssostop，およびssostatusコマンドの実行結果を出力します。
ファイル容量の上限は4メガバイトです。ログファイルの容量が上限を超えた場合，ファイル名に「.old」を付加して退避します。

ssogui_browser.log
リソースブラウザウィンドウのエラー，警告，およびインフォメーションログを出力します。
ファイルサイズおよび出力レベルは，GUIログ定義ファイルに従います。

ssogui_collect-c.log
リソース収集条件設定ウィンドウのエラー，警告，およびインフォメーションログを出力します。
ファイルサイズおよび出力レベルは，GUIログ定義ファイルに従います。

ssogui_collect-m.log
リソース収集データ参照ウィンドウのエラー，警告，およびインフォメーションログを出力します。
ファイルサイズおよび出力レベルは，GUIログ定義ファイルに従います。

ssogui_process-c.log
プロセス監視条件設定ウィンドウのエラー，警告，およびインフォメーションログを出力します。
ファイルサイズおよび出力レベルは，GUIログ定義ファイルに従います。

ssogui_process-m.log
プロセスモニタウィンドウのエラー，警告，およびインフォメーションログを出力します。
ファイルサイズおよび出力レベルは，GUIログ定義ファイルに従います。

形名.log
（Windowsの場合）
インストール時のエラー，警告，およびインフォメーションログを出力します。
総合インストーラが出力するログです。

jp1cm2sso_installer.log
（Windowsの場合）
インストールおよびアンインストール時のインストーラの警告InstallScript内のエラー，およびインフォメーションログを出力します。

ssomap.log
ssomapstatusおよびssocadelコマンドの実行結果を出力します。
ファイル容量の上限は4メガバイトです。ログファイルの容量が上限を超えた場合，ファイル名に「.old」を付加して退避します。

ssotrapd.log
プロセス監視機能のSNMPトラップ受信プロセスのエラーログを出力します。
ファイルサイズおよび面数は，ssotrapd動作定義ファイルに従います。

ssoclustersetup.log
クラスタ環境設定コマンドのログを出力します。ログの出力先は「$SSO_TMP」です。
ログファイルの容量および面数は，SSOでは管理しません。また，ログファイルの容量は単調増加します。

sso_cluster.log
sso_cluster.logは，クラスタ制御スクリプトのログを出力します。ファイル容量の上限は1Mバイトです。ログファイルの容量が上限を超えた場合，ファイル名に「.old」を付加して退避します。

(2)　トレースログファイル

SSOが出力するトレースログファイルを，次の表に示します。

ファイル名
説明

ssocollectd.trace
ssocollectdのトレースログを出力します。
ファイルサイズおよび面数は，ssocollectd動作定義ファイルに従います。
これらのファイルを削除する場合は，ssocollectdデーモンプロセスが停止している状態，またはssocollectd動作定義ファイルの「trace」キーがoffの状態で実施してください。

ssocolmng.trace
ssocolmngのトレースログを出力します。
ファイルサイズおよび面数は，ssocolmng動作定義ファイルに従います。
これらのファイルを削除する場合は，ssocolmngデーモンプロセスが停止している状態，またはssocolmng動作定義ファイルの「trace」キーがoffの状態で実施してください。

ssoapmon.trace
ssoapmonのトレースログを出力します。
ファイルサイズおよび面数は，ssoapmon動作定義ファイルに従います。
これらのファイルを削除する場合は，ssoapmonデーモンプロセスが停止している状態，またはssoapmon動作定義ファイルの「trace」キーがoffの状態で実施してください。

ssoconsoled.trace
ssoconsoled（厳密には，ssoconsoledデーモンから起動されるSSOコンソールWebアプリケーション）のトレースを出力します。
ファイルサイズおよび面数は，ssoconsoled動作定義ファイルに従います。
これらのファイルを削除する場合は，ssoconsoledデーモンプロセスが停止している状態，またはssoconsoled動作定義ファイルの「trace」キーがoffの状態で実施してください。

ssospmd.trace
ssospmdのトレースログを出力します。
ファイルサイズおよび面数は，ssospmd動作定義ファイルに従います。
これらのファイルを削除する場合は，ssospmdデーモンプロセスが停止している状態，またはssospmd動作定義ファイルの「trace」キーがoffの状態で実施してください。

ssorptd.trace
ssorptdのトレースログを出力します。
ファイルサイズおよび面数は，ssorptd動作定義ファイルに従います。
これらのファイルを削除する場合は，ssorptdデーモンプロセスが停止している状態，またはssorptd動作定義ファイルの「trace」キーがoffの状態で実施してください。

ssotrapd.trace
ssotrapdのトレースログを出力します。
ファイルサイズおよび面数は，ssotrapd動作定義ファイルに従います。
これらのファイルを削除する場合は，ssotrapdデーモンプロセスが停止している状態，またはssotrapd動作定義ファイルの「trace」キーがoffの状態で実施してください。

(3)　SNMPパケットダンプトレースファイル

SSOが出力するSNMPパケットダンプトレースファイルを，次の表に示します。

ファイル名 | 説明
ssoapmon.snmpdump | ssoapmonのSNMPのパケットダンプトレースを出力します。ファイルサイズは，ssoapmon動作定義ファイルに従います。ファイルサイズの上限を超えると，ファイル名に「.old」を付加して，ファイルを退避します。これらのファイルを削除する場合は，ssoapmonデーモンプロセスが停止している状態，またはssoapmon動作定義ファイルの「snmp-dump」キーがoffの状態で実施してください。
ssocollectd.snmpdump | ssocollectdのSNMPのパケットダンプトレースを出力します。ファイルサイズは，ssocollectd動作定義ファイルに従います。ファイルサイズの上限を超えると，ファイル名に「.old」を付加して，ファイルを退避します。これらのファイルを削除する場合は，ssocollectdデーモンプロセスが停止している状態，またはssocollectd動作定義ファイルの「snmp-dump」キーがoffの状態で実施してください。
ssocolmng.snmpdump | ssocolmngのSNMPのパケットダンプトレースを出力します。ファイルサイズは，ssocolmng動作定義ファイルに従います。ファイルサイズの上限を超えると，ファイル名に「.old」を付加して，ファイルを退避します。これらのファイルを削除する場合は，ssocolmngデーモンプロセスが停止している状態，またはssocolmng動作定義ファイルの「snmp-dump」キーがoffの状態で実施してください。
ssotrapd.snmpdump | ssotrapdのSNMPのパケットダンプトレースを出力します。ファイルサイズは，ssotrapd動作定義ファイルに従います。ファイルサイズの上限を超えると，ファイル名に「.old」を付加して，ファイルを退避します。これらのファイルを削除する場合は，ssotrapdデーモンプロセスが停止している状態，またはssotrapd動作定義ファイルの「snmp-dump」キーがoffの状態で実施してください。

(4)　トラップログファイル

SSOが出力するトラップログファイルを，次の表に示します。

ファイル名 | 説明
ssoapmtrap.log | ssotrapdが受信したAPMイベントの内容を出力します。ファイル容量の上限は4メガバイト，ファイルの面数は3面です。

9.1.2　APMのログファイル

APMが出力するログファイルについて説明します。

＜この項の構成＞

(1)　エラーログファイル

(1)　エラーログファイル

APMが出力するログファイルを，次の表に示します。

ファイル名 | 説明
apmerr.log | apmProcMngプロセスのログを出力します。
apmchg.log | apmchgコマンドの実行結果を出力します。
hiapmmib.log | hiapmmibプロセスのログを出力します。
apmservice.log（Windowsだけ） | apmserviceプロセスのログを出力します。
ovapmmib.log（Windowsだけ） | SNMP Serviceサービスに取り込まれたovapmmib.dllのログを出力します。
install.log（UNIXだけ） | セットアップのログを出力します。

apmerr.logファイルの容量の上限は，4メガバイトです。ファイル容量の上限を超えると，ファイル名に「.old」を付けて，ファイルを退避します。

apmchg.log，hiapmmib.log，apmservice.log，ovapmmib.logファイルの容量の上限は，2メガバイトです。ファイル容量の上限を超えると，ファイル名に「.old」を付けて，ファイルを退避します。

install.logファイルの容量の上限は2キロバイトです。上書きインストールを行うと，ファイル名に「.bak」を付けて，ファイルを退避します。

9.1.3　ログファイルに関する注意事項

製品稼働中は，製品のログファイルの削除，移動，およびログファイルの0バイトクリアは実施しないでください。

製品稼働中に，ログファイルに対する書き込み，リネーム，または削除権限を占有する操作を実施しないでください。書き込み，リネーム，または削除権限を占有する操作とは，次に示す操作が該当します。

書き込み権限を占有するエディタでSSOのログファイルを開く。

ファイルを監視する他製品で，SSOのログファイルを監視する。

これらの操作を実施した場合，次の問題が発生するおそれがあります。

ログ情報が出力されない。

ログファイルのサイズが上限を超えて単調増加する。

ログファイルの編集および保存はしないでください。

9.2　SSOでの障害の対処方法

SSOで障害が発生した場合の対処方法について説明します。

＜この節の構成＞

9.2.1　インストール時の障害の対処方法

9.2.2　起動時の障害の対処方法

9.2.3　運用時の障害の対処方法

9.2.1　インストール時の障害の対処方法

インストール時に想定される障害と対処方法について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　Windows版の場合

(2)　UNIX版の場合またはリモートインストールの場合

(1)　Windows版の場合

インストーラがポップアップするエラーメッセージに示される原因を取り除いた上，再度インストールを実行してください。

原因を取り除いた上，インストールを実行しても問題が発生する場合は，以下の資料を手動で採取してください。

%windir%¥Temp¥HCDINST¥形名.LOG

%windir%¥Temp¥jp1cm2sso_installer.log

%SSOインストール先ディレクトリ%¥uCPSB¥install.log（存在すれば）

%SSOインストール先ディレクトリ%¥uCPSB¥insresult.dat（存在すれば）

(2)　UNIX版の場合またはリモートインストールの場合

次に示す点に問題がないことを確認し，問題を取り除いた上，再度インストールを実行してください。

OSのバージョンがインストールするSSOのサポート範囲内であること。

排他製品がインストールされていないこと。

バージョンダウンまたはリビジョンダウンとなるインストールでないこと。

ディスクの空き容量が十分であること。

問題を取り除いた上，インストールを実行しても問題が発生する場合は，以下の資料を手動で採取してください。

/etc/.hitachi/install.log*

/etc/.hitachi/uninstall.log*

9.2.2　起動時の障害の対処方法

起動時に想定される障害と対処方法について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　ssocolmngデーモンプロセスの起動に失敗した

(2)　ssocolmng，ssocollectd，ssoconsoled，ssorptd，ssotrapd，およびssoapmonデーモンプロセスの起動に失敗した

(1)　ssocolmngデーモンプロセスの起動に失敗した

ログファイル（ssocolmng.log）の内容を確認してください。

ssocollectdデーモンプロセスが起動しているかを，ssostatusコマンドで確認し，プロセスが起動していない場合はssostartコマンドで起動してください。

(2)　ssocolmng，ssocollectd，ssoconsoled，ssorptd，ssotrapd，およびssoapmonデーモンプロセスの起動に失敗した

それぞれのログファイル（デーモンプロセス名.log）の内容を確認して，その内容に応じた対処をしてください。

また，ssospmdデーモンプロセスが起動しているかを，ssostatusコマンドで確認し，プロセスが起動していない場合はssostartコマンドで起動してください。

9.2.3　運用時の障害の対処方法

運用時に想定される障害と対処方法について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　リソースブラウザウィンドウで定期照会結果またはサマリデータが参照できない

(2)　リソース収集条件設定ウィンドウまたはリソース収集データ参照ウィンドウが突然終了した

(3)　収集データが保存されない

(4)　プロセス監視条件設定ウィンドウまたはプロセスモニタウィンドウが突然終了した

(5)　プロセス・サービス監視で監視アプリケーションの状態が認識不能となる

(6)　ユーザリソースの収集を開始すると，収集状態が「延期中」になって収集されない

(7)　サービス監視でアプリケーションの状態が認識不能となる

(8)　リソースの収集を開始すると，収集状態が延期中になり収集されない

(9)　SSOのGUIが起動しない，またはフリーズする

(10)　レポート設定ウィンドウが起動しない

(11)　レポート設定ウィンドウがssorptdデーモンプロセスに接続できない

(12)　レポートが作成されない

(13)　リソース収集機能に関連するGUIまたはコマンドがssocolmngデーモンプロセスに接続できない

(14)　NNMiと連携できない

(15)　プロセス・サービス監視ができない

(16)　カテゴリ名「SSO-Ex」の収集を開始すると，収集状態が延期中になり収集されない

(17)　上記以外のエラー

(1)　リソースブラウザウィンドウで定期照会結果またはサマリデータが参照できない

表示されたメッセージの内容を確認してください。

エラーがタイムアウトの場合

SNMPエージェントが正しく動作しているか確認してください。また，SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）のGetコミュニティ名と，SNMPエージェントのGetコミュニティ名が合っているか確認してください。

エラーがタイムアウト以外の場合

SNMPエージェントが起動しているか確認してください。

(2)　リソース収集条件設定ウィンドウまたはリソース収集データ参照ウィンドウが突然終了した

ssocolmngデーモンプロセスのログファイル（ssocolmng.log）の内容を確認してください。

ssocolmngデーモンプロセスが起動しているかをssostatusコマンドで確認し，デーモンプロセスが起動していない場合は起動してから，ウィンドウを再起動してください。

(3)　収集データが保存されない

リソース収集データ参照ウィンドウで収集状態を確認してください。

待機中の場合

収集開始時刻，または収集時間帯の収集開始時刻に達しているか確認してください。

延期中の場合

SNMPエージェントから「noSuchName」，「genErr」，「timeOut」のSNMPエラーが応答されています。

ssocolmngデーモンプロセスとssocollectdデーモンプロセスのログファイル（デーモンプロセス名.log）の内容を確認してください。

SNMPエージェントとのネットワークの接続性を確認してください。

SNMPエージェントが起動しているか確認してください。

SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）に，SNMPエージェントのコミュニティ名が正しく設定されているか確認してください。

収集完了の場合

収集が完了しています。収集を開始してください。

収集不可の場合

SNMPエージェントから「noSuchName」，「genErr」，「timeOut」以外のSNMPエラーが応答されました。または，SNMPエージェントが収集対象のリソースをサポートしていません。

ssocolmngデーモンプロセスとssocollectdデーモンプロセスのログファイル（デーモンプロセス名.log）の内容を確認してください。

監視サーバのSNMPエージェントが収集対象のリソースをサポートしているか確認してください。

(4)　プロセス監視条件設定ウィンドウまたはプロセスモニタウィンドウが突然終了した

ssoapmonデーモンプロセスのログファイル（ssoapmon.log）の内容を確認してください。

ssoapmonデーモンプロセスが起動しているかを，ssostatusコマンドで確認し，プロセスが起動していない場合は起動してから，ウィンドウを再起動してください。

(5)　プロセス・サービス監視で監視アプリケーションの状態が認識不能となる

監視サーバでAPMが起動しているかを，apmcheckコマンドで確認し，起動していない場合は，APMを起動してください。

SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）に，SNMPエージェントのコミュニティ名が正しく設定されているか確認してください。

SSOとAPM間にファイアウォールがある環境では，SNMPまたはTCPイベントを通過させるように設定してください。各ポート番号の詳細については，「7.3.12　ポート番号定義ファイル（ssoport.conf）」を参照してください。

監視サーバのCPU負荷やネットワーク負荷によってSNMP応答が遅延してタイムアウトしている場合は，SNMPの応答監視時間やリトライ回数の設定を見直してください。設定値の変更方法は，「7.3.6　SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）」を参照してください。

APMでイベント通知発行元アドレス定義ファイル（apmaddr.conf）を使用している場合は，このファイルに記載しているIPアドレスがSSOで監視対象と設定しているエージェント側IPアドレスと一致しているか確認してください。

インシデントビューに「XXXの監視状態が監視不可になりました。：理由 event lost」と表示され，認識不能となる場合は，次に示すどれかの対処を実施してください（XXXの部分は監視しているアプリケーション名になります）。

コマンドライン長が長いプロセスを監視したり，1台の監視対象サーバで多数のプロセスを監視したりしている場合は，APMが発行するイベントをTCP通信で通知するようにしてください。設定方法は「7.4.7　イベントTCP通知定義ファイル（apmtcpsend.conf）」を参照してください。

Windows版の場合，「SNMP Trap サービス（Windows標準のSNMPトラップ受け付けサービス）」を使用しないで，NNMiがSNMPトラップを受け付けるように設定してください。設定方法はNNMiのマニュアルを参照してください。

SSOとAPMの構成が下記のような場合，APM側からまったくイベントが到達しないで，「XXXの監視状態が監視不可になりました。：理由 event lost」と表示され，監視状態が認識不能になるときは，SSOのssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def），およびAPMのJP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル（apmproxy.conf）を設定してください。

上記構成の場合，ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）のchange-my-addressに172.16.46.15を設定し，JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル（apmproxy.conf）に｛10.1.1.5;172.16.46.15;｝と設定してください。詳細については「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」および「7.4.3　JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル（apmproxy.conf）」を参照してください。

イベント遅延定義ファイルを設定してください。設定方法は「7.4.5　イベント遅延定義ファイル（apmdelay.conf）」を参照してください。

(6)　ユーザリソースの収集を開始すると，収集状態が「延期中」になって収集されない

SNMPエージェントとのネットワークの接続性を確認してください。

SNMPエージェントが起動しているか確認してください。

SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）に，SNMPエージェントのコミュニティ名が正しく設定されているか確認してください。

ユーザリソース定義ファイルに定義したMIBオブジェクトをSNMPエージェントがサポートしているか確認してください。

(7)　サービス監視でアプリケーションの状態が認識不能となる

プロセスモニタのサービス監視項目が認識不能となっている場合は，監視しているサービス名が正しいかどうか確認してください。サービス名はAPMのapmservlistコマンドで確認できます。

(8)　リソースの収集を開始すると，収集状態が延期中になり収集されない

SSOとESA間にファイアウォールがある環境では，SNMPポート番号が通過するように設定してください。各ポートの詳細については「7.3.12　ポート番号定義ファイル（ssoport.conf）」を参照してください。なお，OracleやWebLogicなどと連携している場合は，その設定に従ったポートに対してファイアウォールに追加設定してください。例えば，OracleやWebLogicのリソース収集でESAとは別のポート番号を使用している場合は，それぞれのポート番号が通過するように設定してください。

監視対象エージェントのサーバ負荷やネットワーク負荷によってSNMP応答が遅延しタイムアウトしている場合は，SNMPの応答監視時間，およびリトライ回数を見直してください。設定値の変更方法は，「7.3.6　SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）」を参照してください。

(9)　SSOのGUIが起動しない，またはフリーズする

UNIX系OSの場合，日本語入力システムに対応するプロセスが正常に起動しているか確認してください。日本語入力システムに必要なプロセスが起動していないとGUIが正常に起動しなくなる場合があります。

(10)　レポート設定ウィンドウが起動しない

使用しているのWebブラウザのバージョンを確認してください。

Webブラウザのテンポラリーファイルを削除後，再起動してください。

(11)　レポート設定ウィンドウがssorptdデーモンプロセスに接続できない

ssorptdデーモンプロセスが起動しているかどうか，ssostatusコマンドで確認してください。起動していない場合は，ssostartコマンドで起動してください。

ほかのWebブラウザでレポート設定ウィンドウを起動していないか確認してください。

WebブラウザのホストとSSOが動作しているホスト間で，ssorptポート番号定義ファイル（ssorptport.conf）に定義したポート番号を使用して通信可能かどうかを確認してください。

(12)　レポートが作成されない

指定したレポート定義ファイルの内容が正しいか確認してください。

ssorptdデーモンプロセスが起動しているかどうか，ssostatusコマンドで確認してください。起動していない場合は，ssostartコマンドで起動してください。

レポート出力先のファイル容量に空きがあるかどうかを確認してください。

レポート定義ファイルで指定した収集サーバで，ssocolmngデーモンプロセスが起動しているかどうかを確認してください。起動していない場合は，ssostartコマンドで起動してください。

(13)　リソース収集機能に関連するGUIまたはコマンドがssocolmngデーモンプロセスに接続できない

ssostatusコマンドで表示されるssocolmngデーモンプロセスの状態が「RUNNING」または「DEGENERATING」になっていることを確認してください。

収集対象サーバのホスト名称解決ができない，または遅延する環境で，ssocolmngデーモンプロセスの起動時にssostatusコマンドで表示される状態が「RUNNING*」または「DEGENERATING*」となっている間は，リソース収集機能に関連するGUIおよびコマンドによる操作を受け付けません。そのため，ssostatusコマンドの表示結果が「RUNNING」または「DEGENERATING」と表示されるまで，次に示す操作はしないでください。

ssostop，ssobackup，ssocolmng，ssocolset，ssocolshow，ssocolstart，ssocolstop，ssodbcheck，ssodbdel，ssodemandrpt，ssoextractlogコマンドの実行

リソースブラウザウィンドウ，リソース収集条件設定ウィンドウ，リソース収集条件参照ウィンドウ，リソース収集データ参照ウィンドウからの接続

レポート設定ウィンドウからのレポート作成

(14)　NNMiと連携できない

ssonnmsetupコマンドに指定したNNMiのユーザ名，パスワード，ポート番号が正しいかどうかを確認してください。また，該当するユーザのロールが正しいかどうかを確認してください。

NNMiが正常に起動していることを確認してください。NNMiの状態は，NNMiのovstatus -vコマンドで確認できます。

SSOのインシデントがNNMiに登録されているかどうかを確認してください。SSOのインシデントは，NNMiコンソールのインシデントフォームで確認できます。

SSOが監視しているサーバが，NNMiに検知されている状態であるかどうかを確認してください。NNMiに検知されている状態とは，NNMi上で対象サーバが管理対象または非管理対象であるかに関係なく，ノードとして認識されている状態のことを意味します。

SSOが監視しているサーバのIPアドレスが，ホスト名に変換できるかどうかを確認してください。

(15)　プロセス・サービス監視ができない

NNMiと連携できることを確認してください（上記(14)を参照してください）。

監視サーバがNNMi上で管理対象となっていることを確認してください。

(16)　カテゴリ名「SSO-Ex」の収集を開始すると，収集状態が延期中になり収集されない

SNMPエージェントとのネットワークの接続性を確認してください。

SNMPエージェントが起動しているか確認してください。

SNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）に，SNMPエージェントのコミュニティ名が正しく設定されているか確認してください。

カテゴリ名「SSO-Ex」が取得するMIBオブジェクトをSNMPエージェントがサポートしているか確認してください。カテゴリ名「SSO-Ex」が取得するMIBオブジェクトについては，「付録G.3　リソースと収集するMIBオブジェクト」を参照してください。

(17)　上記以外のエラー

障害が発生した場合は，次に示す資料を可能な限り障害発生直後に採取してください。

障害発生経緯

障害発生経緯に関する下記の情報を問い合わせ先にご提供ください。

発生日時（可能な限り，時：分：秒までの詳細日時）

実施した操作

発生した現象の内容

再現性（例：上記操作で毎回発生）

環境構成

問題に関連する監視マネージャおよび監視サーバ双方に関する下記情報を採取してください。

OSおよびそのバージョン，適用パッチ，Service Packなど

インタフェース数と各IPアドレス

クラスタソフトウェアがある場合，そのネットワーク構成情報

SSOと関連JP1製品の構成，およびそれぞれのバージョン（例：09-00-01）

監視マネージャ－監視サーバ間のNATおよびフィルタリング設定の有無

UNIXの場合の情報採取

表9-1に示す情報を，jp1ssolog.shコマンドおよび手動で採取してください。

jp1ssolog.shコマンドの文法の詳細については，「6.　コマンド」を参照してください。なお，下記のどれかの現象が発生した場合は，-colオプションを指定してコマンドを実行してください。

リソース収集データ参照ウィンドウ操作時に次の現象が発生した場合

収集データ一覧の表示内容が不正である。

収集データ詳細ウィンドウからの［収集期間一覧］，または［インスタンス一覧］の表示内容が不正である。

リスト表示ウィンドウに表示されるデータ値が不正である。

ssoextractlogコマンド実行時に次の現象が発生した場合

-listオプションを指定して実行したとき，収集データベースの一覧の表示内容が不正である。

-textオプションを指定して実行したとき，収集データのテキスト出力結果の収集データ値が不正である。

該当するデータベースがあるのに，標準エラー出力に「該当するデータベースがありません」と出力されて失敗する。

レポート設定ウィンドウ操作時に次の現象が発生した場合

インスタンス一覧の表示内容が不正である。

レポート作成結果の表，またはグラフ内のデータ値が不正である。

インスタンス一覧表示，またはレポート作成時に，レポート対象となる収集データがあるのに，「対象となる収集データが存在しません」のメッセージがポップアップ表示されて失敗する。

ssodemandrptコマンド実行時に次の現象が発生した場合

レポート作成結果の表，またはグラフ内のデータ値が不正である。

レポート対象となる収集データがあるのに，標準エラー出力に「対象となる収集データが存在しません」が出力されて失敗する。

表9-1　障害時に採取する情報の一覧（UNIX）

分類
採取方法
取得資料

基本情報
手動
環境構成図（OS，IPアドレス，インタフェース数，各端末の製品構成とバージョン）

障害発生経緯のメモ（詳細な発生日時，OS，ホスト名，IPアドレス，実施した操作，どのような現象になったのか）

OSの情報
jp1ssolog.sh
採取ファイル
/etc/hosts

/etc/nsswitch.conf（存在すれば）

/etc/services

/etc/rc.log（存在すれば）

syslogファイル※1（存在すれば）
HP-UX：/var/adm/syslog/syslog.log*

Solaris：/var/adm/messages*

Linux：/var/log/messages*

/core（存在すれば）

/etc/.hitachi/pplistd/pplistd

/etc/.hitachi/.hitachi.log*

コマンド実行結果
date

OSのバージョン情報
HP-UX：uname -a

Solaris：showrev

Linux：uname -a

ps -elf（時間差で2回採取）

hostname

netstat -a

netstat -an

netstat -rn

netstat -i

set

env

空きディスク情報
HP-UX：bdf

Solaris：df -k

Linux：df -k

適用パッチリスト
HP-UX：swlist -l patch

Solaris：patchadd -p

Linux：rpm -qa -last

SSOの情報
jp1ssolog.sh
採取ファイル
/var/opt/CM2/SSO/log配下

/etc/opt/CM2/SSO/conf配下

/etc/opt/CM2/SSO/report配下

/etc/opt/CM2/SSO/uCPSB/CC/web/containers/SSOConsole/logs配下

/etc/opt/CM2/SSO/uCPSB/CC/web/containers/SSOConsole/usrconf配下

/etc/opt/CM2/SSO/uCPSB/CC/web/containers/SSOConsole/work配下

/etc/opt/CM2/SSO/uCPSB/httpsd/conf配下

/etc/opt/CM2/SSO/uCPSB/httpsd/logs配下

/var/opt/CM2/SSO/auditlog配下

/var/opt/CM2/SSO/tmp/ssoclustersetup.log（存在すれば）

コマンド実行結果
ssostatus

ssoapcom -X 4095※2

ssocollectd -X 4095※2

ssocolmng -X 4095※2

ssorprtd -X 4095※2

ssotrapd -X 4095※2

ssomapstatus -show -all

インストール
ディレクトリ
配下リスト
ls -lRaL /opt/CM2/SSO

ls -lRaL /etc/opt/CM2/SSO

ls -lRaL /var/opt/CM2/SSO

jp1ssolog.sh
-colオプション指定時
/var/opt/CM2/SSO/databases/Coll配下

jp1ssolog.sh
エージェントのIPアドレスまたはホスト名指定時
指定エージェントごとの ping -n 5 の結果

NNMiの情報
手動
コマンド実行結果
ovstatus

注※1

syslogファイルの出力先がデフォルトではない場合，手動でsyslogファイルを採取してください。

注※2

対応する各デーモンプロセスが未起動のときは採取できません。

Windowsの場合の情報採取

表9-2に示す情報を，jp1ssolog.batコマンドおよび手動で採取してください。

jp1ssolog.batコマンドの文法の詳細については，「6.　コマンド」を参照してください。なお，下記のどれかの現象が発生した場合は，-colオプションを指定してコマンドを実行してください。

リソース収集データ参照ウィンドウ操作時に次の現象が発生した場合

収集データ一覧の表示内容が不正である。

収集データ詳細ウィンドウからの［収集期間一覧］，または［インスタンス一覧］の表示内容が不正である。

リスト表示ウィンドウに表示されるデータ値が不正である。

ssoextractlogコマンド実行時に次の現象が発生した場合

-listオプションを指定して実行したとき，収集データベースの一覧の表示内容が不正である。

-textオプションを指定して実行したとき，収集データのテキスト出力結果の収集データ値が不正である。

該当するデータベースがあるのに，標準エラー出力に「該当するデータベースがありません」と出力されて失敗する。

レポート設定ウィンドウ操作時に次の現象が発生した場合

インスタンス一覧の表示内容が不正である。

レポート作成結果の表，またはグラフ内のデータ値が不正である。

インスタンス一覧表示，またはレポート作成時に，レポート対象となる収集データがあるのに，「対象となる収集データが存在しません」のメッセージがポップアップ表示されて失敗する。

ssodemandrptコマンド実行時に次の現象が発生した場合

レポート作成結果の表，またはグラフ内のデータ値が不正である。

レポート対象となる収集データがあるのに，標準エラー出力に「対象となる収集データが存在しません」が出力されて失敗する。

表9-2　障害時に採取する情報の一覧（Windows）

分類
採取方法
取得資料

基本情報
手動
環境構成図（OS，IPアドレス，インタフェース数，各端末の製品構成とバージョン）

障害発生経緯のメモ（詳細な発生日時，OS，ホスト名，IPアドレス，実施した操作，どのような現象になったのか）

イベントログファイル※1

問題レポートとユーザーダンプ※2

OSの情報
jp1ssolog.bat
採取ファイル
%SystemRoot%¥system32¥drivers¥etc配下

drwtsn32.log（存在すれば）※3

user.dmp（存在すれば）※3

コマンド実行結果
hostname

set

netstat -a

netstat -aon

netstat -r

net start

ipconfig /all

レジストリ情報
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥配下

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥HITACHI¥配下

tasklist

msinfo32

SSOの情報
jp1ssolog.bat
採取ファイル
SSOのインストールフォルダ¥confフォルダ配下

SSOのインストールフォルダ¥logフォルダ配下

SSOのインストールフォルダ¥reportフォルダ配下

SSOのインストールフォルダ¥uCPSB¥CC¥web¥containers¥SSOConsole¥logs配下

SSOのインストールフォルダ¥uCPSB¥CC¥web¥containers¥SSOConsole¥usrconf配下

SSOのインストールフォルダ¥uCPSB¥CC¥web¥containers¥SSOConsole¥work配下

SSOのインストールフォルダ¥uCPSB¥httpsd¥conf配下

SSOのインストールフォルダ¥uCPSB¥httpsd¥logs配下

SSOのインストールフォルダ¥auditlog配下

SSOのインストールフォルダ¥tmp¥ssoclustersetup.log（存在すれば）

%windir%¥Temp¥HCDINST¥形名.LOG（存在すれば）

%windir%¥Temp¥jp1cm2sso_installer.log（存在すれば）

SSOのインストールフォルダ¥uCPSB¥install.log（存在すれば）

SSOのインストールフォルダ¥uCPSB¥insresult.dat（存在すれば）

コマンド実行結果
ssostatus

ssoapcom -X 4095※4

ssocollectd -X 4095※4

ssocolmng -X 4095※4

ssorptd -X 4095※4

ssotrapd -X 4095※4

ssomapstatus -show -all

インストールディレクトリ配下リスト
dir /s SSOのインストールフォルダ

jp1ssolog.bat
-colオプション指定
SSOのインストールフォルダ¥databases¥Coll配下

jp1ssolog.bat
エージェントのIPアドレスまたはホスト名指定
指定エージェントごとの ping -n 5 の結果

NNMiの情報
手動
コマンド実行結果
ovstatus

注※1

イベントログファイルの採取方法を次に示します。

［スタート］メニュー－［設定］－［コントロールパネル］－［管理ツール］－［イベント ビューア］を選択する。

アプリケーション，セキュリティ，およびシステムをそれぞれ選択し，［操作］メニュー－［イベントに名前を付けて保存］を選択し，［ファイルの種類］で［テキスト（タブ区切り）（*.txt）］にして任意のテキストファイル名で保存する。

注※2

Windows Server 2008の場合は，ワトソンログが存在しないため，資料採取コマンドでdrwtsn32.logとuser.dmpを採取できません。したがって，デーモンプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合は問題レポートを，コマンドプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合はユーザーダンプを手動で採取します。

問題レポートおよびユーザーダンプの採取方法を次に示します。

問題レポートの採取方法

Windowsの［ファイル名を指定して実行］でテキストボックスに「wercon」と入力し，［OK］ボタンをクリックする。
［問題のレポートと解決策］ウィンドウが表示されます。

左側の領域で［問題の履歴の表示］をクリックする。
問題の履歴一覧が表示されます。

該当する問題をダブルクリックする。
問題レポートの詳細が表示されます。

［これらのファイルの一時的コピーを表示します］をクリックする。
新しいウィンドウが開くので，ウィンドウ内に表示されたファイルを採取します。

ユーザーダンプの採取方法

エラーダイアログボックスが表示されている状態で，次の操作を実施します。

タスクマネージャを起動する。

［タスクマネージャ］ダイアログボックスの［プロセス］タブをクリックする。

アプリケーションエラーで停止したプロセス名を右クリックし，［ダンプファイルの作成］を選択する。
ユーザーダンプの出力先パスを示すダイアログボックスが表示されるので，ダイアログボックスに表示されたユーザーダンプの出力先パスからファイルを採取します。

注※3

Windows Server 2008の場合は採取できません。

注※4

対応する各デーモンプロセスが未起動のときは採取できません。

9.3　APMでの障害の対処方法

APMで障害が発生した場合の対処方法について説明します。

＜この節の構成＞

9.3.1　起動時の障害の対処方法

9.3.2　運用時の障害の対処方法

9.3.1　起動時の障害の対処方法

起動時に想定される障害と対処方法について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　apmProcMngプロセスが起動されない

(1)　apmProcMngプロセスが起動されない

メモリ，およびスワップスペースが十分あるか確認してください。

apmini.confまたはapmdest.confファイルの定義は正しいか確認してください。apmerr.logファイルのエラー情報を確認し，定義を修正してから，APMを再起動してください。

apmerr.logファイルのエラー情報を確認してください。

9.3.2　運用時の障害の対処方法

運用時に想定される障害と対処方法について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　SSOにAPMの起動イベントが通知されない

(2)　上記以外のエラー

(1)　SSOにAPMの起動イベントが通知されない

apmdest.confまたは/etc/SnmpAgent.d/snmpd.confのイベント通知先が定義されているか確認してください。定義されていない場合は，定義を追加して，APMを再起動してください。

apmerr.logファイルのエラー情報を確認してください。

(2)　上記以外のエラー

障害発生時の情報採取については下記を参照してください。障害が発生した場合は，次に示す資料を可能な限り障害発生直後に採取してください。

障害発生経緯

障害発生経緯に関する下記の情報をご提供ください。

発生日時（可能な限り，時：分：秒までの詳細日時）

実施した操作

発生した現象の内容

再現性（例：上記操作で毎回発生）

環境構成

問題に関連するマネージャおよびエージェント双方に関する下記情報を採取してください。

OSおよびそのバージョン，適用パッチ，Service Packなど

インタフェース数と各IPアドレス

クラスタソフトウェアがある場合，そのネットワーク構成情報

SSOと関連JP1製品の構成，およびそれぞれのバージョン（例：09-00-01）

マネージャ－エージェント間のNATおよびフィルタリング設定の有無

UNIXの場合の情報採取

次のコマンドを実行してください。なお，実行の詳細については，「6.　コマンド」を参照してください。

jp1apmlog.sh

Windowsの場合の情報採取

次のコマンドを実行してください。なお，実行の詳細については，「6.　コマンド」を参照してください。

jp1apmlog.bat

APMのインストールパスが標準のインストールパスと異なっている場合は，以下に示す行のインストールパスを編集してください。

set INST_DIR_EA=%SystemDrive%¥win32app¥HITACHI¥Cm2

なお，IPF版でのこの製品の標準のインストールパスは以下のとおりです。

set INST_DIR_EA=%SystemDrive%¥Program Files¥HITACHI¥SSOAPM

上記コマンドを実行したあと，次の手順に従ってさらに情報を採取してください。

システム情報
［スタート］メニュー［ファイル名を指定して実行］から，msinfo32と入力して［OK］をクリックします。起動したシステム情報ウィンドウで［システムの概要］をメニュー［操作］－［エクスポート］から任意のテキストファイル名で保存してください。

レジストリ情報
［スタート］メニュー［ファイル名を指定して実行］から，regedt32と入力して［OK］をクリックします（regedit.exeは使用しないでください）。起動したレジストリエディタで下記レジストリキーを選択状態にし，メニュー［ファイル］－［エクスポート］から［ファイルの種類］を［テキスト ファイル(*.txt)］にして，任意のテキストファイル名で保存してください。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows NT¥CurrentVersion¥Perflib

イベントログファイル
1. ［スタート］メニュー－［設定］－［コントロールパネル］－［管理ツール］－［イベント ビューア］を選択する。
2. アプリケーション，セキュリティ，およびシステムをそれぞれ選択し，［操作］メニュー－［ログファイルの名前を付けて保存］を選択し，［ファイルの種類］で［テキスト（タブ区切り）（*.txt）］にして任意のテキストファイル名で保存する。

タスクマネージャのプロセス一覧画面
ツールバーを右クリックし，タスクマネージャを起動します。「プロセス」タブを選択し，メニュー［表示］－［列の選択］で，標準の列表示に「ハンドルの数」および「スレッドの数」を追加し，イメージ名でソートします。
上記手順で表示した画面のハードコピー（全プロセス分）を採取してください。

注意事項
Windows Server 2003 x64 Editionsでは，レジストリの登録場所がほかのWindowsの場合と異なっています。
資料採取ツール（jp1apmlog.batコマンド）のレジストリの登録場所に関する内容を以下のように変更して資料採取ツールを実行してください。

（変更前）

echo regedit -e "%OutputDirAPM%¥jp1reg2.conf""HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI" >> "%LogFile%"

regedit -e "%OutputDirAPM%¥jp1reg2.conf""HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI" > NUL 2>> "%LogFile%"

（変更後）

echo regedit -e "%OutputDirAPM%¥jp1reg2.conf""HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥Hitachi" >> "%LogFile%"

regedit -e "%OutputDirAPM%¥jp1reg2.conf""HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥Hitachi" > NUL 2>> "%LogFile%"

10.　ベターユース

この章では，SSOのベターユースについて説明します。

＜この章の構成＞

10.1　JP1製品のプロセスおよびサービス監視

10.2　大規模システムでの使用

10.3　収集データベースのメンテナンス

10.4　インシデント数の削減

10.5　NNMiコンソールからのSSOコンソールの起動

10.6　大容量ネットワークインタフェースのリソース監視

10.1　JP1製品のプロセスおよびサービス監視

SSOでは，JP1製品のプロセス監視情報およびサービス監視情報をテンプレートとして提供しています。テンプレートの格納先を次に示します。

テンプレートの格納先

$SSO_TEMPLATE

$SSO_TEMPLATEは汎用パス名です。

$SSO_TEMPLATEに格納されているテンプレートの一覧を次の表に示します。なお，テンプレートには，すべてのJP1製品の情報は登録されていません。実際に運用する際は，環境に合わせて編集してください。

表10-1　JP1監視テンプレート一覧

種別 | テンプレートファイル名 | 内容
プロセス監視 | jp1proc8.def | JP1 Version 8製品のプロセス監視情報。
jp1proc9.def | JP1 Version 9製品のプロセス監視情報。
サービス監視 | jp1serv8.def | JP1 Version 8製品のサービス監視情報。
jp1serv9.def | JP1 Version 9製品のサービス監視情報。

各テンプレートは，監視AP定義ファイルの形式です。SSOをインストールした初期の状態では，JP1 Version 9のプロセス監視情報（jp1proc9.def）が登録されています。

ただし，実際の監視対象システムでは，JP1 Version 8製品などが混在している場合があります。このような場合は，監視対象システムに合わせて，テンプレートの監視情報を追加してください。

監視情報の追加には，ssopssetコマンドを使用します。JP1 Version 8のプロセス監視情報を追加する例を次に示します。

ssopsset -asn $SSO_TEMPLATE¥jp1proc8.def

この例では，テンプレートファイルjp1proc8.defに記載されている，JP1 Version 8製品のプロセス監視情報をそのまま追加しています。

必要な監視情報だけを登録したい場合は，あらかじめテンプレートを任意の場所にコピーしたあと，コピーしたテンプレートを編集して使用してください。いったん，すべての情報を追加したあと，プロセス監視条件設定ウィンドウを使用して不要な情報を削除することもできます。

監視AP定義ファイルの詳細は「7.3.2　監視AP定義ファイル」，登録方法については「6.　コマンド　ssopsset」，汎用パス名については「付録L　汎用パス名」を参照してください。

10.2　大規模システムでの使用

監視サーバ数が数百台の大規模システムで1台の監視マネージャを使用する場合，SSOの各動作定義ファイルの設定項目を最適化したり，運用方法を工夫したりする必要があります。また，リソース収集，プロセス監視およびサービス監視については，監視項目数を必要最小限に抑える必要があります。

ここでは，動作定義ファイルの最適化，および各運用方法での最適化について説明します。

なお，プロセス監視は監視対象サーバ上のAPMが行うため，SSO起動時やAPM起動時に，お互いの監視定義情報の整合性を確認する通信処理が行われます。そのため，プロセス監視の運用方法については，リソース収集よりも厳密に設計する必要があります。

＜この節の構成＞

10.2.1　動作定義ファイルの最適化（プロセスおよびサービス監視の場合）

10.2.2　リソース収集での運用方法の最適化

10.2.3　プロセスおよびサービス監視での運用方法の最適化

10.2.1　動作定義ファイルの最適化（プロセスおよびサービス監視の場合）

プロセス監視およびサービス監視は，エージェント製品であるAPMと連携して実行されます。SSOで設定した監視条件に従ってAPMが監視し，監視プロセスまたは監視サービスが変化すると，APMはSSOに監視情報を通知します。

APMからSSOへの監視情報の通知には，TCP通知とSNMPトラップの二つの方式があります。

TCP通知
TCP通知は，APMのイベントTCP通知定義ファイル（apmtcpsend.conf）で定義します。TCP通知の詳細は，「7.4.7　イベントTCP通知定義ファイル（apmtcpsend.conf）」を参照してください。
TCP通知を使用する場合，SSOのデーモンプロセス（ssoapmon）との同時接続数を最適化する必要があります。同時接続数は，ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）のmax-apm-session:キーに設定します。max-apm-session:キーの設定値や算出方法については，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を参照してください。

SNMPトラップ
APMが発行したSNMPトラップをいったんNNMiが受信し，NNMi内でインシデントに変換したあと，そのインシデントをSSOが定期的に取得する方式です。そのため，NNMiの処理負荷が増大するとプロセスおよびサービス監視が失敗するおそれがあります。
特にシステム構成が基本構成の場合は，TCP通知を推奨します。

10.2.2　リソース収集での運用方法の最適化

＜この項の構成＞

(1)　監視リソース数および収集間隔の最適化

(2)　収集開始時の負荷分散

(3)　収集開始中・停止中のコマンドおよびGUI操作不能の回避

(1)　監視リソース数および収集間隔の最適化

リソース収集は，収集条件に設定した収集間隔で，SSOから監視サーバに対して順次収集が実行されます。

リソース収集での通信多重度（同時に収集する監視サーバ数）は，ssocollectd動作定義ファイル（ssocollectd.def）のmax-snmp-session:キーに設定します。ネットワーク通信負荷やリソース収集量によっては，設定した収集間隔ですべての監視サーバからの収集が完了しないおそれがあります。収集が完了しない場合，SSOは収集を打ち切らないで継続するため，その設定のまま運用を続けると，ある一定期間内の理論上の収集回数と実際の収集回数が一致しないことがあります。このような場合は，監視リソース数を必要最低限に絞り込むか，収集間隔を広げる運用に変更することを推奨します。

(2)　収集開始時の負荷分散

SSOの起動時および起動後に処理が集中することで，一時的にCPUおよびネットワークに負荷が掛かることがあります。これらの負荷がほかのプログラムに影響を与えることを避けるために，設定によって負荷を分散できます。

(a)　SSO起動時の収集再開処理の負荷分散

SSOの停止によって終了した収集はすべて次回のSSO起動時に自動的に再開されます。この再開処理の集中によって，一時的にCPUおよびネットワークに負荷が掛かることがあります。これらの負荷は，ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）のsso-start-collect-interval:キー，およびsso-start-collect-unit:キーを設定することで分散できます。SSO起動時のCPUおよびネットワークの高負荷が，ほかのプログラムに影響を与えることが無視できない環境では，負荷分散を推奨します。sso-start-collect-interval:キーおよびsso-start-collect-unit:キーの設定値の目安は，「7.3.8　ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）」を参照してください。

(b)　SSO起動後の収集開始・停止での負荷分散

SSO起動後の収集開始・停止によって，一時的にCPUおよびネットワークに負荷が掛かることがあります。これらの負荷は，ssocolstartまたはssocolstopコマンドを-sオプション指定で分割してバッチで実行して，コマンドの間にスリープを挿入することで分散できます。収集開始・停止時のCPUおよびネットワークの高負荷が，ほかのプログラムに影響を与えることが無視できない環境では，負荷分散を推奨します。ssocolstartコマンドについては「6.　コマンド　ssocolstart」を，ssocolstopコマンドについては「6.　コマンド　ssocolstop」を参照してください。

-sオプションにコンマ区切りで指定する1コマンド当たりの監視サーバ数とスリープ秒数は，次に示す式が成り立つように設定してください。

(3)　収集開始中・停止中のコマンドおよびGUI操作不能の回避

ssocolstartまたはssocolstopコマンドの-allオプション指定による実行で収集を開始または停止すると，そのコマンドが完了するまでの間，リソース監視機能のほかのコマンド，およびGUIによる操作ができません。これを回避するには，次のどれかの方法で収集を開始または停止してください。

ssocolstartまたはssocolstopコマンドを，-sオプション指定で分割して実行する。

ssocolstartまたはssocolstopコマンドを，-iオプション指定で実行する。

リソース収集条件設定ウィンドウで，対象の収集条件をすべて選択して，収集を開始または停止する。

ssocolstartコマンドについては「6.　コマンド　ssocolstart」を，ssocolstopコマンドについては「6.　コマンド　ssocolstop」を参照してください。リソース収集条件設定ウィンドウについては，「5.3　リソース収集条件設定ウィンドウ」を参照してください。

10.2.3　プロセスおよびサービス監視での運用方法の最適化

APMと連携してプロセスおよびサービスを監視する際，SSO起動時やAPM起動時のシステムヘルスチェックによって，監視条件が一致しているかを検証します。特にSSO起動時には，すべての監視サーバに対してヘルスチェックを一斉に実行します。そのため，大規模システムの場合は，監視マネージャの処理負荷が増大して，システムヘルスチェックが失敗することがあります。

大規模システム監視の場合は，システムヘルスチェックの失敗を防ぐために，ある一定のエージェント数を単位として，時間差でシステムヘルスチェックを実行する運用とすることを推奨します。

システムヘルスチェックについては，ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）のsso-start-hcheck-interval:キーおよびsso-start-hcheck-unit:キーで設定します。設定方法については，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を参照してください。

なお，各監視サーバとのヘルスチェックの処理性能はネットワークの性能に依存するため，環境に合わせて，sso-start-hcheck-interval:キーおよびsso-start-hcheck-unit:キーの値を設定する必要があります。また，ヘルスチェックの処理性能は，監視サーバとの同時接続数（max-apm-session:キー）も考慮する必要があります。

例えば，監視サーバの台数が100台の場合，APMのリトライ回数を5回に設定すると，max-apm-session:キーの値は次のように計算できます。

max-apm-session

≧（監視サーバの台数÷（1＋APMのリトライ回数））×安全係数1.2

＝（100÷（1＋5））×1.2

≒20

計算したmax-apm-session:キーと同じ値を，ヘルスチェックを実行する監視サーバの台数（sso-start-hcheck-unit:キー）に設定します。また，20台の監視サーバとのヘルスチェックに必要な時間をsso-start-hcheck-interval:キーに設定します。ヘルスチェックに掛かる時間は，ネットワーク性能に依存しますが，おおよその目安として，監視サーバ1台当たり0.5秒で見積もることを推奨します。

よって，sso-start-hcheck-interval:キーの設定値は10秒になります。これらの見積もりの値でヘルスチェックの失敗などが発生する場合は，設定値を見直してください。

max-apm-session:キーの計算式の詳細は，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を参照してください。

10.3　収集データベースのメンテナンス

収集データベースには，上限サイズや保存期間がありません。そのため，収集を続けるとデータベースが肥大化し，データベースの収集や削除の性能が著しく低下することがあります。

収集データベースの性能を保つために，データベースを定期的にバックアップしたり，削除したりすることを推奨します。収集データベースのバックアップは必要に応じて，実施してください。また，収集データの保存期間は，最大で1年にする運用にしてください。

運用例として，保存期間を過ぎた収集データを削除するコマンドの実行例を次に示します。

ssodbdel -all -stop BMONTH 13

このコマンドを実行すると，保存期間1年を過ぎた収集データベースのデータが削除されます。このコマンドを毎月の初日に実行することで，収集データベースには1年間分のデータだけが保存された状態になります。

ssodbdelコマンドについては，「6.　コマンド ssodbdel」を参照してください。

10.4　インシデント数の削減

リソース収集（しきい値監視）およびアプリケーション監視によってSSOから発行されたイベント（インシデント）は，NNMi上でライフサイクル状態が「登録済み」として「未解決インシデント」に分類されます。通常は，システム管理者がこのインシデントの発生した原因を解決するなどの対策をしてから，インシデントのライフサイクル状態を「解決済み」に変更，またはインシデントを削除します。しかし，SSOが発行するインシデントは種類が多いため，それらのライフサイクル状態を一つずつ手作業で変更することは容易ではありません。

そこで，次に示す二つの運用によって，手作業で状態を変更するインシデント数を削減できます。これらの運用は併用できます。

インシデント発行の抑止

インシデントの自動解決

＜この節の構成＞

10.4.1　インシデント発行の抑止

10.4.2　インシデントの自動解決

10.4.1　インシデント発行の抑止

イベントフィルタ定義ファイル（ssoevtfilter.conf）を最適化することで，監視に必要な最小限のインシデントだけを発行するよう設定できます。イベントフィルタ定義ファイルの詳細については，「7.3.27　イベントフィルタ定義ファイル（ssoevtfilter.conf）」を参照してください。

次のような場合を例に挙げます。

リソース収集では，監視域または危険域になったことを示すインシデントだけを発行するよう設定する。

アプリケーション監視では，プロセス・サービスが危険域になったこと，およびアプリケーション状態が認識不能になったことを示すインシデントだけを発行するよう設定する。

この場合，イベントフィルタ定義ファイル（ssoevtfilter.conf）を次のように設定します。

また，リソース収集（しきい値監視）では，ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）のomit-first-monitor-event:キーを次のように設定することで，収集開始直後のインシデント発行を抑止します。ssocolmng動作定義ファイルについては「7.3.8　ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）」を参照してください。

10.4.2　インシデントの自動解決

NNMiのインシデントの設定で，Pairwise（相関処理）の設定をすることで，自動的にインシデントが解決済みになるようにします。Pairwiseを設定するには，SSOでの設定と，NNMiでの設定の両方が必要です。Pairwiseについての詳細や設定方法については，NNMiの管理者用のヘルプを参照してください。

Pairwiseは，あるインシデントが別のインシデントによって解決とみなせるような，相関する任意の二つのインシデントを定義するものです。Pairwiseの設定は，インシデントを，「問題発生」と「問題解決」を意味するインシデントに分けられる場合に有効です。しかし，SSOの監視（しきい値監視）インシデントは大きく分けて，「正常」，「警戒」，および「危険」の三つの状態があります。したがって，Pairwiseを導入するには，しきい値監視の設定を工夫する必要があります。

ここでは，リソース収集およびアプリケーション監視（プロセス監視）の場合について，自動解決を導入するための設定例を説明します。

なお，インシデントの自動解決をインシデント発行の抑止と併用する場合は，「問題解決」と判断するための正常域のインシデント発行は抑止しないよう設定してください。

＜この項の構成＞

(1)　リソース収集の場合

(2)　アプリケーション監視の場合

(1)　リソース収集の場合

次のような運用をする場合を例に挙げます。

危険域のインシデント（SSO_Resource_Monitor_Critical）が発行されたとき
回復処置を施してから，危険域のインシデントおよび正常域のインシデント（SSO_Resource_Monitor_Normal）を手動で「解決済み」に変更する。

警戒域のインシデント（SSO_Resource_Monitor_Warning）が発行されたとき
回復処置を施して正常域のインシデント（SSO_Resource_Monitor_Normal）が発行されたら，自動的に「解決済み」に変更する。

このような運用をする際は，まず，リソース収集での危険しきい値および連続超過回数を，真に危険状態だと判断されるときに「危険域」となるように設定します。

次に，SSOでの定義ファイルの定義例およびNNMiでの設定例を示します。

イベントフィルタ定義ファイル（ssoevtfilter.conf）の定義例（抜粋）を次に示します。

ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）のomit-first-monitor-event:キーの定義例（抜粋）を次に示します。

NNMiでの，インシデントの設定例（Pairwiseの設定例）を次に示します。

(2)　アプリケーション監視の場合

アプリケーション監視としてプロセス監視を例に挙げます。通常，監視アプリケーションに登録しているプロセスは複数個（複数種類）ありますが，それらすべてのプロセスが停止することはあまりなく，一部が停止するのが一般的です。つまり，プロセス監視では，プロセス停止などを知らせる，プロセス状態変更イベントが重要です。アプリケーション状態変更イベント（認識不能への状態変化を除く）は抑止できます。

なお，監視アプリケーションによっては，停止したプロセスが自動的に復旧（再起動）する場合があります。そのため，必ずしもシステム管理者が回復処置を実施するとは限りません。プロセス状態が自動的に正常になるアプリケーションを監視している場合，Pairwise設定によって危険インシデントが自動的に解決済みになってしまうため，システム管理者がプロセス停止の発生事実を見逃すおそれがあります。したがって，プロセス監視では，Pairwiseは必ずしも有効ではありません。このことを知った上でインシデント解決を自動化する場合は，次の定義例および設定を参考にしてください。

イベントフィルタ定義ファイル（ssoevtfilter.conf）の定義例（抜粋）を次に示します。

NNMiでの，インシデントの設定例（Pairwiseの設定例）を次に示します。

10.5　NNMiコンソールからのSSOコンソールの起動

SSOコンソールは，リソース収集およびプロセス監視の条件設定・参照，レポート設定・参照，監視状態の確認（リソース状態表示やプロセスモニタ）などを実施する場合に使用します。ただし，SSOの監視状況の概要は，インシデントやマップ連携機能によってNNMiコンソールでも確認できます。したがって，NNMiとSSOによるネットワーク管理としてシステム管理者が主に使用するのはNNMiコンソールです。

NNMiコンソールを主に使用する場合，障害発生時，システム管理者はNNMiコンソールで障害内容および発生個所を認識します。障害がSSOによる監視での障害検出だった場合には，SSOコンソールを起動して障害の原因を調査します。

このように，主にNNMiコンソールでネットワークを管理して，必要に応じてSSOコンソールを使用する際，NNMiコンソールからSSOコンソールを起動できるよう設定すると，迅速な障害対応ができます。

設定には，NNMiのURLアクション機能を利用します。URLアクションの詳細についてはNNMiの管理者用のヘルプを参照してください。URLアクション定義内容は，SSOのバージョンによって異なります。SSOのバージョン09-10以前とバージョン 09-50以降のURLアクションの定義内容を次に示します。

SSO バージョン09-10以前のURLアクション定義内容

SSO バージョン09-50以降のURLアクション定義内容

定義内容のとおりにURLアクションを設定すると，NNMiコンソールのアクションメニューに「SNMP System Observer - Console」が表示されます。

なお，NNMiコンソールとSSOコンソールでユーザ認証は連動しません。そのため，SSOコンソールでユーザ認証（SSO認証またはJP1認証）を実施している場合，URLアクションでSSOコンソールを起動すると，SSOコンソールのログイン画面が表示されます。

ただし，起動したSSOコンソールからログアウトしないままSSOコンソール画面（Webブラウザ）を終了させた場合，SSOコンソールのセッションタイムアウト時間内であれば，2回目以降のSSOコンソールの起動ではログインは不要です。

SSOコンソールのセッションタイムアウト時間は，ssoconsoled動作定義ファイル（ssoconsoled.def）のlogout-time:キーで設定できます。詳細は「7.3.23　ssoconsoled動作定義ファイル（ssoconsoled.def）」を参照してください。

10.6　大容量ネットワークインタフェースのリソース監視

SSOでは，回線利用率などのネットワークの性能情報を，カテゴリ「SSO」でMIBオブジェクト（インタフェースMIB（interfaces））を取得するリソースグループ「ネットワーク」で提供しています。しかし，インタフェースMIB（interfaces）は，32ビットカウンターのためネットワーク通信量が多い場合，カウンターラップアラウンドが発生することがあります。そのため，ネットワーク通信量の拡大に伴ってネットワーク機器では，インタフェース拡張MIBをサポートしてきました。そこで，増大するネットワーク通信量のリソースを監視するために，カテゴリ「SSO-Ex」でMIBオブジェクト（インタフェース拡張MIB（ifMIB））を取得するためのリソースグループ「大容量ネットワーク」を使用します。

収集の間隔が長く，ネットワークの通信量が多い場合，リソースグループ「ネットワーク」の代わりに，リソースグループ「大容量ネットワーク」を使用してください。ただし，SNMPエージェントがインタフェース拡張MIBをサポートしている必要があります。取得するMIBオブジェクトについては，「付録G.3　リソースと収集するMIBオブジェクト」の「(10)　大容量ネットワークグループ」参照してください。

＜この節の構成＞

(1)　大容量ネットワークのインスタンス名

(2)　大容量ネットワークをリソース監視する場合の注意事項

(1)　大容量ネットワークのインスタンス名

カテゴリ「SSO-Ex」のリソースグループ「大容量ネットワーク」のインスタンス名は，MIBオブジェクト「mib2.31.1.1.1.18（ifAlias）」から取得した値となります。MIB値が設定されていない場合は，数値（「大容量ネットワーク」のリソース収集時に取得するMIBオブジェクトの接尾辞）がインスタンス名となります。

注意

「mib2.31.1.1.1.18（ifAlias）」のMIB値は，次に示す内容に従って設定してください。

ユニークな値を設定する
ユニークな値を設定していない場合，リソース監視が正常に動作しないおそれがあります。

数値だけの設定を避ける
数値だけを設定した場合，MIBオブジェクトの接尾辞がインスタンス名となります。

(2)　大容量ネットワークをリソース監視する場合の注意事項

データの保存後にMIBオブジェクト「mib2.31.1.1.1.18（ifAlias）」の設定値が変更されると，別のインスタンスと認識してしまいます。データを保存する前に，設定値を決定してください。

11.　クラスタシステムでの運用

この章では，SSOのクラスタシステムでの運用について説明します。

＜この章の構成＞

11.1　SSOクラスタシステムの概要

11.2　SSOクラスタシステムの環境構築

11.3　SSOクラスタシステムのメンテナンス

11.4　SSOクラスタシステム環境の解除

11.5　SSOクラスタシステム運用上の注意事項

11.1　SSOクラスタシステムの概要

SSOのクラスタシステムは，前提製品のNNMiが構築した２ノードクラスタリングの上で動作する，アクティブ／スタンバイ構成のクラスタシステムです。

なお，NNMiとSSOがそれぞれ別のサーバで稼働する分散構成でのクラスタ構成には対応していません。

＜この節の構成＞

11.1.1　サポートするクラスタソフト

11.1.2　SSOクラスタシステムの物理構成

11.1.3　SSOクラスタシステムの論理構成

11.1.1　サポートするクラスタソフト

SSOがサポートするクラスタソフトは，前提製品のNNMi（HP NNMi 9.0およびJP1/Cm2/NNMi 09-50）がサポートするクラスタソフトです。

SSOがサポートするクラスタソフトを次の表に示します。

表11-1　SSOがサポートするクラスタソフト

項番
プラットフォーム
クラスタソフト

1
Windows

Microsoft Cluster Service（MSCS）

Windows Server Failover Clustering（WSFC）

2
HP-UX(IPF)
HP Serviceguard

3
Solaris
Veritas Cluster Server

4
Linux

HAモニタ

Veritas Cluster Server

11.1.2　SSOクラスタシステムの物理構成

SSOのクラスタシステムは，アクティブ／スタンバイ構成の実行系および待機系の２ノードクラスタリングを構成します。

SSOで構成するクラスタシステムでは，各種定義ファイル，データベース，およびログファイルを共有ディスクに格納します。また，本来のデータがある実行系および待機系のディレクトリには，シンボリック・リンクを作成します。これによって，実行系で動作するSSOから共有ディスクにアクセスできるようになります。

ただし，待機系からは共有ディスクにアクセスできません。そのため，待機系ではSSOを起動できません。系切り替えを実施した場合，実行系からは共有ディスクにアクセスできなくなり，待機系から共有ディスクにアクセスできるようになります。

次に，クラスタ構成例を図に示します。

図11-1　クラスタ構成例

フェールオーバー（系切り替え）発生時には，異常が発生した実行系のSSOが停止し，待機系のSSOが起動します。

なお，デフォルトの構築手順でクラスタシステムを構築すると，SSOプロセスの異常終了はフェールオーバー発生の契機になりません。構築中に作成するクラスタ制御スクリプト，またはクラスタソフトを設定することによって，SSOプロセスの異常終了をフェールオーバー発生の契機にできます。クラスタ制御スクリプトとは，SSOプロセスを監視するスクリプトです。

SSOが分散構成の場合は，クラスタシステム構成を構築できません。

11.1.3　SSOクラスタシステムの論理構成

SSOで構築できるクラスタシステムは，NNMiが構築したアクティブ／スタンバイのクラスタ環境であり，リソースグループ上にSSOのリソースを追加して構築します。このため，次に示すものは，NNMiが設定したものを使用します。

クラスタのフェールオーバー単位（リソースグループ）

リソースグループ内にあるリソースの論理IPアドレス

共有ディスク

SSOクラスタシステムの論理構成は，SSOコンソールのユーザ認証方式によって，次の３とおりの構成があります。

ユーザ認証をしない，またはSSO認証方式におけるJP1/Baseがない構成

JP1/Baseが物理ホスト上にある構成

JP1/Baseが論理ホスト上にある構成

それぞれの構成について，SSOクラスタシステムの論理構成を次に説明します。

＜この項の構成＞

(1)　JP1/Baseがない構成

(2)　JP1/Baseが物理ホスト上にある構成

(3)　JP1/Baseが論理ホスト上にある構成

(1)　JP1/Baseがない構成

JP1/Baseがない構成のクラスタ環境構成を，次の図に示します。

図11-2　JP1/Baseがない構成のクラスタ環境構成

また，JP1/Baseがない構成で，NNMiが作成したリソースグループにSSOのリソースを追加した場合のリソースグループ概念を，次の図に示します。

図11-3　JP1/Baseがない構成のリソースグループ概念

(2)　JP1/Baseが物理ホスト上にある構成

JP1/Baseが物理ホスト上にある構成のクラスタ環境構成を，次の図に示します。

図11-4　JP1/Baseが物理ホスト上にある構成のクラスタ環境構成

また，JP1/Baseが物理ホスト上にある構成のJP1認証の概念を，次の図に示します。

図11-5　JP1/Baseが物理ホスト上にある構成のJP1認証の概念

物理ホスト上のJP1/Baseを介して認証サーバに接続するため，物理ホスト上のJP1/Baseに対して認証サーバの設定が必要になります。ただし，認証時に，物理ホスト上のJP1/Baseが動作している必要はありません。

なお，リソースグループの構成には，JP1/Baseは含みません。

JP1/Baseが物理ホスト上にある構成のリソースグループ概念を，次の図に示します。

図11-6　JP1/Baseが物理ホスト上にある構成のリソースグループ概念

(3)　JP1/Baseが論理ホスト上にある構成

JP1/Baseが論理ホスト上にある構成のクラスタ環境構成を，次の図に示します。

図11-7　JP1/Baseが論理ホスト上にある構成のクラスタ環境構成

また，JP1/Baseが論理ホスト上にある構成のJP1認証の概要を，次の図に示します。

図11-8　JP1/Baseが論理ホスト上にある構成のJP1認証の概要

論理ホスト上のJP1/Baseに対して認証サーバの設定を実施します。さらに，ssoconsoled動作定義ファイル（ssoconsoled.def）のキー「logical-hostname:」に，論理ホスト名を設定します。デフォルトは「none（物理ホスト設定）」が設定されています。

ssoconsoled動作定義ファイル（ssoconsoled.def）については，「7.3.23　ssoconsoled動作定義ファイル（ssoconsoled.def）」を参照してください。

JP1/Baseが論理ホスト上にある構成のリソースグループ概念を，次の図に示します。

図11-9　JP1/Baseが論理ホスト上にある構成のリソースグループ概念

11.2　SSOクラスタシステムの環境構築

SSOクラスタシステムの環境を構築するフローを，次の図に示します。

図11-10　SSOクラスタシステムの環境を構築するフロー

この節では，SSOクラスタシステムの環境を構築するフローのうち，SSOクラスタ環境の構築について説明します。

注意

SSOクラスタ環境の構築は，クラスタソフトのインストールおよびNNMiクラスタ環境の構築が完了した状態で実施します。

SSOのセットアップ以降の作業については，クラスタ上でSSOプロセスを起動した状態で実施します。SSOプロセスの起動方法については，「3.1.1　SSOのインストールとセットアップの流れ」の手順5以降を参照してください。

＜この節の構成＞

11.2.1　SSOクラスタシステム環境構築の流れ

11.2.2　SSOクラスタシステム環境の構築（Windowsの場合）

11.2.3　SSOクラスタシステム環境の構築（UNIXの場合）

11.2.4　SSOクラスタシステム環境構築時の注意事項

11.2.1　SSOクラスタシステム環境構築の流れ

SSOクラスタシステムの環境構築の流れを，次の図に示します。

図11-11　SSOクラスタ環境構築の流れ

この図で示す手順について，以降で説明します。

なお，実行系および待機系でSSOのデーモンプロセスが起動している場合には，停止させてから構築を始めてください。

11.2.2　SSOクラスタシステム環境の構築（Windowsの場合）

Windowsを使用している場合に，SSOクラスタシステムの実行系および待機系のクラスタ環境を構築する方法について説明します。

なお，ここでは次に示す設定内容を例にして説明します。

共有ディスク：「K:¥shared」

論理IPアドレス：「133.108.120.4」

JP1論理ホスト名：「rhost」

クラスタ制御スクリプトの格納先：「%TEMP%」

リソース名：「jp1cm2sso」

注意

MSCSでクラスタを構築する場合

Windows環境でクラスタシステムを構築する場合に，共有ディスク上の各フォルダにアクセスするときはリンク方式を使用します。Windows Server 2003では，OS標準でリンクを作成するコマンドがないため，あらかじめMicrosoft社のWebサイトから「Windows Server 2003 Resource Kit Tools」をダウンロードし，インストールしてください。

「Windows Server 2003 Resource Kit Tools」のダウンロードは，次のURLから実施してください。

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9D467A69-57FF-4AE7-96EE-B18C4790CFFD&displaylang=en

＜この項の構成＞

(1)　実行系のクラスタ環境の構築

(2)　待機系のクラスタ環境の構築

(1)　実行系のクラスタ環境の構築

実行系のクラスタ環境の構築は，次の順序で実施します。

共有ディスクのマウント

SSOクラスタ環境の設定

JP1認証論理ホストの設定

クラスタ制御スクリプトの作成

NNMiリソースグループへのSSOリソースの追加

NNMiへの接続情報の追加

次に，それぞれの内容について説明します。

(a)　共有ディスクのマウント

実行系が共有ディスクをマウントしている状態であることを確認します。

(b)　SSOクラスタ環境の設定

クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbs）を実行して，実行系のSSOクラスタ環境の設定を実施します。クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbs）については，「6.　コマンド ssoclustersetup.vbs」を参照してください。

クラスタ環境設定コマンドの引数には，次の内容を指定してください。

引数 | 指定する値
第一引数 | -construction（構築指定）
第二引数 | -primary（実行系指定）
第三引数 | 共有ディスク上の共有データフォルダ※
第四引数 | 論理IPアドレス（XXX.XXX.XXX.XXX 形式）

注※

SSOのデータを格納するフォルダはコマンドで作成してください。また，SSOのデータを格納するフォルダの親フォルダがあることを確認してください。

共有ディスク上にあるフォルダにSSOフォルダ（K:¥shared¥SSO）を作成し，論理IPアドレス（133.108.120.4）を指定して共有フォルダとして設定するコマンドの指定例を次に示します。

cscript.exe $SSO_BIN¥ssoclustersetup.vbs -construction -primary K:¥shared¥SSO 133.108.120.4

エラーが発生した場合は，画面に出力されたメッセージを参照して問題を解決してください。問題が解決したら，コマンドを再実行してください。

(c)　JP1認証論理ホストの設定

認証方式にJP1認証方式を採用し，論理ホストでJP1認証を実施する場合，クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbs）を実行してSSOのJP1認証論理ホストの設定を実施します。クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbs）については，「6.　コマンド ssoclustersetup.vbs」を参照してください。

クラスタ環境設定コマンドの引数には，次の内容を指定してください。

引数 | 指定する値
第一引数 | -logicalset（JP1論理ホスト指定）
第二引数 | JP1論理ホスト名

JP1論理ホスト名（rhost）を設定するコマンドの指定例を次に示します。

cscript.exe $SSO_BIN¥ssoclustersetup.vbs -logicalset rhost

エラーが発生した場合は，画面に出力されたメッセージを参照して問題を解決してください。問題が解決したら，コマンドを再実行してください。

(d)　クラスタ制御スクリプトの作成

SSOが提供するクラスタ制御スクリプトのサンプルデータを基に，クラスタ制御スクリプトを作成します。

クラスタ制御スクリプトの作成手順を次に示します。

クラスタ制御スクリプトのサンプルデータをコピーする。
任意のフォルダにクラスタ制御スクリプトのサンプルデータをコピーします。作成したクラスタ制御スクリプトは，ローカルディスク（%TEMP%）に保存してください。
サンプルデータは，次の場所に格納されています。

$SSO_SAMPLE¥ha¥sso_cluster.vbs

クラスタ制御スクリプトをカスタマイズする。
クラスタ制御スクリプトのキーをカスタマイズします。カスタマイズするキー名および設定例を，次の表に示します。

表11-2　カスタマイズするキー名および設定例

項番
キー名
デフォルト値
説明

1
c_installdir
C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥JP1Cm2SSO
SSOのインストールフォルダを設定します。
インストール先をデフォルトから変更した場合は，このキーの値を変更してください。

2
c_mustrun
－
SSOの監視プロセス名を設定します。
デフォルトは空指定で，SSOのプロセスを監視対象としないで，NNMiのフェールオーバーを契機に切り替えが実施されます。
SSOのプロセスを契機としてフェールオーバーする場合，監視プロセス名を半角カンマで区切り，次のように指定します。
（例）

c_mustrun="ssospmd.exe,ssoapmon.exe"

3
c_term_retry_count
5（回）
オフラインに切り替わる際，SSOの停止処理をリトライする回数を設定します。

4
c_term_retry_interval
30（秒）
オフラインに切り替わる際，SSOの停止処理のリトライ間隔を設定します。

（凡例）

－：なし

SSOの状態によっては，停止処理が失敗する場合があります。このため，SSOを正常終了させるために，SSOの停止処理をリトライさせてください。
このキーの値は，表11-3に示す「待ちのタイムアウト（MSCSの場合）」および「保留タイムアウト（WSFCの場合）」との間に，次の関係式が成り立つように指定してください。

c_term_retry_count × c_term_retry_interval ＋ 120 ＜ 待ちのタイムアウト
c_term_retry_count × c_term_retry_interval ＋ 120 ＜ 保留タイムアウト

SSOの全プロセスを監視する場合の設定例（太字部分）を次に示します。

Function IsAlive( )

   IsAlive = True

   Dim g_fs, g_logstream, g_sh, g_wmi, g_logfilename, g_instdir, rc
   rc = MainInit( g_fs, g_logstream, g_sh, g_wmi, g_logfilename, g_instdir )

   ' Watch Process Name
   Const c_mustrun = "ssospmd.exe,ssoapmon.exe,ssocollectd.exe,ssocolmng.exe,ssorptd.exe,ssoconsoled.exe"

   ' Maintenance file

(e)　NNMiリソースグループへのSSOリソースの追加

クラスタアドミニストレータウィンドウ上で，NNMiが作成したリソースグループに対し，SSOリソースを追加します。リソース追加時の設定項目および設定例を，次の表に示します。

表11-3　リソース追加時の設定項目

クラスタ名 | 設定項目 | 設定例
MSCS/WSFC | リソースの名前 | jp1cm2sso
リソースの種類 | 汎用スクリプト
リソースの依存関係 | NNMiリソース | jp1cm2nnmi
論理IPアドレス | 133.108.120.4
共有ディスク | K:
MSCS | 汎用スクリプトパラメタ | %TEMP%¥sso_cluster.vbs
待ちのタイムアウト | 300（秒）
しきい値 | 0
WSFC | スクリプトファイルパス | %TEMP%¥sso_cluster.vbs
保留タイムアウト | 5（分）
指定期間内での再起動の試行回数 | 0（回）

次に，それぞれの設定項目について，MSCS（Windows Server 2003）の場合とWSFC（Windows Server 2008）の場合に分けて説明します。

MSCS（Windows Server 2003）の場合

リソースの名前
SSOリソースの名前を設定します。

リソースの種類
SSOリソースの種類を設定します。リストボックスから「汎用スクリプト」を選択してください。

リソースの依存関係
SSOリソースが依存するリソースを設定します。依存するリソースにNNMiリソース，論理IPアドレス，および共有ディスクを指定してください。

汎用スクリプトパラメタ
SSOリソースで実行されるスクリプトを設定します。「(d)　クラスタ制御スクリプトの作成」で作成したクラスタ制御スクリプトをフルパスで指定してください。

以上の設定で，SSOリソースが作成され，NNMiのリソースグループに追加されます。

以降に示す項目は，作成したSSOリソースのプロパティダイアログで設定してください。

待ちのタイムアウト
フェールオーバーやSSOリソースがオフラインのとき，オフライン処理の最大終了待ち時間を設定します。［詳細設定］タブで，［待ちのタイムアウト］を秒単位で設定してください。なお，この設定値は，表11-2に示す「c_term_retry_count」および「c_term_retry_interval」との間に次の関係式が成り立つように指定してください。

c_term_retry_count × c_term_retry_interval ＋ 120 ＜ 待ちのタイムアウト

しきい値
しきい値を設定します。［詳細設定］タブで，［再開する］が選択されていることを確認したあと，［しきい値］を0に設定してください。

WSFC（Windows Server 2008）の場合

リソースの種類
SSOリソースの種類を設定します。作成するリソース種別に「汎用スクリプト」を選択してリソースを作成してください。

スクリプトファイルパス
SSOリソースで実行されるスクリプトを設定します。「(d)　クラスタ制御スクリプトの作成」で作成したクラスタ制御スクリプトをフルパスで指定してください。

以上の設定で，SSOリソースが作成され，NNMiのリソースグループに追加されます。

以降に示す項目は，作成したSSOリソースのプロパティダイアログで設定してください。

リソースの名前
SSOリソースの名前を設定します。

リソースの依存関係
SSOリソースが依存するリソースを設定します。依存するリソースにNNMiリソース，論理IPアドレス，および共有ディスクを指定してください。

保留タイムアウト
フェールオーバーやSSOリソースがオフラインのとき，オフライン処理の最大終了待ち時間を設定します。［ポリシー］タブで，［保留タイムアウト］を分単位で設定してください。なお，この設定値は，表11-2に示す「c_term_retry_count」および「c_term_retry_interval」との間に，次の関係式が成り立つように指定してください。

c_term_retry_count × c_term_retry_interval ＋ 120 ＜ 保留タイムアウト × 60

指定期間内での再起動の試行回数
指定期間内での再起動の試行回数を設定します。［ポリシー］タブで，［リソースが失敗状態になった場合は，現在のノードで再起動を試みる］が選択されていることを確認したあと，［指定期間内での再起動の試行回数］を0に設定してください。
［再起動の試みが全て失敗した場合は，指定した時間(hh:mm)後にもう一度再起動を開始する(S)］にチェックがある場合は，チェックを外してください。

(f)　NNMiへの接続情報の追加

ssonnmsetup コマンドを実行して，NNMiへの接続情報を追加します。ssonnmsetup コマンドについては，「6.　コマンド ssonnmsetup」を参照してください。

(2)　待機系のクラスタ環境の構築

待機系のクラスタ環境の構築は，次の順序で実施します。

共有ディスクの切り替え（Windows Server 2003の場合だけ）

SSOクラスタ環境の設定

クラスタ制御スクリプトの作成

共有ディスクの切り替え（Windows Server 2003の場合だけ）

次に，それぞれの内容について説明します。

(a)　共有ディスクの切り替え（Windows Server 2003の場合だけ）

MSCS上にクラスタ環境を構築している場合，系切り替えを実施して待機系から共有ディスクにアクセスできる状態にします。クラスタアドミニストレータウィンドウ上でNNMiリソースグループを選択し，「グループの移動」を実行してください。

(b)　SSOクラスタ環境の設定

クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbs）を実行して，待機系のSSOクラスタ環境の設定を実施します。クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbs）については，「6.　コマンド ssoclustersetup.vbs」を参照してください。

クラスタ環境設定コマンドの引数には，次の内容を指定してください。

引数 | 指定する値
第一引数 | -construction（構築指定）
第二引数 | -secondary（待機系指定）
第三引数 | 共有ディスク上の共有データフォルダ

コマンドの指定例を次に示します。

cscript.exe $SSO_BIN¥ssoclustersetup.vbs -construction -secondary K:¥shared¥SSO

エラーが発生した場合は，画面に出力されたメッセージを参照して問題を解決してください。問題が解決したら，コマンドを再実行してください。

(c)　クラスタ制御スクリプトの作成

「(1)(d)　クラスタ制御スクリプトの作成」を参照して，クラスタ制御スクリプトをコピーし，カスタマイズを実施します。スクリプトの内容および保存先のパスは，実行系と同じ内容になるようにしてください。

(d)　共有ディスクの切り替え（Windows Server 2003の場合だけ）

MSCS上に構築している場合，系切り替えを実施し，実行系から共有ディスクにアクセスできる状態にします。クラスタアドミニストレータウィンドウ上でNNMiリソースグループを選択し，「グループの移動」を実行してください。

以上の設定が完了すると，NNMiリソースグループが起動できるようになります。クラスタアドミニストレータウィンドウでSSOリソースを選択し，起動してください。

11.2.3　SSOクラスタシステム環境の構築（UNIXの場合）

UNIXを使用している場合に，SSOクラスタシステムの実行系および待機系のクラスタ環境を構築する方法について説明します。

なお，ここでは次に示す設定内容を例にして説明します。

共有ディスク：「/dev/dsk/dg01/vol1」

共有ディレクトリ：「/shared/sso」

論理IPアドレス：「133.108.120.4」

JP1論理ホスト名：「rhost」

クラスタ制御スクリプトの格納先：「/var/tmp」

＜この項の構成＞

(1)　実行系のクラスタ環境の構築

(2)　待機系のクラスタ環境の構築

(1)　実行系のクラスタ環境の構築

実行系のクラスタ環境の構築は，次の順序で実施します。

NNMiリソースグループの停止

共有ディスクのマウント

SSOクラスタ環境の設定

JP1認証論理ホストの設定

クラスタ制御スクリプトの作成

クラスタソフトの設定

NNMiリソースグループへのSSOリソースの追加

NNMiへの接続情報の追加

共有ディスクのアンマウント

次に，それぞれの内容について説明します。

(a)　NNMiリソースグループの停止

NNMiのリソースグループ（Veritas Cluster Serverの場合にはクラスタソフト）を停止します。

クラスタソフトごとに，リソースグループを停止するコマンドの指定例を次に示します。

HP Serviceguardの場合

cmhaltpkg -v NNMiのパッケージ名

Veritas Cluster Serverの場合

hastop -all

HAモニタの場合

monend サーバ識別名

(b)　共有ディスクのマウント

実行系が共有ディスクをマウントしている状態であることを確認します。

クラスタソフトごとに，共有ディスク（/dev/dsk/dg01/vol1）をマウントする際の指定例を次に示します。

HP Serviceguardの場合

# vgchange -c n /dev/dsk/dg01
# vgchange -a y /dev/dsk/dg01
# mount /dev/dsk/dg01/vol1 /shared

Veritas Cluster Serverの場合

# vxdg import dg01
# vxvol -g dg01 start vol1
# mount -F vxfs /dev/dsk/dg01/vol1 /shared

注

mountコマンドの実行例はSolarisの場合の実行例です。Linuxの場合には，「-F」を「-t」に置き換えてください。

HAモニタの場合

# vgchange -a y /dev/dsk/dg01
# mount /dev/dsk/dg01/vol1 /shared

(c)　SSOクラスタ環境の設定

クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup）を実行して，実行系のSSOクラスタ環境の設定を実施します。クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup）については，「6.　コマンド ssoclustersetup」を参照してください。

クラスタ環境設定コマンドの引数には，次の内容を指定してください。

引数 | 指定する値
第一引数 | -construction（構築指定）
第二引数 | -primary（実行系指定）
第三引数 | 共有ディスク上の共有データディレクトリ※
第四引数 | 論理IPアドレス（XXX.XXX.XXX.XXX 形式）

注※

SSOのデータを格納するディレクトリはコマンドで作成してください。また，SSOのデータを格納するディレクトリの親ディレクトリがあることを確認してください。

共有ディスク上にあるディレクトリにSSOディレクト（/shared/sso）を作成し，論理IPアドレス（133.108.120.4）を指定して共有ディレクトリとして設定するコマンドの指定例を次に示します。

ssoclustersetup -construction -primary /shared/sso 133.108.120.4

エラーが発生した場合は，画面に出力されたメッセージを参照して問題を解決してください。問題が解決したら，コマンドを再実行してください。

(d)　JP1認証論理ホストの設定

認証方式にJP1認証方式を採用し，論理ホストでJP1認証を実施する場合，クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup）を実行してSSOのJP1認証論理ホストの設定を実施します。クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup）については，「6.　コマンド ssoclustersetup」を参照してください。

クラスタ環境設定コマンドの引数には，次の内容を指定してください。

引数 | 指定する値
第一引数 | -logicalset（JP1論理ホスト指定）
第二引数 | JP1論理ホスト名

JP1論理ホスト名（rhost）を設定するコマンドの指定例を次に示します。

ssoclustersetup -logicalset rhost

エラーが発生した場合は，画面に出力されたメッセージを参照して問題を解決してください。問題が解決したら，コマンドを再実行してください。

(e)　クラスタ制御スクリプトの作成

SSOが提供するクラスタ制御スクリプトのサンプルデータを基に，クラスタ制御スクリプトを作成します。

クラスタ制御スクリプトの作成手順を次に説明します。

クラスタ制御スクリプトのサンプルデータをコピーする。
任意のディレクトリにクラスタ制御スクリプトのサンプルデータをコピーします。作成したクラスタ制御スクリプトは，ローカルディスク（/var/tmp）に保存してください。
クラスタ制御スクリプトのサンプルデータの格納先を次の表に示します。

表11-4　クラスタ制御スクリプトのサンプルデータの格納先

項番 | クラスタソフト | サンプルファイル | 格納先ディレクトリ
1 | HP Serviceguard | sso_hpsg.sh | $SSO_SAMPLE/ha
2 | Veritas Cluster Server | sso_vcs.sh
3 | HAモニタ | sso_hamon.sh

HP Serviceguardのサンプルファイルを，クラスタ制御スクリプトの格納先「/var/tmp」に保存した場合の指定例を次に示します。

# cp -p $SSO_SAMPLE/ha/sso_hpsg.sh /var/tmp/sso_hpsg.sh
# chmod 744 /var/tmp/sso_hpsg.sh

クラスタ制御スクリプトをカスタマイズする。
クラスタ制御スクリプトのキーをカスタマイズします。カスタマイズするキー名および設定例を，クラスタソフトごとに次の表に示します。
HP Serviceguardの場合

表11-5　HP Serviceguardでカスタマイズするキー名および設定例

項番
キー名
デフォルト値
説明

1
MUSTRUN
－
SSOの監視プロセス名を設定します。
デフォルトは空指定で，SSOのプロセスを監視対象としないで，NNMiのフェールオーバーを契機に切り替えが実施されます。
SSOのプロセスを契機としてフェールオーバーをする場合，監視プロセス名を半角スペースで区切り，次のように指定します。
（例）

MUSTRUN="ssospmd ssoapmon ssocolmng ssorptd"

2
MONITOR_INTERVAL
30（秒）
MUSTRUNに設定されたプロセスの生存確認を実施する間隔を指定します。

3
TERM_RETRY_COUNT
5（回）
オフラインに切り替わる際，SSOの停止処理をリトライする回数を設定します。

4
TERM_RETRY_INTERVAL
30（秒）
オフラインに切り替わる際，SSOの停止処理のリトライ間隔を設定します。

（凡例）

－：なし

SSOの状態によっては，停止処理が失敗する場合があります。このため，SSOを正常終了させるために，SSOの停止処理をリトライさせてください。
このキーの値は，表11-8に示す「SERVICE_HALT_TIMEOUT」との間に，次の関係式が成り立つように指定してください。

TERM_RETRY_COUNT × TERM_RETRY_INTERVAL ＋ 120 ＜ SERVICE_HALT_TIMEOUT

Veritas Cluster Serverの場合

表11-6　Veritas Cluster Serverでカスタマイズできるキー名および設定例

項番
キー名
デフォルト値
説明

1
MUSTRUN
ssospmd
SSOの監視プロセス名を設定します。
デフォルトでは，ssospmdデーモンプロセスだけを監視対象とします。ssospmdデーモンプロセス以外を監視対象にする場合は，監視プロセス名を半角スペース区切りで指定してください。
なお，このキーで，ssospmdデーモンプロセスを省略することはできません。変更する場合は，追記する形で編集してください。
（例）

MUSTRUN="ssospmd ssoapmon ssocolmng ssorptd"

SSOのプロセス停止を契機にフェールオーバーしない場合は，表11-10に示す「Critical」キーを0にしてください。

2
TERM_RETRY_COUNT
5（回）
オフラインに切り替わる際，SSOの停止処理をリトライする回数を設定します。

3
TERM_RETRY_INTERVAL
30（秒）
オフラインに切り替わる際，SSOの停止処理のリトライ間隔を設定します。

SSOの状態によっては，停止処理が失敗する場合があります。このため，SSOを正常終了させるために，SSOの停止処理をリトライさせてください。
このキーの値は，表11-10に示す「OfflineTimeout」，「CleanTimeout」，および「CloseTimeout」との間に，次の関係式が成り立つように指定してください。

TERM_RETRY_COUNT × TERM_RETRY_INTERVAL ＋ 120 ＜ OfflineTimeout
TERM_RETRY_COUNT × TERM_RETRY_INTERVAL ＋ 120 ＜ CleanTimeout
TERM_RETRY_COUNT × TERM_RETRY_INTERVAL ＋ 120 ＜ CloseTimeout

HAモニタの場合

表11-7　HAモニタでカスタマイズできるキー名および設定例

項番
キー名
デフォルト値
説明

1
MUSTRUN
－
SSOの監視プロセス名を設定します。
デフォルトは空指定で，SSOのプロセスを監視対象としないで，NNMiのフェールオーバーを契機に切り替えが実施されます。
SSOのプロセスを契機としてフェールオーバーをする場合，監視プロセス名を半角スペース区切りで次のように指定します。
（例）

MUSTRUN="ssospmd ssoapmon ssocolmng ssorptd"

2
TERM_RETRY_COUNT
5（回）
オフラインに切り替わる際，SSOの停止処理をリトライする回数を設定します。

3
TERM_RETRY_INTERVAL
30（秒）
オフラインに切り替わる際，SSOの停止処理のリトライ間隔を設定します。

（凡例）

－：なし

SSOの状態によっては，停止処理が失敗する場合があります。このため，SSOを正常終了させるために，SSOの停止処理をリトライさせてください。

SSOの全プロセスを監視する場合の設定例（太字部分）を次に示します。

# **********************************************************************
# custom env
# **********************************************************************
MUSTRUN="ssospmd ssoapmon ssocollectd ssocolmng ssorptd ssoconsoled"
TERM_RETRY_COUNT=5
TERM_RETRY_INTERVAL=30

(f)　クラスタソフトの設定

クラスタソフトごとに，クラスタソフトの設定方法を次に示します。

HP Serviceguardの場合

NNMiのパッケージの構成ファイル（パッケージ名.conf）の編集
NNMiのパッケージの構成ファイル（パッケージ名.conf）に，SSOサービスの属性を追加します。
次の表に，HP-UXを使用している場合のパッケージ構成ファイル追加時の設定項目を示します。

表11-8　HP-UXを使用している場合のパッケージ構成ファイル追加時の設定項目

項番
指定個所
意味
設定例

1
SERVICE_NAME
任意のサービス名を指定します。
jp1cm2sso

2
SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED
サービスが失敗した場合，パッケージが動作しているノードを停止するかどうかを指定します。

YES
ホストを停止する

NO
ホストを停止しない

NO

3
SERVICE_HALT_TIMEOUT *
サービスのプロセスを強制的に終了させるまでの時間を指定します。
300（秒）

このキーの値は，表11-5に示す「TERM_RETRY_COUNT」および「TERM_RETRY_INTREVAL」との間に，次の関係式が成り立つように指定してください。

TERM_RETRY_COUNT × TERM_RETRY_INTERVAL ＋ 120 ＜ SERVICE_HALT_TIMEOUT

サービスの設定例（太字部分）を次に示します。

# Legal values for SERVICE_NAME:
#   Any string that starts and ends with an alphanumeric character, and
#   contains only alphanumeric characters, dot(.), dash(-), or underscore(_)
#   in between.
#   Maximum string length is 39 characters.
#      
# Legal values for SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED: yes, no.
# Legal values for SERVICE_HALT_TIMEOUT: (value >= 0).

SERVICE_NAME                    jp1cm2nnmi
SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED       NO
SERVICE_HALT_TIMEOUT            300

SERVICE_NAME                    jp1cm2sso
SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED       NO
SERVICE_HALT_TIMEOUT            300

NNMiのパッケージ制御スクリプト（パッケージ名.cntl）の編集
NNMiのパッケージ制御スクリプト（パッケージ名.cntl）に，サービス名とサービスの動作監視コマンドを設定します。
SSOのサービスを追加します。次の表に，パッケージ制御スクリプトに追加する設定項目を示します。

表11-9　パッケージ制御スクリプトに追加する設定項目

項番
指定個所
設定内容
設定例

1
SERVICE_NAME[1]※
任意のサービス名を指定します。
jp1cm2sso

2
SERVICE_CMD[1]※
サービスの動作監視コマンドを指定します。
sso_hpsg.sh -m

3
SERVICE_RESTART[1]※
サービスの動作監視コマンドの起動を試行する回数を指定します。

“”
試行しない

-r 1
1回だけ再起動を試行する

-R
何回でも再起動を試行する

“”

注※

各添え字の値は，登録されているサービスの数に依存します。NNMiだけがパッケージ制御スクリプトに登録されている場合，SSOで使用する添え字は「1」となります。

監視コマンドの設定例（太字部分）を次に示します。

# SERVICE NAMES AND COMMANDS.
# Specify the service name, command, and restart parameters which are
# used by this package. Uncomment SERVICE_NAME[0]="", SERVICE_CMD[0]="",
# SERVICE_RESTART[0]="" and fill in the name of the first service, command,
# and restart parameters. You must begin with SERVICE_NAME[0], SERVICE_CMD[0],
# and SERVICE_RESTART[0] and increment the list in sequence.
# NNMiのサービス設定
SERVICE_NAME[0]="jp1cm2nnmi"
SERVICE_CMD[0]="/etc/cmcluster/jp1cm2nnmi/jp1cm2nnmi.mon NNM jp1cm2nnmi"
SERVICE_RESTART[0]="-r 1"
# SSOのサービス設定
SERVICE_NAME[1]="jp1cm2sso"
SERVICE_CMD[1]="/var/tmp/sso_hpsg.sh -m"
SERVICE_RESTART[1]=""

起動/停止コマンドの指定
NNMiのパッケージ制御スクリプト（パッケージ名.cntl）に，SSOの起動/停止コマンドを絶対パスで指定します。

起動コマンド
sso_hpsg.sh -r（customer_definied_run_cmds関数内）

停止コマンド
sso_hpsg.sh -h（customer_definied_halt_cmds関数内）

起動コマンドの設定例（太字部分）を次に示します。

# This function is a place holder for customer define functions.
# You should define all actions you want to happen here, before the service is
# started.  You can create as many functions as you need.  
function customer_defined_run_cmds
{
 if [ -f /var/opt/OV/hacluster/jp1cm2nnmi/maintenance ] ; then
   cat /var/opt/OV/hacluster/jp1cm2nnmi/maintenance | read NORESTART;
 else
   if [ "NNM" = "NNM" ]; then
     if [ -f /var/opt/OV/hacluster/jp1cm2nnmi/maint_NNM ] ; then
       cat /var/opt/OV/hacluster/jp1cm2nnmi/maint_NNM | read NORESTART;
     fi
   fi
 fi
 if [ "NNM" = "NNM" ]; then
   chown -R nmsdbmgr:nmsdb "${FS[0]}/NNM/dataDir/shared/nnm/databases/Postgres"
   chown nmsdbmgr:nmsdb "${FS[0]}/NNM/dataDir/log/nnm/public/postgres.log"
   chown nmsdbmgr:nmsdb "${FS[0]}/NNM/dataDir/log/nnm/public/initdb.log"
 fi
 /opt/OV/misc/nnm/ha/nnmhadisk.ovpl NNM -replicate "${FS[0]}"
 if [ "$NORESTART" != "NO_RESTART" ] ; then
   /opt/OV/misc/nnm/ha/nnmharg.ovpl NNM -start jp1cm2nnmi
   /var/tmp/sso_hpsg.sh -r
 fi
 test_return 51
}

停止コマンドの設定例（太字部分）を次に示します。

# This function is a place holder for customer define functions.
# You should define all actions you want to happen here, after the service is
# halted.

function customer_defined_halt_cmds
{
   # do nothing instruction, because a function must contain some command.
   /var/tmp/sso_hpsg.sh -h
   /opt/OV/misc/nnm/ha/nnmharg.ovpl NNM -stop jp1cm2nnmi
   test_return 52
}

Veritas Cluster Serverの場合

VCS設定ファイルの編集
VCS設定ファイル（/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf）を編集し，NNMiのクラスタリソースグループにSSOのリソース設定を追加します。

アプリケーション定義の追加
SSOの起動，停止，および監視をするアプリケーションとして，クラスタ制御スクリプトを追加，設定します。
次の表に，VCS設定ファイルに設定する項目を示します。

表11-10　VCS設定ファイルに設定する項目

項番
指定個所
意味
設定例

1
Application
任意のアプリケーション名を指定します。
jp1cm2sso

2
StartProgram
「(e)　クラスタ制御スクリプトの作成」で作成したクラスタ制御スクリプトの起動処理用コマンドライン
－

3
StopProgram
「(e)　クラスタ制御スクリプトの作成」で作成したクラスタ制御スクリプトの停止処理用コマンドライン
－

4
CleanProgram
「(e)　クラスタ制御スクリプトの作成」で作成したクラスタ制御スクリプトの強制停止処理用コマンドライン
－

5
MonitorProgram
「(e)　クラスタ制御スクリプトの作成」で作成したクラスタ制御スクリプトの監視処理用コマンドライン
－

6
OfflineTimeout※
終了処理のタイムアウト時間（秒）
300

7
CleanTimeout※
エラー発生時のタイムアウト時間（秒）
300

8
CloseTimeout※
フェールオーバーおよびフェールバック発生時のタイムアウト時間（秒）
300

9
Critical
クラスタ制御スクリプトの設定キー（MUSTRUN）を契機に，フェールオーバーを発生させるかどうかを指定します。

0
フェールオーバーを発生させない

1
フェールオーバーを発生させる

0

（凡例）

－：なし

注※

このキーの値は，表11-6に示す「TERM_RETRY_COUNT」および「TERM_RETRY_INTERVAL」との間に，次の関係式が成り立つように指定してください。

TERM_RETRY_COUNT × TERM_RETRY_INTERVAL ＋ 120 ＜ OfflineTimeout
TERM_RETRY_COUNT × TERM_RETRY_INTERVAL ＋ 120 ＜ CleanTimeout
TERM_RETRY_COUNT × TERM_RETRY_INTERVAL ＋ 120 ＜ CloseTimeout

Applicationエージェントの設定例（太字部分）を次に示します。

group jp1cm2nnmi (
       Application jp1cm2nnmi(
          ・・・
       )
       Application jp1cm2sso (
               StartProgram = "/var/tmp/sso_vcs.sh -r"
               StopProgram = "/var/tmp/sso_vcs.sh -h"
               CleanProgram = "/var/tmp/sso_vcs.sh -h"
               MonitorProgram = "/var/tmp/sso_vcs.sh -m"
               Critical = 0
               OfflineTimeout = 300
               CleanTimeout = 300
               CloseTimeout = 300
       )

リソースの依存関係の追加
SSOサービスが，NNMiサービスに依存する設定を実施します。次の形式で設定してください。

SSOアプリケーション名 requires NNMiアプリケーション名

リソースの依存関係の設定例（太字部分）を次に示します。

group jp1cm2nnmi (
       Application jp1cm2nnmi(
           ･･･
       )
       Application jp1cm2sso(
           ･･･
       )
       jp1cm2sso requires jp1cm2nnmi

HAモニタの場合

NNMiのクラスタ構築時に作成したスクリプト（/var/opt/OV/hacluster/グループ名/cm2_*.sh）に対して，クラスタ制御スクリプトを設定します。

起動および監視スクリプトに登録する場合は，NNMiのコマンド処理のあとに追加設定します。また，停止スクリプトに登録する場合は，NNMiのコマンド処理の前に追加設定します。

起動スクリプトの設定例（太字部分）を次に示します。

#!/bin/ksh
RESOURCE_GROUP=jp1cm2nnmi

#start JP1/Cm2/NNMi
logger -i -t NNMi "NNMi start"
/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmharg.ovpl NNM -start ${RESOURCE_GROUP}
RC=$?
logger -i -t NNMi "NNMi start rc=$RC ."
if [ $RC -ne 0 ];then
   exit $RC
fi

#start JP1/Cm2/SSO
logger -i -t SSO "SSO start"
/var/tmp/sso_hamon.sh -r
RC=$?
logger -i -t SSO "SSO start rc=$RC ."
if [ $RC -ne 0 ];then
   exit $RC
fi
exit

停止スクリプトの設定例（太字部分）を次に示します。

#!/bin/ksh

RESOURCE_GROUP=jp1cm2nnmi

#stop JP1/Cm2/SSO
logger -i -t SSO "SSO stop "
/var/tmp/sso_hamon.sh -h
RC=$?
logger -i -t SSO "SSO stop rc=$RC"
if [ $RC -ne 0 ];then
   exit $RC
fi

#stop JP1/Cm2/NNMi
logger -i -t NNMi "NNMi stop "
/opt/OV/misc/nnm/ha/nnmharg.ovpl NNM -stop ${RESOURCE_GROUP}
RC=$?
logger -i -t NNMi "NNMi stop rc=$RC"
if [ $RC -ne 0 ];then
   exit $RC
fi
exit 0

監視スクリプトの設定例（太字部分）を次に示します。

#!/bin/ksh

RESOURCE_GROUP=jp1cm2nnmi
MONITOR_INTERVAL=60

# main
while true
do
   #monitor JP1/Cm2/NNMi
   /opt/OV/misc/nnm/ha/nnmharg.ovpl NNM -monitor ${RESOURCE_GROUP}
   RC=$?
   if [ $RC -ne 0 ];then
       logger -i -t NNMi "NNMi monitor rc=$RC ."
       exit $RC
   fi

   #monitor JP1/Cm2/SSO
   /var/tmp/sso_hamon.sh -m
   RC=$?
   if [ $RC -ne 0 ];then
       logger -i -t SSO "SSO monitor rc=$RC ."
       exit $RC
   fi

   sleep $MONITOR_INTERVAL
done
exit 0

(g)　NNMiリソースグループへのSSOリソースの追加

クラスタソフトごとに，リソースグループへの登録方法を次に示します。

HP Serviceguardの場合

パッケージ構成ファイルの検証
次のコマンドを実行し，NNMiのパッケージ構成ファイルを検証します。

cmcheckconf -v -P NNMiのパッケージの構成ファイル

エラーを検出した場合は，「(f)　クラスタソフトの設定」に戻って修正してください。

パッケージ構成ファイルの適用
手順1の検証結果に問題がない場合，次のコマンドを実行してパッケージ構成を適用します。

cmapplyconf -P NNMiのパッケージの構成ファイル

Veritas Cluster Serverの場合

次のコマンドを実行し，VCS設定ファイルの構文チェックを実施します。

　　hacf -verify VCS設定ファイル格納ディレクトリパス名

HAモニタの場合

HAモニタの場合，該当する作業はありません。

(h)　NNMiへの接続情報の追加

ssonnmsetupコマンドを実行して，NNMiへの接続情報を追加します。ssonnmsetupコマンドについては，「6.　コマンド ssonnmsetup」を参照してください。

(i)　共有ディスクのアンマウント

「(b)　共有ディスクのマウント」でマウントした共有ディスクをアンマウントします。

クラスタソフトごとに，共有ディスクをアンマウントする際の指定例を次に示します。

HP Serviceguardの場合

# umount /shared
# vgchange -a n /dev/dsk/dg01
# vgchange -c y /dev/dsk/dg01

Veritas Cluster Serverの場合

# umount /shared
# vxdg deport dg01

HAモニタの場合

# umount /shared
# vgchange -a n /dev/dsk/dg01

(2)　待機系のクラスタ環境の構築

待機系のクラスタ環境の構築は，次の順序で実施します。

SSOクラスタ環境の設定

クラスタ制御スクリプトの作成

クラスタソフトの設定

次に，それぞれの内容について説明します。

(a)　SSOクラスタ環境の設定

クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup）を実行して，待機系のSSOクラスタ環境の設定を実施します。クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup）については，「6.　コマンド ssoclustersetup」を参照してください。

クラスタ環境設定コマンドの引数には，次の内容を指定してください。

引数 | 指定する値
第一引数 | -construction（構築指定）
第二引数 | -secondary（実行系指定）
第三引数 | 共有ディスク上の共有データディレクトリ

コマンドの指定例を次に示します。

ssoclustersetup -construction -secondary /shared/sso

エラーが発生した場合は，画面に出力されたメッセージを参照して問題を解決してください。問題が解決したら，コマンドを再実行してください。

(b)　クラスタ制御スクリプトの作成

「(1)(e)　クラスタ制御スクリプトの作成」を参照して，クラスタ制御スクリプトをコピーし，カスタマイズを実施します。スクリプトの内容，および保存先のパスは，実行系と同じ内容になるようにしてください。

(c)　クラスタソフトの設定

「(1)(f)　クラスタソフトの設定」を参照して，クラスタソフトの設定を実施します。

なお，待機系で実施するクラスタソフトの設定内容は，実行系と同じであることが前提となります。

ただし，HP Serviceguardの場合，待機系ではパッケージ制御スクリプト（パッケージ名.cntl）の編集だけ必要であり，パッケージの構成ファイル（パッケージ名.conf）を配置する必要はありません。

以上の設定が完了すると，NNMiリソースグループが起動できるようになります。

次のコマンドを実行して，実行系でリソースグループ（Veritas Cluster Serverの場合にはクラスタソフト）を起動します。コマンドの詳細については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

HP Serviceguardの場合

# cmrunpkg -v -n 実行系ホスト名 NNMiリソースグループ名

Veritas Cluster Serverの場合

クラスタソフトを起動します。

# hastart

NNMiのリソースグループが起動していない場合，次のコマンドを実行すると実行系でリソースグループを起動します。

# hagrp -online NNMiリソースグループ名 -sys 実行系ホスト名

HAモニタの場合

# monbegin NNMiリソースグループ名

11.2.4　SSOクラスタシステム環境構築時の注意事項

クラスタシステムの環境を構築する場合は，次の内容に注意してください。

環境構築を実行するユーザ
SSOのクラスタシステム環境を構築するユーザは，Administrators権限（Windowsの場合）またはスーパーユーザ権限（UNIXの場合）のユーザである必要があります。

クラスタ制御スクリプトのコピー先
クラスタ制御スクリプトのコピー先はローカルのディスクとし，コピーしたものを使用してください。共有ディスクに配置した場合，共有ディスクにアクセス障害が発生したときに，リソースを制御するクラスタ制御スクリプトにアクセスできなくなり，正常に動作できなくなります。

SSOをインストールするホスト
実行系および待機系の両方のマシンにSSOをインストールしてください。

NNM連携ポリシーについて
クラスタ環境設定コマンドは，クラスタ構築時にssospmd動作定義ファイル（ssospmd.def）のNNM連携ポリシー「nnm-coop-policy:」に「1」（連携不可の場合，DEGENERATING状態となります）を設定します。また，クラスタ環境設定コマンドは，クラスタ設定解除時には「0」を設定します。NNM連携ポリシーに「0」を設定すると，連携できない場合「SUSPENDING」状態となります。

11.3　SSOクラスタシステムのメンテナンス

この節では，SSOクラスタシステムに対して，次のメンテナンスを実施する場合の手順について説明します。

上書きインストール

バージョンアップインストール

修正パッチの適用

SSOクラスタシステムをメンテナンスするフローを，次の図に示します。

図11-12　SSOクラスタシステムをメンテナンスするフロー

＜この節の構成＞

11.3.1　SSOクラスタシステム環境のメンテナンスの流れ

11.3.2　SSOクラスタシステム環境のメンテナンス（Windowsの場合）

11.3.3　SSOクラスタシステム環境のメンテナンス（UNIXの場合）

11.3.4　SSOクラスタメンテナンス時の注意事項

11.3.1　SSOクラスタシステム環境のメンテナンスの流れ

SSOクラスタシステムをメンテナンスする流れを，次の図に示します。

図11-13　SSOクラスタシステムをメンテナンスする流れ

この図に示す手順について，以降で説明します。

11.3.2　SSOクラスタシステム環境のメンテナンス（Windowsの場合）

WindowsのSSOクラスタシステム環境を使用している場合に，実行系および待機系をメンテナンスする方法について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　実行系でのメンテナンス

(2)　待機系でのメンテナンス

(1)　実行系でのメンテナンス

実行系でのメンテナンスは，次の順序で実施します。

メンテナンス前の設定

SSOメンテナンス

メンテナンス後の設定

次に，それぞれの内容について説明します。

(a)　メンテナンス前の設定

クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbs）を実行して，実行系のSSOクラスタ環境のメンテナンス前の設定を実施します。クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbs）については，「6.　コマンド ssoclustersetup.vbs」を参照してください。

クラスタ環境設定コマンドの引数には，次の内容を指定してください。

引数
指定する値

第一引数
-beforemaint（メンテナンス前設定指定）

第二引数
-primary（実行系指定）

第三引数
共有ディスク上の共有データフォルダ
例：K:¥shared¥SSO

メンテナンス前の設定コマンドの指定例を次に示します。

cscript.exe $SSO_BIN¥ssoclustersetup.vbs -beforemaint -primary K:¥shared¥SSO

エラーが発生した場合は，画面に出力されたメッセージを参照して問題を解決してください。問題が解決したら，コマンドを再実行してください。

(b)　SSOメンテナンス

SSOの上書きインストール，バージョンアップインストール，または修正パッチの適用を実施します。

(c)　メンテナンス後の設定

クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbs）を実行して，実行系のSSOクラスタ環境のメンテナンス後の設定を実施します。クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbs）については，「6.　コマンド ssoclustersetup.vbs」を参照してください。

クラスタ環境設定コマンドの引数には，次の内容を指定してください。

引数
指定する値

第一引数
-aftermaint（メンテナンス後設定指定）

第二引数
-primary（実行系指定）

第三引数
共有ディスク上の共有データフォルダ
例：K:¥shared¥SSO

メンテナンス後の設定コマンドの指定例を次に示します。

cscript.exe $SSO_BIN¥ssoclustersetup.vbs -aftermaint -primary K:¥shared¥SSO

エラーが発生した場合は，画面に出力されたメッセージを参照して問題を解決してください。問題が解決したら，コマンドを再実行してください。

(2)　待機系でのメンテナンス

待機系でのメンテナンスは，次の順序で実施します。

メンテナンス前の設定

SSOメンテナンス

メンテナンス後の設定

次に，それぞれの内容について説明します。

(a)　メンテナンス前の設定

クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbs）を実行して，待機系のSSOクラスタ環境のメンテナンス前の設定を実施します。クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbs）については，「6.　コマンド ssoclustersetup.vbs」を参照してください。

クラスタ環境設定コマンドの引数には，次の内容を指定してください。

引数
指定する値

第一引数
-beforemaint（メンテナンス前設定指定）

第二引数
-secondary（待機系指定）

第三引数
共有ディスク上の共有データフォルダ
例：K:¥shared¥SSO

メンテナンス前の設定コマンドの指定例を次に示します。

cscript.exe $SSO_BIN¥ssoclustersetup.vbs -beforemaint -secondary K:¥shared¥SSO

エラーが発生した場合は，画面に出力されたメッセージを参照して問題を解決してください。問題が解決したら，コマンドを再実行してください。

(b)　SSOメンテナンス

SSOの上書きインストール，バージョンアップインストール，または修正パッチの適用を実施します。

(c)　メンテナンス後の設定

クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbs）を実行して，待機系のSSOクラスタ環境のメンテナンス後の設定を実施します。クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbs）については，「6.　コマンド ssoclustersetup.vbs」を参照してください。

クラスタ環境設定コマンドの引数には，次の内容を指定してください。

引数
指定する値

第一引数
-aftermaint（メンテナンス後設定指定）

第二引数
-secondary（待機系指定）

第三引数
共有ディスク上の共有データフォルダ
例：K:¥shared¥SSO

メンテナンス後の設定コマンドの指定例を次に示します。

cscript.exe $SSO_BIN¥ssoclustersetup.vbs -aftermaint -secondary K:¥shared¥SSO

エラーが発生した場合は，画面に出力されたメッセージを参照して問題を解決してください。問題が解決したら，コマンドを再実行してください。

11.3.3　SSOクラスタシステム環境のメンテナンス（UNIXの場合）

UNIXのSSOクラスタシステム環境を使用している場合に，実行系および待機系をメンテナンスする方法について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　実行系でのメンテナンス

(2)　待機系でのメンテナンス

(1)　実行系でのメンテナンス

実行系でのメンテナンスは，次の順序で実施します。

メンテナンス前の設定

SSOメンテナンス

メンテナンス後の設定

次に，それぞれの内容について説明します。

(a)　メンテナンス前の設定

クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup）を実行して，実行系のSSOクラスタ環境のメンテナンス前の設定を実施します。クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup）については，「6.　コマンド ssoclustersetup」を参照してください。

クラスタ環境設定コマンドの引数には，次の内容を指定してください。

引数
指定する値

第一引数
-beforemaint（メンテナンス前設定指定）

第二引数
-primary（実行系指定）

第三引数
共有ディスク上の共有データディレクトリ
例：/shared/sso

メンテナンス前の設定コマンドの指定例を次に示します。

ssoclustersetup -beforemaint -primary /shared/sso

エラーが発生した場合は，画面に出力されたメッセージを参照して問題を解決してください。問題が解決したら，コマンドを再実行してください。

(b)　SSOメンテナンス

SSOの上書きインストール，バージョンアップインストール，または修正パッチの適用を実施します。

(c)　メンテナンス後の設定

クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup）を実行して，実行系のSSOクラスタ環境のメンテナンス後の設定を実施します。クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup）については，「6.　コマンド ssoclustersetup」を参照してください。

クラスタ環境設定コマンドの引数には，次の内容を指定してください。

引数
指定する値

第一引数
-aftermaint（メンテナンス後設定指定）

第二引数
-primary（実行系指定）

第三引数
共有ディスク上の共有データディレクトリ
例：/shared/sso

メンテナンス後の設定コマンドの指定例を次に示します。

ssoclustersetup -aftermaint -primary /shared/sso

エラーが発生した場合は，画面に出力されたメッセージを参照して問題を解決してください。問題が解決したら，コマンドを再実行してください。

(2)　待機系でのメンテナンス

待機系でのメンテナンスは，次の順序で実施します。

メンテナンス前の設定

SSOメンテナンス

メンテナンス後の設定

次に，それぞれの内容について説明します。

(a)　メンテナンス前の設定

クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup）を実行して，待機系のSSOクラスタ環境のメンテナンス前の設定を実施します。クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup）については，「6.　コマンド ssoclustersetup」を参照してください。

クラスタ環境設定コマンドの引数には，次の内容を指定してください。

引数
指定する値

第一引数
-beforemaint（メンテナンス前設定指定）

第二引数
-secondary（待機系指定）

第三引数
共有ディスク上の共有データディレクトリ
例：/shared/sso

メンテナンス前の設定コマンドの指定例を次に示します。

ssoclustersetup -beforemaint -secondary /shared/sso

エラーが発生した場合は，画面に出力されたメッセージを参照して問題を解決してください。問題が解決したら，コマンドを再実行してください。

(b)　SSOメンテナンス

SSOの上書きインストール，バージョンアップインストール，または修正パッチの適用を実施します。

(c)　メンテナンス後の設定

クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup）を実行して，待機系のSSOクラスタ環境のメンテナンス後の設定を実施します。クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup）については，「6.　コマンド ssoclustersetup」を参照してください。

クラスタ環境設定コマンドの引数には，次の内容を指定してください。

引数
指定する値

第一引数
-aftermaint（メンテナンス後設定指定）

第二引数
-secondary（待機系指定）

第三引数
共有ディスク上の共有データディレクトリ
例：/shared/sso

メンテナンス後の設定コマンドの指定例を次に示します。

ssoclustersetup -aftermaint -secondary /shared/sso

エラーが発生した場合は，画面に出力されたメッセージを参照して問題を解決してください。問題が解決したら，コマンドを再実行してください。

11.3.4　SSOクラスタメンテナンス時の注意事項

クラスタシステムをメンテナンスする際は，次の内容に注意してください。

メンテナンスを実施するユーザ
SSOのクラスタシステム環境のメンテナンスを実施するユーザは，Administrators権限（Windowsの場合）またはスーパーユーザ権限（UNIXの場合）のユーザである必要があります。

待機系でのメンテナンス
待機系でのメンテナンス作業は，待機系へのフェールオーバーを実施しないで作業してください。

11.4　SSOクラスタシステム環境の解除

SSOクラスタシステムの環境は，次のような場合に解除します。

SSOをアンインストールする場合

SSOを論理ホスト動作から物理ホスト動作に変更する場合

論理ホスト名を変更する場合

SSOクラスタシステム環境の解除は，NNMiの「HAの設定解除」が実施される前に実施する必要があります。また，論理ホスト名を変更する場合には，「11.5　SSOクラスタシステム運用上の注意事項」の内容も確認してください。

＜この節の構成＞

11.4.1　SSOクラスタシステム環境の解除の流れ

11.4.2　SSOクラスタシステム環境の解除（Windowsの場合）

11.4.3　SSOクラスタシステム環境の解除（UNIXの場合）

11.4.4　SSOクラスタシステム環境解除時の注意事項

11.4.1　SSOクラスタシステム環境の解除の流れ

SSOクラスタシステム環境を解除する流れを，次の図に示します。

図11-14　SSOクラスタシステム環境を解除する流れ

この図に示す手順について，以降で説明します。

11.4.2　SSOクラスタシステム環境の解除（Windowsの場合）

WindowsのSSOクラスタシステムを使用している場合に，実行系と待機系の環境を解除する方法について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　実行系のクラスタシステム環境の解除

(2)　待機系のクラスタシステム環境の解除

(3)　SSOの共有データの削除

(1)　実行系のクラスタシステム環境の解除

実行系のクラスタシステム環境の解除は，次の順序で実施します。

データベースの削除

SSOリソースの停止

リソースグループからのSSO削除

クラスタ制御スクリプトの削除

SSOクラスタ解除の設定

次に，それぞれの内容について説明します。

(a)　データベースの削除

次のコマンドを実行して，データベースを削除します。

ssodbdel -all

(b)　SSOリソースの停止

SSOリソースが動作している場合は，SSOリソースを停止します。SSOリソースをオフラインにします。

(c)　リソースグループからのSSO削除

クラスタアドミニストレータウィンドウ上で，NNMiが作成したリソースグループにあるSSOリソースを削除します。

(d)　クラスタ制御スクリプトの削除

環境構築時に作成したクラスタ制御スクリプトを削除します。

ただし，論理ホスト名を変更する場合は，クラスタシステムを再構築するときにクラスタ制御スクリプトを流用することができます。

(e)　SSOクラスタ解除の設定

実行系の物理ホスト上でのSSO実行に切り替える場合，または論理ホスト名を変更する場合は，クラスタの再構築時に以前の設定内容を引き継ぐために，実行系のSSOクラスタ解除の設定を実施します。

SSOクラスタ解除の設定を実施するには，クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbs）を実行します。クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbs）については，「6.　コマンド ssoclustersetup.vbs」を参照してください。

クラスタ環境設定コマンドの引数には，次の内容を指定してください。

引数
指定する値

第一引数
-release（解除設定指定）

第二引数
-primary（実行系指定）

第三引数
共有ディスク上の共有データフォルダ
例：K:¥shared¥SSO

SSOクラスタ解除の設定コマンドの指定例を次に示します。

cscript.exe $SSO_BIN¥ssoclustersetup.vbs -release -primary K:¥shared¥SSO

エラーが発生した場合は，画面に出力されたメッセージを参照して問題を解決してください。問題が解決したら，コマンドを再実行してください。

(2)　待機系のクラスタシステム環境の解除

待機系のクラスタシステム環境の解除は，次の順序で実施します。

クラスタ制御スクリプトの削除

SSOクラスタ解除の設定

次に，それぞれの内容について説明します。

(a)　クラスタ制御スクリプトの削除

環境構築時に作成したクラスタ制御スクリプトを削除します。

ただし，論理ホスト名を変更する場合は，クラスタシステムを再構築するときにクラスタ制御スクリプトを流用することができます。

(b)　SSOクラスタ解除の設定

待機系の物理ホスト上でのSSO実行に切り替える場合は，クラスタの再構築時に以前の設定を引き継ぐために，待機系のSSOクラスタの解除設定を実施します。

SSOクラスタ解除の設定の手順を次に示します。

共有ディスクのマウント
共有ディスクを待機系にマウントした状態にするため，クラスタアドミニストレータウィンドウ上でNNMiリソースグループを選択した状態で，「グループの移動」を実施します。

SSOクラスタ解除の設定
クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbs）を実行して，待機系のSSOクラスタ解除の設定を実施します。クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbs）については，「6.　コマンド ssoclustersetup.vbs」を参照してください。
クラスタ環境設定コマンドの引数には，次の内容を指定してください。

引数
指定する値

第一引数
-release（解除設定指定）

第二引数
-secondary（待機系指定）

第三引数
共有ディスク上の共有データフォルダ
例：K:¥shared¥SSO

SSOクラスタ解除の設定コマンドの指定例を次に示します。

cscript.exe $SSO_BIN¥ssoclustersetup.vbs -release -secondary K:¥shared¥SSO

エラーが発生した場合は，画面に出力されたメッセージを参照して問題を解決してください。問題が解決したら，コマンドを再実行してください。

共有ディスクのアンマウント
共有ディスクを実行系にマウントした状態にするため，クラスタアドミニストレータウィンドウ上でNNMiリソースグループを選択した状態で，「グループの移動」を実施します。

(3)　SSOの共有データの削除

実行系，および待機系のSSOクラスタ解除の設定が完了したあと，実行系で，構築時に共有ディスク上に作成したSSO共有データ用のフォルダ（K:¥shared¥SSO）を削除します。

11.4.3　SSOクラスタシステム環境の解除（UNIXの場合）

UNIXを使用している場合に，SSOクラスタシステムの実行系と待機系の環境を解除する方法について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　実行系のクラスタシステム環境の解除

(2)　待機系のクラスタシステム環境の解除

(3)　SSOの共有データの削除

(4)　NNMiリソースグループの起動

(1)　実行系のクラスタシステム環境の解除

実行系のクラスタシステム環境の解除は，次の順序で実施します。

データベースの削除

NNMiリソースグループの停止

リソースグループからのSSO削除

リソースグループの再登録

クラスタ制御スクリプトの削除

SSOクラスタ解除の設定

次に，それぞれの内容について説明します。

(a)　データベースの削除

次のコマンドを実行して，データベースを削除します。

ssodbdel -all

(b)　NNMiリソースグループの停止

NNMiのリソースグループ（Veritas Cluster Serverの場合にはクラスタソフト）を停止します。

クラスタソフトごとにコマンド実行例を次に示します。

HP Serviceguardの場合

# cmhaltpkg -v NNMiのパッケージ名

Veritas Cluster Serverの場合

# hastop -all

HAモニタの場合

# monend サーバ識別名

(c)　リソースグループからのSSO削除

リソースグループからSSOを削除します。

クラスタソフトごとにSSO削除の手順を次に示します。

HP Serviceguardの場合

パッケージ構成ファイルの編集
NNMiのパッケージ構成ファイル（パッケージ名.conf）に追加したSSOの内容をすべて削除します。

パッケージ制御スクリプトの編集
NNMiのパッケージ制御スクリプト（パッケージ名.cntl）に追加したSSOの内容をすべて削除します。

パッケージ構成ファイルの検証
次のコマンドを実行して，NNMiのパッケージ構成ファイルを検証します。

# cmcheckconf -v -P パッケージ名.conf

このコマンドでエラーを検出した場合は，パッケージ構成ファイルを修正し，エラーがなくなるまでこのコマンドを実行してください。

Veritas Cluster Serverの場合

VCS設定ファイルの編集
VCS設定ファイル（/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf）から，Applicationエージェント，およびリソースの依存関係に関するSSOの設定を削除します。

クラスタソフトの停止
次のコマンドを実行して，クラスタソフトを停止します。

# hastop -all

HAモニタの場合

NNMiのクラスタ構築時に作成したスクリプト（/var/opt/OV/hacluster/グループ名/cm2_*.sh）に追加したSSOの定義内容をすべて削除します。

(d)　リソースグループの再登録

リソースグループを再登録します。

クラスタソフトごとに，リソースグループを再登録するコマンドの指定例を次に示します。

HP Serviceguardの場合

次のコマンドを実行して，NNMiのパッケージを再登録します。

# cmapplyconf -v -P パッケージ名.conf

Veritas Cluster Serverの場合

VCS設定ファイルの検証
次のコマンドを実行して，VCS設定ファイルを検証します。

# hacf -verify /etc/VRTSvcs/conf/config

このコマンドでエラーを検出した場合は，VCS設定ファイルを修正し，エラーがなくなるまでこのコマンドを実行してください。

パッケージの再登録
次のコマンドを実行して，クラスタソフトを起動します。

# hastart

HAモニタの場合

該当する手順はありません。

(e)　クラスタ制御スクリプトの削除

環境構築時に作成したクラスタ制御スクリプトを削除します。

ただし，論理ホスト名を変更する場合は，クラスタシステムを再構築するときにクラスタ制御スクリプトを流用することができます。

(f)　SSOクラスタ解除の設定

実行系の物理ホスト上でのSSO実行に切り替える場合，または論理ホスト名を変更する場合は，クラスタの再構築時に以前の設定を引き継ぐために，実行系のSSOクラスタ解除の設定を実施します。

SSOクラスタ解除の設定の手順を次に示します。

共有ディスクのマウント
実行系が共有ディスクをマウントしている状態にします。
この手順では，次に示す設定内容を例にして説明します。

SSOが使用する共有ディスクの絶対パス：「/dev/dsk/dg01/vol1」

SSOが共有ディスク上で使用するディレクトリ：「/shared/sso」

クラスタソフトごとに，共有ディスクをマウントするコマンドの指定例を次に示します。

HP Serviceguardの場合

# vgchange -c n /dev/dsk/dg01
# vgchange -a y /dev/dsk/dg01
# mount /dev/dsk/dg01/vol1 /shared

Veritas Cluster Serverの場合

# vxdg import dg01
# vxvol -g dg01 start vol1
# mount -F vxfs /dev/dsk/dg01/vol1 /shared

注

mountコマンドの実行例はSolarisの場合の実行例です。Linuxの場合には，「-F」を「-t」に置き換えてください。

HAモニタの場合

# vgchange -a y /dev/dsk/dg01
# mount /dev/dsk/dg01/vol1 /shared

SSOクラスタ解除の設定
クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup）を実行して，実行系のSSOクラスタ解除の設定を実施します。クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup）については，「6.　コマンド ssoclustersetup」を参照してください。
クラスタ環境設定コマンドの引数には，次の内容を指定してください。

引数
指定する値

第一引数
-release（解除設定指定）

第二引数
-primary（実行系指定）

第三引数
共有ディスク上の共有データディレクトリ
例：/shared/sso

SSOクラスタ解除の設定コマンドの指定例を次に示します。

ssoclustersetup -release -primary /shared/sso

エラーが発生した場合は，画面に出力されたメッセージを参照して問題を解決してください。問題が解決したら，コマンドを再実行してください。

共有ディスクのアンマウント
クラスタソフトごとに，手順1でマウントした共有ディスクをアンマウントします。

HP Serviceguardの場合

# umount /shared
# vgchange -a n /dev/dsk/dg01
# vgchange -c y /dev/dsk/dg01

Veritas Cluster Serverの場合

# umount /shared
# vxdg deport dg01

HAモニタの場合

# umount /shared
# vgchange -a n /dev/dsk/dg01

(2)　待機系のクラスタシステム環境の解除

待機系のクラスタシステム環境の解除は，次の手順で実施します。

リソースグループからのSSO削除

クラスタ制御スクリプトの削除

SSOクラスタ解除の設定

それぞれの手順について説明します。

(a)　リソースグループからのSSO削除

リソースグループからSSOを削除します。

クラスタソフトごとに，リソースグループからSSOを削除する手順を次に示します。

HP Serviceguardの場合

実行系および待機系で，NNMiのパッケージ制御スクリプト（パッケージ名.cntl）に追加したSSOの内容をすべて削除します。

Veritas Cluster Serverの場合

VCS設定ファイル（/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf）から，Applicationエージェント，およびリソースの依存関係に関するSSOの設定を削除します。

HAモニタの場合

NNMiのクラスタ構築時に作成したスクリプト（/var/opt/OV/hacluster/グループ名/cm2_*.sh）に追加したSSOの定義内容をすべて削除します。

(b)　クラスタ制御スクリプトの削除

環境構築時に作成したクラスタ制御スクリプトを削除します。

ただし，論理ホスト名を変更する場合は，クラスタシステムを再構築するときにクラスタ制御スクリプトを流用することができます。

(c)　SSOクラスタ解除の設定

待機系の物理ホスト上でのSSO実行に切り替える場合は，クラスタの再構築時に以前の設定を引き継ぐために，待機系のSSOクラスタ解除の設定を実施します。

SSOクラスタ解除の設定の手順を次に示します。

共有ディスクのマウント
共有ディスクを待機系がマウントしている状態にします。
手順については，「(1)(f)　SSOクラスタ解除の設定」の「手順1　共有ディスクのマウント」を参照してください。

SSOクラスタ解除の設定
クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup）を実行して，待機系のSSOクラスタ解除の設定を実施します。
クラスタ環境設定コマンドの引数には，次の内容を指定してください。

引数 | 指定する値
第一引数 | -release（解除設定指定）
第二引数 | -secondary（待機系指定）
第三引数 | 共有ディスク上の共有データディレクトリ

SSOクラスタ解除の設定コマンドの指定例を次に示します。

ssoclustersetup -release -secondary /shared/sso

エラーが発生した場合は，画面に出力されたメッセージを参照して問題を解決してください。問題が解決したら，コマンドを再実行してください。

共有ディスクのアンマウント
手順については，「(1)(f)　SSOクラスタ解除の設定」の「手順3　共有ディスクのアンマウント」を参照してください。

(3)　SSOの共有データの削除

実行系，および待機系のSSOクラスタ解除の設定が完了したあと，実行系で，構築時に共有ディスク上に作成したSSO共有データ用のディレクトリを削除します。

SSO共有データ用のディレクトリを削除する手順を次に示します。

共有ディスクのマウント
クラスタソフトごとに，共有ディスクを実行系がマウントしている状態にします。

HP Serviceguardの場合

# vgchange -c n /dev/dsk/dg01
# vgchange -a y /dev/dsk/dg01
# mount /dev/dsk/dg01/vol1 /shared

Veritas Cluster Serverの場合

# vxdg import dg01
# vxvol -g dg01 start vol1
# mount -F vxfs /dev/dsk/dg01/vol1 /shared

注

mountコマンドの実行例はSolarisの場合の実行例です。Linuxの場合には，「-F」を「-t」に置き換えてください。

HAモニタの場合

# vgchange -a y /dev/dsk/dg01
# mount /dev/dsk/dg01/vol1 /shared

SSOディレクトリの削除
共有ディスク上に作成したSSO共有ディレクトリを削除します。

# rm -r /shared/sso

共有ディスクのアンマウント
クラスタソフトごとに，手順1でマウントした共有ディスクをアンマウントします。

HP Serviceguardの場合

# umount /shared
# vgchange -a n /dev/dsk/dg01
# vgchange -c y /dev/dsk/dg01

Veritas Cluster Serverの場合

# umount /shared
# vxdg deport dg01

HAモニタの場合

# umount /shared
# vgchange -a n /dev/dsk/dg01

(4)　NNMiリソースグループの起動

NNMiのリソースグループ（Veritas Cluster Serverの場合にはクラスタソフト）を起動します。

クラスタソフトごとにコマンド実行例を次に示します。

HP Serviceguardの場合

# cmrunpkg -v -n 実行系ホスト名 NNMiリソースグループ名

Veritas Cluster Serverの場合

クラスタソフトを起動します。

# hastart

NNMiのリソースグループが起動していない場合は，次のコマンドを実行して実行系でリソースグループを起動します。

# hagrp -online NNMiリソースグループ名 -sys 実行系ホスト名

HAモニタの場合

# monend サーバ識別名

11.4.4　SSOクラスタシステム環境解除時の注意事項

クラスタシステム環境を解除するときは，次の内容に注意してください。

環境構築を実行するユーザ
SSOのクラスタシステム環境解除作業を実施するユーザは，Administrators権限（Windowsの場合）またはスーパーユーザ権限（UNIXの場合）のユーザである必要があります。

11.5　SSOクラスタシステム運用上の注意事項

SSOクラスタシステムを運用するときの注意事項を次に示します。

＜この節の構成＞

11.5.1　SSOクラスタソフト共通の注意事項

11.5.2　MSCSおよびWSFCでの注意事項

11.5.1　SSOクラスタソフト共通の注意事項

SSOクラスタソフト共通の注意事項について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　SSOの起動と停止

(2)　SSOプロセスを再起動する場合

(3)　NNMiリソースをメンテナンスモードにする場合

(4)　クラスタ制御スクリプトを変更する場合

(5)　論理IPアドレスを変更する場合

(6)　論理ホスト名を変更する場合

(7)　NNMiを上書きインストールまたはバージョンアップインストールする場合

(1)　SSOの起動と停止

SSOをクラスタ構成にした場合，SSOの起動と停止はクラスタソフトから実施してください。

ただし，SSOの障害（プロセスダウン）をフェールオーバーの契機に設定していない場合は，ssostopコマンドおよびssostartコマンドを使用して，SSOだけを再起動できます。SSOの障害をフェールオーバーの契機に設定している場合にSSOだけを再起動したい場合は「(2)　SSOプロセスを再起動する場合」を参照してください。

(2)　SSOプロセスを再起動する場合

動作定義ファイルやユーザリソース設定ファイルの内容の変更時などに，SSOプロセスの再起動が必要になる場合があります。ただし，SSOのクラスタ制御スクリプトでSSOプロセスを監視対象に設定している状態でSSOプロセスを停止すると，フェールオーバーが発生してしまいます。

クラスタ制御スクリプトでSSOプロセスを監視している状態で，フェールオーバーを発生させないでSSOプロセスを停止する場合には，監視処理一時中断ファイルを作成して，メンテナンスモードにしてからssostopコマンドでSSOを停止してください。

このあと，SSOプロセスを起動する場合は，ssostartコマンドでSSOを起動したあとに監視処理一時中断ファイルを削除して，メンテナンスモードを解除してください。

監視処理一時中断ファイルのファイルサイズは0バイトで問題ありません。

監視処理一時中断ファイルの格納先を次の表に示します。

表11-11　監視処理一時中断ファイルの格納先

監視処理一時中断ファイル名 | 格納先ディレクトリ
ha_maintenance | $SSO_TMP

なお，SSOのクラスタ制御スクリプトでプロセスの監視を設定していない場合，この手順を実施する必要はありません。

(3)　NNMiリソースをメンテナンスモードにする場合

NNMiリソースをメンテナンスモードにする場合で，SSOとして次の条件を満たすときは，NNMiを停止する前に，必ず監視処理一時中断ファイルを作成してSSOリソースをメンテナンスモードにしてください。

クラスタ制御スクリプトに指定するSSOの監視プロセスに，ssospmdコマンド以外のプロセスを指定している

ssospmd動作定義ファイルのキー「nnm-coop-policy:」に「0」を設定している

SSOリソースは，NNMiのリソースに依存します。そのため，メンテナンスモードに設定するときは，SSOリソースをメンテナンスモードにしたあとにNNMiリソースをメンテナンスモードに設定してください。また，メンテナンスモードを解除するときは，NNMiリソースのメンテナンスモードを解除したあとにSSOリソースのメンテナンスモードを解除してください。

(4)　クラスタ制御スクリプトを変更する場合

SSOのクラスタ制御スクリプトを変更する場合は，SSOリソースを停止したあとにクラスタ制御スクリプトを変更してください。

SSOリソースを停止させないでクラスタ制御スクリプトを変更したい場合は，SSOプロセスが動作していないホスト側でクラスタ制御スクリプトを変更し，系切り替え後にもう一方のホスト側で変更してください。

SSOリソースが動作しているホスト上で，クラスタ制御スクリプトを変更することはできません。

(5)　論理IPアドレスを変更する場合

SSOの論理IPアドレスを変更するときは，NNMiの仮想IPアドレスを変更する前（NNMiリソースグループを停止する前）に変更してください。

SSOの論理IPアドレスを変更する場合は，クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbsまたはssoclustersetup）で，次の引数を指定して実行します。

引数 | 指定する値
第一引数 | -defset（動作定義ファイル設定指定）
第二引数 | 変更後の論理IPアドレス

なお，NNMiリソースグループが停止状態のときは，論理IPアドレスの変更はできません。

Windowsの場合における論理IPアドレスを変更するコマンドの指定例を次に示します。

cscript.exe $SSO_BIN¥ssoclustersetup.vbs -defset 変更後の論理IPアドレス

もし，SSOの論理IPアドレスを変更する前にNNMiの仮想IPアドレスを変更してしまった場合には，次に示す手順を実施してください。

監視処理一時中断ファイルを作成します。
作成方法については「(2)　SSOプロセスを再起動する場合」を参照してください。

ssostopコマンドを実行し，SSOを停止します。

クラスタ環境設定コマンド（ssoclustersetup.vbsまたはssoclustersetup）で，引数「-defset」指定して実行し，論理IPアドレスを変更します。

ssostartコマンドを実行し，定義変更を反映してSSOを起動します。

監視処理一時中断ファイルを削除します。

(6)　論理ホスト名を変更する場合

論理ホスト名を変更する場合は，NNMiリソースグループの削除および再作成から実施する必要があります。

SSOのクラスタ環境解除を実施し，NNMiの仮想ホスト名の変更を実施したあとに，再度SSOクラスタの環境構築を実施してください。

SSOの論理ホスト名を変更する合は，次に示す手順を実施してください。

SSOのクラスタシステム環境を解除します。
クラスタシステム環境の解除については「11.4　SSOクラスタシステム環境の解除」を参照してください。また，次の内容について注意してください。

SSOのクラスタ制御スクリプトは，再構築後に使用するため削除しないでください。

設定内容を引き継ぐため，実行系だけクラスタ環境設定コマンドで解除設定してください。待機系ではクラスタシステムの解除設定は必要ありません。

NNMiのHA設定を解除します。
詳細については，NNMiのリリースノートを参照してください。

論理ホスト名を変更します。
詳細については，NNMiのリリースノートを参照してください。

NNMiのHAを設定します。
詳細については，NNMiのリリースノートを参照してください。

SSOのクラスタシステム環境を再度，構築します。
クラスタシステム環境の解除については「11.2　SSOクラスタシステムの環境構築」を参照してください。また，次の内容について注意してください。

SSOのクラスタ制御スクリプトは，クラスタシステム環境を解除する前に使用していたクラスタ制御スクリプトを使用してください。

ssonnmsetupコマンドの実行は必要ありません。

待機系でのクラスタシステムの設定は必要ありません。

(7)　NNMiを上書きインストールまたはバージョンアップインストールする場合

NNMiを上書きインストールまたはバージョンアップインストールする場合，SSOリソースを停止したあとにNNMiリソースを停止してからインストールを実施してください。

なお，SSOリソースは，NNMiの上書きインストール手順の中で起動されます。

11.5.2　MSCSおよびWSFCでの注意事項

MSCSおよびWSFCでの注意事項について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　SSOの起動と停止

(2)　クラスタシステムのIPアドレス

(1)　SSOの起動と停止

SSOリソースが起動している場合

クラスタアドミニストレータのウィンドウでSSOリソースが「オンライン」と表示されている場合，必ずクラスタアドミニストレータのウィンドウ上でSSOリソースを停止してください。ssostopコマンドを使用してSSOリソースを停止しないでください。

SSOリソースが停止している場合

クラスタアドミニストレータのウィンドウでSSOリソースが「オフライン」と表示されている場合，必ずクラスタアドミニストレータのウィンドウ上でSSOリソースを起動してください。ssostartコマンドを使用してSSOリソースを起動しないでください。

(2)　クラスタシステムのIPアドレス

DNSなどで名前解決をする場合などで，hostsに自ホストのIPアドレスを登録していない場合，APIPAによって割り当てられたリンクローカルのIPアドレスが設定され，SSOの通信で障害になることがあります。これを防止するため，クラスタシステム下で使用するIPアドレスは，物理ノードのホスト名が解決できるように設定してください。

付録

＜この付録の構成＞

付録A　ファイルおよびディレクトリ一覧

付録B　プロセス一覧

付録C　ファイアウォールの通過方向

付録D　カーネルパラメタ一覧

付録E　デーモンプロセスの状態遷移

付録F　リソース一覧

付録G　リソースの取得対象と収集するMIBオブジェクト

付録H　しきい値定義ファイルの初期値一覧

付録I　イベント

付録J　自動アクションで定義できる変数

付録K　言語環境変数

付録L　汎用パス名

付録M　移行および移設

付録N　動作ログの出力

付録O　製品連携

付録P　各バージョンの変更内容

付録Q　用語解説

付録A　ファイルおよびディレクトリ一覧

SSOシリーズの各プログラムが作成するファイルおよびディレクトリについて説明します。

＜この節の構成＞

付録A.1　SSOが作成するファイルおよびディレクトリ

付録A.2　APMが作成するファイルおよびディレクトリ

付録A.1　SSOが作成するファイルおよびディレクトリ

SSOが作成するファイルおよびディレクトリについて説明します。

＜この項の構成＞

(1)　UNIXの場合

(2)　Windowsの場合

(1)　UNIXの場合

OSがUNIXの場合のファイルおよびディレクトリを，次の表に示します。

表A-1　ファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX上のSSO）

内容
ファイル名またはディレクトリ名

コマンドおよびプロセス格納ディレクトリ
/opt/CM2/SSO/bin※1/

定義ファイル格納ディレクトリ
/etc/opt/CM2/SSO/conf/

レポート定義ファイル格納ディレクトリ
/etc/opt/CM2/SSO/conf/rpt/

ユーザリソース設定ファイル格納ディレクトリ
/etc/opt/CM2/SSO/conf/rsc/

レポート作成用テンプレート格納ディレクトリ
/etc/opt/CM2/SSO/conf/tmpl/

インシデント定義ファイル格納ディレクトリ
/etc/opt/CM2/SSO/incident/

デフォルト定義ファイル格納ディレクトリ※2
/etc/opt/CM2/SSO/newconfig/

URLアクション定義ファイル格納ディレクトリ
/etc/opt/CM2/SSO/urlaction/

収集データベース格納ディレクトリ
/var/opt/CM2/SSO/databases/Coll/リソースディレクトリ名※3/

レポートファイル格納ディレクトリ
/var/opt/CM2/SSO/report/CSV/
/var/opt/CM2/SSO/report/HTML/

メッセージカタログファイル格納ディレクトリ
/opt/CM2/SSO/nls/C/
/opt/CM2/SSO/nls/ja_JP.SJIS※4/
/opt/CM2/SSO/nls/ja_JP.eucJP※5/
/opt/CM2/SSO/nls/ja_JP.UTF-8/

ライブラリファイル格納ディレクトリ
/opt/CM2/SSO/lib/

ログファイル格納ディレクトリ
/var/opt/CM2/SSO/log※6/

動作ログファイル格納ディレクトリ
/var/opt/CM2/SSO/auditlog/

ロックファイル格納ディレクトリ
/var/opt/CM2/SSO/tmp/

JREファイル格納ディレクトリ
＜HP-UXの場合＞
/opt/CM2/SSO/jre/
＜SolarisまたはLinuxの場合＞
/opt/CM2/SSO/uCPSB/

ヘルプファイル格納ディレクトリ
/opt/CM2/SSO/help/

カテゴリ「SSO」リソースアイコン格納ディレクトリ
/opt/CM2/SSO/www/htdocs/images/sso/SSO/

カテゴリ「SSO-Ex」リソースアイコン格納ディレクトリ
/opt/CM2/SSO/www/htdocs/images/sso/SSO-Ex/

JARファイル格納ディレクトリ
/opt/CM2/SSO/classes/

テンプレートファイル格納ディレクトリ
/etc/opt/CM2/SSO/template/

パッチログファイル
/var/opt/CM2/SSO/sso_update.log

パッチ履歴ファイル
/var/opt/CM2/SSO/sso_patch_history

パッチバックアップディレクトリ
/var/opt/CM2/SSO/sso_patch_backup_dir/

サンプルディレクトリ
/opt/CM2/SSO/sample/
/etc/opt/CM2/SSO/sample/

クラスタ制御スクリプト格納ディレクトリ
/opt/CM2/SSO/sample/ha/

クラスタ制御スクリプトHP-UX用サンプル
/opt/CM2/SSO/sample/ha/sso_hpsg.sh

クラスタ制御スクリプトSolaris用サンプル
/opt/CM2/SSO/sample/ha/sso_vcs.sh

クラスタ制御スクリプトLinux用サンプル
/opt/CM2/SSO/sample/ha/sso_hamon.sh

ユーザリソース定義ファイルサンプルディレクトリ
/etc/opt/CM2/SSO/sample/userrsc/

自動起動/自動停止ファイル
＜HP-UXの場合＞
/sbin/init.d/JP1Cm2SSO
/sbin/rc2.d/K040JP1Cm2SSO
/sbin/rc3.d/S960JP1Cm2SSO
＜Solarisの場合＞
/etc/init.d/sso
/etc/rc0.d/K00ssostop
/etc/rc1.d/K00ssostop
/etc/rc2.d/K00ssostop
/etc/rc3.d/S99ssostart
/etc/rcS.d/K00ssostop
＜Linuxの場合＞
/etc/rc.d/init.d/sso
/etc/rc.d/rc0.d/K00sso
/etc/rc.d/rc1.d/K00sso
/etc/rc.d/rc2.d/K00sso
/etc/rc.d/rc3.d/S99sso
/etc/rc.d/rc5.d/S99sso
/etc/rc.d/rc6.d/K00sso

統合トレース機能(HNTRLib2)インストールディレクトリ
/opt/hitachi/HNTRLib2/
/opt/hitachi/common/
（ただし，他製品によって作成済みの場合を除く）

JFreeChart（グラフライブラリ）のソースディレクトリ
/opt/CM2/SSO/src/

注※1

SSOが提供するコマンドについては，「6.　コマンド」を参照してください。また，SSOが提供するプロセスについては，「付録B　プロセス一覧」を参照してください。

注※2

このディレクトリ上の定義ファイルは初期情報の定義ファイルであり，上書きインストール時に初期化されます。

注※3

リソースディレクトリ名については，「付録F　リソース一覧」を参照してください。

注※4

OSがSolarisの場合は，ja_JP.SJISの部分がja_JP.PCKになります。

注※5

OSがSolarisの場合は，ja_JP.eucJPの部分がjaになります。

注※6

ログファイル名については，「9.1　ログファイル」を参照してください。

(2)　Windowsの場合

OSがWindowsの場合のファイルおよびディレクトリを，次の表に示します。

表A-2　ファイルおよびディレクトリ一覧（Windows上のSSO）

内容
ファイル名またはディレクトリ名

コマンドおよびプロセス格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥bin¥※1

定義ファイル格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥conf¥

レポート定義ファイル格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥conf¥rpt¥

ユーザリソース設定ファイル格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥conf¥sso¥rsc¥

レポート作成テンプレート格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥conf¥tmpl¥

インシデント定義ファイル格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥incident¥

デフォルト定義ファイル格納ディレクトリ※2
インストールディレクトリ¥newconfig¥

URLアクション定義ファイル格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥urlaction¥

収集データベース格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥databases¥Coll¥リソースディレクトリ名¥※3

レポートファイル格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥report¥CSV¥
インストールディレクトリ¥report¥HTML¥

メッセージカタログファイル格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥nls¥C¥
インストールディレクトリ¥nls¥Japanese_Japan.932¥

ライブラリファイル格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥lib¥

ログファイル格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥log¥※4

動作ログファイル格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥auditlog¥

ロックファイル格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥tmp¥

JREファイル格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥uCPSB¥

ヘルプファイル格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥help¥

カテゴリ「SSO」リソースアイコン格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥www¥htdocs¥C¥images¥sso¥SSO¥

カテゴリ「SSO-Ex」リソースアイコン格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥www¥htdocs¥C¥images¥sso¥SSO-Ex¥

JARファイル格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥classes¥

テンプレートファイル格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥template¥

パッチログファイル
インストールディレクトリ¥sso_patchlog.txt

パッチバックアップディレクトリ
インストールディレクトリ¥sso_patch_backup_dir¥

サンプルディレクトリ
インストールディレクトリ¥sample¥

ユーザリソース定義ファイルサンプルディレクトリ
インストールディレクトリ¥sample¥userrsc¥

クラスタ制御スクリプト格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥sample¥ha¥

クラスタ制御スクリプトWindows用サンプル
インストールディレクトリ¥sample¥ha¥sso_cluster.vbs

統合トレース機能(HNTRLib2)インストールディレクトリ
%SystemDrive%:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥HNTRLib2¥
%SystemDrive%:¥Program Files (x86)¥Common Files¥Hitachi¥
（ただし，他製品によって作成済みの場合を除く）

JFreeChart（グラフライブラリ）のソースディレクトリ
インストールディレクトリ¥src¥

注※1

SSOが提供するコマンドについては，「6.　コマンド」を参照してください。また，SSOが提供するプロセスについては，「付録B　プロセス一覧」を参照してください。

注※2

このディレクトリ上の定義ファイルは初期情報の定義ファイルであり，上書きインストール時に初期化されます。

注※3

リソースディレクトリ名については，「付録F　リソース一覧」を参照してください。

注※4

ログファイル名については，「9.1　ログファイル」を参照してください。

付録A.2　APMが作成するファイルおよびディレクトリ

APMが作成するファイルおよびディレクトリについて説明します。

＜この項の構成＞

(1)　HP-UX，Solaris，またはLinuxの場合

(2)　AIXの場合

(3)　Windowsの場合

(1)　HP-UX，Solaris，またはLinuxの場合

OSがHP-UX，Solaris，またはLinuxの場合のファイルおよびディレクトリを，次の表に示します。

表A-3　ファイルおよびディレクトリ一覧（HP-UX，Solaris，またはLinux上のAPM）

内容
ファイル名またはディレクトリ名

コマンドおよびプロセス格納ディレクトリ
/opt/CM2/APM/bin※1/

定義ファイル格納ディレクトリ
/etc/opt/CM2/APM/conf/

デフォルト定義ファイル格納ディレクトリ※2
/opt/CM2/APM/newconfig/CM2APM/

ログファイル格納ディレクトリ
/var/opt/CM2/APM/log/

NLSファイル格納ディレクトリ
＜HP-UXまたはLinuxの場合＞
/opt/CM2/APM/nls/C/
/opt/CM2/APM/nls/ja_JP.UTF-8/
/opt/CM2/APM/nls/ja_JP.sjis/
/opt/CM2/APM/nls/ja_JP.ujis/
/opt/CM2/APM/nls/ja_JP.SJIS/
/opt/CM2/APM/nls/ja_JP.eucJP/
/opt/CM2/APM/nls/ja_JP.UTF8/
/opt/CM2/APM/nls/ja_JP.utf-8/
/opt/CM2/APM/nls/ja_JP.utf8/
＜Solarisの場合＞
/opt/CM2/APM/nls/C/
/opt/CM2/APM/nls/ja/
/opt/CM2/APM/nls/ja_JP.PCK/
/opt/CM2/APM/nls/ja_JP.eucJP/

ポートファイル格納ディレクトリ
/var/opt/CM2/APM/port/

エラーファイル（Linux限定）
/opt/CM2/APM/out/process.err
/opt/CM2/APM/out/proclist.err

自動起動/自動停止ファイル
＜HP-UXの場合＞
/sbin/init.d/Cm2APMmng
/sbin/rc1.d/K120Cm2APMmng
/sbin/rc2.d/S970Cm2APMmng
＜Solarisの場合＞
/etc/rc0.d/K94apmstop
/etc/rc1.d/K94apmstop
/etc/rc2.d/S98apmstart
＜Linuxの場合＞
/etc/rc.d/init.d/apm
/etc/rc.d/rc0.d/K14apm
/etc/rc.d/rc2.d/K14apm, S86apm
/etc/rc.d/rc3.d/K14apm, S86apm
/etc/rc.d/rc5.d/K14apm, S86apm
/etc/rc.d/rc6.d/K14apm

パッチバックアップディレクトリ
/var/opt/CM2/APM/apm_patch_backup_dir/

パッチログファイル
/var/opt/CM2/APM/apm_update.log

パッチ履歴ファイル
/var/opt/CM2/APM/apm_patch_history

注※1

APMが提供するコマンドについては，「6.　コマンド」を参照してください。APMが提供するプロセスについては，「付録B　プロセス一覧」を参照してください。

注※2

このディレクトリ上の定義ファイルは初期情報の定義ファイルであり，上書きインストール時に初期化されます。

(2)　AIXの場合

OSがAIXの場合のファイルおよびディレクトリを，次の表に示します。

表A-4　ファイルおよびディレクトリ一覧（AIX上のAPM）

内容
ファイル名またはディレクトリ名

コマンドおよびプロセス格納ディレクトリ
/usr/CM2/APM/bin※1/

定義ファイル格納ディレクトリ
/usr/CM2/APM/conf/

デフォルト定義ファイル格納ディレクトリ※2
/usr/CM2/APM/newconfig/CM2APM/

ログファイル格納ディレクトリ
/usr/CM2/APM/log/

NLSファイル格納ディレクトリ
/usr/CM2/APM/nls/C/
/usr/CM2/APM/nls/ja_JP/
/usr/CM2/APM/nls/Ja_JP/

ポートファイル格納ディレクトリ
/usr/CM2/APM/port/

エラーファイル
/usr/CM2/APM/out/process.err
/usr/CM2/APM/out/proclist.err

自動起動/自動停止ファイル
/etc/inittab※3

パッチバックアップディレクトリ
/usr/CM2/APM/apm_patch_backup_dir/

パッチログファイル
/usr/CM2/APM/apm_update.log

パッチ履歴ファイル
/usr/CM2/APM/apm_patch_history

注※1

APMが提供するコマンドについては，「6.　コマンド」を参照してください。APMが提供するプロセスについては，「付録B　プロセス一覧」を参照してください。

注※2

このディレクトリ上の定義ファイルは初期情報の定義ファイルであり，上書きインストール時に初期化されます。

注※3

OSが提供するファイルにパラメタを追加します。

(3)　Windowsの場合

OSがWindowsの場合のファイルおよびディレクトリを，次の表に示します。

表A-5　ファイルおよびディレクトリ一覧（Windows上のAPM）

内容
ファイル名またはディレクトリ名

コマンドおよびプロセス格納ディレクトリ
インストールディレクトリ¥bin¥※1

定義ファイル
インストールディレクトリ¥conf¥apmdest.conf
インストールディレクトリ¥conf¥apmini.conf
インストールディレクトリ¥conf¥apmproxy.conf
インストールディレクトリ¥conf¥apmaddr.conf
インストールディレクトリ¥conf¥nnnnnnnnnnnn.apm（nは0～9）
インストールディレクトリ¥conf¥apmtcpsend.conf
インストールディレクトリ¥conf¥apmdelay.conf
インストールディレクトリ¥conf¥apmtcpserv.conf

デフォルト定義ファイル※2
インストールディレクトリ¥newconfig¥Cm2APM¥apmini.conf
インストールディレクトリ¥newconfig¥Cm2APM¥apmdest.conf
インストールディレクトリ¥newconfig¥Cm2APM¥apmproxy.conf
インストールディレクトリ¥newconfig¥Cm2APM¥apmaddr.conf
インストールディレクトリ¥newconfig¥Cm2APM¥apmtcpsend.conf
インストールディレクトリ¥newconfig¥Cm2APM¥apmdelay.conf
インストールディレクトリ¥newconfig¥Cm2APM¥apmremotecmd.conf
インストールディレクトリ¥newconfig¥Cm2APM¥apmlog.conf
インストールディレクトリ¥newconfig¥Cm2APM¥apmtcpserv.conf

ログファイル
インストールディレクトリ¥log¥apmerr.log
インストールディレクトリ¥log¥apmchg.log
インストールディレクトリ¥log¥apmservice.log
インストールディレクトリ¥log¥hiapmmib.log
インストールディレクトリ¥log¥ovapmmib.log
インストールディレクトリ¥log¥apmproc.trace

NLSファイル
インストールディレクトリ¥lib¥nls¥Japanese_Japan.932¥Cm2APM.cat
インストールディレクトリ¥lib¥nls¥Japanese_Japan.932¥Cm2apmchg.cat
インストールディレクトリ¥lib¥nls¥C¥Cm2apm.cat
インストールディレクトリ¥lib¥nls¥C¥Cm2apmchg.cat

ポートファイル
インストールディレクトリ¥sockets¥apmchg
インストールディレクトリ¥sockets¥snmp_procmng

DLLファイル
インストールディレクトリ¥bin¥ovapmmib.dll

パッチバックアップディレクトリ
インストールディレクトリ¥apm_patch_backup_dir¥

パッチログファイル
インストールディレクトリ¥apm_patchlog.txt

注※1

APMが提供するコマンドについては，「6.　コマンド」を参照してください。APMが提供するプロセスについては，「付録B　プロセス一覧」を参照してください。

注※2

このディレクトリ上の定義ファイルは初期情報の定義ファイルであり，上書きインストール時に初期化されます。

付録B　プロセス一覧

SSOシリーズの各プログラムが提供するプロセスについて説明します。

＜この節の構成＞

付録B.1　SSOが提供するプロセス

付録B.2　APMが提供するプロセス

付録B.1　SSOが提供するプロセス

SSOが提供するプロセスを，次の表に示します。

表B-1　プロセス一覧（SSO）

プロセス名 | 機能
UNIXの場合 | Windowsの場合
ssoapmon | ssoapmon.exe | プロセス・サービス監視を実行するデーモンプロセスです。
ssocollectd | ssocollectd.exe | MIBの収集を実行するデーモンプロセスです。
ssocolmng | ssocolmng.exe | リソース収集を管理するデーモンプロセスです。
ssoconsoled | ssoconsoled.exe | SSOコンソールを実行するデーモンプロセスです。
ssorptd | ssorptd.exe | レポートファイルを作成するデーモンプロセスです。
ssospmd | ssospmd.exe | デーモンプロセスを管理するデーモンプロセスです。
ssotrapd | ssotrapd.exe | APMで発行されたSNMPトラップを受信して，ssoapmonデーモンプロセスにイベントを通知するデーモンプロセスです。
cjstartweb | cjstartweb.exe | SSOコンソールのデーモンプロセスから起動されてWeb画面を提供するバックグラウンドプロセスです。
httpsd | httpsd.exe | SSOコンソールのデーモンプロセスから起動されてWebサーバを提供するバックグラウンドプロセスです。

付録B.2　APMが提供するプロセス

APMが提供するプロセスを，次の表に示します。

表B-2　プロセス一覧（APM）

プロセス名 | 機能
UNIXの場合 | Windowsの場合
－ | apmservice.exe | APMのサービスを起動するデーモンプロセスです。
apmProcMng | apmProcMng.exe | プロセス監視を実行するデーモンプロセスです。
hiapmmib | hiapmmib.exe | SSOからのSNMP要求を処理するデーモンプロセスです。

付録C　ファイアウォールの通過方向

SSOシリーズの各プログラムおよびNNMiが使用するポート番号とファイアウォールの通過方向を，次の表に示します。

表C-1　使用するポート番号とファイアウォールの通過方向

機能
ポート番号※1
ファイアウォールの通過方向

リソース収集
20086
SSO　←　ウィンドウ※2
SSO　←　コマンド※2

161※3
SSO　→　SNMPエージェント

プロセスおよびサービス監視
20147
SSO　←　ウィンドウ※2
SSO　←　コマンド※2

161※3
SSO　→　SNMPエージェント

162
NNMi　←　APM※4
または
SSO　←　APM※5

レポートの作成・参照
22297
20393
SSO　←　レポート設定ウィンドウ※2
SSO　←　レポート参照ウィンドウ※6

SSOコンソール
20393
SSO　←　Webブラウザ※6

APMイベントのTCP通知
20264
SSO　←　APM

イベント送信
80※7
SSO　→　NNMi

162
SSO　→　SNMPマネージャ※8

（凡例）

→：左項から右項へ通信（コネクション）を開始します。

←：右項から左項へ通信（コネクション）を開始します。

注※1

デフォルトの値です。

注※2

自ホストで起動したウィンドウもしくはコマンドで他ホストのSSOに接続する場合，またはSSOコンソールで起動したウィンドウからSSOに接続する場合の通過方向です。

注※3

SNMPエージェントがRed Hat Enterprise Linux版のESAの場合，デフォルトのポート番号は22161になります。

注※4

基本構成で，APMイベントをSNMPトラップで通知する場合の通過方向です。

注※5

分散構成で，APMイベントをSNMPトラップで通知する場合の通過方向です。

注※6

Webブラウザを使用してSSOにアクセスする場合の通過方向です。

注※7

NNM情報定義ファイルに設定するNNMiの「NNM Webサーバポート」のポート番号です。

注※8

イベント送信先定義ファイルの設定によって，他ホストのSNMPマネージャ（NNMなど）にイベントを通知する場合の通過方向です。

付録D　カーネルパラメタ一覧

SSOシリーズのプログラムをUNIX環境で使用する場合，SNMPエージェントの実行に必要なシステムリソースを割り当てるために，必要に応じてOSのカーネルパラメタを調整します。ここでは，SNMPエージェントの実行に必要なシステムリソース値を，OSごとに説明します。

＜この節の構成＞

付録D.1　SSOのカーネルパラメタ

付録D.2　APMのカーネルパラメタ

付録D.1　SSOのカーネルパラメタ

＜この項の構成＞

(1)　HP-UXの場合

(2)　Solarisの場合

(3)　Linuxの場合

(1)　HP-UXの場合

OSがHP-UXの場合に調整が必要なカーネルパラメタの一覧を，次の表に示します。

表D-1　調整が必要なSSOのカーネルパラメタ一覧（HP-UXの場合）

システムリソース
パラメタ
見積もり

ファイルシステム
nfile
使用する機能の値をすべて合計した値を設定してください。

リソース収集（ssocolmngおよびssocollectd）
ssocolmng動作定義ファイルのmax-clientの値
+ssocollectd動作定義ファイルのmax-snmp-sessionの値
+コマンド同時実行数×3
+20

プロセス監視（ssoapmon）
ssoapmon動作定義ファイルのmax-clientの値
+ssoapmon動作定義ファイルのmax-snmp-sessionの値
+ssoapmon動作定義ファイルのmax-apm-sessionの値
+コマンド同時実行数×3
+10

デーモンプロセス管理（ssospmd）
コマンド同時実行数×4
+16

SSOコンソール（ssoconsoled）
235

レポート機能（ssorptd）
ssorptd動作定義ファイルのmax-clientの値
+ssorptd動作定義ファイルのmax-dataの値
+7

SNMPトラップ受信（ssotrapd）
コマンド同時実行数×2
+10

maxfiles
次のうち，最も大きい値を設定してください。

リソース収集（ssocolmngおよびssocollectd）
ssocolmng動作定義ファイルのmax-clientの値
+ssocollectd動作定義ファイルのmax-snmp-sessionの値
+コマンド同時実行数×3
+20

プロセス監視（ssoapmon）
ssoapmon動作定義ファイルのmax-clientの値
+ssoapmon動作定義ファイルのmax-snmp-sessionの値
+ssoapmon動作定義ファイルのmax-apm-sessionの値
+コマンド同時実行数×3
+10

デーモンプロセス管理（ssospmd）
コマンド同時実行数×4
+16

SSOコンソール（ssoconsoled）
235

レポート機能（ssorptd）
ssorptd動作定義ファイルのmax-clientの値
+ssorptd動作定義ファイルのmax-dataの値
+7

SNMPトラップ受信（ssotrapd）
コマンド同時実行数×2
+10

プロセス
nproc
コマンド・GUI同時実行数
+自動アクション同時実行数
+作成するレポートのレポート条件数
+16

(2)　Solarisの場合

OSがSolarisの場合に調整が必要なカーネルパラメタの一覧を，次の表に示します。

表D-2　調整が必要なSSOのカーネルパラメタ一覧（Solarisの場合）

システムリソース
パラメタ
見積もり

ファイルシステム
rlim_fd_cur
次のうち，最も大きい値を設定してください。

リソース収集（ssocolmngおよびssocollectd）
ssocolmng動作定義ファイルのmax-clientの値
+ssocollectd動作定義ファイルのmax-snmp-sessionの値
+コマンド同時実行数×3
+20

プロセス監視（ssoapmon）
ssoapmon動作定義ファイルのmax-clientの値
+ssoapmon動作定義ファイルのmax-snmp-sessionの値
+ssoapmon動作定義ファイルのmax-apm-sessionの値
+コマンド同時実行数×3
+10

デーモンプロセス管理（ssospmd）
コマンド同時実行数×4
+16

SSOコンソール（ssoconsoled）
235

レポート機能（ssorptd）
ssorptd動作定義ファイルのmax-clientの値
+ssorptd動作定義ファイルのmax-dataの値
+7

SNMPトラップ受信（ssotrapd）
コマンド同時実行数×2
+10

プロセス
max_nprocs
コマンド・GUI同時実行数
+自動アクション同時実行数
+作成するレポートのレポート条件数
+16

(3)　Linuxの場合

OSがLinuxの場合に調整が必要なカーネルパラメタの一覧を，次の表に示します。

表D-3　調整が必要なSSOのカーネルパラメタ一覧（Linuxの場合）

システムリソース
パラメタ
見積もり

ファイルシステム
file-max
(/proc/sys/fs/file-max)
使用する機能の値をすべて合計した値を設定してください。

リソース収集（ssocolmngおよびssocollectd）
ssocolmng動作定義ファイルのmax-clientの値
+ssocollectd動作定義ファイルのmax-snmp-sessionの値
+コマンド同時実行数×3
+20

プロセス監視（ssoapmon）
ssoapmon動作定義ファイルのmax-clientの値
+ssoapmon動作定義ファイルのmax-snmp-sessionの値
+ssoapmon動作定義ファイルのmax-apm-sessionの値
+コマンド同時実行数×3
+10

デーモンプロセス管理（ssospmd）
コマンド同時実行数×4
+16

SSOコンソール（ssoconsoled）
235

レポート機能（ssorptd）
ssorptd動作定義ファイルのmax-clientの値
+ssorptd動作定義ファイルのmax-dataの値
+7

SNMPトラップ受信（ssotrapd）
コマンド同時実行数×2
+10

付録D.2　APMのカーネルパラメタ

＜この項の構成＞

(1)　HP-UX（IPF）の場合

(2)　Solarisの場合

(3)　AIXの場合

(4)　Linuxの場合

(5)　Linux（IPF）の場合

(1)　HP-UX（IPF）の場合

OSがHP-UX（IPF）の場合に調整が必要なカーネルパラメタの一覧を，次の表に示します。

表D-4　調整が必要なAPMのカーネルパラメタ一覧（HP-UX（IPF）の場合）

システムリソース | パラメタ | 見積もり
ファイルシステム | nfile | 30+監視サーバ（SSO）数
maxfiles | 30+監視サーバ（SSO）数
プロセス | nproc | 最大2+リモートコマンド同時実行数+apmchgコマンド同時実行数

(2)　Solarisの場合

OSがSolarisの場合に調整が必要なカーネルパラメタの一覧を，次の表に示します。

表D-5　調整が必要なAPMのカーネルパラメタ一覧（Solarisの場合）

システムリソース | パラメタ | 見積もり
ファイルシステム | rlim_fd_cur | 30+監視サーバ（SSO）数
プロセス | max_nprocs | 最大2+リモートコマンド同時実行数+apmchgコマンド同時実行数

(3)　AIXの場合

カーネルパラメタの調整は不要です。

(4)　Linuxの場合

カーネルパラメタの調整は不要です。

(5)　Linux（IPF）の場合

カーネルパラメタの調整は不要です。

付録E　デーモンプロセスの状態遷移

SSOの各種運用（起動・停止・バックアップ）やNNMiとの連携状態の変化に伴い，デーモンプロセスの状態は変化します。SSOのデーモンプロセスの状態は，ssostatusコマンドまたはSSOコンソールのメニューフレームの［ステータス表示］で確認できます。ここでは，SSOのデーモンプロセスの状態と，デーモンプロセスの状態の変化（状態遷移）について説明します。

＜この節の構成＞

付録E.1　デーモンプロセスの状態

付録E.2　デーモンプロセスの状態遷移

付録E.1　デーモンプロセスの状態

デーモンプロセスの状態とその意味を，次の表に示します。

表E-1　デーモンプロセスの状態

状態 | 意味
RUNNING | 通常動作しています。
NOT_RUNNING | 停止しています。
PAUSING | 中断しています。
SUSPENDING | 一時停止しています。
DEGENERATING※1 | 縮退動作※2しています。
RUNNING* | 起動，再開，または再始動処理中です。
NOT_RUNNING* | 停止処理中です。
PAUSING* | 中断処理中です。
SUSPENDING* | 一時停止処理中です。
DEGENERATING*※1 | 縮退動作※2処理中です。

注※1　ssocolmngデーモンプロセス，およびssoapmonデーモンプロセスだけがこの状態になります。

注※2　NNMi連携を行わない動作です。このとき，基本構成では，SNMPトラップでイベントを通知する設定にしている監視サーバからは，プロセス・サービス監視を正しく行えなくなります。正しく監視を行うためには，TCPでイベントを通知する設定に変更してください。分散構成では，SNMPトラップおよびTCPどちらの設定でも，監視サーバを正しく監視できます。TCPイベント通知については，「7.4.7　イベントTCP通知定義ファイル（apmtcpsend.conf）」を参照してください。

付録E.2　デーモンプロセスの状態遷移

NNMi連携不可時に，デーモンプロセスを一時停止（SUSPENDING）させるか，縮退動作（DEGENERATING）させるかによって，プロセスが遷移する状態は異なります。

NNMi連携不可時のデーモンプロセスの動作は，ssospmd動作定義ファイル（ssospmd.def）の「nnm-coop-policy」キーで定義します。ssospmd動作定義ファイルの詳細については，「7.3.25　ssospmd動作定義ファイル（ssospmd.def）」を参照してください。

＜この項の構成＞

(1)　デーモンプロセスを一時停止させる場合の状態遷移

(2)　デーモンプロセスを縮退動作させる場合の状態遷移

(1)　デーモンプロセスを一時停止させる場合の状態遷移

NNMi連携不可時に，デーモンプロセスを一時停止させる場合の状態遷移を図E-1に示します。なお，図中の番号は表の項番と対応しています。

図E-1　NNMi連携不可時にデーモンプロセスを一時停止させる場合の状態遷移

項番
説明
プロセスの遷移

1
NNMi連携可能時に，デーモンプロセスを起動しました。
NOT_RUNNING
→RUNNING*
→RUNNING

2
デーモンプロセスを停止しました。
RUNNING
→NOT_RUNNING*
→NOT_RUNNING

3
バックアップを開始しました。※1
RUNNING
→PAUSING*
→PAUSING

4
バックアップが終了しました。
PAUSING
→RUNNING*
→RUNNING

5
NNMi連携不可時に，デーモンプロセスを起動しました。
NOT_RUNNING
→SUSPENDING*
→SUSPENDING

6
NNMi連携不可を検知したため，デーモンプロセスが一時停止しました。※1 ※2
RUNNING
→SUSPENDING*
→SUSPENDING

7
NNMi連携可を検知したため，デーモンプロセスを起動しました（バックアップ処理中を除く）。
SUSPENDING
→RUNNING*
→RUNNING

8
デーモンプロセスを停止しました。
SUSPENDING
→NOT_RUNNING*
→NOT_RUNNING

9
NNMi連携可を検知したため，デーモンプロセスを起動しようとしましたが失敗しました（バックアップ処理中を除く）。
SUSPENDING
→RUNNING*
→NOT_RUNNING

10
デーモンプロセスの起動に失敗しました。
NOT_RUNNING
→RUNNING*
→NOT_RUNNING

11
デーモンプロセスを停止しました。
PAUSING
→NOT_RUNNING*
→NOT_RUNNING

12
バックアップ処理中に，NNMi連携可を検知したため，デーモンプロセスの起動待機中です。
SUSPENDING
→RUNNING*

13
バックアップ処理が終了したときに，デーモンプロセスを起動しました。
RUNNING*
→RUNNING

14
バックアップ処理が終了したときに，デーモンプロセスの起動に失敗しました。
RUNNING*
→NOT_RUNNING

15
バックアップ処理中または収集データベースの削除処理中に，NNMi連携不可に遷移しました。※1
RUNNING
→SUSPENDING*

16
NNMi連携不可時に，バックアップ処理または収集データベースの削除処理が終了しました。※2
SUSPENDING*
→SUSPENDING

注※1　ssoconsoledデーモンプロセスおよびssotrapdデーモンプロセスは対象外です。

注※2　プロセス・サービス監視はインシデントを通知しません。

(2)　デーモンプロセスを縮退動作させる場合の状態遷移

NNMi連携不可時に，デーモンプロセスを縮退動作させる場合の状態遷移を図E-2に示します。なお，図中の番号は表の項番と対応しています。

図E-2　NNMi連携不可時にデーモンプロセスを縮退動作させる場合の状態遷移

項番
説明
プロセスの遷移

1
NNMi連携可能時に，デーモンプロセスを起動しました。
NOT_RUNNING
→RUNNING*
→RUNNING

2
デーモンプロセスを停止しました。
RUNNING
→NOT_RUNNING*
→NOT_RUNNING

3
バックアップを開始しました。※
RUNNING
→PAUSING*
→PAUSING

4
NNMi連携可能時に，バックアップが終了しました。
PAUSING
→RUNNING*
→RUNNING

5
NNMi連携不可時に，デーモンプロセスを起動しました。
NOT_RUNNING
→DEGENERATING*
→DEGENERATING

6
NNMi連携不可を検知したため，デーモンプロセスが縮退動作になりました。※
RUNNING
→DEGENERATING*
→DEGENERATING

7
NNMi連携可を検知したため，デーモンプロセスが通常動作になりました。
DEGENERATING
→RUNNING*
→RUNNING

8
NNMi連携不可時に，バックアップが終了しました。
PAUSING
→DEGENERATING*
→DEGENERATING

9
デーモンプロセスを停止しました。
DEGENERATING
→NOT_RUNNING*
→NOT_RUNNING

10
デーモンプロセスの起動に失敗しました。
DEGENERATING
→RUNNING*
→NOT_RUNNING

11
デーモンプロセスを停止しました。
PAUSING
→NOT_RUNNING*
→NOT_RUNNING

12
バックアップ処理のため，デーモンプロセスを中断しました。
DEGENERATING
→PAUSING*
→PAUSING

注※　ssoconsoledデーモンプロセスおよびssotrapdデーモンプロセスは対象外です。

付録F　リソース一覧

カテゴリ名「SSO」および「SSO-Ex」で収集できるリソースについて説明します。ここでは，リソースに関する次の情報を説明します。

リソース，サブリソース名

収集できるリソースおよびサブリソースを示します。エージェントの種類によって収集できるリソースが異なります。詳細は「付録G.2　エージェント種別ごとのリソースの取得対象」を参照してください。

リソースID，サブリソースID

リソースおよびサブリソースにはIDが割り当てられています。コマンドを使用して収集条件を設定したり，収集データを抽出したりする場合は，このIDを使用します。

リソースディレクトリ

収集データを格納するディレクトリです。リソースディレクトリは，次に示すディレクトリ下にリソースごとに作成されます。

UNIXの場合

$SSO_DB/Coll下

Windowsの場合

$SSO_DB¥Coll下

＜この節の構成＞

付録F.1　リソース一覧（コンピュータグループ）

付録F.2　リソース一覧（CPUグループ）

付録F.3　リソース一覧（メモリグループ）

付録F.4　リソース一覧（ディスクグループ）

付録F.5　リソース一覧（ファイルシステムグループ）

付録F.6　リソース一覧（ネットワークグループ）

付録F.7　リソース一覧（チャネルグループ）

付録F.8　リソース一覧（システム作業領域グループ）

付録F.9　リソース一覧（SMSグループ）

付録F.10　リソース一覧（大容量ネットワークグループ）

付録F.1　リソース一覧（コンピュータグループ）

SSOで収集できるコンピュータグループのリソースを，次の表に示します。

表F-1　リソース一覧（コンピュータグループ）

リソース：リソースID
サブリソース：サブリソースID
単位
リソースディレクトリ
説明

コンピュータサマリ：40※
ホスト名：1
－
－
システムのホスト名

動作時間：2
－
－
システムが起動してからの時間

設置場所：3
－
－
システムの設置場所

連絡先：4
－
－
システム管理者の連絡先

オペレーティングシステムサマリ：41※
OS名称：1
－
－
OS名称
（エージェントのOSがWindows 2000以降の場合，Windows 2000と表示されます。）

OSバージョン番号：2
－
－
OSのバージョン

システムディスクリプション：3
－
－
システムに関する説明

プロセスサマリ：42※
PID：1
－
－
プロセスID

PPID：2
－
－
親プロセスID

UID：3
－
－
プロセスのユーザID

優先度：4
－
－
プロセスの優先度

ユーザ名：5
－
－
プロセスを起動したユーザ名

ユーザCPU：6
－
－
プロセスがユーザモードで実行した経過時間

システムCPU：7
－
－
プロセスがシステム（カーネル）モードで実行した経過時間

起動コマンド：8
－
－
プロセスを起動したコマンドライン文字列

状態：9
－
－
プロセス実行状態
sleep(1), run(2), stop(3), zombie(4), other(5), idle(6)

データサイズ：10
Pages
－
データ領域サイズ

テキストサイズ：11
Pages
－
テキスト領域サイズ

スタックサイズ：12
Pages
－
スタック領域サイズ

ナイス値：13
－
－
ナイス値

ttyメジャー番号：14
－
－
制御端末のメジャー番号

ttyマイナー番号：15
－
－
制御端末のマイナー番号

グループID：16
－
－
プロセスグループID

領域アドレス：17
－
－
ユーザ領域アドレス
（プロセスがメモリ上にロードされている場合はメモリ中の物理アドレスを示し，スワップアウトされている場合はディスク上のアドレスを示します。）

CPU利用率：18
%
－
スケジューリングのためのプロセッサ利用率

経過時間：19
－
－
プロセスが開始してからの経過時間

プロセスフラグ：20
－
－
プロセスフラグ
incore(1), sys(2), locked(4), trace(8), trace2(16)

スリープアドレス：21
－
－
プロセスがスリープしているアドレス

最終実行プロセッサ：22
－
－
プロセスを最後に実行したプロセッサ

インコア経過時間：23
Seconds
－
プロセスのインコアでの経過時間

CPU時間：24
－
－
現在のタイムスライス中にプロセスが消費したCPUティック数

総CPU時間：25
－
－
プロセス生成以降，プロセスが消費したCPUティック数

FSSグループID：26
－
－
プロセスが所属する均等割り当てスケジューラグループのID

CPU占有率：27
%
－
インコアでの経過時間に占めるCPU使用時間の割合

インコアページ数：28
Pages
－
インコアにロードされているページ数

有効UID：29
－
－
プロセスの実ユーザID

ジョブサマリ：71※
ジョブ名称：1
－
－
ジョブ名称

ジョブステップ名称：2
－
－
ジョブステップ名称

CPU利用率：3
%
－
ジョブのCPU使用率

CPU待ち率：4
%
－
ジョブのCPU待ち率

Wait時間率：5
%
－
ジョブのwait時間率

スワップアウト比率：6
%
－
ジョブのスワップアウトされていた比率

低位優先順位：7
－
－
ジョブの低位優先順位

高位優先順位：8
－
－
ジョブの高位優先順位

ページイン：9
Pages/Second
－
1秒間当たりのページイン要求ページ数

ページアウト：10
Pages/Second
－
1秒間当たりのページアウト要求ページ数

ページリクレイム：11
Pages/Second
－
1秒間当たりのページリクレイム要求ページ数

CPU負荷：1
CPU負荷1分：1
－
COM_CPULd
コンピュータ全体の1分間のロードアベレージ

CPU負荷5分：2
コンピュータ全体の5分間のロードアベレージ

CPU負荷15分：3
コンピュータ全体の15分間のロードアベレージ

CPU利用率：2
トータルCPU：1
%
COM_CPUUsg
コンピュータ全体のトータルCPU

ユーザCPU：2
コンピュータ全体のユーザCPU

システムCPU：3
コンピュータ全体のシステムCPU

ウェイトCPU：4
コンピュータ全体のウェイトCPU

CPU利用率(VOS3)：72
トータルCPU：1
%
COM_VOS3CPU
コンピュータ全体のトータルCPU

タスクCPU：2
コンピュータ全体のタスクCPU

アクションCPU：3
コンピュータ全体のアクションCPU

核CPU：4
コンピュータ全体の核CPU

システムテーブルエントリー数：3
プロセス：1
Entries
COM_SysTbl
プロセステーブルで現在使用中のエントリー数

iノード：2
iノードテーブルで現在使用中のエントリー数

ファイル：3
ファイルテーブルで現在使用中のエントリー数

ファイルシステム入出力量：4
read：1
Bytes/Second
COM_FileIO
全読み取り操作で転送されたバイト数

write：2
全書き込み操作で転送されたバイト数

実行待ちキュー長：38
実行待ちキュー長：1
Queues
COM_Que
プロセッサの待ち行列の瞬間的な長さをスレッド数で表した値

システムコール発行回数：7
システムコール発行回数：1
Times/Second
COM_SysCall
システムコールの発行回数

割り込み発生回数：10
割り込み発生回数：1
Times/Second
COM_Ipt
デバイス（ハードウェア）割り込みの回数

コンテキストスイッチ発生回数：11
コンテキストスイッチ発生回数：1
Times/Second
COM_Ctx
コンテキストスイッチの回数

稼働プロセス数：22
実行待ち：1
Processes
COM_PrcA
システムプロセス以外の実行待ち状態のプロセスで，主記憶装置上にロードされているプロセス数

データ転送待ち：2
ディスクからのデータ転送を待っているプロセス数

ページイン待ち：3
ディスクからページインされるのを待っているプロセス数

スリープ：4
物理メモリ中でスリープしているプロセス数
（I/O待ちでスリープしているプロセスと，連続して20秒以上スリープしているプロセスは含まれません。）

スワップアウト：5
スワップアウトされているプロセスのうち，スワップインされたらすぐに実行待ち状態になるプロセス数

プロセスサイズ：23
総プロセス物理メモリ：1
Bytes
COM_PrcS
システムプロセス以外の全プロセスのテキスト，データ，スタックとして割り当てられている物理メモリサイズ

実行待ちプロセス物理メモリ：2
実行待ち状態のすべてのプロセスとして割り当てられている物理メモリサイズ

総プロセス仮想メモリ：3
システム内の全プロセスのテキスト，データ，スタックとして割り当てられている仮想メモリサイズ

実行待ちプロセス仮想メモリ：4
実行待ち状態の全プロセスとして割り当てられている仮想メモリサイズ

ログインユーザ数：70
ログインユーザ数：1
－
COM_Users
システムにログインしているユーザ数

注※　リソースブラウザウィンドウだけで参照できるサマリ情報を示します。

付録F.2　リソース一覧（CPUグループ）

SSOで収集できるCPUグループのリソースを，次の表に示します。

表F-2　リソース一覧（CPUグループ）

リソース：リソースID | サブリソース：サブリソースID | 単位 | リソースディレクトリ | 説明
CPUサマリ：43※ | CPU数：1 | － | － | システムのCPUの数
CPU負荷：31 | CPU負荷1分：1 | － | CPU_CPULd | プロセッサの過去1分間のロードアベレージ
CPU負荷5分：2 | － | プロセッサの過去5分間のロードアベレージ
CPU負荷15分：3 | － | プロセッサの過去15分間のロードアベレージ
CPU利用率：32 | トータルCPU：1 | % | CPU_CPUUsg | プロセッサ単位のトータルCPU
ユーザCPU：2 | プロセッサ単位のユーザCPU
システムCPU：3 | プロセッサ単位のシステムCPU
ウェイトCPU：4 | プロセッサ単位のウェイトCPU
ファイルシステム入出力量：33 | read：1 | Bytes/Second | CPU_FileIO | プロセッサ単位のファイルシステムから読み込んだバイト数
write：2 | プロセッサ単位のファイルシステムから書き込んだバイト数
NFS入出力量：5 | read：1 | Bytes/Second | CPU_NFSIO | NFSから読み込んだバイト数
write：2 | NFSから書き込んだバイト数
実行待ちキュー長：6 | 実行待ちキュー長：1 | Queues/Second | CPU_Que | プロセッサ上の実行待ちプロセス数
システムコール発行回数：8 | exec：1 | Times/Second | CPU_SysCall | プロセッサ上で発行されたexecシステムコールの数
read：2 | プロセッサ上で発行されたreadシステムコールの数
write：3 | プロセッサ上で発行されたwriteシステムコールの数
入出力キャラクタ数：9 | read：1 | Characters/Second | CPU_IOChar | プロセッサが実行したrawデバイス読み取りのキャラクタ数
canon：2 | プロセッサが実行したcanon操作のキャラクタ数
output：3 | プロセッサが実行した出力キャラクタ数

注※　リソースブラウザウィンドウだけで参照できるサマリ情報を示します。

付録F.3　リソース一覧（メモリグループ）

SSOで収集できるメモリグループのリソースを，次の表に示します。

表F-3　リソース一覧（メモリグループ）

リソース：リソースID
サブリソース：サブリソースID
単位
リソースディレクトリ
説明

メモリサマリ：44※1
物理メモリサイズ：1
KBytes
－
物理メモリの容量

空きメモリサイズ：2
－
物理メモリの空き容量

メモリ使用率：3
%
－
物理メモリの使用率

総スワップサイズ：4
KBytes
－
スワップ領域の総容量※2

使用可能スワップサイズ：5
－
使用可能なスワップ領域の容量※2

空きスワップサイズ：6
－
スワップ領域の空き容量※3

スワップ使用率：7
%
－
スワップ領域の使用率※4

スワップサマリ：45※1
スワップ種別：1
－
－
スワップ領域を確保した場所
swblock(1)：ブロックデバイス上
swfs(2)：ファイルシステム上

スワップフラグ：2
－
－
スワップ領域の状態
enable(1)：有効
disable(2)：無効

スワップ優先順位：3
－
－
スワップ領域の優先順位

スワップサイズ：4
KBytes
－
スワップ領域のサイズ

空きスワップサイズ：5
KBytes
－
使用可能なスワップ領域のサイズ

マウントポイント：6
－
－
ファイルシステムがマウントされている場所

メモリ使用率：15
メモリ使用率：1
%
MEM_MemUsg
物理メモリの使用率

空きメモリサイズ：35
空きメモリサイズ：1
KBytes
MEM_FreeMem
物理メモリの空き容量

スワップ使用率：16
スワップ使用率：1
%
MEM_SwpS
スワップ領域の使用率※4

空きスワップサイズ：36
空きスワップサイズ：1
KBytes
MEM_FreeSwp
スワップ領域の空き容量※3

ページング量：17
フリー：1
Pages/Second
MEM_PgU
ページアウトデーモンにフリーにされたページ数

ロード：2
実行可能ファイルにデマンドロードされたページ数

ページイン：3
ページインされたページ数

ページアウト：4
ページアウトされたページ数

スワップイン：5
スワップインされたページ数

スワップアウト：6
スワップアウトされたページ数

スキャン：7
ページアウトデーモンにスキャンされたページ数

再利用：8
再利用されたページ数

ページング回数：18
ページイン：1
Times/Second
MEM_Pg
ページインの回数

ページアウト：2
ページアウトの回数

スワッピング回数：19
スワップイン：1
Times/Second
MEM_Swp
スワップインの回数

スワップアウト：2
スワップアウトの回数

ページフォルト回数：20
ページフォルト回数：1
Times/Second
MEM_PgF
ページフォルトの回数

TLBフラッシュ回数：21
TLBフラッシュ回数：1
Times/Second
MEM_TLB
TLBフラッシュの回数
（1秒当たりの平均値で5秒ごとに更新されます。）

未使用ページ数：73
未使用ページ数：1
Pages
MEM_FreePg
未使用ページ数

16MB未満の未使用ページ数：2
未使用の実記憶領域が16メガバイト未満のページ数

ワーキングセットサイズ：74
ワーキングサイズ：1
Pages
MEM_WSS
全ジョブおよび全データ空間のワーキングセットサイズの合計
（LSQAは含みません。）

16MB未満のワーキングサイズ：2
全ジョブおよび全データ空間の実記憶領域が16メガバイト未満のワーキングセットサイズの合計
（LSQAは含みません。）

LSQA使用ページ数：75
LSQA使用ページ数：1
Pages
MEM_LSQA
LSQAに使用するページ数

16MB未満のLSQAページ数：2
LSQAに使用する実記憶領域が16メガバイト未満のページ数

共通領域ページ数：76
共通領域ページ数：1
Pages
MEM_CMN
共通領域のページ数（CSA，ページ可能BLDL，テーブル領域，MLPA，PLPAのページ数）

16MB未満の共通領域ページ数：2
共通領域が使用する実記憶領域が16メガバイト未満のページ数（CSA，ページ可能BLDL，テーブル領域，MLPA，PLPAのページ数）

SQA使用ページ数：77
SQA使用ページ数：1
Pages
MEM_SQA
SQAに使用するページ数

16MB未満のSQAページ数：2
SQAの使用する実記憶領域16メガバイト未満のページ数

NUC使用ページ数：78
NUC使用ページ数：1
Pages
MEM_NUC
ニュークリアス領域のページ数

16MB未満のNUCページ数：2
ニュークリアス領域の実記憶領域が16メガバイト未満のページ数

固定ページ数：79
固定ページ数：1
Pages
MEM_FIX
ユーザリージョン，ページ可能システム共通領域にページ固定されたページ数

16MB未満の固定ページ数：2
ユーザリージョン，ページ可能システム共通領域にページ固定中の実記憶領域が16メガバイト未満のページ数

注※1　リソースブラウザウィンドウだけで参照できるサマリ情報を示します。

注※2　収集対象のOSがWindowsの場合は，コミットチャージの総計（制限値）を表します。

注※3　収集対象のOSがWindowsの場合は，コミットチャージの空きサイズを表します。

注※4　収集対象のOSがWindowsの場合は，（コミットチャージの総計 － コミットチャージの空きサイズ） ／ コミットチャージの総計 × 100 を表します。

付録F.4　リソース一覧（ディスクグループ）

SSOで収集できるディスクグループのリソースを，次の表に示します。

表F-4　リソース一覧（ディスクグループ）

リソース：リソースID
サブリソース：サブリソースID
単位
リソースディレクトリ
説明

ディスクビジー率：67
ディスクビジー率：1
%
DISK_DskS
過去5秒間のディスクビジー率（デバイスが転送要求のサービスに費やす時間の割合）

ディスクビジー時間：13
ディスクビジー時間：1
Timeticks/Second
DISK_DskB
収集間隔時間のディスクビジー率（デバイスが転送要求のサービスに費やす時間の割合）
単位のTimeticks/Secondは割合を意味します。

ディスク入出力量：68
read：1
KBytes/Second
DISK_DskIO
ディスクが読み込んだキロバイト数

write：2
ディスクが書き込んだキロバイト数

データ転送回数：14
データ転送回数：1
Times/Second
DISK_Trns
2バイト1ワードデータの転送回数

付録F.5　リソース一覧（ファイルシステムグループ）

SSOで収集できるファイルシステムグループのリソースを，次の表に示します。

表F-5　リソース一覧（ファイルシステムグループ）

リソース：リソースID | サブリソース：サブリソースID | 単位 | リソースディレクトリ | 説明
ファイルシステムサマリ：46※ | ファイルシステム名：1 | － | － | マウントされているファイルシステム名
容量：2 | KBytes | － | ファイルシステムでの総容量
使用量：3 | － | ファイルシステムでの使用容量
空き容量：4 | － | ファイルシステムでの空き容量
使用可能量：5 | － | スーパーユーザ以外のユーザが利用できる空き容量
使用率：6 | % | － | ファイルシステムでの使用率
ファイルシステム使用率：12 | ファイルシステム使用率：1 | % | FILE_FileS | ファイルシステムの使用率
ファイルシステム使用可能量：34 | ファイルシステム使用可能量：1 | KBytes | FILE_FileAva | スーパーユーザ以外のユーザが利用できる空き容量

注※　リソースブラウザウィンドウだけで参照できるサマリ情報を示します。

付録F.6　リソース一覧（ネットワークグループ）

SSOで収集できるネットワークグループのリソースを，次の表に示します。

表F-6　リソース一覧（ネットワークグループ）

リソース：リソースID
サブリソース：サブリソースID
単位
リソースディレクトリ
説明

ネットワークサマリ：47※1
インタフェース名：1
－
－
インタフェース名称

インタフェースのタイプ：2
－
－
インタフェースタイプ

IPデータグラムの最大長：3
Bytes
－
インタフェースが送受信できるIPデータグラムの最大値

転送スピード：4
Bits/Second
－
転送スピード

IPアドレス：5
－
－
アドレッシング情報IPアドレス

サブネットマスク：6
－
－
IPアドレスに関するサブネットマスク

インタフェースアドレス：7
－
－
直接IPの下にあるプロトコルレイヤのインタフェースアドレス

インタフェースの状態：8
－
－
インタフェースのオペレーション状態

回線利用率：30※2
和：1
%
NET_IfUsRt
入出力量の回線容量に占める比率

平均：2
入力量と出力量の回線容量の平均値

回線使用量：37※2
InOctets：1
Octets/Second
NET_IfUsAt
インタフェースで受信したオクテット数

OutOctets：2
インタフェースから送信したオクテット数

インタフェーストラフィック：24※2
InUcastPkts：1
Packets/Second
NET_Tff
上位プロトコルに配送したサブネットユニキャストパケット数

InNUcastPkts：2
上位プロトコルに配送したサブネットブロードキャストまたはマルチキャストパケット数

InErrors：3
エラーのため上位プロトコルに配送できなかった受信パケット数

OutUcastPkts：4
上位プロトコルが要求したサブネットユニキャストアドレスへの送信パケット数

OutNUcastPkts：5
上位プロトコルが要求したサブネットブロードキャストまたはマルチキャストへの送信パケット数

OutErrors：6
エラーのため送信できなかった受信パケット数

IPトラフィック：26
InReceives：1
Datagrams/Second
NET_IPIO
インタフェースから受信したデータグラム数

InUnknownProtos：2
不明または定義されていないプロトコルのため破壊されたデータグラム数

InDelivers：3
IPユーザプロトコルに正常に配布された入力データグラム数

OutRequests：4
IPユーザプロトコルから供給されたIPデータグラム数

OutNoRoutes：5
送信先への転送ルートが見つからないために破壊されたIPデータグラム数

ICMPトラフィック：27
InMsgs：1
Messages/Second
NET_ICMPIO
受信したICMPメッセージ数

InErrors：2
受信したICMPエラーメッセージ数

InEchos：3
受信したICMPエコー要求メッセージ数

InEchoReps：4
受信したICMPエコー応答メッセージ数

OutMsgs：5
送信したICMPメッセージ数

OutErrors：6
送信したICMPエラーメッセージ数

OutEchos：7
送信したICMPエコー要求メッセージ数

OutEchoReps：8
送信したICMPエコー応答メッセージ数

TCPトラフィック：69
InSegs：1
Segments/Second
NET_TCPIO
受信したセグメント数

OutSegs：2
送信したセグメント数

RetransSegs：3
再送したセグメント数

InErrs：4
受信したエラーセグメント数

OutRsts：5
送信した接続リセットセグメント数

UDPトラフィック：28
InDatagrams：1
Datagrams/Second
NET_UDPIO
UDPユーザへ配送されたUDPデータグラム数

InNoPorts：2
送信先ポートにアプリケーションがないUDPデータグラム数

InErrors：3
InNoPorts以外の理由で配送されなかったUDPデータグラム数

OutDatagrams：4
配送されたUDPデータグラム数

SNMPトラフィック：29
InPkts：1
Messages/Second
NET_SNMPIO
トランスポートサービスから受信したSNMPメッセージ数

OutPkts：2
トランスポートサービスから送信したSNMPメッセージ数

OutTooBigs：3
エラーステータスが「tooBig」の送信メッセージ数

OutNoSuchNames：4
エラーステータスが「noSuchName」の送信メッセージ数

OutBadValues：5
エラーステータスが「BadValueno」の送信メッセージ数

OutGenErrors：6
エラーステータスが「GenErr」の送信メッセージ数

Ping応答時間：39
Ping応答時間：1
mSeconds
NET_PING
IPv4 ICMPエコー要求への応答に掛かる時間およびエラー情報。
ICMPエコーリクエストでエラーが発生した場合は，次の値になります。

99997（エコーリプライ不正）

99998（ICMPエコーリクエストがタイムアウト）

99999（内部エラー）

注※1　リソースブラウザウィンドウだけで参照できるサマリ情報を示します。

注※2　リソースの収集対象OSがSolaris2.5.1の場合，エージェント種別に関係なく取得できません。

付録F.7　リソース一覧（チャネルグループ）

SSOで収集できるチャネルグループのリソースを，次の表に示します。

表F-7　リソース一覧（チャネルグループ）

リソース：リソースID | サブリソース：サブリソースID | 単位 | リソースディレクトリ | 説明
チャネルサマリ：80※ | チャネル数：1 | － | － | チャネルの数
チャネルビジー率：81 | チャネルビジー率：2 | % | CHNL_Bsy | チャネルビジー率

注※　リソースブラウザウィンドウだけで参照できるサマリ情報を示します。

付録F.8　リソース一覧（システム作業領域グループ）

SSOで収集できるシステム作業領域グループのリソースを，次の表に示します。

表F-8　リソース一覧（システム作業領域グループ）

リソース：リソースID | サブリソース：サブリソースID | 単位 | リソースディレクトリ | 説明
ページ数：82 | 使用ページ数：2 | Pages | VMUA_Pg | 対応する領域の総使用ページ数
領域使用率：83 | 領域使用率：2 | % | VMUA_Usg | 対応する領域の領域使用率
最大領域使用率：3 | 対応する領域のIPL時からの領域の最大使用率

付録F.9　リソース一覧（SMSグループ）

SSOで収集できるSMSグループのリソースを，次の表に示します。

表F-9　リソース一覧（SMSグループ）

リソース：リソースID | サブリソース：サブリソースID | 単位 | 説明
コンピュータサマリ：48※ | ホスト名：1 | － | ホスト名
ドメイン名：2 | － | 管理対象PCが含まれるSMSドメイン名称
オペレーティングシステムサマリ：49※ | OS名称：1 | － | OSの名称
OSバージョン番号：2 | － | OSのバージョン番号
組み込み日：3 | － | OSをインストールした日
所有者：4 | － | OSのオーナー
所有者所属：5 | － | OSのオーナーの所属
ビルド番号：6 | － | OSのビルド番号
ビルドタイプ：7 | － | OSのビルドタイプ
格納ディレクトリ：8 | － | OSがあるディレクトリ
起動オプション：9 | － | OSの起動オプション
国コード：10 | － | OSの国コード
言語ID：11 | － | OSの言語コード
CPUサマリ：50※ | CPU名称：1 | － | プロセッサ名称
CPUタイプ：2 | － | プロセッサタイプ
メモリサマリ：51※ | 物理メモリサイズ：1 | KBytes | 物理メモリの総メモリ数
総ページファイルスペース：2 | KBytes | 物理メモリの総ページングファイル空間
ページファイル名：3 | － | 物理メモリの総ページファイル名称
ファイルサイズ：4 | MBytes | 物理メモリのファイルサイズ
基本メモリサイズ：5 | Bytes | 物理メモリのベースメモリ量
拡張メモリサイズ：6 | KBytes | 物理メモリの拡張メモリ量
ディスクサマリ：52※ | ディスクドライブ：1 | － | ディスクインデックス名称
ストレージタイプ：2 | － | ディスクタイプ
ファイルシステム種別：3 | － | ディスクのファイルシステム
ボリューム名称：4 | － | ディスクのボリューム名称
シリアル番号：5 | － | ディスクのシリアル番号
容量：6 | MBytes | ディスクの容量
使用量：7 | ディスクの使用容量
空き容量：8 | ディスクの空き容量
使用率：9 | % | ディスクの使用率
セクタ数：10 | － | ディスクのセクタ数
シリンダ数：11 | － | ディスクのシリンダ数
ヘッド数：12 | － | ディスクのヘッド数
ネットワークサマリ：53※ | 稼働状況：1 | － | ネットワークの稼働状態
メジャーバージョン：2 | － | ネットワークソフトウェアのメジャーバージョン
マイナーバージョン：3 | － | ネットワークソフトウェアのマイナーバージョン
ネットワークソフトウェア名：4 | － | ネットワークのタイプ
IPXアドレス：5 | － | IPXアドレス
IPアドレス：6 | － | IPアドレス
サブネットマスク：7 | － | ネットワークのサブネットマスク
デフォルトゲートウェイ：8 | － | 管理対象PCのデフォルトゲートウェイアドレス
ログオンユーザ名称：9 | － | ログオンユーザ名称
ワークグループ名称：10 | － | ネットワーキンググループ
シェルメジャーバージョン：11 | － | メジャーシェルバージョン
シェルマイナーバージョン：12 | － | マイナーシェルバージョン
シリアルポートサマリ：54※ | シリアルポートアドレス：1 | － | シリアルポートアドレス
通信速度：2 | － | シリアルポートの現在のポーレート
パリティチェック：3 | － | シリアルポートのパリティチェックの有無
パリティ：4 | － | シリアルポートのパリティ
バイトサイズ：5 | Bytes | シリアルポートのパケットサイズ
ストップビット：6 | － | シリアルポートのストップビット数
キャリア検出：7 | － | シリアルポートのキャリアディテクト
データセットレディ状態：8 | － | シリアルポートのデータセットレディ状態
CTS：9 | － | シリアルポートのCTS
パラレルポートサマリ：55※ | ポートアドレス：1 | － | パラレルポートアドレス
ビデオサマリ：56※ | ビデオモード：1 | － | ディスプレイの現在のビデオモード
最大行数：2 | － | ディスプレイの画面行
アダプタタイプ：3 | － | ディスプレイのアダプタタイプ
製造元：4 | － | ディスプレイの製造元
ディスプレイタイプ：5 | － | ディスプレイタイプ
セカンドアダプタタイプ：6 | － | 第2ディスプレイタイプ
BIOS製造日：7 | － | ディスプレイのBIOSのリリース日
マウスサマリ：57※ | 実装方式：1 | － | マウスの実装方式
ハードウェアタイプ：2 | － | マウスのハードウェアタイプ
製造元：3 | － | マウスの製造元
ボタン数：4 | － | マウスのボタン数
言語ID：5 | － | マウスの言語コード
IRQ：6 | － | マウスのIRQ
BIOSサマリ：58※ | 製造元：1 | － | BIOSの製造元
カテゴリ：2 | － | BIOSのカテゴリ
リリース日付：3 | － | BIOSのリリース日
IRQサマリ：59※ | IRQ番号：1 | － | IRQの番号
IRQアドレス：2 | － | IRQアドレス
ディスクリプション：3 | － | IRQの説明
ディテクテッド：4 | － | IRQの説明
ハンドル元：5 | － | IRQのハンドル元
環境変数サマリ：60※ | 環境変数：1 | － | 環境変数の名称
設定値：2 | － | 環境変数の値
サービスサマリ：61※ | サービス名称：1 | － | サービス名称
状態：2 | － | サービス状態
起動方法：3 | － | サービス起動方法
起動者：4 | － | サービスの実行ファイル
実行ファイル名：5 | － | サービスの実行ディレクトリ
ネットワークカードサマリ：62※ | 製造元：1 | － | ネットワークカードの製造元
IRQ：2 | － | ネットワークカードのIRQ
ポートアドレス：3 | － | ネットワークカードのポートアドレス
監査ソフトウェアサマリ：63※ | パッケージ番号：1 | － | 認証ソフトウェアのパッケージ番号
監査ソフトウェア名称：2 | － | 認証ソフトウェアのパッケージ名称
ファイルパス：3 | － | 認証ソフトウェアのあるディレクトリ
ファイルサイズ：4 | － | 認証ソフトウェアのファイルサイズ
ファイル日付：5 | － | 認証ソフトウェアの作成日

注※　リソースブラウザウィンドウだけで参照できるサマリ情報を示します。

付録F.10　リソース一覧（大容量ネットワークグループ）

SSOで収集できる大容量ネットワークグループのリソースを，次の表に示します。

表F-10　リソース一覧（大容量ネットワークグループ）

リソース：リソースID | サブリソース：サブリソースID | 単位 | リソースディレクトリ | 説明
回線利用率：9000※ | 半二重：1 | % | HCNET_IfUsRt | インタフェースごとの入出力量の回線容量に占める比率
全二重：2 | インタフェースごとの入力量と出力量の回線容量における平均値
回線使用量：9001 | 受信オクテット数：1 | Octets/Second | HCNET_IfUsAt | インタフェースで受信したオクテット数
送信オクテット数：2 | インタフェースから送信したオクテット数
インタフェーストラフィック：9002※ | 受信ユニキャストパケット数：1 | Packets/Second | HCNET_Tff | 上位プロトコルに配送したサブネットユニキャストパケット数
受信マルチキャストパケット数：2 | 上位プロトコルに配送したマルチキャストパケット数
受信ブロードキャストパケット数：3 | 上位プロトコルに配送したサブネットブロードキャストパケット数
送信ユニキャストパケット数：4 | 上位プロトコルが要求したサブネットユニキャストアドレスへの送信パケット数
送信マルチキャストパケット数：5 | 上位プロトコルが要求したマルチキャストへの送信パケット数
送信ブロードキャストパケット数：6 | 上位プロトコルが要求したサブネットブロードキャスト送信パケット数

注※　リソースブラウザウィンドウだけで参照できるサマリ情報を示します。

付録G　リソースの取得対象と収集するMIBオブジェクト

SSOで収集できるリソースは，SNMPエージェントの種類（エージェント種別）によって異なります。ここでは，エージェント種別ごとに取得対象となるリソースと，SNMPエージェントが収集するMIBオブジェクトについて説明します。

＜この節の構成＞

付録G.1　エージェント種別

付録G.2　エージェント種別ごとのリソースの取得対象

付録G.3　リソースと収集するMIBオブジェクト

付録G.1　エージェント種別

SSOがSNMPエージェントのエージェント種別を判定する手順を，次の図に示します。

図G-1　エージェント種別を判定する手順

(1) SNMPエージェントからsysObjectID※1を取得します。

(2) (1)で取得したsysObjectIDによって，SNMPエージェントの動作OSを判別します。

(3) SNMPエージェントの種別をさらに絞り込むために，SNMPエージェントのMIBオブジェクトを取得します。※2

(4) (3)で取得したMIBオブジェクトからSNMPエージェントの種別を決定します。

注※1

sysObjectIDとは，SNMPエージェントを提供するベンダを識別するためのMIBオブジェクト（mib-2.1.2）です。SNMPエージェントがJP1製品である場合は，sysObjectIDからOS情報および製品情報※3を識別できます。

注※2

エージェント種別の判定には，各エージェントの特有MIBオブジェクトを使用しています。エージェント種別の判定に使用しているMIBオブジェクトについては「表G-1」のエージェント種別判定MIB欄を参照してください。

注※3

識別できる製品を次に示します。これらの製品が導入されていない環境のエージェント種別は「TO」となります。

JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent

JP1/Cm2/SubManager

JP1/Cm2/SNMP Agent for VOS3稼働監視

SNMPエージェントとエージェント種別の対応を，次の表に示します。

表G-1　SNMPエージェントとエージェント種別の対応

OS | 形名 | プログラム | バージョン | 種別 | エージェント種別判定MIB
HP-UX | P-1J42-8A91 | JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent | 09-00 | PE | processor64Num(hitachi.5.1.2.1.17.1)，およびfileSystem64Mounted(hitachi.5.1.2.1.21.1)を取得できる
P-1J42-6A81 | 08-00
P-1J42-6A71 | 07-50
P-1B42-8A91 | JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent | 09-00 | PD | fileSystem64Mounted(hitachi.5.1.2.1.21.1)を取得できる
P-1B42-6A81 | 08-00
P-1B42-6A71 | 07-50
P-1J42-6A71 | JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent | 07-10 | PC | processor64Num(hitachi.5.1.2.1.17.1)を取得できる
07-00
P-1B42-6A71 | JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent | 07-10 | PA | swapSystemTotalSize(hitachi.5.1.2.1.9.1)を取得できる
07-00
P-1B42-6B71 | JP1/Cm2/SubManager | 07-10
07-00
P-1B42-6D71 | 07-10
07-00
Solaris | P-9D42-8A91 | JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent | 09-00 | SC | fileSystem64Mounted(hitachi.5.1.2.1.21.1)を取得できる
P-9D42-6A81 | 08-00
P-9D42-6A71 | 07-50
P-9D42-6A71 | JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent | 07-10 | SB | cpuUtilNum(hitachi.5.1.2.1.10.1.1.1)を取得できる
07-00
P-9D42-6B71 | JP1/Cm2/SubManager | 07-10
07-00
P-9D42-6D71 | 07-10
07-00
AIX | P-1M42-8A91 | JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent | 09-00 | AB | fileSystem64Mounted(hitachi.5.1.2.1.21.1)を取得できる
P-1M42-6A81 | 08-00
P-1M42-6A71 | 07-50
P-1M42-6A71 | JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent | 07-10 | AA | cpuUtilNum(hitachi.5.1.2.1.10.1.1.1)を取得できる
07-00
P-1M42-6B71 | JP1/Cm2/SubManager | 07-10
07-00
Linux | P-9S42-8A91 | JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent | 09-00 | LB | fileSystem64Mounted(hitachi.5.1.2.1.21.1)を取得できる
P-9S42-6A81 | 08-00
P-9S42-6A71 | 07-50
P-9V42-8A91 | 09-00
P-9V42-6A81 | 08-00
P-9V42-6A71 | 07-50
P-9S42-6A71 | JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent | 07-10 | LA | cpuUtilNum(hitachi.5.1.2.1.10.1.1.1)を取得できる
07-00
P-9V42-6A71 | 07-10
Tru 64 | P-9U42-6A71 | JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent | 07-50 | T1 | －
07-10
07-00
Windows | P-2442-8A94 | JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent | 09-00 | WA | fileSystem64Mounted(hitachi.5.1.2.1.21.1)を取得できる
P-2442-6A84 | 08-00※
P-2442-6A74 | 07-50※
P-2842-8A94 | 09-00
P-2842-6A84 | 08-00※
P-2842-6A74 | 07-50※
P-2A42-8A94 | 09-00
P-2A42-6A84 | 08-00
P-2D42-8A94 | 09-00
P-2D42-6A84 | 08-00
P-2442-6A74 | JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent | 07-10 | W1 | SwapSpaceConfig(hitachi.5.1.2.1.7.1)を取得できる
07-00
P-2442-6B74 | JP1/Cm2/SubManager | 07-10
07-00
VOS3/FS，LS | S-F1291-314 | JP1/Cm2/SNMP Agent for VOS3稼働監視 | 01-00以降 | V3 | systemCPUutil(hitachi.5.7.2.1.2)を取得できる
そのほかのSNMPエージェント | － | TO | －
SMSサーバで，種別W1のエージェントが動作し，そのクライアントノードである場合 | － | SM | －

注※　マスターエージェントが，"SNMP Service"サービスでない場合，種別はW1となります。詳しくは，ESAのオンラインヘルプの「サブエージェント共通動作定義ファイル」を参照してください。

付録G.2　エージェント種別ごとのリソースの取得対象

取得対象となるリソースを，エージェント種別ごとに説明します。

＜この項の構成＞

(1)　コンピュータグループ

(2)　CPUグループ

(3)　メモリグループ

(4)　ディスクグループ

(5)　ファイルシステムグループ

(6)　ネットワークグループ

(7)　チャネルグループ

(8)　システム作業領域グループ

(1)　コンピュータグループ

取得対象となるコンピュータグループのリソースを，エージェント種別ごとに次の表に示します。

表G-2　取得対象のリソース（コンピュータグループ）

リソース | サブリソース | PE | PD | PC | PA | SC | SB | AB | AA | LB | LA | T1 | WA | W1 | V3 | TO※
コンピュータサマリ | ホスト名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
動作時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
設置場所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
連絡先 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
オペレーティングシステムサマリ | OS名称 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ×
OSバージョン番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ×
システムディスクリプション | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○
プロセスサマリ | PID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
PPID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
UID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
優先度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
ユーザ名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
ユーザCPU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ×
システムCPU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ×
起動コマンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
データサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
テキストサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
スタックサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
ナイス値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
ttyメジャー番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
ttyマイナー番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
グループID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
領域アドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
CPU利用率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
経過時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ×
プロセスフラグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
スリープアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
最終実行プロセッサ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
インコア経過時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
CPU時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
総CPU時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
FSSグループID | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
CPU占有率 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
インコアページ数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ×
有効UID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
ジョブサマリ | ジョブ名称 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
ジョブステップ名称 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
CPU利用率 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
CPU待ち率 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
Wait時間率 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
スワップアウト比率 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
低位優先順位 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
高位優先順位 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
ページイン | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
ページアウト | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
ページリクレイム | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
CPU負荷 | CPU負荷1分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
CPU負荷5分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
CPU負荷15分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ×
CPU利用率 | トータルCPU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
ユーザCPU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
システムCPU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
ウェイトCPU | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ×
CPU利用率(VOS3) | トータルCPU | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
タスクCPU | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
アクションCPU | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
核CPU | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
システムテーブルエントリー数 | プロセス | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
ｉノード | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
ファイル | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
ファイルシステム入出力量 | read | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ×
write | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ×
実行待ちキュー長 | 実行待ちキュー長 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ×
システムコール発行回数 | システムコール発行回数 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ×
割り込み発生回数 | 割り込み発生回数 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ×
コンテキストスイッチ発生回数 | コンテキストスイッチ発生回数 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ×
稼働プロセス数 | 実行待ち | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
データ転送待ち | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
ページイン待ち | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
スリープ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
スワップアウト | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
プロセスサイズ | 総プロセス物理メモリ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
実行待ちプロセス物理メモリ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
総プロセス仮想メモリ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
実行待ちプロセス仮想メモリ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
ログインユーザ数 | ログインユーザ数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×

（凡例）

○：取得対象

×：取得対象外

注※　エージェント種別が「TO」の場合，SNMPエージェントの種類によってはリソースを取得できないことがあります。

(2)　CPUグループ

取得対象となるCPUグループのリソースを，エージェント種別ごとに次の表に示します。

表G-3　取得対象のリソース（CPUグループ）

リソース | サブリソース | PE | PD | PC | PA | SC | SB | AB | AA | LB | LA | T1 | WA | W1 | V3 | TO
CPUサマリ | CPU数 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ×
CPU負荷 | CPU負荷1分 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
CPU負荷5分 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
CPU負荷15分 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
CPU利用率 | トータルCPU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ×
ユーザCPU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ×
システムCPU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ×
ウェイトCPU | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ×
ファイルシステム入出力量 | read | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
write | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
NFS入出力量 | read | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
write | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
実行待ちキュー長 | 実行待ちキュー長 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
システムコール発行回数 | exec | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
read | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
write | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
入出力キャラクタ数 | read | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
canon | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
output | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×

（凡例）

○：取得対象

×：取得対象外

(3)　メモリグループ

取得対象となるメモリグループのリソースを，エージェント種別ごとに次の表に示します。

表G-4　取得対象のリソース（メモリグループ）

リソース | サブリソース | PE | PD | PC | PA | SC | SB | AB | AA | LB | LA | T1 | WA | W1 | V3 | TO
メモリサマリ | 物理メモリサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
空きメモリサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
メモリ使用率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
総スワップサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
使用可能スワップサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ×
空きスワップサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
スワップ使用率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
スワップサマリ | スワップ種別 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
スワップフラグ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
スワップ優先順位 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
スワップサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
空きスワップサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
マウントポイント | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
メモリ使用率 | メモリ使用率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
空きメモリサイズ | 空きメモリサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×
スワップ使用率 | スワップ使用率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
空きスワップサイズ | 空きスワップサイズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
ページング量 | フリー | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
ロード | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
ページイン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
ページアウト | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
スワップイン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
スワップアウト | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
スキャン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
再利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
ページング回数 | ページイン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ×
ページアウト | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ×
スワッピング回数 | スワップイン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
スワップアウト | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
ページフォルト回数 | ページフォルト回数 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ×
TLBフラッシュ回数 | TLBフラッシュ回数 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
未使用ページ数 | 未使用ページ数 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
16メガバイト未満の未使用ページ数 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
ワーキングセットサイズ | ワーキングサイズ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
16MB未満のワーキングサイズ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
LSQA使用ページ数 | LSQA使用ページ数 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
16MB未満のLSQAページ数 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
共通領域ページ数 | 共通領域ページ数 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
16MB未満の共通領域ページ数 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
SQA使用ページ数 | SQA使用ページ数 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
16MB未満のSQAページ数 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
NUC使用ページ数 | NUC使用ページ数 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
16MB未満のNUCページ数 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
固定ページ数 | 固定ページ数 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
16MB未満の固定ページ数 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×

（凡例）

○：取得対象

×：取得対象外

(4)　ディスクグループ

取得対象となるディスクグループのリソースを，エージェント種別ごとに次の表に示します。

表G-5　取得対象のリソース（ディスクグループ）

リソース | サブリソース | PE | PD | PC | PA | SC | SB | AB | AA | LB | LA | T1 | WA | W1 | V3 | TO
ディスクビジー率 | ディスクビジー率 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ×
ディスクビジー時間 | ディスクビジー時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×
ディスク入出力量 | read | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ×
write | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ×
データ転送回数 | データ転送回数 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ×

（凡例）

○：取得対象

×：取得対象外

(5)　ファイルシステムグループ

取得対象となるファイルシステムグループのリソースを，エージェント種別ごとに次の表に示します。

表G-6　取得対象のリソース（ファイルシステムグループ）

リソース | サブリソース | PE | PD | PC | PA | SC | SB | AB | AA | LB | LA | T1 | WA | W1 | V3 | TO
ファイルシステムサマリ | ファイルシステム名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
容量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
使用量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
空き容量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
使用可能量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
使用率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
ファイルシステム使用率 | ファイルシステム使用率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×
ファイルシステム使用可能量 | ファイルシステム使用可能量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ×

（凡例）

○：取得対象

×：取得対象外

(6)　ネットワークグループ

取得対象となるネットワークグループのリソースを，エージェント種別ごとに次の表に示します。

表G-7　取得対象のリソース（ネットワークグループ）

リソース | サブリソース | PE | PD | PC | PA | SC | SB | AB | AA | LB | LA | T1 | WA | W1 | V3 | TO※1
ネットワークサマリ | インタフェース名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
インタフェースのタイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
IPデータグラムの最大長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
転送スピード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
サブネットマスク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
インタフェースアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
インタフェースの状態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
回線利用率 | 和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
平均 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
回線使用量 | InOctets | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
OutOctets | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
インタフェーストラフィック | InUcastPkts | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
InNUcastPkts | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
InErrors | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
OutUcastPkts | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
OutNUcastPkts | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
OutErrors | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
IPトラフィック | InReceives | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
InUnknownProtos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
InDelivers | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
OutRequests | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
OutNoRoutes | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
ICMPトラフィック | InMsgs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
InErrors | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
InEchos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
InEchoReps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
OutMsgs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
OutErrors | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
OutEchos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
OutEchoReps | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
TCPトラフィック | InSegs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
OutSegs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
RetransSegs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
InErrs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
OutRsts | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○
UDPトラフィック | InDatagrams | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
InNoPorts | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
InErrors | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
OutDatagrams | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
SNMPトラフィック | InPkts | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 | ○ | ○
OutPkts | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 | ○ | ○
OutTooBigs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 | ○ | ○
OutNoSuchNames | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 | ○ | ○
OutBadValues | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 | ○ | ○
OutGenErrors | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 | ○ | ○
Ping応答時間 | Ping応答時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○

（凡例）

○：取得対象

×：取得対象外

注※1　エージェント種別が「TO」の場合，SNMPエージェントの種類によってはリソースを取得できないことがあります。

注※2　リソースの収集対象OSがWindows NTの場合は，NNMと同居しているときだけリソースを取得できます。

(7)　チャネルグループ

取得対象となるチャネルグループのリソースを，エージェント種別ごとに次の表に示します。

表G-8　取得対象のリソース（チャネルグループ）

リソース | サブリソース | PE | PD | PC | PA | SC | SB | AB | AA | LB | LA | T1 | WA | W1 | V3 | TO
チャネルサマリ | チャネル数 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
チャネルビジー率 | チャネルビジー率 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×

（凡例）

○：取得対象

×：取得対象外

(8)　システム作業領域グループ

取得対象となるシステム作業領域グループのリソースを，エージェント種別ごとに次の表に示します。

表G-9　取得対象のリソース（システム作業領域グループ）

リソース | サブリソース | PE | PD | PC | PA | SC | SB | AB | AA | LB | LA | T1 | WA | W1 | V3 | TO
ページ数 | 使用ページ数 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
領域使用率 | 領域使用率 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×
最大領域使用率 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ×

（凡例）

○：取得対象

×：取得対象外

付録G.3　リソースと収集するMIBオブジェクト

SNMPエージェントが収集するリソースと，リソース収集時に取得するMIBオブジェクトについて，リソースグループごとに説明します。また，リソースカテゴリ「SSO-Ex」が収集するリソースと，リソース収集時に取得するMIBオブジェクトについても，リソースグループごとに説明します。

なお，取得するMIBオブジェクトに∠（収集間隔当たりの増分）を含むリソースについては，MIBオブジェクトの前回値からの増分によって計算されるため，収集開始直後（収集初回）はリソース値が算出されません。したがって，これらのリソースについての，収集データの保存やリソース状態変更イベントの発行は，収集開始から収集間隔時間経過後（収集2回目）から開始されます。

＜この項の構成＞

(1)　コンピュータグループ

(2)　CPUグループ

(3)　メモリグループ

(4)　ディスクグループ

(5)　ファイルシステムグループ

(6)　ネットワークグループ

(7)　チャネルグループ

(8)　システム作業領域グループ

(9)　SMSグループ

(10)　大容量ネットワークグループ

(1)　コンピュータグループ

コンピュータグループのリソースと，リソースの収集時に取得するMIBオブジェクトを次の表に示します。

表G-10　取得するMIBオブジェクト（コンピュータグループ）

リソース | サブリソース | 取得するMIBオブジェクト
コンピュータサマリ | ホスト名 | mib2.1.5
動作時間 | hp.2.3.1.1.1
設置場所 | mib2.1.6
連絡先 | mib2.1.4
オペレーティングシステムサマリ | OS名称 | mib2.1.1
OSバージョン番号 | mib2.1.1
システムディスクリプション | mib2.1.1
プロセスサマリ | PID | hp.2.3.1.4.2.1.1
PPID | hp.2.3.1.4.2.1.4
UID | hp.2.3.1.4.2.1.3
優先度 | hp.2.3.1.4.2.1.12
ユーザ名 | hp.2.3.1.4.2.1.30
ユーザCPU | hp.2.3.1.4.2.1.15
システムCPU | hp.2.3.1.4.2.1.16
起動コマンド | hp.2.3.1.4.2.1.22
状態 | hp.2.3.1.4.2.1.19
データサイズ | hp.2.3.1.4.2.1.5
テキストサイズ | hp.2.3.1.4.2.1.6
スタックサイズ | hp.2.3.1.4.2.1.7
ナイス値 | hp.2.3.1.4.2.1.8
ttyメジャー番号 | hp.2.3.1.4.2.1.9
ttyマイナー番号 | hp.2.3.1.4.2.1.10
グループID | hp.2.3.1.4.2.1.11
領域アドレス | hp.2.3.1.4.2.1.13
CPU利用率 | hp.2.3.1.4.2.1.14
経過時間 | hp.2.3.1.4.2.1.17
プロセスフラグ | hp.2.3.1.4.2.1.18
スリープアドレス | hp.2.3.1.4.2.1.20
最終実行プロセッサ | hp.2.3.1.4.2.1.21
インコア経過時間 | hp.2.3.1.4.2.1.23
CPU時間 | hp.2.3.1.4.2.1.24
総CPU時間 | hp.2.3.1.4.2.1.25
FSSグループID | hp.2.3.1.4.2.1.26
CPU占有率 | ※8
インコアページ数 | hp.2.3.1.4.2.1.28
有効UID | hp.2.3.1.4.2.1.29
tty | hp.2.3.1.4.2.1.31
ジョブサマリ | ジョブ名称 | hitachi.5.7.2.14.2.1.2
ジョブステップ名称 | hitachi.5.7.2.14.2.1.3
CPU利用率 | hitachi.5.7.2.14.2.1.4
CPU待ち率 | hitachi.5.7.2.14.2.1.5
Wait時間率 | hitachi.5.7.2.14.2.1.6
スワップアウト比率 | hitachi.5.7.2.14.2.1.7
低位優先順位 | hitachi.5.7.2.14.2.1.8
高位優先順位 | hitachi.5.7.2.14.2.1.9
ページイン | hitachi.5.7.2.14.2.1.19
ページアウト | hitachi.5.7.2.14.2.1.20
ページリクレイム | hitachi.5.7.2.14.2.1.21
CPU負荷 | CPU負荷1分 | hp.2.3.1.1.3 / 100
CPU負荷5分 | hp.2.3.1.1.4 / 100
CPU負荷15分 | hp.2.3.1.1.5 / 100
CPU利用率 | トータルCPU | ※1
ユーザCPU | ※2
システムCPU | ※3
ウェイトCPU | ※4
CPU利用率（VOS3） | トータルCPU | hitachi.5.7.2.3.4
タスクCPU | hitachi.5.7.2.3.5
アクションCPU | hitachi.5.7.2.3.6
核CPU | hitachi.5.7.2.3.7
システムテーブルエントリー数 | プロセス | ※9
ｉノード | ※10
ファイル | ※11
ファイルシステム入出力量 | read | ∠hitachi.5.1.2.2.1.10/収集間隔
write | ∠hitachi.5.1.2.2.1.12/収集間隔
実行待ちキュー長 | 実行待ちキュー長 | hitachi.5.1.2.2.1.15
システムコール発行回数 | システムコール発行回数 | ※5
割り込み発生回数 | 割り込み発生回数 | ※6
コンテキストスイッチ発生回数 | コンテキストスイッチ発生回数 | ※7
稼働プロセス数 | 実行待ち | ※12
データ転送待ち | ※13
ページイン待ち | ※14
スリープ | ※15
スワップアウト | ※16
プロセスサイズ | 総プロセス物理メモリ | ※17
実行待ちプロセス物理メモリ | ※18
総プロセス仮想メモリ | ※19
実行待ちプロセス仮想メモリ | ※20
ログインユーザ数 | ログインユーザ数 | hp.2.3.1.1.2

（凡例）

∠：収集間隔当たりの増分

注※1，注※2，注※3，注※4

1. エージェント種別がPE, PD, PC, PAの場合

UserCpu=∠hp.2.3.1.1.13

NiceCpu=∠hp.2.3.1.1.16

SystemCpu=∠hp.2.3.1.1.14

IdleCpu=∠hp.2.3.1.1.15

注※1：(UserCpu + NiceCpu + SystemCpu) / (UserCpu + NiceCpu + SystemCpu + IdleCpu) × 100

注※2：(UserCpu + NiceCpu) / (UserCpu + NiceCpu + SystemCpu + IdleCpu) × 100

注※3：SystemCpu / (UserCpu + NiceCpu + SystemCpu + IdleCpu) × 100

2. エージェント種別がWA, W1の場合

UserCpu=∠hitachi.5.1.2.2.1.3

SystemCpu=∠hitachi.5.1.2.2.1.1

IdleCpu=∠hitachi.5.1.2.2.1.2

注※1：(UserCpu + SystemCpu) / (UserCpu + SystemCpu + IdleCpu) × 100

注※2：UserCpu / (UserCpu + SystemCpu + IdleCpu) × 100

注※3：SystemCpu / (UserCpu + SystemCpu + IdleCpu) × 100

3. エージェント種別がAAの場合

UserCpu=hitachi.5.1.2.3.1.1

SystemCpu=hitachi.5.1.2.3.1.2

WaitCpu=hitachi.5.1.2.3.1.4

注※1：UserCpu + SystemCpu

SSO 08-00以降では，「WaitCpu」を合算しない仕様としました。

注※2：UserCpu

注※3：SystemCpu

注※4：WaitCpu

4. エージェント種別がSBの場合

UserCpu=hitachi.5.1.2.4.1.1

SystemCpu=hitachi.5.1.2.4.1.2

WaitCpu=hitachi.5.1.2.4.1.4

注※1：UserCpu + SystemCpu

SSO 08-00以降では，「WaitCpu」を合算しない仕様としました。

注※2：UserCpu

注※3：SystemCpu

注※4：WaitCpu

5. エージェント種別がLAの場合

UserCpu=hitachi.5.1.2.5.1.1

SystemCpu=hitachi.5.1.2.5.1.2

注※1：UserCpu + SystemCpu

注※2：UserCpu

注※3：SystemCpu

6. エージェント種別がT1の場合

UserCpu=hitachi.5.1.2.6.1.1

SystemCpu=hitachi.5.1.2.6.1.2

注※1：UserCpu + SystemCpu

注※2：UserCpu

注※3：SystemCpu

7. エージェント種別がSC, ABの場合

UserCpu=hitachi.5.1.2.1.10.3

SystemCpu=hitachi.5.1.2.1.10.4

WaitCpu=hitachi.5.1.2.1.10.5

注※1：UserCpu + SystemCpu

SSO 08-00以降では，「WaitCpu」を合算しない仕様としました。

注※2：UserCpu

注※3：SystemCpu

注※4：WaitCpu

8. エージェント種別がLBの場合

UserCpu=hitachi.5.1.2.1.10.3

SystemCpu=hitachi.5.1.2.1.10.4

注※1：UserCpu + SystemCpu

注※2：UserCpu

注※3：SystemCpu

注※5

エージェント種別がPD, PA, AB, AAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.2.32 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.15.32 / 収集間隔

エージェント種別がWA, W1の場合

∠hitachi.5.1.2.2.1.16 / 収集間隔

注※6

エージェント種別がPD, PA, AB, AAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.2.19 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.15.19 / 収集間隔

エージェント種別がWA, W1の場合

∠hitachi.5.1.2.2.1.18 / 収集間隔

注※7

エージェント種別がPD, PA, AB, AAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.2.31 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.15.31 / 収集間隔

エージェント種別がWA, W1の場合

∠hitachi.5.1.2.2.1.5 / 収集間隔

注※8

エージェント種別がPE, PD, PC, PAの場合

hp.2.3.1.4.2.1.27

注※9

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.1.24

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.14.24

注※10

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.1.25

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.14.25

注※11

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.1.26

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.14.26

注※12

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.1.7

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.14.7

注※13

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.1.8

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.14.8

注※14

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.1.9

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.14.9

注※15

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.1.10

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.14.10

注※16

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.1.11

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.14.11

注※17

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.1.16

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.14.16

注※18

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.1.17

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.14.17

注※19

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.1.14

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.14.14

注※20

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.1.15

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.14.15

(2)　CPUグループ

CPUグループのリソースと，リソースの収集時に取得するMIBオブジェクトを次の表に示します。

表G-11　取得するMIBオブジェクト（CPUグループ）

リソース名 | サブリソース名 | 取得するMIBオブジェクト
CPUサマリ | CPU数 | ※1
CPU負荷 | CPU負荷1分 | ※6
CPU負荷5分 | ※7
CPU負荷15分 | ※8
CPU利用率 | トータルCPU | ※2
ユーザCPU | ※3
システムCPU | ※4
ウェイトCPU | ※5
ファイルシステム入出力量 | read | ※9
write | ※10
NFS入出力量 | read | ※11
write | ※12
実行待ちキュー長 | 実行待ちキュー長 | ※13
システムコール発行回数 | exec | ※14
read | ※15
write | ※16
入出力キャラクタ数 | read | ※17
canon | ※18
output | ※19

注※1

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.4.1

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.17.1

エージェント種別がWA, W1の場合

hitachi.5.1.2.2.4.1

注※2，注※3，注※4，注※5

1. エージェント種別がPD, PAの場合

UserCpu=∠hitachi.5.1.2.1.4.2.1.28

NiceCpu=∠hitachi.5.1.2.1.4.2.1.29

SystemCpu=∠hitachi.5.1.2.1.4.2.1.30

IdleCpu=∠hitachi.5.1.2.1.4.2.1.31

WaitCpu=∠hitachi.5.1.2.1.4.2.1.32

注※2：(UserCpu + NiceCpu + SystemCpu) / (UserCpu + NiceCpu + SystemCpu + IdleCpu + WaitCpu) × 100

SSO 08-00以降では，「WaitCpu」を合算しない仕様としました。

注※3：(UserCpu + NiceCpu) / (UserCpu + NiceCpu + SystemCpu + IdleCpu + WaitCpu) × 100

注※4：SystemCpu / (UserCpu + NiceCpu + SystemCpu + IdleCpu + WaitCpu) × 100

注※5：WaitCpu / (UserCpu + NiceCpu + SystemCpu + IdleCpu + WaitCpu) × 100

2. エージェント種別がPE, PCの場合

UserCpu=∠hitachi.5.1.2.1.17.2.1.28

NiceCpu=∠hitachi.5.1.2.1.17.2.1.29

SystemCpu=∠hitachi.5.1.2.1.17.2.1.30

IdleCpu=∠hitachi.5.1.2.1.17.2.1.31

WaitCpu=∠hitachi.5.1.2.1.17.2.1.32

注※2：(UserCpu + NiceCpu + SystemCpu) / (UserCpu + NiceCpu + SystemCpu + IdleCpu + WaitCpu) × 100

SSO 08-00以降では，「WaitCpu」を合算しない仕様としました。

注※3：(UserCpu + NiceCpu) / (UserCpu + NiceCpu + SystemCpu + IdleCpu + WaitCpu) × 100

注※4：SystemCpu / (UserCpu + NiceCpu + SystemCpu + IdleCpu + WaitCpu) × 100

注※5：WaitCpu / (UserCpu + NiceCpu + SystemCpu + IdleCpu + WaitCpu) × 100

3. エージェント種別がWA, W1の場合

UserCpu=∠hitachi.5.1.2.2.4.2.1.4

SystemCpu=∠hitachi.5.1.2.2.4.2.1.2

IdleCpu=∠hitachi.5.1.2.2.4.2.1.3

注※2：(UserCpu + SystemCpu) / (UserCpu + SystemCpu + IdleCpu) × 100

注※3：UserCpu / (UserCpu + SystemCpu + IdleCpu) × 100

注※4：SystemCpu / (UserCpu + SystemCpu + IdleCpu) × 100

4. エージェント種別がSC, SB, AB, AAの場合

UserCpu=hitachi.5.1.2.1.10.1.1.2

SystemCpu=hitachi.5.1.2.1.10.1.1.3

WaitCpu=hitachi.5.1.2.1.10.1.1.4

注※2：UserCpu + SystemCpu

SSO 08-00以降では，「WaitCpu」を合算しない仕様としました。

注※3：UserCpu

注※4：SystemCpu

注※5：WaitCpu

5. エージェント種別がLB, LAの場合

UserCpu=hitachi.5.1.2.1.10.1.1.2

SystemCpu=hitachi.5.1.2.1.10.1.1.3

注※2：UserCpu + SystemCpu

注※3：UserCpu

注※4：SystemCpu

注※6

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.4.2.1.25/100

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.17.2.1.25/100

注※7

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.4.2.1.26/100

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.17.2.1.26/100

注※8

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.4.2.1.27/100

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.17.2.1.27/100

注※9

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.4.2.1.2 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.17.2.1.2 / 収集間隔

注※10

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.4.2.1.3 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.17.2.1.3 / 収集間隔

注※11

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.4.2.1.6 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.17.2.1.6 / 収集間隔

注※12

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.4.2.1.7 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.17.2.1.7 / 収集間隔

注※13

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.4.2.1.11

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.17.2.1.11

注※14

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.4.2.1.12 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.17.2.1.12 / 収集間隔

注※15

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.4.2.1.13 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.17.2.1.13 / 収集間隔

注※16

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.4.2.1.14 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.17.2.1.14 / 収集間隔

注※17

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.4.2.1.22 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.17.2.1.22 / 収集間隔

注※18

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.4.2.1.23 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.17.2.1.23 / 収集間隔

注※19

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.4.2.1.24 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.17.2.1.24 / 収集間隔

(3)　メモリグループ

メモリグループのリソースと，リソースの収集時に取得するMIBオブジェクトを次の表に示します。

表G-12　取得するMIBオブジェクト（メモリグループ）

リソース名 | サブリソース名 | 取得するMIBオブジェクト
メモリサマリ | 物理メモリサイズ | ※1
空きメモリサイズ | ※2
メモリ使用率 | ※3
総スワップサイズ | ※4
使用可能スワップサイズ | ※5
空きスワップサイズ | ※6
スワップ使用率 | ※7
スワップサマリ | スワップ種別 | ※8
スワップフラグ | ※9
スワップ優先順位 | ※10
スワップサイズ | ※11
空きスワップサイズ | ※12
マウントポイント | ※13
メモリ使用率 | メモリ使用率 | ※3
空きメモリサイズ | 空きメモリサイズ | ※2
スワップ使用率 | スワップ使用率 | ※7
空きスワップサイズ | 空きスワップサイズ | ※6
ページング量 | フリー | ※15
ロード | ※16
ページイン | ※17
ページアウト | ※18
スワップイン | ※19
スワップアウト | ※20
スキャン | ※21
再利用 | ※22
ページング回数 | ページイン | ※23
ページアウト | ※24
スワッピング回数 | スワップイン | ※25
スワップアウト | ※26
ページフォルト回数 | ページフォルト回数 | ※14
TLBフラッシュ回数 | TLBフラッシュ回数 | ※27
未使用ページ数： | 未使用ページ数 | hitachi.5.7.2.6.59
16メガバイト未満の未使用ページ数 | hitachi.5.7.2.6.60
ワーキングセットサイズ | ワーキングサイズ | hitachi.5.7.2.6.61
16MB未満のワーキングサイズ | hitachi.5.7.2.6.62
LSQA使用ページ数 | LSQA使用ページ数 | hitachi.5.7.2.6.63
16MB未満のLSQAページ数：2 | hitachi.5.7.2.6.64
共通領域ページ数：76 | 共通領域ページ数 | hitachi.5.7.2.6.65
16MB未満の共通領域ページ数 | hitachi.5.7.2.6.66
SQA使用ページ数：77 | SQA使用ページ数 | hitachi.5.7.2.6.67
16MB未満のSQAページ数 | hitachi.5.7.2.6.68
NUC使用ページ数：78 | NUC使用ページ数 | hitachi.5.7.2.6.69
16MB未満のNUCページ数 | hitachi.5.7.2.6.70
固定ページ数：79 | 固定ページ数1 | hitachi.5.7.2.6.71
16MB未満の固定ページ数 | hitachi.5.7.2.6.72

注※1

エージェント種別がV3の場合

hitachi.5.7.2.6.58 × 4

エージェント種別がV3以外の場合

hp.2.3.1.1.8

注※2

エージェント種別がV3の場合

hitachi.5.7.2.6.59 × 4

エージェント種別がV3以外の場合

hp.2.3.1.1.7

注※3

エージェント種別がV3の場合

（hitachi.5.7.2.6.58-hitachi.5.7.2.6.59）/hitachi.5.7.2.6.58 × 100

エージェント種別がV3以外の場合

（hp.2.3.1.1.8-hp.2.3.1.1.7）/hp.2.3.1.1.8×100

注※4

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.9.1

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.19.1

エージェント種別がAB, AA, WA, W1の場合

hitachi.5.1.2.1.7.1

エージェント種別がSC, SB, LB, LA, T1の場合

hp.2.3.1.1.10

注※5

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.9.2

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.19.2

エージェント種別がWA, W1の場合

hitachi.5.1.2.1.7.2

注※6

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.9.3

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.19.3

エージェント種別がAB, AA, WA, W1の場合

hitachi.5.1.2.1.7.3

エージェント種別がSC, SB, LB, LA, T1の場合

hp.2.3.1.1.12

注※7

エージェント種別がPD, PAの場合

（hitachi.5.1.2.1.9.1-hitachi.5.1.2.1.9.3）/hitachi.5.1.2.1.9.1×100

エージェント種別がPE, PCの場合

(hitachi.5.1.2.1.19.1-hitachi.5.1.2.1.19.3)/hitachi.5.1.2.1.19.1×100

エージェント種別がAB, AA, WA, W1の場合

（hitachi.5.1.2.1.7.1-hitachi.5.1.2.1.7.3）/hitachi.5.1.2.1.7.1×100

エージェント種別がSC, SB, LB, LA, T1の場合

（hp.2.3.1.1.10-hp.2.3.1.1.12）/hp.2.3.1.1.10×100

注※8

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.9.11.1.2

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.19.11.1.2

注※9

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.9.11.1.3

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.19.11.1.3

注※10

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.9.11.1.4

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.19.11.1.4

注※11

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.9.11.1.9 または hitachi.5.1.2.1.9.11.1.10

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.19.11.1.9 または hitachi.5.1.2.1.19.11.1.10

注※12

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.9.11.1.5

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.19.11.1.5

注※13

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.9.11.1.14

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.19.11.1.14

注※14

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.2.18 / 収集間隔

エージェント種別がWA, W1の場合

∠hitachi.5.1.2.2.2.9 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.15.18 / 収集間隔

注※15

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.2.16 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.15.16 / 収集間隔

注※16

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.2.17 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.15.17 / 収集間隔

注※17

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.2.26 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.15.26 / 収集間隔

注※18

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.2.27 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.15.27 / 収集間隔

注※19

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.2.28 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.15.28 / 収集間隔

注※20

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.2.29 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.15.29 / 収集間隔

注※21

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.2.37 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.15.37 / 収集間隔

注※22

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.2.38 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.15.38 / 収集間隔

注※23

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.15.24 / 収集間隔

エージェント種別がAB, AAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.13.24 / 収集間隔

エージェント種別が上記以外の場合

∠hitachi.5.1.2.1.2.24 / 収集間隔

注※24

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.15.25 / 収集間隔

エージェント種別がAB, AAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.13.25 / 収集間隔

エージェント種別が上記以外の場合

∠hitachi.5.1.2.1.2.25 / 収集間隔

注※25

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.2.14 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.15.14 / 収集間隔

注※26

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.2.15 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.15.15 / 収集間隔

注※27

エージェント種別がPD, PAの場合

hitachi.5.1.2.1.2.7

エージェント種別がPE, PCの場合

hitachi.5.1.2.1.15.7

(4)　ディスクグループ

ディスクグループのリソースと，リソースの収集時に取得するMIBオブジェクトを次の表に示します。

表G-13　取得するMIBオブジェクト（ディスクグループ）

リソース名 | サブリソース名 | 取得するMIBオブジェクト
ディスクビジー率 | インスタンス名 | ※3
ディスクビジー率 | ※4
ディスクビジー時間 | ディスクビジー時間 | ※1
ディスク入出力量 | インスタンス名 | hitachi.5.1.2.3.2.2.1.2
read | ∠hitachi.5.1.2.3.2.2.1.3 / 収集間隔
write | ∠hitachi.5.1.2.3.2.2.1.4 / 収集間隔
データ転送回数 | データ転送回数 | ※2

（凡例）

∠：収集間隔当たりの増分

注※1

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.5.2.1.4 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.18.2.1.4 / 収集間隔

注※2

エージェント種別がPD, PAの場合

∠hitachi.5.1.2.1.5.2.1.7 / 収集間隔

エージェント種別がPE, PCの場合

∠hitachi.5.1.2.1.18.2.1.7 / 収集間隔

注※3

エージェント種別がSB, SAの場合

hitachi.5.1.2.1.8.2.1.1

エージェント種別がSC, ABの場合

hitachi.5.1.2.1.22.1.1.1，hitachi.5.1.2.1.22.1.1.2

注※4

エージェント種別がSB, SAの場合

hitachi.5.1.2.1.8.2.1.2

エージェント種別がSC, ABの場合

hitachi.5.1.2.1.22.1.1.3

(5)　ファイルシステムグループ

ファイルシステムグループのリソースと，リソースの収集時に取得するMIBオブジェクトを次の表に示します。

表G-14　取得するMIBオブジェクト（ファイルシステムグループ）

リソース名 | サブリソース名 | 取得するMIBオブジェクト
ファイルシステムサマリ | インスタンス名 | ※5
ファイルシステム名 | ※6
容量 | ※1
使用量 | ※2
空き容量 | ※3
使用可能量 | ※4
使用率 | ※7
ファイルシステム使用率 | インスタンス名 | ※5
ファイルシステム使用率 | ※7
ファイルシステム使用可能量 | インスタンス名 | ※5
ファイルシステム使用可能量 | ※4

注※1

エージェント種別がW1の場合

hp.2.3.1.2.2.1.4

エージェント種別がPE, PD, SC, AB, LBの場合

（hitachi.5.1.2.1.21.2.1.5×hitachi.5.1.2.1.21.2.1.8）/1024

エージェント種別がWAの場合

hitachi.5.1.2.1.21.2.1.5

上記以外の場合

（hp.2.3.1.2.2.1.4×hp.2.3.1.2.2.1.7）/1024

注※2

エージェント種別がW1の場合

hp.2.3.1.2.2.1.4-hp.2.3.1.2.2.1.5

エージェント種別がPE, PD, SC, AB, LBの場合

（（hitachi.5.1.2.1.21.2.1.5-hitachi.5.1.2.1.21.2.1.6）×hitachi.5.1.2.1.21.2.1.8）/1024

エージェント種別がWAの場合

hitachi.5.1.2.1.21.2.1.5-hitachi.5.1.2.1.21.2.1.6

上記以外の場合

（（hp.2.3.1.2.2.1.4-hp.2.3.1.2.2.2.1.5）×hp.2.3.1.2.2.1.7）/1024

注※3

エージェント種別がW1の場合

hp.2.3.1.2.2.1.5

エージェント種別がPE, PD, SC, AB, LBの場合

（hitachi.5.1.2.1.21.2.1.6×hitachi.5.1.2.1.21.2.1.8）/1024

エージェント種別がWAの場合

hitachi.5.1.2.1.21.2.1.6

上記以外の場合

（hp.2.3.1.2.2.1.5×hp.2.3.1.2.2.1.7）/1024

注※4

エージェント種別がW1の場合

hp.2.3.1.2.2.1.6

エージェント種別がPE, PD, SC, AB, LBの場合

（hitachi.5.1.2.1.21.2.1.7×hitachi.5.1.2.1.21.2.1.8）/1024

エージェント種別がWAの場合

hitachi.5.1.2.1.21.2.1.7

上記以外の場合

（hp.2.3.1.2.2.1.6 × hp.2.3.1.2.2.1.7）/1024

注※5

エージェント種別がPE, PD, SC, AB, LB, WAの場合

hitachi.5.1.2.1.21.2.1.11

上記以外の場合

hp.2.3.1.2.2.1.10

注※6

エージェント種別がPE, PD, SC, AB, LB, WAの場合

hitachi.5.1.2.1.21.2.1.4

上記以外の場合

hp.2.3.1.2.2.1.3

注※7

エージェント種別がPE, PD, SC, AB, LB, WAの場合

（（hitachi.5.1.2.1.21.2.1.5-hitachi.5.1.2.1.21.2.1.6）/（hitachi.5.1.2.1.21.2.1.5-hitachi.5.1.2.1.21.2.1.6+hitachi.5.1.2.1.21.2.1.7））×100

上記以外の場合

（（hp.2.3.1.2.2.1.4-hp.2.3.1.2.2.1.5）/（hp.2.3.1.2.2.1.4-hp.2.3.1.2.2.1.5+hp.2.3.1.2.2.1.6））×100

(6)　ネットワークグループ

ネットワークグループのリソースと，リソースの収集時に取得するMIBオブジェクトを次の表に示します。

表G-15　取得するMIBオブジェクト（ネットワークグループ）

リソース名
サブリソース名
取得するMIBオブジェクト

ネットワークサマリ
インタフェース名
mib2.2.2.1.2

インタフェースのタイプ
mib2.2.2.1.3

IPデータグラムの最大長
mib2.2.2.1.4

転送スピード
mib2.2.2.1.5

IPアドレス
mib2.4.20.1.1
mib2.4.20.1.2

サブネットマスク
mib2.4.20.1.2
mib2.4.20.1.3

インタフェースアドレス
mib2.2.2.1.6

インタフェースの状態
mib2.2.2.1.8

回線利用率※
和
（∠mib2.2.2.1.10+∠mib2.2.2.1.16）×8/（収集間隔×mib2.2.2.1.5） × 100

平均
（∠mib2.2.2.1.10/2+∠mib2.2.2.1.16/2）×8/（収集間隔×mib2.2.2.1.5） × 100

回線使用量
InOctets
∠mib2.2.2.1.10 / 収集間隔

OutOctets
∠mib2.2.2.1.16 / 収集間隔

インタフェーストラフィック
InUcastPkts
∠mib2.2.2.1.11 / 収集間隔

InNUcastPkts
∠mib2.2.2.1.12 / 収集間隔

InErrors
∠mib2.2.2.1.14 / 収集間隔

OutUcastPkts
∠mib2.2.2.1.17 / 収集間隔

OutNUcastPkts
∠mib2.2.2.1.18 / 収集間隔

OutErrors
∠mib2.2.2.1.20 / 収集間隔

IPトラフィック
InReceives
∠mib2.4.3 / 収集間隔

InUnknownProtos
∠mib2.4.7 / 収集間隔

InDelivers
∠mib2.4.9 / 収集間隔

OutRequests
∠mib2.4.10 / 収集間隔

OutNoRoutes
∠mib2.4.12 / 収集間隔

ICMPトラフィック
InMsgs
∠mib2.5.1 / 収集間隔

InErrors
∠mib2.5.2 / 収集間隔

InEchos
∠mib2.5.8 / 収集間隔

InEchoReps
∠mib2.5.9 / 収集間隔

OutMsgs
∠mib2.5.14 / 収集間隔

OutErrors
∠mib2.5.15 / 収集間隔

OutEchos
∠mib2.5.21 / 収集間隔

OutEchoReps
∠mib2.5.22 / 収集間隔

TCPトラフィック
InSegs
∠mib2.6.10 / 収集間隔

OutSegs
∠mib2.6.11 / 収集間隔

RetransSegs
∠mib2.6.12 / 収集間隔

InErrs
∠mib2.6.14 / 収集間隔

OutRsts
∠mib2.6.15 / 収集間隔

UDPトラフィック
InDatagrams
∠mib2.7.1 / 収集間隔

InNoPorts
∠mib2.7.2 / 収集間隔

InErrors
∠mib2.7.3 / 収集間隔

OutDatagrams
∠mib2.7.4 / 収集間隔

SNMPトラフィック
InPkts
∠mib2.11.1 / 収集間隔

OutPkts
∠mib2.11.2 / 収集間隔

OutTooBigs
∠mib2.11.20 / 収集間隔

OutNoSuchNames
∠mib2.11.21 / 収集間隔

OutBadValues
∠mib2.11.22 / 収集間隔

OutGenErrors
∠mib2.11.24 / 収集間隔

Ping応答時間
Ping応答時間
hp.2.7.1

（凡例）

∠：収集間隔当たりの増分

注※

半二重通信の場合は「和」を使用してください。

全二重通信の場合は「平均」を使用してください。

(7)　チャネルグループ

チャネルグループのリソースと，リソースの収集時に取得するMIBオブジェクトを次の表に示します。

表G-16　取得するMIBオブジェクト（チャネルグループ）

リソース名 | サブリソース名 | 取得するMIBオブジェクト
チャネルサマリ | チャネル数 | hitachi.5.7.2.10.1
チャネルビジー率 | インスタンス名 | hitachi.5.7.2.10.2.1.2
チャネルビジー率 | hitachi.5.7.2.10.2.1.3

(8)　システム作業領域グループ

システム作業領域グループのリソースと，リソースの収集時に取得するMIBオブジェクトを次の表に示します。

表G-17　取得するMIBオブジェクト（システム作業領域グループ）

リソース名 | サブリソース名 | 取得するMIBオブジェクト
ページ数 | インスタンス名 | hitachi.5.7.2.2.1.1.2
使用ページ数 | hitachi.5.7.2.2.1.1.3
領域使用率 | インスタンス名 | hitachi.5.7.2.2.1.1.2
領域使用率 | hitachi.5.7.2.2.1.1.7
最大領域使用率 | hitachi.5.7.2.2.1.1.8

(9)　SMSグループ

SMSグループのリソースと，リソースの収集時に取得するMIBオブジェクトを次の表に示します。

表G-18　取得するMIBオブジェクト（SMSグループ）

リソース名 | サブリソース名 | 取得するMIBオブジェクト
コンピュータサマリ | ホスト名 | hitachi.5.1.5.2.1.1.1.2
ドメイン名 | hitachi.5.1.5.2.1.1.1.5
オペレーティングシステムサマリ | OS名称 | hitachi.5.1.5.2.4.1.1.3
OSバージョン番号 | hitachi.5.1.5.2.4.1.1.4
組み込み日 | hitachi.5.1.5.2.4.1.1.5
所有者 | hitachi.5.1.5.2.4.1.1.6
所有者所属 | hitachi.5.1.5.2.4.1.1.7
ビルド番号 | hitachi.5.1.5.2.4.1.1.8
ビルドタイプ | hitachi.5.1.5.2.4.1.1.9
格納ディレクトリ | hitachi.5.1.5.2.4.1.1.10
起動オプション | hitachi.5.1.5.2.4.1.1.11
国コード | hitachi.5.1.5.2.4.1.1.12
言語ID | hitachi.5.1.5.2.4.1.1.13
CPUサマリ | CPU名称 | hitachi.5.1.5.2.3.1.1.3
CPUタイプ | hitachi.5.1.5.2.3.1.1.4
メモリサマリ | 物理メモリサイズ | hitachi.5.1.5.2.8.1.1.3
総ページファイルスペース | hitachi.5.1.5.2.8.1.1.4
ページファイル名 | hitachi.5.1.5.2.8.1.1.5
ファイルサイズ | hitachi.5.1.5.2.8.1.1.6
基本メモリサイズ | hitachi.5.1.5.2.8.1.1.7
拡張メモリサイズ | hitachi.5.1.5.2.8.1.1.8
ディスクサマリ | ディスクドライブ | hitachi.5.1.5.2.7.1.1.3
ストレージタイプ | hitachi.5.1.5.2.7.1.1.4
ファイルシステム種別 | hitachi.5.1.5.2.7.1.1.5
ボリューム名称 | hitachi.5.1.5.2.7.1.1.6
シリアル番号 | hitachi.5.1.5.2.7.1.1.7
容量 | hitachi.5.1.5.2.7.1.1.8
使用量 | hitachi.5.1.5.2.7.1.1.9
空き容量 | hitachi.5.1.5.2.7.1.1.10
使用率 | hitachi.5.1.5.2.7.1.1.11
セクタ数 | hitachi.5.1.5.2.7.1.1.12
シリンダ数 | hitachi.5.1.5.2.7.1.1.13
ヘッド数 | hitachi.5.1.5.2.7.1.1.14
ネットワークサマリ | 稼働状況 | hitachi.5.1.5.2.5.1.1.3
メジャーバージョン | hitachi.5.1.5.2.5.1.1.4
マイナーバージョン | hitachi.5.1.5.2.5.1.1.5
ネットワークソフトウェア名 | hitachi.5.1.5.2.5.1.1.6
IPXアドレス | hitachi.5.1.5.2.5.1.1.7
IPアドレス | hitachi.5.1.5.2.5.1.1.8
サブネットマスク | hitachi.5.1.5.2.5.1.1.9
デフォルトゲートウェイ | hitachi.5.1.5.2.5.1.1.10
ログオンユーザ名称 | hitachi.5.1.5.2.5.1.1.11
ワークグループ名称 | hitachi.5.1.5.2.5.1.1.12
シェルメジャーバージョン | hitachi.5.1.5.2.5.1.1.13
シェルマイナーバージョン | hitachi.5.1.5.2.5.1.1.14
シリアルポートサマリ | シリアルポートアドレス | hitachi.5.1.5.2.9.1.1.4
通信速度 | hitachi.5.1.5.2.9.1.1.5
パリティチェック | hitachi.5.1.5.2.9.1.1.6
パリティ | hitachi.5.1.5.2.9.1.1.7
バイトサイズ | hitachi.5.1.5.2.9.1.1.8
ストップビット | hitachi.5.1.5.2.9.1.1.9
キャリア検出 | hitachi.5.1.5.2.9.1.1.10
データセットレディ状態 | hitachi.5.1.5.2.9.1.1.11
CTS | hitachi.5.1.5.2.9.1.1.12
パラレルポートサマリ | ポートアドレス | hitachi.5.1.5.2.10.1.1.4
ビデオサマリ | ビデオモード | hitachi.5.1.5.2.11.1.1.3
最大行数 | hitachi.5.1.5.2.11.1.1.4
アダプタタイプ | hitachi.5.1.5.2.11.1.1.5
製造元 | hitachi.5.1.5.2.11.1.1.6
ディスプレイタイプ | hitachi.5.1.5.2.11.1.1.7
セカンドアダプタタイプ | hitachi.5.1.5.2.11.1.1.8
BIOS製造日 | hitachi.5.1.5.2.11.1.1.9
マウスサマリ | 実装方式 | hitachi.5.1.5.2.12.1.1.3
ハードウェアタイプ | hitachi.5.1.5.2.12.1.1.4
製造元 | hitachi.5.1.5.2.12.1.1.5
ボタン数 | hitachi.5.1.5.2.12.1.1.6
言語ID | hitachi.5.1.5.2.12.1.1.7
IRQ | hitachi.5.1.5.2.12.1.1.8
BIOSサマリ | 製造元 | hitachi.5.1.5.2.13.1.1.3
カテゴリ | hitachi.5.1.5.2.13.1.1.4
リリース日付 | hitachi.5.1.5.2.13.1.1.5
IRQサマリ | IRQ番号 | hitachi.5.1.5.2.14.1.1.3
IRQアドレス | hitachi.5.1.5.2.14.1.1.4
ディスクリプション | hitachi.5.1.5.2.14.1.1.5
ディテクテッド | hitachi.5.1.5.2.14.1.1.6
ハンドル元 | hitachi.5.1.5.2.14.1.1.7
環境変数サマリ | 環境変数 | hitachi.5.1.5.2.16.1.1.3
設定値 | hitachi.5.1.5.2.16.1.1.4
サービスサマリ | サービス名称 | hitachi.5.1.5.2.17.1.1.3
状態 | hitachi.5.1.5.2.17.1.1.4
起動方法 | hitachi.5.1.5.2.17.1.1.5
起動者 | hitachi.5.1.5.2.17.1.1.6
実行ファイル名 | hitachi.5.1.5.2.17.1.1.7
ネットワークカードサマリ | 製造元 | hitachi.5.1.5.2.6.1.1.3
IRQ | hitachi.5.1.5.2.6.1.1.4
ポートアドレス | hitachi.5.1.5.2.6.1.1.5
監査ソフトウェアサマリ | パッケージ番号 | hitachi.5.1.5.2.15.1.1.3
監査ソフトウェア名称 | hitachi.5.1.5.2.15.1.1.4
ファイルパス | hitachi.5.1.5.2.15.1.1.5
ファイルサイズ | hitachi.5.1.5.2.15.1.1.6
ファイル日付 | hitachi.5.1.5.2.15.1.1.7

(10)　大容量ネットワークグループ

大容量ネットワークグループのリソースと，リソースの収集時に取得するMIBオブジェクトを次の表に示します。

表G-19　取得するMIBオブジェクト（大容量ネットワークグループ）

リソース名 | サブリソース名 | 取得するMIBオブジェクト
回線利用率 | インスタンス名※ | mib2.31.1.1.1.18
半二重 | （∠mib2.31.1.1.1.6+∠mib2.31.1.1.1.10）×8/（収集間隔×mib2.31.1.1.1.15×1000000）×100
全二重 | （∠mib2.31.1.1.1.6/2+∠mib2.31.1.1.1.10/2）×8/（収集間隔×mib2.31.1.1.1.15×1000000）×100
回線使用量 | インスタンス名※ | mib2.31.1.1.1.18
受信オクテット数 | ∠mib2.31.1.1.1.6 / 収集間隔
送信オクテット数 | ∠mib2.31.1.1.1.10 / 収集間隔
インタフェーストラフィック | インスタンス名※ | mib2.31.1.1.1.18
受信ユニキャストパケット数 | ∠mib2.31.1.1.1.7 / 収集間隔
受信マルチキャストパケット数 | ∠mib2.31.1.1.1.8 / 収集間隔
受信ブロードキャストパケット数 | ∠mib2.31.1.1.1.9 / 収集間隔
送信ユニキャストパケット数 | ∠mib2.31.1.1.1.11 / 収集間隔
送信マルチキャストパケット数 | ∠mib2.31.1.1.1.12 / 収集間隔
送信ブロードキャストパケット数 | ∠mib2.31.1.1.1.13 / 収集間隔

（凡例）

∠：収集間隔当たりの増分

注

大容量ネットワークグループは，すべてのエージェント種別で取得対象となります。ただし，SNMPエージェントによっては，大容量ネットワークグループのリソースを収集できないことがあります。

注※

mib2.31.1.1.1.18のMIB値が取得できない場合，インスタンス名以外のサブリソースで取得するMIBオブジェクトの接尾辞になります。

付録H　しきい値定義ファイルの初期値一覧

カテゴリ名「SSO」およびカテゴリ名「SSO-Ex」のしきい値定義ファイルの初期値を，次の表に示します。

表H-1　しきい値定義ファイルの初期値（カテゴリ名：SSO）

グループ名 | リソース名 | リソースID | サブリソース名 | 単位 | しきい値 | 連続超過回数
警戒 | 危険 | 警戒 | 危険
コンピュータ | CPU負荷 | 1 | CPU負荷1分 | － | 100 | 100 | 1 | 1
CPU負荷5分 | － | 100 | 100 | 1 | 1
CPU負荷15分 | － | 100 | 100 | 1 | 1
CPU利用率 | 2 | トータルCPU | % | 100 | 100 | 1 | 1
ユーザCPU | 100 | 100 | 1 | 1
システムCPU | 100 | 100 | 1 | 1
ウェイトCPU | 100 | 100 | 1 | 1
CPU利用率(VOS3) | 72 | トータルCPU | % | 100 | 100 | 1 | 1
タスクCPU | 100 | 100 | 1 | 1
アクションCPU | 100 | 100 | 1 | 1
核CPU | 100 | 100 | 1 | 1
システムテーブルエントリー数 | 3 | プロセス | Entries | 4200 | 4200 | 1 | 1
iノード | 4400 | 4400 | 1 | 1
ファイル | 65536 | 65536 | 1 | 1
ファイルシステム入出力量 | 4 | read | Bytes/Second | 18000000 | 20000000 | 1 | 1
write | 18000000 | 20000000 | 1 | 1
実行待ちキュー長 | 38 | 実行待ちキュー長 | Queues | 2 | 5 | 5 | 5
システムコール発行回数 | 7 | システムコール発行回数 | Times/Second | 500000 | 600000 | 1 | 1
割り込み発生回数 | 10 | 割り込み発生回数 | Times/Second | 15000 | 15000 | 1 | 1
コンテキストスイッチ発生回数 | 11 | コンテキストスイッチ発生回数 | Times/Second | 6000 | 6500 | 1 | 1
稼働プロセス数 | 22 | 実行待ち | Processes | 10 | 15 | 1 | 1
データ転送待ち | 10 | 15 | 1 | 1
ページイン待ち | 10 | 15 | 1 | 1
スリープ | 10 | 15 | 1 | 1
スワップアウト | 10 | 15 | 1 | 1
プロセスサイズ | 23 | 総プロセス物理メモリ | Bytes | － | － | 1 | 1
実行待ち物理メモリ | － | － | 1 | 1
総プロセス仮想メモリ | － | － | 1 | 1
実行待ちプロセス仮想メモリ | － | － | 1 | 1
ログインユーザ数 | 70 | ログインユーザ数 | － | － | － | 1 | 1
CPU | CPU負荷 | 31 | CPU負荷1分 | － | 100 | 100 | 1 | 1
CPU負荷5分 | － | 100 | 100 | 1 | 1
CPU負荷15分 | － | 100 | 100 | 1 | 1
CPU利用率 | 32 | トータルCPU | % | 100 | 100 | 1 | 1
ユーザCPU | % | 100 | 100 | 1 | 1
システムCPU | % | 100 | 100 | 1 | 1
ウェイトCPU | % | 100 | 100 | 1 | 1
ファイルシステム入出力量 | 33 | read | Bytes/Second | 5000000 | 5500000 | 1 | 1
write | 5000000 | 5500000 | 1 | 1
NFS入出力量 | 5 | read | Bytes/Second | 5000000 | 5500000 | 1 | 1
write | 5000000 | 5500000 | 1 | 1
実行待ちキュー長 | 6 | 実行待ちキュー長 | Queues | 2 | 5 | 5 | 5
システムコール発行回数 | 8 | exec | Times/Second | 10 | 15 | 1 | 1
read | 1000 | 1500 | 1 | 1
write | 1000 | 1500 | 1 | 1
入出力キャラクタ数 | 9 | read | Characters/Second | 1000000 | 1500000 | 1 | 1
canon | 1000000 | 1500000 | 1 | 1
output | 1000000 | 1500000 | 1 | 1
メモリ | メモリ使用率 | 15 | メモリ使用率 | % | 75 | 95 | 1 | 1
空きメモリサイズ | 35 | 空きメモリサイズ | KBytes | 4000 | 3000 | 1 | 1
スワップ使用率 | 16 | スワップ使用率 | % | 100 | 100 | 1 | 1
空きスワップサイズ | 36 | 空きスワップサイズ | KBytes | 5120 | 1024 | 1 | 1
ページング量 | 17 | フリー | Pages/Second | 5 | 5 | 1 | 1
ロード | 5 | 5 | 1 | 1
ページイン | 5 | 5 | 1 | 1
ページアウト | 5 | 5 | 1 | 1
スワップイン | 5 | 5 | 1 | 1
スワップアウト | 5 | 5 | 1 | 1
スキャン | 5 | 5 | 1 | 1
再利用 | 10 | 10 | 1 | 1
ページング回数 | 18 | ページイン | Times/Second | 100 | 200 | 1 | 1
ページアウト | 100 | 200 | 1 | 1
スワッピング回数 | 19 | スワップイン | Times/Second | 100 | 200 | 1 | 1
スワップアウト | 100 | 200 | 1 | 1
ページフォルト回数 | 20 | ページフォルト回数 | Times/Second | 1000 | 2000 | 2 | 1
TLBフラッシュ回数 | 21 | TLBフラッシュ回数 | Times/Second | 3 | 5 | 1 | 1
未使用ページ数 | 73 | 未使用ページ数 | Pages | － | － | 1 | 1
16メガバイト未満のページ数 | － | － | 1 | 1
ワーキングセットサイズ | 74 | ワーキングサイズ | Pages | － | － | 1 | 1
16MB未満のワーキングサイズ | － | － | 1 | 1
LSQA使用ページ数 | 75 | LSQA使用ページ数 | Pages | － | － | 1 | 1
16MB未満のLSQAページ数 | － | － | 1 | 1
共通領域ページ数 | 76 | 共通領域ページ数 | Pages | － | － | 1 | 1
16MB未満の共通領域ページ数 | － | － | 1 | 1
SQA使用ページ数 | 77 | SQA使用ページ数 | Pages | － | － | 1 | 1
16MB未満のSQA使用ページ数 | － | － | 1 | 1
NUC使用ページ数 | 78 | NUC使用ページ数 | Pages | － | － | 1 | 1
16MB未満のNUCページ数 | － | － | 1 | 1
固定ページ数 | 79 | 固定ページ数 | Pages | － | － | 1 | 1
16MB未満の固定ページ数 | － | － | 1 | 1
ディスク | ディスクビジー率 | 67 | ディスクビジー率 | % | 100 | 100 | 1 | 1
ディスクビジー時間 | 13 | ディスクビジー時間 | Times/Second | 0.06 | 0.1 | 1 | 1
ディスク入出力量 | 68 | read | Bytes/Second | 50 | 50 | 1 | 1
write | 50 | 50 | 1 | 1
データ転送回数 | 14 | データ転送回数 | Times/Second | 80 | 80 | 1 | 1
ファイルシステム | ファイルシステム使用率 | 12 | ファイルシステム使用率 | % | 70 | 90 | 1 | 1
ファイルシステム使用可能量 | 34 | ファイルシステム使用可能量 | KBytes | 10000 | 10000 | 1 | 1
ネットワーク | 回線利用率 | 30 | 和 | % | 100 | 100 | 1 | 1
平均 | % | 100 | 100 | 1 | 1
回線使用量 | 37 | InOctets | Octets/Second | 10000000 | 12000000 | 1 | 1
OutOctets | 10000000 | 12000000 | 1 | 1
インタフェーストラフィック | 24 | InUcastPkts | Packets/Second | 3000 | 4000 | 1 | 1
InNUcastPkts | 3000 | 4000 | 1 | 1
InErrors | 0 | 0 | 1 | 1
OutUcastPkts | 3000 | 4000 | 1 | 1
OutNUcastPkts | 3000 | 4000 | 1 | 1
OutErrors | 0 | 0 | 1 | 1
IPトラフィック | 26 | InReceives | Datagrams/Second | 4000 | 5000 | 1 | 1
InUnknown Protos | 0 | 0 | 1 | 1
InDelivers | 4000 | 5000 | 1 | 1
OutRequests | 5000 | 6000 | 1 | 1
OutNoRoutes | 0 | 0 | 1 | 1
ICMPトラフィック | 27 | InMsgs | Messages/Second | 100 | 120 | 1 | 1
InErrors | 5 | 10 | 1 | 1
InEchos | 100 | 120 | 1 | 1
InEchoReps | 100 | 120 | 1 | 1
OutMsgs | 100 | 120 | 1 | 1
OutErrors | 5 | 10 | 1 | 1
OutEchos | 100 | 120 | 1 | 1
OutEchoReps | 100 | 120 | 1 | 1
TCPトラフィック | 69 | InSegs | Segments/Second | 4000 | 5000 | 1 | 1
OutSegs | 5000 | 6000 | 1 | 1
RetransSegs | 5 | 10 | 1 | 1
InErrs | 0 | 0 | 1 | 1
OutRsts | 5 | 10 | 1 | 1
UDPトラフィック | 28 | InDatagrams | Datagrams/Second | 2000 | 2500 | 1 | 1
InNoPorts | 5 | 10 | 1 | 1
InErrors | 0 | 0 | 1 | 1
OutDatagrams | 2000 | 2500 | 1 | 1
SNMPトラフィック | 29 | InPkts | Messages/Second | 500 | 1000 | 1 | 1
OutPkts | 500 | 1000 | 1 | 1
OutTooBigs | 5 | 10 | 1 | 1
OutNoSuchNames | 2 | 5 | 1 | 1
OutBadValues | 2 | 5 | 1 | 1
OutGenErrors | 2 | 5 | 1 | 1
Ping応答時間 | 39 | Ping応答時間 | mSecond | 200 | 400 | 1 | 1
チャネル | チャネルビジー率 | 81 | チャネルビジー率 | % | 100 | 100 | 1 | 1
システム作業領域 | ページ数 | 82 | 使用ページ数 | － | － | － | 1 | 1
領域使用率 | 83 | 領域使用率 | % | 100 | 100 | 1 | 1
最大領域使用率 | % | 100 | 100 | 1 | 1

（凡例）

－：該当しないことを示します。

表H-2　しきい値定義ファイルの初期値（カテゴリ名：SSO-Ex）

グループ名 | リソース名 | リソースID | サブリソース名 | 単位 | しきい値 | 連続超過回数
警戒 | 危険 | 警戒 | 危険
大容量ネットワーク | 回線利用率 | 9000 | 半二重 | % | 100 | 100 | 1 | 1
全二重 | % | 100 | 100 | 1 | 1
回線使用量 | 9001 | 受信オクテット数 | Octets/Second | 10000000 | 12000000 | 1 | 1
送信オクテット数 | 10000000 | 12000000 | 1 | 1
インタフェーストラフィック | 9002 | 受信ユニキャストパケット数 | Packets/Second | 3000 | 4000 | 1 | 1
受信マルチキャストパケット数 | 3000 | 4000 | 1 | 1
受信ブロードキャストパケット数 | 3000 | 4000 | 1 | 1
送信ユニキャストパケット数 | 3000 | 4000 | 1 | 1
送信マルチキャストパケット数 | 3000 | 4000 | 1 | 1
送信ブロードキャストパケット数 | 3000 | 4000 | 1 | 1

付録I　イベント

SSOシリーズの各プログラムがNNMiなどのSNMPマネージャに通知するイベントについて説明します。

SSOのイベント通知
SSOは，次のどちらかの方法でイベントを通知します。

インシデントを発行する
インシデントを発行することで，自ホストまたは他ホストのNNMiに対してイベントを通知します。SSOが通知したイベントは，NNMiのインシデントビューに表示されます。NNMiでの表示内容については，「付録I.1　SSOが発行するイベント（インシデント）」を参照してください。

SNMPトラップを発行する
SNMPトラップを発行することで，他ホストのNNMや汎用SNMPマネージャにイベントを通知します。通知内容については，「付録I.2　SSOが発行するイベント（SNMPトラップ）」を参照してください。

なお，イベントはデフォルトでは自ホストに通知します。他ホストに通知したい場合は，イベント送信先定義ファイルに送信先IPアドレスとイベント種別を定義します。イベント送信先定義ファイルについては，「7.3.13　イベント送信先定義ファイル（ssodest.conf）」を参照してください。

APMのイベント通知
APMは，TCP通信またはSNMPトラップの発行によってSSOにイベントを通知します。デフォルトの通知方法はTCP通信です。なお，TCP通信で通知する場合，イベントはSSOに直接通知されますが，SNMPトラップで通知する場合は，NNMi経由で通知されます。通知内容については，「付録I.3　APMが発行するイベント」を参照してください。また，SNMPトラップの発行で通知されたイベントのNNMiでの表示内容については，「付録I.4　APMが発行するイベントのNNMiでの表示内容」を参照してください。
イベントの通知方法は，イベントTCP通知定義ファイルで設定します。イベントTCP通知定義ファイルについては，「7.4.7　イベントTCP通知定義ファイル（apmtcpsend.conf）」を参照してください。

＜この節の構成＞

付録I.1　SSOが発行するイベント（インシデント）

付録I.2　SSOが発行するイベント（SNMPトラップ）

付録I.3　APMが発行するイベント

付録I.4　APMが発行するイベントのNNMiでの表示内容

付録I.1　SSOが発行するイベント（インシデント）

インシデントの発行によって通知するイベントについて説明します。

なお，次に示す項目については，どのイベントでもNNMiでの表示内容は同じです。

種別：管理イベント

ファミリ：SSO

＜この項の構成＞

(1)　リソース収集でのイベント

(2)　プロセスおよびサービス監視でのイベント

(1)　リソース収集でのイベント

(a)　収集状態変更イベント

リソースの収集状態が変更した場合にイベントを発行します。このイベントを発行するかどうかは，ssocolmng動作定義ファイルで設定します。ssocolmng動作定義ファイルの設定については，「7.3.8　ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）」を参照してください。

NNMiのインシデントビューに表示される収集状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-1　NNMiのインシデントビューに表示される収集状態変更イベントの内容

インシデント名 | カテゴリ | 重大度 | メッセージ
SSO_Resource_Collect_Normal | リソース | 正常域 | $2の$3の$4(リソースID:$1)の収集状態が収集中になりました。理由：$5
SSO_Resource_Collect_Waiting | リソース | 正常域 | $2の$3の$4(リソースID:$1)の収集状態が待機中になりました。理由：$5
SSO_Resource_Collect_Pending | リソース | 警戒域 | $2の$3の$4(リソースID:$1)の収集状態が延期中になりました。理由：$5
SSO_Resource_Collect_Complete | リソース | 正常域 | $2の$3の$4(リソースID:$1)の収集状態が収集完了になりました。理由：$5
SSO_Resource_Collect_Failure | リソース | 危険域 | $2の$3の$4(リソースID:$1)の収集状態が収集不可になりました。理由：$5

（凡例）

$1：リソースID

$2：カテゴリ名

$3：グループ名

$4：リソース名

$5：理由

また，NNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性の内容を，次の表に示します。

表I-2　NNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性の内容（収集状態変更イベント）

属性 | 名称 | 値
$1 | resource-ID | リソースID
$2 | category-name | カテゴリ名
$3 | group-name | グループ名
$4 | resource-name | リソース名
$5 | reason | 理由
$6 | event-issuer-host-name | イベント発行元ホスト名
$7 | source-name | 監視サーバのホスト名

(b)　リソース状態変更イベント

リソースの状態が変更した場合にイベントを発行します。このイベントを発行するかどうかは，ssocolmng動作定義ファイルで設定します。ssocolmng動作定義ファイルの設定については，「7.3.8　ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）」を参照してください。

NNMiのインシデントビューに表示されるリソース状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-3　NNMiのインシデントビューに表示されるリソース状態変更イベントの内容

インシデント名 | カテゴリ | 重大度 | メッセージ
SSO_Resource_Monitor_Cancel | リソース | 正常域 | $2の$3グループに属する$4：$5の状態が非監視に変化しました。現在の値=$7，インスタンス=$6，警戒しきい値=$8，危険しきい値=$9，前の状態=$10
SSO_Resource_Monitor_Unknown | リソース | 警戒域 | $2の$3グループに属する$4：$5の状態が認識不能に変化しました。現在の値=$7，インスタンス=$6，警戒しきい値=$8，危険しきい値=$9，前の状態=$10
SSO_Resource_Monitor_Normal | リソース | 正常域 | $2の$3グループに属する$4：$5の状態が正常域に変化しました。現在の値=$7，インスタンス=$6，警戒しきい値=$8，危険しきい値=$9，前の状態=$10
SSO_Resource_Monitor_Warning | リソース | 警戒域 | $2の$3グループに属する$4：$5の状態が警戒域に変化しました。現在の値=$7，インスタンス=$6，警戒しきい値=$8，危険しきい値=$9，前の状態=$10
SSO_Resource_Monitor_Critical | リソース | 危険域 | $2の$3グループに属する$4：$5の状態が危険域に変化しました。現在の値=$7，インスタンス=$6，警戒しきい値=$8，危険しきい値=$9，前の状態=$10

（凡例）

$1：リソースID

$2：カテゴリ名

$3：グループ名

$4：リソース名

$5：サブリソース名

$6：インスタンス名

$7：リソースの値

$8：警戒しきい値

$9：危険しきい値

$10：変更前の状態（非監視：Unm，認識不能：Unk，正常域：Nor，警戒域：War，危険域：Cri）

また，NNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性の内容を，次の表に示します。

表I-4　NNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性の内容（リソース状態変更イベント）

属性 | 名称 | 値
$1 | resource-ID | リソースID
$2 | category-name | カテゴリ名
$3 | group-name | グループ名
$4 | resource-name | リソース名
$5 | subresource-name | サブリソース名
$6 | instance-name | インスタンス名
$7 | resource-value | リソースの値
$8 | warning-threshold | 警戒しきい値
$9 | critical-threshold | 危険しきい値
$10 | state-before-change | 変更前の状態（非監視：Unm，認識不能：Unk，正常域：Nor，警戒域：War，危険域：Cri）
$11 | event-issuer-host-name | イベント発行元ホスト名
$12 | source-name | 監視サーバのホスト名

(c)　収集データベースのしきい値超過イベント

データベースを監視する設定にしている場合，容量がしきい値を超えたときにイベントを発行します。

NNMiのインシデントビューに表示されるデータベースのしきい値超過イベントの内容を，次の表に示します。

表I-5　NNMiのインシデントビューに表示されるデータベースのしきい値超過イベントの内容

インシデント名 | カテゴリ | 重大度 | メッセージ
SSO_Resource_DB_Size_Warning | リソース | 警戒域 | 収集データベース（$4）の容量がしきい値 $1(KBytes)を超えました。現在の値 = $2(KBytes)。ユーザテキスト : $3

（凡例）

$1：ユーザが指定したしきい値

$2：収集データベースの容量

$3：ユーザテキスト

$4：ターゲットサーバ名

また，NNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性の内容を，次の表に示します。

表I-6　NNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性の内容（データベースのしきい値超過イベント）

属性 | 名称 | 値
$1 | user-specified-threshold | ユーザが指定したしきい値
$2 | collection-database-size | 収集データベースの容量
$3 | user-text | ユーザテキスト
$4 | target-server-name | ターゲットサーバ名

(2)　プロセスおよびサービス監視でのイベント

(a)　監視状態変更イベント

プロセスの監視状態が変化した場合にイベントを発行します。このイベントを発行するかどうかは，ssoapmon動作定義ファイルで設定します。ssoapmon動作定義ファイルの設定については，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を参照してください。

NNMiのインシデントビューに表示される監視状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-7　NNMiのインシデントビューに表示される監視状態変更イベントの内容

インシデント名 | カテゴリ | 重大度 | メッセージ
SSO_Process_Monitor_Normal | プロセス | 正常域 | $1の監視状態が監視中になりました。理由：$2
SSO_Process_Monitor_Complete | プロセス | 正常域 | $1の監視状態が監視完了になりました。理由：$2
SSO_Process_Monitor_Failure | プロセス | 危険域 | $1の監視状態が監視不可になりました。理由：$2

（凡例）

$1：アプリケーション名

$2：理由

また，NNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性の内容を，次の表に示します。

表I-8　NNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性の内容（監視状態変更イベント）

属性 | 名称 | 値
$1 | application-name | アプリケーション名
$2 | reason | 理由
$3 | event-issuer-host-name | イベント発行元ホスト名
$4 | source-name | 監視サーバのホスト名

(b)　プロセス状態変更イベント

プロセスの状態が変化した場合にイベントを発行します。このイベントを発行するかどうかは，ssoapmon動作定義ファイルで設定します。ssoapmon動作定義ファイルの設定については，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を参照してください。

NNMiのインシデントビューに表示されるプロセス状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-9　NNMiのインシデントビューに表示されるプロセス状態変更イベントの内容

インシデント名 | カテゴリ | 重大度 | メッセージ
SSO_Process_Status_Unknown_to_Normal | プロセス | 正常域 | $1の$2の状態が認識不能から正常域に変化しました。動作個数=$3，上限しきい値=$4，下限しきい値=$5
SSO_Process_Status_Unknown_to_Critical | プロセス | 危険域 | $1の$2の状態が認識不能から危険域に変化しました。動作個数=$3，上限しきい値=$4，下限しきい値=$5
SSO_Process_Status_Normal_to_Unknown | プロセス | 警戒域 | $1の$2の状態が正常域から認識不能に変化しました。動作個数=$3，上限しきい値=$4，下限しきい値=$5
SSO_Process_Status_Normal_to_Critical | プロセス | 危険域 | $1の$2の状態が正常域から危険域に変化しました。動作個数=$3，上限しきい値=$4，下限しきい値=$5
SSO_Process_Status_Critical_to_Unknown | プロセス | 警戒域 | $1の$2の状態が危険域から認識不能に変化しました。動作個数=$3，上限しきい値=$4，下限しきい値=$5
SSO_Process_Status_Critical_to_Normal | プロセス | 正常域 | $1の$2の状態が危険域から正常域に変化しました。動作個数=$3，上限しきい値=$4，下限しきい値=$5

（凡例）

$1：アプリケーション名

$2：プロセス名

$3：動作プロセス数

$4：上限しきい値

$5：下限しきい値

また，NNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性の内容を，次の表に示します。

表I-10　NNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性の内容（プロセス状態変更イベント）

属性 | 名称 | 値
$1 | application-name | アプリケーション名
$2 | process-name | プロセス名
$3 | the-number-of-running-processes | 動作プロセス数
$4 | upper-threshold | 上限しきい値
$5 | lower-threshold | 下限しきい値
$6 | event-issuer-host-name | イベント発行元ホスト名
$7 | source-name | 監視サーバのホスト名

(c)　サービス状態変更イベント

監視サービスの状態が変化した場合にイベントを発行します。このイベントを発行するかどうかは，ssoapmon動作定義ファイルで設定します。ssoapmon動作定義ファイルの設定については，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を参照してください。

NNMiのインシデントビューに表示されるサービス状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-11　NNMiのインシデントビューに表示されるサービス状態変更イベントの内容

インシデント名 | カテゴリ | 重大度 | メッセージ
SSO_Service_Status_Unknown_to_Normal | サービス | 正常域 | $1の$2の状態が認識不能から正常域に変化しました。動作状態=$3
SSO_Service_Status_Unknown_to_Critical | サービス | 危険域 | $1の$2の状態が認識不能から危険域に変化しました。動作状態=$3
SSO_Service_Status_Normal_to_Unknown | サービス | 警戒域 | $1の$2の状態が正常域から認識不能に変化しました。動作状態=$3
SSO_Service_Status_Normal_to_Critical | サービス | 危険域 | $1の$2の状態が正常域から危険域に変化しました。動作状態=$3
SSO_Service_Status_Critical_to_Unknown | サービス | 警戒域 | $1の$2の状態が危険域から認識不能に変化しました。動作状態=$3
SSO_Service_Status_Critical_to_Normal | サービス | 正常域 | $1の$2の状態が危険域から正常域に変化しました。動作状態=$3

（凡例）

$1：アプリケーション名

$2：サービス名

$3：サービスの動作状態

また，NNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性の内容を，次の表に示します。

表I-12　NNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性の内容（サービス状態変更イベント）

属性 | 名称 | 値
$1 | application-name | アプリケーション名
$2 | service-name | サービス名
$3 | service-status-ja | サービスの動作状態
$4 | service-status-en | サービスの動作状態
$5 | event-issuer-host-name | イベント発行元ホスト名
$6 | source-name | 監視サーバのホスト名

(d)　アプリケーション状態変更イベント

アプリケーションの状態が変化した場合にイベントを発行します。このイベントを発行するかどうかは，ssoapmon動作定義ファイルで設定します。ssoapmon動作定義ファイルの設定については，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を参照してください。

NNMiのインシデントビューに表示されるアプリケーション状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-13　NNMiのインシデントビューに表示されるアプリケーション状態変更イベントの内容

インシデント名 | カテゴリ | 重大度 | メッセージ
SSO_Application_Status_Unknown_to_Normal | アプリケーション | 正常域 | $1の状態が認識不能から正常域に変化しました。
SSO_Application_Status_Unknown_to_Warning | アプリケーション | 警戒域 | $1の状態が認識不能から警戒域に変化しました。
SSO_Application_Status_Unknown_to_Critical | アプリケーション | 危険域 | $1の状態が認識不能から危険域に変化しました。
SSO_Application_Status_Normal_to_Unknown | アプリケーション | 警戒域 | $1の状態が正常域から認識不能に変化しました。
SSO_Application_Status_Normal_to_Warning | アプリケーション | 警戒域 | $1の状態が正常域から警戒域に変化しました。
SSO_Application_Status_Normal_to_Critical | アプリケーション | 危険域 | $1の状態が正常域から危険域に変化しました。
SSO_Application_Status_Warning_to_Unknown | アプリケーション | 警戒域 | $1の状態が警戒域から認識不能に変化しました。
SSO_Application_Status_Warning_to_Normal | アプリケーション | 正常域 | $1の状態が警戒域から正常域に変化しました。
SSO_Application_Status_Warning_to_Critical | アプリケーション | 危険域 | $1の状態が警戒域から危険域に変化しました。
SSO_Application_Status_Critical_to_Unknown | アプリケーション | 警戒域 | $1の状態が危険域から認識不能に変化しました。
SSO_Application_Status_Critical_to_Normal | アプリケーション | 正常域 | $1の状態が危険域から正常域に変化しました。
SSO_Application_Status_Critical_to_Warning | アプリケーション | 警戒域 | $1の状態が危険域から警戒域に変化しました。

（凡例）

$1：アプリケーション名

また，NNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性の内容を，次の表に示します。

表I-14　NNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性の内容（アプリケーション状態変更イベント）

属性 | 名称 | 値
$1 | application-name | アプリケーション名
$2 | event-issuer-host-name | イベント発行元ホスト名
$3 | source-name | 監視サーバのホスト名

(e)　プロセス/サービス監視障害通知イベント

APMと通信できないことを検知したときに発行される認識不能イベントを抑止する設定にした場合，代替として，プロセス/サービス監視障害通知イベントを発行します。このイベントを発行するかどうかは，ssoapmon動作定義ファイルで設定します。ssoapmon動作定義ファイルの設定については，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を参照してください。

NNMiのインシデントビューに表示されるプロセス/サービス監視障害通知イベントの内容を，次の表に示します。

表I-15　NNMiのインシデントビューに表示されるプロセス/サービス監視障害通知イベントの内容

インシデント名 | カテゴリ | 重大度 | メッセージ
SSO_Process_Agent_Stop | プロセス | 警戒域 | プロセス／サービス監視エージェントが停止しました。
SSO_Process_Agent_NotCommunicate | プロセス | 危険域 | プロセス／サービス監視エージェントとの通信に失敗しました。理由：$1

（凡例）

$1：理由

また，NNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性の内容を，次の表に示します。

表I-16　NNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性の内容（プロセス/サービス監視障害通知イベント）

属性 | 名称 | 値
$1 | monitoring-server-host-name | 監視対象サーバのホスト名
$2 | monitoring-server-ip-address | 監視対象サーバのIPアドレス
$3 | reason | 理由
$4 | event-issuer-host-name | イベント発行元ホスト名
$5 | source-name | 監視サーバのホスト名

付録I.2　SSOが発行するイベント（SNMPトラップ）

SNMPトラップの発行によって通知するイベントについて説明します。

＜この項の構成＞

(1)　リソース収集でのイベント

(2)　プロセスおよびサービス監視でのイベント

(1)　リソース収集でのイベント

(a)　収集状態変更イベント

リソースの収集状態が変更した場合にイベントを発行します。このイベントを発行するかどうかは，ssocolmng動作定義ファイルで設定します。ssocolmng動作定義ファイルの設定については，「7.3.8　ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）」を参照してください。

収集状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-17　収集状態変更イベントの内容

項目
イベントの内容

enterprise
1.3.6.1.4.1.116.7.1.5

agent address
監視サーバのIPアドレス

generic trap
enterpriseSpecific(6)

specific trap
11～15

time stamp
0

variable
bindings
$1：リソースID $2：カテゴリ名 $3：グループ名 $4：リソース名 $5：理由 $6：イベント発行元ホスト名 $7：監視サーバのホスト名※

注※　イベント発行元SSOのイベント送信先定義ファイル（ssodest.conf）で，ホスト名表示を「off」（デフォルト）に設定しているときは，監視サーバのIPアドレスとなります。また，対応するMIBオブジェクトIDは1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

表I-17のイベントは，送信先SNMPマネージャがNNMの場合，NNMのアラーム・カテゴリウィンドウで「全アラーム」または「システム管理アラーム」を選択すると参照できます。ただし，NNMとSSO（07-00以降かつ09-00より前のバージョン）が同居している必要があります。

NNMのアラームブラウザに表示されるリソースの収集状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-18　NNMのアラームブラウザに表示される収集状態変更イベントの内容

specific trap | 重大度 | メッセージ
11 | 正常域 | $2の$3の$4(リソースID:$1)の収集状態が収集中になりました。理由：$5
12 | 正常域 | $2の$3の$4(リソースID:$1)の収集状態が待機中になりました。理由：$5
13 | 警戒域 | $2の$3の$4(リソースID:$1)の収集状態が延期中になりました。理由：$5
14 | 正常域 | $2の$3の$4(リソースID:$1)の収集状態が収集完了になりました。理由：$5
15 | 危険域 | $2の$3の$4(リソースID:$1)の収集状態が収集不可になりました。理由：$5

(b)　リソース状態変更イベント

リソースの状態が変更した場合にイベントを発行します。このイベントを発行するかどうかは，ssocolmng動作定義ファイルで設定します。ssocolmng動作定義ファイルの設定については，「7.3.8　ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）」を参照してください。

リソースの状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-19　リソース状態変更イベントの内容

項目 | 説明
enterprise | 1.3.6.1.4.1.116.7.1.5
agent address | 監視サーバのIPアドレス
generic trap | enterpriseSpecific(6)
specific trap | 20～24
time stamp | 0
variable bindings | $1：リソースID $2：カテゴリ名 $3：グループ名 $4：リソース名 $5：サブリソース名 $6：インスタンス名 $7：リソースの値 $8：警戒しきい値 $9：危険しきい値 $10：変更前の状態（非監視：Unm，認識不能：Unk，正常域：Nor，警戒域：War，危険域：Cri） $11：イベント発行元ホスト名 $12：監視サーバのホスト名※

注※　イベント発行元SSOのイベント送信先定義ファイル（ssodest.conf）で，ホスト名表示を「off」（デフォルト）に設定しているときは，監視サーバのIPアドレスとなります。また，対応するMIBオブジェクトIDは1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

表I-19のイベントは，送信先SNMPマネージャがNNMの場合，NNMのアラーム・カテゴリウィンドウで「全アラーム」または「システム管理アラーム」を選択すると参照できます。ただし，NNMとSSO（07-00以降かつ09-00より前のバージョン）が同居している必要があります。

NNMのアラームブラウザに表示されるリソース状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-20　NNMのアラームブラウザに表示されるリソース状態変更イベントの内容

specific trap | 重大度 | メッセージ
20 | 正常域 | $2の$3グループに属する$4：$5の状態が非監視に変化しました。現在の値=$7，インスタンス=$6，警戒しきい値=$8，危険しきい値=$9，前の状態=$10
21 | 警戒域 | $2の$3グループに属する$4：$5の状態が認識不能に変化しました。現在の値=$7，インスタンス=$6，警戒しきい値=$8，危険しきい値=$9，前の状態=$10
22 | 正常域 | $2の$3グループに属する$4：$5の状態が正常域に変化しました。現在の値=$7，インスタンス=$6，警戒しきい値=$8，危険しきい値=$9，前の状態=$10
23 | 警戒域 | $2の$3グループに属する$4：$5の状態が警戒域に変化しました。現在の値=$7，インスタンス=$6，警戒しきい値=$8，危険しきい値=$9，前の状態=$10
24 | 危険域 | $2の$3グループに属する$4：$5の状態が危険域に変化しました。現在の値=$7，インスタンス=$6，警戒しきい値=$8，危険しきい値=$9，前の状態=$10

(c)　収集データベースのしきい値超過イベント

データベースを監視する設定にしている場合，容量がしきい値を超えたときにイベントを発行します。

データベースのしきい値超過イベントの内容を，次の表に示します。

表I-21　データベースのしきい値超過イベントの内容

項目 | 内容
enterprise | 1.3.6.1.4.1.116.7.1.5
agent address | コマンドを実行したサーバのIPアドレス
generic trap | enterpriseSpecific(6)
specific trap | 77701
time stamp | 0
variable bindings | $1：ユーザが指定したしきい値 $2：収集データベースの容量 $3：ユーザテキスト $4：ターゲットサーバ名

表I-21のイベントは，送信先SNMPマネージャがNNMの場合，NNMのアラーム・カテゴリウィンドウで「全アラーム」または「システム管理アラーム」を選択すると参照できます。ただし，NNMとSSO（07-00以降かつ09-00より前のバージョン）が同居している必要があります。

NNMのアラームブラウザに表示されるしきい値超過イベントの内容を，次の表に示します。

表I-22　NNMのアラームブラウザに表示されるしきい値超過イベントの内容

specific trap
重大度
メッセージ

77701
警戒域
収集データベース（$4）の容量がしきい値 $1(KBytes)を超えました。
現在の値 = $2(KBytes)。ユーザテキスト : $3

(2)　プロセスおよびサービス監視でのイベント

(a)　監視状態変更イベント

プロセスの監視状態が変化した場合にイベントを発行します。このイベントを発行するかどうかは，ssoapmon動作定義ファイルで設定します。ssoapmon動作定義ファイルの設定については，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を参照してください。

監視状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-23　プロセスの監視状態変更イベントの内容

項目
イベントの内容

enterprise
1.3.6.1.4.1.116.7.1.5

agent address
監視サーバのIPアドレス

generic trap
enterpriseSpecific(6)

specific trap
121，123，124

time stamp
0

variable
bindings
$1：アプリケーション名 $2：理由※1 $3：イベント発行元ホスト名 $4：監視サーバのホスト名※2

注※1　理由を次の表に示します。

理由 | 説明
SNMP ERR | 監視条件設定時にSNMP通信でエラーが発生しました。
receive event | APMからイベントを受信しました。
lost event | APMからのイベントが消失しました。
health check | ヘルスチェック要求がありました。

注※2　イベント発行元SSOのイベント送信先定義ファイル（ssodest.conf）で，ホスト名表示を「off」（デフォルト）に設定しているときは，監視サーバのIPアドレスとなります。また，対応するMIBオブジェクトIDは1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

表I-23のイベントは，送信先SNMPマネージャがNNMの場合，NNMのアラーム・カテゴリウィンドウで「全アラーム」または「アプリケーション状態アラーム」を選択すると参照できます。ただし，NNMとSSO（07-00以降かつ09-00より前のバージョン）が同居している必要があります。

NNMのアラームブラウザに表示されるプロセス状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-24　NNMのアラームブラウザに表示される監視状態変更イベントの内容

specific trap | 重大度 | メッセージ
121 | 正常域 | $1の監視状態が監視中になりました。理由：$2※
123 | 正常域 | $1の監視状態が監視完了になりました。理由：$2※
124 | 危険域 | $1の監視状態が監視不可になりました。理由：$2※

注※　理由を次の表に示します。

理由 | 説明
SNMP ERR | 監視条件設定時にSNMP通信でエラーが発生しました。
receive event | APMからイベントを受信しました。
lost event | APMからのイベントが消失しました。
health check | ヘルスチェック要求がありました。

(b)　プロセス状態変更イベント

プロセスの状態が変化した場合にイベントを発行します。このイベントを発行するかどうかは，ssoapmon動作定義ファイルで設定します。ssoapmon動作定義ファイルの設定については，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を参照してください。

プロセス状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-25　プロセス状態変更イベントの内容

項目 | 内容
enterprise | 1.3.6.1.4.1.116.7.1.5
agent address | 監視サーバのIPアドレス
generic trap | enterpriseSpecific(6)
specific trap | 101～106
time stamp | 0
variable bindings | $1：アプリケーション名 $2：プロセス名 $3：動作プロセス数 $4：上限しきい値 $5：下限しきい値 $6：イベント発行元ホスト名 $7：監視サーバのホスト名※

注※　イベント発行元SSOのイベント送信先定義ファイル（ssodest.conf）で，ホスト名表示を「off」（デフォルト）に設定しているときは，監視サーバのIPアドレスとなります。また，対応するMIBオブジェクトIDは1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

表I-25のイベントは，送信先SNMPマネージャがNNMの場合，NNMのアラーム・カテゴリウィンドウで「全アラーム」または「アプリケーション状態アラーム」を選択すると参照できます。ただし，NNMとSSO（07-00以降かつ09-00より前のバージョン）が同居している必要があります。

NNMのアラームブラウザに表示されるプロセス状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-26　NNMのアラームブラウザに表示されるプロセス状態変更イベントの内容

specific trap | 重大度 | メッセージ
101 | 正常域 | $1の$2の状態が認識不能から正常域に変化しました。動作個数=$3，上限しきい値=$4，下限しきい値=$5
102 | 危険域 | $1の$2の状態が認識不能から危険域に変化しました。動作個数=$3，上限しきい値=$4，下限しきい値=$5
103 | 警戒域 | $1の$2の状態が正常域から認識不能に変化しました。動作個数=$3，上限しきい値=$4，下限しきい値=$5
104 | 危険域 | $1の$2の状態が正常域から危険域に変化しました。動作個数=$3，上限しきい値=$4，下限しきい値=$5
105 | 警戒域 | $1の$2の状態が危険域から認識不能に変化しました。動作個数=$3，上限しきい値=$4，下限しきい値=$5
106 | 正常域 | $1の$2の状態が危険域から正常域に変化しました。動作個数=$3，上限しきい値=$4，下限しきい値=$5

(c)　サービス状態変更イベント

監視サービスの状態が変化した場合にイベントを発行します。このイベントを発行するかどうかは，ssoapmon動作定義ファイルで設定します。ssoapmon動作定義ファイルの設定については，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を参照してください。

サービス状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-27　サービス状態変更イベントの内容

項目 | 内容
enterprise | 1.3.6.1.4.1.116.7.1.5
agent address | 監視サーバのIPアドレス
generic trap | enterpriseSpecific(6)
specific trap | 125～130
time stamp | 0
variable bindings | $1：アプリケーション名 $2：サービス名 $3：サービスの動作状態 $4：サービスの動作状態 $5：イベント発行元ホスト名 $6：監視サーバのホスト名※

注※　イベント発行元SSOのイベント送信先定義ファイル（ssodest.conf）で，ホスト名表示を「off」（デフォルト）に設定しているときは，監視サーバのIPアドレスとなります。また，対応するMIBオブジェクトIDは1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

表I-27のイベントは，送信先SNMPマネージャがNNMの場合，NNMのアラーム・カテゴリウィンドウで「全アラーム」または「アプリケーション状態アラーム」を選択すると参照できます。ただし，NNMとSSO（07-00以降かつ09-00より前のバージョン）が同居している必要があります。

NNMのアラームブラウザに出力されるサービス状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-28　NNMのアラームブラウザに出力されるサービス状態変更イベントの内容

specific trap | 重大度 | メッセージ
125 | 正常域 | $1の$2の状態が認識不能から正常域に変化しました。動作状態=$3
126 | 危険域 | $1の$2の状態が認識不能から危険域に変化しました。動作状態=$3
127 | 警戒域 | $1の$2の状態が正常域から認識不能に変化しました。動作状態=$3
128 | 危険域 | $1の$2の状態が正常域から危険域に変化しました。動作状態=$3
129 | 警戒域 | $1の$2の状態が危険域から認識不能に変化しました。動作状態=$3
130 | 正常域 | $1の$2の状態が危険域から正常域に変化しました。動作状態=$3

(d)　アプリケーション状態変更イベント

アプリケーションの状態が変化した場合にイベントを発行します。このイベントを発行するかどうかは，ssoapmon動作定義ファイルで設定します。ssoapmon動作定義ファイルの設定については，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を参照してください。

アプリケーション状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-29　アプリケーション状態変更イベントの内容

項目 | 内容
enterprise | 1.3.6.1.4.1.116.7.1.5
agent address | 監視サーバのIPアドレス
generic trap | enterpriseSpecific(6)
specific trap | 107～118
time stamp | 0
variable bindings | $1：アプリケーション名 $2：イベント発行元ホスト名 $3：監視サーバのホスト名※

注※　イベント発行元SSOのイベント送信先定義ファイル（ssodest.conf）で，ホスト名表示を「off」（デフォルト）に設定しているときは，監視サーバのIPアドレスとなります。また，対応するMIBオブジェクトIDは1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

表I-29のイベントは，送信先SNMPマネージャがNNMの場合，NNMのアラーム・カテゴリウィンドウで「全アラーム」または「アプリケーション状態アラーム」を選択すると参照できます。ただし，NNMとSSO（07-00以降かつ09-00より前のバージョン）が同居している必要があります。

NNMのアラームブラウザに表示されるアプリケーション状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-30　NNMのアラームブラウザに表示されるアプリケーション状態変更イベントの内容

specific trap | 重大度 | メッセージ
107 | 正常域 | $1の状態が認識不能から正常域に変化しました。
108 | 警戒域 | $1の状態が認識不能から警戒域に変化しました。
109 | 危険域 | $1の状態が認識不能から危険域に変化しました。
110 | 警戒域 | $1の状態が正常域から認識不能に変化しました。
111 | 警戒域 | $1の状態が正常域から警戒域に変化しました。
112 | 危険域 | $1の状態が正常域から危険域に変化しました。
113 | 警戒域 | $1の状態が警戒域から認識不能に変化しました。
114 | 正常域 | $1の状態が警戒域から正常域に変化しました。
115 | 危険域 | $1の状態が警戒域から危険域に変化しました。
116 | 警戒域 | $1の状態が危険域から認識不能に変化しました。
117 | 正常域 | $1の状態が危険域から正常域に変化しました。
118 | 警戒域 | $1の状態が危険域から警戒域に変化しました。

(e)　プロセス/サービス監視障害通知イベント

APMと通信できないことを検知したときに発行される認識不能イベントを抑止する設定にした場合，代替として，プロセス/サービス監視障害通知イベントを発行します。このイベントを発行するかどうかは，ssoapmon動作定義ファイルで設定します。ssoapmon動作定義ファイルの設定については，「7.3.7　ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）」を参照してください。

プロセス/サービス監視障害通知イベントの内容を，次の表に示します。

表I-31　プロセス/サービス監視障害通知イベントの内容

項目 | 内容
enterprise | 1.3.6.1.4.1.116.7.1.5
agent address | 監視サーバのIPアドレス
generic trap | enterpriseSpecific(6)
specific trap | 303～304
time stamp | 0
variable bindings | $1：監視対象サーバのホスト名 $2：監視対象サーバのIPアドレス $3：理由※1 $4：イベント発行元ホスト名 $5：監視サーバのホスト名※2

注※1　理由を次の表に示します。

理由 | 説明
SNMP ERR | 監視条件設定時にSNMP通信でエラーが発生しました。
receive event | APMからイベントを受信しました。
lost event | APMからのイベントが消失しました。
health check | ヘルスチェック要求がありました。

注※2　イベント発行元SSOのイベント送信先定義ファイル（ssodest.conf）で，ホスト名表示を「off」（デフォルト）に設定しているときは，監視サーバのIPアドレスとなります。また，対応するMIBオブジェクトIDは1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

表I-31のイベントは，送信先SNMPマネージャがNNMの場合，NNMのアラーム・カテゴリウィンドウで「全アラーム」または「アプリケーション状態アラーム」を選択すると参照できます。ただし，NNMとSSO（07-00以降かつ09-00より前のバージョン）が同居している必要があります。

NNMのアラームブラウザに表示されるプロセス/サービス監視障害通知イベントの内容を，次の表に示します。

表I-32　NNMのアラームブラウザに表示されるプロセス/サービス監視障害通知イベントの内容

specific trap | 重大度 | メッセージ
303 | 警戒域 | プロセス／サービス監視エージェントが停止しました。
304 | 危険域 | プロセス／サービス監視エージェントとの通信に失敗しました。理由：$3※

注※　理由を次の表に示します。

理由 | 説明
SNMP ERR | 監視条件設定時にSNMP通信でエラーが発生しました。
receive event | APMからイベントを受信しました。
lost event | APMからのイベントが消失しました。
health check | ヘルスチェック要求がありました。

認識不能イベントの抑止契機を次の表に示します。

表I-33　認識不能イベント抑止契機

契機 | 内容
Agent for Process停止イベント受信時 | APMから"Agent for Process停止"イベントを受信したとき。
ヘルスチェック失敗時 | APMに対するヘルスチェックに失敗したとき。
通信エラー発生時 | APMに対する要求処理（監視条件変更，監視間隔変更，最新の状態に更新など）に失敗したとき。
イベントロスト検出時 | APMからのイベントが消失したとき。

付録I.3　APMが発行するイベント

APMが発行するイベントについて説明します。

＜この項の構成＞

(1)　起動・停止イベント

(2)　プロセスの状態変更イベント

(3)　サービス状態変更イベント

(4)　プロセス状態の確認終了イベント

(5)　監視間隔変更イベント

(6)　監視の開始・停止イベント

(1)　起動・停止イベント

APMが起動，または停止した場合にSSOにイベントを通知します。APMの起動・停止イベントの内容を，次の表に示します。

表I-34　APMの起動・停止イベントの内容

項目 | 内容
enterprise | 1.3.6.1.4.1.116.7.1.11
agent address | APMのIPアドレス
generic trap | enterpriseSpecific(6)
specific trap | 1000003～1000004
time stamp | 0
variable bindings | $1：監視サーバのIPアドレス※

注※　イベントがトラップインシデントに変換されるとNNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性は，.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

また，NNMのイベント・データベースに出力されるAPMの起動・停止イベントの内容を，次の表に示します。

表I-35　イベント・データベースに出力されるAPMの起動・停止イベントの内容

specific trap | 重大度 | メッセージ
1000003 | 正常域 | JP1/Cm2/SSO - Agent for Processが起動しました。
1000004 | 注意域 | JP1/Cm2/SSO - Agent for Processが停止しました。

(2)　プロセスの状態変更イベント

APMが監視しているプロセスの状態が変化した場合にSSOにイベントを通知します。プロセスの状態変更イベントには，親プロセスの状態変更イベントと，子プロセスの状態変更イベントがあります。SSOは，これらのイベントを基に，プロセスやアプリケーションの状態を決定します。プロセスの状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-36　親プロセスの状態変更イベントの内容

項目
内容

enterprise
1.3.6.1.4.1.116.7.1.11

agent address
APMのIPアドレス

generic trap
enterpriseSpecific(6)

specific trap
1000005～1000007

time stamp
0

variable bindings
$1：プロセス名，監視モード，プロセスID，親プロセスID，起動コマンド名長，起動コマンド，実行ファイル名長，実行ファイル名
$2：プロセス名，監視モード，プロセスID，親プロセスID，起動コマンド名長，起動コマンド，実行ファイル名長，実行ファイル名
$3：プロセス名，監視モード，プロセスID，親プロセスID，起動コマンド名長，起動コマンド，実行ファイル名長，実行ファイル名
$4：プロセス名，監視モード，プロセスID，親プロセスID，起動コマンド名長，起動コマンド，実行ファイル名長，実行ファイル名
$5：プロセス名，監視モード，プロセスID，親プロセスID，起動コマンド名長，起動コマンド，実行ファイル名長，実行ファイル名
$6：監視サーバのIPアドレス※

注※　イベントがトラップインシデントに変換されるとNNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性は，.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

次に，子プロセスの状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-37　子プロセスの状態変更イベントの内容

項目
内容

enterprise
1.3.6.1.4.1.116.7.1.11

agent address
APMのIPアドレス

generic trap
enterpriseSpecific(6)

specific trap
1000009～1000011

time stamp
0

variable bindings
$1：プロセス名，監視モード，プロセスID，親プロセスID，起動コマンド名長，起動コマンド，実行ファイル名長，実行ファイル名
$2：プロセス名，監視モード，プロセスID，親プロセスID，起動コマンド名長，起動コマンド，実行ファイル名長，実行ファイル名
$3：プロセス名，監視モード，プロセスID，親プロセスID，起動コマンド名長，起動コマンド，実行ファイル名長，実行ファイル名
$4：プロセス名，監視モード，プロセスID，親プロセスID，起動コマンド名長，起動コマンド，実行ファイル名長，実行ファイル名
$5：プロセス名，監視モード，プロセスID，親プロセスID，起動コマンド名長，起動コマンド，実行ファイル名長，実行ファイル名
$6：監視サーバのIPアドレス※

注※　イベントがトラップインシデントに変換されるとNNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性は，.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

また，NNMのイベント・データベースに出力されるプロセス状態変更イベントの内容を示します。

表I-38　NNMのイベント・データベースに出力されるプロセス状態変更イベントの内容

specific trap | 重大度 | メッセージ
1000005 | 正常域 | 監視プロセスが起動しました。プロセス名 : $＊
1000006 | 正常域 | 監視プロセスが停止しました。プロセス名 : $＊
1000007 | 正常域 | 監視プロセスがゾンビ状態になりました。プロセス名 : $＊

次に，NNMのイベント・データベースに出力される子プロセス状態変更イベントの内容を示します。

表I-39　NNMのイベント・データベースに出力される子プロセス状態変更イベントの内容

specific trap | 重大度 | メッセージ
1000009 | 正常域 | 監視プロセスの子プロセスが起動しました。プロセス名 : $＊
1000010 | 正常域 | 監視プロセスの子プロセスが停止しました。プロセス名 : $＊
1000011 | 正常域 | 監視プロセスの子プロセスがゾンビ状態になりました。プロセス名 : $＊

(3)　サービス状態変更イベント

APMが監視しているサービスの状態が変化した場合にSSOにイベントを通知します。サービス状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-40　サービス状態変更イベントの内容

項目 | 内容
enterprise | 1.3.6.1.4.1.116.7.1.11
agent address | APMのIPアドレス
generic trap | enterpriseSpecific(6)
specific trap | 1000016～1000023
time stamp | 0
variable bindings | $1：サービス名，監視モード $2：監視サーバのIPアドレス※

注※　イベントがトラップインシデントに変換されるとNNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性は，.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

また，NNMのイベント・データベースに出力されるサービス状態変更イベントの内容を示します。

表I-41　NNMのイベント・データベースに出力されるサービス状態変更イベントの内容

specific trap | 重大度 | メッセージ
1000016 | 正常域 | 監視サービスが起動しました。サービス名：$＊
1000017 | 正常域 | 監視サービスが停止しました。サービス名：$＊
1000018 | 正常域 | 監視サービスが中断しました。サービス名：$＊
1000019 | 正常域 | 監視サービスが起動処理中になりました。サービス名：$＊
1000020 | 正常域 | 監視サービスが停止処理中になりました。サービス名：$＊
1000021 | 正常域 | 監視サービスが中断処理中になりました。サービス名：$＊
1000022 | 正常域 | 監視サービスが再開処理中になりました。サービス名：$＊
1000023 | 正常域 | 指定したサービスは存在しません。サービス名：$＊

(4)　プロセス状態の確認終了イベント

プロセス状態の監視をすべて終了した場合にSSOにイベントを通知します。プロセス状態の確認終了イベントの内容を，次の表に示します。

表I-42　プロセス状態確認終了イベントの内容

項目 | 内容
enterprise | 1.3.6.1.4.1.116.7.1.11
agent address | APMのIPアドレス
generic trap | enterpriseSpecific(6)
specific trap | 1000008
time stamp | 0
variable bindings | $1：監視状態 $2:監視サーバのIPアドレス※

注※　イベントがトラップインシデントに変換されるとNNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性は，.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

また，NNMのイベント・データベースに出力されるプロセス状態確認終了イベントの内容を，次の表に示します。

表I-43　NNMのイベント・データベースに出力されるプロセス状態確認終了イベントの内容

specific trap | 重大度 | メッセージ
1000008 | 正常域 | 監視プロセスの状態確認が終了しました。$＊

(5)　監視間隔変更イベント

APMの監視間隔が変更された場合にSSOにイベントを通知します。監視間隔変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-44　監視間隔変更イベントの内容

項目 | 内容
enterprise | 1.3.6.1.4.1.116.7.1.11
agent address | APMのIPアドレス
generic trap | enterpriseSpecific(6)
specific trap | 1000012
time stamp | 0
variable bindings | $1：変更後の監視間隔 $2：監視サーバのIPアドレス※

注※　イベントがトラップインシデントに変換されるとNNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性は，.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

また，NNMのイベント・データベースに出力される監視間隔変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-45　NNMのイベント・データベースに出力される監視間隔変更イベントの内容

specific trap | 重大度 | メッセージ
1000012 | 正常域 | JP1/Cm2/SSO - Agent for Processの監視間隔が$1分に変更されました。$＊

(6)　監視の開始・停止イベント

APMがプロセスの監視を開始，停止または中断した場合にSSOにイベントを通知します。監視の開始・停止イベントの内容を，次の表に示します。

表I-46　監視の開始・停止イベントの内容

項目 | 内容
enterprise | 1.3.6.1.4.1.116.7.1.11
agent address | APMのIPアドレス
generic trap | enterpriseSpecific(6)
specific trap | 1000013～1000015
time stamp | 0
variable bindings | $1：監視サーバのIPアドレス※

注※　イベントがトラップインシデントに変換されるとNNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性は，.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

また，NNMのイベント・データベースに出力される監視の開始・停止イベントの内容を，次の表に示します。

表I-47　NNMのイベント・データベースに出力される監視の開始・停止イベントの内容

specific trap | 重大度 | メッセージ
1000013 | 正常域 | JP1/Cm2/SSO - Agent for Processがプロセス監視を開始しました。$＊
1000014 | 正常域 | JP1/Cm2/SSO - Agent for Processがプロセス監視を停止しました。$＊
1000015 | 正常域 | JP1/Cm2/SSO - Agent for Processがプロセス監視を中断しました。$＊

付録I.4　APMが発行するイベントのNNMiでの表示内容

APMが発行するイベントのNNMiでの表示内容について説明します。なお，次に示す項目については，どのイベントでも表示内容は同じです。

種別：SNMPトラップ

カテゴリ：プロセス

ファミリ：APM

＜この項の構成＞

(1)　起動・停止イベント

(2)　プロセスの状態変更イベント

(3)　サービス状態変更イベント

(4)　プロセス状態の確認終了イベント

(5)　監視間隔変更イベント

(6)　監視の開始・停止イベント

(1)　起動・停止イベント

NNMiに表示されるAPMの起動・停止イベントの内容を，次の表に示します。

表I-48　NNMiに表示されるAPMの起動・停止イベントの内容

specific trap | インシデント名 | 重大度 | メッセージ
1000003 | APM_Start | 正常域 | JP1/Cm2/SSO - Agent for Processが起動しました。
1000004 | APM_Stop | 注意域 | JP1/Cm2/SSO - Agent for Processが停止しました。

(2)　プロセスの状態変更イベント

NNMiに表示されるプロセスの状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-49　NNMiに表示されるプロセスの状態変更イベントの内容

specific trap | インシデント名 | 重大度 | メッセージ
1000005 | APM_Process_Start | 正常域 | 監視プロセスが起動しました。プロセス名 : $＊
1000006 | APM_Process_Stop | 正常域 | 監視プロセスが停止しました。プロセス名 : $＊
1000007 | APM_Process_Zombie | 正常域 | 監視プロセスがゾンビ状態になりました。プロセス名 : $＊
1000009 | APM_Process_ChildProcess_Start | 正常域 | 監視プロセスの子プロセスが起動しました。プロセス名 : $＊
1000010 | APM_Process_ChildProcess_Stop | 正常域 | 監視プロセスの子プロセスが停止しました。プロセス名 : $＊
1000011 | APM_Process_ChildProcess_Zombie | 正常域 | 監視プロセスの子プロセスがゾンビ状態になりました。プロセス名 : $＊

（凡例）

$＊には以下が該当します。

$1：cia.snmpoid

$2：cia.address

$3：プロセス名，監視モード，プロセスID，親プロセスID，起動コマンド名長，起動コマンド，実行ファイル名長，実行ファイル名

$4：プロセス名，監視モード，プロセスID，親プロセスID，起動コマンド名長，起動コマンド，実行ファイル名長，実行ファイル名

$5：プロセス名，監視モード，プロセスID，親プロセスID，起動コマンド名長，起動コマンド，実行ファイル名長，実行ファイル名

$6：プロセス名，監視モード，プロセスID，親プロセスID，起動コマンド名長，起動コマンド，実行ファイル名長，実行ファイル名

$7：プロセス名，監視モード，プロセスID，親プロセスID，起動コマンド名長，起動コマンド，実行ファイル名長，実行ファイル名

$8：監視サーバのIPアドレス※

注※　イベントがトラップインシデントに変換されるとNNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性は，.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

(3)　サービス状態変更イベント

NNMiに表示されるサービス状態変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-50　NNMiに表示されるサービス状態変更イベントの内容

specific trap | インシデント名 | 重大度 | メッセージ
1000016 | APM_Service_Start | 正常域 | 監視サービスが起動しました。サービス名：$＊
1000017 | APM_Service_Stop | 正常域 | 監視サービスが停止しました。サービス名：$＊
1000018 | APM_Service_Interrupt | 正常域 | 監視サービスが中断しました。サービス名：$＊
1000019 | APM_Service_Start_InProcess | 正常域 | 監視サービスが起動処理中になりました。サービス名：$＊
1000020 | APM_Service_Stop_InProcess | 正常域 | 監視サービスが停止処理中になりました。サービス名：$＊
1000021 | APM_Service_Discontinuation_InProcess | 正常域 | 監視サービスが中断処理中になりました。サービス名：$＊
1000022 | APM_Service_Resumption_InProcess | 正常域 | 監視サービスが再開処理中になりました。サービス名：$＊
1000023 | APM_Service_NotExist | 正常域 | 指定したサービスは存在しません。サービス名：$＊

（凡例）

$＊には以下が該当します。

$1：cia.snmpoid

$2：cia.address

$3：サービス名，監視モード

$4：監視サーバのIPアドレス※

注※　イベントがトラップインシデントに変換されるとNNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性は，.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

(4)　プロセス状態の確認終了イベント

NNMiに表示されるプロセス状態の確認終了イベントの内容を，次の表に示します。

表I-51　NNMiに表示されるプロセス状態の確認終了イベントの内容

specific trap | インシデント名 | 重大度 | メッセージ
1000008 | APM_StatusCheck_End | 正常域 | 監視プロセスの状態確認が終了しました。$＊

（凡例）

$＊には以下が該当します。

$1：cia.snmpoid

$2：cia.address

$3：監視サーバのIPアドレス※

注※　イベントがトラップインシデントに変換されるとNNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性は，.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

(5)　監視間隔変更イベント

NNMiに表示される監視間隔変更イベントの内容を，次の表に示します。

表I-52　NNMiに表示される監視間隔変更イベントの内容

specific trap | インシデント名 | 重大度 | メッセージ
1000012 | APM_Configuration_MonitorInterval_Change | 正常域 | JP1/Cm2/SSO - Agent for Processの監視間隔が$1分に変更されました。$＊

（凡例）

$1：変更後の監視間隔

$＊には以下が該当します。

$2：cia.snmpoid

$3：cia.address

$4：監視サーバのIPアドレス※

注※　イベントがトラップインシデントに変換されるとNNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性は，.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

(6)　監視の開始・停止イベント

NNMiに表示される監視の開始・停止イベントの内容を，次の表に示します。

表I-53　NNMiに表示される監視の開始・停止イベントの内容

specific trap | インシデント名 | 重大度 | メッセージ
1000013 | APM_Monitor_Start | 正常域 | JP1/Cm2/SSO - Agent for Processがプロセス監視を開始しました。$＊
1000014 | APM_Monitor_Stop | 正常域 | JP1/Cm2/SSO - Agent for Processがプロセス監視を停止しました。$＊
1000015 | APM_Monitor_Pause | 正常域 | JP1/Cm2/SSO - Agent for Processがプロセス監視を中断しました。$＊

（凡例）

$＊には以下が該当します。

$1：cia.snmpoid

$2：cia.address

$3：監視サーバのIPアドレス※

注※　イベントがトラップインシデントに変換されるとNNMiのインシデントフォームに表示されるカスタムインシデント属性は，.1.3.6.1.4.1.11.2.17.2.2.0になります。

付録J　自動アクションで定義できる変数

＜この節の構成＞

(1)　使用可能な変数

(2)　リソース収集時の自動アクションの設定

(3)　プロセス監視時の自動アクションの設定

(4)　サービス監視時の自動アクションの設定

(1)　使用可能な変数

自動アクションで使用するコマンドに使用できる変数を説明します。なお，自動アクションについては「2.5.2(4)　自動アクションおよびリモートコマンド」を参照してください。

自動アクションで使用できる変数を，次の表に示します。

表J-1　自動アクションで定義できる変数

変数名
値
リソース収集での使用可否
プロセス監視での使用可否
サービス監視での使用可否

$DATE$
事象発生時の日付（形式：yyyy/mm/dd）
○
○
○

$TIME$
事象発生時の時刻（形式：hh:mm:ss）
○
○
○

$SERVERNAME$
対象被監視サーバのサーバ名
○
○
○

$IPADDRESS$
対象被監視サーバのIPアドレス
○
○
○

$RSCID$
対象リソースのリソースID
○
－
－

$CATEGORY$
対象リソースのカテゴリ名
○
－
－

$RSCNAME$
対象リソースのリソース名
○
－
－

$SUBRSCNAME$
対象リソースのサブリソース名
○
－
－

$INSTANCE$
対象となるインスタンス名
○
－
－

$DATAVALUE$
対象となるデータ値
○
－
－

$THRESHOLD_WAR$
対象リソースの警戒しきい値
○
－
－

$THRESHOLD_CRI$
対象リソースの危険しきい値
○
－
－

$APPLICATION$
対象となるアプリケーション名
－
○
○

$PROCESSNAME$
対象となるプロセス名

親プロセスの場合
"親プロセス名(プロセス種別)"

子プロセスの場合
"親プロセス名(プロセス種別)：子プロセス名(プロセス種別)"

プロセス種別
実行ファイル名："F"
コマンドライン名："C"
－
○※
－

$PROCESSCOUNT$
対象プロセスの動作個数
－
○※
－

$THRESHOLD_UP$
対象プロセスの上限しきい値
－
○※
－

$THRESHOLD_LOW$
対象プロセスの下限しきい値
－
○※
－

$STATUS$
変更後のリソース，アプリケーション，またはプロセスの状態

リソース監視の場合
非監視：Unm
認識不能：Unk
正常域：Nor
警戒域：War
危険域：Cri

プロセス監視の場合
認識不能：Unk
正常域：Nor
警戒域：War
危険域：Cri

○
○
○

$SERVICENAME$

サービス名
"サービス名(種別)"

種別
サービス名："S"

－
－
○

$SERVICESTATUS$

変更後のサービス動作状態
起動：Running
停止：Stopped
中断：Paused
起動処理中：Start Pending
停止処理中：Stop Pending
中断処理中：Pause Pending
再開処理中：Continue Pending
サービス名不正：Invalid Name
認識不能：Unknown

－
－
○

（凡例）

○：使用できることを示します。

－：使用できないことを示します。

注※　プロセスの状態変更時に実行する場合だけ指定できます。

(2)　リソース収集時の自動アクションの設定

リソース収集時の自動アクションで使用可能な変数を次の表に示します。なお，ここで設定した自動アクションは，SSO側のホストで実行されます。

表J-2　リソース収集に関する自動アクションの設定

ウィンドウ名／定義ファイル名 | 項目名／キー名 | 参照先
収集条件変更ウィンドウ | ［コマンド設定］タブの［コマンド］欄 | 5.3.2
収集条件定義ファイル | commandUM，commandUK，commandNM，commandWR，commandCR | 7.3.1(4)

(3)　プロセス監視時の自動アクションの設定

プロセス監視時の自動アクションで使用可能な変数を以下に示します。なお，自動アクションの設定は，監視サーバの各監視アプリケーションに対して行います。

(a)　監視アプリケーションの状態変化に合わせてSSO側で実行する場合

監視しているアプリケーションの状態が変化した場合にSSO側のホストで実行する自動アクションを定義するには，以下の表に示す個所でコマンドを定義します。

表J-3　監視アプリケーション状態変化時の自動アクションの設定（SSO側）

ウィンドウ名／定義ファイル名
項目名／キー名
使用可能な変数
参照先

自動アクションウィンドウ
［コマンド名］
$DATE$
$TIME$
$SERVERNAME$
$IPADDRESS$
$APPLICATION$
$STATUS$※
5.6.7

監視条件定義ファイル
ssocommandNW，ssocommandWN，ssocommandWC，ssocommandCW，ssocommandNC，ssocommandCN，ssocommandNU，ssocommandUN，ssocommandWU，ssocommandUW，ssocommandCU，ssocommandUC
7.3.4(2)

注※　アプリケーションの状態を表します。

(b)　監視アプリケーションの状態変化に合わせてAPM側で実行する場合

監視しているアプリケーションの状態が変化した場合にAPM側のホストで実行する自動アクションを定義するには，以下の表に示す個所でコマンドを定義します。

表J-4　監視アプリケーション状態変化時の自動アクションの設定（APM側）

ウィンドウ名／定義ファイル名
項目名／キー名
使用可能な変数
参照先

リモートコマンドウィンドウ
［設定コマンド名］
$DATE$
$TIME$
$SERVERNAME$
$IPADDRESS$
$APPLICATION$
$STATUS$※
5.6.8

監視条件定義ファイル
apmcommandNW，apmcommandWN，apmcommandWC，apmcommandCW，apmcommandNC，apmcommandCN，apmcommandNU，apmcommandUN，apmcommandWU，apmcommandUW，apmcommandCU，apmcommandUC
7.3.4(2)

注※　アプリケーションの状態を表します。

(c)　監視プロセスの状態変化に合わせてAPM側で実行する場合

監視しているプロセスの状態が変化した場合にAPM側のホストで実行する自動アクションを定義するには，以下の表に示す個所でコマンドを定義します。

表J-5　監視プロセス状態変化時の自動アクションの設定

ウィンドウ名／定義ファイル名
項目名／キー名
使用可能な変数
参照先

コマンド設定ウィンドウ
［設定コマンド名］
$DATE$
$TIME$
$SERVERNAME$
$IPADDRESS$
$APPLICATION$
$PROCESSNAME$
$PROCESSCOUNT$
$THRESHOLD_UP$
$THRESHOLD_LOW$
$STATUS$※
5.6.9

監視条件定義ファイル
pscommandNC，pscommandCN，pscommandNU，pscommandUN，pscommandCU，pscommandUC
7.3.4(3)

注※　プロセスの状態を表します。

(d)　監視子プロセスの状態変化に合わせてAPM側で実行する場合

監視している子プロセスの状態が変化した場合にAPM側のホストで実行する自動アクションを定義するには，以下の表に示す個所でコマンドを定義します。

表J-6　監視子プロセス状態変化時の自動アクションの設定

ウィンドウ名／定義ファイル名
項目名／キー名
使用可能な変数
参照先

コマンド設定ウィンドウ
［設定コマンド名］
$DATE$
$TIME$
$SERVERNAME$
$IPADDRESS$
$APPLICATION$
$PROCESSNAME$
$PROCESSCOUNT$
$THRESHOLD_UP$
$THRESHOLD_LOW$
$STATUS$※
5.6.9

監視条件定義ファイル
cpscommandNC，cpscommandCN，cpscommandNU，cpscommandUN，cpscommandCU，cpscommandUC
7.3.4(4)

注※　子プロセスの状態を表します。

(4)　サービス監視時の自動アクションの設定

サービス監視時の自動アクションで使用可能な変数を以下に示します。なお，自動アクションの設定は，監視サーバの各監視アプリケーションに対して行います。

(a)　監視アプリケーションの状態変化に合わせてSSO側で実行する場合

監視しているアプリケーションの状態が変化した場合にSSO側のホストで実行する自動アクションを定義するには，以下の表に示す個所でコマンドを定義します。

表J-7　監視アプリケーション状態変化時の自動アクションの設定（SSO側）

ウィンドウ名／定義ファイル名
項目名／キー名
使用可能な変数
参照先

自動アクションウィンドウ
［コマンド名］
$DATE$
$TIME$
$SERVERNAME$
$IPADDRESS$
$APPLICATION$
$STATUS$※
5.6.7

監視条件定義ファイル
ssocommandNW，ssocommandWN，ssocommandWC，ssocommandCW，ssocommandNC，ssocommandCN，ssocommandNU，ssocommandUN，ssocommandWU，ssocommandUW，ssocommandCU，ssocommandUC
7.3.4(2)

注※　アプリケーションの状態を表します。

(b)　監視アプリケーション状態変化に合わせてAPM側で実行する場合

監視しているアプリケーションの状態が変化した場合にAPM側のホストで実行する自動アクションを定義するには，以下の表に示す個所でコマンドを定義します。

表J-8　監視アプリケーション状態変化時の自動アクションの設定（APM側）

ウィンドウ名／定義ファイル名
項目名／キー名
使用可能な変数
参照先

リモートコマンドウィンドウ
［設定コマンド名］
$DATE$
$TIME$
$SERVERNAME$
$IPADDRESS$
$APPLICATION$
$STATUS$※
5.6.8

監視条件定義ファイル
apmcommandNW，apmcommandWN，apmcommandWC，apmcommandCW，apmcommandNC，apmcommandCN，apmcommandNU，apmcommandUN，apmcommandWU，apmcommandUW，apmcommandCU，apmcommandUC
7.3.4(2)

注※　アプリケーションの状態を表します。

(c)　監視サービスの状態変化に合わせてAPM側で実行する場合

監視しているサービスの状態が変化した場合にAPM側のホストで実行する自動アクションを定義するには，以下の表に示す個所でコマンドを定義します。

表J-9　監視サービス状態変化時の自動アクションの設定

ウィンドウ名／定義ファイル名
項目名／キー名
使用可能な変数
参照先

コマンド設定ウィンドウ
［設定コマンド名］
$DATE$
$TIME$
$SERVERNAME$
$IPADDRESS$
$APPLICATION$
$STATUS$※1
$SERVICENAME$
$SERVICESTATUS$※2
5.6.9

監視条件定義ファイル
svccommandNC，svccommandCN，svccommandNU，svccommandUN，svccommandCU，svccommandUC
7.3.4(5)

注※1　アプリケーションの状態を表します。

注※2　サービスの状態を表します。

付録K　言語環境変数

SSOがサポートしている言語環境変数を，次の表に示します。

表K-1　SSOがサポートしている言語環境変数

OS
文字コード種別
言語環境変数

HP-UX
ASCII
C

Shift-JIS
ja_JP.SJIS

EUC
ja_JP.eucJP

Solaris
ASCII
C

Shift-JIS
ja_JP.PCK

EUC
ja
ja_JP.eucJP

Linux
ASCII
C

Shift-JIS
使用できません。

EUC
使用できません。

UTF-8
ja_JP.UTF-8
ja_JP.UTF8
ja_JP.utf-8
ja_JP.utf8

Windows
ASCII
C

Shift-JIS
Japanese_Japan.932

APMがサポートしている言語環境変数を，次の表に示します。

表K-2　APMがサポートしている言語環境変数

OS
文字コード種別
言語環境変数

HP-UX
ASCII
C

Shift-JIS
ja_JP.SJIS

EUC
ja_JP.eucJP

Solaris
ASCII
C

Shift-JIS
ja_JP.PCK

EUC
ja
japanese
ja_JP.eucJP

Linux
ASCII
C

UTF-8
ja_JP.UTF-8
ja_JP.UTF8
ja_JP.utf-8
ja_JP.utf8

AIX
ASCII
C

Shift-JIS
Ja_JP

EUC
ja_JP

Windows
ASCII
C

Shift-JIS
Japanese_Japan.932

付録L　汎用パス名

SSOシリーズの各プログラムでは，OSによってファイルの格納先ディレクトリが異なります。そのため，本文中では汎用パス名を使用しています。

＜この節の構成＞

付録L.1　SSOの汎用パス名

付録L.2　APMの汎用パス名

付録L.1　SSOの汎用パス名

マニュアル中で使用しているSSOの汎用パス名と，OS別のパスの対応を，次の表に示します。

表L-1　SSOの汎用パス名

汎用パス名
実際のパス名

UNIX
Windows

$SSO_AUDITLOG
/var/opt/CM2/SSO/auditlog
インストールディレクトリ¥auditlog

$SSO_BACKUP
/var/opt/CM2/SSO/tmp/ssobackup
インストールディレクトリ¥tmp
¥ssobackup

$SSO_BIN
/opt/CM2/SSO/bin
インストールディレクトリ¥bin

$SSO_CONF
/etc/opt/CM2/SSO/conf
インストールディレクトリ¥conf

$SSO_DB
/var/opt/CM2/SSO/databases
インストールディレクトリ¥databases

$SSO_ETC
/etc/opt/CM2/SSO
インストールディレクトリ

$SSO_HELP
/opt/CM2/SSO/help
インストールディレクトリ¥help

$SSO_IMAGE
/opt/CM2/SSO/www/htdocs/images/sso
インストールディレクトリ¥www
¥htdocs¥C¥images¥sso

$SSO_INCIDENT
/etc/opt/CM2/SSO/incident
インストールディレクトリ¥incident

$SSO_JAR
/opt/CM2/SSO/classes
インストールディレクトリ¥classes

$SSO_JRE
/opt/CM2/SSO/uCPSB
インストールディレクトリ¥uCPSB

$SSO_LIB
/opt/CM2/SSO/lib
インストールディレクトリ¥lib

$SSO_NEWCONF
/etc/opt/CM2/SSO/newconfig
インストールディレクトリ¥newconfig

$SSO_NLS
/opt/CM2/SSO/nls
インストールディレクトリ¥nls

$SSO_OPT
/opt/CM2/SSO
インストールディレクトリ

$SSO_REPORT
/var/opt/CM2/SSO/report
インストールディレクトリ¥report

$SSO_RSC
/etc/opt/CM2/SSO/conf/rsc
インストールディレクトリ¥conf
¥sso¥rsc¥

$SSO_SAMPLE
/opt/CM2/SSO/sample
インストールディレクトリ¥sample

$SSO_TEMPLATE
/etc/opt/CM2/SSO/template
インストールディレクトリ¥template

$SSO_TMP
/var/opt/CM2/SSO/tmp
インストールディレクトリ¥tmp

$SSO_URLACTION
/etc/opt/CM2/SSO/urlaction
インストールディレクトリ¥urlaction

$SSO_USERRSC
/etc/opt/CM2/SSO/sample/userrsc
インストールディレクトリ¥sample¥userrsc

$SSO_VAR
/var/opt/CM2/SSO
インストールディレクトリ

付録L.2　APMの汎用パス名

マニュアル中で使用しているAPMの汎用パス名と，OS別のパスの対応を，次の表に示します。

表L-2　APMの汎用パス名

汎用パス名
実際のパス名

UNIX（HP-UX, Solaris, Linux）
UNIX（AIX）
Windows

$APM_BIN
/opt/CM2/APM/bin
/usr/CM2/APM/bin
インストールディレクトリ¥bin

$APM_CONF
/etc/opt/CM2/APM/conf
/usr/CM2/APM/conf
インストールディレクトリ¥conf

$APM_LOG
/var/opt/CM2/APM/log
/usr/CM2/APM/log
インストールディレクトリ¥log

$APM_NEWCONF
/opt/CM2/APM/newconfig/CM2APM
/usr/CM2/APM/newconfig/CM2APM
インストールディレクトリ¥CM2APM¥newconfig

付録M　移行および移設

旧バージョンのSSOから最新バージョンのSSOへの移行方法について説明します。また，サーバのリプレースなどでシステムを移設するときの移設方法について説明します。

＜この節の構成＞

付録M.1　旧バージョンからの移行手順

付録M.2　システムの移設手順

付録M.1　旧バージョンからの移行手順

旧バージョンのSSOから最新バージョンのSSOに移行するときの移行手順について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　前提条件

(2)　移行対象ファイル

(3)　移行手順

(4)　注意事項

(1)　前提条件

移行時の前提条件を次に示します。

(a)　移行元サーバ

JP1/Cm2/SSOおよびJP1/Cm2/SSO - Report Featureのバージョンは，07-00以降かつ09-00より前であることが前提です。

(b)　移行先サーバ

最新バージョンのSSOの新規インストールが完了していることが前提です。なお，移行が完了するまでSSOは起動しないでください。

リソース収集データベースのデータを移行する場合は，移行先サーバのホスト名およびIPアドレスが，移行元サーバと同じであることが前提です。ただし，ssoextractlog -logfileコマンドによるデータ抽出だけを目的とした移行の場合は，ホスト名およびIPアドレスが同一である必要はありません。

(2)　移行対象ファイル

移行対象のファイルを次に示します。

(a)　UNIXの場合

表M-1　移行対象ファイル一覧（UNIXの場合）

項番 | 分類 | 移行元製品名 | ファイル | 移行元ファイルパス※1 | 移行先ファイルパス
1 | 定義・設定ファイル | SSO | 全監視アプリケーション設定の格納ファイル | $SSO_CONF/ssoap.conf | 移行元と同じ
2 | 全プロセス監視条件設定の格納ファイル | $SSO_CONF/ssoapmon.conf
3 | ssoapmon動作定義ファイル | $SSO_CONF/ssoapmon.def
4 | 全リソース収集条件設定の格納ファイル | $SSO_CONF/ssocollectd.conf
5 | ssocollectd動作定義ファイル | $SSO_CONF/ssocollectd.def
6 | ssocolmng動作定義ファイル | $SSO_CONF/ssocolmng.def
7 | イベント送信先定義ファイル | $SSO_CONF/ssodest.conf
8 | GUI定義ファイル | $SSO_CONF/ssogui.conf
9 | SNMP定義ファイル | $SSO_CONF/ssosnmp.conf
10 | TCPエージェント定義ファイル | $SSO_CONF/ssotcpagent.conf
11 | しきい値定義ファイル | $SSO_CONF/ssothreshold.conf
12 | ユーザリソース設定ファイル群 | $SSO_CONF/rsc/user*
13 | ユーザリソースのリソースアイコンファイル群 | $SSO_IMAGE/user*
14 | 収集条件定義ファイル※2 | 任意 | 任意
15 | 監視AP定義ファイル※3
16 | 監視サーバ定義ファイル※2
17 | 監視条件定義ファイル
18 | グループ定義ファイル
19 | ユーザリソース定義ファイル※4
20 | 監視状態定義ファイル
21 | 収集状態定義ファイル
22 | しきい値検証定義ファイル
23 | SSO-RF | レポート定義ファイル群 | $SSORF_CONF/rpt/* | $SSO_CONF/rpt/*
24 | ssorptd動作定義ファイル | $SSORF_CONF/ssorptd.def | $SSO_CONF/ssorptd.def
25 | レポート定義ファイル（ssodemandrptコマンドで指定するファイル） | 任意 | 任意
26 | リソース収集データベース | SSO | リソース収集データベース | $SSO_DB/Coll/* | 移行元と同じ※5
27 | レポートファイル | SSO-RF | レポートファイル | $SSORF_DB/Report/* | $SSO_REPORT/*
28 | レポートファイル（ssodemandrptコマンドで作成したファイル） | 任意 | 任意

（凡例）

SSO：JP1/Cm2/SSO

SSO-RF：JP1/Cm2/SSO - Report Feature

注※1

汎用パスが示す値については，移行元サーバのSSOのマニュアルを参照してください。同じ汎用パス名でも，移行元サーバと移行先サーバで実際のパスが異なることがありますので注意してください。

注※2

項番5のファイルを移行する場合は，移行先サーバでのファイルの再登録は不要になります。

注※3

項番1のファイルを移行する場合は，移行先サーバでのファイルの再登録は不要になります。

注※4

項番18のファイルを移行する場合は，移行先サーバでのファイルの再登録は不要になります。

注※5

ssoextractlog -logfileコマンドによるデータ抽出だけを目的とする移行の場合は，$SSO_DB/Coll/*以外のディレクトリに移行してください。

(b)　Windowsの場合

表M-2　移行対象ファイル一覧（Windowsの場合）

項番 | 分類 | 移行元製品名 | ファイル | 移行元ファイルパス※1 | 移行先ファイルパス
1 | 定義・設定ファイル | SSO | 全監視アプリケーション設定の格納ファイル | $SSO_CONF¥ssoap.conf | 移行元と同じ
2 | 全プロセス監視条件設定の格納ファイル | $SSO_CONF¥ssoapmon.conf
3 | ssoapmon動作定義ファイル | $SSO_CONF¥ssoapmon.def
4 | 全リソース収集条件設定の格納ファイル | $SSO_CONF¥ssocollectd.conf
5 | ssocollectd動作定義ファイル | $SSO_CONF¥ssocollectd.def
6 | ssocolmng動作定義ファイル | $SSO_CONF¥ssocolmng.def
7 | イベント送信先定義ファイル | $SSO_CONF¥ssodest.conf
8 | GUI定義ファイル | $SSO_CONF¥ssogui.conf
9 | SNMP定義ファイル | $SSO_CONF¥ssosnmp.conf
10 | TCPエージェント定義ファイル | $SSO_CONF¥ssotcpagent.conf
11 | しきい値定義ファイル | $SSO_CONF¥ssothreshold.conf
12 | ユーザリソース設定ファイル群 | $SSO_CONF¥rsc¥user* | $SSO_CONF¥rsc¥user*
13 | ユーザリソースのリソースアイコンファイル群 | $SSO_IMAGE¥user* | $SSO_IMAGE¥user*
14 | 収集条件定義ファイル※2 | 任意 | 任意
15 | 監視AP定義ファイル※3
16 | 監視サーバ定義ファイル※2
17 | 監視条件定義ファイル
18 | グループ定義ファイル
19 | ユーザリソース定義ファイル※4
20 | 監視状態定義ファイル
21 | 収集状態定義ファイル
22 | しきい値検証定義ファイル
23 | SSO-RF | レポート定義ファイル群 | $SSORF_CONF¥rpt¥* | $SSO_CONF¥rpt¥*
24 | ssorptd動作定義ファイル | $SSORF_CONF¥ssorptd.def | $SSO_CONF¥ssorptd.def
25 | レポート定義ファイル（ssodemandrptコマンドで指定するファイル） | 任意 | 任意
26 | リソース収集データベース | SSO | リソース収集データベース | $SSO_DB¥Coll¥* | 移行元と同じ※5
27 | レポートファイル | SSO-RF | レポートファイル | $SSORF_DB¥Report¥* | $SSO_REPORT¥/*
28 | レポートファイル（ssodemandrptコマンドで作成したファイル） | 任意 | 任意

（凡例）

SSO：JP1/Cm2/SSO

SSO-RF：JP1/Cm2/SSO - Report Feature

注※1

汎用パスが示す値については，移行元サーバのSSOのマニュアルを参照してください。同じ汎用パス名でも，移行元サーバと移行先サーバで実際のパスが異なることがありますので注意してください。

注※2

項番5のファイルを移行する場合は，移行先サーバでのファイルの再登録は不要になります。

注※3

項番1のファイルを移行する場合は，移行先サーバでのファイルの再登録は不要になります。

注※4

項番18のファイルを移行する場合は，移行先サーバでのファイルの再登録は不要になります。

注※5

ssoextractlog -logfileコマンドによるデータ抽出だけを目的とする移行の場合は，$SSO_DB/Coll/*以外のフォルダに移行してください。

(3)　移行手順

移行手順を次に示します。なお，移行作業はroot権限（UNIXの場合）またはAdministrator権限（Windowsの場合）を持つユーザが実施してください。

(a)　移行元サーバでの作業

SSOを停止する。
SSOのウィンドウが開いている場合は，ウィンドウを閉じます。また，SSOが動作している場合は，次のコマンドを実行してSSOを停止します。

ovstop ssotopo

移行先サーバに移行対象ファイルを転送する。
移行対象ファイルについては，「(2)　移行対象ファイル」を参照してください。

(b)　移行先サーバでの作業

移行元サーバから転送された移行対象ファイルを移動する。
ファイルの移動先については，「(2)　移行対象ファイル」を参照してください。
移行先サーバのOSがUNIXの場合は，移行対象ファイルの移動時に，ファイルの所有者，グループ，およびアクセス権を設定し直す必要があります。ファイルの所有者，グループ，およびアクセス権を次の表に示します。

表M-3　移行対象ファイルの設定内容

所有者 | グループ | アクセス権
bin | bin | -rw-r--r-- (0644)

なお，移行先ファイルパスが任意のファイルについては，表M-3に示す所有者やグループ以外にもアクセス権を付与できます。

必要に応じて，定義ファイルや設定ファイルを変更する。
移行先サーバの環境や，移行後のシステムの運用方法に合わせて，定義ファイルや設定ファイルを変更します。

(4)　注意事項

移行時の注意事項を次に示します。

Windows環境とUNIX環境では，テキスト形式の移行対象ファイルの改行コードが異なりますが，SSOの動作には影響しません。必要に応じて改行コードを変更してください。

移行元サーバと移行先サーバの言語環境が異なる場合は，移行した定義ファイル内に，日本語またはマルチバイトコードの文字が含まれていることがあります。必要に応じて，移行先サーバの言語環境に合わせて修正してください。

移行元サーバと移行先サーバのレポート出力言語が異なる場合は，レポート出力言語を変更してレポートを作成し直してください。
レポートを作成する操作については，「4.8　レポート条件の設定およびレポートファイルの作成」を参照してください。

シンボル表示機能および代行監視機能に関する定義情報や設定情報は，移行先サーバでは無視されます。

リソース収集データベースのデータは，Windows環境からUNIX環境への移行はできません。

09-00以降のバージョンでは，SSOのSNMP定義ファイル（ssosnmp.conf）の各キーのデフォルト値が変更になっています。必要に応じて，指定を省略している個所を見直してください。

09-00以降のバージョンでは，SSOのイベント送信先定義ファイル（ssodest.conf）に「イベント種別」という項目が追加されています。NNMiが存在しないホストに対してSNMPトラップを発行する場合は，イベント種別に「2」を設定してください。
イベント送信先定義ファイルについては，「7.3.13　イベント送信先定義ファイル（ssodest.conf）」を参照してください。

09-00以降のバージョンでは，次の表に示すSSOの動作定義ファイルのキーが廃止されます。移行した動作定義ファイルにこれらのキーが記述されている場合は，SSOを起動する前に削除してください。削除しなかった場合は，該当するデーモンプロセス起動時にエラーとなります。

表M-4　09-00以降のバージョンで廃止される動作定義ファイルのキー

動作定義ファイル名 | キー名
ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def） | compound-symbol:
symbol-restraint:
source-name:
ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def） | compound-symbol:

09-00以降のバージョンでは，次の表に示すSSOの動作定義ファイルのキー値については設定不要です。また，一部のキー値については，デフォルト値や動作仕様を変更しています。このため，これらのキー値については，特に必要がなければ設定しないようにしてください。

表M-5　09-00以降のバージョンでは設定不要の動作定義ファイルのキー

動作定義ファイル名
キー名
09-00での変更点

ssoapmon動作定義ファイル（ssoapmon.def）
client-polling:
－

gui-cmd-exclusive:
デフォルト値を，「on」から「off」に変更しました。

log-level:
－

APM-command-timeout:
－

ssocolmng動作定義ファイル（ssocolmng.def）
client-polling:
－

gui-cmd-exclusive:
デフォルト値を，「on」から「off」に変更しました。

log-level:
－

unmanage-strange-instance:
－

ssocollectd動作定義ファイル（ssocollectd.def）
client-polling:
－

counter-inschg-skip:

指定値に「all」を追加しました。「all」を指定すると，収集中にインスタンス数が変化したすべてのユーザリソースの収集をスキップします。

デフォルト値を「none」から「all」に変更しました。

counter-lap-skip:
「off」を指定したときの動作（サブリソース値の計算方法）を，次のとおり変更しました。

変更前

今回のMIB値

変更後

MIB最大値

－前回のMIB値

＋今回のMIB値

＋1

ssorptd動作定義ファイル（ssorptd.def）
client-polling:
－

付録M.2　システムの移設手順

サーバのリプレースなどでシステムを移設するときの移設手順について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　前提条件

(2)　移設対象ファイル

(3)　移設手順

(4)　注意事項

(1)　前提条件

移設に当たっての前提条件を次に示します。

(a)　移設元サーバ

SSOのバージョンは，09-00以降であることが前提です。

(b)　移設先サーバ

移設元サーバと同じバージョンのSSOの新規インストールが完了していることが前提です。なお，移設が完了するまでSSOは起動しないでください。

リソース収集データベースのデータを移設する場合は，移設先サーバのホスト名およびIPアドレスが，移設元サーバと同じであることが前提です。ただし，ssoextractlog -logfileコマンドによるデータ抽出だけを目的とする移設の場合は，ホスト名およびIPアドレスが同一である必要はありません。

(2)　移設対象ファイル

移設対象のファイルを次に示します。

表M-6　移設対象ファイル一覧

項番
分類
ファイル名
移設方法

コマンド※1
手動

1
資料採取コマンド※2

UNIXの場合

$SSO_BIN/jp1ssolog.sh

Windowsの場合

$SSO_BIN¥jp1ssolog.bat

×
○

2
定義・設定ファイル

$SSO_CONF配下の全ファイル

$SSO_IMAGE/カテゴリ名※3配下の全ファイル

○
○

任意の場所に格納した定義ファイル
×
○

3
リソース収集データベース
$SSO_DB配下の全ファイル
○※4
○※4

4
レポートファイル
$SSO_REPORT配下の全ファイル
○
○

（凡例）

○：移設できます。

×：移設できません。

注※1

ssobackupコマンドおよびssorestoreコマンドを使用します。

注※2

移設元サーバと移設先サーバの環境が，UNIX同士またはWindows同士の場合だけ移設できます。

注※3

カテゴリ名は，ユーザリソース定義ファイルで設定したカテゴリ名です。ユーザリソース定義ファイルについては，「7.3.14　ユーザリソース定義ファイル」を参照してください。

注※4

ssoextractlog -logfileコマンドによるデータ抽出だけを目的とする移設の場合は，コマンドで移設することはできません。手動で$SSO_DB以外のディレクトリに移設してください。

(3)　移設手順

移設手順を次に示します。なお，移設作業はroot権限（UNIXの場合）またはAdministrator権限（Windowsの場合）を持つユーザが実施してください。

(a)　移設元サーバでの作業

SSOを停止する。
SSOのウィンドウが開いている場合は，ウィンドウを閉じます。また，SSOが動作している場合は，次のコマンドを実行してSSOを停止します。

ssostop

移設元サーバのOSがWindowsの場合，「SNMP System Observer」サービスを「停止」にすることでも，SSOを停止できます。

注意

NNMiは停止しないでください。

SSOのデータをバックアップする。
次のコマンドを実行して，移設対象ファイルをバックアップします。移設対象ファイルについては，「(2)　移設対象ファイル」を参照してください。また，ssobackupコマンドの引数については，「6.　コマンド ssobackup」を参照してください。

ssobackup {-all | -conf | -db} [-d バックアップ先ディレクトリ]

なお，ssobackupコマンドでバックアップできない移設対象ファイルについては，手動でバックアップしてください。

バックアップしたデータを，移設先サーバに転送する。

移設元サーバと移設先サーバのIPアドレスが異なる場合は，SSOを再起動する。
次のコマンドを実行します。

ssostart

なお，移設元サーバのOSがWindowsの場合，「SNMP System Observer」サービスを「開始」にすることでも，SSOを起動できます。

移設元サーバと移設先サーバのIPアドレスが異なる場合は，APMの移設元サーバに関する定義をすべて削除する。
次のコマンドを実行します。

ssopsset -sd

(b)　移設先サーバでの作業

移設元サーバから転送されたデータをリストアする。
次のコマンドを実行して，必要なファイルをリストアします。ssorestoreコマンドの引数については，「6.　コマンド ssorestore」を参照してください。

ssorestore {-all | -conf | -db} [-d リストア元ディレクトリ]

注意

ssorestoreコマンドには，ssobackupコマンドの実行時と同じ引数を指定してください。

なお，ssorestoreコマンドでリストアできない移設対象ファイルについては，手動でリストアしてください。
また，移設先サーバのOSがUNIXの場合は，移設対象ファイルのリストア後に，ファイルの所有者，グループ，およびアクセス権を設定し直す必要があります。ファイルの所有者，グループ，およびアクセス権を次の表に示します。

表M-7　移設対象ファイルの設定内容

所有者 | グループ | アクセス権
bin | bin | -rw-r--r-- (0644)

なお，移設先ファイルパスが任意のファイルについては，表M-7に示す所有者やグループ以外にもアクセス権を付与できます。

SSOをセットアップする。
セットアップについては，「3.4　SSOのセットアップ」を参照してください。

注意

SSOは起動しないでください。

必要に応じて，定義ファイルや設定ファイルを変更する。
移設先サーバの環境や，移設後のシステムの運用方法に合わせて，定義ファイルや設定ファイルを変更します。

リソース収集データベースを移設しない場合は，ssocollectdデーモンプロセス，およびssocolmngデーモンプロセスを起動する。
次のコマンドを実行します。

ssostart ssocollectd
ssostart ssocolmng

リソース収集データベースを移設しない場合は，リストアしたリソース収集データベースを削除する。
次のコマンドを実行します。

ssodbdel -all

(4)　注意事項

移設時の注意事項を次に示します。

Windows環境とUNIX環境では，テキスト形式の移設対象ファイルの改行コードが異なりますが，SSOの動作には影響しません。必要に応じて改行コードを変更してください。

移設元サーバと移設先サーバの言語環境が異なる場合は，移設した定義ファイル内に，日本語またはマルチバイトコードの文字が含まれていることがあります。必要に応じて，移設先サーバの言語環境に合わせて修正してください。

移設元サーバと移設先サーバのレポート出力言語が異なる場合は，レポート出力言語を変更してレポートを作成し直してください。
レポートを作成する操作については，「4.8　レポート条件の設定およびレポートファイルの作成」を参照してください。

リソース収集データベースのデータは，Windows環境からUNIX環境への移設はできません。

付録N　動作ログの出力

動作ログ出力機能は，ユーザによるSSOの操作および動作履歴を，動作ログファイルに出力する機能です。動作ログファイルには，起動や停止，バックアップやリストア，ユーザ認証，障害発生などの監査事象に関する情報が出力されます。リソース収集条件設定やプロセス監視条件設定などの設定操作や，しきい値監視での監視状態変化など監視対象サーバに関する情報は出力されません。

動作ログファイルはCSV形式です。内部統制の形式に準拠しているため，監査ログとして使用することもできます。

ここでは，動作ログの出力形式や，出力するための設定などについて説明します。

＜この節の構成＞

付録N.1　動作ログに出力される事象の種別

付録N.2　動作ログの出力形式

付録N.3　動作ログを出力するための設定

付録N.4　動作ログに出力されるメッセージの一覧

付録N.1　動作ログに出力される事象の種別

動作ログに出力される事象の種別とは，SSOの操作および動作のことで，動作ログに出力される事象を分類するための，動作ログ内の識別子です。動作ログに出力される事象の種別およびSSOが動作ログに出力する契機を，次の表に示します。

表N-1　動作ログに出力される事象の種別

事象の種別
説明
SSOが出力する契機

StartStop
プログラムの起動および停止を示す事象。

SSOの起動および停止

NNMiとの接続状態の変更

バックアップの実行

Authentication
システム管理者やユーザが，接続または認証を試みて，成功または失敗したことを示す事象。
ユーザ認証（SSOコンソールへのログインおよびログアウト）

ConfigurationAccess
システム管理者が許可された運用操作を実行し，操作が成功または失敗したことを示す事象。

SSO認証ユーザの追加および削除

NNM情報定義ファイルの編集

Failure
プログラムの異常を示す事象。
デーモンプロセスの異常終了

ExternalService
日立ミドルウェア製品と外部サービスとの通信結果を示す事象。

APMとのヘルスチェック失敗

NNMiとの接続状態の変更

Maintenance
システム管理者やユーザが，保守操作を実行し，操作が正常終了または異常終了したことを示す事象。

バックアップの実行

リストアの実行

収集データベースの削除

ManagementAction
プログラムの重要なアクションの実行を示す事象。ほかの事象を契機とし実行するアクションを示す事象。

自動アクションの実行

リモートコマンドの実行

付録N.2　動作ログの出力形式

動作ログの出力形式，出力先，および動作ログに出力される内容について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　動作ログの出力形式

(2)　動作ログの出力先

(3)　出力項目

(1)　動作ログの出力形式

動作ログの出力形式は，ヘッダ情報，共通出力項目，および固有出力項目から構成されます。動作ログの出力形式を次に示します。

(2)　動作ログの出力先

動作ログの出力先パス（ディレクトリおよび動作ログファイル名）は，次のとおりです。

Windowsの場合

SSOのインストールフォルダ¥auditlog¥ssoaudit.log
SSOのインストールフォルダ¥auditlog¥ssoaudit1.log（1世代目のバックアップ）
SSOのインストールフォルダ¥auditlog¥ssoaudit2.log（2世代目のバックアップ）

UNIXの場合

/var/opt/CM2/SSO/auditlog/ssoaudit.log
/var/opt/CM2/SSO/auditlog/ssoaudit1.log（1世代目のバックアップ）
/var/opt/CM2/SSO/auditlog/ssoaudit2.log（2世代目のバックアップ）

(3)　出力項目

出力項目は，共通出力項目と固有出力項目の2種類あります。それぞれについて説明します。

共通出力項目
動作ログを出力する日立オープンミドルウェア製品（またはJP1製品）で共通して出力される項目です。

固有出力項目
動作ログを出力する日立オープンミドルウェア製品（またはJP1製品）ごとに，出力される項目です。

(a)　共通出力項目

共通出力項目の内容を，次の表に示します。

表N-2　動作ログの共通出力項目

項番
出力項目
値
内容
値のサイズ
（バイト）

項目名
出力される属性名

1
共通仕様識別子
－
「CALFHM」
動作ログのフォーマットであることを示す識別子です。
6

2
共通仕様リビジョン番号
－
X.X
動作ログを管理するためのリビジョン番号です。
3

3
通番
seqnum
通番
動作ログの通し番号です。
1～10

4
メッセージID
msgid
KDNBnnnn-X
製品ごとのメッセージIDです。
10

5
日付・時刻
date
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.tttTZD※1
動作ログの取得日時およびタイムゾーンです。
24または29

6
発生プログラム名
progid
JP1Cm2SSO
事象が発生したプログラム名です。
9

7
発生コンポーネント名
compid

ssospmd

ssocolmng

ssoapmon

ssoconsoled

ssostart

ssostop

ssobackup

ssorestore

ssoauth

ssonnmsetup

事象が発生したコンポーネント名です。
5～11

8
発生プロセスID
pid
プロセスID
事象が発生を検出したプロセスのIDです。
1～10

9
発生場所
ocp:host
ホスト名
事象が発生したホスト名です。
1～255

10
事象の種別
ctgry
表N-1の事象の種別
動作ログに出力される事象を分類するための識別子です。
7～19

11
事象の結果
result※2

Success（成功）

Failure（失敗）

Occurrence（成功または失敗の分類がない事象の発生）

発生した事象の結果です。
7～10

12
事象を発生させたユーザID
subj:uid
ユーザID
事象を発生させたユーザの情報です。
1～256

注※1

YYYYは年，MMは月，DDは日，hhは時間，mmは分，ssは秒，tttはミリ秒です。

Tは日付と時刻の区切りです。

ZDはタイムゾーン指定子です。次のどれかが出力されます。

+hh:mm：UTC（協定世界時）からhh:mmだけ進んでいることを示します。

-hh:mm：UTC（協定世界時）からhh:mmだけ遅れていることを示します。

Z：UTC（協定世界時）と同じであることを示します。

注※2

動作ログ定義ファイルの出力レベル（auditlog-level）との対応を次に示します。

Success：出力レベルをI，W，またはEに設定したときに出力されます。

Failure：出力レベルをEに設定したときに出力されます。

Occurrence：出力レベルをI，W，またはEに設定したときに出力されます。

(b)　固有出力項目

固有出力項目の内容を，次の表に示します。

表N-3　動作ログファイルの固有出力項目

項番
固有出力項目
値
値のサイズ
（バイト）

項目名
意味

1
obj

事象の対象。

起動コマンドまたは停止コマンド実行時に指定したデーモンプロセス名。指定しなかった場合は出力されません。

縮退または一時停止から回復する際のデーモンプロセス名。

バックアップによって中断されるデーモンプロセス名。

次に示すデーモンプロセス名

ssospmd

ssocolmng

ssocollectd

ssoapmon

ssorptd

ssoconsoled

ssotrapd

5～11

2
op

事象発生となった動作情報または操作情報。

SSO認証ユーザの追加および削除。

NNM連携定義の追加および削除。

データベース削除のインタフェース。

conf

db

all

add

delete

ssodbdel

GUI

3～11

3
auth

ユーザ認証情報。

SSO認証ユーザの追加または削除に指定したユーザ名。

SSOコンソールへのログインユーザ名およびログアウトユーザ名。

ユーザ名
1～31

4
agent:host

リモートコマンド実行先サーバ。

ヘルスチェック実行先サーバ。

ホスト名またはIPアドレス
1～255

5
msg

NNMi連携不可検知によるデーモンプロセスの状態。

バックアップ実行中のデーモンプロセスの中断状態。

SSOコンソールへのログインユーザ認証種別。

DEGENERATING

SUSPENDING

PAUSING

jp1

sso

3～10

付録N.3　動作ログを出力するための設定

動作ログへの出力に関する設定は，動作ログ定義ファイル（ssoauditlog.conf）で設定します。デフォルトでは，SSOの動作ログファイルにだけ出力する設定になっています。ただし，動作ログ定義ファイル（ssoauditlog.conf）で設定を変更することで，Windowsイベントログやsyslogに出力することもできます。動作ログ定義ファイル（ssoauditlog.conf）の詳細については，「7.3.28　動作ログ定義ファイル（ssoauditlog.conf）」を参照してください。

付録N.4　動作ログに出力されるメッセージの一覧

動作ログに出力されるメッセージを，事象の種別ごとに示します。

＜この項の構成＞

(1)　起動または停止（StartStop）

(2)　デーモンプロセスの一時停止，縮退，および解除（StartStop）

(3)　デーモンプロセスの中断（StartStop）

(4)　SSOコンソールへのログインまたはログアウト（Authentication）

(5)　SSO認証ユーザの追加または削除（ConfigurationAccess）

(6)　NNM連携定義の追加または削除（ConfigurationAccess）

(7)　デーモンプロセスの異常終了（Failure）

(8)　APMとのヘルスチェック（ExternalService）

(9)　NNMi連携可否（ExternalService）

(10)　バックアップまたはリストア（Maintenance）

(11)　収集データベースの削除（Maintenance）

(12)　自動アクションまたはリモートコマンド（ManagementAction）

(1)　起動または停止（StartStop）

ユーザの操作
SSOの動作
メッセージ

OSの起動

ssostart

SSOサービスの開始（Windows限定）

デーモンプロセスの起動を開始
KDNB2450-I（ssostartだけ）
デーモンプロセスを起動します
The starting of daemon processes will start now.

デーモンプロセスの起動に成功
KDNB2451-I（ssostartだけ）
デーモンプロセスを起動しました
The starting of daemon processes has completed.
KDNB4100-I
デーモンプロセスを起動しました（プロセス名=デーモンプロセス名）
A daemon process has started. (Process=デーモンプロセス名)

デーモンプロセスの起動に失敗
KDNB2452-E（ssostartだけ）
デーモンプロセスの起動に失敗しました
The starting of daemon processes has failed.
KDNB4101-E
デーモンプロセスの起動に失敗しました（プロセス名=デーモンプロセス名）
The starting of a daemon process has failed. (Process=デーモンプロセス名)

OSの停止

ssostop

SSOサービスの停止（Windows限定）

デーモンプロセスの停止を開始
KDNB2550-I（ssostopだけ）
デーモンプロセスを停止します
The stopping of daemon processes will start now.

デーモンプロセスの停止に成功
KDNB2551-I（ssostopだけ）
デーモンプロセスを停止しました
The stopping of daemon processes has completed.
KDNB4102-I
デーモンプロセスを停止しました（プロセス名=デーモンプロセス名）
The stopping of a daemon process has completed. (Process=デーモンプロセス名)

デーモンプロセスの停止に失敗
KDNB2552-E（ssostopだけ）
デーモンプロセスの停止に失敗しました
The stopping of daemon processes has failed.
KDNB4103-E
デーモンプロセスの停止に失敗しました（プロセス名=デーモンプロセス名）
The stopping of a daemon process has failed. (Process=デーモンプロセス名)

(2)　デーモンプロセスの一時停止，縮退，および解除（StartStop）

SSOの動作
メッセージ

NNMi連携不可を検知したことによるデーモンプロセスの一時停止（nnm-coop-policy:0）
KDNB4109-K
デーモンプロセスの状態が一時停止になりました（プロセス名=デーモンプロセス名）
The status of a daemon process has changed to suspending.

NNMi連携不可を検知したことによるデーモンプロセスの縮退動作の開始（nnm-coop-policy:1）
KDNB4107-K
デーモンプロセスの状態が縮退動作になりました（プロセス名=デーモンプロセス名）
The status of a daemon process has changed to degenerating.

NNMi連携可能を検知したことによるデーモンプロセスの一時停止からの再始動に成功（nnm-coop-policy:0）
KDNB4110-I
デーモンプロセスを再始動しました（プロセス名=デーモンプロセス名）
A daemon process has restarted. (Process=デーモンプロセス名)

NNMi連携可能を検知したことによるデーモンプロセスの一時停止からの再始動に失敗（nnm-coop-policy:0）
KDNB4111-E
デーモンプロセスの再始動に失敗しました（プロセス名=デーモンプロセス名）
The restarting of a daemon process has failed. (Process=デーモンプロセス名)

NNMi連携可能を検知したことによるデーモンプロセスの通常動作開始（nnm-coop-policy:1）
KDNB4108-I
デーモンプロセスの状態が通常動作になりました（プロセス名=デーモンプロセス名）
The status of a daemon process has changed to running.

(3)　デーモンプロセスの中断（StartStop）

ユーザの操作
SSOの動作
メッセージ

バックアップの実行
バックアップのためのデーモンプロセスの中断を開始
KDNB2050-I
デーモンプロセスを中断します
The interrupting of daemon processes will start now.

バックアップのためのデーモンプロセスの中断に成功
KDNB2051-I
デーモンプロセスを中断しました
The interrupting of daemon processes has completed.
KDNB4112-K
デーモンプロセスを中断しました（プロセス名=デーモンプロセス名）
A daemon process has interrupted. (Process=デーモンプロセス名)

バックアップのためのデーモンプロセスの中断に失敗
KDNB2052-E
デーモンプロセスの中断に失敗しました
The interrupting of daemon processes has failed.
KDNB4113-E
デーモンプロセスの中断に失敗しました （プロセス名=デーモンプロセス名）
The interrupting of a daemon process has failed. (Process=デーモンプロセス名)

バックアップのために中断したデーモンプロセスの再開を開始
KDNB2053-I
デーモンプロセスを再開します
The resuming of daemon processes will start now.

バックアップのために中断したデーモンプロセスの再開に成功
KDNB2054-I
デーモンプロセスを再開しました
The resuming of daemon processes has completed.
KDNB4114-I
デーモンプロセスを再開しました（プロセス名=デーモンプロセス名）
A daemon process has resumed. (Process=デーモンプロセス名)

バックアップのために中断したデーモンプロセスの再開に失敗
KDNB2055-E
デーモンプロセスの再開に失敗しました
The resuming of daemon processes has failed.
KDNB4115-E
デーモンプロセスの再開に失敗しました（プロセス名=デーモンプロセス名）
The resuming of a daemon process has failed. (Process=デーモンプロセス名)

(4)　SSOコンソールへのログインまたはログアウト（Authentication）

ユーザの操作
SSOの動作
メッセージ

SSOコンソールへのログイン
ログインユーザの認証に成功
KDNB1204-I
ユーザの認証に成功しました（ユーザ名=ユーザ名）
A user was authenticated successfully. (User=ユーザ名)

ログインユーザの認証に失敗
KDNB1205-E
ユーザの認証に失敗しました（ユーザ名=ユーザ名）
An attempt to authenticate a user has failed. (User=ユーザ名)

ログイン成功
KDNB4400-I
SSOコンソールへログインしました（ユーザ名=ユーザ名）
A user logged in to the SSO Console. (User=ユーザ名)

ログイン失敗
KDNB4401-E
SSOコンソールへのログインに失敗しました（ユーザ名=ユーザ名）
An attempt to logged in to the SSO console has failed. (User=ユーザ名)

SSOコンソールからのログアウト
ログアウト成功
KDNB4402-I
SSOコンソールからログアウトしました （ユーザ名=ユーザ名）
A user logged out from the SSO Console. (User=ユーザ名)

セッションのタイムアウトによるログアウト
KDNB4403-I
セッションタイムアウトによりSSOコンソールからログアウトしました（ユーザ名=ユーザ名）
A user logged out from the SSO Console because of session timeout. (User=ユーザ名)

(5)　SSO認証ユーザの追加または削除（ConfigurationAccess）

ユーザの操作
SSOの動作
メッセージ

SSO認証ユーザの追加
ユーザの追加に成功
KDNB1200-I
認証ユーザの追加に成功しました（ユーザ名=ユーザ名）
A user was added successfully. (User=ユーザ名)

ユーザの追加に失敗
KDNB1201-E
認証ユーザの追加に失敗しました（ユーザ名=ユーザ名）
An attempt to add a user has failed. (User=ユーザ名)

SSO認証ユーザの削除
ユーザの削除に成功
KDNB1202-I
認証ユーザの削除に成功しました（ユーザ名=ユーザ名）
A user was deleted successfully. (User=ユーザ名)

ユーザの削除に失敗
KDNB1203-E
認証ユーザの削除に失敗しました（ユーザ名=ユーザ名）
An attempt to delete a user has failed. (User=ユーザ名)

(6)　NNM連携定義の追加または削除（ConfigurationAccess）

ユーザの操作
SSOの動作
メッセージ

NNM連携定義ファイルのセットアップ（追加／変更または削除）
セットアップに成功
KDNB2650-I
NNM連携のセットアップに成功しました
The setup of NNM cooperation has succeeded.

セットアップに失敗
KDNB2651-E
NNM連携のセットアップに失敗しました
The setup of NNM cooperation has failed.

(7)　デーモンプロセスの異常終了（Failure）

SSOの動作
メッセージ

デーモンプロセスの異常終了
KDNB4104-E
デーモンプロセスが異常終了しました（プロセス名=デーモンプロセス名）
A daemon process terminated abnormally. (Process=デーモンプロセス名)

(8)　APMとのヘルスチェック（ExternalService）

SSOの動作
メッセージ

APMとのヘルスチェック失敗
KDNB4264-E
ヘルスチェックに失敗しました（サーバ＝監視サーバ）
An attempt of health check has failed. (Server=監視サーバ)

(9)　NNMi連携可否（ExternalService）

SSOの動作
メッセージ

NNMi連携不可を検知
KDNB4105-K
NNM連携機能が無効になりました
The function of NNM cooperation has invalidated.

NNMi連携可能を検知
（連携不可の状態だった場合）
KDNB4106-I
NNM連携機能が回復しました
The function of NNM cooperation has recovered.

(10)　バックアップまたはリストア（Maintenance）

ユーザの操作
SSOの動作
メッセージ

バックアップの実行
バックアップ開始
KDNB1250-I
バックアップを開始します
The processing of backup will start now.

バックアップ成功
KDNB1251-I
バックアップが正常に終了しました
An attempt of backup has completed successfully.

バックアップ失敗
KDNB1252-E
バックアップが失敗しました
An attempt of backup has failed.

リストアの実行
リストア開始
KDNB2100-I
リストアを開始します
The processing of restore will start now.

リストア成功
KDNB2101-I
リストアが正常に終了しました
An attempt of restore has completed successfully.

リストア失敗
KDNB2102-E
リストアが失敗しました
An attempt of restore has failed.

(11)　収集データベースの削除（Maintenance）

ユーザの操作
SSOの動作
メッセージ

収集データベースの削除
収集データベースの削除を開始
KDNB4162-I
収集データベースの削除を開始します
The deleting of a collection database will start now.

収集データベースの削除に成功
KDNB4163-I
収集データベースの削除が正常に終了しました
An attempt of delete a collection database has completed successfully.

収集データベースの削除に失敗
KDNB4164-E
収集データベースの削除に失敗しました
An attempt of delete a collection database has failed.

(12)　自動アクションまたはリモートコマンド（ManagementAction）

SSOの動作
メッセージ

リソース収集での自動アクションの実行
KDNB4160-I
自動アクションを実行しました
An automatic action has executed.

リソース収集での自動アクションの実行失敗
KDNB4161-E
自動アクションの実行に失敗しました
An attempt to execute of automatic action has failed.

プロセス監視での自動アクションの実行
KDNB4260-I
自動アクションを実行しました
An automatic action has executed.

プロセス監視での自動アクションの実行失敗
KDNB4261-E
自動アクションの実行に失敗しました
An attempt to execute of automatic action has failed.

リモートコマンドの実行
KDNB4262-I
リモートコマンドを実行しました （サーバ＝監視サーバ）
A remote command has executed. (Server=監視サーバ)

リモートコマンドの実行失敗
KDNB4263-E
リモートコマンドの実行に失敗しました （サーバ＝監視サーバ）
An attempt to execute of remote command has failed. (Server=監視サーバ)

付録O　製品連携

自ホストのSSOと他ホストのSSOとの連携，SSOとAPMとの連携，およびSSOと関連製品との連携について説明します。

＜この節の構成＞

付録O.1　他ホストのSSOとの連携

付録O.2　APMとの連携

付録O.3　関連製品との連携

付録O.1　他ホストのSSOとの連携

自ホストのSSOと他ホストのSSOとの連携について，次の表に示します。

表O-1　リソース参照機能およびリソース収集機能での連携

自ホストのSSO
（ウィンドウ/コマンド）
他ホストのSSO（デーモンプロセス）

09-50
09-10
09-00
08-00
07-50
07-10
07-00

09-50
○
○
○
×
×
×
×

09-10
○
○
○
×
×
×
×

09-00
○
○
○
×
×
×
×

08-00
×
×
×
○
○
○
○

07-50
×
×
×
○
○
○
○

07-10
×
×
×
○
○
○
○

07-00
×
×
×
○
○
○
○

（凡例）

○：リソースの参照および収集ができます。SSOのバージョンが異なる場合は，古い方のバージョンの機能範囲で，リソースの参照および収集ができます。

×：リソースの参照および収集はできません。

表O-2　プロセスおよびサービス監視機能での連携

SSO（ウィンドウ/コマンド） | SSO（デーモンプロセス）
09-50 | 09-10 | 09-00 | 08-00 | 07-50 | 07-10 | 07-00
09-50 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
09-10 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
09-00 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ×
08-00 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △
07-50 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △
07-10 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △
07-00 | × | × | × | × | × | × | △

（凡例）

○：プロセス監視およびサービス監視ができます。

△：プロセス監視はできますが，サービス監視はできません。

×：プロセス監視およびサービス監視はできません。

付録O.2　APMとの連携

SSOとAPMとの連携について，次の表に示します。SSOとAPMのバージョンが異なる場合は，古い方のバージョンの機能範囲で，プロセス監視およびサービス監視ができます。

表O-3　APMとの連携

SSO | APM
09-00 | 08-00 | 07-50 | 07-10 | 07-00
09-50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
09-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
09-00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
08-00 | ○ | ○ | ○ | △ | △
07-50 | ○ | ○ | ○ | △ | △
07-10 | ○ | ○ | ○ | △ | △
07-00 | △ | △ | △ | △ | △

（凡例）

○：プロセス監視およびサービス監視ができます。ただし，サービス監視は監視対象サーバのOSがWindowsの場合だけできます。

△：プロセス監視ができます。

付録O.3　関連製品との連携

SSOと関連製品との連携について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　ESAまたはJP1/Cm2/SMGとの連携

(2)　DSSOとの連携

(3)　SSORFとの連携

(1)　ESAまたはJP1/Cm2/SMGとの連携

SSOとESA，またはSSOとJP1/Cm2/SMGとの連携について，次の表に示します。SSOのバージョンやSNMPエージェントのバージョンに対応するリソースに対して，リソースの参照および収集ができます。

表O-4　ESAまたはJP1/Cm2/SMGとの連携

SSO | ESAまたはJP1/Cm2/SMG
09-00 | 08-00 | 07-50 | 07-10 | 07-00
09-50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
09-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
09-00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
08-00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
07-50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
07-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
07-00 | △ | △ | △ | △ | △

（凡例）

○：リソースの参照および収集ができます。

△：リソースの参照および収集ができます。ただし，連携するSNMPエージェントがHP-UX 11i V2.0（IPF）版のESAの場合，エージェント種別が「TO」のリソースだけ参照および収集ができます。

(2)　DSSOとの連携

SSOとDSSOとの連携について，次の表に示します。SSOとDSSOのバージョンが異なる場合は，古い方のバージョンの機能範囲で，リソースの参照および収集ができます。

表O-5　DSSOとの連携

SSO（ウィンドウ/コマンド） | DSSO（デーモンプロセス）
07-50 | 07-10 | 07-00
09-50 | × | × | ×
09-10 | × | × | ×
09-00 | × | × | ×
08-00 | ○ | ○ | ○
07-50 | ○ | ○ | ○
07-10 | ○ | ○ | ○
07-00 | ○ | ○ | ○

（凡例）

○：リソースの参照および収集ができます。

×：リソースの参照および収集はできません。

(3)　SSORFとの連携

SSOとSSORFとの連携について，次の表に示します。SSOとSSORFのバージョンが異なる場合は，古い方のバージョンの機能範囲で，レポートの作成および参照ができます。

表O-6　SSORFとの連携

SSO | SSORF
08-00 | 07-50 | 07-10 | 07-00
09-50 | × | × | × | ×
09-10 | × | × | × | ×
09-00 | × | × | × | ×
08-00 | ○ | × | × | ×
07-50 | × | ○ | ○ | ○
07-10 | × | ○ | ○ | ○
07-00 | × | ○ | ○ | ○

（凡例）

○：レポートの作成および参照ができます。

×：レポートの作成および参照はできません。

付録P　各バージョンの変更内容

＜この節の構成＞

付録P.1　09-10の変更内容

付録P.2　09-00の変更内容

付録P.3　08-00の変更内容

付録P.4　07-50の変更内容

付録P.5　07-10の変更内容

付録P.6　07-00の変更内容

付録P.1　09-10の変更内容

分散構成による大規模システムの監視に対応した。これに伴って，分散構成時にAPMからSNMPトラップイベントを受信するssotrapdデーモンプロセスおよびssotrapd動作定義ファイル（ssotrapd.def）を追加した。

SSOコンソールでリソース状態を表示できるようにした。

NNMiマップビュー上でSSOの監視状態を表示する，マップ連携機能を追加した。これに伴って，NNMiマップビュー上のステータスを操作するssomapstatusコマンドを追加した。

次のウィンドウをSSOコンソールから起動できるようにした。

リソースブラウザウィンドウ

リソース収集条件設定ウィンドウ

リソース収集条件参照ウィンドウ

リソース収集データ参照ウィンドウ

ベターユースとして，次の説明を記載した。

リソース収集開始時の負荷を分散する方法

リソース収集開始中・停止中のコマンドおよびGUI操作不能を回避する方法

SSOが発行するインシデントを削減する方法

NNMiコンソールからSSOコンソールを起動できるようにする方法

付録P.2　09-00の変更内容

＜この項の構成＞

(1)　JP1/Cm2/SSO

(2)　JP1/Cm2/SSO - Agent for Process

(1)　JP1/Cm2/SSO

Linux版に対応した。また，HP-UX版をサポート対象外とした。

HP NNMi に対応した。

JP1/Cm2/NNMi 09-00に対応した。

hp OpenView NNMおよびJP1/Cm2/NNMとの連携を廃止した。これにより，シンボル表示機能，OVW連携機能，階層管理機能，および代行監視機能を廃止した。

JP1/Cm2/Extensible AgentおよびJP1/Cm2/Proxy Agent for IPv6 Networkをサポート対象外とした。また，次のSNMPエージェントについては，07-00より前のバージョンをサポート対象外とした。

JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent

JP1/Cm2/SubManager

JP1/Cm2/SSO - Report Featureとの統合によって，JP1/Cm2/SSO でレポートの作成ができるようにした。

SSOコンソール機能の追加によって，監視マネージャに保存されているプロセス情報やレポートファイルの情報をWebブラウザで参照できるようにした。

バックアップ機能およびリストア機能の追加によって，SSOのファイルやデータベースを，コマンドを実行することでバックアップおよびリストアできるようにした。

動作ログ出力機能の追加によって，SSOの操作および動作履歴をログファイルに記録できるようにした。

(2)　JP1/Cm2/SSO - Agent for Process

HP-UX版をサポート対象外とした。

SSOへのイベントの通知方法のデフォルトを，TCP通信に変更した。

付録P.3　08-00の変更内容

＜この項の構成＞

(1)　JP1/Cm2/SSO

(2)　JP1/Cm2/SSO - Report Feature

(3)　JP1/Cm2/SSO - Agent for Process

(1)　JP1/Cm2/SSO

HP-UX IPF版に対応した。

hp OpenView NNM 7.5に対応した。

JP1/Cm2/NNM 08-00に対応した。

ssoapmon，ssocollectd，ssocolmng，ssohd，およびssotopoデーモンプロセスのローカル登録ファイル(LRF)の仕様を公開し，上書きインストール前のLRFの内容を更新しないようにした。

JP1/Cm2/SSOが発行するSNMPリクエストのデフォルトのタイムアウト値を8秒(初回8秒，リトライ0回)から30秒(初回2秒，リトライ3回)に変更した。

ssotopoデーモンプロセスのイベント処理性能を向上した。

ssotopo動作定義ファイル(ssotopo.def)を追加した。

リソース収集とプロセス監視について，JP1/Cm2/SSOからのSNMP通信の設定を個別に設定できるようにした。

リソースブラウザのパフォーマンスデータ参照ウィンドウおよびPing応答時間参照ウィンドウにおける定期照会の最大照会回数に，任意の値を設定できるようにした。

リソース収集機能において，リソース「コンピュータ:CPU利用率」および「CPU:CPU利用率」のサブリソース「トータルCPU」の値に，ウェイトCPU分を合算しないよう変更した。

リソース収集機能において，複数の収集時間帯を設定する際，設定する時間帯が昇順でない場合も登録が行えるようにした。

リソース収集機能において，検証時間帯および統計的しきい値の初期値算出用にデータを収集する時間帯の設定可能範囲を00:00:00～23:59:59から00:00:00～24:00:00に変更した。

リソース収集条件設定ウィンドウを起動した状態で，ssocolstartコマンドおよびssocolstopコマンドを実行できるようにした。

Counter型のMIB値の増分を使用するリソース収集において，ラップ発生時のリソース値の取り扱い方法を選択できる機能を追加した。

プロセス監視機能において，TCPプロトコルによるヘルスチェック機能を追加した。

JP1/Cm2/SSO - Agent for Processへのヘルスチェックに失敗した場合の，リトライ間隔およびリトライ回数の指定を可能とした。

プロセス監視条件設定ウィンドウを起動した状態で，ssopsstartコマンドおよびssopsstopコマンドを実行できるようにした。

ssocollectd，ssocolmngおよびssoapmonデーモンプロセスが出力するSNMPダンプトレースファイルにファイル容量の上限値を設け，そのデフォルト値を8メガバイトとした。

ssocollectd，ssocolmngおよびssoapmonデーモンプロセスが出力するSNMPダンプトレースファイルに，SNMPリクエスト/レスポンスの送受信日時を出力するようにした。

Windows版のバックアップ/リストア機能にログ出力機能を追加した。

以下のログ出力機能を強化した。

コマンドssoextractlog，ssodbdelの開始および終了を示すログ情報をssocolmngデーモンプロセスのログファイル(ssocolmng.log)に出力するようにした。

SNMPリクエスト発行時刻をssoapmonデーモンプロセスのログファイル (ssoapmon.log)に出力するようにした。

NNMのovpause，ovresumeコマンドを受け付けたことを示すログ情報をJP1/Cm2/SSOの各デーモンプロセスのログファイルに出力するようにした。

資料採取コマンドjp1ssolog.batおよびjp1ssolog.shの採取対象を追加した。

Windows版の資料採取コマンドjp1ssolog.batにおいて，drwtsn32.logおよびuser.dmpのデフォルト格納パスを，Windows Server 2003でのデフォルト格納パスに変更した。

UNIX版の資料採取コマンドjp1ssolog.shをロケールに依存しない英語版のみとした。

(2)　JP1/Cm2/SSO - Report Feature

HP-UX IPF版に対応した。

ssorptdデーモンプロセスのローカル登録ファイル(LRF)の仕様を公開し，上書きインストール前のLRFの内容を更新しないようにした。

インスタンス名がすべて数値の場合は数値ソートの昇順・右寄せでレポートを作成するよう変更した。

バックアップ/リストア機能を追加した。

レポート作成時に出力するエラーメッセージの内容を，より具体的なエラー発生原因がわかるように変更した。

Windows版の資料採取コマンドjp1ssorflog.batの採取対象を追加した。

UNIX版の資料採取コマンドjp1ssorflog.shをロケールに依存しない英語版のみとした。

(3)　JP1/Cm2/SSO - Agent for Process

プロセス監視機能において，TCPプロトコルによるヘルスチェック機能を追加した。

Linux版において，ログ出力およびコンソール表示がUTF-8ロケールに対応した。

Linux版において，SNMP通信に使用するデフォルトのSNMPポートを161から22161に変更した。

Windows版において，tlistコマンドによるプロセス監視抑止(Windowsパフォーマンスデータからの取得を有効とする)設定のデフォルトをOFFからONに変更した。

Windows版において，JP1/Cm2/SSO - Agent for Process起動時の接続タイムアウト時間を変更できる機能を追加した。

Windows版において，「.（ピリオド）」を含むプロセス名(実行ファイル名，コマンドライン名)での監視を可能とした。

Windows版において，コマンドapmservlistが出力するメッセージを英文に統一した。

以下のログ出力機能を強化した。

Windows版において，内部ファイルの入出力処理失敗時のログ情報をhiapmmibデーモンプロセスのログファイル(hiapmmib.log)に出力するようにした。

Windows版において，hiapmmib，apmProcMngデーモンプロセス間の内部通信エラー発生時のログ出力情報を強化した。

Windows版において，SNMP Set要求受信を示すログ情報をhiapmmibデーモンプロセスのログファイル(hiapmmib.log)に出力するようにした。

資料採取コマンドjp1apmlog.batおよびjp1apmlog.shの採取対象を追加した。

Windows版の資料採取コマンドjp1apmlog.batにおいて，drwtsn32.logおよびuser.dmpのデフォルト格納パスをWindows Server 2003でのデフォルト格納パスに変更した。

UNIX版の資料採取コマンドjp1apmlog.shをロケールに依存しない英語版のみとした。

付録P.4　07-50の変更内容

収集データを基に，しきい値を検証する機能を追加した。

統計的しきい値機能を追加した。

レポート機能のグラフ出力機能を強化した。これに伴い，次のグラフ表示機能を追加した。

ヒストグラム表示機能

集合縦棒グラフ表示機能

積み上げ縦棒グラフ表示機能

円グラフ表示機能

プロセス／サービス監視での認識不能イベントを抑止する機能を追加した。

UNIXおよびLinux版APMでプロセス一覧を表示するapmproclistコマンドを追加した。

Windows版APMでサービス名一覧を表示するapmservlistコマンドを追加した。

SSOの資料採取コマンドで，関連するNNMの情報も採取するようにした。

APMとの通信不能を検出したときに出力する認識不能イベントを抑止する機能を追加した。

付録P.5　07-10の変更内容

SNMPv2をサポートした。

サービス状態を監視する機能を追加した。

レポート機能のグラフ出力機能を強化した。

WebブラウザでのJava実行環境として，Java Plug-in 1.4に対応した。

JP1/PFM/SSOの設定ファイルとして，しきい値定義ファイルを追加した。

障害発生時に資料を採取するコマンドを提供した。

ユーザリソース定義で，カテゴリ名を任意に設定できるようにした。

ユーザリソースでString型MIBを定義できるようにした。

付録P.6　07-00の変更内容

JP1/PFM/SSOを階層的に管理できるようにした。

JP1/IM-Consoleを使った監視をできるようにした。

JP1/PFM/SSO - Agent for Processで，登録したコマンド（自動アクションで実行できるコマンド）以外を実行しないように制限できるようにした。

付録Q　用語解説

（英字）

JP1/Cm2/SSO

ネットワーク上のサーバのリソースを収集・管理したり，プロセスを監視したりするプログラムです。09-00以降のバージョンでは，JP1/Cm2/SSO - Report Featureとの統合によって，レポートの作成もできるようになりました。

JP1/Cm2/SSO - Agent for Process

サーバ上で動作するプロセスを監視するプログラムです。

NNMi

ネットワークの構成管理，性能管理および障害管理のためのプログラムです。SSOシリーズのプログラムが発行するインシデントイベントを，NNMiのインシデントビューやインシデントフォームで参照できます。なお，NNMiはSSOのシステム内での前提ソフトウェアです。

SNMPエージェント

サーバ上のシステムリソースを管理するプログラムです。SSOは，SNMPエージェントが管理する情報を取得して，リソースを管理します。

variable binding(s)またはVarBind

SNMPトラップのトラップに付随する情報を記述したオブジェクト識別子と値のペアのリストを示します。

（ア行）

インスタンス

SSOのリソース収集でのリソース値の実体を意味します。

例えば，ファイルシステムグループのファイルシステム使用率の場合は各ファイルシステムがインスタンスとなり，CPUグループのCPU利用率の場合は各CPUがインスタンスとなります。

（カ行）

カテゴリ

複数のリソースグループをグループ化したものを示します。例えば，JP1/Cm2/SSOが提供するリソースは「SSO」または「SSO-Ex」カテゴリの下に，JP1/PFM/SSO for Database Serverが提供するリソースは「ORACLE」カテゴリの下に，ユーザが定義したリソースはユーザリソース定義ファイルで指定した「USER」で始まるカテゴリの下に含まれます。

監査ログ

JP1製品が共通で出力するログです。「だれが」，「いつ」，「どのような操作を実行したか」を示します。出力された監査ログはJP1/NETM/Audit - Managerによって，システムの内部統制の評価や監査用として管理できます。

監視サーバ

プロセスを監視するマシンを示します。監視サーバには，APMがインストールされている必要があります。

監視マネージャ

リソースの収集結果やプロセスの監視結果を統合的に監視するマシンを示します。監視マネージャには，SSOがインストールされている必要があります。

基本構成の場合は，SSOおよびNNMiが稼働するマシンを示します。分散構成の場合は，SSOが稼働するマシンを示します。

管理マネージャ

分散構成の場合に，SSOからインシデントとして通知された監視イベントを管理するマシンを示します。管理マネージャには，NNMiがインストールされている必要があります。

クラスタシステム

クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して一つのシステムとして運用するシステムを示します。障害が発生しても業務を継続できるようにすることを目的としています。業務を実行中のサーバ（実行系）で障害が発生すると，待機していた別のサーバ（待機系）が業務の処理を引き継ぎます。実行「系」から待機「系」へ業務を切り替えるので，「系切り替えシステム」とも呼びます。

なお，クラスタシステムという用語には，並列処理による負荷分散機能という意味もありますが，このマニュアルでは，系を切り替えて業務の中断を防ぐ機能のことだけを指します。

系切り替えシステム

クラスタシステムを参照してください。

（サ行）

サブリソース

SNMPエージェントから取得できるリソースの最小単位を示します。しきい値は，サブリソース単位に設定できます。

サマリデータ

コンピュータの構成情報や設定情報など，静的な情報を示します。リソースブラウザウィンドウで参照できます。

しきい値

リソースやプロセスの状態を判断するための値を示します。リソースの場合はサブリソースごとの値を示します。プロセスの場合は，同時に起動されるプロセス数を示します。

自動アクション

SSOによるアプリケーションやリソースのしきい値監視による状態変化のタイミングで，監視マネージャ側またはエージェント側で自動的にコマンドを発行する機能を指します。

収集サーバ

リソースを収集するサーバを示します。収集サーバには，SSOがインストールされている必要があります。

収集条件

リソースを収集するための情報を示します。収集するリソース，収集間隔，収集時間帯，収集期間，および収集モード（データ保存やしきい値）の総称です。

収集対象サーバ

リソースが収集されるサーバを示します。収集対象サーバには，SNMPエージェントがインストールされている必要があります。

収集データベース

リソースを収集したデータを保存するデータベースを示します。

ゾンビ

該当プロセスが終了したことをその親プロセスが検知できていない状態のことです。

SSOのプロセス監視機能では，エージェントのOSがHP-UXまたはHP-UX(IPF)の場合だけ，ゾンビ状態を検知できます。

（タ行）

定期照会

指定した間隔で定期的にリソースを収集する機能のことです。

統計情報データベース

統計的しきい値監視を行っている場合に，しきい値を算出するための内部処理用のデータベースです。

動作ログ

監査ログフォーマットに準拠したSSOのログファイルです。

（ハ行）

パフォーマンスデータ

システムの稼働情報，統計情報など動的な情報を示します。リソースブラウザウィンドウで参照できます。

プロット間隔

レポート定義ファイルのplot_typeキー，およびレポートタイプ設定ウィンドウのプロットタイプで指定した時間です。

プロット点

グラフ出力時に，グラフ線を描くための各点のことです。プロット間隔ごとに収集データの平均値を求め，座標として算出します。

ヘルスチェック

監視サーバ上のAPMが動作しているかどうかや，SSOとAPMで監視条件が一致しているかどうかをチェックする機能を示します。

（ラ行）

リソース

複数のサブリソースをグループ化したものを示します。収集条件はリソース単位に設定します。

リソースグループ

複数のリソースをグループ化したものを示します。

リソースディレクトリ

収集データベースを格納するディレクトリを示します。

リモートコマンド

監視マネージャ側から監視サーバに対して自動または任意のタイミングで発行するコマンドを指します。

論理IPアドレス

クラスタシステムでの運用時に，論理ホストのIPアドレスとして設定するアドレスを示します。

論理ホスト

クラスタシステムでの運用時にJP1の実行環境となる論理上のサーバを示します。障害の発生時には，論理ホスト単位で系が切り替わります。

論理ホストは専用のIPアドレス（論理IPアドレス）を持ち，系切り替え時にはそのIPアドレスを引き継いで動作します。そのため，障害で物理的なサーバが切り替わった場合も，クライアントからは同じIPアドレスでアクセスでき，一つのサーバが常に動作しているように見えます。

索引

[Ａ][Ｃ][Ｄ][Ｇ][Ｈ][Ｊ][Ｎ][Ｐ][Ｓ][Ｔ][Ｕ][Ｖ]
[ア行][カ行][サ行][タ行][ナ行][ハ行][マ行][ヤ行][ラ行]

(英字)

(Ａ)

AIXの仮想化機能

apmaddr.conf

apmaddr.conf

apmcheck

apmchg

apmdelay.conf

apmdelay.conf

apmdest.conf

apmdest.conf

apmini.conf

apmini.conf

apmport.conf

apmport.conf

apmproclist

apmProcMng

apmproxy.conf

apmproxy.conf

apmremotecmd.conf

apmremotecmd.conf

apmservice

apmservlist

apmstart

apmstop

apmtcpsend.conf

apmtcpsend.conf

apmtcpserv.conf

apmtcpserv.conf

apmtrap.def

APMが作成するファイルおよびディレクトリ

APMが提供するプロセス

APMが発行するイベント

APMが発行するイベントのNNMiでの表示内容

APMからSSOへの監視情報の通知

APMとの連携

APMの概要

APMの機能

APMのコマンド

APMのセットアップ

APMの汎用パス名

APMのログファイル

(Ｃ)

cjstartweb

CPUグループ〔取得するMIBオブジェクト〕

CPUグループ〔取得対象のリソース〕

CSV形式のレポート

(Ｄ)

DB選択ウィンドウ

(Ｇ)

GUI機能の定義ファイル

GUI定義ファイル

GUI定義ファイル

GUIログ

GUIログ定義ファイル

GUIログ定義ファイル

(Ｈ)

hiapmmib

HTML形式のレポート

httpsd

(Ｊ)

JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル

JP1/Cm2/IGSあて先定義ファイル

JP1/Cm2/IGSと連携できます

JP1/Cm2/SSO

JP1/Cm2/SSO - Agent for Process

JP1/IM連携

jp1apmlog.bat

jp1apmlog.sh

jp1ssolog.bat

jp1ssolog.sh

JP1監視テンプレート一覧

JP1製品との連携

JP1製品のプロセスおよびサービス監視

JP1認証方式

(Ｎ)

NNMi

NNMiコンソールからのSSOコンソールの起動

NNMiでイベントを参照する

NNMi連携可否状態の確認

NNMi連携機能

NNM情報定義ファイル

NNM情報定義ファイル

NNM連携機能の定義ファイル

(Ｐ)

Pingアドレス登録ウィンドウ

Ping応答時間参照ウィンドウ

ping実行先IPアドレスの登録

(Ｓ)

SMSクライアント一覧ウィンドウ

SMSグループ〔取得するMIBオブジェクト〕

SMS情報

SNMPエージェント

SNMP定義ファイル

SNMP定義ファイル

SNMPパケットダンプトレースファイル

SNMPポートの設定について〔APMのセットアップ〕

ssoapcom

ssoapmon

ssoapmon.def

ssoapmon.def

ssoapmon動作定義ファイル

ssoapmon動作定義ファイル

ssoauditlog.conf

ssoauditlog.conf

ssoauth

ssoauth.conf

ssoauth.conf

ssobackup

ssocadel

ssoclustersetup

ssoclustersetup.vbs

ssocolchk

ssocolconf

ssocolcvt

ssocollectd

ssocollectd

ssocollectd.def

ssocollectd.def

ssocollectd動作定義ファイル

ssocollectd動作定義ファイル

ssocolmng

ssocolmng

ssocolmng.def

ssocolmng.def

ssocolmng動作定義ファイル

ssocolmng動作定義ファイル

ssocolset

ssocolshow

ssocolstart

ssocolstop

ssocolverify

ssoconsoled

ssoconsoled

ssoconsoled.def

ssoconsoled.def

ssoconsoled動作定義ファイル

ssoconsoled動作定義ファイル

ssodbcheck

ssodbdel

ssodemandrpt

ssodest.conf

ssodest.conf

ssoevtfilter.conf

ssoevtfilter.conf

ssoextractlog

ssogui.conf

ssogui.conf

ssoguilog.conf

ssoguilog.conf

ssoguistart

ssoincident.def

ssomapstatus

ssonnminfo.conf

ssonnminfo.conf

ssonnmsetup

ssoport.conf

ssoport.conf

ssopschk

ssopscvt

ssopsset

ssopsshow

ssopsstart

ssopsstop

ssorestore

ssorptd

ssorptd

ssorptd.def

ssorptd.def

ssorptd動作定義ファイル

ssorptd動作定義ファイル

ssosnmp.conf

ssosnmp.conf

ssospmd

ssospmd

ssospmd.def

ssospmd.def

ssospmd動作定義ファイル

ssospmd動作定義ファイル

ssostart

ssostartup.conf

ssostartup.conf

ssostatus

ssostop

ssotcpagent.conf

ssotcpagent.conf

ssothreshold.conf

ssothreshold.conf

ssotrapd

ssotrapd

ssotrapd.def

ssotrapd.def

ssotrapd動作定義ファイル

ssotrapd動作定義ファイル

SSOが作成するファイルおよびディレクトリ

SSOが提供するプロセス

SSOが発行するイベント（SNMPトラップ）

SSOが発行するイベント（インシデント）

SSO起動定義ファイル

SSO起動定義ファイル

SSOクラスタシステム環境構築時の注意事項

SSOクラスタシステム環境構築の流れ

SSOクラスタシステム環境の解除

SSOクラスタシステム環境の構築（UNIXの場合）

SSOクラスタシステム環境の構築（Windowsの場合）

SSOクラスタシステムの環境構築

SSOクラスタシステムの物理構成

SSOクラスタシステムのメンテナンス

SSOクラスタシステムの論理構成

SSOコンソール画面

SSOコンソールから起動できるウィンドウ

SSOコンソール機能

SSOコンソール機能の定義ファイル

SSOシリーズの概要

SSO認証方式

SSOの概要

SSOのコマンド

SSOのセットアップ

SSOの汎用パス名

SSOのログファイル

(Ｔ)

TCPエージェント定義ファイル

TCPエージェント定義ファイル

TCPサービス定義ファイル

TCPサービス定義ファイル

TCPヘルスチェック機能

(Ｕ)

URLアクション定義ファイル

(Ｖ)

VarBind

variable binding(s)

(ア行)

(あ)

アクション連携

アプリケーションコピーウィンドウ

アプリケーション状態の表示

アプリケーション状態変更イベント〔SNMPトラップ〕

アプリケーション状態変更イベント〔インシデント〕

アプリケーション登録ウィンドウ

アンインストール〔APMの場合〕

アンインストール〔SSOの場合〕

アンインストール時の注意事項〔APMの場合〕

アンインストール時の注意事項〔SSOの場合〕

(い)

移行

移設

イベント

イベントTCP通知定義ファイル

イベントTCP通知定義ファイル

イベント送信先定義ファイル

イベント送信先定義ファイル

イベント遅延定義ファイル

イベント遅延定義ファイル

イベント通知発行元アドレス定義ファイル

イベント通知発行元アドレス定義ファイル

イベントの受信方式〔基本構成の場合〕

イベントの受信方式〔分散構成の場合〕

イベントフィルタ定義ファイル

イベントフィルタ定義ファイル

インシデント数の削減

インシデント定義ファイル

インシデント連携

インスタンス

インスタンス選択ウィンドウ

インスタンス登録ウィンドウ

インスタンスの登録

インスタンスファイル

インストール〔APMの場合〕

インストール〔SSOの場合〕

インストールおよびセットアップ

インストールからセットアップまでの流れ

インストール時の注意事項〔APMの場合〕

(う)

ウィンドウ

ウィンドウ使用上の注意事項

ウィンドウについて

ウィンドウの画面遷移

ウィンドウの起動操作

ウィンドウの共通のボタン

上書きインストール時の注意事項（UNIX限定）

運用上の注意事項

(え)

エージェント種別

エージェント種別ごとのリソースの取得対象

エラーログファイル

円グラフ形式のレポートファイル

(お)

折れ線グラフ形式のレポートファイル

(カ行)

(か)

カーネルパラメタ一覧

概要

各機能共通の定義ファイル

下限しきい値

カスタム属性

カテゴリ

カテゴリ

画面遷移

監査ログ

監視AP定義ファイル

監視AP定義ファイル

監視アプリケーションのコピー

監視アプリケーションの登録

監視アプリケーションへの登録

監視オブジェクト

監視間隔設定ウィンドウ

監視間隔の設定

監視間隔変更イベント

監視間隔変更イベント〔NNMiでの表示内容〕

監視子プロセスへの登録

監視サーバ

監視サーバ

監視サーバ

監視サーバ定義ファイル

監視サーバ定義ファイル

監視サーバの設定

監視サービスの状態参照

監視サービスの登録（サービス監視の場合）

監視条件定義ファイル

監視条件定義ファイル

監視条件の削除

監視条件の設定

監視条件の設定時の注意事項（サービス監視）

監視条件の設定時の注意事項（プロセス監視）

監視条件の保存

監視状態

監視状態定義ファイル

監視状態定義ファイル

監視状態の管理

監視状態のリアルタイムモニタ

監視状態表示画面

監視状態変更イベント〔SNMPトラップ〕

監視状態変更イベント〔インシデント〕

監視できるプロセスとサービス

監視の開始・停止イベント

監視の開始・停止イベント〔NNMiでの表示内容〕

監視プロセス・サービスの状態合わせ

監視プロセスおよび子プロセスの状態参照

監視プロセスの登録（プロセス監視の場合）

監視プロセスまたは監視サービスへの登録

監視マネージャ

監視マネージャ〔基本構成の場合〕

監視マネージャ〔分散構成の場合〕

監視モードの設定

管理マネージャ

管理マネージャ

関連製品との連携

(き)

危険しきい値線

危険しきい値

起動・停止イベント

起動・停止イベント〔NNMiでの表示内容〕

起動（APMの場合）

起動イベントあて先定義ファイル

起動イベントあて先定義ファイル

機能

旧バージョンからの移行

共通出力項目

(く)

クラスタ構成例

クラスタシステム

クラスタシステムでの運用

クラスタソフト

グラフウィンドウ

グラフ形式のレポート

グラフ表示詳細設定ウィンドウ

グループ定義ファイル

グループ定義ファイル

(け)

警戒しきい値線

警戒しきい値

系切り替え

系切り替えシステム

言語環境変数

(こ)

固定しきい値方式

コピーデータベース

子プロセス登録ウィンドウ

子プロセスのしきい値を設定する

子プロセスの登録（プロセス監視の場合）

コマンド

コマンド・ウィンドウの同時実行に関する注意事項

コマンド一覧

コマンド一覧ウィンドウ

コマンド設定ウィンドウ

コマンド登録ウィンドウ

コマンドの格納先

コマンドの実行権限

コマンドの設定

コマンドの登録

コマンドの連続実行に関する注意事項

コミュニティ名の設定〔APMのセットアップ〕

コミュニティ名の設定〔SSOのセットアップ〕

固有出力項目

コンピュータグループ〔取得するMIBオブジェクト〕

コンピュータグループ〔取得対象のリソース〕

(サ行)

(さ)

サーバ接続ウィンドウ

サーバ名検索ウィンドウ

サービス状態ウィンドウ

サービス状態の設定（サービス監視の場合）

サービス状態変更イベント

サービス状態変更イベント〔NNMiでの表示内容〕

サービス状態変更イベント〔SNMPトラップ〕

サービス状態変更イベント〔インシデント〕

サービス動作状態の監視

サブリソース

サブリソース

サマリデータ

サマリデータ

サマリデータ参照ウィンドウ

(し)

しきい値

しきい値監視に関する注意事項

しきい値検証ウィンドウ

しきい値検証ウィンドウ

しきい値検証結果ウィンドウ

しきい値検証結果詳細情報ウィンドウ

しきい値検証定義ファイル

しきい値検証定義ファイル

しきい値設定ウィンドウ

しきい値設定先選択ウィンドウ

しきい値定義ファイル

しきい値定義ファイル

しきい値定義ファイルの初期値一覧

しきい値とリソース状態

しきい値による監視

しきい値による監視〔プロセス監視〕

しきい値による監視の方式

しきい値の検証

しきい値の検証

しきい値の検証

しきい値の設定（プロセス監視の場合）

しきい値表示設定ウィンドウ

事象の種別

システム構成

基本構成

分散構成

システム作業領域グループ〔取得するMIBオブジェクト〕

システム作業領域グループ〔取得対象のリソース〕

システムの移設

システムヘルスチェック

システムを構成する要素

実行許可コマンド定義ファイル

実行許可コマンド定義ファイル

実行系でのメンテナンス〔UNIXの場合〕

実行系でのメンテナンス〔Windowsの場合〕

実行系のクラスタ環境の構築〔UNIXの場合〕

実行系のクラスタ環境の構築〔Windowsの場合〕

実行系のクラスタシステム環境の解除〔UNIXの場合〕

実行系のクラスタシステム環境の解除〔Windowsの場合〕

実行権限

自動アクション

自動アクション

自動アクション〔プロセスおよびサービス監視〕

自動アクションウィンドウ

自動アクションおよびリモートコマンドの実行契機

自動アクションで定義できる変数

自動アクションの設定

集合縦棒グラフ形式のレポートファイル

収集開始ウィンドウ

収集間隔の設定

収集間隔変更ウィンドウ

収集サーバ

収集時間帯設定ウィンドウ〔統計的しきい値データ収集〕

収集時間帯設定ウィンドウ〔リソース収集〕

収集時間帯の設定

収集条件

収集条件コピーウィンドウ

収集条件追加ウィザード

収集条件定義ファイル

収集条件定義ファイル

収集条件の設定

収集条件変更ウィンドウ

収集状態

収集状態定義ファイル

収集状態定義ファイル

収集状態の管理

収集状態変更イベント

収集状態変更イベント〔SNMPトラップ〕

収集状態変更イベント〔インシデント〕

収集対象サーバ

収集対象サーバ・収集リソースの設定

収集データコピーウィンドウ

収集データ削除ウィンドウ

収集データ詳細ウィンドウ

収集データのコピー

収集データの削除

収集データの削除

収集データの参照

収集データの参照

収集データの操作

収集データのファイル保存

収集データベース

収集データベース

収集データベースの一部を削除する

収集データベースの監視

収集データベースのサイズ

収集データベースのしきい値超過イベント〔SNMPトラップ〕

収集データベースのしきい値超過イベント〔インシデント〕

収集データベースのファイルごと削除する

収集データベースの名称

収集データベースのメンテナンス

収集データベースのメンテナンス

収集モードの設定

収集モードのデフォルト

出力項目

障害の対処方法

上限しきい値

情報ファイル

初期値算出設定ウィンドウ

シンボル連携

(す)

ステータス表示の画面

(せ)

製品連携

セットアップ時の注意事項

前提ソフトウェアとの連携設定〔APMのセットアップ〕

線の設定ウィンドウ

(そ)

操作

ゾンビ

(タ行)

(た)

待機系でのメンテナンス〔UNIXの場合〕

待機系でのメンテナンス〔Windowsの場合〕

待機系のクラスタ環境の構築〔UNIXの場合〕

待機系のクラスタ環境の構築〔windowsの場合〕

待機系のクラスタシステム環境の解除〔UNIXの場合〕

待機系のクラスタシステム環境の解除〔Windowsの場合〕

大規模システムでの使用

大容量ネットワークインタフェース

大容量ネットワークグループ〔取得するMIBオブジェクト〕

他ホストのSSOとの連携

(ち)

チャネルグループ〔取得するMIBオブジェクト〕

チャネルグループ〔取得対象のリソース〕

注意事項〔APMの場合〕

(つ)

積み上げ縦棒グラフ形式のレポートファイル

(て)

定期算出設定ウィンドウ

定期照会

定期照会

定義できるユーザリソース

定義ファイル

定義ファイル

定義ファイル一覧（APM）

定義ファイル一覧（SSO）

定期ヘルスチェック

定期ヘルスチェック間隔の設定

停止〔APMの場合〕

ディスクグループ〔取得するMIBオブジェクト〕

ディスクグループ〔取得対象のリソース〕

データファイル

データベースのバックアップ

デーモンプロセス管理機能の定義ファイル

デーモンプロセスの状態

デーモンプロセスの状態遷移

デーモンプロセスの状態遷移

デマンドヘルスチェック

(と)

統計情報データベース

統計的しきい値

動作定義ファイルの最適化（プロセスおよびサービス監視の場合）

動作ログ

動作ログ出力機能の定義ファイル

動作ログ定義ファイル

動作ログ定義ファイル

動作ログに出力されるメッセージ

動作ログに出力する契機

動作ログの共通出力項目

動作ログの出力

動作ログの出力形式

動作ログの出力形式

動作ログの出力先

動作ログファイルの固有出力項目

動作ログファイル名

トラップログファイル

トラブルシュート

トレースログファイル

(ナ行)

(に)

認証方式

認証方式の変更方法

(ね)

ネットワークグループ〔取得するMIBオブジェクト〕

ネットワークグループ〔取得対象のリソース〕

(ハ行)

(は)

バックアップ/リストア対象のファイル

バックアップ機能

バックアップ先

バックアップ時の注意事項

バックアップ対象

パフォーマンスデータ

パフォーマンスデータ

パフォーマンスデータ参照ウィンドウ

パフォーマンスデータの定期照会

パフォーマンスデータをグラフで表示する

汎用パス名

(ひ)

ヒストグラム形式のレポートファイル

表形式のレポート

表形式のレポートファイル

表示条件設定画面

(ふ)

ファイアウォールの通過方向

ファイアウォールの通過方向

ファイルおよびディレクトリ一覧

ファイルおよびディレクトリ一覧（AIX上のAPM）

ファイルおよびディレクトリ一覧（HP-UX，Solaris，またはLinux上のAPM）

ファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX上のSSO）

ファイルおよびディレクトリ一覧（Windows上のAPM）

ファイルおよびディレクトリ一覧（Windows上のSSO）

ファイルシステムグループ〔取得するMIBオブジェクト〕

ファイルシステムグループ〔取得対象のリソース〕

ファイルのバックアップ

ファイル保存ウィンドウ

ファイル保存ウィンドウ

ファイル保存ウィンドウ

フィルタリング条件設定ウィンドウ

フェールオーバー

複数のIPアドレスが存在するホストで使用する

プログラム構成

基本構成

分散構成

プロセス・サービス監視機能の定義ファイル

プロセス・サービス監視条件の設定・削除

プロセス・サービス監視状態の参照

プロセス・サービス監視の開始または停止

プロセス・サービスの監視

プロセス/サービス監視障害通知イベント〔SNMPトラップ〕

プロセス/サービス監視障害通知イベント〔インシデント〕

プロセス（親プロセス）のしきい値を設定する

プロセス一覧

プロセス一覧（APM）

プロセス一覧（SSO）

プロセスおよびサービス監視条件の設定〔SSOのセットアップ〕

プロセスおよびサービス監視での運用方法の最適化

プロセスおよびサービスの監視

プロセスおよびサービスの状態合わせ

プロセス監視条件参照ウィンドウ

プロセス監視条件設定ウィンドウ

プロセス監視条件設定ウィンドウの起動

プロセス監視動作定義ファイル

プロセス監視動作定義ファイル

プロセス状態ウィンドウ

プロセス状態の確認終了イベント

プロセス状態の確認終了イベント〔NNMiでの表示内容〕

プロセス状態変更イベント〔SNMPトラップ〕

プロセス状態変更イベント〔インシデント〕

プロセスの状態変更イベント

プロセスの状態変更イベント〔NNMiでの表示内容〕

プロセスモニタウィンドウ

プロセスモニタウィンドウの起動

プロット間隔

プロット点

(へ)

ベターユース

ヘルスチェック

ヘルスチェック

ヘルスチェック間隔設定ウィンドウ

ヘルスチェックリトライ機能

(ほ)

ポートの通過設定

ポート番号定義ファイル（APM）

ポート番号定義ファイル（APM）

ポート番号定義ファイル（SSO）

ポート番号定義ファイル（SSO）

(マ行)

(ま)

マスターデータベース

マッピング設定ウィンドウ

マップ連携

アクション連携

シンボル連携

マップ連携（アクション連携）

マップ連携（シンボル連携）

(め)

メモリグループ〔取得するMIBオブジェクト〕

メモリグループ〔取得対象のリソース〕

メンテナンス

(ヤ行)

(ゆ)

ユーザ認証

ユーザ認証定義ファイル

ユーザ認証定義ファイル

ユーザリソース監視機能

ユーザリソース設定ファイル格納ディレクトリ

ユーザリソース定義ファイル

ユーザリソース定義ファイル

ユーザリソース定義ファイルの格納場所

(よ)

用語解説

(ラ行)

(り)

リストア機能

リストア時の注意事項

リストア対象

リスト表示ウィンドウ

リソース

リソース

リソースアイコンファイル

リソースアイコンファイル

リソース一覧

リソース一覧（CPUグループ）

リソース一覧（SMSグループ）

リソース一覧（コンピュータグループ）

リソース一覧（システム作業領域グループ）

リソース一覧（大容量ネットワークグループ）

リソース一覧（チャネルグループ）

リソース一覧（ディスクグループ）

リソース一覧（ネットワークグループ）

リソース一覧（ファイルシステムグループ）

リソース一覧（メモリグループ）

リソース監視機能

リソースグループ

リソースグループ

リソース参照の概要

リソース収集機能の定義ファイル

リソース収集条件参照ウィンドウ

リソース収集条件設定ウィンドウ

リソース収集条件設定ウィンドウの起動

リソース収集条件の検索

リソース収集条件のコピー

リソース収集条件の削除

リソース収集条件の設定

リソース収集条件の設定〔SSOのセットアップ〕

リソース収集データ参照ウィンドウ

リソース収集データ参照ウィンドウの起動

リソース収集での運用方法の最適化

リソース収集の開始

リソース収集の概要

リソース収集の終了

リソース状態の表示

リソース状態表示画面

リソース状態変更イベント

リソース状態変更イベント〔SNMPトラップ〕

リソース状態変更イベント〔インシデント〕

リソース状態を表すアイコン

リソースディレクトリ

リソースディレクトリ

リソースと収集するMIBオブジェクト

リソースの階層

リソースの参照

リソースの参照

リソースの収集

リソースの収集

リソースの収集

リソースの取得対象と収集するMIBオブジェクト

リソースブラウザウィンドウ

リソースブラウザウィンドウ

リモートコマンド

リモートコマンド

リモートコマンドウィンドウ

リモートコマンドの実行

リモートコマンドの設定

(れ)

レポート機能

レポート機能の定義ファイル

レポート条件

レポート条件設定ウィンドウ

レポート条件追加ウィザード

レポート条件の設定

レポート条件の設定

レポート条件の追加

レポート詳細の設定

レポート設定ウィンドウ

レポート設定ウィンドウの起動

レポート設定の保存

レポートタイプ設定ウィンドウ

レポート定義ファイル

レポート定義ファイル

レポート定義ファイル選択ウィンドウ

レポート定義ファイルとレポートファイルの関係

レポート定義ファイル保存ウィンドウ

レポートの作成

レポートの参照

レポートの参照

レポートファイル（HTML形式）の表示例

レポートファイル作成ウィンドウ

レポートファイル設定ウィンドウ

レポートファイルの形式

レポートファイルの構成

レポートファイルの作成

レポートファイルの作成

レポートファイルの詳細

(ろ)

ログイン画面

ログファイル

ログファイルに関する注意事項

論理IPアドレス

論理ホスト

■ 商標類

ActiveXは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
FirefoxはMozilla Foundationの登録商標です。
HP Serviceguardは，Hewlett-Packard Companyの商品名称です。
HP Tru64 UNIXは，Hewlett-Packard Companyの商標です。
HP-UXは，Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
Javaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
MC/Serviceguardは，Hewlett-Packard Companyの商品名称です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Mozillaは，Mozilla Foundationの，米国およびその他の国における商標です。
Netscapeは，米国およびその他の国におけるNetscape Communications Corporationの登録商標です。
OpenViewは，Hewlett-Packard Companyの商標です。
ORACLEは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracleは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
PRIMECLUSTERは，富士通株式会社の登録商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。
RSAは，EMC Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Solarisは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
Sun Microsystemsは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Sunは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
VERITASおよびVERITASロゴは，Symantec Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows NTは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.
This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.
Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).
Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/
This product includes software developed by Ralf S.Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).
This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (http://java.apache.org/).
This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (http://relaxngcc.sf.net/).
This product includes software developed by Andy Clark.
プログラムプロダクト「P-9D42-8R91，P-9D42-8J91」には，Oracle Corporationまたはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9D42-8R91，P-9D42-8J91」には，UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。
本製品には，Carnegie Mellon Universityによって開発されたソフトウェアが含まれています。Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University.
本製品には，Object Refinery Limited and Contributors (http://www.jfree.org/)によって開発されたソフトウェアが含まれています。(C)opyright 2000-2009, by Object Refinery Limited and Contributors.
JP1/Cm2/SNMP System Observerは，RSA Security Inc.のRSA(R) BSAFETMソフトウェアを搭載しています。