JP1 Version 9

JP1/Cm2/Network Element Configuration 運用・操作ガイド

手引・文法・操作書

3020-3-T06-30

目　　次

前書き

変更内容

はじめに

1.　JP1/Cm2/NCの起動と終了

1.1　サービス一覧

1.2　起動

1.2.1　JP1/Cm2/NC - ManagerまたはJP1/Cm2/NC - Adaptorを起動する

1.2.2　JP1/Cm2/NC - Viewを起動する

1.3　終了

1.3.1　JP1/Cm2/NC - Viewを終了する

1.3.2　JP1/Cm2/NC - ManagerまたはJP1/Cm2/NC - Adaptorを終了する

1.4　運用上の注意事項

1.4.1　スイッチの構成定義変更に関する注意事項

1.4.2　AX2400SおよびAX3600Sに関する注意事項

1.4.3　AX5400SおよびAX7800Sに関する注意事項

1.4.4　BIG-IPに関する注意事項

1.4.5　BS1000に関する注意事項

1.4.6　BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40に関する注意事項

1.4.7　Cisco Catalystに関する注意事項

1.4.8　GS3000およびGS4000に関する注意事項

1.4.9　HA8000-ie/Loadflowbalに関する注意事項

1.4.10　STMに関する注意事項

2.　ネットワーク構成情報の表示

2.1　JP1/Cm2/NCが管理しているスイッチを表示する

2.1.1　ネットワーク構成要素の内容をリストエリアに表示する（管理対象ビュー）

2.2　VLANの構成状況を表示する

2.2.1　ネットワーク構成要素の内容をリストエリアに表示する（VLANビュー）

2.2.2　スイッチのプロパティ画面を表示する（VLANビュー）

2.3　SLBの構成状況を表示する

2.3.1　ネットワーク構成要素の内容をリストエリアに表示する（SLBビュー）

2.3.2　スイッチのプロパティ画面を表示する（SLBビュー）

2.4　VLANおよびSLB以外の情報の設定状況を表示する

2.4.1　ネットワーク構成要素の内容をリストエリアに表示する（スイッチ構成ビュー）

2.4.2　スイッチのプロパティ画面を表示する（スイッチ構成ビュー）

2.5　ネットワーク構成ツリーを更新する

2.5.1　DBの情報が更新されたときの動作を設定する

2.5.2　最新の情報に更新する

2.5.3　スイッチの構成情報の同期を取る

3.　VLANの設定

3.1　VLAN定義情報を設定する

3.1.1　VLANの定義を追加する

3.1.2　VLANの定義内容を変更する

3.1.3　デフォルトVLANの定義内容を変更する

3.2　スイッチ構成情報を設定する

3.2.1　未定義フレームを破棄するポートを選択する

3.2.2　ポートの設定を変更する

3.3　VLAN構成情報を設定する

3.3.1　スイッチをVLANに追加する

3.3.2　VLANを構成しているスイッチの設定を変更する

3.3.3　定義情報を削除する

4.　SLBの設定

4.1　スイッチ構成情報を設定する

4.1.1　ポートプロファイルを設定する

4.2　論理サーバ構成情報を設定する

4.2.1　論理サーバを追加する

4.2.2　論理サーバの設定内容を変更する

4.2.3　論理サーバを削除する

4.2.4　論理サーバポートを設定する

4.3　物理サーバ構成情報を設定する（BIG-IPの場合）

4.3.1　プールを追加する

4.3.2　プールの設定内容を変更する

4.3.3　プールを削除する

4.3.4　プールに物理サーバを追加する

4.3.5　物理サーバの設定内容を変更する

4.3.6　物理サーバを削除する

4.3.7　物理サーバポートを設定する

4.4　物理サーバ構成情報を設定する（HA8000-ie/Loadflowbalの場合）

4.4.1　物理サーバを追加する

4.4.2　物理サーバの設定内容を変更する

4.4.3　物理サーバを削除する

4.4.4　物理サーバポートを設定する

4.5　物理サーバ構成情報を設定する（STMの場合）

4.5.1　物理サーバを追加する

4.5.2　物理サーバの設定内容を変更する

4.5.3　物理サーバを削除する

4.6　バインド構成情報を設定する（STM以外の場合）

4.6.1　バインドの設定を追加する

4.6.2　バインドの設定を変更する

4.6.3　バインドの設定を削除する

4.7　バインド構成情報を設定する（STMの場合）

4.7.1　バインドの設定を追加する

4.7.2　バインドの設定を変更する

4.7.3　バインドの設定を削除する

5.　VLANおよびSLB以外の情報の設定

5.1　アクセス制御を設定する（AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合）

5.1.1　スイッチへフロー検出モードを指定する

5.1.2　アクセス制御リスト情報を設定する

5.1.3　アクセス制御情報を設定する

5.2　アクセス制御を設定する（BS1000の場合）

5.2.1　スイッチへフロー制御の有効または無効を設定する

5.2.2　アクセス制御情報を設定する

5.3　QoS制御を設定する

5.3.1　スイッチへフロー制御の有効または無効を設定する

5.3.2　QoS制御情報を設定する

5.4　アップリンクフェイルオーバーを設定する

6.　画面－基本画面

6.1　画面遷移

6.1.1　管理対象ビューを選択した場合の画面遷移

6.1.2　VLANビューを表示した場合の画面遷移

6.1.3　SLBビューを表示した場合の画面遷移

6.1.4　スイッチ構成ビューを表示した場合の画面遷移

6.2　［ログイン］ダイアログボックス

6.3　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（概要）

6.3.1　［Network Element Configuration - View］ウィンドウの構成要素

6.3.2　メニューコマンド一覧

6.4　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（管理対象ビュー）

6.4.1　管理対象ビューの構成要素

6.5　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（VLANビュー）

6.5.1　VLANビューの構成要素

6.6　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（SLBビュー）

6.6.1　SLBビューの構成要素

6.7　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（スイッチ構成ビュー）

6.7.1　スイッチ構成ビューの構成要素

7.　画面－VLANビューのダイアログボックス（AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40）

7.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

7.1.1　［全般］ページ

7.1.2　［スイッチ構成情報］ページ

7.2　［スイッチ一覧］ダイアログボックス

7.3　［VLAN一覧］ダイアログボックス

7.4　［VLAN定義の追加］ダイアログボックス

7.5　［VLAN定義の変更］ダイアログボックス

7.6　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

7.7　［ポートの設定］ダイアログボックス

7.8　［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス

7.9　［スイッチの選択］ダイアログボックス

7.10　［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス

7.11　［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス

7.12　［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）

8.　画面－VLANビューのダイアログボックス（AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000）

8.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

8.1.1　［全般］ページ

8.1.2　［スイッチ構成情報］ページ

8.2　［スイッチ一覧］ダイアログボックス

8.3　［VLAN一覧］ダイアログボックス

8.4　［VLAN定義の追加］ダイアログボックス

8.5　［VLAN定義の変更］ダイアログボックス

8.6　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

8.7　［ポートの選択］ダイアログボックス

8.8　［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス

8.9　［スイッチの選択］ダイアログボックス

8.10　［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス

8.11　［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス

8.12　［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）

9.　画面－VLANビューのダイアログボックス（BS1000）

9.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

9.2　［スイッチ一覧］ダイアログボックス

9.3　［VLAN一覧］ダイアログボックス

9.4　［VLAN定義の追加］ダイアログボックス

9.5　［VLAN定義の変更］ダイアログボックス

9.6　［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス

9.7　［スイッチの選択］ダイアログボックス

9.8　［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス

9.9　［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス

9.10　［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）

10.　画面－VLANビューのダイアログボックス（Cisco Catalyst）

10.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

10.1.1　［全般］ページ

10.1.2　［スイッチ構成情報］ページ

10.2　［スイッチ一覧］ダイアログボックス

10.3　［VLAN一覧］ダイアログボックス

10.4　［VLAN定義の追加］ダイアログボックス

10.5　［VLAN定義の変更］ダイアログボックス

10.6　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

10.7　［ポートの設定］ダイアログボックス

10.8　［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス

10.9　［スイッチの選択］ダイアログボックス

10.10　［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス

10.11　［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス

10.12　［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）

11.　画面－SLBビューのダイアログボックス（BIG-IP）

11.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

11.2　［論理サーバ情報］ダイアログボックス

11.3　［物理サーバ情報］ダイアログボックス

11.4　［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

11.5　［論理サーバの設定］ダイアログボックス

11.6　［論理サーバポートの設定］ダイアログボックス

11.7　［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

11.8　［プールの設定］ダイアログボックス

11.9　［物理サーバの設定］ダイアログボックス

11.10　［物理サーバポートの設定］ダイアログボックス

11.11　［バインド構成情報の設定］ダイアログボックス

11.12　［バインドの設定］ダイアログボックス

11.13　［設定結果］ダイアログボックス

11.13.1　［設定結果］ダイアログボックス（論理サーバ構成情報）

11.13.2　［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）

11.13.3　［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）

12.　画面－SLBビューのダイアログボックス（HA8000-ie/Loadflowbal）

12.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

12.1.1　［全般］ページ

12.1.2　［スイッチ構成情報］ページ

12.2　［論理サーバ情報］ダイアログボックス

12.3　［物理サーバ情報］ダイアログボックス

12.4　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

12.5　［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックス

12.6　［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

12.7　［論理サーバの設定］ダイアログボックス

12.8　［論理サーバポートの設定］ダイアログボックス

12.9　［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

12.10　［物理サーバの設定］ダイアログボックス

12.11　［物理サーバポートの設定］ダイアログボックス

12.12　［バインド構成情報の設定］ダイアログボックス

12.13　［バインドの設定］ダイアログボックス

12.14　［設定結果］ダイアログボックス

12.14.1　［設定結果］ダイアログボックス（論理サーバ構成情報）

12.14.2　［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）

12.14.3　［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）

13.　画面－SLBビューのダイアログボックス（STM）

13.1　［ゾーン情報］ダイアログボックス

13.1.1　［全般］ページ

13.1.2　［ポリシー］ページ

13.2　［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

13.3　［物理サーバの設定］ダイアログボックス

13.4　［バインド構成情報の設定］ダイアログボックス

13.5　［ゾーンの選択］ダイアログボックス

13.6　［バインドの設定］ダイアログボックス

13.7　［グループの選択］ダイアログボックス

13.8　［物理サーバの選択］ダイアログボックス

13.9　［設定結果］ダイアログボックス

13.9.1　［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）

13.9.2　［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）

14.　画面－スイッチ構成ビューのダイアログボックス（AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40）

14.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

14.1.1　［全般］ページ

14.1.2　［スイッチ構成情報］ページ（AX2400S・AX3600Sの場合）

14.1.3　［フロー検出モード］ページ（BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合）

14.1.4　［アップリンクフェイルオーバー］ページ（BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合）

14.2　［アクセス制御リスト情報］ダイアログボックス

14.3　［MACフィルター情報］ダイアログボックス

14.4　［IPv4アドレスフィルター情報］ダイアログボックス

14.5　［IPv4パケットフィルター情報］ダイアログボックス

14.6　［IPv6フィルター情報］ダイアログボックス

14.7　［アクセス制御情報］ダイアログボックス

14.7.1　［ポート］ページ

14.7.2　［VLANインターフェース］ページ

14.8　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス（AX2400S・AX3600Sの場合）

14.9　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス（BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合）

14.9.1　［フロー検出モード］ページ

14.9.2　［アップリンクフェイルオーバー］ページ

14.10　［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックス

14.11　［MACフィルターの設定］ダイアログボックス

14.12　［MACフィルター条件の設定］ダイアログボックス

14.13　［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックス

14.14　［IPv4アドレスフィルター条件の設定］ダイアログボックス

14.15　［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックス

14.16　［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックス（AX2400S・AX3600Sの場合）

14.17　［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックス（BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合）

14.18　［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックス

14.19　［IPv6フィルター条件の設定］ダイアログボックス

14.20　［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックス

14.20.1　［ポート］ページ

14.20.2　［VLANインターフェース］ページ

14.21　［設定結果］ダイアログボックス

14.21.1　［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御リスト情報）

14.21.2　［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御情報）

15.　画面－スイッチ構成ビューのダイアログボックス（BS1000）

15.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

15.1.1　［全般］ページ

15.1.2　［スイッチ構成情報］ページ

15.2　［アクセス制御情報］ダイアログボックス

15.3　［QoS制御情報］ダイアログボックス

15.4　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

15.5　［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックス

15.6　［アクセス制御の設定］ダイアログボックス

15.7　［フィルター条件の設定－基本設定］ダイアログボックス

15.8　［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックス

15.9　［QoS制御情報の設定］ダイアログボックス

15.10　［QoS制御の設定］ダイアログボックス

15.11　［優先条件の設定］ダイアログボックス

15.12　［設定結果］ダイアログボックス

15.12.1　［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御情報）

15.12.2　［設定結果］ダイアログボックス（QoS制御情報）

16.　運用関連コマンド

コマンドの記述形式

コマンド使用時の注意事項

コマンド一覧

ncmiscond

ncmisinfo

付録

付録A　制限値一覧

付録A.1　文字の制限

付録B　JP1/Cm2/NC - Adaptorが発行するコマンド一覧

付録B.1　JP1/Cm2/NC - Adaptor for AX Seriesが発行するコマンド一覧

付録B.2　JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS Seriesが発行するコマンド一覧

付録B.3　JP1/Cm2/NC - Adaptor for Cisco Switchが発行するコマンド一覧

付録B.4　JP1/Cm2/NC - Adaptor for F5 Load Balancerが発行するコマンドについて

付録B.5　JP1/Cm2/NC - Adaptor for GS Seriesが発行するコマンド一覧

付録B.6　JP1/Cm2/NC - Adaptor for HA8000-ie/Loadflowbalが発行するコマンド一覧

付録B.7　JP1/Cm2/NC - Adaptor for System Traffic Managerが発行するコマンドについて

付録C　DB更新時に［Network Element Configuration - View］ウィンドウが取得する情報

付録D　コマンド一覧および文法記載先マニュアル

付録E　各バージョンの変更内容

付録F　用語解説

索引

[他社商品名称に関する表示]

All Rights Reserved. Copyright (C) 2009, 2012, Hitachi, Ltd.

前書き

■ 対象製品

P-2442-E794　 JP1/Cm2/Network Element Configuration - Manager　 09-50（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003(x64)，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003 R2(x64)）
P-2442-E894　 JP1/Cm2/Network Element Configuration - View　 09-50（適用OS：Windows XP，Windows Server 2003，Windows Server 2003(x64)，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003 R2(x64)）
P-2442-E974　 JP1/Cm2/Network Element Configuration - Adaptor for GS Series　 07-50（適用OS：Windows 2000，Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2）
P-2442-EA74　 JP1/Cm2/Network Element Configuration - Adaptor for HA8000-ie/Loadflowbal　 07-50（適用OS：Windows 2000，Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2）
P-2442-EB94　 JP1/Cm2/Network Element Configuration - Adaptor for BS Series　 09-50（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003(x64)，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003 R2(x64)）
P-2442-EC84　 JP1/Cm2/Network Element Configuration - Adaptor for Cisco Switch　 08-00（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2）
P-2442-ED84　 JP1/Cm2/Network Element Configuration - Adaptor for AX Series　 08-10（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2）
P-2442-EE84　 JP1/Cm2/Network Element Configuration - Adaptor for F5 Load Balancer　 08-00（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2）
P-2442-EF84　 JP1/Cm2/Network Element Configuration - Adaptor for System Traffic Manager　 08-00（適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2）
P-2A42-E794　 JP1/Cm2/Network Element Configuration - Manager　 09-50（適用OS：Windows Server 2008，Windows Server 2008(x64)，Windows Server 2008 R2）
P-2A42-E894　 JP1/Cm2/Network Element Configuration - View　 09-50（適用OS：Windows Vista，Windows Vista(x64)，Windows 7，Windows 7(x64)，Windows Server 2008，Windows Server 2008(x64)，Windows Server 2008 R2）
P-2A42-EB94　 JP1/Cm2/Network Element Configuration - Adaptor for BS Series　 09-50（適用OS：Windows Server 2008，Windows Server 2008(x64)，Windows Server 2008 R2）

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

Ciscoは，米国Cisco Systems, Inc.の米国および他の国々における登録商標です。
Ethernetは，富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
F5，F5 Networks，BIG-IPおよびiControl は，米国およびその他の国におけるF5 Networks, Inc. の商標または登録商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
イーサネットは，富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

■ マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記 | 製品名
Windows | Windows 2000 | Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server Operating System
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Datacenter Server Operating System
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional Operating System
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server Operating System
Windows 7 | Windows 7 | Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional
Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise
Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate
Windows 7 (x64) | Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional x64
Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise x64
Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate x64
Windows Server 2003 | Windows Server 2003 | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition
Windows Server 2003 (x64) | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition
Windows Server 2003 R2 | Windows Server 2003 R2 | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 R2 (x64) | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition
Windows Server 2008 | Windows Server 2008 | Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard Edition
Windows Server 2008 (x64) | Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard x64 Edition
Windows Server 2008 R2 | Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2, Datacenter Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2, Enterprise Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2, Standard Edition
Windows Vista | Windows Vista | Microsoft(R) Windows Vista(R) Business
Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise
Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate
Windows Vista (x64) | Microsoft(R) Windows Vista(R) Business x64
Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise x64
Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate x64
Windows XP | Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System

■ 発行

2012年4月　3020-3-T06-30

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2009, 2012, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容（3020-3-T06-30）　JP1/Cm2/Network Element Configuration 09-50

追加・変更内容 | 変更個所
サポートする管理対象スイッチにBS500およびBS500 1Gbx40を追加した。 | 1.4.6，2.2.2，2.4，2.4.2，3.1，3.2，3.2.2，3.3，5.1，5.1.1，5.1.2，5.4，6.1.2，6.1.4，6.3.2，6.5.1，6.7，7，7.11，14，14.1，14.1.1，14.1.3，14.1.4，14.5，14.9，14.17，付録B.2
［Network Element Configuration - View］ウィンドウの「管理対象ビュー」で，リストフィールドに表示されるスイッチリスト，スイッチ情報リストに「スイッチ種別」を追加した。 | 6.3，6.4
BS500 1Gbx40の追加に伴い，ポート名に関する注を追加した。 | 6.7.1，14.21.2
BS500およびBS500 1Gbx40の追加に伴い，［フロー検出モード］の詳細を追加した。 | 14.1.3，14.7，14.9.1，14.20
BS500およびBS500 1Gbx40の追加に伴い，インターフェースに適用できるフィルター表を追加した。 | 14.9.1
サポートするOSにWindows 7およびWindows Server 2008 R2を追加した。 | 16.コマンド使用時の注意事項

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

なお，「はじめに」の記載の一部をマニュアル「JP1 Version 9 JP1/Cm2/Network Element Configuration 機能・構築ガイド（3020-3-T05-30）」の付録「このマニュアルの参考情報」に移動しました。

はじめに

このマニュアルはJP1/Cm2/Network Element Configuration（以降JP1/Cm2/NCと略します）の起動および終了方法，操作手順，画面の詳細，およびJP1/Cm2/NCの運用中に使用するコマンドの文法について説明しています。

対象読者

JP1/Cm2/NCのマニュアルは，次の方を対象にしています。

JP1/Cm2/NCを使用してVLAN，サーバロードバランシング，アクセス制御，QoS制御またはアップリンクフェイルオーバーを使用したネットワーク環境を構築および管理したい方

JP1/AJS3またはJP1/SCなどの運用管理プログラムと連携したシステムの自動運用にJP1/Cm2/NCを取り入れるために，CLIを使用したい方

BladeSymphonyの運用にJP1/Cm2/NCを使用したい方

なお，対象読者は，VLAN，サーバロードバランシング，アクセス制御，QoS制御またはアップリンクフェイルオーバーについて理解していることを前提にしています。CLIを使用する方は，XMLについて理解していることを前提にしています。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章から構成されています。

第1章　JP1/Cm2/NCの起動と終了

JP1/Cm2/NCの各プログラムの起動と終了について説明しています。

第2章　ネットワーク構成情報の表示

JP1/Cm2/NCを使用して管理しているスイッチのネットワーク構成状況を表示させる手順について説明しています。

第3章　VLANの設定

JP1/Cm2/NCを使用してVLANを設定する手順について説明しています。

第4章　SLBの設定

JP1/Cm2/NCを使用してサーバロードバランシングを設定する手順について説明しています。

第5章　VLANおよびSLB以外の情報の設定

JP1/Cm2/NCを使用してアクセス制御，QoS制御およびアップリンクフェイルオーバーを設定する手順について説明しています。

第6章　画面－基本画面

JP1/Cm2/NCのログイン画面およびメイン画面の詳細について説明しています。

第7章　画面－VLANビューのダイアログボックス（AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40）

JP1/Cm2/NCの画面のうち，AX2400S，AX3600S，BS2000，BS320，BS500，またはBS500 1Gbx40で構成しているVLANの設定および管理に使用する画面の詳細について説明しています。

第8章　画面－VLANビューのダイアログボックス（AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000）

JP1/Cm2/NCの画面のうち，AX5400S，AX7800S，GS3000，またはGS4000で構成しているVLANの設定および管理に使用する画面の詳細について説明しています。

第9章　画面－VLANビューのダイアログボックス（BS1000）

JP1/Cm2/NCの画面のうち，BS1000で構成しているVLANの設定および管理に使用する画面の詳細について説明しています。

第10章　画面－VLANビューのダイアログボックス（Cisco Catalyst）

JP1/Cm2/NCの画面のうち，Cisco Catalystで構成しているVLANの設定および管理に使用する画面の詳細について説明しています。

第11章　画面－SLBビューのダイアログボックス（BIG-IP）

JP1/Cm2/NCの画面のうち，BIG-IPで管理しているSLBの設定および管理に使用する画面の詳細について説明しています。

第12章　画面－SLBビューのダイアログボックス（HA8000-ie/Loadflowbal）

JP1/Cm2/NCの画面のうち，HA8000-ie/Loadflowbalで管理しているSLBの設定および管理に使用する画面の詳細について説明しています。

第13章　画面－SLBビューのダイアログボックス（STM）

JP1/Cm2/NCの画面のうち，STMで管理しているSLBの設定および管理に使用する画面の詳細について説明しています。

第14章　画面－スイッチ構成ビューのダイアログボックス（AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40）

JP1/Cm2/NCの画面のうち，AX2400S，AX3600S，BS2000，BS320，BS500，またはBS500 1Gbx40に設定されているアクセス制御の設定および管理に使用する画面の詳細について説明しています。

また，JP1/Cm2/NCの画面のうち，BS2000，BS320，BS500，またはBS500 1Gbx40に設定されているアップリンクフェイルオーバーの設定および管理に使用する画面の詳細について説明しています。

第15章　画面－スイッチ構成ビューのダイアログボックス（BS1000）

JP1/Cm2/NCの画面のうち，BS1000に設定されているアクセス制御，QoS制御の設定および管理に使用する画面の詳細について説明しています。

第16章　運用関連コマンド

JP1/Cm2/NCの運用中に使用するコマンドについて説明しています。

読書手順

このマニュアルは，利用目的に合わせて章を選択して読むことができます。利用目的別にお読みいただくことをお勧めします。

マニュアルを読む目的 | 記述個所
JP1/Cm2/NCの起動と終了の手順について知りたい。 | 1章
JP1/Cm2/NCを使ってスイッチの設定状況を表示したい。 | 2章，6章，7章，8章，9章，10章，11章，12章，13章，14章，15章
JP1/Cm2/NCを使ってAX2400S，AX3600S，BS2000，BS320，BS500，またはBS500 1Gbx40へVLANを設定したい。 | 3章，7章
JP1/Cm2/NCを使ってAX5400S，AX7800S，GS3000，またはGS4000へVLANを設定したい。 | 3章，8章
JP1/Cm2/NCを使ってBS1000へVLANを設定したい。 | 3章，9章
JP1/Cm2/NCを使ってCisco CatalystへVLANを設定したい。 | 3章，10章
JP1/Cm2/NCを使ってBIG-IPへサーバロードバランシングを設定したい。 | 4章，11章
JP1/Cm2/NCを使ってHA8000-ie/Loadflowbalへサーバロードバランシングを設定したい。 | 4章，12章
JP1/Cm2/NCを使ってSTMへサーバロードバランシングを設定したい。 | 4章，13章
JP1/Cm2/NCを使ってAX2400S，AX3600S，BS2000，BS320，BS500，またはBS500 1Gbx40へアクセス制御を設定したい。 | 5章，14章
JP1/Cm2/NCを使ってBS1000へアクセス制御またはQoS制御を設定したい。 | 5章，15章
JP1/Cm2/NCを使ってBS2000，BS320，BS500，またはBS500 1Gbx40へアップリンクフェイルオーバーを設定したい。 | 5章，14章
JP1/Cm2/NCの運用中に使用するコマンドの文法について知りたい。 | 16章

このマニュアルで使用している記号

このマニュアルで使用する記号を次に示します。

記号 | 意味
［　］ | メニュー項目，ダイアログボックス，ボタンなどを示します。
［　］－［　］ | メニュー項目を連続して選択することを示します。
太字 | 変数の値を示します。

コマンドで使用している記号

このマニュアルのコマンドの説明で使用する記号を，次に示します。

記号
意味

|（ストローク）
複数の項目に対して項目間の区切りを示し，「または」の意味を示します。
（例）
「A|B|C」は，「A，B，またはC」を示します。

{ }（波括弧）
この記号で囲まれている複数の項目の中から，一組の項目を必ず選択します。項目と項目の区切りは「|」で示します。
（例）
「{A|B|C}」は，「A，B，またはCのどれかを必ず指定する」ことを示します。

[ ]（角括弧）
この記号で囲まれている項目は，任意に指定・省略できます。
（例）
「[A]」は，「必要に応じてAを指定する」ことを示します。必要でない場合は，Aを省略できます。
「[B|C]」は，「必要に応じてB，またはCを指定する」ことを示します。必要でない場合は，BおよびCを省略できます。

デフォルトのインストール先フォルダの表記

このマニュアルでは，JP1/Cm2/NCの該当プログラムについて，デフォルトのインストール先フォルダを次のように表記しています。

製品名 | デフォルトのインストール先フォルダ※ | このマニュアルでの表記
JP1/Cm2/NC - Manager | システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥JP1Cm2NC¥manager | JP1/Cm2/NC - Managerインストール先フォルダ

注※　32bitアプリケーションとして動作するJP1/Cm2/NCを64bitカーネルモードのOS上で動作させた場合，デフォルトのインストールフォルダ「システムドライブ¥Program Files」は「システムドライブ¥Program Files (x86)」になります。

1.　JP1/Cm2/NCの起動と終了

この章では，JP1/Cm2/NCの起動と終了について説明します。JP1/Cm2/NC - ManagerおよびJP1/Cm2/NC - Adaptorを，起動または終了するには，該当するサービスを開始または停止します。JP1/Cm2/NC - Viewを起動または終了するには，メニューから実行します。

該当するサービスを起動し，メニューからJP1/Cm2/NC - Viewを起動することで，VLANやSLBなどの表示や設定ができるようになります。また，定義ファイルの設定を変更した場合，サービスを再起動して，変更した設定を反映させる必要があります。そのため，はじめにJP1/Cm2/NCのサービス一覧を示します。そのあと，各プログラムの起動と終了方法について説明します。

＜この章の構成＞

1.1　サービス一覧

1.2　起動

1.3　終了

1.4　運用上の注意事項

1.1　サービス一覧

この節では，JP1/Cm2/NCのサービスについて説明します。JP1/Cm2/NC - ManagerおよびJP1/Cm2/NC - Adaptorを，起動または終了するには，該当するサービスを開始または停止します。該当するサービスを起動し，メニューからJP1/Cm2/NC - Viewを起動することで，VLANやSLBなどの表示や設定ができるようになります。また，定義ファイルの設定を変更した場合，サービスを再起動して，変更した設定を反映させる必要があります。

JP1/Cm2/NCのサービスのスタートアップの種類は，デフォルトでは手動です。スタートアップの種類を自動に変更すると，プログラムの起動順序によっては，ネットワーク構成情報を取得できないおそれがあります。そのため，手動のまま使用することをお勧めします。

各プログラムのサービス一覧を次の表に示します。なお，アカウントはローカルシステムアカウントです。

表1-1　JP1/Cm2/NC - Managerのサービス一覧

プログラム | サービス名 | 機能 | スタートアップの種類
JP1/Cm2/NC - Manager | JP1/Cm2/NC - Manager | ネットワーク構成情報を管理するサービスです。 | 手動
Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2 | 統合トレース機能を利用するためのサービスです。JP1/Cm2/NCを使用する場合に起動している必要があります。 | 自動

表1-2　JP1/Cm2/NC - Viewのサービス一覧

プログラム
サービス名
機能
スタートアップの種類

JP1/Cm2/NC - View
Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2
統合トレース機能を利用するためのサービスです。JP1/Cm2/NCを使用する場合に起動している必要があります。
自動

JP1/Cm2/NC - CLI Controller※
CLIを使用し，コマンドによってネットワーク構成情報を設定するためのサービスです。
CLIを使用する場合に起動している必要があります。
手動

注※

このサービスの使用については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration CLI運用ガイド」を参照してください。

表1-3　JP1/Cm2/NC - Adaptorのサービス一覧

プログラム | サービス名 | 機能 | スタートアップの種類
JP1/Cm2/NC - Adaptor for AX Series | JP1/Cm2/NC - Adaptor for AX | スイッチに対して構成情報を設定したり，取得したりするサービスです。 | 手動
Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2 | 統合トレース機能を利用するためのサービスです。JP1/Cm2/NCを使用する場合に起動している必要があります。 | 自動
JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS Series | JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS | スイッチに対して構成情報を設定したり，取得したりするサービスです。 | 手動
Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2 | 統合トレース機能を利用するためのサービスです。JP1/Cm2/NCを使用する場合に起動している必要があります。 | 自動
JP1/Cm2/NC - Adaptor for Cisco Switch | JP1/Cm2/NC - Adaptor for CS | スイッチに対して構成情報を設定したり，取得したりするサービスです。 | 手動
Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2 | 統合トレース機能を利用するためのサービスです。JP1/Cm2/NCを使用する場合に起動している必要があります。 | 自動
JP1/Cm2/NC - Adaptor for F5 Load Balancer | JP1/Cm2/NC - Adaptor for BI | スイッチに対して構成情報を設定したり，取得したりするサービスです。 | 手動
Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2 | 統合トレース機能を利用するためのサービスです。JP1/Cm2/NCを使用する場合に起動している必要があります。 | 自動
JP1/Cm2/NC - Adaptor for GS Series | JP1/Cm2/NC - Adaptor for GS | スイッチに対して構成情報を設定したり，取得したりするサービスです。 | 手動
Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2 | 統合トレース機能を利用するためのサービスです。JP1/Cm2/NCを使用する場合に起動している必要があります。 | 自動
JP1/Cm2/NC - Adaptor for HA8000-ie/Loadflowbal | JP1/Cm2/NC - Adaptor for LF | スイッチに対して構成情報を設定したり，取得したりするサービスです。 | 手動
Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2 | 統合トレース機能を利用するためのサービスです。JP1/Cm2/NCを使用する場合に起動している必要があります。 | 自動
JP1/Cm2/NC - Adaptor for System Traffic Manager | JP1/Cm2/NC - Adaptor for ST | スイッチに対して構成情報を設定したり，取得したりするサービスです。 | 手動
Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2 | 統合トレース機能を利用するためのサービスです。JP1/Cm2/NCを使用する場合に起動している必要があります。 | 自動

なお，上書きインストールの場合，それまでのサービスの設定が継続されます。また，Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2サービスがほかのプログラムによってインストールされている場合には，それまでの設定が継続されます。

1.2　起動

この節では，JP1/Cm2/NCのプログラムを起動する方法について説明します。プログラムを起動する順序は次のとおりです。

JP1/Cm2/NC - Manager

JP1/Cm2/NC - Adaptor

JP1/Cm2/NC - View

注意

サービスを起動する場合，JP1/Cm2/NC - Managerサービスまたは各JP1/Cm2/NC - Adaptorのサービス（JP1/Cm2/NC - Adaptor for AXサービス，JP1/Cm2/NC - Adaptor for BSサービスなど）を起動する前に，Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2サービスを起動してください。このことによって，統合トレース機能で出力されるログがログファイルに書き込まれるようになります。

＜この節の構成＞

1.2.1　JP1/Cm2/NC - ManagerまたはJP1/Cm2/NC - Adaptorを起動する

1.2.2　JP1/Cm2/NC - Viewを起動する

1.2.1　JP1/Cm2/NC - ManagerまたはJP1/Cm2/NC - Adaptorを起動する

JP1/Cm2/NC - ManagerおよびJP1/Cm2/NC - Adaptorのサービスの起動方法について説明します。サービスを起動することで，JP1/Cm2/NC - Managerの起動，またはJP1/Cm2/NC - Adaptorの起動ができます。ここでは手動でサービスを起動する方法について示します。

参考

JP1/Cm2/NC - ManagerおよびJP1/Cm2/NC - Adaptorを起動したときに，JP1/Cm2/NC - ManagerのDBに構成情報がないスイッチ（新規に追加されたスイッチなど）があると，JP1/Cｍ2/NC - Adaptorは該当するスイッチの構成情報を取得し，JP1/Cm2/NC - ManagerのDBを更新します。すでにDBに構成情報があるスイッチについては，構成情報を取得しません。

＜この項の構成＞

(1)　［サービス］ダイアログボックスから起動する

(2)　コマンドラインから起動する

(1)　［サービス］ダイアログボックスから起動する

コントロールパネルから［管理ツール］－［サービス］を選択する。
［サービス］ダイアログボックスが表示されます。なお，［ファイル名を指定して実行］ダイアログボックスの［名前］に「services.msc」と入力したあと，［OK］ボタンをクリックしても，［サービス］ダイアログボックスが表示されます。

起動させたいJP1/Cm2/NCのサービス名を選択する。
サービス名については，「1.1　サービス一覧」を参照してください。

［操作］－［開始］を選択する。
選択したサービスが起動します。なお，右クリックして表示されるメニューや，サービスの開始ボタンでも起動できます。

(2)　コマンドラインから起動する

Windowsのnet startコマンドを使用して，サービスを起動できます。

コマンド プロンプトを起動する。

次に示すコマンドを実行する。

net start サービス名またはサービスの制御名

指定できるサービスの制御名とサービス名の対応を，次の表に示します。

表1-4　サービスの制御名とサービス名の対応

サービスの制御名 | サービス名
JP1Cm2NC_Manager | JP1/Cm2/NC - Manager
JP1Cm2NC_Adaptorax | JP1/Cm2/NC - Adaptor for AX
JP1Cm2NC_Adaptorbi | JP1/Cm2/NC - Adaptor for BI
JP1Cm2NC_Adaptorbs | JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS
JP1Cm2NC_Adaptorcs | JP1/Cm2/NC - Adaptor for CS
JP1Cm2NC_Adaptorgs | JP1/Cm2/NC - Adaptor for GS
JP1Cm2NC_Adaptorlf | JP1/Cm2/NC - Adaptor for LF
JP1Cm2NC_Adaptorst | JP1/Cm2/NC - Adaptor for ST

サービスの制御名は，サービスのプロパティ画面の［サービス名］に表示されている名称と同じです。また，サービス名を指定する場合，名称に半角のスペースがありますので，表示名を「"」（引用符）で囲んでください。

1.2.2　JP1/Cm2/NC - Viewを起動する

JP1/Cm2/NCでVLANやSLBなどの構成状況を，スイッチから取得して一覧表示したり，VLANやSLBなどの構成を設定したりするために，JP1/Cm2/NC - Viewを起動してJP1/Cm2/NC - Managerにログインする必要があります。

なお，JP1/Cm2/NC - Viewを起動する前に，次の設定が必要です。

ncmuserコマンドでマネージャーサーバへログインユーザーおよびパスワードを登録する。

JP1/Cm2/NC - Manager動作条件定義ファイル（ncm.conf）でポート番号をデフォルトから変更している場合，JP1/Cm2/NC - View接続先定義ファイル（ncvdest.conf）でもポート番号を一致させる。

また，接続先マネージャーサーバの名称をJP1/Cm2/NC - View接続先定義ファイル（ncvdest.conf）で定義しておくと，ログイン時にプルダウンメニューから接続先ホストを選択できます。

各セットアップについては，マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration 機能・構築ガイド」を参照してください。

JP1/Cm2/NC - Viewの起動方法を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］－［JP1_Cm2_Network Element Configuration - View］－［ネットワーク構成管理］を選択する。
［ログイン］ダイアログボックスが表示されます。

ユーザー名，パスワード，接続先ホスト名，および表示ビューを入力する。
［ログイン］ダイアログボックスの入力内容については，「6.2　［ログイン］ダイアログボックス」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックする。
ログイン中であることを示すダイアログボックスが表示されます。JP1/Cm2/NC - Managerへのログインが成功すると，［Network Element Configuration - View］ウィンドウが表示されます。そのあと，マネージャーサーバのDBからネットワーク構成情報を取得している旨のダイアログボックスが表示されます。ネットワーク構成情報の取得が終了したら，［Network Element Configuration - View］ウィンドウで操作できるようになります。
ログインが失敗した場合は，ユーザー認証が失敗したことを示すメッセージが表示されます。そのメッセージの対処方法に従って問題を解決し，再ログインしてください。

1.3　終了

この節では，JP1/Cm2/NCのプログラムを終了する方法について説明します。

プログラム終了時の注意事項

JP1/Cm2/NC - Viewを終了する前に，JP1/Cm2/NC - Managerを終了すると，マネージャーサーバのDBに格納されている情報が取得できないため，エラーになることがあります。JP1/Cm2/NC - Managerを終了する前に，JP1/Cm2/NC - Viewを終了してください。そのあとで，JP1/Cm2/NC - Adaptor，JP1/Cm2/NC - Managerの順に終了してください。

＜この節の構成＞

1.3.1　JP1/Cm2/NC - Viewを終了する

1.3.2　JP1/Cm2/NC - ManagerまたはJP1/Cm2/NC - Adaptorを終了する

1.3.1　JP1/Cm2/NC - Viewを終了する

JP1/Cm2/NC - Viewの終了方法を次に示します。

［Network Element Configuration - View］ウィンドウで，［ファイル］－［終了（ログアウト）］を選択する。
ログアウトを確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。
［Network Element Configuration - View］ウィンドウが閉じられます。

1.3.2　JP1/Cm2/NC - ManagerまたはJP1/Cm2/NC - Adaptorを終了する

JP1/Cm2/NC - ManagerおよびJP1/Cm2/NC - Adaptorのサービスの終了方法について説明します。ここでは手動でサービスを終了する方法について示します。

＜この項の構成＞

(1)　［サービス］ダイアログボックスから終了する

(2)　コマンドラインから終了する

(1)　［サービス］ダイアログボックスから終了する

コントロールパネルから［管理ツール］－［サービス］を選択する。
［サービス］ダイアログボックスが表示されます。なお，［ファイル名を指定して実行］ダイアログボックスの［名前］に「services.msc」と入力したあと，［OK］ボタンをクリックしても，［サービス］ダイアログボックスが表示されます。

終了させたいJP1/Cm2/NCのサービス名を選択する。
サービス名については，「1.1　サービス一覧」を参照してください。

［操作］－［停止］を選択する。
選択したサービスが終了します。なお，右クリックして表示されるメニューや，サービスの停止ボタンでも終了できます。

(2)　コマンドラインから終了する

Windowsのnet stopコマンドを使用して，サービスを終了できます。

コマンド プロンプトを起動する。

次に示すコマンドを実行する。

net stop サービス名またはサービスの制御名

指定できるサービスの制御名とサービス名の対応を，次の表に示します。

表1-5　サービスの制御名とサービス名の対応

サービスの制御名 | サービス名
JP1Cm2NC_Manager | JP1/Cm2/NC - Manager
JP1Cm2NC_Adaptorax | JP1/Cm2/NC - Adaptor for AX
JP1Cm2NC_Adaptorbi | JP1/Cm2/NC - Adaptor for BI
JP1Cm2NC_Adaptorbs | JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS
JP1Cm2NC_Adaptorcs | JP1/Cm2/NC - Adaptor for CS
JP1Cm2NC_Adaptorgs | JP1/Cm2/NC - Adaptor for GS
JP1Cm2NC_Adaptorlf | JP1/Cm2/NC - Adaptor for LF
JP1Cm2NC_Adaptorst | JP1/Cm2/NC - Adaptor for ST

サービスの制御名は，サービスのプロパティ画面の［サービス名］に表示されている名称と同じです。また，サービス名を指定する場合，名称に半角のスペースがありますので，表示名を「"」（引用符）で囲んでください。

1.4　運用上の注意事項

JP1/Cm2/NCの運用上の注意事項のうち，構成情報の変更および各設定対象スイッチの仕様に関する注意事項について説明します。運用を始める前に，この節で説明している内容を理解して，運用中のトラブルを回避するようにしてください。また，運用中もここで説明している内容を確認し，トラブルを回避するようにしてください。

＜この節の構成＞

1.4.1　スイッチの構成定義変更に関する注意事項

1.4.2　AX2400SおよびAX3600Sに関する注意事項

1.4.3　AX5400SおよびAX7800Sに関する注意事項

1.4.4　BIG-IPに関する注意事項

1.4.5　BS1000に関する注意事項

1.4.6　BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40に関する注意事項

1.4.7　Cisco Catalystに関する注意事項

1.4.8　GS3000およびGS4000に関する注意事項

1.4.9　HA8000-ie/Loadflowbalに関する注意事項

1.4.10　STMに関する注意事項

1.4.1　スイッチの構成定義変更に関する注意事項

＜この項の構成＞

(1)　JP1/Cm2/NCとスイッチとの間の通信経路について

(2)　スイッチの設定が失敗した場合について

(3)　JP1/Cm2/NC以外の手段による構成定義変更について

(1)　JP1/Cm2/NCとスイッチとの間の通信経路について

JP1/Cm2/NCは管理端末，マネージャーサーバ，アダプターサーバ，および管理対象スイッチ間でTCP/IPによる通信を使ってスイッチの構成を管理しています。そのため，スイッチの構成情報を変更する際，各装置間で通信できない構成に変更しないでください。

(2)　スイッチの設定が失敗した場合について

スイッチへの設定が失敗した場合，設定内容は破棄され，スイッチの状態表示が「構成情報の同期が必要です。」に変わります。ネットワーク構成ツリーにも，設定内容は反映されません。これは，スイッチへの設定が途中で中断されているため，JP1/Cm2/NCで持っている情報と実際のスイッチの設定情報との間に矛盾が生じないようにするためです。この場合，設定が失敗したスイッチの構成情報の同期を取り，最新の情報を取得し直してください。スイッチの構成情報の同期については，「2.5.3　スイッチの構成情報の同期を取る」を参照してください。

(3)　JP1/Cm2/NC以外の手段による構成定義変更について

JP1/Cm2/NCで設定できる構成情報を，JP1/Cm2/NC以外の手段（コンソール，リモート運用端末など）で変更しないでください。JP1/Cm2/NCは，スイッチの設定コマンドを発行してスイッチの構成情報を設定します。JP1/Cm2/NC以外の手段で，スイッチの構成情報を変更すると，JP1/Cm2/NC - ManagerのDBの情報とスイッチの情報に矛盾が発生して設定できなくなるおそれがあります。

JP1/Cm2/NCが発行する設定コマンドについては，「付録B　JP1/Cm2/NC - Adaptorが発行するコマンド一覧」を参照してください。

JP1/Cm2/NC以外の手段でスイッチの構成情報を変更した場合，JP1/Cm2/NC - Viewを使って，スイッチの構成情報の同期を取り，最新の情報を取得し直してください。また，スイッチの構成定義ファイル自体を更新した場合も，JP1/Cm2/NC - Viewを使って，スイッチの構成情報の同期を取り，最新の情報を取得し直してください。

スイッチの構成情報の同期については，「2.5.3　スイッチの構成情報の同期を取る」を参照してください。

1.4.2　AX2400SおよびAX3600Sに関する注意事項

＜この項の構成＞

(1)　ミラーポートに設定されているポートについて

(2)　システム状態の変更について

(1)　ミラーポートに設定されているポートについて

ミラーポートを設定したポートには，ポートVLANを割り当てられません。JP1/Cm2/NCを使用してAX2400SまたはAX3600SのポートにポートVLANを割り当てる場合，割り当てる対象のポートがミラーポートに設定されていないか確認してください。

(2)　システム状態の変更について

JP1/Cm2/NCは，構成情報を取得したり，設定したりするために，以降に示すコマンドを実行し，AX2400SおよびAX3600Sの状態を変更します。変更した状態はAX2400SおよびAX3600Sに記憶されます。

set logging console disable E9

イベントレベルがE9以下のシステムメッセージの画面表示を抑止します。

set terminal pager disable

ページングしません。

JP1/Cm2/NCが使用しているログインユーザーを使用して，JP1/Cm2/NC以外の製品やtelnetなどでAX2400SおよびAX3600Sに対してコマンド処理を実行する場合は，JP1/Cm2/NCを使用して設定した状態が有効になっています。AX2400SおよびAX3600Sの状態の違いに注意してコマンドを実行してください。

なお，この設定は，ほかのログインユーザーには影響しません。

1.4.3　AX5400SおよびAX7800Sに関する注意事項

＜この項の構成＞

(1)　認識できるNIFの状態

(2)　VLANにポートを設定する場合の注意

(3)　システム状態の変更について

(1)　認識できるNIFの状態

AX5400SおよびAX7800Sに搭載されているNIFのうち，JP1/Cm2/NCが認識できるNIFは，active状態のNIFだけです。close nifコマンドやclose psuコマンドなどで閉塞状態になっているNIFについては認識できません。そのため，JP1/Cm2/NCを使用してポートの追加設定などはできません。free nifコマンドやfree psuコマンドでNIFをactive状態にしてポートの追加設定などをしてください。

(2)　VLANにポートを設定する場合の注意

JP1/Cm2/NCでVLANに設定されたポートを追加したり削除したりする場合，AX5400SおよびAX7800SのCPがリスタートすることがあります。また，ポートが設定されているVLANを削除した場合もCPがリスタートすることがあります。

(3)　システム状態の変更について

JP1/Cm2/NCは，構成情報を取得したり，設定したりするために，以降に示すコマンドを実行し，AX5400SおよびAX7800Sの状態を変更します。変更した状態はAX5400SおよびAX7800Sに記憶されるため，ほかのログインユーザーに対しても，その設定が有効になります。ほかのログインユーザーでJP1/Cm2/NCを使用しないでAX5400SおよびAX7800Sに対してコマンド処理を実行する場合は，AX5400SおよびAX7800Sの状態の違いに注意してコマンドを実行してください。

set logging console disable E9

イベントレベルがE9以下のシステムメッセージの画面表示を抑止します。

set terminal pager disable

ページングしません。

prompt off

実行確認メッセージを表示しません。

1.4.4　BIG-IPに関する注意事項

＜この項の構成＞

(1)　論理サーバポート名の指定について

(2)　プール名の指定について

(1)　論理サーバポート名の指定について

論理サーバポート名は，255バイト以内で指定するようにしてください。

JP1/Cm2/NCでは，255バイトを超える論理サーバポート名は扱いません。このため，スイッチに255バイトを超える論理サーバポート名が設定されていた場合，該当する論理サーバポートに関する情報は取得しません。つまり，JP1/Cm2/NC上では該当する論理サーバポートは設定されていないように見えます。

255バイトを超える論理サーバポート名が設定されている論理サーバをJP1/Cm2/NC - Viewから削除しようとすると，JP1/Cm2/NCが管理しているSLB情報からは該当する論理サーバの情報が削除されます。しかし，スイッチには255バイトを超える論理サーバポート名が設定されているため，スイッチからは該当する論理サーバは削除されません。このような状態のスイッチに対して構成情報の同期を取ると，JP1/Cm2/NC - Viewには，論理サーバポートがまったく設定されていない論理サーバが表示されます。論理サーバポートがまったく設定されていない論理サーバはJP1/Cm2/NC - Viewから削除できません。なお，この論理サーバに対して，新しく論理サーバポートを追加することはできます。

(2)　プール名の指定について

プール名は，255バイト以内で指定するようにしてください。

JP1/Cm2/NCでは，255バイトを超えるプール名は扱いません。このため，スイッチに255バイトを超えるプール名が設定されていた場合，該当するプールに関する情報は取得しません。また，論理サーバポートと255バイトを超える名称のプールが関連づけられていた場合，その論理サーバポートに関する情報も取得しません。つまり，JP1/Cm2/NC上では該当するプールや論理サーバポートは設定されていないように見えます。

1.4.5　BS1000に関する注意事項

＜この項の構成＞

(1)　システム状態の変更について

(2)　冗長化（二重化）されているスイッチの設定について

(1)　システム状態の変更について

JP1/Cm2/NCは，次に示すコマンドを実行し，BS1000の状態を変更します。変更した状態はBS1000に記憶されるため，ほかのログインユーザーに対しても，その設定が有効になります。ほかのログインユーザーでJP1/Cm2/NCを使用しないでBS1000に対してコマンド処理を実行する場合は，BS1000の状態の違いに注意してコマンドを実行してください。

prompt off

実行確認メッセージを表示しません。

(2)　冗長化（二重化）されているスイッチの設定について

スイッチが冗長構成になっている場合，2台のスイッチへ同時には設定できません。1台ずつ設定する必要があります。一方のスイッチへ設定が完了してから，もう一方のスイッチを設定してください。同時に設定すると，どちらか一方の設定が失敗するおそれがあります。

1.4.6　BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40に関する注意事項

＜この項の構成＞

(1)　システム状態の変更について

(1)　システム状態の変更について

JP1/Cm2/NCは，構成情報を取得したり，設定したりするために，以降に示すコマンドを実行し，BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40の状態を変更します。変更した状態はBS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40に記憶されます。

set logging console disable E9

イベントレベルがE9以下のシステムメッセージの画面表示を抑止します。

set terminal pager disable

ページングしません。

JP1/Cm2/NCが使用しているログインユーザーを使用して，JP1/Cm2/NC以外の製品やtelnetなどでBS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40に対してコマンド処理を実行する場合は，JP1/Cm2/NCを使用して設定した状態が有効になっています。BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40の状態の違いに注意してコマンドを実行してください。

なお，この設定は，ほかのログインユーザーには影響しません。

1.4.7　Cisco Catalystに関する注意事項

＜この項の構成＞

(1)　JP1/Cm2/NCで扱うポートについて

(2)　拡張範囲VLANの作成について

(3)　VTPの扱いについて

(4)　VTPアドバタイズによる情報の更新について

(1)　JP1/Cm2/NCで扱うポートについて

Cisco Catalystのポートには，レイヤー2モードとレイヤー3モードがありますが，JP1/Cm2/NCではレイヤー2モードのポートだけ扱います。レイヤー3モードに設定されているポートは，JP1/Cm2/NC上には表示されません。

(2)　拡張範囲VLANの作成について

拡張範囲VLANは，1006～4094の範囲のうち，4094に近いVLAN-IDで作成するようにしてください。

JP1/Cm2/NCでは，スイッチで内部的に使用されているVLAN（Internal VLAN）を扱わないため，Internal VLANに割り当て済みの拡張範囲VLANのIDを使用してVLANを作成しようとすると，設定が失敗します。Internal VLANは，拡張範囲VLANのID（1006～4096）のうち，1006番寄りに設定されています。

(3)　VTPの扱いについて

JP1/Cm2/NCでは，VTP情報について，表示だけサポートしています。設定はできません。したがって，JP1/Cm2/NCを使用してVLANを設定するスイッチは，VTPサーバモードまたはVTPトランスペアモードである必要があります。

(4)　VTPアドバタイズによる情報の更新について

VTPサーバモードのスイッチにVLANの設定を実行すると，VTPドメイン内の各CiscoスイッチにVTPアドバタイズが送信され，各Ciscoスイッチは必要に応じてVLAN設定を更新します。このため，JP1/Cm2/NC - Viewに表示されている各Ciscoスイッチの設定内容が，実際にスイッチに設定されている内容より古くなるおそれがあります。したがって，VLANを設定する前に，必ずスイッチの構成情報の同期を取ってください。また，VLANを設定したあとも，必要に応じてスイッチの構成情報の同期を取ってください。

1.4.8　GS3000およびGS4000に関する注意事項

＜この項の構成＞

(1)　認識できるNIFの状態

(2)　VLANにポートを設定する場合の注意

(3)　システム状態の変更について

(1)　認識できるNIFの状態

GS3000およびGS4000に搭載されているNIFのうち，JP1/Cm2/NCが認識できるNIFは，active状態のNIFだけです。close nifコマンドやclose psuコマンドなどで閉塞状態になっているNIFについては認識できません。そのため，JP1/Cm2/NCを使用してポートの追加設定などはできません。free nifコマンドやfree psuコマンドでNIFをactive状態にしてポートの追加設定などをしてください。

(2)　VLANにポートを設定する場合の注意

JP1/Cm2/NCでVLANに設定されたポートを追加したり削除したりする場合，GS3000およびGS4000のCPがリスタートすることがあります。また，ポートが設定されているVLANを削除した場合もCPがリスタートすることがあります。

(3)　システム状態の変更について

JP1/Cm2/NCは，構成情報を取得したり，設定したりするために，以降に示すコマンドを実行し，GS3000およびGS4000の状態を変更します。変更した状態はGS3000およびGS4000に記憶されるため，ほかのログインユーザーに対しても，その設定が有効になります。ほかのログインユーザーでJP1/Cm2/NCを使用しないでGS3000およびGS4000に対してコマンド処理を実行する場合は，GS3000およびGS4000の状態の違いに注意してコマンドを実行してください。

set logging console disable E9

イベントレベルがE9以下のシステムメッセージの画面表示を抑止します。

set terminal pager disable

ページングしません。

prompt off

実行確認メッセージを表示しません。

1.4.9　HA8000-ie/Loadflowbalに関する注意事項

JP1/Cm2/NCでHA8000-ie/Loadflowbalを管理しているとき，次のコマンドを使用して，HA8000-ie/Loadflowbalの設定を変更しないでください。JP1/Cm2/NCの運用と同時に使用すると，JP1/Cm2/NCのコマンド実行が失敗するおそれがあります。

banner exec

ユーザーがCLIのPrivileged EXECレベルに入ると，メッセージを表示します。

banner incoming

ユーザーがTelnetセッションを確立したときに，コンソールにメッセージを表示します。

banner motd

ユーザーがTelnetセッションを確立したときに，ユーザー端末にメッセージを表示します。

1.4.10　STMに関する注意事項

＜この項の構成＞

(1)　ESTM Adminを使用してSTMを設定する場合の注意

(2)　バインド構成情報の設定について

(1)　ESTM Adminを使用してSTMを設定する場合の注意

ESTM Adminを使用してSTMを設定する場合，次のことに注意してください。

ゾーン名，グループ名，および物理サーバ名などの名称に，会社名と同じ名称を付けないでください。

会社は，必ず一つ以上登録しておいてください。

会社を追加する場合，次の手順で追加してください。必ず手順2まで実施してください。

［Account Management］ページで，Companyを追加する。

［Component Management］ページで，追加したCompanyのツリーを表示する。

IPアドレスを指定する個所（Full Notice IP，物理サーバのIPアドレスなど）には必ず適切な値を設定してください。不正な値が設定されていると，JP1/Cm2/NCでは，設定値とは異なる値が表示されたり，構成情報の取得に失敗したりします。

(2)　バインド構成情報の設定について

STMでは，ゾーン配下にグループは3階層まで設定できます。ただし，ESTM Adminを使用してSTMにバインドを設定した場合，グループを4階層以上バインドできてしまうことがあります。JP1/Cm2/NCでは，グループが4階層以上バインドされているときでも，4階層目以降の情報を取得しません。

2.　ネットワーク構成情報の表示

この章では，JP1/Cm2/NCを使用して，管理しているスイッチのネットワーク構成状況を表示させる手順について説明します。また，表示内容を最新の情報に更新する手順についても説明します。

操作はメイン画面である［Network Element Configuration - View］ウィンドウから実行します。［Network Element Configuration - View］ウィンドウは，表示する内容によってビューが分かれています。

なお，操作手順の説明で使用しているJP1/Cm2/NC - Viewの画面については，6～15章に記載されている画面の説明を参照してください。

＜この章の構成＞

2.1　JP1/Cm2/NCが管理しているスイッチを表示する

2.2　VLANの構成状況を表示する

2.3　SLBの構成状況を表示する

2.4　VLANおよびSLB以外の情報の設定状況を表示する

2.5　ネットワーク構成ツリーを更新する

2.1　JP1/Cm2/NCが管理しているスイッチを表示する

表示ビューに「管理対象ビュー」を選択してJP1/Cm2/NC - Managerにログインすると，［Network Element Configuration - View］ウィンドウの管理対象ビューが表示され，JP1/Cm2/NCが管理しているスイッチの一覧を参照できます。管理対象ビューは，別のビューの「ビュー選択メニュー」で「管理対象ビュー」を選択して表示することもできます。別のビューから管理対象ビューに切り替える場合，起動時と同様にJP1/Cm2/NC - ManagerのDBから情報を取得し，最新のネットワーク構成ツリーを表示します。

管理対象ビューのツリーエリアには，JP1/Cm2/NCが管理しているスイッチのネットワーク構成ツリーが表示されます。ネットワーク構成ツリーの要素を選択すると，リストエリアに情報を表示できます。

＜この節の構成＞

2.1.1　ネットワーク構成要素の内容をリストエリアに表示する（管理対象ビュー）

2.1.1　ネットワーク構成要素の内容をリストエリアに表示する（管理対象ビュー）

ネットワーク構成要素の内容をリストエリアに表示する方法は次のとおりです。

管理対象ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，内容を表示するネットワーク構成要素を選択する。
リストエリアには，選択したネットワーク構成要素に対応した一覧が表示されます。

ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容（管理対象ビュー）の対応，および各リストの表示イメージおよび表示項目の詳細については，「6.4.1（4）　リストエリア」を参照してください。

2.2　VLANの構成状況を表示する

表示ビューに「VLANビュー」を選択してJP1/Cm2/NC - Managerにログインすると，［Network Element Configuration - View］ウィンドウのVLANビューが表示され，JP1/Cm2/NCが管理しているVLAN環境のネットワーク構成ツリーを参照できます。VLANビューは，別のビューの「ビュー選択メニュー」で「VLANビュー」を選択して表示することもできます。別のビューからVLANビューに切り替える場合，起動時と同様にJP1/Cm2/NC - ManagerのDBから情報を取得し，最新のネットワーク構成ツリーを表示します。

VLANビューのツリーエリアには，JP1/Cm2/NCが管理しているスイッチがVLAN単位で整理されたネットワーク構成ツリーが表示されます。VLANビューでは，ネットワーク構成ツリーの要素を選択して，リストエリアに情報を表示させたり，プロパティ画面を表示させたりできます。

＜この節の構成＞

2.2.1　ネットワーク構成要素の内容をリストエリアに表示する（VLANビュー）

2.2.2　スイッチのプロパティ画面を表示する（VLANビュー）

2.2.1　ネットワーク構成要素の内容をリストエリアに表示する（VLANビュー）

ネットワーク構成要素の内容をリストエリアに表示する方法は次のとおりです。

VLANビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，内容を表示するネットワーク構成要素を選択する。
リストエリアには選択したネットワーク構成要素に対応した一覧が表示されます。

ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応，および各情報の表示イメージおよび表示項目の詳細については，「6.5.1（4）　リストエリア」を参照してください。

2.2.2　スイッチのプロパティ画面を表示する（VLANビュー）

VLANビューでは，ネットワーク構成ツリーに表示されているスイッチに関する情報を，プロパティ画面で表示できます。

VLANビューで表示できるプロパティ画面およびマニュアルでの参照先をスイッチ別に次の表に示します。適宜参照してください。

表2-1　VLANビューで表示できるプロパティ画面およびマニュアルでの参照先

プロパティ画面
用途
参照先

AX2400S・
AX3600S・
BS2000・
BS320・
BS500・
BS500 1Gbx40
AX5400S・
AX7800S・
GS3000・
GS4000
BS1000
Cisco Catalyst

スイッチ情報
該当するスイッチについて，スイッチ名などの基本情報や，ネットワーク構成情報の一つであるスイッチ構成情報を参照します。
7.1
8.1
9.1
10.1

スイッチ一覧
VLAN管理ドメイン配下のスイッチを参照します。
VLANビューのリストエリアに表示できる「スイッチリスト」と同じ内容です。
7.2
8.2
9.2
10.2

VLAN一覧
スイッチ内に設定されているVLANを参照します。
7.3
8.3
9.3
10.3

VLANビューで各プロパティ画面を表示する手順を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　スイッチ情報を表示する

(2)　スイッチ一覧を表示する

(3)　VLAN一覧を表示する

(1)　スイッチ情報を表示する

スイッチ情報を表示する手順を次に示します。

VLANビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，スイッチ情報を表示するスイッチを選択する。

スイッチを選択したまま右クリックする。
ショートカットメニューが表示されます。

ショートカットメニューから［スイッチ情報］を選択する。
［スイッチ情報］ダイアログボックスが表示されます。

(2)　スイッチ一覧を表示する

スイッチ一覧を表示する手順を次に示します。

VLANビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，スイッチ一覧を表示するVLAN管理ドメインを選択する。

VLAN管理ドメインを選択したまま右クリックする。
ショートカットメニューが表示されます。

ショートカットメニューから［スイッチ一覧］を選択する。
［スイッチ一覧］ダイアログボックスが表示されます。

(3)　VLAN一覧を表示する

VLAN一覧を表示する手順を次に示します。

［スイッチ一覧］ダイアログボックスを表示する。

［スイッチ一覧］ダイアログボックスに表示されているスイッチから，VLAN一覧を表示するスイッチを選択する。

［詳細］ボタンをクリックする。
［VLAN一覧］ダイアログボックスが表示されます。
選択したスイッチをダブルクリックしても［VLAN一覧］ダイアログボックスを表示できます。

2.3　SLBの構成状況を表示する

表示ビューに「SLBビュー」を選択してJP1/Cm2/NC - Managerにログインすると，［Network Element Configuration - View］ウィンドウのSLBビューが表示され，JP1/Cm2/NCが管理しているSLB環境のネットワーク構成ツリーを参照できます。SLBビューは，別のビューの「ビュー選択メニュー」で「SLBビュー」を選択して表示することもできます。別のビューからSLBビューに切り替える場合，起動時と同様にJP1/Cm2/NC - ManagerのDBから情報を取得し，最新のネットワーク構成ツリーを表示します。

SLBビューのツリーエリアには，SLBの設定状況を基に整理されたネットワーク構成ツリーが表示されます。SLBビューでは，ネットワーク構成ツリーの要素を選択して，リストエリアに情報を表示したり，プロパティ画面を表示したりできます。

＜この節の構成＞

2.3.1　ネットワーク構成要素の内容をリストエリアに表示する（SLBビュー）

2.3.2　スイッチのプロパティ画面を表示する（SLBビュー）

2.3.1　ネットワーク構成要素の内容をリストエリアに表示する（SLBビュー）

ネットワーク構成要素の内容をリストエリアに表示する方法は次のとおりです。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，内容を表示するネットワーク構成要素を選択する。
リストエリアには，選択したネットワーク構成要素に対応した一覧が表示されます。

ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応，および各情報の表示イメージおよび表示項目の詳細について，マニュアルの参照先を次の表に示します。適宜参照してください。

表2-2　マニュアルの参照先一覧

用途 | 参照先
BIG-IPに関する参照 | 6.6.1（6）
HA8000-ie/Loadflowbalに関する参照 | 6.6.1（7）
STMに関する参照 | 6.6.1（8）

2.3.2　スイッチのプロパティ画面を表示する（SLBビュー）

SLBビューでは，ネットワーク構成ツリーに表示されているスイッチに関する情報を，プロパティ画面で表示できます。

SLBビューで表示できるプロパティ画面およびマニュアルでの参照先をスイッチ別に次の表に示します。適宜参照してください。

表2-3　SLBビューで表示できるプロパティ画面およびマニュアルでの参照先

プロパティ画面
用途
参照先

BIG-IP
HA8000-ie/
Loadflowbal
STM

スイッチ情報
該当するスイッチについて，スイッチ名などの基本情報や，ネットワーク構成情報の一つであるスイッチ構成情報を参照します。
11.1
12.1
－

論理サーバ情報
該当する論理サーバの基本情報を参照します。
11.2
12.2
－

物理サーバ情報
該当する物理サーバの基本情報を参照します。
11.3
12.3
－

ゾーン情報
該当するゾーンの基本情報を参照します。
－
－
13.1

（凡例）

－：該当しない。

SLBビューで各プロパティ画面を表示する手順を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　スイッチ情報を表示する

(2)　論理サーバ情報を表示する

(3)　物理サーバ情報を表示する

(4)　ゾーン情報を表示する

(1)　スイッチ情報を表示する

スイッチ情報を表示する手順を次に示します。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，スイッチ情報を表示するスイッチを選択する。

スイッチを選択したまま右クリックする。
ショートカットメニューが表示されます。

ショートカットメニューから［スイッチ情報］を選択する。
［スイッチ情報］ダイアログボックスが表示されます。

(2)　論理サーバ情報を表示する

論理サーバ情報を表示する手順を次に示します。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，論理サーバ情報を表示する論理サーバを選択する。

論理サーバを選択したまま右クリックする。
ショートカットメニューが表示されます。

ショートカットメニューから［論理サーバ情報］を選択する。
［論理サーバ情報］ダイアログボックスが表示されます。

(3)　物理サーバ情報を表示する

物理サーバ情報を表示する手順を次に示します。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，物理サーバ情報を表示する物理サーバを選択する。

物理サーバを選択したまま右クリックする。
ショートカットメニューが表示されます。

ショートカットメニューから［物理サーバ情報］を選択する。
［物理サーバ情報］ダイアログボックスが表示されます。

(4)　ゾーン情報を表示する

ゾーン情報を表示する手順を次に示します。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，ゾーン情報を表示するゾーンを選択する。

ゾーンを選択したまま右クリックする。
ショートカットメニューが表示されます。

ショートカットメニューから［ゾーン情報］を選択する。
［ゾーン情報］ダイアログボックスが表示されます。

2.4　VLANおよびSLB以外の情報の設定状況を表示する

表示ビューに「スイッチ構成ビュー」を選択してJP1/Cm2/NC - Managerにログインすると，［Network Element Configuration - View］ウィンドウのスイッチ構成ビューが表示され，VLANやSLB以外にJP1/Cm2/NCで設定および管理している情報について，設定状況を参照できます。

JP1/Cm2/NCでは，次の設定状況を参照できます。

AX2400S・AX3600S

アクセス制御の設定状況

BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

アクセス制御の設定状況

アップリンクフェイルオーバーの設定状況

BS1000

アクセス制御の設定状況

QoS制御の設定状況

スイッチ構成ビューは，別のビューの「ビュー選択メニュー」で「スイッチ構成ビュー」を選択して表示することもできます。別のビューからスイッチ構成ビューに切り替える場合，起動時と同様にJP1/Cm2/NC - ManagerのDBから情報を取得し，最新のネットワーク構成ツリーを表示します。

スイッチ構成ビューでは，ネットワーク構成ツリーの要素を選択して，リストエリアに情報を表示したり，プロパティ画面を表示したりできます。

＜この節の構成＞

2.4.1　ネットワーク構成要素の内容をリストエリアに表示する（スイッチ構成ビュー）

2.4.2　スイッチのプロパティ画面を表示する（スイッチ構成ビュー）

2.4.1　ネットワーク構成要素の内容をリストエリアに表示する（スイッチ構成ビュー）

ネットワーク構成要素の内容をリストエリアに表示する方法は次のとおりです。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，内容を表示するネットワーク構成要素を選択する。
リストエリアには，選択したネットワーク構成要素に対応した一覧が表示されます。

ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応，および各情報の表示イメージおよび表示項目の詳細については，「6.7.1（4）　リストエリア」を参照してください。

2.4.2　スイッチのプロパティ画面を表示する（スイッチ構成ビュー）

スイッチ構成ビューでは，ネットワーク構成ツリーに表示されているスイッチに関する情報を，プロパティ画面で表示できます。

スイッチ構成ビューで表示できるプロパティ画面およびマニュアルでの参照先を次の表に示します。適宜参照してください。

表2-4　スイッチ構成ビューで表示できるプロパティ画面およびマニュアルでの参照先

プロパティ画面
用途
参照先

AX2400S・
AX3600S・
BS2000・
BS320・
BS500・
BS500 1Gbx40
BS1000

スイッチ情報
該当するスイッチについて，スイッチ名などの基本情報や，ネットワーク構成情報の一つであるスイッチ構成情報を参照します。
該当するポートに設定されているアップリンクフェイルオーバーの情報を参照します。※
14.1
15.1

アクセス制御リスト情報
該当するスイッチに設定されている，アクセス制御のフィルター条件リストの情報を参照します。
14.2
－

アクセス制御情報
該当するポートに設定されているアクセス制御の情報を参照します。
14.7
15.2

QoS制御情報
該当するポートに設定されているQoS制御の情報を参照します。
－
15.3

（凡例）

－：該当しない

注※　BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40だけで参照できます。

スイッチ構成ビューで各プロパティ画面を表示する手順を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　スイッチ情報を表示する

(2)　アップリンクフェイルオーバー情報を表示する

(3)　アクセス制御リスト情報を表示する

(4)　アクセス制御情報を表示する

(5)　QoS制御情報を表示する

(1)　スイッチ情報を表示する

スイッチ情報を表示する手順を次に示します。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，スイッチ情報を表示するスイッチを選択する。

スイッチを選択したまま右クリックする。
ショートカットメニューが表示されます。

ショートカットメニューから［スイッチ情報］を選択する。
［スイッチ情報］ダイアログボックスが表示されます。

(2)　アップリンクフェイルオーバー情報を表示する

アップリンクフェイルオーバー情報を表示する手順を次に示します。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，スイッチ情報を表示するスイッチを選択する。

スイッチを選択したまま右クリックする。
ショートカットメニューが表示されます。

ショートカットメニューから［スイッチ情報］を選択する。
［スイッチ情報］ダイアログボックスが表示されます。

［アップリンクフェイルオーバー］ページを選択する。

(3)　アクセス制御リスト情報を表示する

アクセス制御リスト情報を表示する手順を次に示します。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，スイッチ情報を表示するスイッチを選択する。

スイッチを選択したまま右クリックする。
ショートカットメニューが表示されます。

ショートカットメニューから［アクセス制御］－［アクセス制御リスト情報］を選択する。
［アクセス制御リスト情報］ダイアログボックスが表示されます。

(4)　アクセス制御情報を表示する

アクセス制御情報を表示する手順を次に示します。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，アクセス制御情報を表示するポートを選択する。

ポートを選択したまま右クリックする。
ショートカットメニューが表示されます。

ショートカットメニューから［アクセス制御］－［アクセス制御情報］を選択する。
［アクセス制御情報］ダイアログボックスが表示されます。

(5)　QoS制御情報を表示する

QoS制御情報を表示する手順を次に示します。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，QoS制御情報を表示するポートを選択する。

ポートを選択したまま右クリックする。
ショートカットメニューが表示されます。

ショートカットメニューから［QoS制御］－［QoS制御情報］を選択する。
［QoS制御情報］ダイアログボックスが表示されます。

2.5　ネットワーク構成ツリーを更新する

JP1/Cm2/NC - Viewの起動中に，ほかのJP1/Cm2/NC - Viewでネットワーク構成情報を変更したり，スイッチのコマンドで直接スイッチの設定を変更したりすると，現在表示されている情報と最新の情報が異なってしまいます。その場合，最新のネットワーク構成情報を表示するために，DBから更新された情報を取得したり，スイッチと構成情報の同期を取ったりして，ネットワーク構成ツリーを再構成する必要があります。

この節では情報の更新に関する手順を説明します。

＜この節の構成＞

2.5.1　DBの情報が更新されたときの動作を設定する

2.5.2　最新の情報に更新する

2.5.3　スイッチの構成情報の同期を取る

2.5.1　DBの情報が更新されたときの動作を設定する

ほかのJP1/Cm2/NC - ViewからJP1/Cm2/NC - ManagerのDBが更新されたときにJP1/Cm2/NC - Viewがする動作を，次の三つから選択できます。

確認
JP1/Cm2/NC - ManagerのDBが更新されると，ネットワーク構成ツリーを再構成するかどうか確認するダイアログボックスが表示されます。ユーザーはその場でツリーを自動的に再構成するか，手動で任意に再構成するかを選択できます。

自動
JP1/Cm2/NC - ManagerのDBが更新されると，自動的にネットワーク構成ツリーを再構成します。再構成を確認するダイアログボックスは表示されません。

手動
JP1/Cm2/NC - ManagerのDBが更新されても，ネットワーク構成ツリーを再構成しません。再構成を確認するダイアログボックスも表示されません。任意のタイミングでツリーを再構成する必要があります。

デフォルトの設定は「確認」です。JP1/Cm2/NC - Viewを起動するときは，必ず「確認」に設定されます。設定を「確認」以外に変更しても，JP1/Cm2/NC - Viewを再起動すると「確認」に戻ります。

JP1/Cm2/NC - ManagerのDBが更新されたときの，JP1/Cm2/NC - Viewの動作を設定する手順を次に示します。

［Network Element Configuration - View］ウィンドウのメニューバーから［オプション］－［ツリーの更新］を選択する。

表示されるメニューから，「確認」，「自動」，または「手動」のうちのどれかを選択する。

参考

複数のJP1/Cm2/NC - Viewを使用して運用する場合，［Network Element Configuration - View］ウィンドウ以外のダイアログボックスを開いているときにほかのJP1/Cm2/NC - Viewから構成情報が更新されても，DBの更新は関知されません。複数のJP1/Cm2/NC - Viewを使用して運用する場合，常に最新のネットワーク構成情報を取得しておくために，［Network Element Configuration - View］ウィンドウ以外のダイアログボックスを閉じたあとに必ず手動でネットワーク構成ツリーを再構成することをお勧めします。最新の情報に更新する手順については，「2.5.2　最新の情報に更新する」を参照してください。

2.5.2　最新の情報に更新する

JP1/Cm2/NC - ManagerのDBが更新されたときのJP1/Cm2/NC - Viewの動作を，次のように設定した場合は，手動でネットワーク構成ツリーを再構成する必要があります。

「手動」に設定した場合。

「確認」に設定した場合で，ツリーの再構成を確認するダイアログボックスが表示されても，すぐに再構成を実行しなかったとき。

最新のネットワーク構成情報をDBから取得し，ネットワーク構成ツリーを再構成する方法は次の2とおりです。

［Network Element Configuration - View］ウィンドウのメニューバーから［表示］－［最新の情報に更新］を選択する。

［Network Element Configuration - View］ウィンドウのツールバーにある，最新の情報に更新ボタンをクリックする。

2.5.3　スイッチの構成情報の同期を取る

次に示すどれかに当てはまる場合，JP1/Cm2/NC - Viewの表示内容がスイッチ本体の構成状況と異なっています。

スイッチへの設定処理に失敗して，スイッチの状態が「構成情報の同期を取る必要があります。」になっている場合

スイッチの構成情報取得に失敗し，DBにスイッチの構成情報がない場合

構成情報の設定中に，JP1/Cm2/NC - ManagerまたはJP1/Cm2/NC - Adaptorを終了した場合

直接スイッチの設定を変更した場合

スイッチ本体の構成状況とJP1/Cm2/NC - Viewの表示内容を一致させるためには，スイッチと構成情報の同期を取り，ネットワーク構成ツリーを再構成する必要があります。

また，上記に該当しない場合についても，適宜スイッチの構成情報の同期を取ってください。

スイッチの構成情報の同期を取る手順を次に示します。

［Network Element Configuration - View］ウィンドウのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，構成情報の同期を取りたいスイッチを選択する。

メニューバーで［表示］－［構成情報の同期］を選択する。
スイッチの構成情報の同期が取られ，ネットワーク構成ツリーが再構成されます。
スイッチの構成情報の同期は，目的のスイッチを選択したあと，ショートカットメニューから［構成情報の同期］を選択しても実行できます。

3.　VLANの設定

この章では，JP1/Cm2/NCを使ってVLAN環境を設定する手順を説明します。VLANは［Network Element Configuration - View］ウィンドウのVLANビューで設定します。

なお，操作手順の説明で使用しているJP1/Cm2/NC - Viewの各画面については，6章および7～10章に記載されている画面の説明を参照してください。

また，各スイッチの設定内容の詳細については，各スイッチのソフトウェアマニュアルを参照してください。

＜この章の構成＞

3.1　VLAN定義情報を設定する

3.2　スイッチ構成情報を設定する

3.3　VLAN構成情報を設定する

3.1　VLAN定義情報を設定する

VLAN管理ドメインにVLANを定義するために，ネットワーク構成情報のVLAN定義情報を設定します。

VLAN定義情報は，JP1/Cm2/NC内で管理している情報です。JP1/Cm2/NC内で使用するVLAN名などを定義します。直接スイッチには設定されません。

また，VLAN定義情報は，VLAN管理ドメイン内でユニークな情報です。設定するときは，VLAN管理ドメイン内でVLAN-IDおよびVLAN名が重ならないようにしてください。

VLAN定義情報の設定で使用する画面について，マニュアルの参照先をスイッチ別に次の表に示します。適宜参照してください。

表3-1　VLAN定義情報の設定で使用する画面についてのマニュアル参照先

画面名
用途
参照先

AX2400S・
AX3600S・
BS2000・
BS320・
BS500・
BS500 1Gbx40
AX5400S・
AX7800S・
GS3000・
GS4000
BS1000
Cisco Catalyst

［VLAN定義の追加］ダイアログボックス
VLANの追加
7.4
8.4
9.4
10.4

［VLAN定義の変更］ダイアログボックス
VLANの設定内容の変更
7.5
8.5
9.5
10.5

VLAN定義情報を設定する手順を次に示します。

＜この節の構成＞

3.1.1　VLANの定義を追加する

3.1.2　VLANの定義内容を変更する

3.1.3　デフォルトVLANの定義内容を変更する

3.1.1　VLANの定義を追加する

VLAN管理ドメインにVLANを追加する手順は，次の2とおりあります。

［VLAN定義の追加］ダイアログボックスを表示して設定する。

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスから［VLAN定義の追加］ダイアログボックスを表示して設定する。

ここでは，［VLAN定義の追加］ダイアログボックスを表示して設定する手順について説明します。

参考

一つのVLAN管理ドメインに定義できるVLAN数は4,095個です。すでに4,095個のVLANが定義されているVLAN管理ドメインにVLANを追加しようとしても，メニューやボタンが不活性になり，ダイアログボックスを開けません。

VLANビューを表示する。

VLANビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，VLANを追加するVLAN管理ドメイン名を選択する。

メニューバーから［編集］－［VLAN情報］－［VLAN定義の追加］を選択する。
［VLAN定義の追加］ダイアログボックスが表示されます。

各項目を設定する。

［OK］ボタンをクリックする。
設定中のダイアログボックスが表示され，JP1/Cm2/NC - Managerに設定要求を送信します。
設定が完了すると［VLAN定義の追加］ダイアログボックスが閉じ，ネットワーク構成ツリーが再構成されます。また，リストエリアに表示されているVLANリストのいちばん下にも，追加したVLANが表示されます。

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスからは，［VLAN定義の追加］ボタンをクリックして［VLAN定義の追加］ダイアログボックスを表示します。

参考

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスからVLANを追加した場合，設定完了後，［VLAN定義の追加］ダイアログボックスが閉じ，［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスのVLANリストに追加されます。すでに設定は完了しているので，［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスの［キャンセル］ボタンをクリックしても設定はキャンセルされません。VLANの追加を取り消す場合は，改めて該当するVLANを削除してください。VLANの削除については，「3.3.3（1）　VLAN管理ドメインからVLANを削除する」を参照してください。

3.1.2　VLANの定義内容を変更する

VLAN定義情報を変更する手順は，次の2とおりあります。

［VLAN定義の変更］ダイアログボックスを表示して設定する。

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスから［VLAN定義の変更］ダイアログボックスを表示して設定する。

ここでは，［VLAN定義の変更］ダイアログボックスを表示して設定する手順について説明します。

VLANビューを表示する。

VLANビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，VLAN定義情報の内容を変更するVLANを選択する。

メニューバーから［編集］－［VLAN情報］－［VLAN定義の変更］を選択する。
［VLAN定義の変更］ダイアログボックスが表示されます。

設定内容を変更する。

［OK］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，JP1/Cm2/NC - Managerに設定要求が送信されます。
設定が完了すると［VLAN定義の変更］ダイアログボックスが閉じ，ネットワーク構成ツリーが再構成されます。

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスからは，［VLAN定義の変更］ボタンをクリックして［VLAN定義の変更］ダイアログボックスを表示します。

参考

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスからVLANを変更した場合，設定完了後，［VLAN定義の変更］ダイアログボックスが閉じ，［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスに戻ります。すでに設定は完了しているので，［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスの［キャンセル］ボタンをクリックしても設定はキャンセルされません。設定を元に戻す場合は，再度［VLAN定義の変更］ボタンをクリックして該当するVLANの設定を変更してください。

3.1.3　デフォルトVLANの定義内容を変更する

新しいVLAN管理ドメインが追加されると，JP1/Cm2/NC - Managerが自動的にデフォルトVLANを定義します。

デフォルトVLANの値はあらかじめ設定されています。デフォルトVLANの内容を変更したい場合は，「3.1.2　VLANの定義内容を変更する」を参照してください。ただし，変更できるのは［VLAN名］，［備考］だけです。

デフォルトVLANの内容を次の表に示します。

表3-2　デフォルトVLANの内容

項目 | 初期値
VLAN-ID | 「1」
VLAN名 | 「デフォルトVLAN」
タイプ | 「ポート」
備考 | 設定なし

参考

ここで説明しているデフォルトVLANは，VLAN定義情報としてのデフォルトVLANです。スイッチに設定されているVLAN-ID＝1のデフォルトVLANを，JP1/Cm2/NCで「デフォルトVLAN」以外の名称で管理したい場合などに設定を変更できます。

なお，この設定では，VLAN-ID＝1のデフォルトVLANの，スイッチに設定されている名称を変更することはできません。

3.2　スイッチ構成情報を設定する

スイッチ内のすべてのVLANに関係する情報を定義するために，ネットワーク構成情報のスイッチ構成情報を設定します。

スイッチ構成情報は，スイッチに直接設定する情報です。スイッチの状態が「正常」のときにだけ設定できます。ただし，BS1000にVLANを設定する場合は，スイッチ構成情報の設定はありません。

スイッチ構成情報には，VLAN構成情報を設定する前に設定しておく必要がある項目もあるので，VLAN構成情報との設定の順序関係を意識して設定してください。

スイッチ構成情報の設定で使用する画面について，マニュアルの参照先をスイッチ別に次の表に示します。適宜参照してください。

表3-3　スイッチ構成情報の設定で使用する画面についてのマニュアル参照先

画面名
用途
参照先

AX2400S・
AX3600S・
BS2000・
BS320・
BS500・
BS500 1Gbx40
AX5400S・
AX7800S・
GS3000・
GS4000
BS1000
Cisco Catalyst

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス
スイッチ構成情報（VLAN情報）の設定
7.6
8.6
－
10.6

［ポートの選択］ダイアログボックス
ポートの選択
－
8.7
－
－

［ポートの設定］ダイアログボックス
ポートに関する設定
7.7
－
－
10.7

（凡例）

－：該当しない。

スイッチ構成情報を設定する手順を次に示します。

VLANビューを表示する。

VLANビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，スイッチ構成情報を設定するスイッチを選択する。

メニューバーから［編集］－［スイッチ構成情報の設定］を選択する。
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［スイッチ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるスイッチ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

各項目を設定する。

［OK］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，設定完了のダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，設定完了のダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定完了のダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。

＜この節の構成＞

3.2.1　未定義フレームを破棄するポートを選択する

3.2.2　ポートの設定を変更する

3.2.1　未定義フレームを破棄するポートを選択する

AX5400S，AX7800S，GS3000，およびGS4000のスイッチ構成情報の設定で，未定義フレームを破棄するポートを選択する手順を次に示します。

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスを開く。

「未定義フレーム破棄ポート」欄の［ポートの選択］ボタンをクリックする。
［ポートの選択］ダイアログボックスが表示されます。

未定義フレームを破棄するポートを選択する。

［OK］ボタンをクリックする。
［ポートの選択］ダイアログボックスが閉じ，［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスの［未定義フレーム破棄ポート］に，選択したポートが表示されます。
設定内容は，［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックするとスイッチに反映されます。

3.2.2　ポートの設定を変更する

AX2400S，AX3600S，Cisco Catalyst，BS2000，BS320，BS500，またはBS500 1Gbx40にVLANを設定するときに，ポートのモードなどの設定を変更する手順を次に示します。

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスを開く。

「ポート情報」の［ポートの設定］ボタンをクリックする。
［ポートの設定］ダイアログボックスが表示されます。

［選択可能ポート］から，設定を変更するポートを選択する。
ポートは複数選択できます。ただし，一度に複数のポートを選択した場合，以降の設定内容は選択したポートすべてに対して設定されます。ポートごとに別の設定をしたい場合は，ポートを一つずつ選択して設定してください。

該当するポートについて，設定を変更する。

［変更］をクリックする。
変更内容が，［選択可能ポート］に反映されます。

［OK］ボタンをクリックする。
［ポートの設定］ダイアログボックスが閉じ，［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスの［ポート情報］に設定内容が反映されます。
設定内容は，［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックするとスイッチに反映されます。

3.3　VLAN構成情報を設定する

VLANごとの情報を定義するために，ネットワーク構成情報のVLAN構成情報を設定します。

VLAN構成情報はスイッチに直接設定される情報です。スイッチの状態が「正常」のときだけ設定できます。

VLAN構成情報の中には，スイッチ構成情報で設定した情報を使用するものがあるため，VLAN構成情報を設定する場合，スイッチ構成情報との設定の順序関係を意識して設定する必要があります。

VLAN構成情報の設定で使用する画面について，マニュアルの参照先をスイッチ別に次の表に示します。適宜参照してください。

表3-4　VLAN構成情報の設定で使用する画面についてのマニュアル参照先

画面名
用途
参照先

AX2400S・
AX3600S・
BS2000・
BS320・
BS500・
BS500 1Gbx40
AX5400S・
AX7800S・
GS3000・
GS4000
BS1000
Cisco Catalyst

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス
スイッチのVLANへの追加，変更，および削除
7.8
8.8
9.6
10.8

［スイッチの選択］ダイアログボックス
VLANへ追加したり設定を変更したりするスイッチの選択
7.9
8.9
9.7
10.9

［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス
ポートVLANの基本設定
7.10
8.10
9.8
10.10

［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス
ポートVLANの拡張設定
7.11
8.11
9.9
10.11

［設定結果］ダイアログボックス
設定結果の確認
7.12
8.12
9.10
10.12

VLAN構成情報を設定する手順を次に示します。

＜この節の構成＞

3.3.1　スイッチをVLANに追加する

3.3.2　VLANを構成しているスイッチの設定を変更する

3.3.3　定義情報を削除する

3.3.1　スイッチをVLANに追加する

スイッチをVLANに追加する手順を次に示します。

VLANビューを表示する。

VLANビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，スイッチを追加するVLANを選択する。

メニューバーから［編集］－［VLAN情報］－［VLAN構成情報の設定］を選択する。
選択したVLANがフォーカスされた状態で［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［VLAN構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるVLAN構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［スイッチの追加］ボタンをクリックする。
［スイッチの選択］ダイアログボックスが表示されます。

追加するスイッチを選択して［OK］ボタンをクリックする。
選択したスイッチに対応した［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックスが表示されます。
一回の［スイッチの追加］の操作で追加できるスイッチは一つだけです。複数のスイッチを追加する場合は，4～13の手順を繰り返します。

各項目を設定する。

［拡張設定］ボタンをクリックする。
［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックスが表示されます。

各項目を設定する。

［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
設定内容が記憶され，［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックスが閉じます。

［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックスが閉じ，［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスの「スイッチ一覧」にスイッチが追加表示されます。

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
VLAN構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が終了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が終了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］をクリックする。

3.3.2　VLANを構成しているスイッチの設定を変更する

スイッチに設定されている，VLANに関する設定内容を変更する手順を次に示します。

VLANビューを表示する。

VLANビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，設定内容を変更するスイッチを一つだけ選択する。

メニューバーから［編集］－［VLAN情報］－［VLAN構成情報の設定］を選択する。
選択したスイッチがフォーカスされた状態で［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［VLAN構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるVLAN構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［スイッチの変更］ボタンをクリックする。
［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックスが表示されます。

設定内容を変更する。

［拡張設定］ボタンをクリックする。
［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックスが表示されます。

設定内容を変更する。

［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
設定内容が記憶され，［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックスが閉じます。

［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
設定内容が記憶され，［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックスが閉じます。

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
VLAN構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，変更内容がスイッチに設定されます。処理が終了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が終了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］をクリックする。

3.3.3　定義情報を削除する

VLAN管理ドメインからVLANを削除したり，VLANからスイッチを削除したりする手順を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　VLAN管理ドメインからVLANを削除する

(2)　VLANからスイッチを削除する

(1)　VLAN管理ドメインからVLANを削除する

VLAN管理ドメインからVLANを削除する手順を次に示します。一度に複数のVLANを選択すると，一括して削除することもできます。

VLANビューを表示する。

VLANビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，VLANを削除するVLAN管理ドメインを選択する。

メニューバーから［編集］－［VLAN情報］－［VLAN構成情報の設定］を選択する。
［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［VLAN構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるVLAN構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

削除するVLANを［VLAN一覧］から選択する。
削除するVLANは複数選択できます。

［VLAN定義の削除］ボタンをクリックする。
VLAN定義の削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。
指定したVLANが［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスのVLANリストから削除されます。

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
VLAN構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，変更内容がスイッチに反映されます。処理が終了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が終了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］をクリックする。

VLANを削除すると，削除対象のVLANに設定されていたすべてのスイッチから該当するVLANが削除されます。すべてのスイッチから該当するVLANが削除された時点でこの操作は完了します。一つでもVLANの削除に失敗したスイッチがある場合は，VLANは削除されません。

(2)　VLANからスイッチを削除する

VLANから構成するスイッチを削除する手順を次に示します。一度に複数のスイッチを選択すると，一括して削除することもできます。

VLANビューを表示する。

VLANビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーで，スイッチを削除するVLANを選択する。

メニューバーから［編集］－［VLAN情報］－［VLAN構成情報の設定］を選択する。
選択したVLANがフォーカスされた状態で［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［VLAN構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるVLAN構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

「スイッチ一覧」から削除するスイッチを選択する。
削除するスイッチは複数選択できます。

［スイッチの削除］ボタンをクリックする。
スイッチ削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。
［スイッチ一覧］から選択したスイッチが削除されます。

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
VLAN構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，変更内容がスイッチに反映されます。処理が終了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が終了するまで，ほかの設定はできません。

VLAN内のすべてのスイッチを削除しても，VLANそのものは削除されません。VLANの削除については，「3.3.3（1）　VLAN管理ドメインからVLANを削除する」を参照してください。

4.　SLBの設定

この章では，JP1/Cm2/NCを使ってSLBを設定する手順を説明します。SLBは［Network Element Configuration - View］ウィンドウのSLBビューで設定します。

なお，操作手順の説明で使用しているJP1/Cm2/NC - Viewの各画面については，6章および11～13章に記載されている画面の説明を参照してください。

また，各スイッチの設定内容の詳細については，各スイッチのソフトウェアマニュアルを参照してください。

＜この章の構成＞

4.1　スイッチ構成情報を設定する

4.2　論理サーバ構成情報を設定する

4.3　物理サーバ構成情報を設定する（BIG-IPの場合）

4.4　物理サーバ構成情報を設定する（HA8000-ie/Loadflowbalの場合）

4.5　物理サーバ構成情報を設定する（STMの場合）

4.6　バインド構成情報を設定する（STM以外の場合）

4.7　バインド構成情報を設定する（STMの場合）

4.1　スイッチ構成情報を設定する

スイッチ内の論理・物理サーバすべてに関係する情報を定義するために，ネットワーク構成情報のスイッチ構成情報を設定します。

スイッチ構成情報は，スイッチに直接設定される情報です。スイッチの状態が「正常」のときだけ設定できます。なお，BIG-IPおよびSTMには，スイッチ構成情報の設定はありません。

スイッチ構成情報には，論理サーバ構成情報および物理サーバ構成情報を設定するときに使用する情報もあります。そのため，論理サーバ構成情報および物理サーバ構成情報との設定の順序関係を意識して設定する必要があります。

スイッチ構成情報の設定で使用する画面について，マニュアルの参照先をスイッチ別に次の表に示します。適宜参照してください。

表4-1　スイッチ構成情報の設定で使用する画面についてのマニュアル参照先

画面名 | 用途 | 参照先
BIG-IP | HA8000-ie/Loadflowbal | STM
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス | スイッチ構成情報（SLB情報）の設定 | － | 12.4 | －
［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックス | ポートプロファイルの設定 | － | 12.5 | －

（凡例）

－：該当しない。

スイッチ構成情報を設定する手順を次に示します。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，スイッチ構成情報を設定するスイッチを選択する。

メニューバーから［編集］－［スイッチ構成情報の設定］を選択する。
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［スイッチ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるスイッチ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

各項目を設定する。

［OK］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，設定完了のダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，設定完了のダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定完了のダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。

＜この節の構成＞

4.1.1　ポートプロファイルを設定する

4.1.1　ポートプロファイルを設定する

論理サーバ構成情報および物理サーバ構成情報の設定などで使用するポートを設定する手順を次に示します。

ポートは，［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックスから設定します。［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックスで設定した内容は，［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにスイッチに反映されます。

参考

一つのスイッチに定義できるポートの数は65,535個です。すでに65,535個のポートが定義されているスイッチにポートを追加しようとしても，メニューやボタンが不活性になり，ダイアログボックスを開けません。

＜この項の構成＞

(1)　ポートを追加する

(2)　ポートの設定を変更する

(3)　ポートを削除する

(1)　ポートを追加する

スイッチにポートを追加する手順を次に示します。

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス（SLBビュー）を開く。

［ポートプロファイル］の［追加］ボタンをクリックする。
［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックスが表示されます。

各項目を設定する。

［OK］ボタンをクリックする。
［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックスが閉じ，［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスの［ポートプロファイル］に，追加したポートが表示されます。

(2)　ポートの設定を変更する

ポートの設定を変更する手順を次に示します。

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス（SLBビュー）を開く。

［ポートプロファイル］から設定を変更するポートを選択し，［変更］ボタンをクリックする。
［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックスが表示されます。

設定内容を変更する。
［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックスで変更できる項目は［タイプ］だけです。

［OK］ボタンをクリックする。
［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックスが閉じ，［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスの［ポートプロファイル］に，変更内容が反映されます。

(3)　ポートを削除する

スイッチから設定済みのポートを削除する手順を次に示します。一度に複数のポートを選択すると，一括して削除することもできます。

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス（SLBビュー）を開く。

［ポートプロファイル］から削除するポートを選択して［削除］ボタンをクリックする。
削除するポートは複数選択できます。
［削除］ボタンをクリックすると，ポートプロファイルの削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。
指定したポートが［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスの［ポートプロファイル］から削除されます。

4.2　論理サーバ構成情報を設定する

スイッチに論理サーバを定義するために，ネットワーク構成情報の論理サーバ構成情報を設定します。

論理サーバ構成情報はスイッチに直接設定される情報です。スイッチの状態が「正常」のときだけ設定できます。

論理サーバ構成情報には，スイッチ構成情報で設定した情報を使用するものがあります。そのため，論理サーバ構成情報を設定する場合，スイッチ構成情報との設定の順序関係を意識して設定する必要があります。

論理サーバ構成情報の設定で使用する画面について，マニュアルの参照先をスイッチ別に次の表に示します。適宜参照してください。

表4-2　論理サーバ構成情報の設定で使用する画面についてのマニュアル参照先

画面名
用途
参照先

BIG-IP
HA8000-ie/Loadflowbal
STM

［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス
論理サーバの追加，変更，および削除
11.4
12.6
－

［論理サーバの設定］ダイアログボックス

論理サーバの設定

論理サーバポートの追加，変更，および削除

11.5
12.7
－

［論理サーバポートの設定］ダイアログボックス
論理サーバポートの設定
11.6
12.8
－

［設定結果］ダイアログボックス
設定結果の参照
11.13.1
12.14.1
－

（凡例）

－：該当しない。

論理サーバ構成情報を設定する手順を次に示します。

＜この節の構成＞

4.2.1　論理サーバを追加する

4.2.2　論理サーバの設定内容を変更する

4.2.3　論理サーバを削除する

4.2.4　論理サーバポートを設定する

4.2.1　論理サーバを追加する

スイッチに論理サーバを追加する手順を次に示します。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，論理サーバを追加するスイッチまたは論理サーバツリーのルートを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［論理サーバ構成情報の設定］を選択する。
［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［論理サーバ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにある論理サーバ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［論理サーバ一覧］の［追加］ボタンをクリックする。
［論理サーバの設定］ダイアログボックスが表示されます。

各項目を設定する。

［OK］ボタンをクリックする。
［論理サーバの設定］ダイアログボックスが閉じ，［論理サーバ構成情報の設定］の［論理サーバ一覧］に設定内容が反映されます。

［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
論理サーバ構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

4.2.2　論理サーバの設定内容を変更する

論理サーバの設定内容を変更する手順を次に示します。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，論理サーバツリー上の，設定内容を変更する論理サーバを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［論理サーバ構成情報の設定］を選択する。
選択した論理サーバにフォーカスした状態で［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［論理サーバ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにある論理サーバ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［論理サーバ一覧］の［変更］ボタンをクリックする。
［論理サーバの設定］ダイアログボックスが表示されます。

設定内容を変更する。

［論理サーバの設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
［論理サーバの設定］ダイアログボックスが閉じ，［論理サーバ構成情報の設定］の［論理サーバ一覧］に設定内容が反映されます。

［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
論理サーバ構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

4.2.3　論理サーバを削除する

スイッチから論理サーバを削除する手順を説明します。一度に複数の論理サーバを選択すると，一括して削除することもできます。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，論理サーバツリーのルートを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［論理サーバ構成情報の設定］を選択する。
［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［論理サーバ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにある論理サーバ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［論理サーバ一覧］から削除する論理サーバを選択する。
削除する論理サーバは複数選択できます。

［論理サーバ一覧］の［削除］ボタンをクリックする。
［削除］ボタンをクリックすると，論理サーバの削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。
指定した論理サーバが［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［論理サーバ一覧］から削除されます。

［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
論理サーバ構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，変更内容がスイッチに反映されます。処理が終了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が終了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］をクリックする。

注意

同じ名前またはIPアドレスの論理サーバに対して，削除および追加を同時に実行することはできません。いったん［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックして該当する論理サーバを削除したあと，改めて追加し直してください。

4.2.4　論理サーバポートを設定する

論理サーバにポートを設定する手順を次に示します。

論理サーバポートの設定は［論理サーバポートの設定］ダイアログボックスから操作します。［論理サーバポートの設定］ダイアログボックスで設定した内容は，［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにスイッチに反映されます。

＜この項の構成＞

(1)　論理サーバポートを追加する

(2)　論理サーバポートの設定を変更する

(3)　論理サーバポートを削除する

(1)　論理サーバポートを追加する

論理サーバにポートを追加する手順を次に示します。

［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスを開く。

［論理サーバ一覧］の［追加］ボタンまたは［変更］ボタンをクリックして，［論理サーバの設定］ダイアログボックスを開く。
［変更］ボタンは，［論理サーバ一覧］から設定を変更する論理サーバを選択してからクリックします。

［論理サーバポート］の［追加］ボタンをクリックする。
［論理サーバポートの設定］ダイアログボックスが表示されます。

各項目を設定する。

［OK］ボタンをクリックする。
［論理サーバポートの設定］ダイアログボックスが閉じ，［論理サーバの設定］ダイアログボックスの［論理サーバポート］に設定内容が反映されます。

(2)　論理サーバポートの設定を変更する

論理サーバポートの設定を変更する手順を次に示します。

［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスを開く。

［論理サーバ一覧］から設定を変更する論理サーバを選択し，［論理サーバ一覧］の［変更］ボタンをクリックする。
［論理サーバの設定］ダイアログボックスが表示されます。

［論理サーバポート］から設定を変更するポートを選択したあと，［変更］ボタンをクリックする。
［論理サーバポートの設定］ダイアログボックスが表示されます。

設定内容を変更する。

［OK］ボタンをクリックする。
［論理サーバポートの設定］ダイアログボックスが閉じ，［論理サーバの設定］ダイアログボックスの［論理サーバポート］に設定内容が反映されます。

(3)　論理サーバポートを削除する

論理サーバから設定済みのポートを削除する手順を次に示します。一度に複数の論理サーバポートを選択すると，一括して削除することもできます。

［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスを開く。

［論理サーバ一覧］から設定を変更する論理サーバを選択し，［変更］ボタンをクリックして，［論理サーバの設定］ダイアログボックスを開く。

［論理サーバポート］から削除するポートを選択したあと，［削除］ボタンをクリックする。
論理サーバポートは複数選択できます。
論理サーバポートの削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。
指定した論理サーバポートが［論理サーバの設定］ダイアログボックスの［論理サーバポート］から削除されます。

4.3　物理サーバ構成情報を設定する（BIG-IPの場合）

BIG-IPに物理サーバを定義するために，ネットワーク構成情報の物理サーバ構成情報を設定します。

物理サーバ構成情報はスイッチに直接設定される情報です。スイッチの状態が「正常」のときだけ設定できます。

BIG-IPの物理サーバ構成情報の設定で使用する画面について，マニュアルの参照先を次の表に示します。適宜参照してください。

表4-3　物理サーバ構成情報の設定で使用する画面についてのマニュアル参照先（BIG-IP）

画面名
用途
参照先

［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

プールの追加，変更，および削除

物理サーバの追加，変更，および削除

11.7

［プールの設定］ダイアログボックス
プールの設定
11.8

［物理サーバの設定］ダイアログボックス

物理サーバの設定

物理サーバポートの追加，変更，および削除

11.9

［物理サーバポートの設定］ダイアログボックス
物理サーバポートの設定
11.10

［設定結果］ダイアログボックス
設定結果の参照
11.13.2

＜この節の構成＞

4.3.1　プールを追加する

4.3.2　プールの設定内容を変更する

4.3.3　プールを削除する

4.3.4　プールに物理サーバを追加する

4.3.5　物理サーバの設定内容を変更する

4.3.6　物理サーバを削除する

4.3.7　物理サーバポートを設定する

4.3.1　プールを追加する

BIG-IPへ物理サーバを所属させるプールを追加する手順を次に示します。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，プールを追加するBIG-IPまたは物理サーバツリーのルートを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［物理サーバ構成情報の設定］を選択する。
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［物理サーバ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにある物理サーバ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［プール一覧］の［プールの追加］ボタンをクリックする。
［プールの設定］ダイアログボックスが表示されます。

各項目を設定する。

［プールの設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
［プールの設定］ダイアログボックスが閉じ，［物理サーバ構成情報の設定］の［プール一覧］に設定内容が反映されます。
設定した内容は，［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにBIG-IPに反映されます。ただし，新規に作成したプールに対して，構成する物理サーバが一つもないと，該当するプールはロードバランシングの対象として使用できません。プールを新規に作成する場合，同時に該当するプールを構成する物理サーバを一つ以上設定することを推奨します。
物理サーバを追加する方法については，「4.3.4　プールに物理サーバを追加する」を参照してください。

4.3.2　プールの設定内容を変更する

プールの設定内容を変更する手順を次に示します。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，物理サーバツリー上の，設定内容を変更するプールを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［物理サーバ構成情報の設定］を選択する。
選択したプールがフォーカスされた状態で，［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［物理サーバ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにある物理サーバ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［プール一覧］の［プールの変更］ボタンをクリックする。
［プールの設定］ダイアログボックスが表示されます。

設定内容を変更する。

［プールの設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
［プールの設定］ダイアログボックスが閉じ，［物理サーバ構成情報の設定］の［プール一覧］に設定内容が反映されます。
設定した内容は，［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにBIG-IPに反映されます。

4.3.3　プールを削除する

BIG-IPからプールを削除する手順を説明します。一度に複数のプールを選択すると，一括して削除することもできます。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，プールを削除するBIG-IPまたは物理サーバツリーのルートを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［物理サーバ構成情報の設定］を選択する。
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［物理サーバ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにある物理サーバ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［プール一覧］から削除するプールを選択する。
削除するプールは複数選択できます。

［プール一覧］の［プールの削除］ボタンをクリックする。
［削除］ボタンをクリックすると，プールの削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。
指定したプールが［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［プール一覧］から削除されます。
設定した内容は，［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにBIG-IPに反映されます。

注意

同じ名前のプールに対して，削除および追加を同時に実行することはできません。いったん［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックして該当するプールを削除したあと，改めて追加し直してください。

4.3.4　プールに物理サーバを追加する

プールに物理サーバを追加する手順を次に示します。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，物理サーバを追加するプールを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［物理サーバ構成情報の設定］を選択する。
選択したプールがフォーカスされた状態で，［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［物理サーバ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにある物理サーバ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［物理サーバ一覧］の［物理サーバの追加］ボタンをクリックする。
［物理サーバの設定］ダイアログボックスが表示されます。

各項目を設定する。

［物理サーバの設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
［物理サーバの設定］ダイアログボックスが閉じ，［物理サーバ構成情報の設定］の［物理サーバ一覧］に追加した物理サーバが表示されます。

［物理サーバ構成情報の設定］の［OK］ボタンをクリックする。
物理サーバ構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がBIG-IPに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

4.3.5　物理サーバの設定内容を変更する

物理サーバの設定内容を変更する手順を次に示します。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，物理サーバツリー上の，設定内容を変更する物理サーバを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［物理サーバ構成情報の設定］を選択する。
選択した物理サーバおよび所属するプールがフォーカスされた状態で，［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［物理サーバ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにある物理サーバ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［物理サーバ一覧］の［物理サーバの変更］ボタンをクリックする。
［物理サーバの設定］ダイアログボックスが表示されます。

［物理サーバの設定］ダイアログボックスの設定内容を変更する。

［OK］ボタンをクリックする。
設定内容が記憶され，［物理サーバの設定］ダイアログボックスが閉じます。

［物理サーバ構成情報の設定］の［OK］ボタンをクリックする。
物理サーバ構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がBIG-IPに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

4.3.6　物理サーバを削除する

BIG-IPから定義済みの物理サーバを削除する手順を説明します。一度に複数の物理サーバを選択すると，一括して削除することもできます。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，物理サーバツリー上の，削除する物理サーバが所属するプールを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［物理サーバ構成情報の設定］を選択する。
選択したプールがフォーカスされた状態で，［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［物理サーバ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにある物理サーバ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［物理サーバ一覧］から削除する物理サーバを選択する。
削除する物理サーバは複数選択できます。

［物理サーバ一覧］の［物理サーバの削除］ボタンをクリックする。
［削除］ボタンをクリックすると，物理サーバの削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。
指定した物理サーバが［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［物理サーバ一覧］から削除されます。

［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
物理サーバ構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，変更内容がBIG-IPに反映されます。処理が終了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が終了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］をクリックする。

注意

同じ名前またはIPアドレスの物理サーバに対して，削除および追加を同時に実行することはできません。いったん［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックして該当する物理サーバを削除したあと，改めて追加し直してください。

4.3.7　物理サーバポートを設定する

物理サーバにポートを設定する手順を次に示します。

物理サーバポートの設定は，［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスから操作します。［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスで設定した内容は，［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにスイッチに反映されます。

＜この項の構成＞

(1)　物理サーバポートを追加する

(2)　物理サーバポートの設定を変更する

(3)　物理サーバポートを削除する

(1)　物理サーバポートを追加する

物理サーバにポートを追加する手順を次に示します。

［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスを開く。

［物理サーバ一覧］の［物理サーバの追加］ボタンまたは［物理サーバの変更］ボタンをクリックして，［物理サーバの設定］ダイアログボックスを開く。
［物理サーバの変更］ボタンは，［物理サーバ一覧］から設定を変更する物理サーバを選択してからクリックします。

［物理サーバポート］の［追加］ボタンをクリックする。
［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスが表示されます。

各項目を設定する。

［OK］ボタンをクリックする。
［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスが閉じ，［物理サーバの設定］ダイアログボックスの［物理サーバポート］に設定内容が反映されます。

(2)　物理サーバポートの設定を変更する

物理サーバポートの設定を変更する手順を次に示します。

［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスを開く。

［物理サーバ一覧］から設定を変更する物理サーバを選択し，［物理サーバの変更］ボタンをクリックする。
［物理サーバの設定］ダイアログボックスが表示されます。

［物理サーバポート］から，設定を変更する物理サーバポートを選択する。

［変更］ボタンをクリックする。
［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスが表示されます。

設定内容を変更する。

［OK］ボタンをクリックする。
［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスが閉じ，［物理サーバの設定］ダイアログボックスの［物理サーバポート］に設定内容が反映されます。

(3)　物理サーバポートを削除する

物理サーバからポートを削除する手順を次に示します。一度に複数の物理サーバポートを選択すると，一括して削除することもできます。

［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスを開く。

［物理サーバ一覧］から設定を変更する物理サーバを選択し，［物理サーバ一覧］の［物理サーバの変更］ボタンをクリックする。
［物理サーバの設定］ダイアログボックスが表示されます。

［物理サーバポート］から削除するポートを選択する。
削除するポートは複数選択できます。

［削除］ボタンをクリックする。
物理サーバポートの削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。
指定した物理サーバポートが［物理サーバの設定］ダイアログボックスの［物理サーバポート］から削除されます。

4.4　物理サーバ構成情報を設定する（HA8000-ie/Loadflowbalの場合）

HA8000-ie/Loadflowbalに物理サーバを定義するために，ネットワーク構成情報の物理サーバ構成情報を設定します。

物理サーバ構成情報はスイッチに直接設定される情報です。スイッチの状態が「正常」のときだけ設定できます。

物理サーバ構成情報には，スイッチ構成情報で設定した情報を使用するものがあります。そのため，物理サーバ構成情報を設定する場合，スイッチ構成情報との設定の順序関係を意識して設定する必要があります。

HA8000-ie/Loadflowbalの物理サーバ構成情報の設定で使用する画面について，マニュアルの参照先を次の表に示します。適宜参照してください。

表4-4　物理サーバ構成情報の設定で使用する画面についてのマニュアル参照先

画面名
用途
参照先

［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス
物理サーバの追加，変更，および削除
12.9

［物理サーバの設定］ダイアログボックス

物理サーバの設定

物理サーバポートの追加，変更，および削除

12.10

［物理サーバポートの設定］ダイアログボックス
物理サーバポートの設定
12.11

［設定結果］ダイアログボックス
設定結果の参照
12.14.2

＜この節の構成＞

4.4.1　物理サーバを追加する

4.4.2　物理サーバの設定内容を変更する

4.4.3　物理サーバを削除する

4.4.4　物理サーバポートを設定する

4.4.1　物理サーバを追加する

HA8000-ie/Loadflowbalに物理サーバを追加する手順を次に示します。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，物理サーバを追加するHA8000-ie/Loadflowbalまたは物理サーバツリーのルートを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［物理サーバ構成情報の設定］を選択する。
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［物理サーバ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにある物理サーバ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［物理サーバ一覧］の［追加］ボタンをクリックする。
［物理サーバの設定］ダイアログボックスが表示されます。

各項目を設定する。

［物理サーバの設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
［物理サーバの設定］ダイアログボックスが閉じ，［物理サーバ構成情報の設定］の［物理サーバ一覧］に設定内容が反映されます。

［物理サーバ構成情報の設定］の［OK］ボタンをクリックする。
物理サーバ構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がHA8000-ie/Loadflowbalに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

4.4.2　物理サーバの設定内容を変更する

物理サーバの設定内容を変更する手順を次に示します。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，物理サーバツリー上の，設定内容を変更する物理サーバを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［物理サーバ構成情報の設定］を選択する。
選択した物理サーバがフォーカスされた状態で，［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［物理サーバ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにある物理サーバ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［物理サーバ一覧］の［変更］ボタンをクリックする。
［物理サーバの設定］ダイアログボックスが表示されます。

設定内容を変更する。

［OK］ボタンをクリックする。
［物理サーバの設定］ダイアログボックスが閉じ，［物理サーバ構成情報の設定］の［物理サーバ一覧］に設定内容が反映されます。

［物理サーバ構成情報の設定］の［OK］ボタンをクリックする。
物理サーバ構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がHA8000-ie/Loadflowbalに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

4.4.3　物理サーバを削除する

HA8000-ie/Loadflowbalから定義済みの物理サーバを削除する手順を説明します。一度に複数の物理サーバを選択すると，一括して削除することもできます。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，物理サーバツリーのルートを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［物理サーバ構成情報の設定］を選択する。
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［物理サーバ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにある物理サーバ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［物理サーバ一覧］から削除する物理サーバを選択する。
削除する物理サーバは複数選択できます。

［物理サーバ一覧］の［削除］ボタンをクリックする。
［削除］ボタンをクリックすると，物理サーバの削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。
指定した物理サーバが［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［物理サーバ一覧］から削除されます。

［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
物理サーバ構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がHA8000-ie/Loadflowbalに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

注意

同じ名前またはIPアドレスの物理サーバに対して，削除および追加を同時に実行することはできません。いったん［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックして該当する物理サーバを削除したあと，改めて追加し直してください。

4.4.4　物理サーバポートを設定する

物理サーバにポートを設定する手順を次に示します。

物理サーバポートの設定は［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスから操作します。［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスで設定した内容は，［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにスイッチに反映されます。

＜この項の構成＞

(1)　物理サーバポートを追加する

(2)　物理サーバポートの設定を変更する

(3)　物理サーバポートを削除する

(1)　物理サーバポートを追加する

物理サーバにポートを追加する手順を次に示します。

［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスを開く。

［物理サーバ一覧］の［追加］ボタンまたは［変更］ボタンをクリックして，［物理サーバの設定］ダイアログボックスを開く。
［変更］ボタンは，［物理サーバ一覧］から設定を変更する物理サーバを選択してからクリックします。

［物理サーバポート］の［追加］ボタンをクリックする。
［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスが表示されます。

各項目を設定する。

［OK］ボタンをクリックする。
［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスが閉じ，［物理サーバの設定］ダイアログボックスの［物理サーバポート］に設定内容が反映されます。

(2)　物理サーバポートの設定を変更する

物理サーバポートの設定を変更する手順を次に示します。

［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスを開く。

［物理サーバ一覧］から設定を変更する物理サーバを選択し，［物理サーバ一覧］の［変更］ボタンをクリックする。
［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスが表示されます。

設定内容を変更する。

［OK］ボタンをクリックする。
［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスが閉じ，［物理サーバの設定］ダイアログボックスの［物理サーバポート］に設定内容が反映されます。

(3)　物理サーバポートを削除する

物理サーバからポートを削除する手順を次に示します。一度に複数の物理サーバポートを選択すると，一括して削除することもできます。

［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスを開く。

［物理サーバ一覧］から設定を変更する物理サーバを選択し，［物理サーバ一覧］の［変更］ボタンをクリックする。
［物理サーバの設定］ダイアログボックスが表示されます。

［物理サーバポート］から削除するポートを選択したあと，［削除］ボタンをクリックする。
物理サーバポートは複数選択できます。
物理サーバポートの削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。
指定した物理サーバポートが［物理サーバの設定］ダイアログボックスの［物理サーバポート］から削除されます。

4.5　物理サーバ構成情報を設定する（STMの場合）

STMに登録されている会社に物理サーバを定義するために，ネットワーク構成情報の物理サーバ構成情報を設定します。

物理サーバ構成情報はスイッチに直接設定される情報です。スイッチの状態が「正常」のときだけ設定できます。

STMの物理サーバ構成情報の設定で使用する画面について，マニュアルの参照先を次の表に示します。適宜参照してください。

表4-5　物理サーバ構成情報の設定で使用する画面についてのマニュアル参照先（STM）

画面名 | 用途 | 参照先
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス | 物理サーバの追加，変更，および削除 | 13.2
［物理サーバの設定］ダイアログボックス | 物理サーバの設定 | 13.3
［設定結果］ダイアログボックス | 設定結果の参照 | 13.9.1

＜この節の構成＞

4.5.1　物理サーバを追加する

4.5.2　物理サーバの設定内容を変更する

4.5.3　物理サーバを削除する

4.5.1　物理サーバを追加する

STMに登録されている会社に物理サーバを追加する手順を次に示します。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，物理サーバツリーのルートを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［物理サーバ構成情報の設定］を選択する。
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［物理サーバ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにある物理サーバ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［会社一覧］から，物理サーバを設定する会社を選択し，［物理サーバ一覧］の［追加］ボタンをクリックする。
［物理サーバの設定］ダイアログボックスが表示されます。

各項目を設定する。

［物理サーバの設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
［物理サーバの設定］ダイアログボックスが閉じ，［物理サーバ構成情報の設定］の［物理サーバ一覧］に設定内容が反映されます。

［物理サーバ構成情報の設定］の［OK］ボタンをクリックする。
物理サーバ構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がSTMに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

4.5.2　物理サーバの設定内容を変更する

物理サーバの設定内容を変更する手順を次に示します。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーで，物理サーバツリーから，設定内容を変更する物理サーバを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［物理サーバ構成情報の設定］を選択する。
選択した物理サーバがフォーカスされた状態で，［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［物理サーバ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにある物理サーバ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［物理サーバ一覧］の［変更］ボタンをクリックする。
［物理サーバの設定］ダイアログボックスが表示されます。

設定内容を変更する。

［OK］ボタンをクリックする。
［物理サーバの設定］ダイアログボックスが閉じ，［物理サーバ構成情報の設定］の［物理サーバ一覧］に設定内容が反映されます。

［物理サーバ構成情報の設定］の［OK］ボタンをクリックする。
物理サーバ構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がSTMに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

4.5.3　物理サーバを削除する

STMに登録されている会社から，設定済みの物理サーバを削除する手順を説明します。一度に複数の物理サーバを選択すると，一括して削除することもできます。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，物理サーバツリーのルートを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［物理サーバ構成情報の設定］を選択する。
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［物理サーバ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにある物理サーバ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［会社一覧］から，物理サーバを削除する会社を選択する。
［物理サーバ一覧］に，選択した会社に設定されている物理サーバが一覧で表示されます。

［物理サーバ一覧］から削除する物理サーバを選択する。
削除する物理サーバは複数選択できます。

［物理サーバ一覧］の［削除］ボタンをクリックする。
［削除］ボタンをクリックすると，物理サーバの削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。
指定した物理サーバが［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［物理サーバ一覧］から削除されます。

［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
物理サーバ構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がSTMに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

注意

同じ名前またはIPアドレスの物理サーバに対して，削除および追加を同時に実行することはできません。いったん［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックして該当する物理サーバを削除したあと，改めて追加し直してください。

4.6　バインド構成情報を設定する（STM以外の場合）

論理サーバと物理サーバを対応づけるために，ネットワーク構成情報のバインド構成情報を設定します。

バインド構成情報は，スイッチに直接設定される情報です。スイッチの状態が「正常」のときだけ設定できます。

バインド構成情報の設定で使用する画面について，マニュアルの参照先をスイッチ別に次の表に示します。適宜参照してください。

表4-6　バインド構成情報の設定で使用する画面についてのマニュアル参照先

画面名 | 用途 | 参照先
BIG-IP | HA8000-ie/Loadflowbal
［バインド構成情報の設定］ダイアログボックス | バインドの設定の追加，変更，および削除 | 11.11 | 12.12
［バインドの設定］ダイアログボックス | バインドの設定 | 11.12 | 12.13
［設定結果］ダイアログボックス | 設定結果の参照 | 11.13.3 | 12.14.3

バインド構成情報を設定する手順を次に示します。

＜この節の構成＞

4.6.1　バインドの設定を追加する

4.6.2　バインドの設定を変更する

4.6.3　バインドの設定を削除する

4.6.1　バインドの設定を追加する

バインドの設定を追加する手順を次に示します。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，バインド状況ツリーのルートを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［バインド構成情報の設定］を選択する。
［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［バインド構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるバインド構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［論理サーバ一覧］の［追加］ボタンをクリックする。
［バインドの設定］ダイアログボックスが表示されます。

各項目を設定する。
必ず一つ以上バインドを設定してください。

［バインドの設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
［バインドの設定］ダイアログボックスが閉じ，［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスの［論理サーバ一覧］に設定内容が追加されます。

［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
バインド構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

4.6.2　バインドの設定を変更する

バインドの設定を変更する手順を次に示します。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーのバインド状況ツリーから，バインドの設定を変更する論理サーバを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［バインド構成情報の設定］を選択する。
選択した論理サーバがフォーカスされた状態で，該当するスイッチの［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスが，表示されます。
［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［バインド構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるバインド構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［論理サーバ一覧］の［変更］ボタンをクリックする。
［バインドの設定］ダイアログボックスが表示されます。

設定内容を変更する。

［バインドの設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
設定内容が記憶され，［バインドの設定］ダイアログボックスが閉じます。
なお，HA8000-ie/Loadflowbalの設定では，［バインドの設定］ダイアログボックスで［バインド済み物理サーバ］からすべての物理サーバを削除した場合，バインドそのものの削除として扱われます。そのため，［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスの［論理サーバ一覧］からは，該当する論理サーバのバインド情報が削除されます。

［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
バインド構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

4.6.3　バインドの設定を削除する

バインドの設定を削除する手順を次に示します。一度に複数のバインドを選択すると，一括して削除することもできます。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，該当するスイッチのバインド状況ツリーのルートを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［バインド構成情報の設定］を選択する。
［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［バインド構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるバインド構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［論理サーバ一覧］からバインドの設定を削除する論理サーバを選択する。
削除する論理サーバは複数選択できます。

［論理サーバ一覧］の［削除］ボタンをクリックする。
［削除］ボタンをクリックすると，バインド設定の削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。
指定した論理サーバのバインド設定が［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスの［論理サーバ一覧］から削除されます。

［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
バインド構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

注意

同じ論理サーバポートに対して，バインドの削除および追加を同時に実行することはできません。いったん［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックして該当するバインドを削除したあと，改めて追加し直してください。

4.7　バインド構成情報を設定する（STMの場合）

STMに設定されているゾーンにグループまたは物理サーバを対応づけるために，ネットワーク構成情報のバインド構成情報を設定します。

バインド構成情報は，スイッチに直接設定される情報です。スイッチの状態が「正常」のときだけ設定できます。

STMのバインド構成情報の設定で使用する画面について，マニュアルの参照先を次の表に示します。STMでは，上位要素によって追加できる要素に制限があります。各ダイアログボックスの説明を参照し，追加できる要素を確認した上でバインド構成情報を設定してください。

注意

次に示す理由から，STMのバインド構成情報を設定する前および設定したあとには，必ず構成情報の同期を取り，最新の設定状況を取得および確認してください。また，意図しない設定になっている場合は，再度設定をし直してください。

STMは，過去に設定していたバインドの情報を記憶しているため，JP1/Cm2/NCでバインド構成情報を設定するときに過去の設定が復元され，意図しない設定になったり設定が失敗したりする場合があります。

あるグループに対してバインドを設定したとき，それ以降に別のバインドでそのグループを追加すると，該当するグループのバインド状況も含めてバインドされます。しかし，JP1/Cm2/NC - Viewによる設定では，該当するグループにバインドを設定した位置にだけ配下のバインド状況が表示され，それ以降別のバインドで使用する該当グループの配下には表示されません。

バインド構成情報の設定時，スイッチへの設定自体は成功していても，KDNV30153-E，KDNV31014-E，KDNV31020-Eメッセージが出力される場合があります。

表4-7　バインド構成情報の設定で使用する画面についてのマニュアル参照先

画面名 | 用途 | 参照先
［バインド構成情報の設定］ダイアログボックス | バインドの設定の追加，変更，および削除 | 13.4
［ゾーンの選択］ダイアログボックス | バインドを定義するゾーンの選択 | 13.5
［バインドの設定］ダイアログボックス | バインドの設定 | 13.6
［グループの選択］ダイアログボックス | ゾーンに追加するグループの選択 | 13.7
［物理サーバの選択］ダイアログボックス | ゾーンに追加する物理サーバの選択 | 13.8
［設定結果］ダイアログボックス | 設定結果の参照 | 13.9.2

バインド構成情報を設定する手順を次に示します。

＜この節の構成＞

4.7.1　バインドの設定を追加する

4.7.2　バインドの設定を変更する

4.7.3　バインドの設定を削除する

4.7.1　バインドの設定を追加する

バインドの設定を追加する手順を次に示します。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，バインド状況ツリーのルートを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［バインド構成情報の設定］を選択する。
［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［バインド構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるバインド構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［会社一覧］からゾーンを追加する会社を選択し，［ゾーン一覧］の［追加］ボタンをクリックする。
［ゾーンの選択］ダイアログボックスが表示されます。

［ゾーンの選択］ダイアログボックスで，追加するゾーン名を選択し，［OK］ボタンをクリックする。
［バインドの設定］ダイアログボックスが表示されます。
［バインドの設定］ダイアログボックスには，会社名をルートに，選択したゾーンがツリー状に表示されています。

［バインドの設定］ダイアログボックスに表示された該当するゾーン名を選択し，右クリックする。
グループ名または物理サーバ名を追加するショートカットメニューが表示されます。

グループまたは物理サーバを追加する。
グループを追加する場合は［グループの選択］ダイアログボックスが，物理サーバを追加する場合は［物理サーバの選択］ダイアログボックスが表示されます。
それぞれのダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックすると，［バインドの設定］ダイアログボックスに結果が反映されます。

［バインドの設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
［バインドの設定］ダイアログボックスが閉じ，［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスの［ゾーン一覧］に追加したゾーンが表示されます。

［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
バインド構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がSTMに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

4.7.2　バインドの設定を変更する

バインドの設定を変更する手順を次に示します。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーで，バインド状況ツリーから，バインドの設定を変更するゾーンを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［バインド構成情報の設定］を選択する。
選択したゾーンがフォーカスされた状態で，該当するSTMの［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスが，表示されます。
［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［バインド構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるバインド構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［ゾーン一覧］の［変更］ボタンをクリックする。
［バインドの設定］ダイアログボックスが表示されます。
［バインドの設定］ダイアログボックスには，会社名をルートに，現在のバインド状況がツリー状に表示されます。

［バインドの設定］ダイアログボックスに表示されたゾーン配下の任意の要素を選択し，右クリックする。
グループ名または物理サーバ名を追加または削除するショートカットメニューが表示されます。

グループおよび物理サーバを追加または削除する。
グループを追加する場合は［グループの選択］ダイアログボックスが，物理サーバを追加する場合は［物理サーバの選択］ダイアログボックスが表示されます。
それぞれのダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックすると，［バインドの設定］ダイアログボックスに結果が反映されます。
なお，バインド済みのグループまたは物理サーバを，別のグループまたは物理サーバに変更したい場合は，いったんバインド済みのグループまたは物理サーバを削除してから，改めて追加してください。

［バインドの設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
設定内容が記憶され，［バインドの設定］ダイアログボックスが閉じます。

［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
バインド構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がSTMに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

4.7.3　バインドの設定を削除する

バインドの設定を削除する手順を次に示します。一度に複数のバインドを選択すると，一括して削除することもできます。

SLBビューを表示する。

SLBビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，バインド状況ツリーのルートを選択する。

メニューバーから［編集］－［SLB情報］－［バインド構成情報の設定］を選択する。
［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［バインド構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるバインド構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［会社一覧］から，削除するゾーンが設定されている会社を選択する。
［ゾーン一覧］に，選択した会社に設定されている，バインド済みのゾーンが一覧表示されます。

［ゾーン一覧］からバインドの設定を削除するゾーンを選択する。
削除するゾーンは複数選択できます。

［ゾーン一覧］の［削除］ボタンをクリックする。
［削除］ボタンをクリックすると，バインド設定の削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする。
指定したゾーンのバインド設定が［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスの［ゾーン一覧］から削除されます。

［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
バインド構成情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がSTMに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

注意

同じゾーンに対して，バインドの削除および追加を同時に実行することはできません。いったん［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックして該当するバインドを削除したあと，改めて追加し直してください。

5.　VLANおよびSLB以外の情報の設定

この章では，JP1/Cm2/NCの［Network Element Configuration - View］ウィンドウのスイッチ構成ビューで設定できるスイッチの機能について，設定手順を説明します。スイッチ構成ビューで設定できるスイッチの機能とは，アクセス制御，QoS制御およびアップリンクフェイルオーバーです。

なお，操作手順の説明で使用しているJP1/Cm2/NC - Viewの各画面については，6章，14章および15章に記載されている画面の説明を参照してください。

また，各スイッチの設定内容の詳細については，各スイッチのソフトウェアマニュアルを参照してください。

＜この章の構成＞

5.1　アクセス制御を設定する（AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合）

5.2　アクセス制御を設定する（BS1000の場合）

5.3　QoS制御を設定する

5.4　アップリンクフェイルオーバーを設定する

5.1　アクセス制御を設定する（AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合）

JP1/Cm2/NCでは，AX2400S，AX3600S，BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40に対してアクセス制御を設定できます。アクセス制御の各設定について，次に説明します。

＜この節の構成＞

5.1.1　スイッチへフロー検出モードを指定する

5.1.2　アクセス制御リスト情報を設定する

5.1.3　アクセス制御情報を設定する

5.1.1　スイッチへフロー検出モードを指定する

スイッチへフロー検出モードを指定するために，ネットワーク構成情報のスイッチ構成情報を設定します。

スイッチ構成情報は，スイッチに直接設定される情報です。スイッチの状態が「正常」のときだけ設定できます。

スイッチ構成情報で設定したフロー検出モードによって，スイッチで検出できるフローが異なります。フロー検出の条件は，アクセス制御情報で設定します。そのため，アクセス制御情報の設定を意識してスイッチ構成情報を設定する必要があります。

スイッチ構成情報の設定で使用する画面について，マニュアルの参照先を次の表に示します。適宜参照してください。

表5-1　スイッチ構成情報の設定で使用する画面についてのマニュアル参照先

画面名 | 用途 | 参照先
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス | スイッチ構成情報の設定 | 14.8，14.9

＜この項の構成＞

(1)　AX2400S・AX3600Sの場合

(2)　BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合

(1)　AX2400S・AX3600Sの場合

AX2400SおよびAX3600Sのフロー検出モードを指定する手順を次に示します。

スイッチ構成ビューを表示する。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，スイッチ構成情報を設定するスイッチを選択する。

メニューバーから［編集］－［スイッチ構成情報の設定］を選択する。
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［スイッチ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるスイッチ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

フロー検出モードをプルダウンメニューから選択する。
スイッチによって選択できるモードが異なります。

［OK］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，設定完了のダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，設定完了のダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定完了のダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。

(2)　BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合

BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40のフロー検出モードを指定する手順を次に示します。

スイッチ構成ビューを表示する。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，スイッチ構成情報を設定するスイッチを選択する。

メニューバーから［編集］－［スイッチ構成情報の設定］を選択する。
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［スイッチ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるスイッチ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［フロー検出モード］ページを選択する。

フロー検出モードをプルダウンメニューから選択する。
スイッチによって選択できるモードが異なります。

［OK］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，設定完了のダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，設定完了のダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定完了のダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。

5.1.2　アクセス制御リスト情報を設定する

スイッチへアクセス制御をするフィルターを定義するために，ネットワーク構成情報のアクセス制御リスト情報を設定します。ここで定義したフィルターは，アクセス制御情報の設定でインターフェースに適用することで，アクセス制御として有効になります。アクセス制御をする場合は，まずアクセス制御リスト情報の設定でフィルターを定義する必要があります。

アクセス制御リスト情報は，スイッチに直接設定される情報です。スイッチの状態が「正常」のときにだけ設定できます。

アクセス制御リスト情報の設定で使用する画面について，マニュアルの参照先を次の表に示します。適宜参照してください。

表5-2　アクセス制御リスト情報の設定で使用する画面についてのマニュアル参照先

画面名
用途
参照先

［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックス

アクセス制御リスト情報の設定

MACフィルター，IPv4アドレスフィルター，IPv4パケットフィルター，またはIPv6フィルターの追加，変更および削除

14.10

［MACフィルターの設定］ダイアログボックス

MACフィルターのフィルター名，説明の設定

フィルター条件の追加，変更，および削除

14.11

［MACフィルター条件の設定］ダイアログボックス
フィルター条件の設定
14.12

［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv4アドレスフィルターのフィルター名，説明の設定

フィルター条件の追加，変更，および削除

14.13

［IPv4アドレスフィルター条件の設定］ダイアログボックス
フィルター条件の設定
14.14

［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv4パケットフィルターのフィルター名，説明の設定

フィルター条件の追加，変更，および削除

14.15

［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックス
フィルター条件の設定
AX2400SおよびAX3600Sの場合
14.16

BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40の場合
14.17

［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックス

IPv6フィルターのフィルター名，説明の設定

フィルター条件の追加，変更，および削除

14.18

［IPv6フィルター条件の設定］ダイアログボックス
フィルター条件の設定
14.19

［設定結果］ダイアログボックス
設定結果の確認
14.21.1

＜この項の構成＞

(1)　フィルターを追加する

(2)　フィルターの設定内容を変更する

(3)　フィルターを削除する

(4)　フィルター条件を設定する

(5)　フィルター条件の優先順位を変更する

(1)　フィルターを追加する

アクセス制御リストにフィルターを追加する手順を次に示します。

スイッチ構成ビューを表示する。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，フィルターを追加するスイッチを選択する。

メニューバーから［編集］－［アクセス制御情報］－［アクセス制御リスト情報の設定］を選択する。
［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［アクセス制御］－［アクセス制御リスト情報の設定］を選択しても表示できます。

追加したいフィルターのフィルター一覧にある［追加］ボタンをクリックする。
クリックした［追加］ボタンに対応するフィルター一覧によって，次のどれかが表示されます。

MACフィルター一覧の場合
［MACフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv4アドレスフィルター一覧の場合
［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv4パケットフィルター一覧の場合
［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv6フィルター一覧の場合
［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックス

フィルターの設定ダイアログボックスで，フィルターの情報を設定する。
［フィルター名］は必ず指定してください。また，［説明］と［フィルター条件］は，どちらかを必ず指定してください。

フィルターの設定ダイアログボックスで，［OK］ボタンをクリックする。
フィルターの設定ダイアログボックスが閉じ，［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスのフィルター一覧に，設定したフィルターが追加表示されます。

［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
アクセス制御リスト情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

(2)　フィルターの設定内容を変更する

アクセス制御リストに設定されているフィルターの設定内容を変更する手順を次に示します。

スイッチ構成ビューを表示する。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，フィルターの設定内容を変更するスイッチを選択する。

メニューバーから［編集］－［アクセス制御情報］－［アクセス制御リスト情報の設定］を選択する。
［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［アクセス制御］－［アクセス制御リスト情報の設定］を選択しても表示できます。

フィルター一覧から変更したいフィルターの行を一つ選択し，［変更］ボタンをクリックする。
クリックした［変更］ボタンに対応するフィルター一覧によって，次のどれかが表示されます。

MACフィルター一覧の場合
［MACフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv4アドレスフィルター一覧の場合
［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv4パケットフィルター一覧の場合
［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv6フィルター一覧の場合
［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックス

フィルターの設定内容を変更する。
［説明］または［フィルター条件］を変更できます。

［OK］ボタンをクリックする。
フィルターの設定ダイアログボックスを閉じ，［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスのフィルター一覧に設定内容が反映されます。
インターフェースに適用されていないフィルターで，［フィルター名］以外に何も設定しなかった場合，またはインターフェースに適用されているがスイッチに実在しないフィルターの場合は，そのフィルターの削除を確認するダイアログボックスが表示されます。確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックすると，そのフィルターは削除され，［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスのフィルター一覧からも削除されます。

［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
アクセス制御リスト情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

(3)　フィルターを削除する

アクセス制御リストに設定されているフィルターを削除する手順を次に示します。一度に複数のフィルターを選択すると，一括して削除することもできます。

スイッチ構成ビューを表示する。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，フィルターを削除するスイッチを選択する。

メニューバーから［編集］－［アクセス制御情報］－［アクセス制御リスト情報の設定］を選択する。
［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［アクセス制御］－［アクセス制御リスト情報の設定］を選択しても表示できます。

フィルター一覧から削除するフィルターの行を選択する。
削除するフィルターは複数選択できます。インターフェースに適用されていて，かつスイッチに実在しているフィルターは削除できません。

フィルター一覧の［削除］ボタンをクリックする。
［削除］ボタンをクリックすると，フィルターの削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
選択したフィルターが，フィルター一覧から削除されます。

［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
アクセス制御情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

設定処理開始確認用のダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，変更内容がスイッチに反映されます。処理が終了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

(4)　フィルター条件を設定する

各フィルターの設定で，フィルター条件を設定する手順について説明します。

フィルター条件の設定は次に示す各フィルターの設定ダイアログボックスから操作します。

［MACフィルターの設定］ダイアログボックス

［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックス

［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックス

［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックス

フィルターの設定ダイアログボックスで設定した内容は，［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにスイッチに反映されます。

(a)　フィルター条件を追加する

フィルターの設定で，フィルター条件を追加する手順を次に示します。

［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスを開く。

各フィルター一覧の［追加］ボタンまたは［変更］ボタンをクリックして，フィルターの設定ダイアログボックスを開く。
［変更］ボタンは，フィルター一覧からフィルター条件を追加するフィルターを選択してからクリックします。クリックしたボタンに対応するフィルター一覧によって，次のどれかが表示されます。

MACフィルター一覧の場合
［MACフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv4アドレスフィルター一覧の場合
［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv4パケットフィルター一覧の場合
［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv6フィルター一覧の場合
［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックス

［フィルター条件］の［追加］ボタンをクリックする。
フィルター条件の設定ダイアログボックスが表示されます。［追加］ボタンをクリックしたダイアログボックスによって，次のどれかが表示されます。

［MACフィルターの設定］ダイアログボックスの場合
［MACフィルター条件の設定］ダイアログボックス

［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックスの場合
［IPv4アドレスフィルター条件の設定］ダイアログボックス

［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックスの場合
［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックス

［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックスの場合
［IPv6フィルター条件の設定］ダイアログボックス

各項目を設定する。

フィルター条件の設定ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
フィルター条件の設定ダイアログボックスが閉じ，フィルターの設定ダイアログボックスの［フィルター条件］に，追加したフィルター条件が追加表示されます。
設定内容は，［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにスイッチに反映されます。

(b)　フィルター条件の内容を変更する

フィルターの設定で，フィルター条件の内容を変更する手順を次に示します。

［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスを開く。

各フィルター一覧の［追加］ボタンまたは［変更］ボタンをクリックして，フィルターの設定ダイアログボックスを開く。
［変更］ボタンは，フィルター一覧からフィルター条件を変更するフィルターを選択してからクリックします。クリックしたボタンに対応するフィルター一覧によって，次のどれかが表示されます。

MACフィルター一覧の場合
［MACフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv4アドレスフィルター一覧の場合
［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv4パケットフィルター一覧の場合
［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv6フィルター一覧の場合
［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックス

［フィルター条件］から変更したいフィルター条件を一つ選択して［変更］ボタンをクリックする。
フィルター条件の設定ダイアログボックスが表示されます。［変更］ボタンをクリックしたダイアログボックスによって，次のどれかが表示されます。

［MACフィルターの設定］ダイアログボックスから表示された場合
［MACフィルター条件の設定］ダイアログボックス

［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックスから表示された場合
［IPv4アドレスフィルター条件の設定］ダイアログボックス

［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックスから表示された場合
［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックス

［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックスから表示された場合
［IPv6フィルター条件の設定］ダイアログボックス

必要な項目を変更する。

フィルター条件の設定ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
フィルター条件の設定ダイアログボックスが閉じ，フィルターの設定ダイアログボックスの［フィルター条件］に，設定内容が反映されます。
設定内容は，［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにスイッチに反映されます。

(c)　フィルター条件を削除する

フィルターの設定で，フィルター条件を削除する手順を次に示します。一度に複数の条件を選択すると，一括して削除することもできます。

［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスを開く。

各フィルター一覧の［追加］ボタンまたは［変更］ボタンをクリックして，フィルターの設定ダイアログボックスを開く。
［変更］ボタンは，フィルター一覧からフィルター条件を削除するフィルターを選択してからクリックします。クリックしたボタンに対応するフィルター一覧によって，次のどれかが表示されます。

MACフィルター一覧の場合
［MACフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv4アドレスフィルター一覧の場合
［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv4パケットフィルター一覧の場合
［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv6フィルター一覧の場合
［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックス

［フィルター条件］から削除するフィルター条件を選択し，［削除］ボタンをクリックする。
削除するフィルター条件は複数選択できます。
［削除］ボタンをクリックすると，フィルター条件の削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
選択したフィルター条件が，［フィルター条件］から削除されます。
設定内容は，［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにスイッチに反映されます。

(5)　フィルター条件の優先順位を変更する

設定したフィルター条件について，上位，または下位の優先順位のフィルター条件と，優先順位を入れ替えられます。

アクセス制御リスト情報の設定で，フィルター条件の優先順位を変更する手順を次に示します。

［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスを開く。

フィルター一覧からからフィルター条件の優先順位を変更するフィルターを選択し，［変更］ボタンをクリックする。
クリックした［変更］ボタンに対応するフィルター一覧によって，次のどれかが表示されます。

MACフィルター一覧の場合
［MACフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv4アドレスフィルター一覧の場合
［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv4パケットフィルター一覧の場合
［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv6フィルター一覧の場合
［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックス

［フィルター条件］から，順位を入れ替えたい条件を一つ選択する。

［上に移動］ボタン，または［下に移動］ボタンを，任意の回数クリックする。
上位のフィルター条件と優先順位を入れ替えたい場合は［上に移動］ボタンを，下位のフィルター条件と入れ替えたい場合は［下に移動］ボタンをクリックしてください。
ボタンをクリックするごとに，該当するフィルター条件が上位または下位のフィルター条件と入れ替わります。
設定内容は，［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにスイッチに反映されます。

5.1.3　アクセス制御情報を設定する

スイッチに適用するアクセス制御の内容を定義するために，ネットワーク構成情報のアクセス制御情報を設定します。アクセス制御情報の設定として，アクセス制御リスト情報の設定で定義したフィルターをインターフェースに適用することで，アクセス制御が有効になります。

アクセス制御情報は，スイッチに直接設定される情報です。スイッチの状態が「正常」のときにだけ設定できます。

アクセス制御情報は，スイッチ構成情報で設定するフロー制御の状態と関連しています。そのため，アクセス制御情報を設定する場合は，スイッチ構成情報との関連を意識して設定してください。

アクセス制御情報の設定で使用する画面について，マニュアルの参照先を次の表に示します。適宜参照してください。

表5-3　アクセス制御情報の設定で使用する画面についてのマニュアル参照先

画面名 | 用途 | 参照先
［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックス | アクセス制御情報の設定 | 14.20
［設定結果］ダイアログボックス | 設定結果の確認 | 14.21.2

＜この項の構成＞

(1)　ポートにフィルターを適用する

(2)　VLANインターフェースにフィルターを適用する

(1)　ポートにフィルターを適用する

ポートに対し，アクセス制御として適用するフィルターを設定する手順を次に示します。

スイッチ構成ビューを表示する。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，フィルターを適用するスイッチまたはポートを選択する。

メニューバーから［編集］－［アクセス制御情報］－［アクセス制御情報の設定］を選択する。
［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［アクセス制御］－［アクセス制御情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるアクセス制御情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［選択可能ポート］で，フィルターを適用したいポートを選択する。
ポートを選択して［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスを表示した場合は，そのポートが［選択可能ポート］で選択された状態になっています。
ポートは複数選択できます。

［変更後のMACフィルター］，［変更後のIPv4フィルター］，および［変更後のIPv6フィルター］に，適用したいフィルターを指定する。
適用したいフィルターのフィルター名を直接入力，またはプルダウンメニューから選択します。
フロー検出モードによって，指定できないフィルターもあります。

［変更］ボタンをクリックする。
［選択可能ポート］で選択したポートの［MACフィルター］，［IPv4フィルター］，および［IPv6フィルター］を，変更後のフィルターのフィルター名に変更します。
変更後のフィルターに何も指定していない場合は，フィルターは変更されません。変更後のフィルターに「フィルターの適用を削除する。」を選択していた場合は，フィルターの適用が解除され，対応するフィルターの欄は空白になります。

［OK］ボタンをクリックする。
アクセス制御情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

(2)　VLANインターフェースにフィルターを適用する

VLANインターフェースに対し，アクセス制御として適用するフィルターを設定する手順を次に示します。

スイッチ構成ビューを表示する。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，フィルターを適用するスイッチまたはポートを選択する。

メニューバーから［編集］－［アクセス制御情報］－［アクセス制御情報の設定］を選択する。
［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［アクセス制御］－［アクセス制御情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるアクセス制御情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［VLANインターフェース］タブを選択する。
［VLANインターフェース］ページが表示されます。

［選択可能VLAN］で，フィルターを適用したいVLANインターフェースを選択する。
VLANインターフェースは複数選択できます。

［変更後のMACフィルター］および［変更後のIPv4フィルター］に，適用したいフィルターを指定する。
適用したいフィルターのフィルター名を直接入力，またはプルダウンメニューから選択します。
フロー検出モードによって，指定できないフィルターもあります。

［変更］ボタンをクリックする。
［選択可能VLAN］で選択したVLANインターフェースの［MACフィルター］および［IPv4フィルター］を，変更後のフィルターのフィルター名に変更します。
変更後のフィルターに何も指定していない場合は，フィルターは変更されません。変更後のフィルターに「フィルターの適用を削除する。」を選択していた場合は，フィルターの適用が解除され，対応するフィルターの欄は空白になります。

［OK］ボタンをクリックする。
アクセス制御情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

5.2　アクセス制御を設定する（BS1000の場合）

JP1/Cm2/NCでは，BS1000に対してアクセス制御を設定できます。アクセス制御の各設定について，次に説明します。

＜この節の構成＞

5.2.1　スイッチへフロー制御の有効または無効を設定する

5.2.2　アクセス制御情報を設定する

5.2.1　スイッチへフロー制御の有効または無効を設定する

スイッチへフロー制御の有効または無効を設定します。フロー制御を有効にすると，アクセス制御の設定が有効になります。フロー制御を無効にすると，アクセス制御の設定は無効になります。フロー制御の有効または無効を設定するには，ネットワーク構成情報のスイッチ構成情報を設定します。

スイッチ構成情報は，スイッチに直接設定される情報です。スイッチの状態が「正常」のときだけ設定できます。

スイッチ構成情報は，アクセス制御情報で定義した内容を有効または無効にする情報です。そのため，アクセス制御情報との設定の順序関係を意識して設定する必要があります。また，この設定は，QoS制御と共通です。QoS制御への影響も考慮して設定してください。

スイッチ構成情報の設定で使用する画面について，マニュアルの参照先を次の表に示します。適宜参照してください。

表5-4　スイッチ構成情報の設定で使用する画面についてのマニュアル参照先

画面名 | 用途 | 参照先
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス | スイッチ構成情報の設定 | 15.4

スイッチ構成情報を設定する手順を次に示します。

スイッチ構成ビューを表示する。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，スイッチ構成情報を設定するスイッチを選択する。

メニューバーから［編集］－［スイッチ構成情報の設定］を選択する。
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［スイッチ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるスイッチ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

フロー制御を有効または無効にする。

［OK］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，設定完了のダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，設定完了のダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定完了のダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。

5.2.2　アクセス制御情報を設定する

スイッチに適用するアクセス制御の内容を定義するために，ネットワーク構成情報のアクセス制御情報を設定します。

アクセス制御情報は，スイッチに直接設定される情報です。スイッチの状態が「正常」のときにだけ設定できます。

アクセス制御情報は，スイッチ構成情報で設定するフロー制御の状態と関連しています。そのため，アクセス制御情報を設定する場合は，スイッチ構成情報との関連を意識して設定してください。

アクセス制御情報の設定で使用する画面について，マニュアルの参照先を次の表に示します。適宜参照してください。

表5-5　アクセス制御情報の設定で使用する画面についてのマニュアル参照先

画面名
用途
参照先

［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックス
アクセス制御情報の設定
15.5

［アクセス制御の設定］ダイアログボックス

アクセス制御の対象ポートの選択

アクセス制御の状態

フィルター条件の追加，変更，および削除

15.6

［フィルター条件の設定－基本設定］ダイアログボックス
フィルター条件の基本設定
15.7

［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックス
フィルター条件の拡張設定
15.8

［設定結果］ダイアログボックス
設定結果の確認
15.12.1

＜この項の構成＞

(1)　ポートにアクセス制御を設定する

(2)　アクセス制御の設定内容を変更する

(3)　ポートからアクセス制御の設定を削除する

(4)　フィルター条件を設定する

(5)　フィルター条件の優先順位を変更する

(1)　ポートにアクセス制御を設定する

アクセス制御が設定されていないポートに，アクセス制御を設定する手順を次に示します。

スイッチ構成ビューを表示する。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，アクセス制御の設定を追加するスイッチを選択する。

メニューバーから［編集］－［アクセス制御情報］－［アクセス制御情報の設定］を選択する。
［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［アクセス制御］－［アクセス制御情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるアクセス制御情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［アクセス制御情報一覧］の［追加］ボタンをクリックする。
［アクセス制御の設定］ダイアログボックスが表示されます。

［ポート］の［選択可能ポート］に表示されているポートから，アクセス制御を設定するポートを選択し，［追加>>］ボタンをクリックする。
選択したポートが［選択ポート］へ移動し，アクセス制御の対象になります。
追加するポートは複数指定できます。ただし，一度に複数のポートを［選択ポート］へ移動した場合，以降の設定内容は選択したポートすべてに対して設定されます。ポートごとに別の設定をしたい場合は，ポートを一つずつ選択して設定してください。
また，［追加>>］ボタンで［選択ポート］へ移動させたポートを［選択可能］ポートへ戻したい場合は，［選択ポート］から該当するポートを選択し，［<<削除］ボタンをクリックします。削除するポートは複数選択できます。

［選択ポート］へ移動したポートに対して，［状態］および［フィルター条件］を設定する。

［OK］ボタンをクリックする。
［アクセス制御の設定］ダイアログボックスが閉じ，［アクセス制御情報の設定］の［アクセス制御情報一覧］に設定内容が反映されます。

［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
アクセス制御情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

(2)　アクセス制御の設定内容を変更する

ポートに設定されているアクセス制御の設定内容を変更する手順を次に示します。

スイッチ構成ビューを表示する。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，アクセス制御の設定内容を変更するポートを選択する。

メニューバーから［編集］－［アクセス制御情報］－［アクセス制御情報の設定］を選択する。
選択したポートがフォーカスされた状態で，［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［アクセス制御］－［アクセス制御情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるアクセス制御情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［アクセス制御情報一覧］の［変更］ボタンをクリックする。
［アクセス制御の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［ポート］の［選択ポート］には，選択したポートが表示されます。

［状態］および［フィルター条件］の設定内容を変更する。

［OK］ボタンをクリックする。
［アクセス制御の設定］ダイアログボックスが閉じ，［アクセス制御情報の設定］の［アクセス制御情報一覧］に設定内容が反映されます。

［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
アクセス制御情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

(3)　ポートからアクセス制御の設定を削除する

すでにアクセス制御が設定されているポートから，アクセス制御の設定を削除する手順を次に示します。一度に複数のポートを選択すると，一括して削除することもできます。

スイッチ構成ビューを表示する。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，アクセス制御の設定内容を削除するスイッチを選択する。

メニューバーから［編集］－［アクセス制御情報］－［アクセス制御情報の設定］を選択する。
［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［アクセス制御］－［アクセス制御情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるアクセス制御情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［アクセス制御情報一覧］から設定を削除するポートの行を選択する。
削除するポートは複数選択できます。

［アクセス制御情報一覧］の［削除］ボタンをクリックする。
［削除］ボタンをクリックすると，アクセス制御情報の削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
指定したポートが［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスの［アクセス制御情報一覧］から削除されます。

［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
アクセス制御情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，変更内容がスイッチに反映されます。処理が終了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が終了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］をクリックする。

(4)　フィルター条件を設定する

アクセス制御情報の設定で，フィルター条件を設定する手順を次に示します。

フィルター条件の設定は［フィルター条件の設定］ダイアログボックスから操作します。［フィルター条件の設定］ダイアログボックスで設定した内容は，［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにスイッチに反映されます。

(a)　フィルター条件を追加する

アクセス制御情報の設定で，フィルター条件を追加する手順を次に示します。

［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスを開く。

［アクセス制御情報一覧］の［追加］ボタンまたは［変更］ボタンをクリックして，［アクセス制御の設定］ダイアログボックスを開く。
［変更］ボタンは，［アクセス制御情報一覧］からフィルター条件を追加するポートを選択してからクリックします。

［追加］ボタンで［アクセス制御の設定］ダイアログボックスを開いた場合，［選択可能ポート］から追加するポートを選択して［追加>>］ボタンをクリックする。

［フィルター条件］の［追加］ボタンをクリックする。
［フィルター条件の設定－基本設定］ダイアログボックスが表示されます。

各項目を設定する。

［拡張設定］ボタンをクリックする。
［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックスは，フィルター条件にIPアドレスだけを使用する場合の拡張設定用ダイアログボックスです。フィルター条件にMACアドレス，またはMACアドレスおよびIPアドレスの両方を使用する場合は設定できません。

各項目を設定する。

［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
設定内容が記憶され，［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックスが閉じます。

［フィルター条件の設定－基本設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
［フィルター条件の設定－基本設定］ダイアログボックスが閉じ，［アクセス制御の設定］ダイアログボックスの［フィルター条件］に，追加したフィルター条件が追加表示されます。
設定内容は，［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにスイッチに反映されます。

(b)　フィルター条件の内容を変更する

アクセス制御情報の設定で，フィルター条件の内容を変更する手順を次に示します。

［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスを開く。

［アクセス制御情報一覧］からフィルター条件の内容を変更するポートを選択し，［変更］ボタンをクリックする。
［アクセス制御の設定］ダイアログボックスが表示されます。

［フィルター条件］から内容を変更する条件を一つ選択し，［変更］ボタンをクリックする。
［フィルター条件の設定－基本設定］ダイアログボックスが表示されます。

必要な項目を変更する。

［拡張設定］ボタンをクリックする。
［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックスは，フィルター条件にIPアドレスだけを使用する場合の拡張設定用ダイアログボックスです。フィルター条件にMACアドレス，またはMACアドレスおよびIPアドレスの両方を使用する場合は設定しません。

必要な項目を変更する。

［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
設定内容が記憶され，［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックスが閉じます。

［フィルター条件の設定－基本設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
［フィルター条件の設定－基本設定］ダイアログボックスが閉じ，［アクセス制御の設定］ダイアログボックスの［フィルター条件］に，設定内容が反映されます。
設定内容は，［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにスイッチに反映されます。

(c)　フィルター条件を削除する

アクセス制御情報の設定で，フィルター条件を削除する手順を次に示します。一度に複数の条件を選択すると，一括して削除することもできます。

［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスを開く。

［アクセス制御情報一覧］からフィルター条件を削除するポートを選択し，［変更］ボタンをクリックする。
［アクセス制御の設定］ダイアログボックスが表示されます。

［フィルター条件］から削除する条件を選択し，［削除］ボタンをクリックする。
削除する条件は複数選択できます。
［削除］ボタンをクリックすると，フィルター条件の削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
指定したフィルター条件が，［アクセス制御の設定］ダイアログボックスの［フィルター条件］から削除されます。
なお，フィルター条件をすべて削除した場合，［アクセス制御の設定］ダイアログで［OK］ボタンをクリックすると，削除を確認するダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，［アクセス制御情報の設定］ダイアログのアクセス制御情報一覧から設定対象のポートが削除されます。
設定内容は，［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにスイッチに反映されます。

(5)　フィルター条件の優先順位を変更する

設定したフィルター条件について，上位，または下位の優先順位のフィルター条件と，優先順位を入れ替えられます。

アクセス制御情報の設定で，フィルター条件の優先順位を変更する手順を次に示します。

［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスを開く。

［アクセス制御情報一覧］からフィルター条件の優先順位を変更するポートを選択し，［変更］ボタンをクリックする。
［アクセス制御の設定］ダイアログボックスが表示されます。

［フィルター条件］から，順位を入れ替えたい条件を一つ選択する。

［優先順位変更］の上，または下にあるボタンを，任意の回数クリックする。
上位のフィルター条件と優先順位を入れ替えたい場合は上のボタンを，下位のフィルター条件と入れ替えたい場合は下のボタンをクリックしてください。
ボタンをクリックするごとに，該当するフィルター条件が上位または下位のフィルター条件と入れ替わります。
設定内容は，［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにスイッチに反映されます。

5.3　QoS制御を設定する

JP1/Cm2/NCでは，BS1000に対してQoS制御を設定できます。QoS制御の各設定について，次に説明します。

＜この節の構成＞

5.3.1　スイッチへフロー制御の有効または無効を設定する

5.3.2　QoS制御情報を設定する

5.3.1　スイッチへフロー制御の有効または無効を設定する

スイッチへフロー制御の有効または無効を設定します。フロー制御を有効にすると，QoS制御の設定が有効になります。フロー制御を無効にすると，QoS制御の設定は無効になります。フロー制御の有効または無効を設定するには，ネットワーク構成情報のスイッチ構成情報を設定します。

スイッチ構成情報は，スイッチに直接設定される情報です。スイッチの状態が「正常」のときだけ設定できます。

スイッチ構成情報は，QoS制御情報で定義した内容を有効または無効にする情報です。そのため，QoS制御情報との設定の順序関係を意識して設定する必要があります。また，この設定は，アクセス制御と共通です。アクセス制御への影響も考慮して設定してください。

スイッチ構成情報の設定で使用する画面について，マニュアルの参照先を次の表に示します。適宜参照してください。

表5-6　スイッチ構成情報の設定で使用する画面についてのマニュアル参照先

画面名 | 用途 | 参照先
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス | スイッチ構成情報の設定 | 15.4

スイッチ構成情報を設定する手順を次に示します。

スイッチ構成ビューを表示する。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，スイッチ構成情報を設定するスイッチを選択する。

メニューバーから［編集］－［スイッチ構成情報の設定］を選択する。
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［スイッチ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるスイッチ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

フロー制御を有効または無効にする。

［OK］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，設定完了のダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，設定完了のダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定完了のダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。

5.3.2　QoS制御情報を設定する

スイッチに適用するQoS制御の内容を定義するために，ネットワーク構成情報のQoS制御情報を設定します。

QoS制御情報は，スイッチに直接設定される情報です。スイッチの状態が「正常」のときにだけ設定できます。

QoS制御情報は，スイッチ構成情報で設定するフロー制御の状態と関連しています。そのため，QoS制御情報を設定する場合は，スイッチ構成情報との関連を意識して設定してください。

QoS制御情報の設定で使用する画面について，マニュアルの参照先を次の表に示します。適宜参照してください。

表5-7　QoS制御情報の設定で使用する画面についてのマニュアル参照先

画面名
用途
参照先

［QoS制御情報の設定］ダイアログボックス
QoS制御情報の設定
15.9

［QoS制御の設定］ダイアログボックス

QoS制御の対象ポートの選択

QoS制御の状態

優先条件の追加，変更，および削除

15.10

［優先条件の設定］ダイアログボックス
優先条件の基本設定
15.11

［設定結果］ダイアログボックス
設定結果の確認
15.12.2

＜この項の構成＞

(1)　ポートにQoS制御を設定する

(2)　QoS制御の設定内容を変更する

(3)　ポートからQoS制御の設定を削除する

(4)　優先条件を設定する

(5)　優先条件を削除する

(1)　ポートにQoS制御を設定する

QoS制御が設定されていないポートに，QoS制御を設定する手順を次に示します。

スイッチ構成ビューを表示する。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，QoS制御の設定を追加するスイッチを選択する。

メニューバーから［編集］－［QoS制御情報］－［QoS制御情報の設定］を選択する。
［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［QoS制御］－［QoS制御情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるQoS制御情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［QoS制御情報一覧］の［追加］ボタンをクリックする。
［QoS制御の設定］ダイアログボックスが表示されます。

［ポート］の［選択可能ポート］に表示されているポートから，QoS制御を設定するポートを選択し，［追加>>］ボタンをクリックする。
選択したポートが［選択ポート］へ移動し，QoS制御の対象になります。
追加するポートは複数指定できます。ただし，一度に複数のポートを［選択ポート］へ移動した場合，以降の設定内容は選択したポートすべてに対して設定されます。ポートごとに別の設定をしたい場合は，ポートを一つずつ選択して設定してください。
また，［追加>>］ボタンで［選択ポート］へ移動させたポートを［選択可能］ポートへ戻したい場合は，［選択ポート］から該当するポートを選択し，［<<削除］ボタンをクリックします。削除するポートは複数選択できます。

［選択ポート］へ移動したポートに対して，［状態］および［優先条件］を設定する。

［OK］ボタンをクリックする。
［QoS制御の設定］ダイアログボックスが閉じ，［QoS制御情報の設定］の［QoS制御情報一覧］に設定内容が反映されます。

［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
QoS制御情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

(2)　QoS制御の設定内容を変更する

ポートに設定されているQoS制御の設定内容を変更する手順を次に示します。

スイッチ構成ビューを表示する。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，QoS制御の設定内容を変更するポートを選択する。

メニューバーから［編集］－［QoS制御情報］－［QoS制御情報の設定］を選択する。
選択したポートがフォーカスされた状態で，［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［QoS制御］－［QoS制御情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるQoS制御情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［QoS制御情報一覧］の［変更］ボタンをクリックする。
［QoS制御の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［ポート］の［選択ポート］には，選択したポートが表示されます。

［状態］および［優先条件］の設定内容を変更する。

［OK］ボタンをクリックする。
［QoS制御の設定］ダイアログボックスが閉じ，［QoS制御情報の設定］の［QoS制御情報一覧］に設定内容が反映されます。

［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
QoS制御情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］ボタンをクリックする。

(3)　ポートからQoS制御の設定を削除する

すでにQoS制御が設定されているポートから，QoS制御の設定を削除する手順を次に示します。一度に複数のポートを選択すると，一括して削除することもできます。

スイッチ構成ビューを表示する。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，QoS制御の設定内容を削除するスイッチを選択する。

メニューバーから［編集］－［QoS制御情報］－［QoS制御情報の設定］を選択する。
［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［QoS制御］－［QoS制御情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるQoS制御情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［QoS制御情報一覧］から設定を削除するポートの行を選択する。
削除するポートは複数選択できます。

［QoS制御情報一覧］の［削除］ボタンをクリックする。
［削除］ボタンをクリックすると，QoS制御情報の削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
指定したポートが［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスの［QoS制御情報一覧］から削除されます。

［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
QoS制御情報の設定処理の開始を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，変更内容がスイッチに反映されます。処理が終了すると，［設定結果］ダイアログボックスが表示されます。
ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，［設定結果］ダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が終了するまで，ほかの設定はできません。

設定結果を確認し，［設定結果］ダイアログボックスの［閉じる］をクリックする。

(4)　優先条件を設定する

QoS制御情報の設定で，優先条件を設定する手順を次に示します。

優先条件の設定は［優先条件の設定］ダイアログボックスから操作します。［優先条件の設定］ダイアログボックスで設定した内容は，［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにスイッチに反映されます。

(a)　優先条件を追加する

QoS制御情報の設定で，優先条件を追加する手順を次に示します。

［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスを開く。

［QoS制御情報一覧］の［追加］ボタンまたは［変更］ボタンをクリックして，［QoS制御の設定］ダイアログボックスを開く。
［変更］ボタンは，［QoS制御情報一覧］から優先条件を追加するポートを選択してからクリックします。

［追加］ボタンで［QoS制御の設定］ダイアログボックスを開いた場合，［選択可能ポート］から追加するポートを選択して［追加>>］ボタンをクリックする。

［優先条件］の［追加］ボタンをクリックする。
［優先条件の設定］ダイアログボックスが表示されます。

各項目を設定する。

［優先条件の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
［優先条件の設定］ダイアログボックスが閉じ，［QoS制御の設定］ダイアログボックスの［優先条件］に，追加した優先条件が追加表示されます。
設定内容は，［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにスイッチに反映されます。

(b)　優先条件の内容を変更する

QoS制御情報の設定で，優先条件の内容を変更する手順を次に示します。

［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスを開く。

［QoS制御情報一覧］から優先条件の内容を変更するポートを選択し，［変更］ボタンをクリックする。
［QoS制御の設定］ダイアログボックスが表示されます。

［優先条件］から内容を変更する条件を一つ選択し，［変更］ボタンをクリックする。
［優先条件の設定］ダイアログボックスが表示されます。

必要な項目を変更する。

［優先条件の設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
［優先条件の設定］ダイアログボックスが閉じ，［QoS制御の設定］ダイアログボックスの［優先条件］に，設定内容が反映されます。
設定内容は，［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにスイッチに反映されます。

(5)　優先条件を削除する

QoS制御情報の設定で，優先条件を削除する手順を次に示します。一度に複数の条件を選択すると，一括して削除することもできます。

［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスを開く。

［QoS制御情報一覧］から優先条件を削除するポートを選択し，［変更］ボタンをクリックする。
［QoS制御の設定］ダイアログボックスが表示されます。

［優先条件］から削除する条件を選択し，［削除］ボタンをクリックする。
削除する条件は複数選択できます。
［削除］ボタンをクリックすると，優先条件の削除を確認するダイアログボックスが表示されます。

確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックする。
指定した優先条件が，［QoS制御の設定］ダイアログボックスの［優先条件］から削除されます。
なお，優先条件をすべて削除した場合，［QoS制御の設定］ダイアログで［OK］ボタンをクリックすると，削除を確認するダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，［QoS制御情報の設定］ダイアログのQoS制御情報一覧から設定対象のポートが削除されます。
設定内容は，［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスで［OK］ボタンをクリックしたときにスイッチに反映されます。

5.4　アップリンクフェイルオーバーを設定する

JP1/Cm2/NCでは，BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40に対して，アップリンクフェイルオーバーを設定できます。

スイッチにアップリンクフェイルオーバーを定義するために，ネットワーク構成情報のアップリンクフェイルオーバー情報を設定します。

アップリンクフェイルオーバー情報は，スイッチに直接設定される情報です。スイッチの状態が「正常」のときにだけ設定できます。

ポートごとに指定したアップリンクフェイルオーバー情報は，アップリンクフェイルオーバーの拡張機能の種類によってはスイッチに認識されません。そのため，ポートごとに指定したアップリンクフェイルオーバー情報と拡張機能の関係を意識して設定する必要があります。

スイッチ構成情報の設定で使用する画面について，マニュアルの参照先を次の表に示します。適宜参照してください。

表5-8　スイッチ構成情報の設定で使用する画面についてのマニュアル参照先

画面名 | 用途 | 参照先
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス－［アップリンクフェイルオーバー］ページ | アップリンクフェイルオーバー情報の設定 | 14.9

アップリンクフェイルオーバー情報を設定する手順を次に示します。

スイッチ構成ビューを表示する。

スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示されているネットワーク構成ツリーから，スイッチ構成情報を設定するスイッチを選択する。

メニューバーから［編集］－［スイッチ構成情報の設定］を選択する。
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスが表示されます。
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスは，ショートカットメニューの［スイッチ構成情報の設定］を選択したり，ツールバーにあるスイッチ構成情報の設定ボタンをクリックしたりしても表示できます。

［アップリンクフェイルオーバー］ページを選択する。
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスの［アップリンクフェイルオーバー］ページが表示されます。

アップリンクフェイルオーバーの拡張機能の種類をプルダウンメニューから選択する。
選択できる拡張機能の種類は次のとおりです。

拡張機能を使用しない

部分ポート単位制御

ポート単位制御

ポート情報の［選択可能ポート］から，設定を変更するポートを選択する。
ポートは複数選択できます。ただし，一度に複数のポートを選択した場合，設定内容は選択したポートすべてに対して設定されます。ポートごとに別の設定をしたい場合は，ポートを一つずつ選択して設定してください。

［変更後のuplink-failover］および［変更後のuplink-failover-group］のプルダウンメニューから，設定したい項目を選択する。または，アップリンクフェイルオーバーグループ番号を入力する。

［変更］ボタンをクリックする。
変更内容が，［選択可能ポート］に反映されます。

［OK］ボタンをクリックする。
設定処理中を示すダイアログボックスが表示され，設定内容がスイッチに反映されます。処理が完了すると，設定完了のダイアログボックスが表示されます。ただし，途中で設定処理中を示すダイアログボックスを閉じると，設定完了のダイアログボックスは表示されません。また，設定処理中を示すダイアログボックスを閉じても処理は続行されています。処理が完了するまで，ほかの設定はできません。

設定完了のダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。

6.　画面－基本画面

この章では，JP1/Cm2/NCで使用する画面について，画面遷移を説明します。また，JP1/Cm2/NCの基本画面として，［ログイン］ダイアログボックス，［Network Element Configuration - View］ウィンドウの表示項目について説明します。

＜この章の構成＞

6.1　画面遷移

6.2　［ログイン］ダイアログボックス

6.3　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（概要）

6.4　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（管理対象ビュー）

6.5　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（VLANビュー）

6.6　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（SLBビュー）

6.7　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（スイッチ構成ビュー）

6.1　画面遷移

JP1/Cm2/NC - ViewはGUIを提供する製品で，メイン画面である［Network Element Configuration - View］ウィンドウとダイアログボックスから構成されています。このマニュアルでは，ウィンドウとダイアログボックスをまとめて画面と呼びます。

［Network Element Configuration - View］ウィンドウは，用途によって次のビューに分かれています。

管理対象ビュー
JP1/Cm2/NCが管理しているスイッチを，アダプターサーバ単位で表示します。どのアダプターサーバがどのスイッチを管理しているか確認するためのビューです。

VLANビュー
JP1/Cm2/NCが管理しているスイッチを，VLAN単位で表示します。構築しているVLANの設定状況を表示したり，スイッチへVLANの情報を設定したりするためのビューです。

SLBビュー
JP1/Cm2/NCが管理しているSLBを設定するスイッチに設定されているサーバの構成や状態を表示します。SLBの設定状況を表示したり，スイッチへSLBを設定したりするためのビューです。

スイッチ構成ビュー
JP1/Cm2/NCが管理しているスイッチのアクセス制御，QoS制御およびアップリンクフェイルオーバーの設定状況を表示したり，設定したりするためのビューです。

ログインするときに表示するビューを指定すると，指定したビューがメイン画面として表示されます。メイン画面を表示したあと，別のビューに移動することもできます。

各ビューで表示される画面について，画面同士の遷移関係について説明します。

＜この節の構成＞

6.1.1　管理対象ビューを選択した場合の画面遷移

6.1.2　VLANビューを表示した場合の画面遷移

6.1.3　SLBビューを表示した場合の画面遷移

6.1.4　スイッチ構成ビューを表示した場合の画面遷移

6.1.1　管理対象ビューを選択した場合の画面遷移

ログインするときに管理対象ビューを選択した場合の画面遷移を次に示します。

図6-1　画面遷移図（管理対象ビュー）

6.1.2　VLANビューを表示した場合の画面遷移

ログインするときにVLANビューを選択した場合の画面遷移を次に示します。

図6-2　画面遷移図（VLANビュー）

VLANビューから表示される各画面の機能およびマニュアルの参照先を次に示します。

表6-1　VLANビューから表示される画面についてのマニュアル参照先

分類
ダイアログボックス名
機能
参照先

AX2400S・
AX3600S・
BS2000・
BS320・
BS500・
BS500 1Gbx40
AX5400S・
AX7800S・
GS4000・
GS3000
BS1000
Cisco Catalyst

プロパティ
［スイッチ情報］ダイアログボックス
スイッチの基本情報や構成情報を表示する。
7.1
8.1
9.1
10.1

［スイッチ一覧］ダイアログボックス
VLAN管理ドメインにあるスイッチの一覧を表示する。
7.2
8.2
9.2
10.2

［VLAN一覧］ダイアログボックス
スイッチに割り当てられているVLANの一覧を表示する。
7.3
8.3
9.3
10.3

VLAN定義情報
［VLAN定義の追加］ダイアログボックス
VLAN管理ドメインにVLAN定義情報を追加する。
7.4
8.4
9.4
10.4

［VLAN定義の変更］ダイアログボックス
定義済みのVLAN定義情報の内容を変更する。
7.5
8.5
9.5
10.5

スイッチ構成情報
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス
スイッチにスイッチ構成情報を設定する。
7.6
8.6
－
10.6

［ポートの選択］ダイアログボックス
ポートを選択する。
－
8.7
－
－

［ポートの設定］ダイアログボックス
ポートに関する設定をする。
7.7
－
－
10.7

VLAN構成情報
［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス
スイッチにVLAN構成情報を設定する。
7.8
8.8
9.6
10.8

［スイッチの選択］ダイアログボックス
VLANに追加するスイッチを選択する。
7.9
8.9
9.7
10.9

［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス
ポートをポートVLANに設定する。ポートVLANからポートを削除する。
7.10
8.10
9.8
10.10

［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス
ポートVLANの詳細を設定する。
7.11
8.11
9.9
10.11

設定結果
［設定結果］ダイアログボックス
VLAN構成情報の設定結果を表示する。
7.12
8.12
9.10
10.12

（凡例）

－：該当しない。

6.1.3　SLBビューを表示した場合の画面遷移

ログインするときにSLBビューを選択した場合の画面遷移を次に示します。

図6-3　画面遷移図（SLBビュー）

SLBビューから表示される各画面の機能およびマニュアルの参照先を次に示します。

表6-2　SLBビューから表示される画面についてのマニュアル参照先

分類
ダイアログボックス名
機能
参照先

BIG-IP
HA8000-ie/
Loadflowbal
STM

プロパティ
［スイッチ情報］ダイアログボックス
スイッチの基本情報や構成情報を表示する。
11.1
12.1
－

［論理サーバ情報］ダイアログボックス
論理サーバの設定状況を表示する。
11.2
12.2
－

［物理サーバ情報］ダイアログボックス
物理サーバの設定情報を表示する。
11.3
12.3
－

［ゾーン情報］ダイアログボックス
ゾーンの設定状況を表示する。
－
－
13.1

スイッチ構成情報
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス
スイッチにスイッチ構成情報を設定する。
－
12.4
－

［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックス
スイッチに論理サーバポートおよび物理サーバポートで使用するポートを設定する。
－
12.5
－

論理サーバ構成情報
［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス
スイッチに論理サーバ構成情報を設定する。
11.4
12.6
－

［論理サーバの設定］ダイアログボックス
スイッチに論理サーバを設定する。または論理サーバの設定を変更する。
11.5
12.7
－

［論理サーバポートの設定］ダイアログボックス
論理サーバに論理サーバポートを追加する。または論理サーバポートの設定を変更する。
11.6
12.8
－

物理サーバ構成情報
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス
スイッチに物理サーバ構成情報を設定する。
11.7
12.9
13.2

［プールの設定］ダイアログボックス
スイッチにプールを追加する。またはプールの設定を変更する。
11.8
－
－

［物理サーバの設定］ダイアログボックス
スイッチに物理サーバを設定する。または物理サーバの設定を変更する。
11.9
12.10
13.3

［物理サーバポートの設定］ダイアログボックス
物理サーバに物理サーバポートを追加する。または物理サーバポートの設定を変更する。
11.10
12.11
－

バインド構成情報
［バインド構成情報の設定］ダイアログボックス
スイッチにバインド構成情報を定義する。
11.11
12.12
13.4

［ゾーンの選択］ダイアログボックス
バインドを定義するゾーンを選択する。
－
－
13.5

［バインドの設定］ダイアログボックス
バインドの設定を追加する。またはバインドの設定を変更する。
11.12
12.13
13.6

［グループの選択］ダイアログボックス
ゾーンまたはグループに，グループを追加する。
－
－
13.7

［物理サーバの選択］ダイアログボックス
ゾーンまたはグループに，物理サーバを追加する。
－
－
13.8

設定結果
［設定結果］ダイアログボックス
次の設定結果を表示する。

論理サーバ構成情報※

物理サーバ構成情報

バインド構成情報

11.13
12.14
13.9

（凡例）

－：該当しない。

注※

STMは該当しません。

6.1.4　スイッチ構成ビューを表示した場合の画面遷移

ログインするときにスイッチ構成ビューを選択した場合の画面遷移を次に示します。

図6-4　画面遷移図（スイッチ構成ビュー，プロパティ画面）

図6-5　画面遷移図（スイッチ構成ビュー，設定用画面）

スイッチ構成ビューから表示される各画面の機能およびマニュアルの参照先を次に示します。

表6-3　スイッチ構成ビューから表示される画面についてのマニュアル参照先

分類
ダイアログボックス名
機能
参照先

AX2400S・
AX3600S・
BS2000・
BS320・
BS500・
BS500 1Gbx40
BS1000

プロパティ
［スイッチ情報］ダイアログボックス
スイッチの基本情報や構成情報を表示する。
14.1
15.1

［アクセス制御リスト情報］ダイアログボックス
アクセス制御リストの設定状況を表示する。
14.2
－

［MACフィルター情報］ダイアログボックス
MACフィルターの設定状況を表示する。
14.3
－

［IPv4アドレスフィルター情報］ダイアログボックス
IPv4アドレスフィルターの設定状況を表示する。
14.4
－

［IPv4パケットフィルター情報］ダイアログボックス
IPv4パケットフィルターの設定状況を表示する。
14.5
－

［IPv6フィルター情報］ダイアログボックス
IPv6フィルターの設定状況を表示する。
14.6
－

［アクセス制御情報］ダイアログボックス
アクセス制御の設定状況を表示する。
14.7
15.2

［QoS制御情報］ダイアログボックス
QoS制御の設定状況を表示する。
－
15.3

スイッチ構成情報
［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス
スイッチにスイッチ構成情報を設定する。
14.8，14.9
15.4

アクセス制御リスト情報
［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックス
スイッチにアクセス制御リスト情報を設定する。
14.10
－

［MACフィルターの設定］ダイアログボックス
アクセス制御を実行するMACフィルターを定義する。
14.11
－

［MACフィルター条件の設定］ダイアログボックス
MACフィルターにフィルター条件を定義する。
14.12
－

［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックス
アクセス制御を実行するIPv4アドレスフィルターを定義する。
14.13
－

［IPv4アドレスフィルター条件の設定］ダイアログボックス
IPv4アドレスフィルターにフィルター条件を定義する。
14.14
－

［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックス
アクセス制御を実行するIPv4パケットフィルターを定義する。
14.15
－

［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックス
AX2400SまたはAX3600Sの場合のIPv4パケットフィルターにフィルター条件を定義する。
14.16
－

BS2000，BS320，BS500，またはBS500 1Gbx40の場合のIPv4パケットフィルターにフィルター条件を定義する。
14.17
－

［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックス
アクセス制御を実行するIPv6フィルターを定義する。
14.18
－

［IPv6フィルター条件の設定］ダイアログボックス
IPv6フィルターにフィルター条件を定義する。
14.19
－

アクセス制御情報
［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックス
スイッチにアクセス制御情報を設定する。
14.20
15.5

［アクセス制御の設定］ダイアログボックス
アクセス制御を実行するポートを選択したり，制御状態を指定したりする。
－
15.6

［フィルター条件の設定－基本設定］ダイアログボックス
アクセス制御のフィルター条件（基本設定）を設定する。
－
15.7

［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックス
アクセス制御のフィルター条件（拡張設定）を設定する。
－
15.8

QoS制御情報
［QoS制御情報の設定］ダイアログボックス
スイッチにQoS制御情報を設定する。
－
15.9

［QoS制御の設定］ダイアログボックス
QoS制御を実行するポートを選択したり，制御状態を指定したりする。
－
15.10

［優先条件の設定］ダイアログボックス
QoS制御の優先条件を設定する。
－
15.11

設定結果
［設定結果］ダイアログボックス
次の設定結果を表示する。

アクセス制御リスト情報

アクセス制御情報

QoS制御情報

14.21
15.12

（凡例）

－：該当しない。

6.2　［ログイン］ダイアログボックス

JP1/Cm2/NC - Viewを起動すると，最初に［ログイン］ダイアログボックスが表示されます。［ログイン］ダイアログボックスは，JP1/Cm2/NC - Managerにログインするためのダイアログボックスです。［ログイン］ダイアログボックスを次の図に示します。

図6-6　［ログイン］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ユーザー名］

ログインするユーザー名を指定します。ユーザー名は，あらかじめncmuserコマンドでJP1/Cm2/NCに登録してある名称です。

ユーザー名は，すべて小文字で登録されています。大文字を入力しても小文字として認証されます。

デフォルトは，初回ログイン時は空白，2回目以降は前回ログインしたユーザー名です。

［パスワード］

ログインするユーザーのパスワードを指定します。パスワードは，あらかじめncmuserコマンドでJP1/Cm2/NCに登録してある文字列です。

［パスワード］欄は，常に空白で表示されます。入力された文字は「*」で表示されます。

［接続ホスト名］

接続するマネージャーサーバのホスト名またはIPアドレスを入力します。ホスト名の先頭は英文字を指定してください。デフォルトは，初回ログイン時は空白，2回目以降は前回接続したマネージャーサーバのホスト名またはIPアドレスです。

JP1/Cm2/NC - View接続先定義ファイル（ncvdest.conf）に，ホスト名またはIPアドレスを定義しておくと，プルダウンメニューに，ホスト名またはIPアドレスが表示され，毎回接続先を入力する手間を省けます。

［表示ビュー］

表示するビューをプルダウンメニューから指定します。プルダウンメニューで選択できるビューは次の四つです。

管理対象ビュー

VLANビュー

SLBビュー

スイッチ構成ビュー

デフォルトは，「VLANビュー」が表示されています。

上記の項目を入力して［OK］ボタンをクリックしログインに成功すると，［Network Element Configuration - View］ウィンドウが表示されます。

6.3　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（概要）

［Network Element Configuration - View］ウィンドウは，JP1/Cm2/NCが管理しているスイッチの構成状況を表示したり，スイッチに構成情報を設定したりするためのウィンドウです。このウィンドウには用途によって次のビューがあります。

管理対象ビュー

VLANビュー

SLBビュー

スイッチ構成ビュー

ユーザーは，表示，または設定したい情報に合わせてビューを選択し，表示したビューを起点にして操作します。

この節では，［Network Element Configuration - View］ウィンドウの概要を説明します。各ビューの詳細については，「6.4　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（管理対象ビュー）」，「6.5　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（VLANビュー）」，「6.6　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（SLBビュー）」，または「6.7　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（スイッチ構成ビュー）」を参照してください。

［Network Element Configuration - View］ウィンドウを次の図に示します。

図6-7　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ

次の項で，引き出し線を引いた各構成要素について説明します。

参考

［Network Element Configuration - View］ウィンドウのサイズと表示について

起動時のサイズより小さくすることはできません。上下左右に大きくできます。

ツリーエリアのリストエリアと表示幅の比は変更できます。ただし，ツリーエリアまたはリストエリアだけを表示するようにはできません。

タイトルバーには，接続先のマネージャーサーバ名が表示されます。

マネージャーサーバが起動していない場合，情報は表示されません。情報がない場合，「ルート」だけが表示されます。

リストエリアの各カラムでは，カラム名をクリックするとASCIIコードの昇順または降順でソートして表示できます。なお，ソートしようとするカラムで，すべて空白であったり，すべて同じ数字であったりした場合は，ソートされません。ソート表示は，各ダイアログボックスのカラムでも同様にできます。

＜この節の構成＞

6.3.1　［Network Element Configuration - View］ウィンドウの構成要素

6.3.2　メニューコマンド一覧

6.3.1　［Network Element Configuration - View］ウィンドウの構成要素

［Network Element Configuration - View］ウィンドウは，次に示す要素から構成されています。

ツールバー

ビュー選択メニュー

ツリーエリア

リストエリア

ステータスバー

各構成要素の内容は，表示するビューによって異なります。各ビューの構成要素の詳細については，「6.4.1　管理対象ビューの構成要素」，「6.5.1　VLANビューの構成要素」，「6.6.1　SLBビューの構成要素」，または「6.7.1　スイッチ構成ビューの構成要素」を参照してください。

［Network Element Configuration - View］ウィンドウを構成する要素について，概要を次に説明します。

＜この項の構成＞

(1)　ツールバー

(2)　ビュー選択メニュー

(3)　ツリーエリア

(4)　リストエリア

(5)　ステータスバー

(1)　ツールバー

ツールバーには，よく使うメニューコマンドの機能のボタンが表示されています。ボタンをクリックすると，複数の操作をしないで直接機能を利用できます。

(2)　ビュー選択メニュー

ビュー選択メニューは，ビューを切り替えるためのプルダウンメニューです。プルダウンメニューからビュー名を選択すると，［Network Element Configuration - View］ウィンドウの表示が選択したビューに切り替わります。

(3)　ツリーエリア

ツリーエリアには，ネットワーク構成ツリーが表示されます。ネットワーク構成ツリーとは，JP1/Cm2/NCが管理しているスイッチの構成や状態が階層構造で表示されたものです。

また，ネットワーク構成要素の「スイッチ」は，JP1/Cm2/NCとスイッチとの接続状態を知らせるアイコンとともに表示されます。このアイコンを状態アイコンと呼びます。状態アイコンの色と状態の意味を次の表に示します。

表6-4　状態アイコンの色と状態の意味

状態アイコン | アイコンの意味 | 状態
[図データ]（緑） | 正常 | 該当するスイッチを管理しているアダプターサーバが起動しており，かつ，スイッチに対して接続できます。
[図データ]（黄） | 構成情報の同期が必要です。 | 構成情報の設定に失敗したなどの理由によって，DBとスイッチの情報が不一致になっているおそれがあります。［表示］－［構成情報の同期］を実行してください。
[図データ]（赤） | スイッチに接続できません。 | 該当するスイッチを管理しているアダプターサーバは起動していますが，スイッチが停止しているなどの理由によって，スイッチに接続できないおそれがあります。スイッチが起動しているか確認してください。
[図データ]（青） | アダプターが起動していません。 | 該当するスイッチを管理しているアダプターサーバが起動していないか，またはアダプターは起動しているがマネージャーサーバと接続されていないおそれがあります。JP1/Cm2/NC - Adaptorを起動してください。
[図データ]（オフホワイト） | 構成情報なし。 | スイッチ定義ファイル（ncaswtich.conf）の定義ミスなどが原因で，スイッチからネットワークの構成情報が取得できていないため，DBにまったく情報がないおそれがあります。このアイコンのスイッチは，管理対象ビューだけに表示されます。定義が正しいか確認するか，管理対象ビューで［表示］－［構成情報の同期］を実行してください。

(4)　リストエリア

リストエリアには，ネットワーク構成ツリーで選択した各要素の中身を一覧（リスト）で表示します。

(5)　ステータスバー

現在のJP1/Cm2/NC - Viewのステータスを示すメッセージが表示されます。スイッチに対して構成情報を設定しているときには「ネットワーク構成情報の設定処理中です。」が表示されます。設定処理が終了すると，「ネットワーク構成情報の設定が完了しました。」または「ネットワーク構成情報の設定が失敗しました。」が表示されます。

6.3.2　メニューコマンド一覧

［Network Element Configuration - View］ウィンドウのメニューコマンドの一覧を次の表に示します。

表6-5　［Network Element Configuration - View］ウィンドウのメニューコマンドの一覧

メニューバー
メニューコマンド
機能
活性条件

ファイル
接続先変更
［ログイン］ダイアログボックスを表示します。
接続先のマネージャーサーバを変更するために，このメニューコマンドの操作を実施します。
常時活性

終了（ログアウト）
接続中のマネージャーサーバからログアウトし，表示中の画面を終了します。JP1/Cm2/NC - Viewの利用を正常に終了するために，このメニューコマンドの操作を実施します。
常時活性

編集
スイッチ構成情報の設定
各ビューに対応した［スイッチ構成情報の設定］ダイアログを表示します。
スイッチ全体に関係する情報を，実際にスイッチに設定するためにこのメニューコマンドの操作を実施します。
ネットワーク構成ツリーのスイッチを選択したとき

VLAN情報
VLAN定義の追加
［VLAN定義の追加］ダイアログボックスを表示します。
VLAN管理ドメインに，VLAN-IDとVLAN種別の対応などの定義を追加するために，このメニューコマンドの操作を実施します。
VLANビューのネットワーク構成ツリーでVLAN管理ドメインを選択し，かつドメイン内のVLANの定義数が4,094個以下のとき

VLAN定義の変更
［VLAN定義の変更］ダイアログボックスを表示します。
VLAN名とVLANに定義したコメントを変更するために，このメニューコマンドの操作を実施します。
VLANビューのネットワーク構成ツリーでVLANを選択したとき

VLAN構成情報の設定
［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスを表示します。
VLAN管理ドメインにVLANを追加したり，VLANを構成するスイッチを追加したりするために，このメニューコマンドの操作を実施します。
VLANビューのネットワーク構成ツリーで次の要素を選択したとき

VLAN管理ドメイン

VLAN

スイッチ

SLB情報
論理サーバ構成情報の設定
［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスを表示します。
スイッチ内の論理サーバごとに，論理サーバ名やIPアドレス，該当するTCP/UDPポートなどを設定するためにこのメニューコマンドの操作を実施します。
SLBビューのネットワーク構成ツリーで次の要素を選択したとき

スイッチ

論理サーバツリーのルート

論理サーバツリーの論理サーバ

物理サーバ構成情報の設定
［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスを表示します。
スイッチ内の物理サーバごとに，物理サーバ名やIPアドレスなどを設定するためにこのメニューコマンドの操作を実施します。
SLBビューのネットワーク構成ツリーで次の要素を選択したとき

スイッチ

物理サーバツリーのルート

物理サーバツリーの物理サーバ

物理サーバツリーのプール※1

物理サーバツリーの会社※2

バインド構成情報の設定
［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスを表示します。
スイッチにバインドを定義するために，このメニューコマンドの操作を実施します。
SLBビューのネットワーク構成ツリーで次の要素を選択したとき

スイッチ

論理サーバ※3

物理サーバ

プール※1

会社※2

ゾーン※2

グループ※2

バインド状況ツリーのルート

論理サーバポート※3

アクセス制御情報
アクセス制御情報の設定
［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスを表示します。
スイッチにアクセス制御を設定するために，このメニューコマンドの操作を実施します。
スイッチ構成ビューのネットワーク構成ツリーで次の要素を選択したとき

スイッチ

ポート

アクセス制御リスト情報の設定
［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスを表示します。
スイッチにアクセス制御リストを設定するために，このメニューコマンドの操作を実施します。
スイッチ構成ビューのネットワーク構成ツリーで，AX2400S，AX3600S，BS2000，BS320，BS500，またはBS500 1Gbx40のスイッチを選択したとき

QoS制御情報
QoS制御情報の設定
［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスを表示します。
スイッチに，QoS制御を設定するために，このメニューコマンドの操作を実施します。
スイッチ構成ビューのネットワーク構成ツリーでBS1000に対する次の要素を選択したとき

スイッチ

ポート

表示
最新の情報に更新
マネージャーサーバのDBから最新の情報を取得し，JP1/Cm2/NC - Viewのツリーエリアのネットワーク構成ツリーを再構成します。
常時活性

構成情報の同期
スイッチから最新の情報を取得し，JP1/Cm2/NC - Viewで表示した情報をDBに格納します。また，DBに格納された最新の情報に基づいて，ツリーエリアのネットワーク構成ツリーを再構成します。
スイッチのコマンドで情報が変更されたり，スイッチへの設定が失敗し，DBとスイッチの情報に不一致が発生したりした場合に，DBとスイッチの情報を一致させるために，このメニューコマンドの操作を実施します。
ネットワーク構成ツリーで次の要素を選択したとき

スイッチ

スイッチ（構成情報なし）

ビュー
管理対象ビュー
［Network Element Configuration - View］ウィンドウのビューを，現在表示されているビューから「管理対象ビュー」に切り替えます。
常時活性

VLANビュー
［Network Element Configuration - View］ウィンドウのビューを，現在表示されているビューから［VLANビュー］に切り替えます。
常時活性

SLBビュー
［Network Element Configuration - View］ウィンドウのビューを，現在表示されているビューから「SLBビュー」に切り替えます。
常時活性

スイッチ構成ビュー
［Network Element Configuration - View］ウィンドウのビューを，現在表示されているビューから「スイッチ構成ビュー」に切り替えます。
常時活性

オプション
ツリーの更新
確認
このオプションを選択していると，マネージャーサーバのDBが更新されたとき，ネットワーク構成ツリーを最新の状態にするかどうかを確認するダイアログボックスを表示します。DBが更新されたことがわかった上でツリーの情報を更新したい場合に，このオプションを推奨します。JP1/Cm2/NC - View起動時のデフォルトです。
常時活性

自動
マネージャーサーバのDBが更新されたとき，ネットワーク構成ツリーを自動的に再構成します。確認ダイアログボックスは表示されません。使用目的が情報の参照だけに限定したユーザーが，JP1/Cm2/NC - Viewを使用する場合に，このオプションを推奨します。
常時活性

手動
マネージャーサーバのDBが更新されたとき，ネットワーク構成ツリーを自動的に再構成しません。確認ダイアログボックスは表示されません。任意のタイミングで情報を更新したい場合に，このオプションを推奨します。
常時活性

telnet
telnetクライアントを起動し，スイッチに接続（open）します。ログイン以降はユーザーが行ってください。
JP1/Cm2/NCでは設定をサポートしていない情報について，直接スイッチに接続して参照・設定するために使用します。Telnet接続がサポートされていないスイッチは使用できません。
ネットワーク構成ツリーで次の要素を選択したとき

スイッチ名

スイッチ名（構成情報なし）

ヘルプ
バージョン情報
［バージョン情報］ダイアログボックスを表示します。
JP1/Cm2/NC - Viewのバージョン情報を確認するために，このメニューコマンドの操作を実施します。
常時活性

注※1

BIG-IPの場合に該当します。

注※2

STMの場合に該当します。

注※3

STM以外の場合に該当します。

6.4　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（管理対象ビュー）

管理対象ビューは，アダプターサーバが管理しているスイッチを確認したり，アダプターサーバと管理しているスイッチの対応を確認したりするためのビューです。［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（管理対象ビュー）を次の図に示します。

図6-8　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（管理対象ビュー）

管理対象ビュー表示時，ネットワーク構成ツリーでは「ルート」が選択されています。

管理対象ビューでは，各ネットワーク構成要素についてリストフィールドに内容を表示できます。スイッチへ情報を設定することはできません。スイッチを設定したいときは，管理対象ビュー以外の各ビューで操作してください。

管理対象ビューの構成要素について，マニュアルの参照先を次の表に示します。

表6-6　管理対象ビューの構成要素についてのマニュアル参照先

管理対象ビューの構成要素 | 参照先
ツールバー | 6.4.1（1）
ビュー選択メニュー | 6.4.1（2）
ツリーエリア | 6.4.1（3）
リストエリア | 6.4.1（4）

＜この節の構成＞

6.4.1　管理対象ビューの構成要素

6.4.1　管理対象ビューの構成要素

管理対象ビューを構成する要素について次に説明します。

＜この項の構成＞

(1)　ツールバー

(2)　ビュー選択メニュー

(3)　ツリーエリア

(4)　リストエリア

(5)　ステータスバー

(1)　ツールバー

管理対象ビューのツールバーには，管理対象ビューでよく使うメニューコマンドの機能がボタンで表示されています。ツールバーのボタンを使うと，複数の操作をしないで直接機能を利用できます。管理対象ビューのツールバーに表示されるボタンのアイコンと機能を次に説明します。

[図データ]最新の情報に更新ボタン

マネージャーサーバのDBから最新の情報を取得し，ツリーエリアのネットワーク構成ツリーを再構成します。

(2)　ビュー選択メニュー

ビュー選択メニューは，管理対象ビューから別のビューに表示を切り替えるためのプルダウンメニューです。プルダウンメニューから表示したいビュー名を選択すると，［Network Element Configuration - View］ウィンドウの表示が選択したビューに切り替わります。

(3)　ツリーエリア

管理対象ビューのツリーエリアには，JP1/Cm2/NCが管理しているスイッチの一覧や状態がネットワーク構成ツリーとして表示されます。管理対象ビューのネットワーク構成ツリーを参照すると，次のような情報がわかります。

JP1/Cm2/NCが管理しているスイッチは何か。

どのアダプターサーバがどのスイッチを管理しているのか。

管理対象ビューのネットワーク構成ツリーを構成する要素を，次の図に示します。

図6-9　ネットワーク構成要素

管理対象ビューのネットワーク構成要素の詳細について次の表に示します。

表6-7　ネットワーク構成要素の詳細

ネットワーク構成要素
説明

ルート
ネットワーク構成ツリーの最上位の要素です。ネットワーク構成ツリー上に「ルート」と表示されます。
表示する情報がまったくない場合，ツリーエリアには「ルート」だけ表示されます。

アダプター
JP1/Cm2/NC - Viewの接続先JP1/Cm2/NC - Managerが管理しているJP1/Cm2/NC - Adaptorが表示されます。

スイッチ
該当するJP1/Cm2/NC - Adaptorが管理しているスイッチが表示されます。

スイッチ（構成情報なし）
JP1/Cm2/NC - Adaptorのスイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）の誤りなどによって，スイッチから設定情報を取得できないため，DBに情報がまったくないスイッチです。アダプターの直下に赤字で表示されます。
このスイッチは管理対象ビューだけに表示されます。また，操作できるのは「構成情報の同期」だけです。

JP1/Cm2/NC - View起動直後，ツリーエリアには「アダプター」が開かれた状態で，ネットワーク構成ツリーが表示されます。

なお，ツリーエリアでは，一度に複数のネットワーク構成要素を選択することはできません。

また，ネットワーク構成要素の「スイッチ」について，JP1/Cm2/NCとスイッチとの接続状態を状態アイコンの色で識別しています。状態アイコンの色と状態の意味については，「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

(4)　リストエリア

管理対象ビューのリストエリアには，ネットワーク構成ツリーで選択した各要素の中身が一覧（リスト）で表示されます。選択した要素によって表示される内容が異なります。ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容（管理対象ビュー）の対応を次の表に示します。

表6-8　ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応（管理対象ビュー）

ツリーエリアで選択した要素 | リストエリアに表示される内容
ルート | アダプターリスト | 該当するマネージャーサーバに接続されているアダプターサーバの一覧が表示されます。
アダプター | スイッチリスト（管理対象ビュー） | 該当するアダプターサーバが管理しているスイッチの一覧が表示されます。
スイッチ | スイッチ情報リスト | 該当スイッチの基本情報と現在の状態が表示されます。なお，構成情報がないスイッチを選択した場合は，リストエリアには何も表示されません。

以降に，それぞれの情報の表示イメージを示します。また，各リストの表示項目の詳細について説明します。

(a)　アダプターリスト

マネージャーサーバに接続されているアダプターサーバを示す一覧表です。

図6-10　アダプターリストの表示イメージ

表6-9　アダプターリストの表示項目の説明

表示項目
内容

［アダプター名］
該当するアダプターサーバの動作条件定義ファイル（nca.conf）に定義したアダプターサーバ名が表示されます。

［タイプ］
JP1/Cm2/NC - Adaptorの種類が表示されます。表示されるタイプは次のとおりです。

「AX Series」

「BS1000」※

「BS Series」※

「Cisco Switch」

「F5 Load Balancer」

「GS Series」

「HA8000-ie/Loadflowbal」

「System Traffic Manager」

注※　JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS1000の場合「BS1000」と表示され，JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS Seriesの場合「BS Series」と表示されます。

(b)　スイッチリスト

該当するアダプターサーバが管理しているスイッチとスイッチの状態を示す一覧表です。

図6-11　スイッチリストの表示イメージ

表6-10　スイッチリストの表示項目の説明

表示項目
内容

［スイッチ名］
該当するアダプターサーバのスイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［スイッチ種別］
該当するスイッチの種別が表示されます。
表示内容の詳細は「表6-11　スイッチ種別の表示内容」を参照してください。

［モデル］
該当するスイッチのモデルが表示されます。実際にスイッチから取得した情報が表示されます。モデルの情報を持たないスイッチの場合は何も表示されません。

［状態］
該当するスイッチとの接続状態が表示されます。スイッチリスト（管理対象ビュー）に表示される状態を次に示します。

「正常」

「構成情報の同期が必要です。」

「スイッチに接続できません。」

「アダプターが起動していません。」

「構成情報なし。」

表示される状態の意味は，ツリーエリアに表示されるアイコンの意味と同じです。表示される状態の意味については，「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

［最終更新日時］
該当するスイッチの構成情報をDBに格納した日時が表示されます。

表6-11　スイッチ種別の表示内容

アダプター | 表示内容
AX | AX2400S，AX3600S，AX5400S，AX7800S
BI | BIG-IP1500，BIG-IP6400
BS | BS1000，BS2000，BS320，BS500，BS500 1Gbx40
CS | Catalyst3550，Catalyst3750
GS | GS3000，GS4000
LF | Loadflowbal
ST | STM

(c)　スイッチ情報リスト

該当するスイッチの基本情報とスイッチの状態を示す一覧表です。

図6-12　スイッチ情報リストの表示イメージ

表6-12　スイッチ情報リストの表示項目の説明

表示項目 | 内容
［スイッチ情報］ | スイッチ名 | スイッチリストと同様の内容が表示されます。表示内容の詳細については，「6.4.1（4）（b）　スイッチリスト」を参照してください。
状態
スイッチ種別
モデル
ソフトウェアバージョン | ルーティングソフトウェアのバージョンが表示されます。バージョンは，先頭から11文字までが表示されます。11文字より長い場合，12文字目以降は表示されません。
最終更新日時 | 該当するスイッチの構成情報をDBに格納した日時が表示されます。

(5)　ステータスバー

管理対象ビューでは，スイッチへ情報を設定しないため，ステータスバーには何も表示されません。

6.5　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（VLANビュー）

VLANビューは，構築しているVLANの構成や状態を表示させたり，スイッチへVLANの情報を設定したりするためのビューです。このビューを起点にして操作します。［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（VLANビュー）を次の図に示します。

図6-13　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（VLANビュー）

VLANビュー表示時，ネットワーク構成ツリーでは「ルート」が選択されています。

VLANビューには，構成情報がない（オフホワイトの）スイッチは表示されません。構成情報がないスイッチから構成情報を再取得する場合は，管理対象ビューから操作してください。

VLANビューの構成要素について，マニュアルの参照先を次の表に示します。

表6-13　VLANビューの構成要素についてのマニュアル参照先

VLANビューの構成要素 | 参照先
ツールバー | 6.5.1（1）
ビュー選択メニュー | 6.5.1（2）
ツリーエリア | 6.5.1（3）
リストエリア | 6.5.1（4）

＜この節の構成＞

6.5.1　VLANビューの構成要素

6.5.1　VLANビューの構成要素

VLANビューを構成する要素について次に説明します。

＜この項の構成＞

(1)　ツールバー

(2)　ビュー選択メニュー

(3)　ツリーエリア

(4)　リストエリア

(5)　ステータスバー

(1)　ツールバー

VLANビューのツールバーには，VLANビューでよく使うメニューコマンドの機能がボタンで表示されています。ツールバーのボタンを使うと，複数の操作をしないで直接機能を利用できます。VLANビューのツールバーに表示されるボタンのアイコンと機能を次に説明します。

[図データ]スイッチ構成情報の設定ボタン

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスを表示します。ツリーエリアで「スイッチ」を選択したときにボタンをクリックできます。

[図データ]VLAN構成情報の設定ボタン

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスを表示します。ネットワーク構成ツリーで次の要素を選択したときにボタンをクリックできます。

VLAN管理ドメイン

VLAN

スイッチ

[図データ]最新の情報に更新ボタン

マネージャーサーバのDBから最新の情報を取得し，ツリーエリアのネットワーク構成ツリーを再構成します。

(2)　ビュー選択メニュー

ビュー選択メニューは，VLANビューから別のビューに表示を切り替えるためのプルダウンメニューです。プルダウンメニューから表示したいビュー名を選択すると，［Network Element Configuration - View］ウィンドウの表示が選択したビューに切り替わります。

(3)　ツリーエリア

VLANビューのツリーエリアには，VLANのネットワーク構成や状態がネットワーク構成ツリーとして表示されます。VLANビューのネットワーク構成ツリーを参照すると，次のような情報がわかります。

どのようなVLAN管理ドメインがあるのか。

そのVLAN管理ドメインには，どのようなVLANが何個所属しているのか。

それらのVLANをどのスイッチで構成しているのか。

VLANビューのネットワーク構成ツリーを構成する要素を，次の図に示します。

図6-14　ネットワーク構成要素

VLANビューのネットワーク構成要素の詳細について次の表に示します。

表6-14　ネットワーク構成要素の詳細

ネットワーク構成要素
説明

ルート
複数のVLAN管理ドメインをまとめる，ネットワーク構成ツリーの最上位の要素です。ネットワーク構成ツリー上に「ルート」と表示されます。
表示する情報がまったくない場合，ツリーエリアには「ルート」だけ表示されます。

VLAN管理ドメイン※
JP1/Cm2/NCが管理しているVLAN管理ドメインです。任意の名称を設定できます。VLAN管理ドメイン名は，スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）で，スイッチの属するドメイン名として定義します。

VLAN
VLAN管理ドメイン内に存在するVLANです。任意の名称を設定できます。名称が定義されていないときは「VID=n」（nはVLAN-ID）が表示されます。

スイッチ
VLANを構成するスイッチです。通常，一つのスイッチには複数のVLANが構成されているため，同じスイッチが別のVLAN配下に表示されることもあります。
VLANを構成しているスイッチでも，構成情報を取得できなかったスイッチはVLANビューには表示されません。構成情報のないスイッチは管理対象ビューだけに表示されます。

注※

VLAN管理ドメインが一つしかない場合は，デフォルトドメイン名を指定することをお勧めします。デフォルトドメインの名称は，JP1/Cm2/NC - Manager動作条件定義ファイル（ncm.conf）で変更できます。何も変更しない場合は，「デフォルトドメイン」がデフォルトドメイン名になります。

JP1/Cm2/NC - View起動直後，ツリーエリアにはVLAN管理ドメインが展開された状態で，ネットワーク構成ツリーが表示されます。

なお，ツリーエリアでは，一度に複数のネットワーク構成要素を選択することはできません。

また，ネットワーク構成要素の「スイッチ」について，JP1/Cm2/NCとスイッチとの接続状態を状態アイコンの色で識別しています。状態アイコンの色と状態の意味については，「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

(4)　リストエリア

リストエリアには，ネットワーク構成ツリーで選択した各要素の中身が一覧（リスト）で表示されます。選択した要素によって，表示される内容が異なります。ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容（VLANビュー）の対応を次の表に示します。

表6-15　ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応（VLANビュー）

ツリーエリアで選択した要素
リストエリアに表示される内容

ルート
VLAN管理
ドメインリスト
ネットワーク上にどのようなVLAN管理ドメインがあるかが一覧で表示されます。

VLAN管理ドメイン（ドメイン名）
VLANリスト
該当するVLAN管理ドメインの配下にあるVLANの一覧が表示されます。

VLAN（VLAN名）
スイッチリスト
該当するVLANを構成するスイッチの一覧が表示されます。

スイッチ（スイッチ名）
ポートリスト
該当するVLANに設定されているスイッチ内のポートの一覧（該当するVLANが設定されているポート）が表示されます。

以降に，リストエリアに表示される，それぞれのリストの表示イメージを示します。また，各リストの表示項目の詳細について説明します。

(a)　VLAN管理ドメインリスト

ネットワーク上にどのようなVLAN管理ドメインがあるかを示す一覧表です。

図6-15　VLAN管理ドメインリストの表示イメージ

表6-16　VLAN管理ドメインリストの表示項目の説明

表示項目 | 内容
［ドメイン名］ | 該当するアダプターサーバのスイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したドメイン名が表示されます。デフォルトドメインは，JP1/Cm2/NC - Manager動作条件定義ファイル（ncm.conf）で定義されています。

(b)　VLANリスト

該当するVLAN管理ドメインの配下にどのようなVLANがあるかを示す一覧表です。

図6-16　VLANリストの表示イメージ

表6-17　VLANリストの表示項目の説明

表示項目 | 内容
［VLAN-ID］ | VLAN-IDが表示されます。
［VLAN名］ | 該当するVLAN-IDのVLAN名が表示されます。名称が定義されていないとき，「Not defined」が表示されます。
［タイプ］ | 該当するVLAN-IDのVLANの種類が表示されます。表示される種類は「ポート」です。
［備考］ | 該当するVLAN-IDの備考（コメント）が表示されます。

(c)　スイッチリスト

該当するVLANを構成するスイッチとスイッチの状態を示す一覧表です。

図6-17　スイッチリストの表示イメージ

表6-18　スイッチリストの表示項目の説明

表示項目
内容

［スイッチ名］
該当するアダプターサーバのスイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［アダプター名］
該当するアダプターサーバの動作条件定義ファイル（nca.conf）に定義した，該当するスイッチを管理しているアダプターサーバ名が表示されます。

［状態］
該当するスイッチとの接続状態が表示されます。スイッチリスト（VLANビュー）に表示される状態を次に示します。

「正常」

「構成情報の同期が必要です。」

「スイッチに接続できません。」

「アダプターが起動していません。」

表示される状態の意味は，ツリーエリアに表示されるアイコンの意味と同じです。表示される状態の意味については，「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

［最終更新日時］
該当するスイッチの構成情報をDBに格納した日時が表示されます。

(d)　ポートリスト

該当するVLANに設定されているスイッチ内のポートの一覧表です。該当するVLANが設定されているポートが表示されます。ポートリストは選択したスイッチによって表示内容が異なります。スイッチごとにポートリストの表示イメージおよび表示項目を説明します。

ポートリスト（AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40）
AX2400S，X3600S，BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40を選択した場合のポートリストについて説明します。

図6-18　ポートリストの表示イメージ（AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40）

表6-19　ポートリスト（AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40）の表示項目の説明

表示項目
内容

［ポート指定種別］
該当するVLANに所属するポートがどの種別で設定されているかが表示されます。

アクセスポート

トランクポート

ネイティブ指定トランクポート

［インターフェースタイプ］
インターフェースタイプが表示されます。

GigabitEthernet

TenGigabitEthernet

［NIF］
NIF番号が表示されます。

［ポート］
該当するVLANが設定されているポート番号が表示されます。

［モード］
ポートのモードの種別が表示されます。

アクセス
アクセスモードに設定されていることを意味します。

トランク
トランクモードに設定されていることを意味します。

プロトコル
プロトコルVLANモードに設定されていることを意味します。

MAC
MAC VLANモードに設定されていることを意味します。

トンネリング
トンネリングモードに設定されていることを意味します。

［TPID］
ポートごとのTPIDが4けたの16進数表記で表示されます。

ポートリスト（AX5400S・AX7800S・BS1000・GS3000・GS4000）
AX5400S，AX7800S，BS1000，GS3000，およびGS4000を選択した場合のポートリストについて説明します。

図6-19　ポートリストの表示イメージ（AX5400S・AX7800S・BS1000・GS3000・GS4000）

表6-20　ポートリスト（AX5400S・AX7800S・BS1000・GS3000・GS4000）の表示項目の説明

表示項目
内容

［NIF］
NIF番号が表示されます。

［ポート］
該当するVLANが設定されているポート番号が表示されます。
ただし，デフォルトVLANについては，ユーザーが明示的に指定したポートだけ表示されます。ほかのVLANから削除された結果，デフォルトVLANに割り当てられたポートは表示されません。

［Tagged/Untagged］
該当するVLANのポートの種類が表示されます。

「Tagged」
Taggedポートに設定されていることを意味します。

「Untagged」
Untaggedポートに設定されていることを意味します。

ポートリスト（Cisco Catalyst）
Cisco Catalystを選択した場合のポートリストについて説明します。

図6-20　ポートリストの表示イメージ（Cisco Catalyst）

表6-21　ポートリスト（Cisco Catalyst）の表示項目の説明

表示項目
内容

［ポート指定種別］
該当するVLANに所属するポートが，どの種別で設定されているかが表示されます。

アクセスポート

トランクポート

ネイティブ指定トランクポート

プルーニング適用トランクポート

［インターフェースタイプ］
インターフェースタイプが表示されます。

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

TenGigabit Ethernet

［スタック］
スタック番号が表示されます。スタック番号がない場合は，何も表示されません。

［スロット］
スロット番号が表示されます。

［ポート］
該当するVLANが設定されているポート番号が表示されます。

［モード］
ポートのVLANメンバーシップモードが表示されます。

dynamic desirable
動的判断モードに設定されていることを意味します。対向のポートがトランク，desirableまたはautoのどれかに設定されている場合，モードがトランクになります。

アクセス
アクセスモードに設定されていることを意味します。

トランク
トランクモードに設定されていることを意味します。

802.1Q
802.1Qトンネルモードに設定されていることを意味します。

dynamic auto
動的判断モードに設定されていることを意味します。対向のポートがトランクまたはdesirableに設定されている場合，モードがトランクになります。

プライベートVLANホスト
プライべートVLANホストモードに設定されていることを意味します。

プライベートVLAN混合
プライべートVLAN混合モードに設定されていることを意味します。

［カプセル化フォーマット］
ポートのカプセル化フォーマットが表示されます。

negotiate
DISL（Dynamic Inter-Switch Link）およびDTP（Dynamic Trunking Protocol）ネゴシエーションがカプセル化フォーマットを解決できないときに，ISLが選択される形式に設定されていることを意味します。

ISL
ISLに設定されていることを意味します。

802.1Q
802.1Qに設定されていることを意味します。

(5)　ステータスバー

現在のJP1/Cm2/NC - Viewのステータスを示すメッセージが表示されます。スイッチに対して構成情報を設定しているときには「ネットワーク構成情報の設定処理中です。」が表示されます。設定処理が終了すると，「ネットワーク構成情報の設定が完了しました。」または「ネットワーク構成情報の設定が失敗しました。」が表示されます。

6.6　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（SLBビュー）

SLBビューは，設定しているSLBの構成や状態を表示させたり，スイッチへSLBの情報を設定したりするためのビューです。このビューを起点にして操作します。［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（SLBビュー）を次の図に示します。

図6-21　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（SLBビュー）

SLBビュー表示時，ネットワーク構成ツリーでは「ルート」が選択されています。

SLBビューには，構成情報がない（オフホワイトの）スイッチは表示されません。構成情報がないスイッチから構成情報を再取得する場合は，管理対象ビューから操作してください。

SLBビューの構成要素について，マニュアルの参照先を次の表に示します。なお，SLBビューのツリーエリアおよびリストエリアに表示される内容はスイッチによって異なります。

表6-22　SLBビューの構成要素についてのマニュアル参照先

SLBビューの構成要素 | 参照先
BIG-IP | HA8000-ie/Loadflowbal | STM
ツールバー | 6.6.1（1）
ビュー選択メニュー | 6.6.1（2）
ツリーエリア | 6.6.1（3） | 6.6.1（4） | 6.6.1（5）
リストエリア | 6.6.1（6） | 6.6.1（7） | 6.6.1（8）

＜この節の構成＞

6.6.1　SLBビューの構成要素

6.6.1　SLBビューの構成要素

SLBビューを構成する要素について次に説明します。

＜この項の構成＞

(1)　ツールバー

(2)　ビュー選択メニュー

(3)　ツリーエリア（BIG-IP）

(4)　ツリーエリア（HA8000-ie/Loadflowbal）

(5)　ツリーエリア（STM）

(6)　リストエリア（BIG-IP）

(7)　リストエリア（HA8000-ie/Loadflowbal）

(8)　リストエリア（STM）

(9)　ステータスバー

(1)　ツールバー

SLBビューのツールバーには，SLBビューでよく使うメニューコマンドの機能がボタンで表示されています。ツールバーのボタンを使うと，複数の操作をしないで直接機能を利用できます。SLBビューのツールバーに表示されるボタンのアイコンと機能を次に説明します。

[図データ]スイッチ構成情報の設定ボタン

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスを表示します。ツリーエリアでスイッチを選択したときにボタンをクリックできます。

[図データ]論理サーバ構成情報の設定ボタン

［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスを表示します。ネットワーク構成ツリーで次の要素を選択したときにボタンをクリックできます。

スイッチ

論理サーバツリーのルート

論理サーバツリーの論理サーバ

[図データ]物理サーバ構成情報の設定ボタン

［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスを表示します。ネットワーク構成ツリーで次の要素を選択したときにボタンをクリックできます。

スイッチ

物理サーバツリーのルート

物理サーバツリーの物理サーバ

物理サーバツリーのプール（BIG-IPの場合）

物理サーバツリーの会社（STMの場合）

[図データ]バインド構成情報の設定ボタン

［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスを表示します。ネットワーク構成ツリーで次の要素を選択したときにボタンをクリックできます。

スイッチ

論理サーバ（STM以外の場合）

物理サーバ

プール（BIG-IPの場合）

会社（STMの場合）

ゾーン（STMの場合）

グループ（STMの場合）

バインド状況ツリーのルート

論理サーバポート（STM以外の場合）

[図データ]最新の情報に更新ボタン

マネージャーサーバのDBから最新の情報を取得し，ツリーエリアのネットワーク構成ツリーを再構成します。

(2)　ビュー選択メニュー

ビュー選択メニューは，SLBビューから別のビューに表示を切り替えるためのプルダウンメニューです。プルダウンメニューから表示したいビュー名を選択すると，［Network Element Configuration - View］ウィンドウの表示が選択したビューに切り替わります。

(3)　ツリーエリア（BIG-IP）

SLBビューのツリーエリアには，SLBサーバの構成や状態がネットワーク構成ツリーとして表示されます。SLBビューのネットワーク構成ツリーを参照すると，次のような情報がわかります。

スイッチにどのような論理サーバが設定されているのか。

スイッチにどのような物理サーバが設定されているのか。

それらの論理サーバと物理サーバがどのように関連づけられているのか（バインド状況）。

SLBビューのネットワーク構成ツリーを構成する要素を，次の図に示します。

図6-22　ネットワーク構成要素（BIG-IP）

ネットワーク構成要素の詳細について次の表に示します。

表6-23　ネットワーク構成要素（BIG-IP）の詳細

ネットワーク構成要素
説明

ルート
ネットワーク構成ツリーの最上位の要素です。ネットワーク構成ツリー上に「ルート」と表示されます。
表示する情報がまったくない場合，ツリーエリアには「ルート」だけ表示されます。

スイッチ
SLBが設定されているスイッチです。
なお，SLBを構成するスイッチでも，構成情報を取得できなかったスイッチはSLBビューに表示されません。構成情報のないスイッチは，管理対象ビューだけに表示されます。

論理サーバツリー
論理サーバツリーのルート
論理サーバツリーの最上位の要素です。「論理サーバツリー」とは，該当するスイッチに設定されている論理サーバを表示するサブツリーのことをいいます。論理サーバツリーのルートは，ネットワーク構成ツリー上に「論理サーバ」と表示されます。

論理サーバ
該当するスイッチに設定されている論理サーバです。IPアドレスで表示されます。

物理サーバツリー
物理サーバツリーのルート
物理サーバツリーの最上位の要素です。「物理サーバツリー」とは，該当するスイッチに設定されている物理サーバを表示するサブツリーのことをいいます。物理サーバツリーのルートは，ネットワーク構成ツリー上に「物理サーバ」と表示されます。

プール※
該当するスイッチに設定されているプールです。

物理サーバ
該当するプールに設定されている物理サーバです。IPアドレスで表示されます。

バインド状況ツリー
バインド状況ツリーのルート
バインド状況ツリーの最上位の要素です。「バインド状況ツリー」とは，論理サーバと物理サーバのバインド状況を表示するサブツリーのことをいいます。バインド状況ツリーのルートは，ネットワーク構成ツリー上に「バインド」と表示されます。

論理サーバ
物理サーバがバインドされている論理サーバです。

論理サーバポート※
該当する論理サーバに設定されている論理サーバポートです。

プール※
該当する論理サーバポートにバインドされているプールです。

物理サーバ
該当する論理サーバにバインドされている物理サーバです。

注※

名称が256文字以上の論理サーバポート，プールについては，表示されません。

JP1/Cm2/NC - View起動直後，ツリーエリアにはスイッチが展開された状態で，ネットワーク構成ツリーが表示されます。

なお，ツリーエリアでは，一度に複数のネットワーク構成要素を選択することはできません。

また，ネットワーク構成要素のスイッチについて，JP1/Cm2/NCとスイッチとの接続状態を状態アイコンの色で識別しています。状態アイコンの色と状態の意味については，「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

(4)　ツリーエリア（HA8000-ie/Loadflowbal）

SLBビューのツリーエリアには，SLBサーバの構成や状態がネットワーク構成ツリーとして表示されます。SLBビューのネットワーク構成ツリーを参照すると，次のような情報がわかります。

スイッチにどのような論理サーバが設定されているのか。

スイッチにどのような物理サーバが設定されているのか。

それらの論理サーバと物理サーバがどのように関連づけられているのか（バインド状況）。

SLBビューのネットワーク構成ツリーを構成する要素を，次の図に示します。

図6-23　ネットワーク構成要素（HA8000-ie/Loadflowbal）

ネットワーク構成要素の詳細について次の表に示します。

表6-24　ネットワーク構成要素（HA8000-ie/Loadflowbal）の詳細

ネットワーク構成要素
説明

ルート
ネットワーク構成ツリーの最上位の要素です。ネットワーク構成ツリー上に「ルート」と表示されます。
表示する情報がまったくない場合，ツリーエリアには「ルート」だけ表示されます。

スイッチ
SLBが設定されているスイッチです。
なお，SLBを構成するスイッチでも，構成情報を取得できなかったスイッチはSLBビューに表示されません。構成情報のないスイッチは，管理対象ビューだけに表示されます。

論理サーバツリー
論理サーバツリーのルート
論理サーバツリーの最上位の要素です。「論理サーバツリー」とは，該当するスイッチに設定されている論理サーバを表示するサブツリーのことをいいます。論理サーバツリーのルートは，ネットワーク構成ツリー上に「論理サーバ」と表示されます。

論理サーバ
該当するスイッチに設定されている論理サーバです。

物理サーバツリー
物理サーバツリーのルート
物理サーバツリーの最上位の要素です。「物理サーバツリー」とは，該当するスイッチに設定されている物理サーバを表示するサブツリーのことをいいます。物理サーバツリーのルートは，ネットワーク構成ツリー上に「物理サーバ」と表示されます。

物理サーバ
該当するスイッチに設定されている物理サーバです。

バインド状況ツリー
バインド状況ツリーのルート
バインド状況ツリーの最上位の要素です。「バインド状況ツリー」とは，論理サーバと物理サーバのバインド状況を表示するサブツリーのことをいいます。バインド状況ツリーのルートは，ネットワーク構成ツリー上に「バインド」と表示されます。

論理サーバ
物理サーバがバインドされている論理サーバです。

論理サーバポート
該当する論理サーバに設定されている論理サーバポートです。

物理サーバ
該当する論理サーバにバインドされている物理サーバです。

JP1/Cm2/NC - View起動直後，ツリーエリアにはスイッチが展開された状態で，ネットワーク構成ツリーが表示されます。

なお，ツリーエリアでは，一度に複数のネットワーク構成要素を選択することはできません。

また，ネットワーク構成要素のスイッチについて，JP1/Cm2/NCとスイッチとの接続状態を状態アイコンの色で識別しています。状態アイコンの色と状態の意味については，「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

(5)　ツリーエリア（STM）

SLBビューのツリーエリアには，SLBサーバの構成や状態がネットワーク構成ツリーとして表示されます。SLBビューのネットワーク構成ツリーを参照すると，次のような情報がわかります。

スイッチにどのようなゾーンが設定されているのか。

スイッチにどのようなグループが設定されているのか。

スイッチにどのような物理サーバが設定されているのか。

それらのグループおよび物理サーバが，ゾーンにどのように関連づけられているのか（バインド状況）。

SLBビューのネットワーク構成ツリーを構成する要素を，次の図に示します。

図6-24　ネットワーク構成要素（STM）

ネットワーク構成要素の詳細について次の表に示します。

表6-25　ネットワーク構成要素（STM）の詳細

ネットワーク構成要素
説明

ルート
ネットワーク構成ツリーの最上位の要素です。ネットワーク構成ツリー上に「ルート」と表示されます。
表示する情報がまったくない場合，ツリーエリアには「ルート」だけ表示されます。

スイッチ
SLBが設定されているスイッチです。
なお，SLBを構成するスイッチでも，構成情報を取得できなかったスイッチはSLBビューに表示されません。構成情報のないスイッチは，管理対象ビューだけに表示されます。

ゾーンツリー
ゾーンツリーのルート
ゾーンツリーの最上位の要素です。「ゾーンツリー」とは，該当するスイッチに設定されているゾーンを表示するサブツリーのことをいいます。ゾーンツリーのルートは，ネットワーク構成ツリー上に「ゾーン」と表示されます。

会社
該当するスイッチに登録されている会社です。ゾーン，グループ，および物理サーバを管理している上位要素です。

ゾーン
該当するスイッチに設定されているゾーンです。

グループツリー
グループツリーのルート
グループツリーの最上位の要素です。「グループツリー」とは，該当するスイッチに設定されているグループを表示するサブツリーのことをいいます。グループツリーのルートは，ネットワーク構成ツリー上に「グループ」と表示されます。

会社
該当するスイッチに登録されている会社です。ゾーン，グループ，および物理サーバを管理している上位要素です。

グループ
該当するスイッチに設定されているグループです。

物理サーバツリー
物理サーバツリーのルート
物理サーバツリーの最上位の要素です。「物理サーバツリー」とは，該当するスイッチに設定されている物理サーバを表示するサブツリーのことをいいます。物理サーバツリーのルートは，ネットワーク構成ツリー上に「物理サーバ」と表示されます。

会社
該当するスイッチに登録されている会社です。ゾーン，グループ，および物理サーバを管理している上位要素です。

物理サーバ
該当するスイッチに設定されている物理サーバです。

バインド状況ツリー
バインド状況ツリーのルート
バインド状況ツリーの最上位の要素です。「バインド状況ツリー」とは，ゾーンのバインド状況を表示するサブツリーのことをいいます。バインド状況ツリーのルートは，ネットワーク構成ツリー上に「バインド」と表示されます。

会社
該当するスイッチに登録されている会社です。ゾーン，グループ，および物理サーバを管理している上位要素です。

ゾーン
該当する会社に設定されているゾーンのうち，バインドが設定されているゾーンです。

グループ
該当するゾーンにバインドされているグループです。

物理サーバ
該当するゾーンにバインドされている物理サーバです。

JP1/Cm2/NC - View起動直後，ツリーエリアにはスイッチが展開された状態で，ネットワーク構成ツリーが表示されます。

なお，ツリーエリアでは，一度に複数のネットワーク構成要素を選択することはできません。

また，ネットワーク構成要素のスイッチについて，JP1/Cm2/NCとスイッチとの接続状態を状態アイコンの色で識別しています。状態アイコンの色と状態の意味については，「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

(6)　リストエリア（BIG-IP）

リストエリアには，ネットワーク構成ツリーで選択した各要素の中身が一覧（リスト）で表示されます。選択した要素によって，表示される内容が異なります。ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応を，次の表に示します。

表6-26　ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応（BIG-IP）

ツリーエリアで選択した要素
リストエリアに表示される内容

ルート
スイッチリスト
SLBが設定されているスイッチが一覧で表示されます。

スイッチ
サブツリーリスト
該当するスイッチの配下にあるサブツリーのルート名が一覧で表示されます。

論理サーバツリーのルート

バインド状況ツリーのルート

論理サーバリスト
該当するスイッチに設定されている論理サーバが一覧で表示されます。

論理サーバツリーの論理サーバ

バインド状況ツリーの論理サーバ※

論理サーバポートリスト
該当する論理サーバに設定されているポートが一覧で表示されます。

物理サーバツリーのルート

バインド状況ツリーの論理サーバポート

プールリスト
該当するスイッチに設定されているプールが一覧で表示されます。

物理サーバツリーのプール名

バインド状況ツリーのプール名

物理サーバリスト
該当するプールに設定されている物理サーバが一覧で表示されます。

物理サーバツリーの物理サーバ

バインド状況ツリーの物理サーバ※

物理サーバポートリスト
該当する物理サーバに設定されているポートが一覧で表示されます。

注※

リストエリアには，バインドされているポートだけ表示されます。

以降に，リストエリアに表示される，それぞれのリストの表示イメージを示します。また，各リストの表示項目の詳細について説明します。

(a)　スイッチリスト（BIG-IP）

SLBが設定されているスイッチとスイッチの状態を示す一覧表です。

図6-25　スイッチリスト（BIG-IP）の表示イメージ

表6-27　スイッチリスト（BIG-IP）の表示項目の説明

表示項目
内容

［スイッチ名］
該当するアダプターサーバのスイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［アダプター名］
該当するアダプターサーバの動作条件定義ファイル（nca.conf）に定義した，該当するスイッチを管理しているアダプターサーバ名が表示されます。

［状態］
該当するスイッチとの接続状態が表示されます。スイッチリスト（BIG-IP）に表示される状態を次に示します。

「正常」

「構成情報の同期が必要です。」

「スイッチに接続できません。」

「アダプターが起動していません。」

表示される状態の意味は，ツリーエリアに表示されるアイコンの意味と同じです。表示される状態の意味については，「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

［最終更新日時］
該当するスイッチの構成情報をDBに格納した日時が表示されます。

(b)　サブツリーリスト（BIG-IP）

ネットワーク構成ツリーのサブツリーのルート名を示す一覧表です。

図6-26　サブツリーリスト（BIG-IP）の表示イメージ

表6-28　サブツリーリスト（BIG-IP）の表示項目の説明

表示項目 | 内容
［サブツリー名］ | ネットワーク構成ツリーのサブツリーのルート名が表示されます。

(c)　論理サーバリスト（BIG-IP）

該当するスイッチに設定されている論理サーバの一覧表です。

図6-27　論理サーバリスト（BIG-IP）の表示イメージ

表6-29　論理サーバリスト（BIG-IP）の表示項目の説明

表示項目
内容

［論理サーバ］
論理サーバのIPアドレスが表示されます。IPアドレスは，IPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）で表示されます。

［状態］
論理サーバの状態が表示されます。表示される状態は次のとおりです。

「Enable」
該当する論理サーバは有効な状態です。

「Disable」
該当する論理サーバは無効な状態です。

(d)　論理サーバポートリスト（BIG-IP）

該当する論理サーバに設定されているポートの一覧表です。

図6-28　論理サーバポートリスト（BIG-IP）の表示イメージ

表6-30　論理サーバポートリスト（BIG-IP）の表示項目の説明

表示項目
内容

［ポート名］
該当する論理サーバに設定されているポート名が表示されます。※1

［ポート］
該当する論理サーバに設定されているポート番号が表示されます。設定されていない場合は，何も表示されません。

［状態］
論理サーバポートの状態が表示されます。設定されていない場合は，何も表示されません。
表示される状態は次のとおりです。

「Enable」
該当するポートは有効な状態です。

「Disable」
該当するポートは無効な状態です。

［プール名］
該当する論理サーバポートに関連づけられているプール名が表示されます。※2設定されていない場合は，何も表示されません。

［ロードバランシング方法］
該当するプールに設定されているロードバランシング方法が表示されます。設定されていない場合は，何も表示されません。

「ラウンドロビン」
プールに「rr（Round Robin）」が設定されています。
サーバリクエストが各物理サーバに順番に送信されます。

「比率」
プールに「ratio」が設定されています。
各物理サーバに指定した比率に従って，サーバリクエストが送信されます。

「比率メンバー」
プールに「member ratio」が設定されています。

「動的比率」
プールに「dynamic ratio」が設定されています。
各物理サーバから収集した情報を基に動的に比率を決定し，サーバリクエストが送信されます。

「最速」
プールに「fastest」が設定されています。
応答速度が最も速い物理サーバに，サーバリクエストが送信されます。

「最速メンバー」
プールに「fastest app resp」が設定されています。

「最少接続」
プールに「least conn」が設定されています。
接続数の最も少ない物理サーバにサーバリクエストが送信されます。

「最少接続メンバー」
プールに「member least conn」が設定されています。

「ウェイト」
論理サーバに「weighted」が設定されています。
各物理サーバに割り当てたパフォーマンスウェイトに従って，サーバリクエストが送信されます。

「観測」
プールに「observed」が設定されています。
各物理サーバの接続数と応答速度を監視し，BIG-IP独自のアルゴリズムによって送信先を決定し，サーバリクエストが送信されます。

「観測メンバー」
プールに「member observed」が設定されています。

「予測」
プールに「predictive」が設定されています。
各物理サーバの接続数と応答速度を監視し，パフォーマンスウェイトを予測し，サーバリクエストが送信されます。

「予測メンバー」
プールに「member predictive」が設定されています。

注※1

JP1/Cm2/NCでは256バイト以上の論理サーバポート名は扱いません。スイッチに256バイト以上の論理サーバポート名が設定されていた場合は，該当する論理サーバポートに関する情報は取得しません。

注※2

JP1/Cm2/NCでは256バイト以上のプール名は扱いません。スイッチに256バイト以上のプール名が設定されていた場合は，該当するプールに関する情報は取得しません。また，プール名が256バイト以上のプールに論理サーバポートが関連づけられていた場合，該当する論理サーバポートに関する情報も取得しません。

論理サーバポートリストは，選択したネットワーク構成要素によって表示内容が異なります。選択したネットワーク構成要素と論理サーバポートリストの内容の関係について，次の表に示します。

表6-31　選択するネットワーク構成要素と論理サーバポートリストの表示内容

ネットワーク構成要素 | 論理サーバポートリスト
論理サーバツリーの論理サーバ | 選択した論理サーバ下に設定されているすべてのポートが表示されます。
バインド状況ツリーの論理サーバ | 選択した論理サーバ下に設定されているポートのうち，プールがバインドされているポートだけが表示されます。

(e)　プールリスト（BIG-IP）

該当するスイッチに設定されているプールの一覧表です。

図6-29　プールリスト（BIG-IP）の表示イメージ

バインド状況ツリーから論理サーバポートを選択した場合，対応するプールは一つのため，リストエリアにはプールが1行だけ表示されます。

表6-32　プールリスト（BIG-IP）の表示項目の説明

表示項目 | 内容
［プール名］ | 該当するスイッチに設定されているプール名が表示されます。
［ロードバランシング方法］ | 該当するプールに設定されているロードバランシング方法が表示されます。設定されていない場合は，何も表示されません。詳細については，「表6-30　論理サーバポートリスト（BIG-IP）の表示項目の説明」を参照してください。

(f)　物理サーバリスト（BIG-IP）

該当するスイッチに設定されている物理サーバの一覧です。

図6-30　物理サーバリスト（BIG-IP）の表示イメージ

表6-33　物理サーバリスト（BIG-IP）の表示項目の説明

表示項目 | 内容
［物理サーバ］ | 物理サーバのIPアドレスが表示されます。IPアドレスは，IPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）で表示されます。

(g)　物理サーバポートリスト（BIG-IP）

該当する物理サーバに設定されているポートの一覧表です。

図6-31　物理サーバポートリスト（BIG-IP）の表示イメージ

表6-34　物理サーバポートリスト（BIG-IP）の表示項目の説明

表示項目 | 内容
［ポート］ | 該当する物理サーバに設定されているポート番号が表示されます。
［ウェイト（比率）］ | ウェイト（比率）の値が表示されます。

物理サーバポートリストは，選択したネットワーク構成要素によって表示内容が異なります。選択したネットワーク構成要素と物理サーバポートリストの内容の関係について，次の表に示します。

表6-35　選択するネットワーク構成要素と物理サーバポートリストの表示内容

ネットワーク構成要素 | 物理サーバポートリスト
物理サーバツリーの物理サーバ | 選択した物理サーバ下に設定されているすべてのポートが表示されます。
バインド状況ツリーの物理サーバ | 選択した物理サーバ下に設定されているポートのうち，バインドされているポートだけ表示されます。

(7)　リストエリア（HA8000-ie/Loadflowbal）

リストエリアには，ネットワーク構成ツリーで選択した各要素の中身が一覧（リスト）で表示されます。選択した要素によって，表示される内容が異なります。ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応を，次の表に示します。

表6-36　ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応（HA8000-ie/Loadflowbal）

ツリーエリアで選択した要素
リストエリアに表示される内容

ルート
スイッチリスト
SLBが設定されているスイッチが一覧で表示されます。

スイッチ
サブツリーリスト
該当するスイッチの配下にあるサブツリーのルート名が一覧で表示されます。

論理サーバツリーのルート

バインド状況ツリーのルート

論理サーバリスト
該当するスイッチに設定されている論理サーバが一覧で表示されます。

論理サーバツリーの論理サーバ

バインド状況ツリーの論理サーバ※

論理サーバポートリスト
該当する論理サーバに設定されているポートが一覧で表示されます。

物理サーバツリーのルート

バインド状況ツリーの論理サーバポート

物理サーバリスト
該当するスイッチに設定されている物理サーバが一覧で表示されます。

物理サーバツリーの物理サーバ

バインド状況ツリーの物理サーバ※

物理サーバポートリスト
該当する物理サーバに設定されているポートが一覧で表示されます。

注※

リストエリアには，バインドされているポートだけ表示されます。

以降に，リストエリアに表示される，それぞれのリストの表示イメージを示します。また，各リストの表示項目の詳細について説明します。

(a)　スイッチリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）

SLBが設定されているスイッチとスイッチの状態を示す一覧表です。

図6-32　スイッチリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）の表示イメージ

表6-37　スイッチリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）の表示項目の説明

表示項目
内容

［スイッチ名］
該当するアダプターサーバのスイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［アダプター名］
該当するアダプターサーバの動作条件定義ファイル（nca.conf）に定義した，該当するスイッチを管理しているアダプターサーバ名が表示されます。

［状態］
該当するスイッチとの接続状態が表示されます。スイッチリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）に表示される状態を次に示します。

「正常」

「構成情報の同期が必要です。」

「スイッチに接続できません。」

「アダプターが起動していません。」

表示される状態の意味は，ツリーエリアに表示されるアイコンの意味と同じです。表示される状態の意味については，「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

［最終更新日時］
該当するスイッチの構成情報をDBに格納した日時が表示されます。

(b)　サブツリーリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）

ネットワーク構成ツリーのサブツリーのルート名を示す一覧表です。

図6-33　サブツリーリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）の表示イメージ

表6-38　サブツリーリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）の表示項目の説明

表示項目 | 内容
［サブツリー名］ | ネットワーク構成ツリーのサブツリーのルート名が表示されます。

(c)　論理サーバリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）

該当するスイッチに設定されている論理サーバの一覧表です。

図6-34　論理サーバリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）の表示イメージ

表6-39　論理サーバリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）の表示項目の説明

表示項目
内容

［サーバ名］
論理サーバ名が表示されます。

［IPアドレス］
論理サーバのIPアドレスが表示されます。IPアドレスは，IPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）で表示されます。

［ロードバランシング方法］
論理サーバごとに設定されているロードバランシング方法が表示されます。設定されていない場合は，何も表示されません。
表示項目と内容は次のとおりです。

「最少接続」
論理サーバに「least-conn」が設定されています。
接続数の最も少ない物理サーバにサーバリクエストが送信されます。

「ラウンドロビン」
論理サーバに「round-robin」が設定されています。
サーバリクエストが各物理サーバに順番に送信されます。

「ウェイト」
論理サーバに「weighted」が設定されています。
各物理サーバに割り当てたパフォーマンスウェイトに従って，サーバリクエストが送信されます。

「応答時間」
論理サーバに「response-time」が設定されています。
応答速度が最も速い物理サーバにサーバリクエストが送信されます。

「最少セッション」
論理サーバに「least-sess」が設定されています。
現在のセッション数が最も少ない物理サーバにサーバリクエストが送信されます。

(d)　論理サーバポートリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）

該当する論理サーバに設定されているポートの一覧表です。

図6-35　論理サーバポートリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）の表示イメージ

表6-40　論理サーバポートリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）の表示項目の説明

表示項目
内容

［ポート］
該当する論理サーバに設定されているポート番号が表示されます。

［状態］
論理サーバポートの状態が表示されます。表示される状態は次のとおりです。

「Enable」
該当するポートは有効な状態です。

「Disable」
該当するポートは無効な状態です。

論理サーバポートリストは，選択したネットワーク構成要素によって表示内容が異なります。選択したネットワーク構成要素と論理サーバポートリストの内容の関係について，次の表に示します。

表6-41　選択するネットワーク構成要素と論理サーバポートリストの表示内容

ネットワーク構成要素 | 論理サーバポートリスト
論理サーバツリーの論理サーバ | 選択したネットワーク構成要素下に設定されているすべてのポートが表示されます。
バインド状況ツリーの論理サーバ | 選択したネットワーク構成要素下に設定されているポートのうち，バインドされているポートだけ表示されます。

(e)　物理サーバリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）

該当するスイッチに設定されている物理サーバの一覧です。

図6-36　物理サーバリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）の表示イメージ

表6-42　物理サーバリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）の表示項目の説明

表示項目 | 内容
［サーバ名］ | 物理サーバ名が表示されます。
［IPアドレス］ | 物理サーバのIPアドレスが表示されます。IPアドレスは，IPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）で表示されます。
［ウェイト（最少接続）］ | 「最少接続」のウェイト値が表示されます。
［ウェイト（応答時間）］ | 「応答時間」のウェイト値が表示されます。

(f)　物理サーバポートリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）

該当する物理サーバに設定されているポートの一覧表です。

図6-37　物理サーバポートリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）の表示イメージ

表6-43　物理サーバポートリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）の表示項目の説明

表示項目
内容

［ポート］
該当する物理サーバに設定されているポート番号が表示されます。

［状態］
物理サーバポートの状態が表示されます。表示される状態は次のとおりです。

「Enable」
該当するポートは有効な状態です。

「Disable」
該当するポートは無効な状態です。

物理サーバポートリストは，選択したネットワーク構成要素によって表示内容が異なります。選択したネットワーク構成要素と物理サーバポートリストの内容の関係について，次の表に示します。

表6-44　選択するネットワーク構成要素と物理サーバポートリストの表示内容

ネットワーク構成要素 | 物理サーバポートリスト
物理サーバツリーの物理サーバ | 選択したネットワーク構成要素下に設定されているすべてのポートが表示されます。
バインド状況ツリーの物理サーバ | 選択したネットワーク構成要素下に設定されているポートのうち，バインドされているポートだけ表示されます。

(8)　リストエリア（STM）

リストエリアには，ネットワーク構成ツリーで選択した各要素の中身が一覧（リスト）で表示されます。選択した要素によって，表示される内容が異なります。ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応を，次の表に示します。

表6-45　ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応（STM）

ツリーエリアで選択した要素
リストエリアに表示される内容

ルート
スイッチリスト
SLBが設定されているスイッチが一覧で表示されます。

スイッチ
サブツリーリスト
該当するスイッチの配下にあるサブツリーのルート名が一覧で表示されます。

ゾーンツリーのルート

グループツリーのルート

物理サーバツリーのルート

バインド状況ツリーのルート

会社リスト
該当するスイッチに登録されている会社が一覧で表示されます。

ゾーンツリーの会社

バインド状況ツリーの会社※

ゾーンリスト
該当するスイッチに設定されているゾーンが一覧で表示されます。

ゾーンツリーのゾーン

ゾーン情報リスト
該当するゾーンの設定情報が表示されます。

グループツリーの会社

グループリスト
該当するスイッチに設定されているグループが一覧で表示されます。

グループツリーのグループ

グループ情報リスト
該当するグループの設定情報が表示されます。

物理サーバツリーの会社

物理サーバリスト
該当するスイッチに設定されている物理サーバが一覧で表示されます。

物理サーバツリーの物理サーバ

バインド状況ツリーの物理サーバ

物理サーバ情報リスト
該当する物理サーバの設定情報が表示されます。

バインド状況ツリーのゾーン

バインド状況ツリーのグループ

バインドリスト
該当するゾーンまたはグループにバインドされているグループまたは物理サーバが一覧で表示されます。

注※

バインド済みのゾーンだけがリストエリアに表示されます。

以降に，リストエリアに表示される，それぞれのリストの表示イメージを示します。また，各リストの表示項目の詳細について説明します。

(a)　スイッチリスト（STM）

SLBが設定されているスイッチとスイッチの状態を示す一覧表です。

図6-38　スイッチリスト（STM）の表示イメージ

表6-46　スイッチリスト（STM）の表示項目の説明

表示項目
内容

［スイッチ名］
該当するアダプターサーバのスイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［アダプター名］
該当するアダプターサーバの動作条件定義ファイル（nca.conf）に定義した，該当するスイッチを管理しているアダプターサーバ名が表示されます。

［状態］
該当するスイッチとの接続状態が表示されます。スイッチリスト（STM）に表示される状態を次に示します。

「正常」

「構成情報の同期が必要です。」

「スイッチに接続できません。」

「アダプターが起動していません。」

表示される状態の意味は，ツリーエリアに表示されるアイコンの意味と同じです。表示される状態の意味については，「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

［最終更新日時］
該当するスイッチの構成情報をDBに格納した日時が表示されます。

(b)　サブツリーリスト（STM）

ネットワーク構成ツリーのサブツリーのルート名を示す一覧表です。

図6-39　サブツリーリスト（STM）の表示イメージ

表6-47　サブツリーリスト（STM）の表示項目の説明

表示項目 | 内容
［サブツリー名］ | ネットワーク構成ツリーのサブツリーのルート名が表示されます。

(c)　会社リスト

該当するスイッチに登録されている会社の一覧表です。

図6-40　会社リスト（STM）の表示イメージ

表6-48　会社リスト（STM）の表示項目の説明

表示項目 | 内容
［会社名］ | 会社名が表示されます。

(d)　ゾーンリスト

該当するスイッチに設定されているゾーンの一覧です。

図6-41　ゾーンリスト（STM）の表示イメージ

表6-49　ゾーンリスト（STM）の表示項目の説明

表示項目
内容

［ゾーン名］
ゾーン名が表示されます。

［Sticky］
該当するゾーンに，「Sticky」が使用されているかどうかが表示されます。

「使用」
Stickyが使用されています。

「未使用」
Stickyは使用されていません。

［タイムアウト］
［Sticky］に設定されているタイムアウト値が表示されます。設定されていない場合は何も表示されません。

［Full Notice IP］
該当するゾーンで，「Full Notice IP」に設定されているIPアドレスが表示されます。表示形式は，IPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）です。

ゾーンリストは，選択したネットワーク構成要素によって表示内容が異なります。選択したネットワーク構成要素とゾーンリストの内容の関係について，次の表に示します。

表6-50　選択するネットワーク構成要素とゾーンリストの表示内容

ネットワーク構成要素 | 論理サーバポートリスト
ゾーンツリーの会社 | 選択したネットワーク構成要素下に設定されているすべてのゾーンが表示されます。
バインド状況ツリーの会社 | 選択したネットワーク構成要素下に設定されているゾーンのうち，バインドが設定されているゾーンだけ表示されます。

(e)　ゾーン情報リスト

該当するゾーンの設定情報です。

図6-42　ゾーン情報リスト（STM）の表示イメージ

表6-51　ゾーン情報リスト（STM）の表示項目の説明

表示項目
内容

［ゾーン情報］
ゾーン名
ゾーン名が表示されます。

Sticky
該当するゾーンに，「Sticky」が使用されているかどうかが表示されます。

「使用」
Stickyが使用されています。

「未使用」
Stickyは使用されていません。

タイムアウト
「Sticky」に設定されているタイムアウト値が表示されます。設定されていない場合は何も表示されません。

Full Notice IP
該当するゾーンで，「Full Notice IP」に設定されているIPアドレスが表示されます。表示形式は，IPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）です。

ロードバランシング方法（1）
該当するゾーンに設定されているロードバランシング方法が表示されます。設定されていない場合は何も表示されません。

ロードバランシング方法（2）

ロードバランシング方法（3）

ロードバランシング方法（4）

ロードバランシング方法（5）

(f)　グループリスト

該当するスイッチに設定されているグループの一覧です。

図6-43　グループリスト（STM）の表示イメージ

表6-52　グループリスト（STM）の表示項目の説明

表示項目
内容

［グループ名］
グループ名が表示されます。

［P/Sタイプ］
該当するグループの動作モードが表示されます。

「Primary」
プライマリーとして作動させます。

「Secondary」
セカンダリーとして作動させます。

ロードバランシングは，Primaryが設定されているグループへ優先的に実行されます。

［グループタイプ］
グループの種別が表示されます。

「POP」
グループの種別はPOPグループです。

「VIP」
グループの種別はVIPグループです。

「General」
グループの種別はGeneralグループです。

(g)　グループ情報リスト

該当するグループの設定情報です。

図6-44　グループ情報リスト（STM）の表示イメージ

表6-53　グループ情報リスト（STM）の表示項目の説明

表示項目 | 内容
［グループ情報］ | グループ名 | グループリストと同様の内容が表示されます。表示内容の詳細については，「6.6.1（8）（f）　グループリスト」を参照してください。
P/Sタイプ
グループタイプ
POP名 | 該当するグループの種別がPOPグループのとき，設定されているPOP名が表示されます。
論理IPアドレス | 該当するグループの種別がVIPグループのとき，設定されている論理IPアドレスが表示されます。

(h)　物理サーバリスト（STM）

該当するスイッチに設定されている物理サーバの一覧です。

図6-45　物理サーバリスト（STM）の表示イメージ

表6-54　物理サーバリスト（STM）の表示項目の説明

表示項目
内容

［サーバ名］
物理サーバ名が表示されます。

［IPアドレス］
物理サーバのIPアドレスが表示されます。IPアドレスは，IPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）で表示されます。

［P/Sタイプ］
該当する物理サーバの動作モードを設定します。

「Primary」
プライマリーサーバとして作動させます。

「Secondary」
セカンダリーサーバとして作動させます。

セカンダリーサーバは，プライマリーサーバのバックアップサーバとして使用されます。

(i)　物理サーバ情報リスト

該当する物理サーバの設定情報です。

図6-46　物理サーバ情報リスト（STM）の表示イメージ

表6-55　物理サーバ情報リスト（STM）の表示項目の説明

表示項目 | 内容
［物理サーバ情報］ | 物理サーバ名 | 物理サーバリストと同様の内容が表示されます。表示内容の詳細については，「6.6.1（8）（ｈ）　物理サーバリスト（STM）」を参照してください。
IPアドレス
P/Sタイプ

(j)　バインドリスト

該当するゾーンまたはグループにバインドされているグループまたは物理サーバの一覧表です。

図6-47　バインドリスト（STM）の表示イメージ

表6-56　バインドリスト（STM）の表示項目の説明

表示項目
内容

［名称］
該当するゾーンまたはグループにバインドされているグループまたは物理サーバの名称が表示されます。

［種類］
該当する要素の種類が表示されます。

「グループ」

「物理サーバ」

(9)　ステータスバー

現在のJP1/Cm2/NC - Viewのステータスを示すメッセージが表示されます。スイッチに対して構成情報を設定しているときには「ネットワーク構成情報の設定処理中です。」が表示されます。設定処理が終了すると，「ネットワーク構成情報の設定が完了しました。」または「ネットワーク構成情報の設定が失敗しました。」が表示されます。

6.7　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（スイッチ構成ビュー）

スイッチ構成ビューは，スイッチの設定機能のうち，VLANおよびSLB以外の設定状況を表示したり，設定したりするためのビューです。このビューを起点にして操作します。このビューは，次の場合に使用します。

AX2400S，AX3600S，BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40に対して，アクセス制御の設定状況を確認したり，設定したりする場合。

BS1000に対して，アクセス制御およびQoS制御の設定状況を確認したり，設定したりする場合。

BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40に対して，アップリンクフェイルオーバーの設定状況を確認したり，設定したりする場合。

［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（スイッチ構成ビュー）を次の図に示します。

図6-48　［Network Element Configuration - View］ウィンドウ（スイッチ構成ビュー）

スイッチ構成ビュー表示時，ネットワーク構成ツリーでは「ルート」が選択されています。

スイッチ構成ビューには，構成情報がない（オフホワイトの）スイッチは表示されません。構成情報がないスイッチから構成情報を再取得する場合は，管理対象ビューから操作してください。

スイッチ構成ビューの構成要素について，マニュアルの参照先を次の表に示します。

表6-57　スイッチ構成ビューの構成要素についてのマニュアル参照先

スイッチ構成ビューの構成要素 | 参照先
ツールバー | 6.7.1（1）
ビュー選択メニュー | 6.7.1（2）
ツリーエリア | 6.7.1（3）
リストエリア | 6.7.1（4）

＜この節の構成＞

6.7.1　スイッチ構成ビューの構成要素

6.7.1　スイッチ構成ビューの構成要素

スイッチ構成ビューを構成する要素について次に説明します。

＜この項の構成＞

(1)　ツールバー

(2)　ビュー選択メニュー

(3)　ツリーエリア

(4)　リストエリア

(1)　ツールバー

スイッチ構成ビューのツールバーには，スイッチ構成ビューでよく使うメニューコマンドの機能がボタンで表示されています。ツールバーのボタンを使うと，複数の操作をしないで直接機能を利用できます。スイッチ構成ビューのツールバーに表示されるボタンのアイコンと機能を次に説明します。

[図データ]スイッチ構成情報の設定ボタン

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスを表示します。ツリーエリアでスイッチを選択したときにボタンをクリックできます。

[図データ]アクセス制御情報の設定ボタン

［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスを表示します。ネットワーク構成ツリーで次の要素を選択したときにボタンをクリックできます。

スイッチ

ポート

[図データ]QoS制御情報の設定ボタン

［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスを表示します。ネットワーク構成ツリーで次の要素を選択したときにボタンをクリックできます。

スイッチ

ポート

[図データ]最新の情報に更新ボタン

マネージャーサーバのDBから最新の情報を取得し，ツリーエリアのネットワーク構成ツリーを再構成します。

(2)　ビュー選択メニュー

ビュー選択メニューは，スイッチ構成ビューから別のビューに表示を切り替えるためのプルダウンメニューです。プルダウンメニューから表示したいビュー名を選択すると，［Network Element Configuration - View］ウィンドウの表示が選択したビューに切り替わります。

(3)　ツリーエリア

スイッチ構成ビューのツリーエリアには，JP1/Cm2/NCでVLANおよびSLB以外の設定ができるスイッチ，および該当するスイッチの実装済みポートがネットワーク構成ツリーとして表示されます。スイッチ構成ビューのネットワーク構成ツリーを参照すると，VLANおよびSLB以外の設定ができるスイッチがわかります。

スイッチ構成ビューのネットワーク構成ツリーを構成する要素を，次の図に示します。

図6-49　ネットワーク構成要素

ネットワーク構成要素の詳細について次の表に示します。

表6-58　ネットワーク構成要素の詳細

ネットワーク構成要素
説明

ルート
ネットワーク構成ツリーの最上位の要素です。ネットワーク構成ツリー上に「ルート」と表示されます。
表示する情報がまったくない場合，ツリーエリアには「ルート」だけ表示されます。

スイッチ
JP1/Cm2/NCでVLANおよびSLB以外の設定ができるスイッチです。
なお，該当するスイッチでも，構成情報を取得できなかったスイッチはスイッチ構成ビューに表示されません。構成情報のないスイッチは，管理対象ビューだけに表示されます。

ポート
該当するスイッチに実装されているポートです。ネットワーク構成ツリー上で，ポート名は次のように表示されます。△は半角スペースを表します。

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合※

インターフェースタイプ△NIF番号/ポート番号

（例：GigabitEthernet 0/1）

BS1000の場合

NIF番号/ポート番号

（例：0/1）

注※

BS500 1Gbx40の場合，スイッチ側でのポート名は下記の形式となりますが，スイッチ番号は1固定であり，かつスイッチの運用コマンドではスイッチ番号を使用しないため，JP1/Cm2/NCで表示するポート名称からはスイッチ番号を省略しています。

インターフェースタイプ△スイッチ番号/NIF番号/ポート番号

JP1/Cm2/NC - View起動直後，ツリーエリアにはスイッチが展開された状態で，ネットワーク構成ツリーが表示されます。

なお，ツリーエリアでは，一度に複数のネットワーク構成要素を選択することはできません。

また，ネットワーク構成要素のスイッチについて，JP1/Cm2/NCとスイッチとの接続状態を状態アイコンの色で識別しています。状態アイコンの色と状態の意味については，「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

(4)　リストエリア

リストエリアには，ネットワーク構成ツリーで選択した各要素の中身が一覧（リスト）で表示されます。選択した要素によって，表示される内容が異なります。ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応を，次の表に示します。

表6-59　ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応

ツリーエリアで選択した要素 | リストエリアに表示される内容
ルート | スイッチリスト | VLANおよびSLB以外をJP1/Cm2/NCで設定できるスイッチが一覧で表示されます。
スイッチ | ポートリスト | 該当するスイッチに実装されているポートが一覧で表示されます。
ポート | 構成リスト | 該当するポートに設定されている，VLANおよびSLB以外の情報が表示されます。

以降に，リストエリアに表示される，それぞれのリストの表示イメージを示します。また，各リストの表示項目の詳細について説明します。

(a)　スイッチリスト

VLANおよびSLB以外をJP1/Cm2/NCで設定できるスイッチとスイッチの状態を示す一覧表です。

図6-50　スイッチリストの表示イメージ

表6-60　スイッチリストの表示項目の説明

表示項目
内容

［スイッチ名］
該当するアダプターサーバのスイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［アダプター名］
該当するアダプターサーバの動作条件定義ファイル（nca.conf）に定義した，該当するスイッチを管理しているアダプターサーバ名が表示されます。

［状態］
該当するスイッチとの接続状態が表示されます。スイッチリストに表示される状態を次に示します。

「正常」

「構成情報の同期が必要です。」

「スイッチに接続できません。」

「アダプターが起動していません。」

表示される状態の意味は，ツリーエリアに表示されるアイコンの意味と同じです。表示される状態の意味については，「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

［最終更新日時］
該当するスイッチの構成情報をDBに格納した日時が表示されます。

(b)　ポートリスト

該当するスイッチに実装されているポートの一覧表です。

図6-51　ポートリストの表示イメージ

表6-61　ポートリストの表示項目の説明

表示項目 | 内容
［ポート］ | 該当するスイッチに実装されているポート名が表示されます。

(c)　構成リスト

該当するポートに設定されている，VLANおよびSLB以外の情報の一覧です。

図6-52　構成リストの表示イメージ

表6-62　構成リストの表示項目の説明

表示項目
内容

［項目］
該当するポートに設定されている，VLANおよびSLB以外の情報が表示されます。

［状態］
該当する情報について，設定の状態が次の二とおりで表示されます。

設定済
AX2400S・AX3600Sの場合，該当するポートにアクセス制御リスト（フィルター）が一つ以上適用されています。
BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合，該当するポートにアクセス制御リスト（フィルター），またはアップリンクフェイルオーバー情報が，一つ以上設定されています。
BS1000の場合，該当するポートにアクセス制御情報，またはQoS制御情報が，一つ以上設定されています。

未設定
該当する情報は，設定されていません。

7.　画面－VLANビューのダイアログボックス（AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40）

この章では，AX2400S，AX3600S，BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40のVLANの設定で使用する画面の表示項目，および定義項目について説明します。なお，各画面の表示内容および設定内容の詳細については，適宜AX2400S，AX3600S，およびBladeSymphonyのソフトウェアマニュアルを参照してください。

＜この章の構成＞

7.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

7.2　［スイッチ一覧］ダイアログボックス

7.3　［VLAN一覧］ダイアログボックス

7.4　［VLAN定義の追加］ダイアログボックス

7.5　［VLAN定義の変更］ダイアログボックス

7.6　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

7.7　［ポートの設定］ダイアログボックス

7.8　［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス

7.9　［スイッチの選択］ダイアログボックス

7.10　［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス

7.11　［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス

7.12　［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）

7.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

［スイッチ情報］ダイアログボックスは，スイッチの基本情報やスイッチ構成情報を確認するためのダイアログボックスです。

［スイッチ情報］ダイアログボックスには，［全般］ページと［スイッチ構成情報］ページがあります。［全般］ページには，スイッチ名や状態など，スイッチの基本情報が表示されます。［スイッチ構成情報］ページには，該当スイッチのスイッチ構成情報が表示されます。

＜この節の構成＞

7.1.1　［全般］ページ

7.1.2　［スイッチ構成情報］ページ

7.1.1　［全般］ページ

［全般］ページを次の図に示します。

図7-1　［全般］ページ

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［状態］

該当するスイッチとの接続状態が表示されます。表示される状態は，［Network Element Configuration - View］ウィンドウのツリーエリアに表示される状態アイコンの状態と同じです。詳細については，「6.3.1（3）　ツリーエリア」の「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

［モデル］

該当するスイッチのモデルが表示されます。モデルが不明な場合は，「不明」と表示されます。モデルの情報を持たないスイッチの場合は，何も表示されません。

［ソフトウェアバージョン］

ルーティングソフトウェアのバージョンが表示されます。バージョンは，先頭から11文字までが表示されます。11文字より長い場合，12文字目以降は表示されません。

［ドメイン名］

該当するスイッチが所属しているVLAN管理ドメイン名が表示されます。ドメイン名は，スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したドメイン名が表示されます（デフォルトドメインは，JP1/Cm2/NC - Manager動作条件定義ファイル（ncm.conf）で定義されています）。

［最終更新日時］

該当するスイッチの構成情報をDBに格納した日時が表示されます。

7.1.2　［スイッチ構成情報］ページ

［スイッチ構成情報］ページを次の図に示します。

図7-2　［スイッチ構成情報］ページ

表示項目について説明します。

［TPID］

該当するスイッチに設定されているVLAN-TagのTPIDの値が表示されます。設定していない場合は，何も表示されません。

［VLANごとのMACアドレス］

該当するスイッチに設定されているVLANごとのMACアドレスプレフィックスの値を，「nn:nn:nn:nn:nn:nn/マスク長」形式で表示します。設定していない場合は，何も表示されません。

AX2400Sの場合は，この項目に何も表示されません。

［ポート情報］

該当するスイッチのポートの設定内容が表示されます。各表示項目の内容については，VLANビューの「ポートリスト」と同様です。「6.5.1（4）（d）　ポートリスト」の「表6-19　ポートリスト（AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40）の表示項目の説明」を参照してください。

7.2　［スイッチ一覧］ダイアログボックス

［スイッチ一覧］ダイアログボックスは，VLAN管理ドメインの配下にどのようなスイッチがあるかを確認するためのダイアログボックスです。［スイッチ一覧］ダイアログボックスを次の図に示します。

図7-3　［スイッチ一覧］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ドメイン名］

該当するVLAN管理ドメインの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したVLAN管理ドメイン名が表示されます。デフォルトドメインは，JP1/Cm2/NC - Manager動作条件定義ファイル（ncm.conf）で定義されています。

［スイッチ一覧］

該当するVLAN管理ドメインにどのようなスイッチがあるかを示す一覧が表示されます。表示内容については，VLANビューのリストエリアの「スイッチリスト」と同様です。詳細については，「6.5.1（4）（c）　スイッチリスト」の「表6-18　スイッチリストの表示項目の説明」を参照してください。

なお，［スイッチ一覧］の任意の行を選択したあと，［詳細］ボタンをクリックするか，またはスイッチ名称をダブルクリックすると，［VLAN一覧］ダイアログボックスが表示されます。

7.3　［VLAN一覧］ダイアログボックス

［VLAN一覧］ダイアログボックスは，あるスイッチにどのVLANが割り当てられているかを確認するためのダイアログボックスです。

［VLAN一覧］ダイアログボックスを次の図に示します。

図7-4　［VLAN一覧］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［VLAN一覧］

該当するスイッチに設定されているVLANの一覧が表示されます。

［VLAN-ID］

VLAN-IDが表示されます。

［タイプ］

VLAN種別が表示されます。表示される種別は「ポート」です。

［状態］

VLANの状態が表示されます。表示される状態を次に示します。

［Active］
すべてのフレームの送受信ができる状態です。

［Suspend］
フレームの送受信がすべてできない状態です。

［VLAN名］

該当するVLANのVLAN名が表示されます。

このVLAN名は，スイッチに設定されているVLAN名です。VLAN定義情報で指定するVLAN名とは関係ありません。

［IPアドレス］

VLANインターフェースで使用するIPアドレスが表示されます。

IPv4形式の場合は，「nnn.nnn.nnn.nnn/マスク長」形式で表示されます。IPv6形式の場合は，「nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn/プレフィックス長」形式で表示されます。省略形式では表示されません。IPv4形式とIPv6形式の両方が設定されている場合，「IPv4，IPv6」の順で，「,」（コンマ）で区切って表示されます。

［IPv6アドレス使用有無］

VLANインターフェースにIPv6アドレスが使用されているかどうかが「使用」または「未使用」で表示されます。

AX2400Sの場合は，この項目に何も表示されません。

［MACアドレス］

VLANインターフェースで使用するMACアドレスの種別が表示されます。次に示す種別が表示されます。

［装置］
スイッチに割り当てられているMACアドレスを使用します。

［VLAN］
VLANごとに割り当てられているMACアドレスを使用します。

AX2400Sの場合は，この項目に何も表示されません。

7.4　［VLAN定義の追加］ダイアログボックス

［VLAN定義の追加］ダイアログボックスは，VLAN定義情報をVLAN管理ドメインに追加するためのダイアログボックスです。［VLAN定義の追加］ダイアログボックスを次の図に示します。

図7-5　［VLAN定義の追加］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

追加するVLANのIDを指定します。指定できる値は，2～4095の整数です。デフォルトは空白です。このVLAN-IDの上限値までVLANをネットワーク上に構築できます。ただし，同じVLAN管理ドメイン内にあるVLAN同士で重複した値は指定しないでください。

［VLAN名］

ネットワーク構成ツリーに表示するVLANの名称を，63バイト以内の文字列で指定します。この項目には全角文字を指定できます。ここで指定する名称は，スイッチには設定されません。マネージャーサーバのDBに保存されます。

［タイプ］

追加するVLANの種別を指定します。指定できる種別は，［ポート］です。

［備考］

コメントを255バイト以内の文字列で指定します。この項目には全角文字を指定できます。ここで指定する内容は，スイッチには設定されません。マネージャーサーバのDBに保存されます。この項目はオプションです。

7.5　［VLAN定義の変更］ダイアログボックス

［VLAN定義の変更］ダイアログボックスは，定義済みのVLAN定義情報を変更するためのダイアログボックスです。［VLAN定義の変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図7-6　［VLAN定義の変更］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

変更するVLANのIDが表示されます。この項目は変更できません。

［VLAN名］

ネットワーク構成ツリーに表示するVLANの名称を，63バイト以内の文字列で指定します。この項目には全角文字を指定できます。ここで指定する名称は，スイッチには設定されません。マネージャーサーバのDBに保存されます。

［タイプ］

変更するVLANに定義されているVLANの種別が表示されます。この項目は変更できません。

［備考］

コメントを255バイト以内の文字列で指定します。この項目には全角文字を指定できます。ここで指定する内容は，スイッチには設定されません。マネージャーサーバのDBに保存されます。この項目はオプションです。

7.6　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスは，スイッチへスイッチ構成情報を設定するためのダイアログボックスです。各設定項目の詳細については，スイッチのマニュアルを参照してください。［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図7-7　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［TPID］

該当するスイッチが付けるVLAN-TagのTPIDを指定します。指定できる値は，0000～FFFF（4けたの16進数）です。この項目はオプションです。

この項目はvlan-dot1q-ethertypeコマンドを使用して設定します。

［VLANごとのMACアドレス］

VLAN単位に使用するMACアドレスのプレフィックスを指定します。VLANごとのMACアドレスは，該当するスイッチがレイヤー3を中継（該当するスイッチからの中継，または該当するスイッチあての中継を含む）する場合に使用します。MACアドレスは，「nn:nn:nn:nn:nn:nn/マスク長」形式で指定してください。

MACアドレスは，MACアドレスとして形式が正しければ，マルチキャストMACアドレス（先頭バイトの最下位ビットが1のアドレス）以外は，任意の値を指定できます。ただし，JP1/Cm2/NCでは値の妥当性まではチェックしません。

「マスク長」は，8～34の範囲で指定します。

この項目は，オプションです。また，AX2400Sでは指定できません。

この項目はvlan-mac-prefixコマンドを使用して設定します。

［ポート情報］

該当するスイッチのポートの設定内容が表示されます。各表示項目の内容については，VLANビューの「ポートリスト」と同様です。「6.5.1（4）（d）　ポートリスト」の「表6-19　ポートリスト（AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40）の表示項目の説明」を参照してください。

［ポートの設定］ボタン

［ポートの設定］ダイアログボックスを表示します。

7.7　［ポートの設定］ダイアログボックス

［ポートの設定］ダイアログボックスは，次に示す内容をポートに設定するためのダイアログボックスです。

ポートモード

TPID

［ポートの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図7-8　［ポートの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［選択可能ポート］

選択できるポートの設定内容が表示されます。

設定を変更するポートをクリックで指定します。一度に複数のポートを選択できます。

［変更後のポートモード］

変更後のポートモードを指定します。プルダウンメニューにポートモードの一覧が表示され，指定できます。

デフォルトでは空白となり，何も表示されていません。プルダウンメニューから「（空白）」を指定した場合，変更前のポートモードのまま設定内容は変更されません。

「アクセス」
アクセスモードです。

「トランク」
トランクモードです。

「プロトコル」
プロトコルVLANモードです。

「MAC」
MAC VLANモードです。

「トンネリング」
トンネリングモードです。

この項目はswitchport modeコマンドを使用して設定します。

［変更後のTPID］

変更後のTPIDを指定します。指定できる値は，0000～FFFF（4けたの16進数）です。［選択可能ポート］で選択したポートのTPIDの設定を削除したい場合は，プルダウンメニューから「削除」を選択します。

デフォルトでは空白となり，何も表示されていません。プルダウンメニューから「（空白）」を指定した場合，変更前のTPIDのまま設定内容は変更されません。

この項目はswitchport dot1q ethertypeコマンドを使用して設定します。

［変更］ボタン

ポートモードおよびTPIDを指定した内容に変更します。どちらか一方の内容を変更することもできます。

7.8　［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスは，VLAN構成情報を設定するためのダイアログボックスです。［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図7-9　［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ドメイン名］

該当するVLANが所属しているVLAN管理ドメイン名が表示されます。ドメイン名は，スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したドメイン名が表示されます。デフォルトドメインは，JP1/Cm2/NC - Manager動作条件定義ファイル（ncm.conf）で定義されています。

［VLAN一覧］

VLAN管理ドメイン内の定義済みのVLANを一覧で表示します。

表示内容については，［Network Element Configuration - View］ウィンドウのリストエリアの「VLANリスト」と同様です。詳細については，「6.5.1（4）（b）　VLANリスト」の「表6-17　VLANリストの表示項目の説明」を参照してください。［VLAN一覧］の任意の行を選択すると，選択したVLANを構成しているスイッチが，［スイッチ一覧］に表示されます。

［VLAN定義の追加］ボタン

VLAN定義情報をVLAN管理ドメインに追加するために使用します。［VLAN定義の追加］ダイアログボックスが表示されます。VLANの定義数が4,094個以下の場合にクリックできます。

［VLAN定義の変更］ボタン

すでに定義しているVLAN定義情報を変更するために使用します。［VLAN定義の変更］ダイアログボックスが表示されます。［VLAN一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。

［VLAN定義の削除］ボタン

選択したVLANの定義をVLAN管理ドメインから削除します。ただし次の場合は削除できません。

VLAN-IDが1（デフォルトVLAN）の場合

［VLAN一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。

VLAN定義の削除後，削除されたVLANにアクセスポートとして設定されていたポートは，デフォルトVLAN（VLAN-ID：1）のアクセスポートに変更されます。

［スイッチ一覧］

［VLAN一覧］で選択したVLANを構成するスイッチを一覧で表示します。スイッチの状態とスイッチ名の対応が表示されます。

［状態］には，スイッチとの接続状態がアイコンで表示されます。アイコンの色と状態については，「6.3.1（3）　ツリーエリア」の「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。「青」，「赤」，「黄」，「緑」の順番，または「緑」，「黄」，「赤」，「青」の順番でソートして表示できます。

［スイッチ名］には，スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［スイッチの追加］ボタン

該当するVLANに，VLANを構成するスイッチを追加します。［スイッチの選択］ダイアログボックスが表示されます。

［スイッチの追加］ボタンは，［VLAN一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。

［スイッチの変更］ボタン

選択したスイッチのVLANの構成情報を変更します。［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックスが表示されます。

［スイッチの変更］ボタンは，［スイッチ一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。

［スイッチの削除］ボタン

該当するVLANからVLANを構成しているスイッチを削除します。［スイッチ一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。

スイッチの削除を確認するダイアログボックスが表示され，［OK］をクリックすると，［スイッチ一覧］から削除されます。

スイッチの削除後，削除したスイッチの，該当するVLANにアクセスポートとして設定されていたポートは，デフォルトVLAN（VLAN-ID：1）のアクセスポートに変更されます。

なお，該当するVLANを構成するスイッチがすべて削除されても，VLAN定義は削除されません。

7.9　［スイッチの選択］ダイアログボックス

［スイッチの選択］ダイアログボックスは，VLANに追加するスイッチの種類を選択するためのダイアログボックスです。［スイッチの選択］ダイアログボックスを次の図に示します。

図7-10　［スイッチの選択］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

スイッチを追加するVLANのVLAN-IDが表示されます。

［スイッチ名］

追加するスイッチを選択します。該当するVLAN管理ドメイン配下にあるすべてのスイッチが，プルダウンメニューに表示されます。

なお，JP1/Cm2/NCでは，この項目で選択したスイッチが，該当するVLAN-IDのVLANに追加できるかどうかはチェックしません。

スイッチによっては，設定できるVLAN-IDの範囲が異なります。設定できるVLAN-IDの最大値を確認し，適切なスイッチを選択してください。

7.10　［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス

［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックスは，VLANを構成するスイッチのポートに，ポートVLANを設定するためのダイアログボックスです。VLAN管理ドメインの配下にあるすべてのスイッチから，ポートVLANを構成するスイッチを選択します。各設定項目の詳細については，スイッチのマニュアルを参照してください。［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図7-11　［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

ポートVLANを設定するVLANのVLAN-IDが表示されます。

［スイッチ名］

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス，または［スイッチの選択］ダイアログボックスで選択したスイッチ名が表示されます。

［ポート指定種別］

該当するVLANに所属するポートのポート種別を，プルダウンメニューから選択します。デフォルトでは「アクセスポート」が表示されます。

アクセスポート
VLANにアクセスポートとして所属しています。

ネイティブ指定トランクポート
該当するVLANにネイティブ指定のトランクポートとして所属しています。

トランクポート
該当するVLANにトランクポートとして所属しています。

［ポート情報］

［ポート一覧］

該当するスイッチに設定されているすべてのポートおよびポートの情報が表示されます。

所属ポートに追加したい場合は，ポートを選択し［追加>>］ボタンをクリックします。一度に複数のポートを選択して追加できます。追加したポートは［所属ポート］に表示されます。

ただし，［ポート指定種別］で「アクセスポート」または「ネイティブ指定トランクポート」を指定したポートは，一つのVLANにだけ所属できます。そのため，例えば，あるVLANに「アクセスポート」として所属しているポートを別のVLANにも「アクセスポート」として所属させることはできません。

なお，［所属ポート］にポートを追加しても，［ポート一覧］からは削除されません。［ポート一覧］には常にすべてのポートが表示されます。

［所属ポート］への追加は，switchport access vlan（アクセスポートの場合），switchport trunk native vlan（ネイティブ指定トランクポートの場合），またはswitchport trunk allowed vlan（トランクポートの場合）コマンドを使用して設定します。

［所属ポート］

［ポート指定種別］で指定した種別で所属しているポートとポートの情報が表示されます。

設定を解除したい場合は，ポートを選択し［<<削除］ボタンをクリックします。一度に複数のポートを選択して設定を解除できます。選択したポートは［所属ポート］から削除されます。

［拡張設定］ボタン

［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックスを表示します。

7.11　［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス

［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックスは，ポートVLANの設定を拡張するためのダイアログボックスです。VLANの状態を開放・閉塞したり，VLANインターフェースで使用するIPアドレスを指定したりします。各設定項目の詳細については，スイッチのマニュアルを参照してください。［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図7-12　［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［VLAN名］

該当するVLANのVLAN名を指定します。この項目はVLANの設定で必須項目です。このVLAN名は，スイッチに設定されているVLAN名です。VLAN定義情報で指定するVLAN名とは関係ありません。

VLAN名は1～32文字のASCII文字で指定します。使用できる文字は英数字および特殊文字です。ただし，次に示す記号は使用できません。

「"」（引用符）

「{ }」（波括弧）

「'」（シングルクォーテーション）

「`」（逆シングルクォーテーション）

「;」（セミコロン）

「$」（ドル記号）

「¥」（円記号）

VLAN名はスイッチ内で重複してもかまいません。

新規にVLANを作成する場合は，デフォルトで「VLANVLAN-ID」が表示されます（例：VLAN-IDが2の場合，VLAN名はVLAN0002）。指定を省略した場合は，デフォルトの「VLANVLAN-ID」が設定されます。既存のVLANの場合は，VLAN名が表示されます。

デフォルトVLANのVLAN名は変更することもできます。

この項目はnameコマンドを使用して設定します。

［状態］

該当するVLANの状態を指定します。この項目はVLANの設定で必須項目です。VLANのネットワーク構成を変更する場合，データが流れているままの状態でVLANの構成を変更すると，そのほかの個所で通信ができなくなってしまうおそれがあります。そのため，構成の変更が完了するまで，データが流れるのを止めておくために，該当するVLANの状態を閉塞します。指定できる種類を次に示します。

［Active］
VLANを開放し，すべてのフレームの送受信を開始します。

［Suspend］
VLANを閉塞し，すべてのフレームの送受信を停止します。

新規でVLANを追加した場合は，デフォルトで「Active」が選択されています。

この項目は，stateコマンドを使用して設定します。

［VLANインターフェース］

［IPアドレス（IPv4形式）］

VLANインターフェースで使用するIPv4形式のIPアドレスを指定します。

また，ほかのAX3600S，BS2000，BS320，BS500，またはBS500 1Gbx40の，同じVLANに設定されているIPアドレスをプルダウンメニューから選択することもできます。

IPv4形式の場合，「nnn.nnn.nnn.nnn/マスク長」形式で指定します。「マスク長」は，1～32の範囲で指定します。

この項目は，AX2400Sでは指定できません。

この項目は，ip addressコマンドを使用して設定します。

［IPアドレス（IPv6形式）］

VLANインターフェースで使用するIPv6形式のIPアドレスを指定します。

また，ほかのAX3600S，BS2000，BS320，BS500，またはBS500 1Gbx40の，同じVLANに設定されているIPアドレスをプルダウンメニューから選択することもできます。

IPv6形式の場合，「nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn/プレフィックス長」形式で指定します。

「プレフィックス長」は，1～64の範囲で指定します。省略形式では指定できません。

この項目は，AX2400Sでは指定できません。

この項目は，ipv6 addressコマンドを使用して設定します。

［IPv6アドレスを使用する。］

IPv6アドレスを使用する場合，チェックボックスをチェックします。［IPアドレス（IPv6形式）］に入力しても，このチェックボックスをチェックしないと，設定したIPv6アドレスはスイッチ上で使用されません。

この項目は，AX2400Sでは指定できません。

この項目は，ipv6 enableコマンドを使用して設定します。

［VLANごとのMACアドレスを使用する。］

VLANごとのMACアドレスを使用する場合，チェックボックスをチェックします。この項目を指定する場合，［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスで［VLANごとのMACアドレス］を指定しておく必要があります。

この項目は，AX2400Sでは指定できません。

この項目は，vlan-macコマンドを使用して設定します。

7.12　［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）

［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）は，VLANの構成情報を設定した結果を確認するためのダイアログボックスです。［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスでの設定が完了して，［OK］ボタンをクリックしたときに表示されます。ただし，設定内容すべてがスイッチに反映される前に，ネットワーク構成情報の設定が処理中であることを示すメッセージを閉じた場合は表示されません。［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）を次の図に示します。

図7-13　［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

設定が完了したVLANのVLAN-IDが表示されます。

［スイッチ名］

設定が完了したVLANを構成するスイッチの名称が表示されます。スイッチ名は，スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［操作］

該当するスイッチに対して実行したVLANの操作が表示されます。次のどれかが表示されます。

「追加」

「変更」

「削除」：スイッチからVLANを削除した場合に表示されます。

「データベースから削除されました」：VLAN定義情報からVLAN構成情報を削除した場合に表示されます。

［結果］

該当するスイッチに対して実行した操作の結果が表示されます。「成功」または「失敗」が表示されます。

［原因］

結果が失敗だった場合，JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージが表示されます。形式は次のとおりです。

「KDNV1nnnn-E メッセージ本文」

JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージの説明と対処方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング」を参照してください。

8.　画面－VLANビューのダイアログボックス（AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000）

この章では，AX5400S，AX7800S，GS3000およびGS4000のVLANの設定で使用する画面の表示項目，および定義項目について説明します。なお，各画面の表示内容および設定内容の詳細については，適宜AX5400S，AX7800S，GS3000およびGS4000のソフトウェアマニュアルを参照してください。

＜この章の構成＞

8.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

8.2　［スイッチ一覧］ダイアログボックス

8.3　［VLAN一覧］ダイアログボックス

8.4　［VLAN定義の追加］ダイアログボックス

8.5　［VLAN定義の変更］ダイアログボックス

8.6　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

8.7　［ポートの選択］ダイアログボックス

8.8　［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス

8.9　［スイッチの選択］ダイアログボックス

8.10　［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス

8.11　［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス

8.12　［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）

8.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

［スイッチ情報］ダイアログボックスは，スイッチの基本情報やスイッチ構成情報を確認するためのダイアログボックスです。

［スイッチ情報］ダイアログボックスには，［全般］ページと［スイッチ構成情報］ページがあります。［全般］ページには，スイッチ名や状態など，スイッチの基本情報が表示されます。［スイッチ構成情報］ページには，該当スイッチのスイッチ構成情報が表示されます。

＜この節の構成＞

8.1.1　［全般］ページ

8.1.2　［スイッチ構成情報］ページ

8.1.1　［全般］ページ

［全般］ページを次の図に示します。

図8-1　［全般］ページ

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［状態］

該当するスイッチとの接続状態が表示されます。表示される状態は，［Network Element Configuration - View］ウィンドウのツリーエリアに表示される状態アイコンの状態と同じです。詳細については，「6.3.1（3）　ツリーエリア」の「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

［モデル］

該当するスイッチのモデルが表示されます。モデルが不明な場合は，「不明」と表示されます。モデルの情報を持たないスイッチの場合は，何も表示されません。

［ソフトウェアバージョン］

ルーティングソフトウェアのバージョンが表示されます。バージョンは，先頭から11文字までが表示されます。11文字より長い場合，12文字目以降は表示されません。

［ドメイン名］

該当するスイッチが所属しているVLAN管理ドメイン名が表示されます。ドメイン名は，スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したドメイン名が表示されます（デフォルトドメインは，JP1/Cm2/NC - Manager動作条件定義ファイル（ncm.conf）で定義されています）。

［最終更新日時］

該当するスイッチの構成情報をDBに格納した日時が表示されます。

8.1.2　［スイッチ構成情報］ページ

［スイッチ構成情報］ページを次の図に示します。

図8-2　［スイッチ構成情報］ページ

表示項目について説明します。

［TPID］

該当するスイッチに設定されているVLAN-TagのTPIDの値が表示されます。設定していない場合は，何も表示されません。

［VLANごとのMACアドレス］

該当するスイッチに設定されているVLANごとのMACアドレスプレフィックスの値を，「nn:nn:nn:nn:nn:nn/マスク長」形式で表示します。設定していない場合は，何も表示されません。

［未定義フレーム破棄ポート］

該当するスイッチに設定されている未定義フレーム破棄ポートが表示されます。設定していない場合は，何も表示されません。

8.2　［スイッチ一覧］ダイアログボックス

［スイッチ一覧］ダイアログボックスは，VLAN管理ドメインの配下にどのようなスイッチがあるかを確認するためのダイアログボックスです。［スイッチ一覧］ダイアログボックスを次の図に示します。

図8-3　［スイッチ一覧］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ドメイン名］

該当するVLAN管理ドメインの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したVLAN管理ドメイン名が表示されます。デフォルトドメインは，JP1/Cm2/NC - Manager動作条件定義ファイル（ncm.conf）で定義されています。

［スイッチ一覧］

該当するVLAN管理ドメインにどのようなスイッチがあるかを示す一覧が表示されます。表示内容については，VLANビューのリストエリアの「スイッチリスト」と同様です。詳細については，「6.5.1（4）（c）　スイッチリスト」の「表6-18　スイッチリストの表示項目の説明」を参照してください。

なお，［スイッチ一覧］の任意の行を選択したあと，［詳細］ボタンをクリックするか，またはスイッチ名称をダブルクリックすると，［VLAN一覧］ダイアログボックスが表示されます。

8.3　［VLAN一覧］ダイアログボックス

［VLAN一覧］ダイアログボックスは，あるスイッチにどのVLANが割り当てられているかを確認するためのダイアログボックスです。

［VLAN一覧］ダイアログボックスを次の図に示します。

図8-4　［VLAN一覧］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［VLAN一覧］

該当するスイッチに設定されているVLANの一覧が表示されます。

［VLAN-ID］

VLAN-IDが表示されます。

［タイプ］

VLAN種別が表示されます。表示される種別は「ポート」です。

［状態］

VLANの状態が表示されます。表示される状態を次に示します。

［Enable］
すべてのフレームの送受信ができる状態です。

［Disable］
フレームの送受信がすべてできない状態です。

［MACアドレス］

使用するMACアドレスの種別が表示されます。次に示す種別が表示されます。

［装置］
スイッチに割り当てられているMACアドレスを使用します。

［VLAN］
VLANごとに割り当てられているMACアドレスを使用します。

［VLAN名］

該当するVLANのVLAN名が表示されます。

このVLAN名は，スイッチにrouter-interfaceサブコマンドで設定するVLAN名です。VLAN定義情報で指定するVLAN名とは関連はありません。

［IPアドレス］

IPアドレスが表示されます。IPv4形式の場合は，「nnn.nnn.nnn.nnn」形式で表示されます。IPv6形式の場合は，「nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn」形式で表示されます。省略形式では表示されません。IPv4形式とIPv6形式の両方が設定されている場合，「IPv4,IPv6」の順で，「,」（コンマ）で区切って表示されます。

［説明］

VLANのコメントが表示されます。

8.4　［VLAN定義の追加］ダイアログボックス

［VLAN定義の追加］ダイアログボックスは，VLAN定義情報をVLAN管理ドメインに追加するためのダイアログボックスです。［VLAN定義の追加］ダイアログボックスを次の図に示します。

図8-5　［VLAN定義の追加］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

追加するVLANのIDを指定します。指定できる値は，2～4095の整数です。デフォルトは空白です。このVLAN-IDの上限値までVLANをネットワーク上に構築できます。ただし，同じVLAN管理ドメイン内にあるVLAN同士で重複した値は指定しないでください。

［VLAN名］

ネットワーク構成ツリーに表示するVLANの名称を，63バイト以内の文字列で指定します。この項目には全角文字を指定できます。ここで指定する名称は，スイッチには設定されません。マネージャーサーバのDBに保存されます。

［タイプ］

追加するVLANの種別を指定します。指定できる種別は，［ポート］です。

［備考］

コメントを255バイト以内の文字列で指定します。この項目には全角文字を指定できます。ここで指定する内容は，スイッチには設定されません。マネージャーサーバのDBに保存されます。この項目はオプションです。

8.5　［VLAN定義の変更］ダイアログボックス

［VLAN定義の変更］ダイアログボックスは，定義済みのVLAN定義情報を変更するためのダイアログボックスです。［VLAN定義の変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図8-6　［VLAN定義の変更］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

変更するVLANのIDが表示されます。この項目は変更できません。

［VLAN名］

ネットワーク構成ツリーに表示するVLANの名称を，63バイト以内の文字列で指定します。この項目には全角文字を指定できます。ここで指定する名称は，スイッチには設定されません。マネージャーサーバのDBに保存されます。

［タイプ］

変更するVLANに定義されているVLANの種別が表示されます。この項目は変更できません。

［備考］

コメントを255バイト以内の文字列で指定します。この項目には全角文字を指定できます。ここで指定する内容は，スイッチには設定されません。マネージャーサーバのDBに保存されます。この項目はオプションです。

8.6　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスは，スイッチ構成情報を設定するためのダイアログボックスです。各設定項目の詳細については，スイッチのマニュアルを参照してください。［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図8-7　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［TPID］

該当するスイッチが付けるVLAN-TagのTPIDを指定します。指定できる値は，0000～FFFF（4けたの16進数）です。ただし，ネットワーク上にTPIDの値が固定のスイッチがある場合は，そのスイッチが付けるTPIDの値に準じます。

この項目はオプションです。

この項目は，vlan-tpidコマンドを使用して設定します。ただし，次の条件は，JP1/Cm2/NCではチェックしませんので，設定前に必ず確認してください。誤って設定すると，設定が失敗します。

line定義コマンドのtpid_9100パラメーターは同時に利用できない。

default定義コマンドのethernet_tpid_9100，gigabit_ethernet_tpid_9100，10gigabit_ethernet_tpid_9100パラメーターは同時に利用できない。

［VLANごとのMACアドレス］

VLAN単位に使用するMACアドレスのプレフィックスを指定します。VLANごとのMACアドレスは，該当するスイッチがレイヤー3を中継（該当するスイッチからの中継，または該当するスイッチあての中継を含む）する場合に使用します。MACアドレスは，「nn:nn:nn:nn:nn:nn/マスク長」形式で指定してください。

MACアドレスは，MACアドレスとして形式が正しければ，マルチキャストMACアドレス（先頭バイトの最下位ビットが1のアドレス）以外は，任意の値を指定できます。ただし，JP1/Cm2/NCでは値の妥当性まではチェックしません。

「マスク長」は，8～34の範囲で指定します。

この項目はオプションです。

この項目は，vlan-mac-prefixコマンドを使用して設定します。

［未定義フレーム破棄ポート］

未定義のVLAN-Tagを持つフレームを廃棄するポートを指定します。

［ポートの選択］ボタンをクリックすると，［ポートの選択］ダイアログボックスが表示されます。［ポートの選択］ダイアログボックスでポート番号を［選択可能ポート］から［選択済みポート］に移動し，［OK］ボタンをクリックすると，ダイアログボックスが閉じます。そのあと，未定義フレーム破棄ポートに設定したポートとNIF番号が，［未定義フレーム破棄ポート］に一覧で表示されます。

指定したポートはデフォルトVLANには自動的に加入しません。

この項目は，オプションです。

この項目は，vlan-drop-unknownコマンドを使用して設定します。ただし，次の条件は，JP1/Cm2/NCではチェックしませんので，設定前に必ず確認してください。誤って設定すると，設定が失敗します。

Line名称またはリンクアグリゲーション名称に対してIPアドレスを設定しているポートは指定できない。

Tag-VLAN連携機能を設定しているポートは指定できない。

link-aggregationコマンドのaggregated-portに指定されているポートの場合，該当するaggregated-portすべてを同時に指定する必要がある。

［ポートの選択］ボタン

［ポートの選択］ダイアログボックスを表示します。

8.7　［ポートの選択］ダイアログボックス

［ポートの選択］ダイアログボックスは，次に示す内容をポートに設定するためのダイアログボックスです。

未定義フレーム破棄ポート

［ポートの選択］ダイアログボックスを次の図に示します。

図8-8　［ポートの選択］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［選択済みポート］

すでに設定したポートと，そのポートのNIF番号を一覧で表示します。

［削除>>］ボタンをクリックすると，選択したポートが［選択済みポート］から［選択可能ポート］に移動します。一度に複数のポートを選択して移動できます。

［選択可能ポート］

設定できるポートと，そのポートのNIF番号を一覧で表示します。

［<<追加］ボタンをクリックすると，選択したポートが［選択可能ポート］から［選択済みポート］に移動します。一度に複数のポートを選択して移動できます。

8.8　［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスは，VLAN構成情報を設定するためのダイアログボックスです。［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図8-9　［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ドメイン名］

該当するVLANが所属しているVLAN管理ドメイン名が表示されます。ドメイン名は，スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したドメイン名が表示されます。デフォルトドメインは，JP1/Cm2/NC - Manager動作条件定義ファイル（ncm.conf）で定義されています。

［VLAN一覧］

VLAN管理ドメイン内の定義済みのVLANを一覧で表示します。

表示内容については，［Network Element Configuration - View］ウィンドウのリストエリアの「VLANリスト」と同様です。詳細については，「6.5.1（4）（b）　VLANリスト」の「表6-17　VLANリストの表示項目の説明」を参照してください。［VLAN一覧］の任意の行を選択すると，選択したVLANを構成しているスイッチが，［スイッチ一覧］に表示されます。

［VLAN定義の追加］ボタン

VLAN定義情報をVLAN管理ドメインに追加するために使用します。［VLAN定義の追加］ダイアログボックスが表示されます。VLANの定義数が4,094個以下の場合にクリックできます。

［VLAN定義の変更］ボタン

すでに定義しているVLAN定義情報を変更するために使用します。［VLAN定義の変更］ダイアログボックスが表示されます。［VLAN一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。

［VLAN定義の削除］ボタン

選択したVLANの定義をVLAN管理ドメインから削除します。ただし次の場合は削除できません。

VLAN-IDが1（デフォルトVLAN）の場合

［VLAN一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。

VLAN定義の削除後，該当するVLANを設定しているスイッチ内のすべてのポートはデフォルトVLANのUntaggedポートに変更されます。

［スイッチ一覧］

［VLAN一覧］で選択したVLANを構成するスイッチを一覧で表示します。スイッチの状態とスイッチ名の対応が表示されます。

［状態］には，スイッチとの接続状態がアイコンで表示されます。アイコンの色と状態については，「6.3.1（3）　ツリーエリア」の「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。「青」，「赤」，「黄」，「緑」の順番，または「緑」，「黄」，「赤」，「青」の順番でソートして表示できます。

［スイッチ名］には，スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［スイッチの追加］ボタン

該当するVLANに，VLANを構成するスイッチを追加します。［スイッチの選択］ダイアログボックスが表示されます。

［スイッチの追加］ボタンは，［VLAN一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。

［スイッチの変更］ボタン

選択したスイッチのVLANの構成情報を変更します。［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックスが表示されます。

［スイッチの変更］ボタンは，［スイッチ一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。

［スイッチの削除］ボタン

該当するVLANからVLANを構成しているスイッチを削除します。［スイッチ一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。

スイッチの削除を確認するダイアログボックスが表示され，［OK］をクリックすると，［スイッチ一覧］から削除されます。

スイッチの削除後，削除したスイッチの，該当するVLANに設定されていたポートはデフォルトVLANのUntaggedポートに変更されます。

なお，該当するVLANを構成するスイッチがすべて削除されても，VLAN定義は削除されません。

8.9　［スイッチの選択］ダイアログボックス

［スイッチの選択］ダイアログボックスは，VLANに追加するスイッチの種類を選択するためのダイアログボックスです。［スイッチの選択］ダイアログボックスを次の図に示します。

図8-10　［スイッチの選択］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

スイッチを追加するVLANのVLAN-IDが表示されます。

［スイッチ名］

追加するスイッチを選択します。該当するVLAN管理ドメイン配下にあるすべてのスイッチが，プルダウンメニューに表示されます。

なお，JP1/Cm2/NCでは，この項目で選択したスイッチが，該当するVLAN-IDのVLANに追加できるかどうかはチェックしません。

スイッチによっては，設定できるVLAN-IDの範囲が異なります。設定できるVLAN-IDの最大値を確認し，適切なスイッチを選択してください。

8.10　［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス

［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックスは，VLANを構成するスイッチのポートに，ポートVLANを設定するためのダイアログボックスです。VLAN管理ドメインの配下にあるすべてのスイッチから，ポートVLANを構成するスイッチを選択します。また，スイッチのポートをTaggedポートにするか，Untaggedポートにするかを選択します。各設定項目の詳細については，スイッチのマニュアルを参照してください。［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図8-11　［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

ポートVLANを設定するVLANのVLAN-IDが表示されます。

［スイッチ名］

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス，または［スイッチの選択］ダイアログボックスで選択したスイッチ名が表示されます。

［ポート情報］

［ポート一覧］

該当するスイッチに設定されているすべてのポートと，そのポートのNIF番号が表示されます。

Taggedポート，またはUntaggedポートに追加したい場合は，ポートを選択し［追加>>］ボタンをクリックします。一度に複数のポートを選択して追加できます。選択したポートは［Taggedポート］または［Untaggedポート］に表示されます。

なお，［Taggedポート］または［Untaggedポート］にポートを追加しても，［ポート一覧］からは削除されません。［ポート一覧］には常にすべてのポートが表示されます。

［Taggedポート］に追加する場合は，vlanコマンドのtagged-portサブコマンドを使用し，［Untaggedポート］に追加する場合は，vlanコマンドのuntagged-portサブコマンドを使用して設定します。

［Taggedポート］※

Taggedポートに設定されているポートと，そのポートのNIF番号が表示されます。

設定を解除したい場合は，ポートを選択し［<<削除］ボタンをクリックします。一度に複数のポートを選択して設定を解除できます。選択したポートは［Taggedポート］から削除されます。

［Untaggedポート］※

Untaggedポートに設定されているポートと，そのポートのNIF番号が表示されます。ただし，デフォルトVLANに設定されているポート番号については，ユーザーが明示的に指定したポートだけ表示されます。ほかのVLANから削除された結果，デフォルトVLANに割り当てられたポートは表示されません。

設定を解除したい場合は，ポートを選択し［<<削除］ボタンをクリックします。一度に複数のポートを選択して設定を解除できます。選択したポートは［Untaggedポート］から削除されます。

なお，Untaggedポートに設定できるポートは，ほかのポートVLANのUntaggedポートに指定されていないポートです。

注※

次の条件は，JP1/Cm2/NCではチェックしませんので，設定前に必ず確認してください。誤って設定すると，設定が失敗します。

Line名称またはリンクアグリゲーション名称に対してIPアドレスを設定しているポートは指定できない。

Tag-VLAN連携機能を設定しているポートは指定できない。

link-aggregationコマンドのaggregated-portに指定されているポートの場合，該当するaggregated-portすべてを同時に指定する必要がある。

［拡張設定］ボタン

［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックスを表示します。

8.11　［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス

［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックスは，ポートVLANの設定を拡張するためのダイアログボックスです。VLANの状態を開放・閉塞したり，Routerインターフェースで使用するVLAN名およびIPアドレスを指定したりします。各設定項目の詳細については，スイッチのマニュアルを参照してください。［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図8-12　［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［説明］

該当するVLANの説明を64バイト以内の文字列で指定します。使用できる文字は，英数字と特殊文字です。ただし，次に示す記号は使用できません。

「"」（引用符）

「{ }」（波括弧）

「'」（シングルクォーテーション）

「`」（逆シングルクォーテーション）

「;」（セミコロン）

「$」（ドル記号）

「¥」文字を指定する場合は, 「¥¥」と指定してください。「¥」文字は，スイッチの仕様でエスケープ文字として扱われます。なお，64文字目に「¥」文字を指定できません。

また，ほかのAX5400S，AX7800S，GS3000，またはGS4000の同じVLANに設定されている説明をプルダウンメニューから選択することもできます。

この項目はオプションです。

この項目はvlanコマンドのdescriptionサブコマンドを使用して設定します。なお，デフォルトVLANの説明は変更できません。「Default VLAN」固定です。

［状態］

該当するVLANの状態を指定します。VLANのネットワーク構成を変更する場合，データが流れているままの状態でVLANの構成を変更すると，そのほかの個所で通信ができなくなってしまうおそれがあります。そのため，構成の変更が完了するまで，データが流れるのを止めておくために，該当するVLANの状態を閉塞します。指定できる種類を次に示します。

［Enable］
VLANを開放し，すべてのフレームの送受信を開始します。

［Disable］
VLANを閉塞し，すべてのフレームの送受信を停止します。

デフォルト値は「Enable」です。

この項目はvlanコマンドの{enable|disable}サブコマンドを使用して設定します。

［Routerインターフェース］

［VLAN名］

Routerインターフェースで使用するVLAN名を，14バイト以内の文字列で指定します。ただし，先頭は必ず英字にしてください。使用できる文字は，次のとおりです。なお，予約語は指定できません。予約語については，スイッチのマニュアルを参照してください。

英数字

「-」（ハイフン）

「_」（アンダーバー）

「.」（ピリオド）

また，ほかのAX5400S，AX7800S，GS3000，またはGS4000の同じVLANに設定されているVLAN名をプルダウンメニューから選択することもできます。

この項目はオプションです。

この項目はvlanコマンドのrouter-interfaceサブコマンドを使用して設定します。なお，デフォルトVLANの名称は変更できません。Default VLAN固定です。

［IPアドレス（IPv4形式）］

IPv4形式のIPアドレスを指定します。この項目を指定する場合，［VLAN名］を指定しておく必要があります。

また，ほかのAX5400S，AX7800S，GS3000，またはGS4000の同じVLANに設定されているIPアドレスをプルダウンメニューから選択することもできます。

IPv4形式の場合，「nnn.nnn.nnn.nnn/マスク長」形式で指定します。「マスク長」は，1～32の範囲で指定します。

この項目はipコマンドを使用して設定します。

［IPアドレス（IPv6形式）］

IPv6形式のIPアドレスを指定します。この項目を指定する場合，［VLAN名］を指定しておく必要があります。

また，ほかのAX5400S，AX7800S，GS3000，またはGS4000の同じVLANに設定されているIPアドレスをプルダウンメニューから選択することもできます。

IPv6形式の場合，「nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn/プレフィックス長」形式で指定します。

「プレフィックス長」は，1～128の範囲で指定します。省略形式では指定できません。

この項目はipコマンドを使用して設定します。

［MACアドレス］

VLANごとのMACアドレスを使用する場合，チェックボックスをチェックします。vlanコマンドのvlan-macサブコマンドを使用して設定します。

この項目を指定する場合，［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスで［VLANごとのMACアドレス］を指定しておく必要があります。

8.12　［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）

［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）は，VLANの構成情報を設定した結果を確認するためのダイアログボックスです。［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスでの設定が完了して，［OK］ボタンをクリックしたときに表示されます。ただし，設定内容すべてがスイッチに反映される前に，ネットワーク構成情報の設定が処理中であることを示すメッセージを閉じた場合は表示されません。［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）を次の図に示します。

図8-13　［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

設定が完了したVLANのVLAN-IDが表示されます。

［スイッチ名］

設定が完了したVLANを構成するスイッチの名称が表示されます。スイッチ名は，スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［操作］

該当するスイッチに対して実行したVLANの操作が表示されます。次のどれかが表示されます。

「追加」

「変更」

「削除」：スイッチからVLANを削除した場合に表示されます。

「データベースから削除されました」：VLAN定義情報からVLAN構成情報を削除した場合に表示されます。

［結果］

該当するスイッチに対して実行した操作の結果が表示されます。「成功」または「失敗」が表示されます。

［原因］

結果が失敗だった場合，JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージが表示されます。形式は次のとおりです。

「KDNV1nnnn-E メッセージ本文」

JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージの説明と対処方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング」を参照してください。

9.　画面－VLANビューのダイアログボックス（BS1000）

この章では，BS1000のVLANの設定で使用する画面の表示項目，および定義項目について説明します。なお，各画面の表示内容および設定内容の詳細については，適宜BladeSymphonyのソフトウェアマニュアルを参照してください。

＜この章の構成＞

9.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

9.2　［スイッチ一覧］ダイアログボックス

9.3　［VLAN一覧］ダイアログボックス

9.4　［VLAN定義の追加］ダイアログボックス

9.5　［VLAN定義の変更］ダイアログボックス

9.6　［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス

9.7　［スイッチの選択］ダイアログボックス

9.8　［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス

9.9　［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス

9.10　［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）

9.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

［スイッチ情報］ダイアログボックスは，スイッチの基本情報やスイッチ構成情報を確認するためのダイアログボックスです。

［スイッチ情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図9-1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［状態］

該当するスイッチとの接続状態が表示されます。表示される状態は，［Network Element Configuration - View］ウィンドウのツリーエリアに表示される状態アイコンの状態と同じです。詳細については，「6.3.1（3）　ツリーエリア」の「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

［モデル］

該当するスイッチのモデルが表示されます。モデルが不明な場合は，「不明」と表示されます。モデルの情報を持たないスイッチの場合は，何も表示されません。

［ソフトウェアバージョン］

ルーティングソフトウェアのバージョンが表示されます。バージョンは，先頭から11文字までが表示されます。11文字より長い場合，12文字目以降は表示されません。

［ドメイン名］

該当するスイッチが所属しているVLAN管理ドメイン名が表示されます。ドメイン名は，スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したドメイン名が表示されます（デフォルトドメインは，JP1/Cm2/NC - Manager動作条件定義ファイル（ncm.conf）で定義されています）。

［最終更新日時］

該当するスイッチの構成情報をDBに格納した日時が表示されます。

9.2　［スイッチ一覧］ダイアログボックス

［スイッチ一覧］ダイアログボックスは，VLAN管理ドメインの配下にどのようなスイッチがあるかを確認するためのダイアログボックスです。［スイッチ一覧］ダイアログボックスを次の図に示します。

図9-2　［スイッチ一覧］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ドメイン名］

該当するVLAN管理ドメインの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したVLAN管理ドメイン名が表示されます。デフォルトドメインは，JP1/Cm2/NC - Manager動作条件定義ファイル（ncm.conf）で定義されています。

［スイッチ一覧］

該当するVLAN管理ドメインにどのようなスイッチがあるかを示す一覧が表示されます。表示内容については，VLANビューのリストエリアの「スイッチリスト」と同様です。詳細については，「6.5.1（4）（c）　スイッチリスト」の「表6-18　スイッチリストの表示項目の説明」を参照してください。

なお，［スイッチ一覧］の任意の行を選択したあと，［詳細］ボタンをクリックするか，またはスイッチ名称をダブルクリックすると，［VLAN一覧］ダイアログボックスが表示されます。

9.3　［VLAN一覧］ダイアログボックス

［VLAN一覧］ダイアログボックスは，あるスイッチにどのVLANが割り当てられているかを確認するためのダイアログボックスです。

［VLAN一覧］ダイアログボックスを次の図に示します。

図9-3　［VLAN一覧］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［VLAN一覧］

該当するスイッチに設定されているVLANの一覧が表示されます。

［VLAN-ID］

VLAN-IDが表示されます。

［タイプ］

VLAN種別が表示されます。表示される種別は「ポート」です。

［状態］

VLANの状態が表示されます。表示される状態を次に示します。

［Enable］
すべてのフレームの送受信ができる状態です。

［Disable］
フレームの送受信がすべてできない状態です。

［説明］

VLANのコメントが表示されます。

9.4　［VLAN定義の追加］ダイアログボックス

［VLAN定義の追加］ダイアログボックスは，VLAN定義情報をVLAN管理ドメインに追加するためのダイアログボックスです。［VLAN定義の追加］ダイアログボックスを次の図に示します。

図9-4　［VLAN定義の追加］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

追加するVLANのIDを指定します。指定できる値は，2～4095の整数です。デフォルトは空白です。このVLAN-IDの上限値までVLANをネットワーク上に構築できます。ただし，同じVLAN管理ドメイン内にあるVLAN同士で重複した値は指定しないでください。

［VLAN名］

ネットワーク構成ツリーに表示するVLANの名称を，63バイト以内の文字列で指定します。この項目には全角文字を指定できます。ここで指定する名称は，スイッチには設定されません。マネージャーサーバのDBに保存されます。

［タイプ］

追加するVLANの種別を指定します。指定できる種別は，［ポート］です。

［備考］

コメントを255バイト以内の文字列で指定します。この項目には全角文字を指定できます。ここで指定する内容は，スイッチには設定されません。マネージャーサーバのDBに保存されます。この項目はオプションです。

9.5　［VLAN定義の変更］ダイアログボックス

［VLAN定義の変更］ダイアログボックスは，定義済みのVLAN定義情報を変更するためのダイアログボックスです。［VLAN定義の変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図9-5　［VLAN定義の変更］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

変更するVLANのIDが表示されます。この項目は変更できません。

［VLAN名］

ネットワーク構成ツリーに表示するVLANの名称を，63バイト以内の文字列で指定します。この項目には全角文字を指定できます。ここで指定する名称は，スイッチには設定されません。マネージャーサーバのDBに保存されます。

［タイプ］

変更するVLANに定義されているVLANの種別が表示されます。この項目は変更できません。

［備考］

コメントを255バイト以内の文字列で指定します。この項目には全角文字を指定できます。ここで指定する内容は，スイッチには設定されません。マネージャーサーバのDBに保存されます。この項目はオプションです。

9.6　［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスは，VLAN構成情報を設定するためのダイアログボックスです。［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図9-6　［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ドメイン名］

該当するVLANが所属しているVLAN管理ドメイン名が表示されます。ドメイン名は，スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したドメイン名が表示されます。デフォルトドメインは，JP1/Cm2/NC - Manager動作条件定義ファイル（ncm.conf）で定義されています。

［VLAN一覧］

VLAN管理ドメイン内の定義済みのVLANを一覧で表示します。

表示内容については，［Network Element Configuration - View］ウィンドウのリストエリアの「VLANリスト」と同様です。詳細については，「6.5.1（4）（b）　VLANリスト」の「表6-17　VLANリストの表示項目の説明」を参照してください。［VLAN一覧］の任意の行を選択すると，選択したVLANを構成しているスイッチが，［スイッチ一覧］に表示されます。

［VLAN定義の追加］ボタン

VLAN定義情報をVLAN管理ドメインに追加するために使用します。［VLAN定義の追加］ダイアログボックスが表示されます。VLANの定義数が4,094個以下の場合にクリックできます。

［VLAN定義の変更］ボタン

すでに定義しているVLAN定義情報を変更するために使用します。［VLAN定義の変更］ダイアログボックスが表示されます。［VLAN一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。

［VLAN定義の削除］ボタン

選択したVLANの定義をVLAN管理ドメインから削除します。ただし次の場合は削除できません。

VLAN-IDが1（デフォルトVLAN）の場合

［VLAN一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。

VLAN定義の削除後，該当するVLANを設定しているスイッチ内のすべてのポートはデフォルトVLANのUntaggedポートに変更されます。

［スイッチ一覧］

［VLAN一覧］で選択したVLANを構成するスイッチを一覧で表示します。スイッチの状態とスイッチ名の対応が表示されます。

［状態］には，スイッチとの接続状態がアイコンで表示されます。アイコンの色と状態については，「6.3.1（3）　ツリーエリア」の「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。「青」，「赤」，「黄」，「緑」の順番，または「緑」，「黄」，「赤」，「青」の順番でソートして表示できます。

［スイッチ名］には，スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［スイッチの追加］ボタン

該当するVLANに，VLANを構成するスイッチを追加します。［スイッチの選択］ダイアログボックスが表示されます。

［スイッチの追加］ボタンは，［VLAN一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。

［スイッチの変更］ボタン

選択したスイッチのVLANの構成情報を変更します。［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックスが表示されます。

［スイッチの変更］ボタンは，［スイッチ一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。

［スイッチの削除］ボタン

該当するVLANからVLANを構成しているスイッチを削除します。［スイッチ一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。

スイッチの削除を確認するダイアログボックスが表示され，［OK］をクリックすると，［スイッチ一覧］から削除されます。

スイッチの削除後，削除したスイッチの，該当するVLANに設定されていたポートはデフォルトVLANのUntaggedポートに変更されます。

なお，該当するVLANを構成するスイッチがすべて削除されても，VLAN定義は削除されません。

9.7　［スイッチの選択］ダイアログボックス

［スイッチの選択］ダイアログボックスは，VLANに追加するスイッチの種類を選択するためのダイアログボックスです。［スイッチの選択］ダイアログボックスを次の図に示します。

図9-7　［スイッチの選択］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

スイッチを追加するVLANのVLAN-IDが表示されます。

［スイッチ名］

追加するスイッチを選択します。該当するVLAN管理ドメイン配下にあるすべてのスイッチが，プルダウンメニューに表示されます。

なお，JP1/Cm2/NCでは，この項目で選択したスイッチが，該当するVLAN-IDのVLANに追加できるかどうかはチェックしません。

スイッチによっては，設定できるVLAN-IDの範囲が異なります。設定できるVLAN-IDの最大値を確認し，適切なスイッチを選択してください。

また，BS1000の場合，スイッチのソフトウェアバージョンによって，追加できるVLAN数が異なります。設定できるVLAN数を確認し，追加できる範囲内でVLANを追加してください。

9.8　［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス

［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックスは，VLANを構成するスイッチのポートに，ポートVLANを設定するためのダイアログボックスです。VLAN管理ドメインの配下にあるすべてのスイッチから，ポートVLANを構成するスイッチを選択します。また，スイッチのポートをTaggedポートにするか，Untaggedポートにするかを選択します。各設定項目の詳細については，スイッチのマニュアルを参照してください。［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図9-8　［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

ポートVLANを設定するVLANのVLAN-IDが表示されます。

［スイッチ名］

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス，または［スイッチの選択］ダイアログボックスで選択したスイッチ名が表示されます。

［ポート情報］

［ポート一覧］

該当するスイッチに設定されているすべてのポートと，そのポートのNIF番号が表示されます。

Taggedポート，またはUntaggedポートに追加したい場合は，ポートを選択し［追加>>］ボタンをクリックします。一度に複数のポートを選択して追加できます。追加したポートは［Taggedポート］または［Untaggedポート］に表示されます。

なお，［Taggedポート］または［Untaggedポート］にポートを追加しても，［ポート一覧］からは削除されません。［ポート一覧］には常にすべてのポートが表示されます。

［Taggedポート］に追加する場合は，vlanコマンドのtagged-portサブコマンドを使用し，［Untaggedポート］に追加する場合は，vlanコマンドのuntagged-portサブコマンドを使用して設定します。

［Taggedポート］

Taggedポートに設定されているポートと，そのポートのNIF番号が表示されます。

設定を解除したい場合は，ポートを選択し［<<削除］ボタンをクリックします。一度に複数のポートを選択して設定を解除できます。選択したポートは［Taggedポート］から削除されます。

なお，link-aggregationコマンドのaggregated-portに指定されているポートの場合，該当するaggregated-portすべてを同時に指定する必要があります。この条件は，JP1/Cm2/NCではチェックしませんので，設定前に必ず確認してください。誤って設定すると，設定が失敗します。

［Untaggedポート］

Untaggedポートに設定されているポートと，そのポートのNIF番号が表示されます。ただし，デフォルトVLANに設定されているポート番号については，ユーザーが明示的に指定したポートだけ表示されます。ほかのVLANから削除された結果，デフォルトVLANに割り当てられたポートは表示されません。

設定を解除したい場合は，ポートを選択し［<<削除］ボタンをクリックします。一度に複数のポートを選択して設定を解除できます。選択したポートは［Untaggedポート］から削除されます。

なお，Untaggedポートに設定できるポートは，ほかのポートVLANのUntaggedポートに指定されていないポートです。

また，link-aggregationコマンドのaggregated-portに指定されているポートの場合，該当するaggregated-portすべてを同時に指定する必要があります。この条件は，JP1/Cm2/NCではチェックしませんので，設定前に必ず確認してください。誤って設定すると，設定が失敗します。

［拡張設定］ボタン

［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックスを表示します。

9.9　［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス

［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックスは，ポートVLANの設定を拡張するためのダイアログボックスです。VLANの説明を設定したり，VLANの状態を開放・閉塞したりします。各設定項目の詳細については，スイッチのマニュアルを参照してください。［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図9-9　［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［説明］

該当するVLANの説明を64バイト以内の文字列で指定します。使用できる文字は，英数字と特殊文字です。ただし，次に示す記号は使用できません。

「"」（引用符）

「{ }」（波括弧）

「'」（シングルクォーテーション）

「`」（逆シングルクォーテーション）

「;」（セミコロン）

「$」（ドル記号）

また，ほかのBS1000の同じVLANに設定されている説明をプルダウンメニューから選択することもできます。

この項目はオプションです。

この項目は，vlanコマンドのdescriptionサブコマンドを使用して設定します。なお，デフォルトVLANの説明は変更できません。「Default VLAN」固定です。

［状態］

該当するVLANの状態を指定します。VLANのネットワーク構成を変更する場合，データが流れているままの状態でVLANの構成を変更すると，そのほかの個所で通信ができなくなってしまうおそれがあります。そのため，構成の変更が完了するまで，データが流れるのを止めておくために，該当するVLANの状態を閉塞します。指定できる種類を次に示します。

［Enable］
VLANを開放し，すべてのフレームの送受信を開始します。

［Disable］
VLANを閉塞し，すべてのフレームの送受信を停止します。

デフォルト値は「Enable」です。

この項目はvlanコマンドの{enable|disable}サブコマンドを使用して設定します。

9.10　［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）

［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）は，VLANの構成情報を設定した結果を確認するためのダイアログボックスです。［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスでの設定が完了して，［OK］ボタンをクリックしたときに表示されます。ただし，設定内容すべてがスイッチに反映される前に，ネットワーク構成情報の設定が処理中であることを示すメッセージを閉じた場合は表示されません。［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）を次の図に示します。

図9-10　［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

設定が完了したVLANのVLAN-IDが表示されます。

［スイッチ名］

設定が完了したVLANを構成するスイッチの名称が表示されます。スイッチ名は，スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［操作］

該当するスイッチに対して実行したVLANの操作が表示されます。次のどれかが表示されます。

「追加」

「変更」

「削除」：スイッチからVLANを削除した場合に表示されます。

「データベースから削除されました」：VLAN定義情報からVLAN構成情報を削除した場合に表示されます。

［結果］

該当するスイッチに対して実行した操作の結果が表示されます。「成功」または「失敗」が表示されます。

［原因］

結果が失敗だった場合，JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージが表示されます。形式は次のとおりです。

「KDNV1nnnn-E メッセージ本文」

JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージの説明と対処方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング」を参照してください。

10.　画面－VLANビューのダイアログボックス（Cisco Catalyst）

この章では，Cisco CatalystのVLANの設定で使用する画面の表示項目，および定義項目について説明します。なお，各画面の表示内容および設定内容の詳細については，適宜Cisco Catalystのソフトウェアマニュアルを参照してください。

＜この章の構成＞

10.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

10.2　［スイッチ一覧］ダイアログボックス

10.3　［VLAN一覧］ダイアログボックス

10.4　［VLAN定義の追加］ダイアログボックス

10.5　［VLAN定義の変更］ダイアログボックス

10.6　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

10.7　［ポートの設定］ダイアログボックス

10.8　［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス

10.9　［スイッチの選択］ダイアログボックス

10.10　［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス

10.11　［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス

10.12　［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）

10.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

［スイッチ情報］ダイアログボックスは，スイッチの基本情報やスイッチ構成情報を確認するためのダイアログボックスです。

［スイッチ情報］ダイアログボックスには，［全般］ページと［スイッチ構成情報］ページがあります。［全般］ページには，スイッチ名や状態など，スイッチの基本情報が表示されます。［スイッチ構成情報］ページには，該当スイッチのスイッチ構成情報が表示されます。

＜この節の構成＞

10.1.1　［全般］ページ

10.1.2　［スイッチ構成情報］ページ

10.1.1　［全般］ページ

［全般］ページを次の図に示します。

図10-1　［全般］ページ

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［状態］

該当するスイッチとの接続状態が表示されます。表示される状態は，［Network Element Configuration - View］ウィンドウのツリーエリアに表示される状態アイコンの状態と同じです。詳細については，「6.3.1（3）　ツリーエリア」の「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

［モデル］

該当するスイッチのモデルが表示されます。モデルが不明な場合は，「不明」と表示されます。モデルの情報を持たないスイッチの場合は，何も表示されません。

［ソフトウェアバージョン］

ルーティングソフトウェアのバージョンが表示されます。バージョンは，先頭から11文字までが表示されます。11文字より長い場合，12文字目以降は表示されません。

［ドメイン名］

該当するスイッチが所属しているVLAN管理ドメイン名が表示されます。ドメイン名は，スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したドメイン名が表示されます（デフォルトドメインは，JP1/Cm2/NC - Manager動作条件定義ファイル（ncm.conf）で定義されています）。

［最終更新日時］

該当するスイッチの構成情報をDBに格納した日時が表示されます。

10.1.2　［スイッチ構成情報］ページ

［スイッチ構成情報］ページを次の図に示します。

図10-2　［スイッチ構成情報］ページ

表示項目について説明します。

［VTP情報］

［設定リビジョン番号］

該当するスイッチのVTP設定リビジョン番号が表示されます。

［モード］

該当するスイッチのVTPモードが表示されます。

サーバ

クライアント

トランスペアレント

［ドメイン名］

該当するスイッチが属するVTPドメイン名が表示されます。

［プルーニング］

該当するスイッチのVTPプルーニングの状況が表示されます。

［Enable］
VTPプルーニングが有効な状態です。

［Disable］
VTPプルーニングが無効な状態です。

［バージョン2］

該当するスイッチでVTPバージョン2の使用状況が表示されます。

［Enable］
VTPバージョン2を使用しています。

［Disable］
VTPバージョン2は使用していません。VTPバージョン1を使用しています。

［ポート情報］

該当するスイッチのポートの設定内容が表示されます。各表示項目の内容については，VLANビューの「ポートリスト」と同様です。「6.5.1（4）（d）　ポートリスト」の「表6-21　ポートリスト（Cisco Catalyst）の表示項目の説明」を参照してください。

10.2　［スイッチ一覧］ダイアログボックス

［スイッチ一覧］ダイアログボックスは，VLAN管理ドメインの配下にどのようなスイッチがあるかを確認するためのダイアログボックスです。［スイッチ一覧］ダイアログボックスを次の図に示します。

図10-3　［スイッチ一覧］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ドメイン名］

該当するVLAN管理ドメインの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したVLAN管理ドメイン名が表示されます。デフォルトドメインは，JP1/Cm2/NC - Manager動作条件定義ファイル（ncm.conf）で定義されています。

［スイッチ一覧］

該当するVLAN管理ドメインにどのようなスイッチがあるかを示す一覧が表示されます。表示内容については，VLANビューのリストエリアの「スイッチリスト」と同様です。詳細については，「6.5.1（4）（c）　スイッチリスト」の「表6-18　スイッチリストの表示項目の説明」を参照してください。

なお，［スイッチ一覧］の任意の行を選択したあと，［詳細］ボタンをクリックするか，またはスイッチ名称をダブルクリックすると，［VLAN一覧］ダイアログボックスが表示されます。

10.3　［VLAN一覧］ダイアログボックス

［VLAN一覧］ダイアログボックスは，あるスイッチにどのVLANが割り当てられているかを確認するためのダイアログボックスです。

［VLAN一覧］ダイアログボックスを次の図に示します。

図10-4　［VLAN一覧］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［VLAN一覧］

該当するスイッチに設定されているVLANの一覧が表示されます。

［VLAN-ID］

VLAN-IDが表示されます。

［タイプ］

VLAN種別が表示されます。表示される種別は「ポート」です。

［状態］

VLANの状態が表示されます。表示される状態を次に示します。

［Active］
すべてのフレームの送受信ができる状態です。

［Suspend］
フレームの送受信がすべてできない状態です。

［VLANメディアタイプ］

VLANメディアタイプが表示されます。

ETHERNET

FDDI

FDDI-NET

Token Ring

Token Ring NET

Token Ring TrCRF

Token Ring TrBRF

［VLAN名］

該当するVLANのVLAN名が表示されます。

このVLAN名は，スイッチに設定されているVLAN名です。VLAN定義情報で指定するVLAN名とは関係ありません。

［SAID］

SAID（Security Association Identifier）が表示されます。

［SVI］

SVIの使用状況が「使用」または「未使用」で表示されます。

［IPアドレス］

IPアドレスが表示されます。IPアドレスは，IPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）で表示されます。

10.4　［VLAN定義の追加］ダイアログボックス

［VLAN定義の追加］ダイアログボックスは，VLAN定義情報をVLAN管理ドメインに追加するためのダイアログボックスです。［VLAN定義の追加］ダイアログボックスを次の図に示します。

図10-5　［VLAN定義の追加］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

追加するVLANのIDを指定します。指定できる値は，2～4095の整数です。デフォルトは空白です。このVLAN-IDの上限値までVLANをネットワーク上に構築できます。ただし，同じVLAN管理ドメイン内にあるVLAN同士で重複した値は指定しないでください。

［VLAN名］

ネットワーク構成ツリーに表示するVLANの名称を，63バイト以内の文字列で指定します。この項目には全角文字を指定できます。ここで指定する名称は，スイッチには設定されません。マネージャーサーバのDBに保存されます。

［タイプ］

追加するVLANの種別を指定します。指定できる種別は，［ポート］です。

［備考］

コメントを255バイト以内の文字列で指定します。この項目には全角文字を指定できます。ここで指定する内容は，スイッチには設定されません。マネージャーサーバのDBに保存されます。この項目はオプションです。

10.5　［VLAN定義の変更］ダイアログボックス

［VLAN定義の変更］ダイアログボックスは，定義済みのVLAN定義情報を変更するためのダイアログボックスです。［VLAN定義の変更］ダイアログボックスを次の図に示します。

図10-6　［VLAN定義の変更］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

変更するVLANのIDが表示されます。この項目は変更できません。

［VLAN名］

ネットワーク構成ツリーに表示するVLANの名称を，63バイト以内の文字列で指定します。この項目には全角文字を指定できます。ここで指定する名称は，スイッチには設定されません。マネージャーサーバのDBに保存されます。

［タイプ］

変更するVLANに定義されているVLANの種別が表示されます。この項目は変更できません。

［備考］

コメントを255バイト以内の文字列で指定します。この項目には全角文字を指定できます。ここで指定する内容は，スイッチには設定されません。マネージャーサーバのDBに保存されます。この項目はオプションです。

10.6　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスは，スイッチ構成情報を設定するためのダイアログボックスです。各表示項目の詳細については，スイッチのマニュアルを参照してください。［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図10-7　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［VTP情報］

該当するスイッチの設定内容が表示されます。表示される内容は，［スイッチ情報］ダイアログボックスの［スイッチ構成情報］ページと同様です。詳細については，「10.1.2　［スイッチ構成情報］ページ」を参照してください。

［ポート情報］

該当するスイッチのポートの設定内容が表示されます。各表示項目の内容については，VLANビューの「ポートリスト」と同様です。「6.5.1（4）（d）　ポートリスト」の「表6-21　ポートリスト（Cisco Catalyst）の表示項目の説明」を参照してください。

なお，JP1/Cm2/NCではレイヤー2モードのポートだけが対象です。

［ポートの設定］ボタン

VLANメンバーシップモード，およびカプセル化フォーマットの設定を変更するために使用します。［ポートの設定］ダイアログボックスが表示されます。

10.7　［ポートの設定］ダイアログボックス

［ポートの設定］ダイアログボックスは，次に示す内容をポートに設定するためのダイアログボックスです。

ポートモード

カプセル化フォーマット

［ポートの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図10-8　［ポートの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［選択可能ポート］

選択できるポートの設定内容が表示されます。

設定を変更するポートをクリックで指定します。一度に複数のポートを選択できます。

［変更後のポートモード］

変更後のポートモード（VLANメンバーシップモード）を指定します。プルダウンメニューにポートモードの一覧が表示され，指定できます。

デフォルトでは空白となり，何も表示されません。プルダウンメニューから「（空白）」を指定した場合，変更前のポートモードのまま設定内容は変更されません。

dynamic desirable
動的判断モードです。対向のポートがトランク，desirableまたはautoのどれかに設定されている場合，モードがトランクになります。

アクセス
アクセスモードです。

トランク
トランクモードです。
なお，［変更後のカプセル化フォーマット］の「negotiate」と組み合わせて設定することはできません。

802.1Q
802.1Qトンネルモードです。Cisco Catalyst3750の場合は，表示されません。

dynamic auto
動的判断モードです。対向のポートがトランクまたはdesirableに設定されている場合，モードがトランクになります。

プライベートVLANホスト
プライベートVLANホストモードです。Cisco Catalyst3550の場合は，表示されません。

プライベートVLAN混合
プライベートVLAN混合モードです。Cisco Catalyst3550の場合は，表示されません。

この項目はconfig-ifモードのswitchport modeコマンドを使用して設定します。

［変更後のカプセル化フォーマット］

変更後のカプセル化フォーマットを指定します。プルダウンメニューにカプセル化フォーマットの一覧が表示され，指定できます。

デフォルトでは空白となり何も表示されません。プルダウンメニューから「（空白）」を指定した場合，変更前のカプセル化フォーマットのまま設定内容は変更されません。

negotiate
DISL（Dynamic Inter-Switch Link）およびDTP（Dynamic Trunking Protocol）ネゴシエーションがカプセル化フォーマットを解決できないときに，ISLが選択される形式です。
なお，［変更後のポートモード］の「トランク」と組み合わせて設定することはできません。

ISL
スイッチ間リンクヘッダーを使用してカプセル化する形式です。

802.1Q
IEEE802.1Q形式です。

この項目はconfig-ifモードのswitch trunk encapsulationコマンドを使用して設定します。

［変更］ボタン

ポートモードおよびカプセル化フォーマットを指定した内容に変更します。どちらか一方の内容を変更することもできます。

10.8　［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスは，VLAN構成情報を設定するためのダイアログボックスです。［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図10-9　［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ドメイン名］

該当するVLANが所属しているVLAN管理ドメイン名が表示されます。ドメイン名は，スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したドメイン名が表示されます。デフォルトドメインは，JP1/Cm2/NC - Manager動作条件定義ファイル（ncm.conf）で定義されています。

［VLAN一覧］

VLAN管理ドメイン内の定義済みのVLANを一覧で表示します。

表示内容については，［Network Element Configuration - View］ウィンドウのリストエリアの「VLANリスト」と同様です。詳細については，「6.5.1（4）（b）　VLANリスト」の「表6-17　VLANリストの表示項目の説明」を参照してください。［VLAN一覧］の任意の行を選択すると，選択したVLANを構成しているスイッチが，［スイッチ一覧］に表示されます。

［VLAN定義の追加］ボタン

VLAN定義情報をVLAN管理ドメインに追加するために使用します。［VLAN定義の追加］ダイアログボックスが表示されます。VLANの定義数が4,094個以下の場合にクリックできます。

［VLAN定義の変更］ボタン

すでに定義しているVLAN定義情報を変更するために使用します。［VLAN定義の変更］ダイアログボックスが表示されます。［VLAN一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。

［VLAN定義の削除］ボタン

選択したVLANの定義をVLAN管理ドメインから削除します。ただし次の場合は削除できません。

VLAN-IDが1（デフォルトVLAN）の場合

VLAN-IDが1002～1005で，VLANを構成するスイッチにCisco Catalystがある場合

VLANを構成するスイッチに，VTPモードがクライアントのCisco Catalystがある場合

［VLAN一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。

VLAN定義の削除後，削除されたVLANにアクセスポートまたはネイティブ指定トランクポートとして設定されていたポートは，デフォルトVLAN（VLAN-ID：1）のアクセスポートまたはネイティブ指定トランクポートに変更されます。

［スイッチ一覧］

［VLAN一覧］で選択したVLANを構成するスイッチを一覧で表示します。スイッチの状態とスイッチ名の対応が表示されます。

［状態］には，スイッチとの接続状態がアイコンで表示されます。アイコンの色と状態については，「6.3.1（3）　ツリーエリア」の「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。「青」，「赤」，「黄」，「緑」の順番，または「緑」，「黄」，「赤」，「青」の順番でソートして表示できます。

［スイッチ名］には，スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［スイッチの追加］ボタン

該当するVLANに，VLANを構成するスイッチを追加します。［スイッチの選択］ダイアログボックスが表示されます。

［スイッチの追加］ボタンは，［VLAN一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。ただし，選択するスイッチがCisco Catalystの場合は，スイッチを追加するための条件があります。条件を次の表に示します。

表10-1　スイッチを追加するための条件（Cisco Catalystの場合）

条件

VLAN-ID

1，1002～1005
2～1001
1006～4094（拡張範囲VLAN）

VTPモードがサーバ
×
○
×

VTPモードがクライアント
×
×

VTPモードがトランスペアレント
○
○

（凡例）

　　○：スイッチを追加できる。

　　×：スイッチを追加できない。

注意

JP1/Cm2/NCでは，Cisco Catalystで内部的に使用されているVLAN（Internal VLAN）を扱いません。Internal VLANは，拡張範囲VLAN（VLAN-ID:1006～4094）の下部のID（1006寄り）を使用します。このため拡張範囲VLANにCisco Catalystを追加する場合は，上部のID（4094寄り）を使用し，Internal VLANで設定済みのIDと重複しないようにしてください。

［スイッチの変更］ボタン

選択したスイッチのVLANの構成情報を変更します。［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックスが表示されます。

［スイッチの変更］ボタンは，［スイッチ一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。ただし，選択したスイッチがCisco Catalystの場合は，スイッチを変更するための条件があります。条件を次の表に示します。

表10-2　スイッチを変更するための条件（Cisco Catalystの場合）

条件

VLAN-ID

1，1002～1005
2～1001
1006～4094（拡張範囲VLAN）

VTPモードがサーバ
○
○
×

VTPモードがクライアント
×

VTPモードがトランスペアレント
○

（凡例）

　　○：スイッチを変更できる。

　　×：スイッチを変更できない。

［スイッチの削除］ボタン

該当するVLANからVLANを構成しているスイッチを削除します。［スイッチ一覧］の任意の行を選択するとクリックできます。ただし，選択したスイッチがCisco Catalystの場合は，スイッチを削除するための条件があります。条件を次の表に示します。

表10-3　スイッチを削除するための条件（Cisco Catalystの場合）

条件

VLAN-ID

1，1002～1005
2～1001
1006～4094（拡張範囲VLAN）

VTPモードがサーバ
×
○
×

VTPモードがクライアント
×
×

VTPモードがトランスペアレント
○
○

（凡例）

　　○：スイッチを削除できる。

　　×：スイッチを削除できない。

スイッチの削除を確認するダイアログボックスが表示され，［OK］をクリックすると，［スイッチ一覧］から削除されます。

スイッチの削除後，削除したスイッチの，該当するVLANにアクセスポートまたはネイティブ指定トランクポートとして設定されていたポートは，デフォルトVLAN（VLAN-ID：1）のアクセスポートまたはネイティブ指定トランクポートに変更されます。

なお，該当するVLANを構成するスイッチがすべて削除されても，VLAN定義は削除されません。

10.9　［スイッチの選択］ダイアログボックス

［スイッチの選択］ダイアログボックスは，VLANに追加するスイッチの種類を選択するためのダイアログボックスです。［スイッチの選択］ダイアログボックスを次の図に示します。

図10-10　［スイッチの選択］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

スイッチを追加するVLANのVLAN-IDが表示されます。

［スイッチ名］

追加するスイッチを選択します。該当するVLAN管理ドメイン配下にあるすべてのスイッチが，プルダウンメニューに表示されます。Cisco Catalystの場合，一つのスイッチに追加できるVLANの最大数は1,005個です。そのため，すでに1,005個のVLANを持つCisco Catalystのスイッチは表示されません。

なお，JP1/Cm2/NCでは，この項目で選択したスイッチが，該当するVLAN-IDのVLANに追加できるかどうかはチェックしません。

スイッチによっては，設定できるVLAN-IDの範囲が異なります。設定できるVLAN-IDの最大値を確認し，適切なスイッチを選択してください。

10.10　［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス

［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックスは，VLANを構成するスイッチのポートに，ポートVLANを設定するためのダイアログボックスです。VLAN管理ドメインの配下にあるすべてのスイッチから，ポートVLANを構成するスイッチを選択します。また，スイッチのポート種別および所属ポートを選択します。各設定項目の詳細については，スイッチのマニュアルを参照してください。［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図10-11　［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

ポートVLANを設定するVLANのVLAN-IDが表示されます。

［スイッチ名］

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス，または［スイッチの選択］ダイアログボックスで選択したスイッチ名が表示されます。

［ポート指定種別］

該当するVLANに所属するポートのポート種別を指定します。プルダウンメニューにポート種別の一覧が表示され，ポート種別を指定できます。デフォルトでは「アクセスポート」が表示されます。

アクセスポート
VLANにアクセスポートとして所属しています。

ネイティブ指定トランクポート
該当するVLANにネイティブ指定のトランクポートとして所属しています。

トランクポート
該当するVLANにトランクポートとして所属しています。

プルーニング適用トランクポート
該当するVLANのプルーニングを適用するトランクポートとして所属していいます。VLAN-IDが1，1002～1005，または拡張範囲VLAN（VLAN-ID：1006～4094）の場合は，「プルーニング適用トランクポート」は表示されません。
指定したポート種別に応じて「所属ポート」のリストの表示が切り替わります。

［ポート情報］

［ポート一覧］

該当するスイッチに設定されているレイヤー2モードのポートとポートの情報（インターフェースタイプ，スタック，スロット，ポート）がすべて表示されます。

所属ポートに追加したい場合は，ポートを選択し［追加>>］ボタンをクリックします。一度に複数のポートを選択して追加できます。追加したポートは［所属ポート］に表示されます。

なお，［所属ポート］にポートを追加しても，［ポート一覧］からは削除されません。［ポート一覧］には常にすべてのポートが表示されます。

［所属ポート］に追加する場合は，config-ifモードのswitchport trunk（トランクポートの場合）またはswitchport access vlan（アクセスポートの場合）コマンドを使用して設定します。

［所属ポート］※

所属ポートに設定されているポートとポートの情報（インターフェースタイプ，スタック，スロット，ポート）が表示されます。

設定を解除したい場合は，ポートを選択し［<<削除］ボタンをクリックします。一度に複数のポートを選択して設定を解除できます。選択したポートは［所属ポート］から削除されます。［ポート指定種別］で「アクセスポート」または「ネイティブ指定トランクポート」が指定されていた場合，削除されたポートはデフォルトVLAN（VLAN-ID：1）に変更されます。

注※

［所属ポート］へ追加したポートの設定が有効になるかどうかは，設定したポートのVLANメンバーシップモードやカプセル化フォーマットによって異なります。JP1/Cm2/NCでは設定が有効かどうかをチェックしませんので，設定前に必ず確認してください。

［拡張設定］ボタン

［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックスを表示します。

10.11　［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス

［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックスは，ポートVLANの設定を拡張するためのダイアログボックスです。VLANの状態を開放・閉塞したりSAIDを指定したりします。各設定項目の詳細については，スイッチのマニュアルを参照してください。［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図10-12　［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［VLANメディアタイプ］

該当するVLANのVLANメディアタイプが表示されます。新規にVLANを作成する場合は，「ETHERNET」が表示されます。なお，JP1/Cm2/NCを使用して新規に作成できるVLANのVLANメディアタイプはイーサネットだけです。

［VLAN名］

該当するVLANのVLAN名を指定します。このVLAN名は，スイッチに設定されているVLAN名です。VLAN定義情報で指定するVLAN名とは関係ありません。

VLAN名は1～32文字のASCII文字で指定します。ただし，「"（引用符）」は使用できません。VLAN名はスイッチ内で重複しないように指定してください。また，この項目はVLANの設定で必須項目です。新規にVLANを作成する場合は，デフォルトで「VLANVLAN-ID」が表示されます（例：VLAN-IDが2の場合，VLAN名はVLAN0002）。指定を省略した場合は，デフォルトの「VLANVLAN-ID」が設定されます。既存のVLANの場合は，VLAN名が表示されます。

なお，次の場合はVLAN名の変更はできません。

VLAN-IDが1，または1002～1005のとき
次のVLAN名が表示されます。
・VLAN-IDが1の場合：default
・VLAN-IDが1002の場合：fddi-default
・VLAN-IDが1003の場合：trcrf-default（token-ring-default※）
・VLAN-IDが1004の場合：fddinet-default
・VLAN-IDが1005の場合：trbrf-default（trnet-default※）
注※　VTPのバージョン2がDisableの場合

VTPモードがクライアントのとき

この項目はconfig-vlanモードのnameコマンドを使用して設定します。

［状態］

該当するVLANの状態を指定します。VLANのネットワーク構成を変更する場合，データが流れているままの状態でVLANの構成を変更すると，そのほかの個所で通信ができなくなってしまうおそれがあります。そのため，構成の変更が完了するまで，データが流れるのを止めておくために，該当するVLANの状態を閉塞します。指定できる種類を次に示します。

Active
VLANを開放し，すべてのフレームの送受信を開始します。

Suspend
VLANを閉塞し，すべてのフレームの送受信を停止します。

この項目はVLANの設定で必須項目です。新規にVLANを作成する場合，デフォルト値は「Active」です。

なお，次の場合は状態の変更はできません。

VLAN-IDが1，または1002～1005のとき

VTPモードがクライアントのとき

VTPモードがトランスペアレントで，拡張範囲VLAN（VLAN-ID：1006～4094）のとき

この項目はconfig-vlanモードのstateコマンドを使用して設定します。

［SAID］

該当するVLANのSAIDを1～4294967294の範囲の整数で指定します。SAIDはスイッチ内で重複しないように指定してください。また，この項目はVLANの設定で必須項目です。

新規にVLANを作成する場合は，デフォルトで「100000+VLAN-ID」が表示されます（例：VLAN-IDが2の場合，SAIDは100002）。新規にVLANを作成する場合に指定を省略したときは，デフォルトの「100000+VLAN-ID」が設定されます。既存のVLANの場合は，該当するVLANに設定されているSAIDが表示されます。

なお，次の場合はSAIDの変更はできません。

VTPモードがクライアントのとき

VTPモードがトランスペアレントで，拡張範囲VLAN（VLAN-ID：1006～4094）のとき

この項目はconfig-vlanモードのsaidコマンドを使用して設定します。

［SVI］

［SVIを使用する。］

SVIを使用する場合，チェックボックスをチェックします。［IPアドレス（IPv4形式）］を指定する場合は，必ずチェックします。

この項目はconfigモードのinterface vlanコマンドを使用して設定します。

［IPアドレス（IPv4形式）］

SVIにIPv4形式のIPアドレスを設定します。「nnn.nnn.nnn.nnn/マスク長」形式で指定します。「マスク長」は，1～32の範囲で指定します。この項目はオプションです。

また，この項目はconfig-ifモードのip addressコマンドを使用して設定します。

10.12　［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）

［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）は，VLANの構成情報を設定した結果を確認するためのダイアログボックスです。［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックスでの設定が完了して，［OK］ボタンをクリックしたときに表示されます。ただし，設定内容すべてがスイッチに反映される前に，ネットワーク構成情報の設定が処理中であることを示すメッセージを閉じた場合は表示されません。［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）を次の図に示します。

図10-13　［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）

表示項目について説明します。

［VLAN-ID］

設定が完了したVLANのVLAN-IDが表示されます。

［スイッチ名］

設定が完了したVLANを構成するスイッチの名称が表示されます。スイッチ名は，スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［操作］

該当するスイッチに対して実行したVLANの操作が表示されます。次のどれかが表示されます。

「追加」

「変更」

「削除」：スイッチからVLANを削除した場合に表示されます。

「データベースから削除されました」：VLAN定義情報からVLAN構成情報を削除した場合に表示されます。

［結果］

該当するスイッチに対して実行した操作の結果が表示されます。「成功」または「失敗」が表示されます。

［原因］

結果が失敗だった場合，JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージが表示されます。形式は次のとおりです。

「KDNV1nnnn-E メッセージ本文」

JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージの説明と対処方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング」を参照してください。

11.　画面－SLBビューのダイアログボックス（BIG-IP）

この章では，BIG-IPのSLBの設定で使用する画面の表示項目，および定義項目について説明します。なお，各画面の表示内容および設定内容の詳細については，適宜BIG-IPのソフトウェアマニュアルを参照してください。

＜この章の構成＞

11.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

11.2　［論理サーバ情報］ダイアログボックス

11.3　［物理サーバ情報］ダイアログボックス

11.4　［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

11.5　［論理サーバの設定］ダイアログボックス

11.6　［論理サーバポートの設定］ダイアログボックス

11.7　［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

11.8　［プールの設定］ダイアログボックス

11.9　［物理サーバの設定］ダイアログボックス

11.10　［物理サーバポートの設定］ダイアログボックス

11.11　［バインド構成情報の設定］ダイアログボックス

11.12　［バインドの設定］ダイアログボックス

11.13　［設定結果］ダイアログボックス

11.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

［スイッチ情報］ダイアログボックスは，スイッチの基本情報を確認するためのダイアログボックスです。［スイッチ情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図11-1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［状態］

該当するスイッチとの接続状態が表示されます。表示される状態は，SLBビューのツリーエリアに表示される状態アイコンの状態と同じです。詳細については，「6.3.1（3）　ツリーエリア」の「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

［モデル］

該当するスイッチのモデルが表示されます。スイッチから直接取得した情報が表示されます。

［ソフトウェアバージョン］

ルーティングソフトウェアのバージョンが表示されます。バージョンは，先頭から11文字までが表示されます。11文字より長い場合，12文字目以降は表示されません。

［最終更新日時］

該当するスイッチの構成情報をDBに格納した日時が表示されます。

11.2　［論理サーバ情報］ダイアログボックス

［論理サーバ情報］ダイアログボックスは，該当する論理サーバの基本情報を確認するためのダイアログボックスです。［論理サーバ情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図11-2　［論理サーバ情報］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［論理サーバ］

該当する論理サーバのIPアドレスが表示されます。表示形式は，IPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）です。

［状態］

該当する論理サーバの状態が表示されます。表示内容は次のとおりです。

「Enable」
論理サーバが有効な状態です。

「Disable」
論理サーバが無効な状態です。

［論理サーバポート］

該当する論理サーバに設定されている論理サーバポートの内容が表示されます。表示される内容は，SLBビューの「論理サーバポートリスト」と同様です。詳細については，「6.6.1（6）（d）　論理サーバポートリスト（BIG-IP）」の「表6-30　論理サーバポートリスト（BIG-IP）の表示項目の説明」を参照してください。

11.3　［物理サーバ情報］ダイアログボックス

［物理サーバ情報］ダイアログボックスは，該当する物理サーバの基本情報を確認するためのダイアログボックスです。［物理サーバ情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図11-3　［物理サーバ情報］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［物理サーバ］

該当する物理サーバのIPアドレスが表示されます。表示形式は，IPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）です。

［物理サーバポート］

［ポート］

該当する物理サーバに設定されているポート番号が表示されます。

［ウェイト（比率）］

該当する物理サーバポートに設定されているウェイト値（比率）が表示されます。

［状態］

該当する物理サーバポートの状態が表示されます。表示内容は次のとおりです。

「Enable」
トラフィックを受け付けられる状態です。

「Disable」
既存のセッションに属するトラフィックだけを新規に受け付けます。それ以外は受け付けません。既存の接続については，接続を完了するまで状態を維持します。

11.4　［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，SLBを構成しているスイッチへ論理サーバの構成情報を設定するためのダイアログボックスです。［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図11-4　［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［論理サーバ一覧］

定義済みの論理サーバをリストに一覧表示します。表示内容は，SLBビューのリストエリアに表示する「論理サーバリスト」と同様です。詳細については，「6.6.1（6）（c）　論理サーバリスト（BIG-IP）」の「表6-29　論理サーバリスト（BIG-IP）の表示項目の説明」を参照してください。

この項目から，［論理サーバの設定］ダイアログボックスを表示して論理サーバを追加または変更したり，論理サーバを削除したりします。［論理サーバの設定］ダイアログについては，「11.5　［論理サーバの設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［追加］ボタン

論理サーバをスイッチに追加するために使用します。［論理サーバの設定］ダイアログボックスを表示します。

［変更］ボタン

論理サーバの設定を変更するために使用します。［論理サーバの設定］ダイアログボックスを表示します。［論理サーバ一覧］で任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

論理サーバをスイッチから削除するために使用します。［論理サーバ一覧］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

11.5　［論理サーバの設定］ダイアログボックス

［論理サーバの設定］ダイアログボックスは，SLBを構成しているスイッチへ論理サーバを追加したり，論理サーバの設定を変更したりするためのダイアログボックスです。［論理サーバの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図11-5　［論理サーバの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［論理サーバ］

該当する論理サーバのIPアドレスをIPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）で指定します。この項目は［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［論理サーバ一覧］で［変更］ボタンをクリックした場合は編集できません。

［状態］

該当する論理サーバの状態を設定します。論理サーバに設定されたすべての論理サーバポートに対して設定されます。

「Enable」
該当する論理サーバを有効にします。

「Disable」
該当する論理サーバを無効にします。

この項目はオプションです。デフォルト値は，「Enable」です。

［論理サーバポート］

定義済みの論理サーバポートをリストに一覧表示します。表示内容は，SLBビューのリストエリアに表示する「論理サーバポートリスト」と同様です。詳細については，「6.6.1（6）（d）　論理サーバポートリスト（BIG-IP）」の「表6-30　論理サーバポートリスト（BIG-IP）の表示項目の説明」を参照してください。

［追加］ボタン

論理サーバポートを論理サーバに追加するために使用します。［論理サーバポートの設定］ダイアログボックスを表示します。

［変更］ボタン

論理サーバポートの設定を変更するために使用します。［論理サーバポートの設定］ダイアログボックスを表示します。［論理サーバポート］で任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

論理サーバポートを論理サーバから削除するために使用します。［論理サーバポート］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。なお，プールと関連づけられた状態の論理サーバポートを削除することはできません。

削除後の論理サーバポート数が0になる場合は，削除を確認するダイアログボックスが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると，［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスから該当する論理サーバが削除されます。

11.6　［論理サーバポートの設定］ダイアログボックス

［論理サーバポートの設定］ダイアログボックスは，論理サーバに論理サーバポートを追加したり，論理サーバポートの設定を変更したりするためのダイアログボックスです。［論理サーバポートの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図11-6　［論理サーバポートの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ポート名］

論理サーバポート名を1～255バイト以内で指定します。先頭は必ず英字にしてください。また，スイッチ内で同じ名前は指定できません。使用できる文字は，次のとおりです。

英数字

「-」（ハイフン）

「_」（アンダーバー）

「.」（ピリオド）

この項目は［論理サーバの設定］ダイアログボックスの［論理サーバポート］で［変更］ボタンをクリックした場合は編集できません。

注意

JP1/Cm2/NCでは256バイト以上の論理サーバポート名は扱いません。スイッチに256バイト以上の論理サーバポート名が設定されていた場合，該当する論理サーバポートの情報は取得しませんので，ご注意ください。

［ポート］

論理サーバに定義するTCP/UDPポート番号を指定します。指定できる値は，0～65535の整数です。プルダウンメニューに予約ポートが「サービス名（ポート番号）」の形式で表示され，ポートを指定できます。なお，プールと関連づけられた状態のポートを変更することはできません。

［状態］

該当するポートの状態を次の二つから選択します。

「Enable」
該当するポートを有効にします。

「Disable」
該当するポートを無効にします。

この項目は，オプションです。デフォルト値は「Enable」です。

11.7　［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，SLBを構成しているスイッチへ物理サーバを設定するためのダイアログボックスです。各設定項目の詳細については，スイッチのマニュアルを参照してください。［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図11-7　［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［プール一覧］

定義済みのプールがリストに一覧表示されます。表示内容はSLBビューのリストエリアに表示する「プールリスト」と同様です。詳細については，「6.6.1（6）（e）　プールリスト（BIG-IP）」の「表6-32　プールリスト（BIG-IP）の表示項目の説明」を参照してください。

［プールの追加］ボタン

プールをスイッチに追加するために使用します。［プールの設定］ダイアログボックスを表示します。

［プールの変更］ボタン

プールの設定を変更するために使用します。［プールの設定］ダイアログボックスを表示します。［プール一覧］で任意の1行を選択するとクリックできます。

［プールの削除］ボタン

プールをスイッチから削除するために使用します。［プール一覧］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

［物理サーバ一覧］

定義済みの物理サーバがリストに一覧表示されます。表示内容は，SLBビューのリストエリアに表示する「物理サーバリスト」と同様です。詳細については，「6.6.1（6）（f）　物理サーバリスト（BIG-IP）」の「表6-33　物理サーバリスト（BIG-IP）の表示項目の説明」を参照してください。

［物理サーバの追加］ボタン

物理サーバをスイッチに追加するために使用します。［物理サーバの設定］ダイアログボックスを表示します。

［物理サーバの変更］ボタン

物理サーバの設定を変更するために使用します。［物理サーバの設定］ダイアログボックスを表示します。［物理サーバ一覧］で任意の1行を選択するとクリックできます。

［物理サーバの削除］ボタン

物理サーバをスイッチから削除するために使用します。［物理サーバ一覧］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

11.8　［プールの設定］ダイアログボックス

［プールの設定］ダイアログボックスは，SLBを構成しているスイッチへプールを追加したり，プールの設定を変更したりするためのダイアログボックスです。各設定項目の詳細については，スイッチのマニュアルを参照してください。［プールの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図11-8　［プールの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［プール名］

プール名を1～255バイト以内で指定します。また，先頭は必ず英字にしてください。また，スイッチ内で同じ名前は指定できません。使用できる文字は，次のとおりです。

英数字

「-」（ハイフン）

「_」（アンダーバー）

「.」（ピリオド）

この項目は［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［プール一覧］で［プールの変更］ボタンをクリックした場合は編集できません。

注意

JP1/Cm2/NCでは256バイト以上のプール名は扱いません。スイッチに256バイト以上のプール名が設定されていた場合，該当するプールに関する情報は取得しません。また，プール名が256バイト以上のプールと論理サーバポートが関連づけられていた場合，該当する論理サーバポートに関する情報も取得しないので，ご注意ください。

［ロードバランシング方法］

該当するプールのロードバランシング方法を指定します。プルダウンメニューにロードバランシング方法の一覧が表示され，指定できます。デフォルトでは「ラウンドロビン」が表示されます。

ラウンドロビン
プールに「rr（Round Robin）」を設定します。サーバリクエストが各物理サーバに順番に送信されます。

比率
プールに「ratio」を設定します。各物理サーバに指定した比率に従って，サーバリクエストが送信されます。

比率メンバー
プールに「member ratio」を設定します。

動的比率
プールに「dynamic ratio」を設定します。各物理サーバから収集した情報を基に動的に比率を決定し，サーバリクエストが送信されます。

最速
プールに「fastest」を設定します。応答速度が最も速い物理サーバに，サーバリクエストが送信されます。

最速メンバー
プールに「fastest app resp」を設定します。

最少接続
プールに「least conn」を設定します。接続数の最も少ない物理サーバにサーバリクエストが送信されます。

最少接続メンバー
プールに「member least conn」を設定します。

観測
プールに「observed」を設定します。各物理サーバの接続数と応答速度を監視し，BIG-IP独自のアルゴリズムによって送信先を決定し，サーバリクエストが送信されます。

観測メンバー
プールに「member observed」を設定します。

予測
プールに「predictive」を設定します。各物理サーバの接続数と応答速度を監視してパフォーマンスウェイトを予測し，サーバリクエストが送信されます。

予測メンバー
プールに「member predictive」を設定します。

11.9　［物理サーバの設定］ダイアログボックス

［物理サーバの設定］ダイアログボックスは，SLBを構成しているスイッチへ物理サーバを追加したり，物理サーバの設定を変更したりするためのダイアログボックスです。［物理サーバの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図11-9　［物理サーバの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［物理サーバ］

該当する物理サーバのIPアドレスをIPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）で指定します。この項目は［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［物理サーバ一覧］で［物理サーバの追加］ボタンをクリックした場合に必ず指定します。また，［物理サーバの変更］ボタンをクリックした場合は編集できません。

［物理サーバポート］

該当する物理サーバに定義されている物理サーバポートの一覧が表示されます。

［ポート］および［ウェイト（比率）］

SLBビューのリストエリアの「物理サーバポートリスト」と同様です。詳細については，「6.6.1（6）（g）　物理サーバポートリスト（BIG-IP）」の「表6-34　物理サーバポートリスト（BIG-IP）の表示項目の説明」を参照してください。

［状態］

物理サーバポートの状態が表示されます。

「Enable」
該当するポートは有効な状態です。

「Disable」
該当するポートは無効な状態です。

［追加］ボタン

物理サーバポートを物理サーバに追加するために使用します。［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスを表示します。

［変更］ボタン

物理サーバポートの設定を変更するために使用します。［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスを表示します。［物理サーバポート］で任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

物理サーバポートを物理サーバから削除するために使用します。［物理サーバポート］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

11.10　［物理サーバポートの設定］ダイアログボックス

［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスは，物理サーバに物理サーバポートを追加したり，物理サーバポートの設定を変更したりするためのダイアログボックスです。各設定項目の詳細については，スイッチのマニュアルを参照してください。［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図11-10　［物理サーバポートの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ポート］

物理サーバに定義するTCP/UDPポート番号を指定します。指定できる値は，0～65535の整数です。プルダウンメニューから予約ポート一覧を表示し，指定できます。

この項目は［物理サーバの設定］ダイアログボックスの［物理サーバポート］で［変更］ボタンをクリックした場合は編集できません。

［ウェイト］

該当する物理サーバポートに定義する比率のウェイト値を指定します。指定できる値は，1～65535の整数です。

この項目は，オプションです。設定を省略した場合は，1が設定されます。

［状態］

該当するポートの状態を次の二つから選択します。

「Enable」
該当するポートでトラフィックを受け付けます。

「Disable」
該当するポートで，既存のセッションに属するトラフィックだけを新規に受け付けます。それ以外は受け付けません。既存の接続については，接続を完了するまで状態を維持します。

この項目は，オプションです。デフォルト値は「Enable」です。

11.11　［バインド構成情報の設定］ダイアログボックス

［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスは，論理サーバと物理サーバをバインドするためのダイアログボックスです。［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図11-11　［バインド構成情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［論理サーバ一覧］

スイッチに定義されている論理サーバのうち，バインド済みの論理サーバの内容が表示されます。［論理サーバ］には論理サーバのIPアドレスがIPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）で表示されます。

［追加］ボタン

バインドの設定を追加するために使用します。［バインドの設定］ダイアログボックスを表示します。

［変更］ボタン

バインドの設定を変更するために使用します。［バインドの設定］ダイアログボックスを表示します。［論理サーバ一覧］で任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

バインドの設定を削除するために使用します。［論理サーバ一覧］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

11.12　［バインドの設定］ダイアログボックス

［バインドの設定］ダイアログボックスは，バインドの設定を追加，変更するためのダイアログボックスです。各設定項目の詳細については，スイッチのマニュアルを参照してください。［バインドの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図11-12　［バインドの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［論理サーバ］

プールをバインドする論理サーバを選択します。該当するスイッチに定義されている論理サーバをプルダウンメニューから選択できます。プルダウンメニューには論理サーバのIPアドレスが表示されます。

この項目は，［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスの［論理サーバ一覧］で［変更］をクリックした場合は設定できません。

［論理サーバポート］

プールをバインドする論理サーバポートを指定します。［ポート名］または［ポート］のどちらかを指定すると，もう一方の欄に対応するポート名またはポート番号が自動的に表示されます。

［ポート名］

プールをバインドする論理サーバポートのポート名を選択します。該当する論理サーバに定義されている論理サーバポートをプルダウンメニューから選択できます。プルダウンメニューには論理サーバに設定されているポート名が表示されます。

この項目は，［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスの［論理サーバ一覧］で［変更］をクリックした場合は設定できません。

［ポート］

プールをバインドする論理サーバポートのポート番号を選択します。該当する論理サーバに定義されている論理サーバポートをプルダウンメニューから選択できます。プルダウンメニューには論理サーバに設定されているポート番号が表示されます。

この項目は，［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスの［論理サーバ一覧］で［変更］をクリックした場合は設定できません。

［バインド対象プール］

論理サーバポートにバインドするプール名を選択します。該当するスイッチに定義されているプールをプルダウンメニューから選択できます。プールは複数の論理サーバポートとバインドできるため，すでにほかの論理サーバポートにバインドされているプールも指定できます。

11.13　［設定結果］ダイアログボックス

［設定結果］ダイアログボックスは，設定内容の結果を確認するためのダイアログボックスです。次の情報を設定した場合に表示されます。

論理サーバ構成情報

物理サーバ構成情報

バインド構成情報

＜この節の構成＞

11.13.1　［設定結果］ダイアログボックス（論理サーバ構成情報）

11.13.2　［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）

11.13.3　［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）

11.13.1　［設定結果］ダイアログボックス（論理サーバ構成情報）

［設定結果］ダイアログボックス（論理サーバ構成情報）は，論理サーバ構成情報を設定した結果を確認するためのダイアログボックスです。［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスでの設定が完了して，［OK］ボタンをクリックしたときに表示されます。ただし，設定内容すべてがスイッチに反映される前に，ネットワーク構成情報の設定が処理中であることを示すメッセージを閉じた場合は表示されません。［設定結果］ダイアログボックス（論理サーバ構成情報）を次の図に示します。

図11-13　［設定結果］ダイアログボックス（論理サーバ構成情報）

表示項目について説明します。

［論理サーバ名］

設定が完了した論理サーバの名称が表示されます。

［操作］

該当する論理サーバに対して実行した操作が，「追加」，「変更」，または「削除」で表示されます。

［結果］

該当する論理サーバに対して実行した操作の結果が表示されます。「成功」または「失敗」が表示されます。

［原因］

結果が失敗だった場合，JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージが表示されます。形式は次のとおりです。

「KDNV1nnnn-E メッセージ本文」

JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージの説明と対処方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング」を参照してください。

11.13.2　［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）

［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）は，物理サーバ構成情報を設定した結果を確認するためのダイアログボックスです。［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスでの設定が完了して，［OK］ボタンをクリックしたときに表示されます。ただし，設定内容すべてがスイッチに反映される前に，ネットワーク構成情報の設定が処理中であることを示すメッセージを閉じた場合は表示されません。［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）を次の図に示します。

図11-14　［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）

表示項目について説明します。

［プール名］

設定が完了したプール名が表示されます。

［物理サーバ］

設定が完了した物理サーバのIPアドレスがIPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）で表示されます。

なお，プールに関する情報だけを変更した場合は，何も表示されません。またプールを削除した場合は，削除したプールを構成していたすべての物理サーバが表示されます。

［操作］

該当するプールに対して実行した操作を，「追加」，「変更」，または「削除」で表示します。

［結果］

該当するプールに対して実行した操作の結果が表示されます。「成功」または「失敗」が表示されます。

［原因］

結果が失敗だった場合，JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージが表示されます。形式は次のとおりです。

「KDNV1nnnn-E メッセージ本文」

JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージの説明と対処方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング」を参照してください。

11.13.3　［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）

［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）は，バインド構成情報を設定した結果を確認するためのダイアログボックスです。［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスでの設定が完了して，［OK］ボタンをクリックしたときに表示されます。ただし，設定内容すべてがスイッチに反映される前に，ネットワーク構成情報の設定が処理中であることを示すメッセージを閉じた場合は表示されません。［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）を次の図に示します。

図11-15　［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）

表示項目について説明します。

［論理サーバ名］

設定が完了した論理サーバの名称が表示されます。

［論理サーバポート］

設定が完了した論理サーバポートが表示されます。

［操作］

該当する物理サーバに対して実行した操作を，「追加」，「変更」，または「削除」で表示します。

［結果］

該当する物理サーバに対して実行した操作の結果が表示されます。「成功」または「失敗」が表示されます。

［原因］

結果が失敗だった場合，JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージが表示されます。形式は次のとおりです。

「KDNV1nnnn-E メッセージ本文」

JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージの説明と対処方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング」を参照してください。

12.　画面－SLBビューのダイアログボックス（HA8000-ie/Loadflowbal）

この章では，HA8000-ie/LoadflowbalのSLBの設定で使用する画面の表示項目，および定義項目について説明します。なお，各画面の表示内容および設定内容の詳細については，適宜HA8000-ie/Loadflowbalのソフトウェアマニュアルを参照してください。

＜この章の構成＞

12.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

12.2　［論理サーバ情報］ダイアログボックス

12.3　［物理サーバ情報］ダイアログボックス

12.4　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

12.5　［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックス

12.6　［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

12.7　［論理サーバの設定］ダイアログボックス

12.8　［論理サーバポートの設定］ダイアログボックス

12.9　［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

12.10　［物理サーバの設定］ダイアログボックス

12.11　［物理サーバポートの設定］ダイアログボックス

12.12　［バインド構成情報の設定］ダイアログボックス

12.13　［バインドの設定］ダイアログボックス

12.14　［設定結果］ダイアログボックス

12.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

［スイッチ情報］ダイアログボックスは，スイッチの基本情報やスイッチ構成情報を確認するためのダイアログボックスです。

［スイッチ情報］ダイアログボックスには，［全般］ページと［スイッチ構成情報］ページがあります。［全般］ページには，スイッチ名や状態など，スイッチの基本情報が表示されます。［スイッチ構成情報］ページには，該当スイッチのスイッチ構成情報が表示されます。

＜この節の構成＞

12.1.1　［全般］ページ

12.1.2　［スイッチ構成情報］ページ

12.1.1　［全般］ページ

［全般］ページを次の図に示します。

図12-1　［全般］ページ

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［状態］

該当するスイッチとの接続状態が表示されます。表示される状態は，SLBビューのツリーエリアに表示される状態アイコンの状態と同じです。詳細については，「6.3.1（3）　ツリーエリア」の「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

［モデル］

該当するスイッチのモデルが表示されます。スイッチから直接取得した情報が表示されます。

［ソフトウェアバージョン］

ルーティングソフトウェアのバージョンが表示されます。バージョンは，先頭から11文字までが表示されます。11文字より長い場合，12文字目以降は表示されません。

［最終更新日時］

該当するスイッチの構成情報をDBに格納した日時が表示されます。

12.1.2　［スイッチ構成情報］ページ

［スイッチ構成情報］ページを次の図に示します。

図12-2　［スイッチ構成情報］ページ

表示項目について説明します。

［ロードバランシング方法］

該当するスイッチに設定されているロードバランシング方法が表示されます。設定していない場合は，何も表示されません。

表示される設定値は次のとおりです。

「最少接続」
論理サーバに「least-conn」が設定されています。
接続数の最も少ない物理サーバにサーバリクエストが送信されます。

「ラウンドロビン」
論理サーバに「round-robin」が設定されています。
サーバリクエストが各物理サーバに順番に送信されます。

「ウェイト」
論理サーバに「weighted」が設定されています。
各物理サーバに割り当てたパフォーマンスウェイトに従って，サーバリクエストが送信されます。

「応答時間」
論理サーバに「response-time」が設定されています。
応答速度が最も速い物理サーバにサーバリクエストが送信されます。

「最少セッション」
論理サーバに「least-sess」が設定されています。
現在のセッション数が最も少ない物理サーバにサーバリクエストが送信されます。

［ポートプロファイル］

該当するスイッチに設定されているTCP/UDPポートが表示されます。

［ポート］には，TCP/UDPポートが設定されているポート番号が表示されます。

［タイプ］には，該当するポートのタイプが「TCP」，「UDP」，または「TCP/UDP」で表示されます。

12.2　［論理サーバ情報］ダイアログボックス

［論理サーバ情報］ダイアログボックスは，該当する論理サーバの基本情報を確認するためのダイアログボックスです。［論理サーバ情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12-3　［論理サーバ情報］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［論理サーバ名］

該当する論理サーバの名称が表示されます。

［IPアドレス］

該当する論理サーバのIPアドレスが表示されます。表示形式は，IPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）です。

［ロードバランシング方法］

該当する論理サーバに設定されているロードバランシング方法が表示されます。表示される内容は，SLBビューの「論理サーバリスト」と同様です。詳細については，「6.6.1（7）（c）　論理サーバリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）」の「表6-39　論理サーバリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）の表示項目の説明」を参照してください。

［論理サーバポート］

該当する論理サーバに設定されているポートの，ポート番号および状態が表示されます。

［ポート］

該当する論理サーバに設定されているポート番号が表示されます。

［状態］

該当する論理サーバポートの状態が表示されます。表示内容は次のとおりです。

「Enable」
ポートが有効な状態です。

「Disable」
ポートが無効な状態です。

12.3　［物理サーバ情報］ダイアログボックス

［物理サーバ情報］ダイアログボックスは，該当する物理サーバの基本情報を確認するためのダイアログボックスです。［物理サーバ情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12-4　［物理サーバ情報］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［物理サーバ名］

該当する物理サーバの名称が表示されます。

［IPアドレス］

該当する物理サーバのIPアドレスが表示されます。表示形式は，IPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）です。

［ウェイト］

ほかの物理サーバに対する，該当する物理サーバのウェイトが表示されます。

［最少接続］

サーバ上の接続数について，ほかの物理サーバに対する該当する物理サーバのウェイトが表示されます。

［応答時間］

サーバ上に送信されたクライアント要求へのサーバの応答時間について，ほかの物理サーバに対する該当する物理サーバのウェイトが表示されます。

［物理サーバポート］

該当する物理サーバに設定されているポートの，ポート番号および状態が表示されます。

［ポート］

該当する物理サーバに設定されているポート番号が表示されます。

［状態］

該当する物理サーバポートの状態が表示されます。表示内容は次のとおりです。

「Enable」
ポートが有効な状態です。

「Disable」
ポートが無効な状態です。

12.4　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスは，スイッチへスイッチ構成情報を設定するためのダイアログボックスです。各設定項目の詳細については，スイッチのマニュアルを参照してください。［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12-5　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［ロードバランシング方法］

ロードバランシングの方法を選択します。［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスで，論理サーバごとにロードバランシング方法を設定しない場合，［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスで設定したロードバランシング方法が適用されます。

この項目はオプションです。選択できるタイプを次に示します。

「最少接続」
論理サーバに「least-conn」が設定されています。
接続数の最も少ない物理サーバにサーバリクエストが送信されます。

「ラウンドロビン」
論理サーバに「round-robin」が設定されています。
サーバリクエストが各物理サーバに順番に送信されます。

「ウェイト」
論理サーバに「weighted」が設定されています。
各物理サーバに割り当てたパフォーマンスウェイトに従って，サーバリクエストが送信されます。

「応答時間」
論理サーバに「response-time」が設定されています。
応答速度が最も速い物理サーバにサーバリクエストが送信されます。

「最少セッション」
論理サーバに「least-sess」が設定されています。
現在のセッション数が最も少ない物理サーバにサーバリクエストが送信されます。

この項目は，server predictorコマンドを使用して設定します。

［ポートプロファイル］

論理サーバポート，および物理サーバポートで使用するポートを定義します。この項目はオプションです。ポートの定義を追加，変更するためには，［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックスを表示します。［ポートプロファイルの設定］ダイアログについては，「12.5　［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［ポートプロファイル］のリストには，定義済みのポートだけ表示されます。表示される内容は，「ポート」および「タイプ」です。

［追加］ボタン

ポートの定義を追加するために使用します。［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックスを表示します。

すでに定義されているポートの数が65,534個以下のときクリックできます。

［変更］ボタン

定義済みのポートのタイプを変更するために使用します。［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックスを表示します。［ポートプロファイル］の任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

定義済みのポートを削除するために使用します。［ポートプロファイル］の任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

12.5　［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックス

［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックスは，SLBを構成しているスイッチに論理サーバポート，および物理サーバポートで使用するポートを追加，または設定するためのダイアログボックスです。［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12-6　［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ポート］

TCP/UDPポート番号を指定します。指定できる値は，1～65535です。この項目は，［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスの［ポートプロファイル］で［変更］ボタンをクリックした場合は編集できません。

この項目は，server portコマンドを使用して設定します。

［タイプ］

該当するポートのタイプを選択します。この項目はオプションです。選択できるタイプは次のとおりです。

「TCP」

「UDP」

「TCP/UDP」

「TCP/UDP」は，該当するポート番号がTCPとUDPの両方のタイプを持つ場合に選択します。デフォルトの表示は「TCP」です。

この項目は，server portコマンドのtcp | udpサブコマンドを使用して設定します。

12.6　［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，SLBを構成しているスイッチへ論理サーバの構成情報を設定するためのダイアログボックスです。［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12-7　［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［論理サーバ一覧］

定義済みの論理サーバがリストに一覧表示されます。表示内容は，SLBビューのリストエリアに表示する「論理サーバリスト」と同様です。詳細については，「6.6.1（7）（c）　論理サーバリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）」の「表6-39　論理サーバリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）の表示項目の説明」を参照してください。

この項目から，［論理サーバの設定］ダイアログボックスを表示して論理サーバを追加または変更したり，論理サーバを削除したりします。［論理サーバの設定］ダイアログについては，「12.7　［論理サーバの設定］ダイアログボックス」を参照してください。

［追加］ボタン

論理サーバをスイッチに追加するために使用します。［論理サーバの設定］ダイアログボックスを表示します。

［変更］ボタン

論理サーバの設定を変更するために使用します。［論理サーバの設定］ダイアログボックスを表示します。［論理サーバ一覧］で任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

論理サーバをスイッチから削除するために使用します。［論理サーバ一覧］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

12.7　［論理サーバの設定］ダイアログボックス

［論理サーバの設定］ダイアログボックスは，SLBを構成しているスイッチへ論理サーバを追加したり，論理サーバの設定を変更したりするためのダイアログボックスです。各設定項目の詳細については，スイッチのマニュアルを参照してください。［論理サーバの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12-8　［論理サーバの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［論理サーバ名］

論理サーバ名を32文字以内の英数字で指定します。この項目は［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［論理サーバ一覧］で［変更］ボタンをクリックした場合は編集できません。

この項目は，server virtual-nameコマンドを使用して設定します。

［IPアドレス］

該当する論理サーバのIPアドレスをIPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）で指定します。この項目は［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［論理サーバ一覧］で［追加］ボタンをクリックした場合に必ず指定します。また，［変更］ボタンをクリックした場合は編集できません。

この項目は，server virtual-nameコマンドを使用して設定します。

［ロードバランシング方法］

該当する論理サーバのロードバランシングの方法を選択します。この項目はオプションです。

この項目は，論理サーバに個別にロードバランシング方法を設定する場合に使用します。この項目で設定したロードバランシング方法は，［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスで設定したロードバランシング方法より優先されます。

選択できるタイプは次のとおりです。

空欄
ロードバランシング方法が設定されていない，デフォルトの状態です。［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスで設定したロードバランシング方法がデフォルトとして適用されます。
なお，一度でもロードバランシング方法のどれかを設定した場合，デフォルトの状態に戻すことはできません。

「最少接続」
論理サーバに「least-conn」を設定します。
接続数の最も少ない物理サーバにサーバリクエストが送信されます。

「ラウンドロビン」
論理サーバに「round-robin」を設定します。
サーバリクエストが各物理サーバに順番に送信されます。

「ウェイト」
論理サーバに「weighted」を設定します。
各物理サーバに割り当てたパフォーマンスウェイトに従って，サーバリクエストが送信されます。

「応答時間」
論理サーバに「response-time」を設定します。
応答速度が最も速い物理サーバにサーバリクエストが送信されます。

「最少セッション」
論理サーバに「least-sess」を設定します。
現在のセッション数が最も少ない物理サーバにサーバリクエストが送信されます。

この項目は，server virtual-nameコマンドのpredictorサブコマンドを使用して設定します。

［論理サーバポート］

該当する論理サーバに定義されている論理サーバポートの一覧が表示されます。表示内容は，SLBビューのリストエリアの「論理サーバポートリスト」と同様です。論理サーバポートリストについては，「6.6.1（7）（d）　論理サーバポートリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）」の「表6-40　論理サーバポートリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）の表示項目の説明」を参照してください。

［追加］ボタン

論理サーバポートを論理サーバに追加するために使用します。［論理サーバポートの設定］ダイアログボックスを表示します。

論理サーバポートを追加するとき，デフォルトで65535が必ず設定されます。この65535ポートは削除できません。

［変更］ボタン

論理サーバポートの設定を変更するために使用します。［論理サーバポートの設定］ダイアログボックスを表示します。［論理サーバポート］で任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

論理サーバポートを論理サーバから削除するために使用します。［論理サーバポート］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

12.8　［論理サーバポートの設定］ダイアログボックス

［論理サーバポートの設定］ダイアログボックスは，論理サーバに論理サーバポートを追加したり，論理サーバポートの設定を変更したりするためのダイアログボックスです。［論理サーバポートの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12-9　［論理サーバポートの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ポート］

論理サーバに定義するTCP/UDPポート番号を指定します。指定できる値は，1～65535の整数です。プルダウンメニューに予約ポートの一覧が表示され，ポートを指定できます。

この項目は［論理サーバの設定］ダイアログボックスの［論理サーバポート］で［変更］ボタンをクリックした場合は編集できません。

この項目は，server virtual-nameコマンドのport ポート番号 サブコマンドで設定します。

［状態］

該当するポートの状態を次の二つから選択します。

「Enable」
該当するポートを有効にします。

「Disable」
該当するポートを無効にします。

デフォルト値は「Enable」です。

この項目は，server virtual-nameコマンドのport ポート番号 disableサブコマンドで設定します。

12.9　［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，SLBを構成しているスイッチへ物理サーバを設定するためのダイアログボックスです。［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12-10　［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［物理サーバ一覧］

定義済みの物理サーバがリストに一覧表示されます。表示内容は，SLBビューのリストエリアに表示する「物理サーバリスト」と同様です。詳細については，「6.6.1（7）（e）　物理サーバリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）」の「表6-42　物理サーバリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）の表示項目の説明」を参照してください。

［追加］ボタン

物理サーバをスイッチに追加するために使用します。［物理サーバの設定］ダイアログボックスを表示します。

［変更］ボタン

物理サーバの設定を変更するために使用します。［物理サーバの設定］ダイアログボックスを表示します。［物理サーバ一覧］で任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

物理サーバをスイッチから削除するために使用します。［物理サーバ一覧］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

12.10　［物理サーバの設定］ダイアログボックス

［物理サーバの設定］ダイアログボックスは，SLBを構成しているスイッチへ物理サーバを追加したり，物理サーバの設定を変更したりするためのダイアログボックスです。各設定項目の詳細については，スイッチのマニュアルを参照してください。［物理サーバの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12-11　［物理サーバの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［物理サーバ名］

物理サーバ名を32文字以内の英数字で指定します。この項目は［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［物理サーバ一覧］で［変更］ボタンをクリックした場合は編集できません。

この項目は，server real-nameコマンドを使用して設定します。

［IPアドレス］

該当する物理サーバのIPアドレスをIPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）で指定します。この項目は［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［物理サーバ一覧］で［追加］ボタンをクリックした場合に必ず指定します。また，［変更］ボタンをクリックした場合は編集できません。

この項目は，server real-nameコマンドを使用して設定します。

［ウェイト］

［最少接続］

論理サーバのロードバランシング方法に「最少接続」を設定したときに設定します。この項目はオプションです。

サーバ上の接続数に関して，ほかの物理サーバに対する該当する物理サーバのウェイトを指定します。指定できる値は，0～65000の整数です。

server real-nameコマンドのweightサブコマンドを使用して設定します。

［応答時間］

論理サーバのロードバランシング方法に「応答時間」を設定したときに設定します。この項目はオプションです。

サーバに送信されたクライアント要求に対するサーバの応答時間に関して，ほかの物理サーバに対する該当する物理サーバのウェイトを指定します。指定できる値は，0～65000の整数です。

server real-nameコマンドのweightサブコマンドを使用して設定します。

［物理サーバポート］

該当する物理サーバに定義されている物理サーバポートの一覧が表示されます。表示内容は，SLBビューのリストエリアの「物理サーバポートリスト」と同様です。詳細については，「6.6.1（7）（f）　物理サーバポートリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）」の「表6-43　物理サーバポートリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）の表示項目の説明」を参照してください。

［追加］ボタン

物理サーバポートを物理サーバに追加するために使用します。［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスを表示します。

物理サーバポートを追加するとき，デフォルトで65535が必ず設定されます。この65535ポートは削除できません。

［変更］ボタン

物理サーバポートの設定を変更するために使用します。［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスを表示します。［物理サーバポート］で任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

物理サーバポートを物理サーバから削除するために使用します。［物理サーバポート］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

12.11　［物理サーバポートの設定］ダイアログボックス

［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスは，物理サーバに物理サーバポートを追加したり，物理サーバポートの設定を変更したりするためのダイアログボックスです。［物理サーバポートの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12-12　［物理サーバポートの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ポート］

物理サーバに定義するTCP/UDPポート番号を指定します。指定できる値は，1～65535の整数です。プルダウンメニューから予約ポート一覧を表示し，指定できます。

この項目は［物理サーバの設定］ダイアログボックスの［物理サーバポート］で［変更］ボタンをクリックした場合は編集できません。

この項目は，server real-nameコマンドのport ポート番号 サブコマンドを使用して設定します。

［状態］

該当するポートの状態を次の二つから選択します。

「Enable」
該当するポートを有効にします。

「Disable」
該当するポートを無効にします。

デフォルト値は「Enable」です。

この項目は，server real-nameコマンドのport ポート番号 enable | disableサブコマンドを使用して設定します。

12.12　［バインド構成情報の設定］ダイアログボックス

［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスは，論理サーバと物理サーバをバインドするためのダイアログボックスです。［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12-13　［バインド構成情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［論理サーバ一覧］

スイッチに定義されている論理サーバのうち，バインド済みの論理サーバを一覧表示します。

［追加］ボタン

バインドの設定を追加するために使用します。［バインドの設定］ダイアログボックスを表示します。

［変更］ボタン

バインドの設定を変更するために使用します。［バインドの設定］ダイアログボックスを表示します。［論理サーバ一覧］で任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

バインドの設定を削除するために使用します。［論理サーバ一覧］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

12.13　［バインドの設定］ダイアログボックス

［バインドの設定］ダイアログボックスは，バインドの設定を追加，変更するためのダイアログボックスです。［バインドの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図12-14　［バインドの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［論理サーバ名］

物理サーバをバインドする論理サーバを選択します。該当するスイッチに定義されている論理サーバをプルダウンメニューから選択できます。

この項目は，［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスの［論理サーバ一覧］で［変更］をクリックした場合は設定できません。

［論理サーバポート］

物理サーバをバインドする論理サーバポートを選択します。該当する論理サーバに定義されている論理サーバポートをプルダウンメニューから選択できます。

この項目は，［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスの［論理サーバ一覧］で［変更］をクリックした場合は設定できません。

［物理サーバ一覧］

［バインド可能物理サーバ］

該当するスイッチに定義されていて，バインドを設定できる物理サーバを一覧表示します。

［バインド可能物理サーバ］で選択した物理サーバを，バインド済み物理サーバに追加したい場合は，ポートを選択し［追加>>］ボタンをクリックします。一度に複数の物理サーバを選択して追加できます。選択した物理サーバは［バインド済み物理サーバ］に追加され，［バインド可能物理サーバリスト］から削除されます。

［バインド済み物理サーバ］

該当する論理サーバとそのポートにバインドされている物理サーバを一覧表示します。［バインド済み物理サーバ］で選択した物理サーバを，バインド済み物理サーバポートから削除したい場合は，ポートを選択し［<<削除］ボタンをクリックします。一度に複数の物理サーバを選択して削除できます。選択した物理サーバは［バインド済み物理サーバ］から削除され，［バインド可能物理サーバリスト］に追加されます。

この項目は，server virtual-nameコマンドのbindサブコマンドを使用して設定します。

12.14　［設定結果］ダイアログボックス

［設定結果］ダイアログボックスは，設定内容の結果を確認するためのダイアログボックスです。次の情報を設定した場合に表示されます。

論理サーバ構成情報

物理サーバ構成情報

バインド構成情報

＜この節の構成＞

12.14.1　［設定結果］ダイアログボックス（論理サーバ構成情報）

12.14.2　［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）

12.14.3　［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）

12.14.1　［設定結果］ダイアログボックス（論理サーバ構成情報）

［設定結果］ダイアログボックス（論理サーバ構成情報）は，論理サーバ構成情報を設定した結果を確認するためのダイアログボックスです。［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスでの設定が完了して，［OK］ボタンをクリックしたときに表示されます。ただし，設定内容すべてがスイッチに反映される前に，ネットワーク構成情報の設定が処理中であることを示すメッセージを閉じた場合は表示されません。［設定結果］ダイアログボックス（論理サーバ構成情報）を次の図に示します。

図12-15　［設定結果］ダイアログボックス（論理サーバ構成情報）

表示項目について説明します。

［論理サーバ名］

設定が完了した論理サーバの名称が表示されます。

［操作］

該当する論理サーバに対して実行した操作が，「追加」，「変更」，または「削除」で表示されます。

［結果］

該当する論理サーバに対して実行した操作の結果が表示されます。「成功」または「失敗」が表示されます。

［原因］

結果が失敗だった場合，JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージが表示されます。形式は次のとおりです。

「KDNV1nnnn-E メッセージ本文」

JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージの説明と対処方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング」を参照してください。

12.14.2　［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）

［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）は，物理サーバ構成情報を設定した結果を確認するためのダイアログボックスです。［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスでの設定が完了して，［OK］ボタンをクリックしたときに表示されます。ただし，設定内容すべてがスイッチに反映される前に，ネットワーク構成情報の設定が処理中であることを示すメッセージを閉じた場合は表示されません。［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）を次の図に示します。

図12-16　［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）

表示項目について説明します。

［物理サーバ名］

設定が完了した物理サーバの名称が表示されます。

［操作］

該当する物理サーバに対して実行した操作が，「追加」，「変更」，または「削除」で表示されます。

［結果］

該当する物理サーバに対して実行した操作の結果が表示されます。「成功」または「失敗」が表示されます。

［原因］

結果が失敗だった場合，JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージが表示されます。形式は次のとおりです。

「KDNV1nnnn-E メッセージ本文」

JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージの説明と対処方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング」を参照してください。

12.14.3　［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）

［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）は，バインド構成情報を設定した結果を確認するためのダイアログボックスです。［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスでの設定が完了して，［OK］ボタンをクリックしたときに表示されます。ただし，設定内容すべてがスイッチに反映される前に，ネットワーク構成情報の設定が処理中であることを示すメッセージを閉じた場合は表示されません。［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）を次の図に示します。

図12-17　［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）

表示項目について説明します。

［論理サーバ名］

設定が完了した論理サーバの名称が表示されます。

［論理サーバポート］

設定が完了した論理サーバポートが表示されます。

［操作］

該当する物理サーバに対して実行した操作が，「追加」，「変更」，または「削除」で表示されます。

［結果］

該当する物理サーバに対して実行した操作の結果が表示されます。「成功」または「失敗」が表示されます。

［原因］

結果が失敗だった場合，JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージが表示されます。形式は次のとおりです。

「KDNV1nnnn-E メッセージ本文」

JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージの説明と対処方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング」を参照してください。

13.　画面－SLBビューのダイアログボックス（STM）

この章では，STMのSLBの設定で使用する画面の表示項目，および定義項目について説明します。なお，各画面の表示内容および設定内容の詳細については，適宜STMのソフトウェアマニュアルを参照してください。

＜この章の構成＞

13.1　［ゾーン情報］ダイアログボックス

13.2　［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

13.3　［物理サーバの設定］ダイアログボックス

13.4　［バインド構成情報の設定］ダイアログボックス

13.5　［ゾーンの選択］ダイアログボックス

13.6　［バインドの設定］ダイアログボックス

13.7　［グループの選択］ダイアログボックス

13.8　［物理サーバの選択］ダイアログボックス

13.9　［設定結果］ダイアログボックス

13.1　［ゾーン情報］ダイアログボックス

［ゾーン情報］ダイアログボックスは，該当するゾーンの基本情報を確認するためのダイアログボックスです。

［ゾーン情報］ダイアログボックスには，［全般］ページと［ポリシー］ページがあります。［全般］ページには，ゾーン名や設定されているロードバランシング方法など，ゾーンの概要が表示されます。［ポリシー］ページには，ゾーンに設定されているポリシーの情報が表示されます。

＜この節の構成＞

13.1.1　［全般］ページ

13.1.2　［ポリシー］ページ

13.1.1　［全般］ページ

［全般］ページを次の図に示します。

図13-1　［全般］ページ

表示項目について説明します。

［ゾーン名］

ゾーン名が表示されます。

［Sticky］

該当するゾーンに，「Sticky」が使用されているかどうかが表示されます。

「使用」
Stickyが使用されています。

「未使用」
Stickyは使用されていません。

また，タイムアウト値が設定されている場合，タイムアウト値も表示されます。

［Full Notice IP］

該当するゾーンで，「Full Notice IP」に設定されているIPアドレスが表示されます。表示形式は，IPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）です。

［ロードバランシング方法］

該当するゾーンに設定されているロードバランシング方法が表示されます。設定されていない場合は何も表示されません。

13.1.2　［ポリシー］ページ

［ポリシー］ページを次の図に示します。

図13-2　［ポリシー］ページ

表示項目について説明します。

［ポリシー］（「Acceptポリシー」内）

ユーザーからのドメイン参照要求に対するアクセス制御方式が表示されます。表示されるアクセス制御方法を次に示します。

「すべて許可」
該当するゾーンに「Accept All」が設定されています。

「選択したIPアドレスのみ許可」
該当するゾーンに「Accept Selected IP」が設定されています。

「選択したIPアドレスのみ拒否」
該当するゾーンに「Deny Selected IP」が設定されています。

［許可または拒否するIPアドレス］

［ポリシー］が「選択したIPアドレスのみ許可」または「選択したIPアドレスのみ拒否」のとき，ドメイン参照要求を許可または拒否するIPアドレスが表示されます。表示形式は，IPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）です。

設定されていない場合は，何も表示されません。

［POPグループポリシー］

該当するゾーンで，POPグループポリシーが使用されているかどうかが表示されます。

「使用」
POPグループポリシーが使用されています。

「未使用」
POPグループポリシーは使用されていません。

［ポリシー］（「POPグループポリシー」内）

使用されているPOPグループポリシーが表示されます。

13.2　［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスは，SLBを構成しているスイッチへ物理サーバを設定するためのダイアログボックスです。［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図13-3　［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［会社一覧］

スイッチに登録されている会社がリストに一覧表示されます。［会社一覧］の任意の行を選択すると，選択した会社に設定されている物理サーバが，［物理サーバ一覧］に表示されます。

［物理サーバ一覧］

定義済みの物理サーバがリストに一覧表示されます。表示内容は，SLBビューのリストエリアに表示する「物理サーバリスト」と同様です。詳細については，「6.6.1（8）（h）　物理サーバリスト（STM）」の「表6-54　物理サーバリスト（STM）の表示項目の説明」を参照してください。

［追加］ボタン

物理サーバをスイッチに追加するために使用します。［物理サーバの設定］ダイアログボックスを表示します。

［変更］ボタン

物理サーバの設定を変更するために使用します。［物理サーバの設定］ダイアログボックスを表示します。［物理サーバ一覧］で任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

物理サーバをスイッチから削除するために使用します。［物理サーバ一覧］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

13.3　［物理サーバの設定］ダイアログボックス

［物理サーバの設定］ダイアログボックスは，SLBを構成しているスイッチへ物理サーバを追加したり，物理サーバの設定を変更したりするためのダイアログボックスです。［物理サーバの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図13-4　［物理サーバの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［物理サーバ名］

物理サーバ名を15バイト以内の英数字および「-」（半角のハイフン），「_」（半角のアンダースコア），「.」（半角のピリオド）で指定します。この項目は［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスの［物理サーバ一覧］で［変更］ボタンをクリックした場合は編集できません。

なお，STMに設定されている会社名と同じ名称は指定しないでください。

［IPアドレス］

該当する物理サーバのIPアドレスをIPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）で指定します。この項目は必ず指定してください。

IPアドレスは，STM内でユニークである必要があります。JP1/Cm2/NCでは，会社内でユニークな値かどうかだけチェックし，会社をわたるチェックはしません。したがって，ほかの会社内に同じIPアドレスの物理サーバがないか確認してから設定してください。

［P/Sタイプ］

該当する物理サーバをプライマリーサーバまたはセカンダリーサーバのどちらで作動させるかを設定します。セカンダリーサーバは，プライマリーサーバのバックアップサーバとして使用されます。

「Primary」
プライマリーサーバとして作動させます。

「Secondary」
セカンダリーサーバとして作動させます。

デフォルト値は「Primary」です。

13.4　［バインド構成情報の設定］ダイアログボックス

［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスは，スイッチにバインド構成情報を定義するためのダイアログボックスです。［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図13-5　［バインド構成情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［会社一覧］

スイッチに登録されている会社がリストに一覧表示されます。［会社一覧］の任意の行を選択すると，選択した会社に設定されているゾーンのうち，バインド済みのゾーンが，［ゾーン一覧］に表示されます。

［ゾーン一覧］

該当する会社に設定されているゾーンのうち，バインド済みのゾーンを一覧表示します。

［追加］ボタン

バインドの設定を追加するために使用します。［ゾーンの選択］ダイアログボックスを表示します。

［変更］ボタン

バインドの設定を変更するために使用します。［バインドの設定］ダイアログボックスを表示します。［ゾーン一覧］で任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

バインドの設定を削除するために使用します。［ゾーン一覧］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

13.5　［ゾーンの選択］ダイアログボックス

［ゾーンの選択］ダイアログボックスは，バインドを定義するゾーンを選択するためのダイアログボックスです。［バインドの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図13-6　［ゾーンの選択］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［ゾーン名］

バインドを定義するゾーンを選択します。該当する会社に設定されているゾーンをプルダウンメニューから選択できます。

13.6　［バインドの設定］ダイアログボックス

［バインドの設定］ダイアログボックスは，該当するゾーンにバインドの設定を追加，変更するためのダイアログボックスです。［バインドの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図13-7　［バインドの設定］ダイアログボックス

［バインドの設定］ダイアログボックスには，上位の会社をルートにして，該当するゾーンのバインド状況がツリー状に表示されます。ツリーは，ゾーンまで展開されて表示されます。

会社以外の要素を右クリックすると，ショートカットメニューが表示されます。ショートカットメニューについて説明します。

［追加］

ゾーンまたはグループの配下に，グループまたは物理サーバを追加する場合に選択します。

［グループ］

該当する要素の配下にグループを追加する場合に選択します。［グループの選択］ダイアログボックスを表示します。ただし，追加できるグループがまったくない場合，［追加］－［グループ］を選択するとエラーになります。

追加できるグループは次の三つです。グループは，ゾーン配下に3階層まで追加できます。

POPグループ

VIPグループ

Generalグループ

なお，グループの追加には制限があります。追加できるグループのパターンを次の図に示します。ここではゾーン配下の階層を，順に第一階層，第二階層，第三階層と呼びます。

図13-8　ゾーン配下に追加できるグループのパターン

［物理サーバ］

該当する要素の配下に物理サーバを追加する場合に選択します。［物理サーバの選択］ダイアログボックスを表示します。

ただし，第一階層にすでにPOPグループが追加されている場合，第一階層には物理サーバを追加できません。

［削除］

ツリーに表示されているグループまたは物理サーバを削除する場合に選択します。

13.7　［グループの選択］ダイアログボックス

［グループの選択］ダイアログボックスは，該当するゾーンまたはグループの下にグループを追加するためのダイアログボックスです。［グループの選択］ダイアログボックスを次の図に示します。

図13-9　［グループの選択］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［グループタイプ］

追加するグループのタイプを次の三つから選択します。

「POP」
POPグループを追加します。

「VIP」
VIPグループを追加します。

「General」
Generalグループを追加します。

上位要素によって，追加できるグループは異なります。追加できないグループは選択できません。追加できるグループについては，「図13-8　ゾーン配下に追加できるグループのパターン」を参照してください。

また，追加できるグループでも，該当するグループがSTMに設定されていない場合は選択できません。

［グループ名］

追加するグループを選択します。グループはプルダウンメニューから選択できます。プルダウンメニューには，グループタイプで選択したタイプに対応するグループのうち，追加できるグループ名が表示されます。

13.8　［物理サーバの選択］ダイアログボックス

［物理サーバの選択］ダイアログボックスは，該当するゾーンまたはグループの下に物理サーバを追加するためのダイアログボックスです。［物理サーバの選択］ダイアログボックスを次の図に示します。

図13-10　［物理サーバの選択］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［物理サーバ名］

追加する物理サーバを選択します。物理サーバはプルダウンメニューから選択できます。

13.9　［設定結果］ダイアログボックス

［設定結果］ダイアログボックスは，設定内容の結果を確認するためのダイアログボックスです。次の情報を設定した場合に表示されます。

物理サーバ構成情報

バインド構成情報

＜この節の構成＞

13.9.1　［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）

13.9.2　［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）

13.9.1　［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）

［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）は，物理サーバ構成情報を設定した結果を確認するためのダイアログボックスです。［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックスでの設定が完了して，［OK］ボタンをクリックしたときに表示されます。ただし，設定内容すべてがスイッチに反映される前に，ネットワーク構成情報の設定が処理中であることを示すメッセージを閉じた場合は表示されません。［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）を次の図に示します。

図13-11　［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）

表示項目について説明します。

［会社名］

設定が完了した物理サーバを管理する会社の名称が表示されます。

［物理サーバ］

設定が完了した物理サーバの名称が表示されます。

［操作］

該当する物理サーバに対して実行した操作が，「追加」，「変更」，または「削除」で表示されます。

［結果］

該当する物理サーバに対して実行した操作の結果が表示されます。「成功」または「失敗」が表示されます。

［原因］

結果が失敗だった場合，JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージが表示されます。形式は次のとおりです。

「KDNV1nnnn-E メッセージ本文」

JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージの説明と対処方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング」を参照してください。

13.9.2　［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）

［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）は，バインド構成情報を設定した結果を確認するためのダイアログボックスです。［バインド構成情報の設定］ダイアログボックスでの設定が完了して，［OK］ボタンをクリックしたときに表示されます。ただし，設定内容すべてがスイッチに反映される前に，ネットワーク構成情報の設定が処理中であることを示すメッセージを閉じた場合は表示されません。［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）を次の図に示します。

図13-12　［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）

表示項目について説明します。

［会社名］

設定が完了したゾーンを管理する会社の名称が表示されます。

［ゾーン名］

設定が完了したゾーンの名称が表示されます。

［操作］

該当するゾーンに対して実行した操作が，「追加」，「変更」，または「削除」で表示されます。

［結果］

該当するゾーンに対して実行した操作の結果が表示されます。「成功」または「失敗」が表示されます。

［原因］

結果が失敗だった場合，JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージが表示されます。形式は次のとおりです。

「KDNV1nnnn-E メッセージ本文」

JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージの説明と対処方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング」を参照してください。

14.　画面－スイッチ構成ビューのダイアログボックス（AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40）

この章では，AX2400S，AX3600S，BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40のアクセス制御の設定で使用する画面の表示項目，および定義項目について説明します。また，BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40のアップリンクフェイルオーバーの設定で使用する画面の表示項目，および定義項目についても説明します。なお，各画面の表示内容および設定内容の詳細については，適宜AX2400S，AX3600S，およびBladeSymphonyのソフトウェアマニュアルを参照してください。

＜この章の構成＞

14.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

14.2　［アクセス制御リスト情報］ダイアログボックス

14.3　［MACフィルター情報］ダイアログボックス

14.4　［IPv4アドレスフィルター情報］ダイアログボックス

14.5　［IPv4パケットフィルター情報］ダイアログボックス

14.6　［IPv6フィルター情報］ダイアログボックス

14.7　［アクセス制御情報］ダイアログボックス

14.8　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス（AX2400S・AX3600Sの場合）

14.9　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス（BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合）

14.10　［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックス

14.11　［MACフィルターの設定］ダイアログボックス

14.12　［MACフィルター条件の設定］ダイアログボックス

14.13　［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックス

14.14　［IPv4アドレスフィルター条件の設定］ダイアログボックス

14.15　［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックス

14.16　［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックス（AX2400S・AX3600Sの場合）

14.17　［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックス（BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合）

14.18　［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックス

14.19　［IPv6フィルター条件の設定］ダイアログボックス

14.20　［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックス

14.21　［設定結果］ダイアログボックス

14.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

［スイッチ情報］ダイアログボックスは，スイッチの基本情報やスイッチ構成情報を確認するためのダイアログボックスです。

AX2400SおよびAX3600Sの［スイッチ情報］ダイアログボックスには，［全般］ページと［スイッチ構成情報］ページがあります。

BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40の［スイッチ情報］ダイアログボックスには，［全般］ページ，［フロー検出モード］ページと［アップリンクフェイルオーバー］ページがあります。

［全般］ページには，スイッチ名や状態など，スイッチの基本情報が表示されます。［スイッチ構成情報］ページおよび［フロー検出モード］ページには，該当スイッチのスイッチ構成情報が表示されます。［アップリンクフェイルオーバー］ページには，該当スイッチのアップリンクフェイルオーバーの設定情報が表示されます。

＜この節の構成＞

14.1.1　［全般］ページ

14.1.2　［スイッチ構成情報］ページ（AX2400S・AX3600Sの場合）

14.1.3　［フロー検出モード］ページ（BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合）

14.1.4　［アップリンクフェイルオーバー］ページ（BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合）

14.1.1　［全般］ページ

［全般］ページは，AX2400S，AX3600S，BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40で表示されます。AX2400SおよびAX3600Sの場合の［全般］ページを次の図に示します。

図14-1　［全般］ページ（AX2400S・AX3600Sの場合）

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義した，該当するスイッチの名称が表示されます。

［状態］

該当するスイッチとの接続状態が表示されます。表示される状態は，スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示される状態アイコンの状態と同じです。詳細については，「6.3.1（3）　ツリーエリア」の「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

［モデル］

該当するスイッチのモデルが表示されます。スイッチから直接取得した情報が表示されます。

［ソフトウェアバージョン］

ルーティングソフトウェアのバージョンが表示されます。バージョンは，先頭から11文字までが表示されます。11文字より長い場合，12文字目以降は表示されません。

［最終更新日時］

該当するスイッチの構成情報をDBに格納した日時が表示されます。

14.1.2　［スイッチ構成情報］ページ（AX2400S・AX3600Sの場合）

［スイッチ構成情報］ページを次の図に示します。

図14-2　［スイッチ構成情報］ページ

表示項目について説明します。

［フロー検出モード］

スイッチに設定されているフロー検出モードが表示されます。

該当するスイッチに応じて，次のどれかが表示されます。

AX2400Sの場合

「layer2-1」

「layer2-2」

「layer2-3」

「layer2-4」

AX3600Sの場合

「layer3-1」

「layer3-2」

「layer3-3」

「layer3-4」

14.1.3　［フロー検出モード］ページ（BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合）

［フロー検出モード］ページを次の図に示します。

図14-3　［フロー検出モード］ページ

表示項目について説明します。

［フロー検出モード］

スイッチに設定されているフロー検出モードが表示されます。

該当するスイッチに応じて，次のどれかが表示されます。

BS2000またはBS320の場合

「layer3-1」

「layer3-2」

「layer3-3」

「layer3-4」

BS500の場合

「layer3-1」

「layer3-2」

「layer3-3」

「layer3-4」

「layer3-5」

BS500 1Gbx40の場合

「layer3-1」

「layer3-2」

「layer3-5」

「layer3-dhcp-1」

14.1.4　［アップリンクフェイルオーバー］ページ（BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合）

［アップリンクフェイルオーバー］ページを次の図に示します。

図14-4　［アップリンクフェイルオーバー］ページ

表示項目について説明します。

［拡張機能］

該当するスイッチに設定されているアップリンクフェイルオーバーの拡張機能の種類が表示されます。「拡張機能を使用しない」，「部分ポート単位制御」，「ポート単位制御」のどれかが表示されます。

［インターフェースタイプ］

ポートのインターフェースタイプが表示されます。

［NIF］

NIF番号が表示されます。

［ポート］

ポート番号が表示されます。

［uplink-failover］

ポートに設定されている外部装置接続用ポートの設定内容が表示されます。すべてのサーバ接続ポートを閉塞させる設定をしている場合，「使用する」と表示されます。または，外部装置接続用ポートのアップリンクフェイルオーバーグループ番号が表示されます。

［uplink-failover-group］

ポートに設定されているサーバ接続ポートのアップリンクフェイルオーバーグループ番号が表示されます。

14.2　［アクセス制御リスト情報］ダイアログボックス

［アクセス制御リスト情報］ダイアログボックスは，スイッチに設定されているアクセス制御リストの内容を確認するためのダイアログボックスです。［アクセス制御リスト情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図14-5　［アクセス制御リスト情報］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［MACフィルター一覧］

該当するスイッチに設定されているMACフィルターのフィルター名と説明が一覧で表示されます。

なお，［MACフィルター一覧］の任意の行を選択したあと，［詳細］ボタンをクリックすると，［MACフィルター情報］ダイアログボックスが表示されます。

［IPv4アドレスフィルター一覧］

該当するスイッチに設定されているIPv4アドレスフィルターのフィルター名と説明が一覧で表示されます。

なお，［IPv4アドレスフィルター一覧］の任意の行を選択したあと，［詳細］ボタンをクリックすると，［IPv4アドレスフィルター情報］ダイアログボックスが表示されます。

［IPv4パケットフィルター一覧］

該当するスイッチに設定されているIPv4パケットフィルターのフィルター名と説明が一覧で表示されます。

なお，［IPv4パケットフィルター一覧］の任意の行を選択したあと，［詳細］ボタンをクリックすると，［IPv4パケットフィルター情報］ダイアログボックスが表示されます。

［IPv6フィルター一覧］

該当するスイッチに設定されているIPv6フィルターのフィルター名と説明が一覧で表示されます。

なお，［IPv6フィルター一覧］の任意の行を選択したあと，［詳細］ボタンをクリックすると，［IPv6フィルター情報］ダイアログボックスが表示されます。

14.3　［MACフィルター情報］ダイアログボックス

［MACフィルター情報］ダイアログボックスは，アクセス制御リスト情報に設定されている，MACフィルターの設定内容を確認するためのダイアログボックスです。［MACフィルター情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図14-6　［MACフィルター情報］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［フィルター名］

該当するMACフィルターのフィルター名が表示されます。

［説明］

該当するMACフィルターの補足説明が表示されます。

［フィルター条件］

該当するMACフィルターに設定されているフィルター条件の一覧が表示されます。

［優先番号］

フィルター条件の優先番号が表示されます。

［動作］

フィルター条件に一致した場合の動作が表示されます。

「転送」
フィルター条件に一致したパケットを転送します。

「廃棄」
フィルター条件に一致したパケットを廃棄します。

［送信元MAC］

フィルター条件に指定している送信元MACアドレスが表示されます。ワイルドカードマスクも指定している場合は，「MACアドレス/ワイルドカードマスク」の形で表示されます。また，すべてのMACアドレスを条件にしている場合は，「any」と表示されます。

［あて先MAC］

フィルター条件に指定しているあて先MACアドレスが表示されます。ワイルドカードマスクも指定している場合は，「MACアドレス/ワイルドカードマスク」の形で表示されます。また，すべてのMACアドレスを条件にしている場合は，「any」と表示されます。

［イーサネットタイプ番号］

フィルター条件に指定しているイーサネットタイプ番号が表示されます。フィルター条件として指定してない場合は，この項目に何も表示されません。

［VLAN-ID］

フィルター条件に指定しているVLAN-IDが表示されます。フィルター条件として指定してない場合は，この項目に何も表示されません。

［ユーザー優先度］

フィルター条件に指定しているユーザー優先度が表示されます。フィルター条件として指定してない場合は，この項目に何も表示されません。

14.4　［IPv4アドレスフィルター情報］ダイアログボックス

［IPv4アドレスフィルター情報］ダイアログボックスは，アクセス制御リスト情報に設定されている，IPv4アドレスフィルターの設定内容を確認するためのダイアログボックスです。［IPv4アドレスフィルター情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図14-7　［IPv4アドレスフィルター情報］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［フィルター名］

該当するIPv4アドレスフィルターのフィルター名が表示されます。

［説明］

該当するIPv4アドレスフィルターの補足説明が表示されます。

［フィルター条件］

該当するIPv4アドレスフィルターに設定されているフィルター条件の一覧が表示されます。

［優先番号］

フィルター条件の優先番号が表示されます。

［動作］

フィルター条件に一致した場合の動作が表示されます。

「転送」
フィルター条件に一致したパケットを転送します。

「廃棄」
フィルター条件に一致したパケットを廃棄します。

［送信元IP］

フィルター条件に指定している送信元IPアドレスが表示されます。ワイルドカードマスクも指定している場合は，「IPアドレス/ワイルドカードマスク」の形で表示されます。また，すべてのIPアドレスを条件にしている場合は，「any」と表示されています。

14.5　［IPv4パケットフィルター情報］ダイアログボックス

［IPv4パケットフィルター情報］ダイアログボックスは，アクセス制御リスト情報に設定されている，IPv4パケットフィルターの設定内容を確認するためのダイアログボックスです。［IPv4パケットフィルター情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図14-8　［IPv4パケットフィルター情報］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［フィルター名］

該当するIPv4パケットフィルターのフィルター名が表示されます。

［説明］

該当するIPv4パケットフィルターの補足説明が表示されます。

［フィルター条件］

該当するIPv4パケットフィルターに設定されているフィルター条件の一覧が表示されます。

［優先番号］

フィルター条件の優先番号が表示されます。

［動作］

フィルター条件に一致した場合の動作が表示されます。

「転送」
フィルター条件に一致したパケットを転送します。

「廃棄」
フィルター条件に一致したパケットを廃棄します。

［上位プロトコル］

フィルター条件に指定している上位プロトコルの番号が表示されます。

［送信元IP］

フィルター条件に指定している送信元IPアドレスが表示されます。ワイルドカードマスクも指定している場合は，「IPアドレス/ワイルドカードマスク」の形式で表示されます。また，すべてのIPアドレスを条件にしている場合は，「any」と表示されています。

［送信元ポート］

フィルター条件に指定している送信元ポート（TCPポート番号またはUDPポート番号）が表示されます。BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40の場合で送信元ポートを範囲指定しているときは，「開始ポート番号 - 終了ポート番号」の形式で表示されます。フィルター条件として指定していない場合は，この項目に何も表示されません。

［あて先IP］

フィルター条件に指定しているあて先IPアドレスが表示されます。ワイルドカードマスクも指定している場合は，「IPアドレス/ワイルドカードマスク」の形で表示されます。また，すべてのIPアドレスを条件にしている場合は，「any」と表示されています。

［あて先ポート］

フィルター条件に指定しているあて先ポート（TCPポート番号またはUDPポート番号）が表示されます。BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40の場合であて先ポートを範囲指定しているときは，「開始ポート番号 - 終了ポート番号」の形式で表示されます。フィルター条件として指定していない場合は，この項目に何も表示されません。

［TCPフラグ］

上位プロトコルが「tcp(6)」の場合，フィルター条件に指定しているTCPフラグが表示されます。複数ある場合は，コンマで区切られて表示されます。フィルター条件として指定していない場合は，この項目に何も表示されません。

［ToS］

フィルター条件に指定しているToSが表示されます。フィルター条件として指定していない場合は，この項目に何も表示されません。

［Precedence］

フィルター条件に指定しているPrecedenceが表示されます。フィルター条件として指定していない場合は，この項目に何も表示されません。

［DSCP］

フィルター条件に指定しているDSCPが表示されます。フィルター条件として指定していない場合は，この項目に何も表示されません。

［VLAN-ID］

フィルター条件に指定しているVLAN-IDが表示されます。フィルター条件として指定していない場合は，この項目に何も表示されません。

［ユーザー優先度］

フィルター条件に指定しているユーザー優先度が表示されます。フィルター条件として指定していない場合は，この項目に何も表示されません。

14.6　［IPv6フィルター情報］ダイアログボックス

［IPv6フィルター情報］ダイアログボックスは，アクセス制御リスト情報に設定されている，IPv6フィルターの設定内容を確認するためのダイアログボックスです。［IPv6フィルター情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図14-9　［IPv6フィルター情報］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［フィルター名］

該当するIPv6フィルターのフィルター名が表示されます。

［説明］

該当するIPv6フィルターの補足説明が表示されます。

［フィルター条件］

該当するIPv6フィルターに設定されているフィルター条件の一覧が表示されます。

［優先番号］

フィルター条件の優先番号が表示されます。

［動作］

フィルター条件に一致した場合の動作が表示されます。

「転送」
フィルター条件に一致したパケットを転送します。

「廃棄」
フィルター条件に一致したパケットを廃棄します。

［送信元IP］

フィルター条件に指定している送信元IPアドレスが表示されます。ワイルドカードマスクも指定している場合は，「IPアドレス/ワイルドカードマスク」の形で表示されます。また，すべてのIPアドレスを条件にしている場合は，「any」と表示されています。

［あて先IP］

フィルター条件に指定しているあて先IPアドレスが表示されます。ワイルドカードマスクも指定している場合は，「IPアドレス/ワイルドカードマスク」の形で表示されます。また，すべてのIPアドレスを条件にしている場合は，「any」と表示されています。

［VLAN-ID］

フィルター条件に指定しているVLAN-IDが表示されます。フィルター条件として指定していない場合は，この項目に何も表示されません。

［ユーザー優先度］

フィルター条件に指定しているユーザー優先度が表示されます。フィルター条件として指定していない場合は，この項目に何も表示されません。

14.7　［アクセス制御情報］ダイアログボックス

［アクセス制御情報］ダイアログボックスは，スイッチに設定されているアクセス制御の状態を確認するためのダイアログボックスです。

［アクセス制御情報］ダイアログボックスには，［ポート］ページと［VLANインターフェース］ページがあります。［ポート］ページには，ポートに関するアクセス制御の適用状態が表示されます。［VLANインターフェース］ページには，VLANインターフェースに関するアクセス制御の適用状態が表示されます。

［アクセス制御情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図14-10　［アクセス制御情報］ダイアログボックス

各ページに共通する表示項目について説明します。

［スイッチ名］

スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義した，該当するスイッチの名称が表示されます。

［フロー検出モード］

スイッチに設定されているフロー検出モードが表示されます。

該当するスイッチに応じて，次のどれかが表示されます。

AX2400Sの場合

「layer2-1」

「layer2-2」

「layer2-3」

「layer2-4」

AX3600S，BS2000，およびBS320の場合

「layer3-1」

「layer3-2」

「layer3-3」

「layer3-4」

BS500の場合

「layer3-1」

「layer3-2」

「layer3-3」

「layer3-4」

「layer3-5」

BS500 1Gbx40の場合

「layer3-1」

「layer3-2」

「layer3-5」

「layer3-dhcp-1」

＜この節の構成＞

14.7.1　［ポート］ページ

14.7.2　［VLANインターフェース］ページ

14.7.1　［ポート］ページ

［ポート］ページを次の図に示します。

図14-11　［アクセス制御情報］ダイアログボックス（［ポート］ページ）

［ポート］ページ部分の表示項目について説明します。

［アクセス制御情報］

該当するスイッチのすべての物理ポート，および物理ポートに適用されているフィルターが一覧で表示されます。

［インターフェースタイプ］

ポートのインターフェースタイプが表示されます。

［NIF］

ポートのNIF番号が表示されます。

［ポート］

ポートのポート番号が表示されます。

［MACフィルター］

ポートに適用されているMACフィルターのフィルター名が表示されます。

［IPv4フィルター］

ポートに適用されているIPv4アドレスフィルターまたはIPv4パケットフィルターのフィルター名が表示されます。

［IPv6フィルター］

ポートに適用されているIPv6フィルターのフィルター名が表示されます。

14.7.2　［VLANインターフェース］ページ

［VLANインターフェース］ページを次の図に示します。

図14-12　［アクセス制御情報］ダイアログボックス（［VLANインターフェース］ページ）

［VLANインターフェース］ページ部分の表示項目について説明します。

［アクセス制御情報］

該当するスイッチのすべてのVLANインターフェース，およびVLANインターフェースに適用されているフィルターが一覧で表示されます。

［VLAN-ID］

VLANインターフェースのVLAN-IDが表示されます。

［MACフィルター］

VLANインターフェースに適用されているMACフィルターのフィルター名が表示されます。

［IPv4フィルター］

VLANインターフェースに適用されているIPv4アドレスフィルターまたはIPv4パケットフィルターのフィルター名が表示されます。

14.8　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス（AX2400S・AX3600Sの場合）

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスは，スイッチへスイッチ構成情報を設定するためのダイアログボックスです。

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図14-13　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス（AX2400S・AX3600Sの場合）

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［フロー検出モード］

該当するスイッチのフロー検出モードをプルダウンメニューから選択します。スイッチによって選択できるフロー検出モードが異なります。

AX2400Sの場合

「layer2-1」

「layer2-2」

「layer2-3」

「layer2-4」

AX3600Sの場合

「layer3-1」

「layer3-2」

「layer3-3」

「layer3-4」

また，フロー検出モードによって，アクセス制御情報の設定でインターフェースに適用できるフィルターが異なります。フロー制御の運用に合わせて，モードを選択してください。各フロー検出モードで適用できるフィルターを次の表に示します。

表14-1　インターフェースに適用できるフィルター（AX2400Sの場合）

フロー検出モード | MACフィルター | IPv4フィルター※ | IPv6フィルター
ポート | VLANインターフェース | ポート | VLANインターフェース | ポート | VLANインターフェース
layer2-1 | ○ | ○ | － | － | － | －
layer2-2 | － | － | ○ | ○ | － | －
layer2-3 | － | － | ○ | － | ○ | －
layer2-4 | － | － | ○ | － | ○ | －

（凡例）

○：インターフェースに適用できる。

－：インターフェースに適用できない。

注※

IPv4フィルターは，IPv4アドレスフィルターおよびIPv4パケットフィルターです。

表14-2　インターフェースに適用できるフィルター（AX3600Sの場合）

フロー検出モード | MACフィルター | IPv4フィルター※ | IPv6フィルター
ポート | VLANインターフェース | ポート | VLANインターフェース | ポート | VLANインターフェース
layer3-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | － | －
layer3-2 | － | － | ○ | － | － | －
layer3-3 | － | － | ○ | － | ○ | －
layer3-4 | － | － | ○ | － | ○ | －

（凡例）

○：インターフェースに適用できる。

－：インターフェースに適用できない。

注※

IPv4フィルターは，IPv4アドレスフィルターおよびIPv4パケットフィルターです。

フロー検出モードの詳細については，各スイッチのマニュアルを参照してください。

デフォルト値は，実際にスイッチに設定されているモードになります。

14.9　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス（BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合）

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスは，スイッチ構成情報を設定したり，アップリンクフェイルオーバーを設定したりするダイアログボックスです。

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスには［フロー検出モード］ページと［アップリンクフェイルオーバー］ページがあります。［フロー検出モード］ページでは，該当スイッチのスイッチ構成情報を設定します。［アップリンクフェイルオーバー］ページでは，該当スイッチのアップリンクフェイルオーバーの設定情報を設定します。

＜この節の構成＞

14.9.1　［フロー検出モード］ページ

14.9.2　［アップリンクフェイルオーバー］ページ

14.9.1　［フロー検出モード］ページ

［フロー検出モード］ページを次の図に示します。

図14-14　［フロー検出モード］ページ

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［フロー検出モード］

該当するスイッチのフロー検出モードをプルダウンメニューから選択します。

BS2000またはBS320の場合

「layer3-1」

「layer3-2」

「layer3-3」

「layer3-4」

BS500の場合

「layer3-1」

「layer3-2」

「layer3-3」

「layer3-4」

「layer3-5」

BS500 1Gbx40の場合

「layer3-1」

「layer3-2」

「layer3-5」

「layer3-dhcp-1」

また，フロー検出モードによって，アクセス制御情報の設定でインターフェースに適用できるフィルターが異なります。フロー制御の運用に合わせて，モードを選択してください。各フロー検出モードで適用できるフィルターを以降の表に示します。

表14-3　インターフェースに適用できるフィルター（BS2000・BS320の場合）

フロー検出モード | MACフィルター | IPv4フィルター※ | IPv6フィルター
ポート | VLANインターフェース | ポート | VLANインターフェース | ポート | VLANインターフェース
layer3-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | － | －
layer3-2 | － | － | ○ | － | － | －
layer3-3 | － | － | ○ | － | ○ | －
layer3-4 | － | － | ○ | － | ○ | －

表14-4　インターフェースに適用できるフィルター（BS500の場合）

フロー検出モード | MACフィルター | IPv4フィルター※ | IPv6フィルター
ポート | VLANインターフェース | ポート | VLANインターフェース | ポート | VLANインターフェース
layer3-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | － | －
layer3-2 | － | － | ○ | － | － | －
layer3-3 | － | － | ○ | － | ○ | －
layer3-4 | － | － | ○ | － | ○ | －
layer3-5 | － | － | ○ | － | ○ | －

表14-5　インターフェースに適用できるフィルター（BS500 1Gbx40の場合）

フロー検出モード | MACフィルター | IPv4フィルター※ | IPv6フィルター
ポート | VLANインターフェース | ポート | VLANインターフェース | ポート | VLANインターフェース
layer3-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | － | －
layer3-2 | － | － | ○ | － | － | －
layer3-5 | － | － | ○ | － | ○ | －
layer3-dhcp-1 | － | － | ○ | ○ | － | －

（凡例）

○：インターフェースに適用できる。

－：インターフェースに適用できない。

注※

IPv4フィルターは，IPv4アドレスフィルターおよびIPv4パケットフィルターです。

フロー検出モードの詳細については，各スイッチのマニュアルを参照してください。

デフォルト値は，実際にスイッチに設定されているモードになります。

14.9.2　［アップリンクフェイルオーバー］ページ

［アップリンクフェイルオーバー］ページを次の図に示します。

図14-15　［アップリンクフェイルオーバー］ページ

表示項目について説明します。

［拡張機能］

該当するスイッチに設定するアップリンクフェイルオーバーの拡張機能の種類をプルダウンメニューから選択します。

拡張機能を使用しない

部分ポート単位制御

ポート単位制御

［インターフェースタイプ］

ポートのインターフェースタイプが表示されます。

［NIF］

NIF番号が表示されます。

［ポート］

ポート番号が表示されます。

［uplink-failover］

ポートに設定されている外部装置接続用ポートの設定内容が表示されます。すべてのサーバ接続ポートを閉塞させる設定をしている場合，「使用する」と表示されます。または，外部装置接続用ポートのアップリンクフェイルオーバーグループ番号が表示されます。

［uplink-failover-group］

ポートに設定されているサーバ接続ポートのアップリンクフェイルオーバーグループ番号が表示されます。

［変更後のuplink-failover］

［選択可能ポート］で選択しているポートに外部装置接続用ポートの情報を設定します。アップリンクフェイルオーバーグループを指定する場合は，アップリンクフェイルオーバーグループ番号を指定します。すべてのサーバ接続ポートを閉塞させる場合は，プルダウンメニューから「使用する」を選択します。設定を削除する場合は，プルダウンメニューから「適用を削除する」を選択します。

［変更後のuplink-failover-group］

［選択可能ポート］で選択しているポートにサーバ接続ポートの情報を設定します。アップリンクフェイルオーバーグループを指定する場合は，アップリンクフェイルオーバーグループ番号を指定します。設定を削除する場合は，プルダウンメニューから「適用を削除する」を選択します。

14.10　［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックス

［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスは，スイッチへアクセス制御リスト情報を設定するためのダイアログボックスです。［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図14-16　［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［MACフィルター一覧］

該当するスイッチに設定されているMACフィルターのフィルター名と説明が一覧で表示されます。

［追加］ボタン

スイッチにMACフィルターを追加するために使用します。［MACフィルターの設定］ダイアログボックスを表示します。

スイッチに設定されているMACフィルター，IPv4アドレスフィルター，IPv4パケットフィルターおよびIPv6フィルターの合計数がすでに1,024個の場合は，エラーになって追加できません。

［変更］ボタン

MACフィルターの設定内容を変更するために使用します。［MACフィルターの設定］ダイアログボックスを表示します。［MACフィルター一覧］で，任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

スイッチからMACフィルターを削除するために使用します。［MACフィルター一覧］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

インターフェースに適用されていて，かつスイッチに実在しているフィルターは削除できません。

［IPv4アドレスフィルター一覧］

該当するスイッチに設定されているIPv4アドレスフィルターのフィルター名と説明が一覧で表示されます。

［追加］ボタン

スイッチにIPv4アドレスフィルターを追加するために使用します。［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックスを表示します。

スイッチに設定されているMACフィルター，IPv4アドレスフィルター，IPv4パケットフィルターおよびIPv6フィルターの合計数がすでに1,024個の場合は，エラーになって追加できません。

［変更］ボタン

IPv4アドレスフィルターの設定内容を変更するために使用します。［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックスを表示します。［IPv4アドレスフィルター一覧］で，任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

スイッチからIPv4アドレスフィルターを削除するために使用します。［IPv4アドレスフィルター一覧］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

インターフェースに適用されていて，かつスイッチに実在しているフィルターは削除できません。

［IPv4パケットフィルター一覧］

該当するスイッチに設定されているIPv4パケットフィルターのフィルター名と説明一覧で表示されます。

［追加］ボタン

スイッチにIPv4パケットフィルターを追加するために使用します。［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックスを表示します。

スイッチに設定されているフィルターの数MACフィルター，IPv4アドレスフィルター，IPv4パケットフィルターおよびIPv6フィルターの合計数がすでに1,024個の場合は，エラーになって追加できません。

［変更］ボタン

IPv4パケットフィルターの設定内容を変更するために使用します。［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックスを表示します。［IPv4パケットフィルター一覧］で，任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

スイッチからIPv4パケットフィルターを削除するために使用します。［IPv4パケットフィルター一覧］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

インターフェースに適用されていて，かつスイッチに実在しているフィルターは削除できません。

［IPv6フィルター一覧］

該当するスイッチに設定されているIPv6フィルターのフィルター名と説明が一覧で表示されます。

［追加］ボタン

スイッチにIPv6フィルターを追加するために使用します。［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックスを表示します。

スイッチに設定されているMACフィルター，IPv4アドレスフィルター，IPv4パケットフィルターおよびIPv6フィルターの合計数がすでに1,024個の場合は，エラーになって追加できません。

［変更］ボタン

IPv6フィルターの設定内容を変更するために使用します。［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックスを表示します。［IPv6フィルター一覧］で，任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

スイッチからIPv6フィルターを削除するために使用します。［IPv6フィルター一覧］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

インターフェースに適用されていて，かつスイッチに実在しているフィルターは削除できません。

14.11　［MACフィルターの設定］ダイアログボックス

［MACフィルターの設定］ダイアログボックスは，スイッチのインターフェースに適用できるMACフィルターを設定するためのダイアログボックスです。［MACフィルターの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図14-17　［MACフィルターの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［フィルター名］

該当するMACフィルターのフィルター名を31文字以内の文字列で指定します。先頭は必ず英字にしてください。また，スイッチ内で同じフィルター名は指定できません。使用できる文字は，次のとおりです。

英数字

「-」（ハイフン）

「_」（アンダーバー）

「.」（ピリオド）

［アクセス制御リスト情報］ダイアログボックスの［MACフィルター一覧］で，［追加］ボタンをクリックした場合に必ず指定します。また，［変更］ボタンをクリックした場合は編集できません。

［説明］

該当するMACフィルターの説明を64文字以内の文字列で指定します。使用できる文字は，英数字と特殊文字です。ただし，次に示す記号は使用できません。

「"」（引用符）

「{ }」（波括弧）

「'」（シングルクォーテーション）

「`」（逆シングルクォーテーション）

「;」（セミコロン）

「$」（ドル記号）

「¥」（円記号）

［フィルター条件］を設定しない場合は，指定する必要があります。

［フィルター条件］

該当するフィルターに設定されているMACフィルター条件の一覧が表示されます。また，フィルター条件の追加，変更，削除および優先順位を変更できます。

一覧に表示される項目は［優先番号］，［動作］，［送信元MAC］，［あて先MAC］，［イーサネットタイプ番号］，［VLAN-ID］および［ユーザー優先度］です。［優先番号］の昇順にソートして表示されます。各項目の表示内容は，［MACフィルター情報］ダイアログボックスと同じです。詳細については，「14.3　［MACフィルター情報］ダイアログボックス」を参照してください。なお，［フィルター条件］は，カラムごとにソートできません。

［説明］を設定しない場合は，指定する必要があります。

［追加］ボタン

フィルター条件を追加するために使用します。［MACフィルター条件の設定］ダイアログボックスを表示します。

スイッチに設定されているすべてのMACフィルターのフィルター条件の総数がすでに1,024件の場合は，エラーになって追加できません。

［変更］ボタン

フィルター条件の設定内容を変更するために使用します。［MACフィルター条件の設定］ダイアログボックスを表示します。［フィルター条件］で，任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

フィルター条件を削除するために使用します。［フィルター条件］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

［上に移動］ボタン

選択したフィルター条件を上位にあるフィルター条件の一つ上に移動するために使用します。このとき，設定されている優先番号が入れ替わります。例えば，優先番号1と優先番号3のフィルター条件が並んでいて，優先番号3のフィルター条件を選択した状態で［上に移動］ボタンをクリックした場合，上に移動したフィルター条件の優先番号が3から1に変更され，下に移動したフィルター条件の優先番号が1から3に変更されます。

［下に移動］ボタン

選択したフィルター条件を下位にあるフィルター条件の一つ下に移動するために使用します。このとき，設定されている優先番号が入れ替わります。例えば，優先番号3と優先番号5のフィルター条件が並んでいて，優先番号3のフィルター条件を選択した状態で［下に移動］ボタンをクリックした場合，下に移動したフィルター条件の優先番号が3から5に変更され，上に移動したフィルター条件の優先番号が5から3に変更されます。

［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスの［変更］ボタンをクリックして表示された場合，［フィルター名］以外を設定していない状態で［OK］ボタンをクリックすると，フィルターを削除するための確認ダイアログボックスが表示されます。確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックするとフィルターは削除されます。ただし，インターフェースに適用されていて，かつスイッチに実在しているフィルターは削除されません。

14.12　［MACフィルター条件の設定］ダイアログボックス

［MACフィルター条件の設定］ダイアログボックスは，スイッチに設定するフィルターのMACフィルター条件を設定するためのダイアログボックスです。［MACフィルター条件の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図14-18　［MACフィルター条件の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［優先番号］

該当するMACフィルター条件の優先番号を1～4294967294の整数で指定します。デフォルト値は，既存のフィルター条件に設定されている優先番号の最大値+10の値になります。フィルター条件が一つもない場合は10になります。設定されている優先番号の最大値+10が設定できる値を超える場合は，デフォルト値が設定されないため，指定する必要があります。

同じフィルターのフィルター条件で，すでに設定されている優先番号は指定できません。

［動作］

フィルター条件に一致したときの動作を指定します。

「転送」
フィルター条件に一致したパケットを転送します。

「廃棄」
フィルター条件に一致したパケットを廃棄します。

デフォルト値は「転送」です。

［送信元MAC］

フィルター条件に送信元MACアドレスを指定します。

［MACアドレス］

送信元MACアドレスを，「nn:nn:nn:nn:nn:nn」形式で指定します。使用できる文字は，数字，a～f，A～F，および「:」（コロン）です。また，すべてのMACアドレスを指定したい場合は，プルダウンメニューから「any」を選択できます。

［MACワイルドカードマスク］

送信元MACアドレスを複数指定したいときに，［MACアドレス］と合わせて「nn:nn:nn:nn:nn:nn」形式で，00:00:00:00:00:01～ff:ff:ff:ff:ff:feの範囲で指定します。［MACアドレス］が「any」の場合は指定できません。使用できる文字は，数字，a～f，A～F，および「:」（コロン）です。

ワイルドカードマスクは，任意にしたいビットに1を指定します。例えば，［MACアドレス］を「aa:aa:aa:aa:aa:aa」，［MACワイルドカードマスク］を「00:00:00:00:ff:ff」と指定した場合は，aa:aa:aa:aa:00:00～aa:aa:aa:aa:ff:ffの範囲が有効になります。ワイルドカードマスクを設定しない場合は，［MACアドレス］に設定したアドレスだけが有効になります。

［あて先MAC］

フィルター条件にあて先MACアドレスを指定します。

［MACアドレス］

あて先MACアドレスを，「nn:nn:nn:nn:nn:nn」形式で指定します。使用できる文字は，数字，a～f，A～F，および「:」（コロン）です。プルダウンメニューから予約語を選択することもできます。すべてのMACアドレスを指定したい場合は，プルダウンメニューから「any」を選択します。プルダウンメニューから選択できる項目は次のとおりです。

「any」

「bpdu(01:80:c2:00:00:00)」

「cdp(01:00:0c:cc:cc:cc)」

「lacp/slow-protocol(01:80:c2:00:00:02)」

「lldp(01:00:87:58:13:10)」

「oadp(01:00:4c:79:fd:1b)」

「pvst-plus-bpdu(01:00:0c:cc:cc:cd)」

［MACワイルドカードマスク］

あて先MACアドレスを複数指定したいときに，［MACアドレス］と合わせて「nn:nn:nn:nn:nn:nn」形式で，00:00:00:00:00:01～ff:ff:ff:ff:ff:feの範囲で指定します。［MACアドレス］がプルダウンメニューから選択されている場合は指定できません。使用できる文字は，数字，a～f，A～F，および「:」（コロン）です。

ワイルドカードマスクは，任意にしたいビットに1を指定します。例えば，［MACアドレス］を「aa:aa:aa:aa:aa:aa」，［MACワイルドカードマスク］を「00:00:00:00:ff:ff」と指定した場合は，aa:aa:aa:aa:00:00～aa:aa:aa:aa:ff:ffの範囲が有効になります。ワイルドカードマスクを設定しない場合は，［MACアドレス］に設定したアドレスだけが有効になります。

注意

予約語の値は，［MACワイルドカードマスク］が指定されていない場合にだけ，その予約語に対応します。例えば，［MACアドレス］が「01:80:c2:00:00:00」で［MACワイルドカードマスク］が指定無しの場合は，「bpdu(01:80:c2:00:00:00)」になります。しかし，［MACアドレス］が「01:80:c2:00:00:00」で［MACワイルドカードマスク］が「00:00:00:00:ff:ff」の場合は，［MACアドレス］が「bpdu(01:80:c2:00:00:00)」で［MACワイルドカードマスク］が「00:00:00:00:ff:ff」にはならないことにご注意ください。

［イーサネットタイプ番号］

MACフィルター条件としてイーサネットタイプ番号を，0000～ffffの4けたの16進数で指定します。使用できる文字は，数字，a～f，A～Fです。プルダウンメニューから選択することもできます。プルダウンメニューから選択できる項目は次のとおりです。

「gsrp」

「xns(0600)」

「ipv4(0800)」

「arp(0806)」

「appletalk(809b)」

「ipx(8137)」

「ipv6(86dd)」

「eapol(888e)」

この項目は省略できます。

［VLAN-ID］

該当するMACフィルター条件のVLAN-IDを1～4094の整数で指定します。実際のVLANの存在有無は関係なく指定できます。この項目は省略できます。

［ユーザー優先度］

MACフィルター条件としてユーザー優先度を0～7の整数で指定します。値が大きいほど優先度が高くなります。この項目は省略できます。

14.13　［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックス

［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックスは，スイッチのインターフェースに適用できるIPv4アドレスフィルターを設定するためのダイアログボックスです。［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図14-19　［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［フィルター名］

該当するIPv4アドレスフィルターのフィルター名を入力します。入力できる値は，1～99，1300～1999の整数，または31文字以内の文字列です。文字列の先頭は必ず英字にしてください。また，スイッチ内で同じフィルター名は指定できません。使用できる文字は，次のとおりです。

英数字

「-」（ハイフン）

「_」（アンダーバー）

「.」（ピリオド）

［アクセス制御リスト情報］ダイアログボックスの［IPv4アドレスフィルター一覧］で，［追加］ボタンをクリックした場合に必ず指定します。また，［変更］ボタンをクリックした場合は編集できません。

［説明］

該当するIPv4アドレスフィルターの説明を64文字以内の文字列で指定します。使用できる文字は，英数字と特殊文字です。ただし，次に示す記号は使用できません。

「"」（引用符）

「{ }」（波括弧）

「'」（シングルクォーテーション）

「`」（逆シングルクォーテーション）

「;」（セミコロン）

「$」（ドル記号）

「¥」（円記号）

［フィルター条件］を設定しない場合は，指定する必要があります。

［フィルター条件］

該当するフィルターに設定されているIPv4アドレスフィルター条件の一覧が表示されます。また，フィルター条件の追加，変更，削除および優先順位を変更できます。一覧に表示される項目は［優先番号］，［動作］および［送信元IP］です。［優先番号］の昇順にソートして表示されます。各項目の表示内容は，［IPv4アドレスフィルター情報］ダイアログボックスと同じです。詳細については，「14.4　［IPv4アドレスフィルター情報］ダイアログボックス」を参照してください。なお，［フィルター条件］は，カラムごとにソートできません。

［説明］を設定しない場合は，指定する必要があります。

［追加］ボタン

フィルター条件を追加するために使用します。［IPv4アドレスフィルター条件の設定］ダイアログボックスを表示します。

スイッチに設定されているすべてのIPv4アドレスフィルターのフィルター条件の総数がすでに1,024件の場合は，エラーになって追加できません。

［変更］ボタン

選択しているフィルター条件の設定内容を変更するために使用します。［IPv4アドレスフィルター条件の設定］ダイアログボックスを表示します。［フィルター条件］で，任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

フィルター条件を削除するために使用します。［フィルター条件］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

［上に移動］ボタン

選択したフィルター条件を上位にあるフィルター条件の一つ上に移動するために使用します。このとき，設定されている優先番号が入れ替わります。例えば，優先番号1と優先番号3のフィルター条件が並んでいて，優先番号3のフィルター条件を選択した状態で［上に移動］ボタンをクリックした場合，上に移動したフィルター条件の優先番号が3から1に変更され，下に移動したフィルター条件の優先番号が1から3に変更されます。

［下に移動］ボタン

選択したフィルター条件を下位にあるフィルター条件の一つ下に移動するために使用します。このとき，設定されている優先番号が入れ替わります。例えば，優先番号3と優先番号5のフィルター条件が並んでいて，優先番号3のフィルター条件を選択した状態で［下に移動］ボタンをクリックした場合，下に移動したフィルター条件の優先番号が3から5に変更され，上に移動したフィルター条件の優先番号が5から3に変更されます。

［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスの［変更］ボタンをクリックして表示された場合，［フィルター名］以外を設定していない状態で［OK］ボタンをクリックすると，フィルターを削除するための確認ダイアログボックスが表示されます。確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックするとフィルターは削除されます。ただし，インターフェースに適用されていて，かつスイッチに実在しているフィルターは削除されません。

14.14　［IPv4アドレスフィルター条件の設定］ダイアログボックス

［IPv4アドレスフィルター条件の設定］ダイアログボックスは，スイッチに設定するフィルターのIPv4アドレスフィルター条件を設定するためのダイアログボックスです。［IPv4アドレスフィルター条件の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図14-20　［IPv4アドレスフィルター条件の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［優先番号］

該当するIPv4アドレスフィルター条件の優先番号を1～4294967294の整数で指定します。デフォルト値は，既存のフィルター条件に設定されている優先番号の最大値+10の値になります。フィルター条件が一つもない場合は10になります。設定されている優先番号の最大値+10が設定できる値を超える場合は，デフォルト値が設定されないため，指定する必要があります。

同じフィルターのフィルター条件で，すでに設定されている優先番号は指定できません。

［動作］

フィルター条件に一致したときの動作を指定します。

「転送」
フィルター条件に一致したパケットを転送します。

「廃棄」
フィルター条件に一致したパケットを廃棄します。

デフォルト値は「転送」です。

［送信元IP］

フィルター条件に送信元IPアドレスを指定します。

［IPアドレス］

送信元IPアドレスを，「nnn.nnn.nnn.nnn」形式で，0.0.0.0～255.255.255.255の範囲で指定します。使用できる文字は，数字と「.」（ピリオド）です。また，すべてのIPアドレスを指定したい場合は，プルダウンメニューから「any」を選択できます。

［IPワイルドカードマスク］

送信元IPアドレスを複数指定したいときに，［IPアドレス］と合わせて「nnn.nnn.nnn.nnn」形式で，0.0.0.1～255.255.255.254の範囲で指定します。使用できる文字は，数字と「.」（ピリオド）です。［IPアドレス］が「any」の場合は指定できません。

ワイルドカードマスクは，任意にしたいビットに1を指定します。例えば，［IPアドレス］を「10.20.100.200」，［IPワイルドカードマスク］を「0.0.255.255」と指定した場合は，10.20.0.0～10.20.255.255の範囲が有効になります。ワイルドカードマスクを設定しない場合は，［IPアドレス］に設定したアドレスだけが有効になります。

14.15　［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックス

［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックスは，スイッチのインターフェースに適用できるIPv4パケットフィルターを設定するためのダイアログボックスです。［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図14-21　［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［フィルター名］

該当するIPv4パケットフィルターのフィルター名を入力します。入力できる値は，100～199，2000～2699の整数，または31文字以内の文字列です。文字列の先頭は必ず英字にしてください。また，スイッチ内で同じフィルター名は指定できません。使用できる文字は，次のとおりです。

英数字

「-」（ハイフン）

「_」（アンダーバー）

「.」（ピリオド）

［アクセス制御リスト情報］ダイアログボックスの［IPv4パケットフィルター一覧］で，［追加］ボタンをクリックした場合に必ず指定します。また，［変更］ボタンをクリックした場合は編集できません。

［説明］

該当するIPv4パケットフィルターの説明を64文字以内の文字列で指定します。使用できる文字は，英数字と特殊文字です。ただし，次に示す記号は使用できません。

「"」（引用符）

「{ }」（波括弧）

「'」（シングルクォーテーション）

「`」（逆シングルクォーテーション）

「;」（セミコロン）

「$」（ドル記号）

「¥」（円記号）

［フィルター条件］を設定しない場合は，指定する必要があります。

［フィルター条件］

該当するフィルターに設定されているIPv4パケットフィルター条件の一覧が表示されます。また，フィルター条件の追加，変更，削除および優先順位を変更できます。一覧に表示される項目は［優先番号］，［動作］，［上位プロトコル］，［送信元IP］，［送信元ポート］，［あて先IP］，［あて先ポート］，［TCPフラグ］，［ToS］，［Precedence］，［DSCP］，［VLAN-ID］および［ユーザー優先度］です。［優先番号］の昇順にソートして表示されます。各項目の表示内容は，［IPv4パケットフィルター情報］ダイアログボックスと同じです。詳細については，「14.5　［IPv4パケットフィルター情報］ダイアログボックス」を参照してください。なお，［フィルター条件］は，カラムごとにソートできません。

［説明］を設定しない場合は，指定する必要があります。

［追加］ボタン

フィルター条件を追加するために使用します。［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックスを表示します。

スイッチに設定されているすべてのIPv4パケットフィルターのフィルター条件の総数がすでに1,024件の場合は，エラーになって追加できません。

［変更］ボタン

選択しているフィルター条件の設定内容を変更するために使用します。［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックスを表示します。［フィルター条件］で，任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

フィルター条件を削除するために使用します。［フィルター条件］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

［上に移動］ボタン

選択したフィルター条件を上位にあるフィルター条件の一つ上に移動するために使用します。このとき，設定されている優先番号が入れ替わります。例えば，優先番号1と優先番号3のフィルター条件が並んでいて，優先番号3のフィルター条件を選択した状態で［上に移動］ボタンをクリックした場合，上に移動したフィルター条件の優先番号が3から1に変更され，下に移動したフィルター条件の優先番号が1から3に変更されます。

［下に移動］ボタン

選択したフィルター条件を下位にあるフィルター条件の一つ下に移動するために使用します。このとき，設定されている優先番号が入れ替わります。例えば，優先番号3と優先番号5のフィルター条件が並んでいて，優先番号3のフィルター条件を選択した状態で［下に移動］ボタンをクリックした場合，下に移動したフィルター条件の優先番号が3から5に変更され，上に移動したフィルター条件の優先番号が5から3に変更されます。

［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスの［変更］ボタンをクリックして表示された場合，［フィルター名］以外を設定していない状態で［OK］ボタンをクリックすると，フィルターを削除するための確認ダイアログボックスが表示されます。確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックするとフィルターは削除されます。ただし，インターフェースに適用されていて，かつスイッチに実在しているフィルターは削除されません。

14.16　［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックス（AX2400S・AX3600Sの場合）

［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックスは，スイッチに設定するフィルターのIPv4パケットフィルター条件を設定するためのダイアログボックスです。AX2400SおよびAX3600Sの場合の［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図14-22　［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックス（AX2400SおよびAX3600Sの場合）

表示項目について説明します。

［優先番号］

該当するIPv4パケットフィルター条件の優先番号を1～4294967294の整数で指定します。デフォルト値は，既存のフィルター条件に設定されている優先番号の最大値+10の値になります。フィルター条件が一つもない場合は10になります。設定されている優先番号の最大値+10が設定できる値を超える場合は，デフォルト値が設定されないため，指定する必要があります。

同じフィルターのフィルター条件で，すでに設定されている優先番号は指定できません。

［動作］

フィルター条件に一致したときの動作を指定します。

「転送」
フィルター条件に一致したパケットを転送します。

「廃棄」
フィルター条件に一致したパケットを廃棄します。

デフォルト値は「転送」です。

［上位プロトコル］

該当するIPv4パケットフィルター条件の上位プロトコルを0～255の整数で指定します。または，プルダウンメニューから選択することもできます。プルダウンメニューから選択できる項目は次のとおりです。

「ip」

「icmp(1)」

「igmp(2)」

「ipinip(4)」

「tcp(6)」

「udp(17)」

「tunnel(41)」

「gre(47)」

「esp(50)」

「ah(51)」

「ospf(89)」

「pim(103)」

「pcp(108)」

「vrrp(112)」

「sctp(132)」

この項目は必ず指定してください。

［送信元IP］

フィルター条件に送信元IPアドレスを指定します。

［IPアドレス］

送信元IPアドレスを，「nnn.nnn.nnn.nnn」形式で，0.0.0.0～255.255.255.255の範囲で指定します。使用できる文字は，数字と「.」（ピリオド）です。また，すべてのIPアドレスを指定したい場合は，プルダウンメニューから「any」を選択できます。

［IPワイルドカードマスク］

送信元IPアドレスを複数指定したいときに，［IPアドレス］と合わせて「nnn.nnn.nnn.nnn」形式で，0.0.0.1～255.255.255.254の範囲で指定します。使用できる文字は，数字と「.」（ピリオド）です。［IPアドレス］が「any」の場合は指定できません。

ワイルドカードマスクは，任意にしたいビットに1を指定します。例えば，［IPアドレス］を「10.20.100.200」，［IPワイルドカードマスク］を「0.0.255.255」と指定した場合は，10.20.0.0～10.20.255.255の範囲が有効になります。ワイルドカードマスクを設定しない場合は，［IPアドレス］に設定したアドレスだけが有効になります。

［送信元ポート］

IPv4パケットフィルター条件の送信元ポートを設定します。

［TCPポート番号］

［上位プロトコル］が「tcp(6)」のときにTCPポート番号を0～65535の整数で指定します。または，プルダウンメニューから選択することもできます。プルダウンメニューから選択できる項目は次のとおりです。

「echo(7)」

「discard(9)」

「daytime(13)」

「chargen(19)」

「ftp-data(20)」

「ftp(21)」

「ssh(22)」

「telnet(23)」

「smtp(25)」

「time(37)」

「whois(43)」

「tacacs+(49)」

「domain(53)」

「tacacs-ds(65)」

「gopher(70)」

「finger(79)」

「http(80)」

「hostname(101)」

「pop2(109)」

「pop3(110)」

「sunrpc(111)」

「ident(113)」

「nntp(119)」

「bgp(179)」

「irc(194)」

「imap3(220)」

「ldap(389)」

「https(443)」

「smtps(465)」

「exec(512)」

「login(513)」

「shell(514)」

「lpd(515)」

「talk(517)」

「uucp(540)」

「klogin(543)」

「kshell(544)」

「pop3s(995)」

「raw(9100)」

［UDPポート番号］

［上位プロトコル］が「udp(17)」のときにUDPポート番号を0～65535の整数で指定します。または，プルダウンメニューから選択することもできます。プルダウンメニューから選択できる項目は次のとおりです。

「echo(7)」

「discard(9)」

「time(37)」

「nameserver(42)」

「tacacs+(49)」

「domain(53)」

「tacacs-ds(65)」

「bootps(67)」

「bootpc(68)」

「tftp(69)」

「sunrpc(111)」

「ntp(123)」

「snmp(161)」

「snmptrap(162)」

「xdmcp(177)」

「mobile-ip(434)」

「isakmp(500)」

「biff(512)」

「who(513)」

「syslog(514)」

「talk(517)」

「rip(520)」

「radius(1812)」

「radius-acct(1813)」

［あて先IP］

フィルター条件にあて先IPアドレスを指定します。

［IPアドレス］

あて先IPアドレスを，「nnn.nnn.nnn.nnn」形式で，0.0.0.0～255.255.255.255の範囲で指定します。使用できる文字は，数字と「.」（ピリオド）です。また，すべてのIPアドレスを指定したい場合は，プルダウンメニューから「any」を選択できます。

［IPワイルドカードマスク］

あて先IPアドレスを複数指定したいときに，［IPアドレス］と合わせて「nnn.nnn.nnn.nnn」形式で，0.0.0.1～255.255.255.254の範囲で指定します。［IPアドレス］が「any」の場合は指定できません。使用できる文字は，数字と「.」（ピリオド）です。

ワイルドカードマスクは，任意にしたいビットに1を指定します。例えば，［IPアドレス］を「10.20.100.200」，［IPワイルドカードマスク］を「0.0.255.255」と指定した場合は，10.20.0.0～10.20.255.255の範囲が有効になります。ワイルドカードマスクを設定しない場合は，［IPアドレス］に設定したアドレスだけが有効になります。

［あて先ポート］

IPv4パケットフィルター条件のあて先ポートを設定します。

［TCPポート番号］

［上位プロトコル］が「tcp(6)」のときにTCPポート番号を0～65535の整数で指定します。または，プルダウンメニューから選択することもできます。プルダウンメニューから選択できる項目は，［送信元ポート］の［TCPポート番号］と同じです。

［UDPポート番号］

［上位プロトコル］が「udp(17)」のときにUDPポート番号を0～65535の整数で指定します。または，プルダウンメニューから選択することもできます。プルダウンメニューから選択できる項目は，［送信元ポート］の［UDPポート番号］と同じです。

［TCPフラグ］

［上位プロトコル］が「tcp(6)」のときに，該当するIPv4パケットフィルター条件のTCPフラグをチェックボックスで選択します。指定したい項目のチェックボックスを複数チェックできます。選択できる項目は次のとおりです。

「ack」

「fin」

「psh」

「rst」

「syn」

「urg」

この項目は省略できます。

［ToS］

該当するフィルター条件のToSを0～15の整数で指定します。または，プルダウンメニューから選択することもできます。［DSCP］を設定する場合は指定できません。プルダウンメニューから選択できる項目は次のとおりです。

「normal(0)」

「min-monetary-cost(1)」

「max-reliability(2)」

「max-throughput(4)」

「min-delay(8)」

この項目は省略できます。

［Precedence］

該当するフィルター条件のPrecedenceをプルダウンメニューから選択します。［DSCP］を設定する場合は指定できません。プルダウンメニューから選択できる項目は次のとおりです。

(空行)

「routine(0)」

「priority(1)」

「immediate(2)」

「flash(3)」

「flash-override(4)」

「critical(5)」

「internet(6)」

「network(7)」

この項目は省略できます。

［DSCP］

該当するIPv4パケットフィルター条件のDSCPを0～63の整数で指定します。または，プルダウンメニューから選択することもできます。プルダウンメニューから選択できる項目は次のとおりです。

「default(0)」

「cs1(8)」

「af11(10)」

「af12(12)」

「af13(14)」

「cs2(16)」

「af21(18)」

「af22(20)」

「af23(22)」

「cs3(24)」

「af31(26)」

「af32(28)」

「af33(30)」

「cs4(32)」

「af41(34)」

「af42(36)」

「af43(38)」

「cs5(40)」

「ef(46)」

「cs6(48)」

「cs7(56)」

この項目は省略できます。［DSCP］を設定する場合は，［ToS］および［Precedence］は指定できません。

［VLAN-ID］

該当するIPv4パケットフィルター条件のVLAN-IDを1～4096の整数で指定します。実際のVLANの存在有無は関係なく指定できます。この項目は省略できます。

［ユーザー優先度］

IPv4パケットフィルター条件としてユーザー優先度を0～7の整数で指定します。値が大きいほど優先度が高くなります。この項目は省略できます。

14.17　［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックス（BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40の場合）

［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックスは，スイッチに設定するフィルターのIPv4パケットフィルター条件を設定するためのダイアログボックスです。BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40の場合の［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図14-23　［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックス（BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40の場合）

表示項目について説明します。

［優先番号］

該当するIPv4パケットフィルター条件の優先番号を1～4294967294の整数で指定します。デフォルト値は，既存のフィルター条件に設定されている優先番号の最大値+10の値になります。フィルター条件が一つもない場合は10になります。設定されている優先番号の最大値+10が設定できる値を超える場合は，デフォルト値が設定されないため，指定する必要があります。

同じフィルターのフィルター条件で，すでに設定されている優先番号は指定できません。

［動作］

フィルター条件に一致したときの動作を指定します。

「転送」
フィルター条件に一致したパケットを転送します。

「廃棄」
フィルター条件に一致したパケットを廃棄します。

デフォルト値は「転送」です。

［上位プロトコル］

該当するIPv4パケットフィルター条件の上位プロトコルを0～255の整数で指定します。または，プルダウンメニューから選択することもできます。プルダウンメニューから選択できる項目は次のとおりです。

「ip」

「icmp(1)」

「igmp(2)」

「ipinip(4)」

「tcp(6)」

「udp(17)」

「tunnel(41)」

「gre(47)」

「esp(50)」

「ah(51)」

「ospf(89)」

「pim(103)」

「pcp(108)」

「vrrp(112)」

「sctp(132)」

この項目は必ず指定してください。

［送信元IP］

フィルター条件に送信元IPアドレスを指定します。

［IPアドレス］

送信元IPアドレスを，「nnn.nnn.nnn.nnn」形式で，0.0.0.0～255.255.255.255の範囲で指定します。使用できる文字は，数字と「.」（ピリオド）です。また，すべてのIPアドレスを指定したい場合は，プルダウンメニューから「any」を選択できます。

［IPワイルドカードマスク］

送信元IPアドレスを複数指定したいときに，［IPアドレス］と合わせて「nnn.nnn.nnn.nnn」形式で，0.0.0.1～255.255.255.254の範囲で指定します。使用できる文字は，数字と「.」（ピリオド）です。［IPアドレス］が「any」の場合は指定できません。

ワイルドカードマスクは，任意にしたいビットに1を指定します。例えば，［IPアドレス］を「10.20.100.200」，［IPワイルドカードマスク］を「0.0.255.255」と指定した場合は，10.20.0.0～10.20.255.255の範囲が有効になります。ワイルドカードマスクを設定しない場合は，［IPアドレス］に設定したアドレスだけが有効になります。

［送信元ポート］

IPv4パケットフィルター条件の送信元ポートを設定します。

［TCPポート番号］

［上位プロトコル］が「tcp(6)」のときにTCPポート番号を指定します。

［範囲指定］
TCPポート番号の範囲を指定する場合に選択します。［範囲指定］を選択した場合，［-］左側のTCPポート番号が開始TCPポート番号，［-］右側のTCPポート番号が終了TCPポート番号となります。

［-］左側のTCPポート番号
TCPポート番号または範囲指定の開始TCPポート番号を入力します。または，プルダウンメニューから選択することもできます。
入力できる値およびプルダウンメニューから選択できる項目は，AX2400S・AX3600Sの場合のTCPポート番号と同じです。詳細については，「14.16　［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックス（AX2400S・AX3600Sの場合）」を参照してください。

［-］右側のTCPポート番号
範囲指定の終了TCPポート番号を入力します。または，プルダウンメニューから選択することもできます。
入力できる値およびプルダウンメニューから選択できる項目は，AX2400S・AX3600Sの場合のTCPポート番号と同じです。詳細については，「14.16　［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックス（AX2400S・AX3600Sの場合）」を参照してください。

［UDPポート番号］

［上位プロトコル］が「udp(17)」のときにUDPポート番号を指定します。

［範囲指定］
UDPポート番号の範囲を指定する場合に選択します。［範囲指定］を選択した場合，［-］左側のUDPポート番号が開始UDPポート番号，［-］右側のUDPポート番号が終了UDPポート番号となります。

［-］左側のUDPポート番号
UDPポート番号または範囲指定の開始UDPポート番号を入力します。または，プルダウンメニューから選択することもできます。
入力できる値およびプルダウンメニューから選択できる項目は，AX2400S・AX3600Sの場合のUDPポート番号と同じです。詳細については，「14.16　［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックス（AX2400S・AX3600Sの場合）」を参照してください。

［-］右側のUDPポート番号
範囲指定の終了UDPポート番号を入力します。または，プルダウンメニューから選択することもできます。
入力できる値およびプルダウンメニューから選択できる項目は，AX2400S・AX3600Sの場合のUDPポート番号と同じです。詳細については，「14.16　［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックス（AX2400S・AX3600Sの場合）」を参照してください。

［あて先IP］

フィルター条件にあて先IPアドレスを指定します。

［IPアドレス］

あて先IPアドレスを，「nnn.nnn.nnn.nnn」形式で，0.0.0.0～255.255.255.255の範囲で指定します。使用できる文字は，数字と「.」（ピリオド）です。また，すべてのIPアドレスを指定したい場合は，プルダウンメニューから「any」を選択できます。

［IPワイルドカードマスク］

あて先IPアドレスを複数指定したいときに，［IPアドレス］と合わせて「nnn.nnn.nnn.nnn」形式で，0.0.0.1～255.255.255.254の範囲で指定します。［IPアドレス］が「any」の場合は指定できません。使用できる文字は，数字と「.」（ピリオド）です。

ワイルドカードマスクは，任意にしたいビットに1を指定します。例えば，［IPアドレス］を「10.20.100.200」，［IPワイルドカードマスク］を「0.0.255.255」と指定した場合は，10.20.0.0～10.20.255.255の範囲が有効になります。ワイルドカードマスクを設定しない場合は，［IPアドレス］に設定したアドレスだけが有効になります。

［あて先ポート］

IPv4パケットフィルター条件のあて先ポートを設定します。

［TCPポート番号］

［上位プロトコル］が「tcp(6)」のときにTCPポート番号を0～65535の整数で指定します。または，プルダウンメニューから選択することもできます。プルダウンメニューから選択できる項目は，［送信元ポート］の［TCPポート番号］と同じです。

［UDPポート番号］

［上位プロトコル］が「udp(17)」のときにUDPポート番号を0～65535の整数で指定します。または，プルダウンメニューから選択することもできます。プルダウンメニューから選択できる項目は，［送信元ポート］の［UDPポート番号］と同じです。

［TCPフラグ］

［上位プロトコル］が「tcp(6)」のときに，該当するIPv4パケットフィルター条件のTCPフラグをチェックボックスで選択します。指定したい項目のチェックボックスを複数チェックできます。選択できる項目は次のとおりです。

「ack」

「fin」

「psh」

「rst」

「syn」

「urg」

この項目は省略できます。

［ToS］

該当するフィルター条件のToSを0～15の整数で指定します。または，プルダウンメニューから選択することもできます。［DSCP］を設定する場合は指定できません。プルダウンメニューから選択できる項目は次のとおりです。

「normal(0)」

「min-monetary-cost(1)」

「max-reliability(2)」

「max-throughput(4)」

「min-delay(8)」

この項目は省略できます。

［Precedence］

該当するフィルター条件のPrecedenceをプルダウンメニューから選択します。［DSCP］を設定する場合は指定できません。プルダウンメニューから選択できる項目は次のとおりです。

(空行)

「routine(0)」

「priority(1)」

「immediate(2)」

「flash(3)」

「flash-override(4)」

「critical(5)」

「internet(6)」

「network(7)」

この項目は省略できます。

［DSCP］

該当するIPv4パケットフィルター条件のDSCPを0～63の整数で指定します。または，プルダウンメニューから選択することもできます。プルダウンメニューから選択できる項目は次のとおりです。

「default(0)」

「cs1(8)」

「af11(10)」

「af12(12)」

「af13(14)」

「cs2(16)」

「af21(18)」

「af22(20)」

「af23(22)」

「cs3(24)」

「af31(26)」

「af32(28)」

「af33(30)」

「cs4(32)」

「af41(34)」

「af42(36)」

「af43(38)」

「cs5(40)」

「ef(46)」

「cs6(48)」

「cs7(56)」

この項目は省略できます。［DSCP］を設定する場合は，［ToS］および［Precedence］は指定できません。

［VLAN-ID］

該当するIPv4パケットフィルター条件のVLAN-IDを1～4096の整数で指定します。実際のVLANの存在有無は関係なく指定できます。この項目は省略できます。

［ユーザー優先度］

IPv4パケットフィルター条件としてユーザー優先度を0～7の整数で指定します。値が大きいほど優先度が高くなります。この項目は省略できます。

14.18　［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックス

［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックスは，スイッチのインターフェースに適用できるIPv6フィルターを設定するためのダイアログボックスです。［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図14-24　［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［フィルター名］

該当するIPv6フィルターのフィルター名を31文字以内の文字列で指定します。先頭は必ず英字にしてください。また，スイッチ内で同じフィルター名は指定できません。使用できる文字は，次のとおりです。

英数字

「-」（ハイフン）

「_」（アンダーバー）

「.」（ピリオド）

［アクセス制御リスト情報］ダイアログボックスの［IPv6フィルター一覧］で，［追加］ボタンをクリックした場合に必ず指定します。また，［変更］ボタンをクリックした場合は編集できません。

［説明］

該当するIPv6フィルターの説明を64文字以内の文字列で指定します。使用できる文字は，英数字と特殊文字です。ただし，次に示す記号は使用できません。

「"」（引用符）

「{ }」（波括弧）

「'」（シングルクォーテーション）

「`」（逆シングルクォーテーション）

「;」（セミコロン）

「$」（ドル記号）

「¥」（円記号）

［フィルター条件］を設定しない場合は，指定する必要があります。

［フィルター条件］

該当するフィルターに設定されているIPv6フィルター条件の一覧が表示されます。また，フィルター条件の追加，変更，削除および優先順位を変更できます。一覧に表示される項目は［優先番号］，［動作］，［送信元IP］，［あて先IP］，［VLAN-ID］および［ユーザー優先度］です。［優先番号］の昇順にソートして表示されます。各項目の表示内容は，［IPv6フィルター情報］ダイアログボックスと同じです。詳細については，「14.6　［IPv6フィルター情報］ダイアログボックス」を参照してください。なお，［フィルター条件］は，カラムごとにソートできません。

［説明］を設定しない場合は，指定する必要があります。

［追加］ボタン

フィルター条件を追加するために使用します。［IPv6フィルター条件の設定］ダイアログボックスを表示します。

スイッチに設定されているすべてのIPv6フィルターのフィルター条件の総数がすでに1,024件の場合は，エラーになって追加できません。

［変更］ボタン

フィルター条件の設定内容を変更するために使用します。［IPv6フィルター条件の設定］ダイアログボックスを表示します。［フィルター条件］で，任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

フィルター条件を削除するために使用します。［フィルター条件］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

［上に移動］ボタン

選択したフィルター条件を上位にあるフィルター条件の一つ上に移動するために使用します。このとき，設定されている優先番号が入れ替わります。例えば，優先番号1と優先番号3のフィルター条件が並んでいて，優先番号3のフィルター条件を選択した状態で［上に移動］ボタンをクリックした場合，上に移動したフィルター条件の優先番号が3から1に変更され，下に移動したフィルター条件の優先番号が1から3に変更されます。

［下に移動］ボタン

選択したフィルター条件を下位にあるフィルター条件の一つ下に移動するために使用します。このとき，設定されている優先番号が入れ替わります。例えば，優先番号3と優先番号5のフィルター条件が並んでいて，優先番号3のフィルター条件を選択した状態で［下に移動］ボタンをクリックした場合，下に移動したフィルター条件の優先番号が3から5に変更され，上に移動したフィルター条件の優先番号が5から3に変更されます。

［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスの［変更］ボタンをクリックして表示された場合，［フィルター名］以外を設定していない状態で［OK］ボタンをクリックすると，フィルターを削除するための確認ダイアログボックスが表示されます。確認ダイアログボックスの［はい］ボタンをクリックするとフィルターは削除されます。ただし，インターフェースに適用されていて，かつスイッチに実在しているフィルターは削除されません。

14.19　［IPv6フィルター条件の設定］ダイアログボックス

［IPv6フィルター条件の設定］ダイアログボックスは，スイッチに設定するフィルターのIPv6フィルター条件を設定するためのダイアログボックスです。［IPv6フィルター条件の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図14-25　［IPv6フィルター条件の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［優先番号］

該当するIPv6フィルター条件の優先番号を1～4294967294の整数で指定します。デフォルト値は，既存のフィルター条件に設定されている優先番号の最大値+10の値になります。フィルター条件が一つもない場合は10になります。設定されている優先番号の最大値+10が設定できる値を超える場合は，デフォルト値が設定されないため，指定する必要があります。

同じフィルターのフィルター条件で，すでに設定されている優先番号は指定できません。

［動作］

フィルター条件に一致したときの動作を指定します。

「転送」
フィルター条件に一致したパケットを転送します。

「廃棄」
フィルター条件に一致したパケットを廃棄します。

デフォルト値は「転送」です。

［送信元IP］

フィルター条件に送信元IPアドレスを指定します。

［IPアドレス］

送信元IPアドレスを，「nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn」形式で指定します。使用できる文字は，数字，a～f，A～F，および「:」（コロン）です。また，すべてのIPアドレスを指定したい場合は，プルダウンメニューから「any」を選択できます。

［IPマスク］

送信元IPアドレスを複数指定したいときに，［IPアドレス］と合わせて指定します。1～127の整数で指定します。［IPアドレス］が「any」の場合は指定できません。設定しない場合は，［IPアドレス］に設定したアドレスだけが有効になります。

［あて先IP］

フィルター条件にあて先IPアドレスを指定します。

［IPアドレス］

あて先IPアドレスを，「nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn」形式で指定します。使用できる文字は，数字，a～f，A～F，および「:」（コロン）です。また，すべてのIPアドレスを指定したい場合は，プルダウンメニューから「any」を選択できます。

［IPマスク］

あて先IPアドレスを複数指定したいときに，［IPアドレス］と合わせて指定します。1～127の整数で指定します。［IPアドレス］が「any」の場合は指定できません。設定しない場合は，［IPアドレス］に設定したアドレスだけが有効になります。

［VLAN-ID］

該当するIPv6フィルター条件のVLAN-IDを1～4094の整数で指定します。実際のVLANの存在有無は関係なく指定できます。この項目は省略できます。

［ユーザー優先度］

IPv6フィルター条件としてユーザー優先度を0～7の整数で指定します。値が大きいほど優先度が高くなります。この項目は省略できます。

14.20　［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックス

［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスは，スイッチへアクセス制御情報を設定するためのダイアログボックスです。

［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスには，［ポート］ページと［VLANインターフェース］ページがあります。［ポート］ページには，ポートに関するアクセス制御の適用状態が表示されます。［VLANインターフェース］ページには，VLANインターフェースに関するアクセス制御の適用状態が表示されます。

［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図14-26　［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックス

各ページに共通する表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［フロー検出モード］

スイッチに設定されているフロー検出モードが表示されます。

該当するスイッチに応じて，次のどれかが表示されます。

スイッチがAX2400Sの場合

「layer2-1」

「layer2-2」

「layer2-3」

「layer2-4」

AX3600S，BS2000，およびBS320の場合

「layer3-1」

「layer3-2」

「layer3-3」

「layer3-4」

BS500の場合

「layer3-1」

「layer3-2」

「layer3-3」

「layer3-4」

「layer3-5」

BS500 1Gbx40の場合

「layer3-1」

「layer3-2」

「layer3-5」

「layer3-dhcp-1」

＜この節の構成＞

14.20.1　［ポート］ページ

14.20.2　［VLANインターフェース］ページ

14.20.1　［ポート］ページ

［ポート］ページを次の図に示します。

図14-27　［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックス（［ポート］ページ）

［ポート］ページ部分の表示項目について説明します。

［選択可能ポート］

該当するスイッチのすべての物理ポート，および物理ポートに適用されているフィルターが一覧で表示されます。フィルターを変更したいポートを選択します。ポートは複数選択できます。

一覧に表示される項目は［インターフェースタイプ］，［NIF］，［ポート］，［MACフィルター］，［IPv4フィルター］および［IPv6フィルター］です。各項目の表示内容は，［アクセス制御情報］ダイアログボックスと同じです。詳細については，「14.7　［アクセス制御情報］ダイアログボックス」を参照してください。

［変更後のMACフィルター］

［選択可能ポート］で選択している物理ポートに適用するMACフィルターを31文字以内の文字列で指定します。使用できる文字は，英数字，「-」（ハイフン），「_」（アンダーバー）および「.」（ピリオド）です。文字列の先頭は必ず英字を指定してください。

また，プルダウンメニューから選択することもできます。プルダウンメニューから選択できる項目は次のとおりです。

「フィルターの適用を削除する。」

スイッチ構成情報で設定しているのすべてのMACフィルターのフィルター名

なお，フロー検出モードの設定によっては，MACフィルターをインターフェースに適用できないことがあります。

［変更後のIPv4フィルター］

［選択可能ポート］で選択している物理ポートに適用するIPv4アドレスフィルターまたはIPv4パケットフィルターを設定します。使用できる値は1～199，1300～2699の整数，または英数字，「-」（ハイフン），「_」（アンダーバー）および「.」（ピリオド）を使用した31文字以内の文字列です。文字列の先頭は必ず英字を指定してください。

また，プルダウンメニューから選択することもできます。プルダウンメニューから選択できる項目は次のとおりです。

「フィルターの適用を削除する。」

スイッチ構成情報で設定しているすべてのIPv4アドレスフィルターのフィルター名，または番号

スイッチ構成情報で設定しているすべてのIPv4パケットフィルターのフィルター名，または番号

なお，フロー検出モードの設定によっては，IPv4アドレスフィルターおよびIPv4パケットフィルターをインターフェースに適用できないことがあります。

［変更後のIPv6フィルター］

［選択可能ポート］で選択している物理ポートに適用するIPv6フィルターを31文字以内の文字列で指定します。使用できる文字は，英数字，「-」（ハイフン），「_」（アンダーバー）および「.」（ピリオド）です。文字列の先頭は必ず英字を指定してください。

また，プルダウンメニューから選択することもできます。プルダウンメニューから選択できる項目は次のとおりです。

「フィルターの適用を削除する。」

スイッチ構成情報で設定しているすべてのIPv6フィルターのフィルター名

なお，フロー検出モードの設定によっては，IPv6フィルターをインターフェースに適用できないことがあります。

［変更］ボタン

［選択可能ポート］で選択したポートに対して，変更後のフィルターに設定した内容に更新します。変更後のフィルターの設定項目に値が入力されていない場合は，設定を変更しません。「フィルターを適用しない」が選択されている場合は，設定が削除され空白になります。

14.20.2　［VLANインターフェース］ページ

［VLANインターフェース］ページを次の図に示します。

図14-28　［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックス（［VLANインターフェース］ページ）

［VLANインターフェース］ページ部分の表示項目について説明します。

［選択可能VLAN］

該当するスイッチのすべてのVLANインターフェース，およびVLANインターフェースに適用されているフィルターが一覧で表示されます。フィルターを変更したいVLANインターフェースを選択します。VLANインターフェースは複数選択できます。

一覧に表示される項目は［VLAN-ID］，［MACフィルター］および［IPv4フィルター］です。各項目の表示内容は，［アクセス制御情報］ダイアログボックスと同じです。詳細については，「14.7　［アクセス制御情報］ダイアログボックス」を参照してください。

［変更後のMACフィルター］

［選択可能VLAN］で選択しているVLANインターフェースに適用するMACフィルターを31文字以内の文字列で指定します。使用できる文字は，英数字，「-」（ハイフン），「_」（アンダーバー）および「.」（ピリオド）です。文字列の先頭は必ず英字を指定してください。

また，プルダウンメニューから選択することもできます。プルダウンメニューから選択できる項目は次のとおりです。

「フィルターの適用を削除する。」

スイッチ構成情報で設定しているのすべてのMACフィルターのフィルター名

フロー検出モードの設定によって，MACフィルターをインターフェースに適用できない場合は，指定できません。

［変更後のIPv4フィルター］

［選択可能VLAN］で選択している物理ポートに適用するIPv4アドレスフィルターまたはIPv4パケットフィルターを設定します。使用できる値は1～199，1300～2699の整数，または，英数字，「-」（ハイフン），「_」（アンダーバー）および「.」（ピリオド）を使用した31文字以内の文字列です。文字列の先頭は必ず英字を指定してください。

また，プルダウンメニューから選択することもできます。プルダウンメニューから選択できる項目は次のとおりです。

「フィルターの適用を削除する。」

スイッチ構成情報で設定しているすべてのIPv4アドレスフィルターのフィルター名，または番号

スイッチ構成情報で設定しているすべてのIPv4パケットフィルターのフィルター名，または番号

フロー検出モードの設定によって，IPv4アドレスフィルターおよびIPv4パケットフィルターをインターフェースに適用できない場合は，指定できません。

［変更］ボタン

［選択可能VLAN］で選択したVLANインターフェースに対して，変更後のフィルターに設定した内容に更新します。変更後のフィルターの設定項目に値が入力されていない場合は，既存の設定を変更しません。「フィルターの適用を削除する。」が選択されている場合は，既存の設定が削除され空白になります。

14.21　［設定結果］ダイアログボックス

［設定結果］ダイアログボックスは，設定内容の結果を確認するためのダイアログボックスです。次の情報を設定した場合に表示されます。

アクセス制御リスト情報

アクセス制御情報

＜この節の構成＞

14.21.1　［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御リスト情報）

14.21.2　［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御情報）

14.21.1　［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御リスト情報）

［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御リスト情報）は，アクセス制御リスト情報の設定結果を確認するためのダイアログボックスです。［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックスでの設定が完了して，［OK］ボタンをクリックしたときに表示されます。ただし，設定内容すべてがスイッチに反映される前に，ネットワーク構成情報の設定が処理中であることを示すメッセージを閉じた場合は表示されません。［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御リスト情報）を次の図に示します。

図14-29　［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御リスト情報）

表示項目について説明します。

［フィルター種別］

アクセス制御リスト情報を設定したフィルターの種別が表示されます。

「MAC」
MACフィルターを表します。

「IPv4アドレス」
IPv4アドレスフィルターを表します。

「IPv4パケット」
IPv4パケットフィルターを表します。

「IPv6」
IPv6フィルターを表します。

［フィルター名］

アクセス制御リスト情報を設定したフィルターのフィルター名が表示されます。

［操作］

該当するフィルターに対して実行した操作が，「追加」，「変更」，または「削除」で表示されます。

［結果］

該当するフィルターに対して実行した操作の結果が表示されます。「成功」または「失敗」が表示されます。

［原因］

結果が失敗だった場合，JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージが表示されます。形式は次のとおりです。

「KDNV1nnnn-E メッセージ本文」

JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージの説明と対処方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング」を参照してください。

14.21.2　［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御情報）

［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御情報）は，アクセス制御情報を設定した結果を確認するためのダイアログボックスです。［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスでの設定が完了して，［OK］ボタンをクリックしたときに表示されます。ただし，設定内容すべてがスイッチに反映される前に，ネットワーク構成情報の設定が処理中であることを示すメッセージを閉じた場合は表示されません。［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御情報）を次の図に示します。

図14-30　［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御情報）

表示項目について説明します。

［インターフェース］

アクセス制御情報を設定したインターフェースが表示されます。表示形式は次のとおりです。△は半角のスペースを表します。

物理ポートの場合
「インターフェースタイプ△NIF番号/ポート番号」
（例：GigabitEthernet 0/1）
BS500 1Gbx40の場合，スイッチ側でのポート名は下記の形式となりますが，スイッチ番号は1固定であり，かつスイッチの運用コマンドではスイッチ番号を使用しないため，JP1/Cm2/NCで表示するポート名称からはスイッチ番号を省略しています。
インターフェースタイプ△スイッチ番号/NIF番号/ポート番号

VLANインターフェースの場合
「VLAN△ID」
（例：VLAN 2）

［操作］

該当するインターフェースに対して実行した操作として，「変更」と表示されます。

［結果］

該当するインターフェースに対して実行した操作の結果が表示されます。「成功」または「失敗」が表示されます。

［原因］

結果が「失敗」だった場合，JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージが表示されます。形式は次のとおりです。

「KDNV1nnnn-E メッセージ本文」

JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージの説明と対処方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング」を参照してください。

15.　画面－スイッチ構成ビューのダイアログボックス（BS1000）

この章では，BS1000のアクセス制御およびQoS制御の設定で使用する画面の表示項目，および定義項目について説明します。なお，各画面の表示内容および設定内容の詳細については，適宜BladeSymphonyのソフトウェアマニュアルを参照してください。

＜この章の構成＞

15.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

15.2　［アクセス制御情報］ダイアログボックス

15.3　［QoS制御情報］ダイアログボックス

15.4　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

15.5　［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックス

15.6　［アクセス制御の設定］ダイアログボックス

15.7　［フィルター条件の設定－基本設定］ダイアログボックス

15.8　［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックス

15.9　［QoS制御情報の設定］ダイアログボックス

15.10　［QoS制御の設定］ダイアログボックス

15.11　［優先条件の設定］ダイアログボックス

15.12　［設定結果］ダイアログボックス

15.1　［スイッチ情報］ダイアログボックス

［スイッチ情報］ダイアログボックスは，スイッチの基本情報やスイッチ構成情報を確認するためのダイアログボックスです。

［スイッチ情報］ダイアログボックスには，［全般］ページと［スイッチ構成情報］ページがあります。［全般］ページには，スイッチ名や状態など，スイッチの基本情報が表示されます。［スイッチ構成情報］ページには，該当スイッチのスイッチ構成情報が表示されます。

＜この節の構成＞

15.1.1　［全般］ページ

15.1.2　［スイッチ構成情報］ページ

15.1.1　［全般］ページ

［全般］ページを次の図に示します。

図15-1　［全般］ページ

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義した，該当するスイッチの名称が表示されます。

［状態］

該当するスイッチとの接続状態が表示されます。表示される状態は，スイッチ構成ビューのツリーエリアに表示される状態アイコンの状態と同じです。詳細については，「6.3.1（3）　ツリーエリア」の「表6-4　状態アイコンの色と状態の意味」を参照してください。

［モデル］

該当するスイッチのモデルが表示されます。スイッチから直接取得した情報が表示されます。

［ソフトウェアバージョン］

ルーティングソフトウェアのバージョンが表示されます。バージョンは，先頭から11文字までが表示されます。11文字より長い場合，12文字目以降は表示されません。

［最終更新日時］

該当するスイッチの構成情報をDBに格納した日時が表示されます。

15.1.2　［スイッチ構成情報］ページ

［スイッチ構成情報］ページを次の図に示します。

図15-2　［スイッチ構成情報］ページ

表示項目について説明します。

［フロー制御状態］

該当するスイッチに設定されているフロー制御状態を表示します。BS1000に設定されているアクセス制御およびQoS制御の有効/無効を意味します。

「有効」
BS1000に設定されているアクセス制御およびQoS制御が有効な状態です。

「無効」
BS1000に設定されているアクセス制御およびQoS制御が無効な状態です。

15.2　［アクセス制御情報］ダイアログボックス

［アクセス制御情報］ダイアログボックスは，スイッチに設定されているアクセス制御の状態を確認するためのダイアログボックスです。［アクセス制御情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図15-3　［アクセス制御情報］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［ポート］

該当するポートのNIF番号とポート番号が表示されます。

［状態］

該当するポートの，アクセス制御情報の設定に対する状態が表示されます。

「Enable」
アクセス制御情報の設定が有効になっています。

「Disable」
アクセス制御情報の設定が無効になっています。

［アクセス制御情報］

アクセス制御情報の設定内容が表示されます。

［優先番号］

アクセス制御情報の優先番号が昇順にソートされて表示されます。

［フィルター条件］

フィルター条件に設定しているプロトコルが表示されます。

「MAC」
フィルター条件にMACアドレスを使用しています。

「MAC+IP」
フィルター条件にMACアドレスとIPアドレスの両方を使用しています。

「IP」
フィルター条件にIPアドレスを使用しています。

「IP(TCP)」
フィルター条件にIPアドレスを使用し，かつ上位プロトコルにTCPを使用しています。

「IP(UDP)」
フィルター条件にIPアドレスを使用し，かつ上位プロトコルにUDPを使用しています。

「IP(ICMP)」
フィルター条件にIPアドレスを使用し，かつ上位プロトコルにICMPを使用しています。

「IP(IGMP)」
フィルター条件にIPアドレスを使用し，かつ上位プロトコルにIGMPを使用しています。

「IP(プロトコル番号/マスク)」
フィルター条件にIPアドレスを使用し，かつ上位プロトコルに，TCP，UDP，ICMP，およびIGMP以外のプロトコル番号を使用しています。

［動作］

フィルター条件に一致した場合の動作が表示されます。

「転送」
フィルター条件に一致したパケットを転送します。

「廃棄」
フィルター条件に一致したパケットを廃棄します。

［送信元MAC］

フィルター条件にMACアドレスを使用している場合，指定している送信元MACアドレスが表示されます。マスクも指定しているときは，「MACアドレス/マスク」の形で表示されます。

［あて先MAC］

フィルター条件にMACアドレスを使用している場合，指定しているあて先MACアドレスが表示されます。マスクも指定しているときは，「MACアドレス/マスク」の形で表示されます。

［送信元IP］

フィルター条件にIPアドレスを使用している場合，指定している送信元IPアドレスが表示されます。マスクも指定しているときは，「IPアドレス/マスク」の形で表示されます。

［あて先IP］

フィルター条件にIPアドレスを使用している場合，指定しているあて先IPアドレスが表示されます。マスクも指定しているときは，「IPアドレス/マスク」の形で表示されます。

［送信元ポート］

フィルター条件にIPアドレスを使用し，かつ上位プロトコルにTCPまたはUDPを使用している場合，指定している送信元TCPポート番号またはUDPポート番号が表示されます。マスクも指定しているときは，「ポート番号/マスク」の形で表示されます。

［あて先ポート］

フィルター条件にIPアドレスを使用し，かつ上位プロトコルにTCPまたはUDPを使用している場合，指定しているあて先TCPポート番号またはUDPポート番号が表示されます。マスクも指定しているときは，「ポート番号/マスク」の形で表示されます。

［タイプ］

フィルター条件にIPアドレスを使用し，かつ上位プロトコルにICMPまたはIGMPを使用している場合，指定しているICMPまたはIGMPのタイプが表示されます。マスクも指定しているときは，「タイプ/マスク」の形で表示されます。

［コード］

フィルター条件にIPアドレスを使用し，かつ上位プロトコルにICMPを使用している場合，指定しているICMPコードが表示されます。マスクも指定しているときは，「コード/マスク」の形で表示されます。

15.3　［QoS制御情報］ダイアログボックス

［QoS制御情報］ダイアログボックスは，スイッチに設定されているQoS制御の状態を確認するためのダイアログボックスです。［QoS制御情報］ダイアログボックスを次の図に示します。

図15-4　［QoS制御情報］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［ポート］

該当するポートのNIF番号とポート番号が表示されます。

［状態］

該当するポートの，QoS制御情報の設定に対する状態が表示されます。

「Enable」
QoS制御情報の設定が有効になっています。

「Disable」
QoS制御情報の設定が無効になっています。

［QoS制御情報］

QoS制御情報の設定内容が表示されます。

［QoS番号］

QoS制御情報の識別番号が表示されます。

［VLAN-ID］

該当するポートに設定されているVLANのうち，該当するQoS制御の対象VLANのVLAN-IDが表示されます。

［優先度］

該当するQoS制御情報に設定されている優先度が表示されます。優先度は0～7の整数で表示されます。優先度は，1が最も低く，1，2，0，3，4，5，6，7の順に高くなります。

15.4　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスは，スイッチへスイッチ構成情報を設定するためのダイアログボックスです。なお，スイッチ構成情報の設定は，アクセス制御およびQoS制御の両設定に共通の設定です。

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図15-5　［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［フロー制御状態］

フロー制御を有効にするか無効にするかを指定します。

「有効」
フロー制御を有効にします。フロー制御を有効にすると，アクセス制御およびQoS制御の設定が有効になります。

「無効」
フロー制御を無効にします。フロー制御を無効にすると，アクセス制御およびQoS制御の設定が無効になります。［アクセス制御の設定］ダイアログボックスの［状態］，および［QoS制御の設定］ダイアログボックスの［状態］の設定より優先されます。

デフォルト値は「有効」です。

この項目は，flowコマンドを使用して設定します。

15.5　［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックス

［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスは，スイッチへアクセス制御情報を設定するためのダイアログボックスです。［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図15-6　［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［アクセス制御情報一覧］

定義済みのアクセス制御情報がリストに一覧表示されます。

［NIF］

アクセス制御情報が設定されているポートのNIF番号が表示されます。

［ポート］

アクセス制御情報が設定されているポート番号が表示されます。

［状態］

アクセス制御情報が設定されているポートの状態が表示されます。

「Enable」
アクセス制御の設定が有効です。

「Disable」
アクセス制御の設定が無効です。

［追加］ボタン

アクセス制御の設定を追加するために使用します。［アクセス制御の設定］ダイアログボックスを表示します。

［変更］ボタン

アクセス制御の設定を変更するために使用します。［アクセス制御の設定］ダイアログボックスを表示します。［アクセス制御情報一覧］で任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

アクセス制御の設定をスイッチから削除するために使用します。［アクセス制御情報一覧］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

15.6　［アクセス制御の設定］ダイアログボックス

［アクセス制御の設定］ダイアログボックスは，スイッチへアクセス制御を設定するためのダイアログボックスです。［アクセス制御の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図15-7　［アクセス制御の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［ポート］

［選択可能ポート］

スイッチに搭載されているポートのうち，まだアクセス制御を設定していないポートが表示されます。

［選択ポート］に追加したい場合は，ポートを選択し［追加>>］ボタンをクリックします。選択したポートは［選択ポート］に移り，［選択可能ポート］からは削除されます。

一度に複数のポートを選択して追加できます。ただし，一度に複数のポートを追加した場合，以降の設定内容（［状態］および［フィルター条件］）は，選択したポートすべてに対して設定されます。ポートごとに別の設定をしたい場合は，ポートを一つずつ選択して設定してください。

［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスで［変更］ボタンをクリックした場合は，［選択可能ポート］は選択できません。

［選択ポート］への追加は，flow filterコマンドを使用して設定します。

［選択ポート］

選択したポートが表示されます。

設定を解除したい場合は，ポートを選択し［<<削除］ボタンをクリックします。一度に複数のポートを選択して設定を解除できます。選択したポートは，［選択可能ポート］へ移り，［選択ポート］から削除されます。

［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスで［変更］ボタンをクリックした場合は，［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスで選択したポートが表示されています。なお，この場合［選択ポート］は選択できません。

［状態］

選択したポートのアクセス制御状態を指定します。

「Enable」
アクセス制御情報の設定を有効にします。

「Disable」
アクセス制御情報の設定を無効にします。

デフォルト値は「Enable」です。

この項目は，flow filterコマンドを使用して設定します。

［フィルター条件］

［選択ポート］に選択したポートに，［フィルター条件の設定－基本設定］ダイアログボックスおよび［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックスで定義したフィルター条件が表示されます。

［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスで［変更］ボタンをクリックした場合は，［選択ポート］に表示されているポートに設定されているフィルター条件が表示されます。

表示される項目は［優先番号］，［動作］，および［フィルター条件］です。［優先番号］の昇順にソートして表示されます。各項目の表示内容は，［アクセス制御情報］ダイアログボックスと同じです。詳細については，「15.2　［アクセス制御情報］ダイアログボックス」を参照してください。

なお，この項目は，カラムごとにソートできません。

［優先順位変更］

フィルター条件の優先順位を，一つ上，または下の順位のフィルター条件と入れ替えるために使用します。

上の順位のフィルター条件と入れ替えたい場合は，フィルター条件を１行選択したあと，[図データ]ボタンをクリックします。下の順位のフィルター条件と入れ替えたい場合は，フィルター条件を１行選択したあと，[図データ]ボタンをクリックします。

フィルター条件は，優先番号順にソートして表示されているので，[図データ]ボタンをクリックすると，選択したフィルター条件と，一つ上に表示されているフィルター条件が入れ替わります。[図データ]ボタンをクリックすれば，一つ下に表示されているフィルター条件と入れ替わります。

[図データ]ボタンおよび[図データ]ボタンは，連続してクリックできます。

［追加］ボタン

ポートにフィルター条件を追加するために使用します。［フィルター条件の設定－基本設定］ダイアログボックスを表示します。

［変更］ボタン

フィルター条件の設定を変更するために使用します。［フィルター条件］で，任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

フィルター条件をポートから削除するために使用します。［フィルター条件］で，任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

15.7　［フィルター条件の設定－基本設定］ダイアログボックス

［フィルター条件の設定－基本設定］ダイアログボックスは，ポートにフィルター条件を設定するためのダイアログボックスです。［フィルター条件の設定－基本設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図15-8　［フィルター条件の設定－基本設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［優先番号］

フィルター条件の優先番号を指定します。プルダウンメニューから選択することもできます。優先番号には，1～15の整数から，まだ対象ポートに割り当てられていない番号を指定できます。

この項目は，［アクセス制御の設定］ダイアログボックスで［変更］をクリックした場合は編集できません。

この項目は，flow filterコマンドのlistサブコマンドを使用して設定します。

［動作］

フィルター条件に一致したときの動作を指定します。

「転送」
フィルター条件に一致したパケットを転送します。

「廃棄」
フィルター条件に一致したパケットを廃棄します。

デフォルト値は「転送」です。

この項目は，flow filterコマンドのlistサブコマンドを使用して設定します。

［送信元MAC］

フィルター条件にMACアドレスを使用する場合に指定します。この項目を指定した場合，必ず［あて先MAC］も指定してください。

［MACアドレス］

送信元MACアドレスを，「nn:nn:nn:nn:nn:nn」形式で指定します。使用できる文字は，数字，a～f，A～F，および「:」（コロン）です。また，すべてのMACアドレスを指定したい場合は，プルダウンメニューから「any」を選択できます。「any」または「ANY」と入力して指定することもできます。

［MACマスク］

送信元MACアドレスを複数指定したいときに，［MACアドレス］と合わせて「nn:nn:nn:nn:nn:nn」形式で指定します。［MACアドレス］が「any」の場合は指定できません。使用できる文字は，数字，a～f，A～F，および「:」（コロン）です。

例えば，［MACアドレス］を「aa:aa:aa:aa:aa:aa」，［MACマスク］を「ff:ff:ff:ff:00:00」と指定した場合は，aa:aa:aa:aa:00:00～aa:aa:aa:aa:ff:ffの範囲が有効になります。

この項目は，flow filterコマンドのlistサブコマンドを使用して設定します。

［あて先MAC］

フィルター条件にMACアドレスを使用する場合に指定します。この項目を指定した場合，必ず［送信元MAC］も指定してください。

［MACアドレス］

あて先MACアドレスを「nn:nn:nn:nn:nn:nn」形式で指定します。使用できる文字は，数字，a～f，A～Fおよび「:」（コロン）です。また，すべてのMACアドレスを指定したい場合は，プルダウンメニューから「any」を選択できます。「any」または「ANY」と入力して指定することもできます。

［MACマスク］

あて先MACアドレスを複数指定したいときに，［MACアドレス］と合わせて「nn:nn:nn:nn:nn:nn」形式で指定します。［MACアドレス］が「any」の場合は指定できません。使用できる文字は，数字，a～f，A～F，および「:」（コロン）です。

例えば，［MACアドレス］を「aa:aa:aa:aa:aa:aa」，［MACマスク］を「ff:ff:ff:ff:00:00」と指定した場合は，aa:aa:aa:aa:00:00～aa:aa:aa:aa:ff:ffの範囲が有効になります。

この項目は，flow filterコマンドのlistサブコマンドを使用して設定します。

［IPバージョン］

フィルター条件にIPを使用する場合に，IPアドレスのバージョンを選択します。「IPv4」および「IPv6」のどちらかを選択します。

デフォルト値は「IPv4」です。

なお，フィルター条件にMACアドレスとIPアドレスの両方を使用する場合は，IPv4だけ選択できます。

［送信元IP］

フィルター条件にIPアドレスを使用する場合に指定します。この項目を指定した場合，必ず［あて先IP］も指定してください。

［IPアドレス］

送信元IPアドレスを指定します。

［IPバージョン］で「IPv4」を選択した場合は，IPv4形式（nnn.nnn.nnn.nnn）で指定します。使用できる文字は，数字，および「.」（ピリオド）です。

［IPバージョン］で「IPv6」を選択した場合は，IPv6形式（nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn:nnnn）で指定します。省略形式での指定はできません。使用できる文字は，数字，a～f，A～Fおよび「:」（コロン）です。すべてのIPアドレスを指定したい場合は，プルダウンメニューから「any」を選択できます。「any」または「ANY」と入力して指定することもできます。

なお，この項目にIPv6アドレスを指定した場合，［あて先IP］の［IPアドレス］に指定できるのは，「any」だけです。

［IPマスク］

送信元IPアドレスを複数指定したいときに，［IPアドレス］と合わせて指定します。［IPアドレス］が「any」の場合は指定できません。

［IPマスク］は，IPアドレスマスク長の形式で指定します。

［IPバージョン］で「IPv4」を選択した場合は，0～32の整数から指定します。［IPバージョン］で「IPv6」を選択した場合は，0～128の整数から指定します。

この項目は，flow filterコマンドのlistサブコマンドを使用して設定します。

［あて先IP］

フィルター条件にIPアドレスを使用する場合に指定します。この項目を指定した場合，必ず［送信元IP］も指定してください。

［IPアドレス］

あて先IPアドレスを指定します。

［IPバージョン］で「IPv4」を選択した場合は，IPv4形式で指定します。使用できる文字は，数字および「.」（ピリオド）です。

［IPバージョン］で「IPv6」を選択した場合は，IPv6形式で指定します。使用できる文字は，数字，a～f，A～F，および「:」（コロン）です。すべてのIPアドレスを指定したい場合は，プルダウンメニューから「any」を選択できます。「any」または「ANY」と入力して指定することもできます。

なお，この項目にIPv6アドレスを指定した場合，［送信元IP］の［IPアドレス］に指定できるのは，「any」だけです。

［IPマスク］

あて先IPアドレスを複数指定したいときに，［IPアドレス］と合わせて指定します。［IPアドレス］が「any」の場合は指定できません。

［IPマスク］は，IPアドレスマスク長の形式で指定します。

［IPバージョン］で「IPv4」を選択した場合は，0～32の整数から指定します。［IPバージョン］で「IPv6」を選択した場合は，0～128の整数から指定します。

この項目は，flow filterコマンドのlistサブコマンドを使用して設定します。

［拡張設定］ボタン

［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックスを表示します。

［送信元MAC］および［あて先MAC］が設定されていない場合で，かつ［送信元IP］および［あて先IP］が設定されている場合にクリックできます。

［送信元MAC］および［あて先MAC］，または［送信元IP］および［あて先IP］のどちらか一組は必ず指定してください。

15.8　［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックス

［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックスは，フィルター条件を拡張するためのダイアログボックスです。ただし，フィルター条件にIPアドレスだけを使用する場合の拡張設定なので，フィルター条件にMACアドレス，またはMACアドレスおよびIPアドレスの両方を使用する場合には使用しません。

［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図15-9　［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［使用有無］

［フィルター条件の設定－基本設定］で指定したフィルター条件に加えて，上位プロトコルについてもフィルター条件を指定する場合にチェックします。この項目をチェックすると，［上位プロトコル］が選択できます。

デフォルトは選択されていません。

［上位プロトコル］

使用する上位プロトコルを指定します。指定できる項目は次のとおりです。

「TCP」

「UDP」

「ICMP」

「IGMP」
「IGMP」は，［フィルター条件の設定－基本設定］ダイアログボックスで「送信元IP」および「あて先IP」にIPv4アドレスを入力したときだけ選択できます。

「その他」
「その他」を指定した場合は，［プロトコル番号］を必ず指定してください。
プロトコル番号を複数指定したい場合は，［プロトコル番号］と合わせて［プロトコル番号マスク］を指定してください。
例えば，プロトコル番号が128（0x80）でプロトコル番号マスクが240（0xf0）の場合は，128～143（0x8f）の範囲が有効になります。
［プロトコル番号］および［プロトコル番号マスク］は，0～255の整数から指定します。

デフォルト値は「TCP」です。

［送信元ポート］

［上位プロトコル］で「TCP」または「UDP」を選択した場合に指定します。

［ポート番号］

送信元ポート番号を0～65535の整数から指定します。

すべてのポート番号を指定したい場合は，プルダウンメニューから「any」を選択できます。「any」または「ANY」と入力して指定することもできます。

［ポートマスク］

送信元ポート番号を複数指定したい場合に，［ポート番号］と合わせて0～65535の整数から指定します。［ポート番号］が「any」の場合は指定できません。

この項目は，flow filterコマンドのlistサブコマンドを使用して設定します。

［あて先ポート］

［上位プロトコル］で「TCP」または「UDP」を選択した場合に指定します。

［ポート番号］

あて先ポート番号を0～65535の整数から指定します。

すべてのポート番号を指定したい場合は，プルダウンメニューから「any」を選択できます。「any」または「ANY」と入力して指定することもできます。

［ポートマスク］

あて先ポート番号を複数指定したい場合に，［ポート番号］と合わせて0～65535の整数から指定します。［ポート番号］が「any」の場合は指定できません。

この項目は，flow filterコマンドのlistサブコマンドを使用して設定します。

［ICMPタイプ］

［上位プロトコル］で「ICMP」を選択した場合に指定します。この項目を指定した場合，必ず［ICMPコード］も指定してください。

［ICMPタイプ］

ICMPタイプを0～255の整数から指定します。

すべてのタイプを指定したい場合は，プルダウンメニューから「any」を選択できます。「any」または「ANY」と入力して指定することもできます。

［タイプマスク］

ICMPタイプを複数指定したい場合に，［ICMPタイプ］と合わせて0～255の整数から指定します。［ICMPタイプ］が「any」の場合は指定できません。

この項目は，flow filterコマンドのlistサブコマンドを使用して設定します。

［ICMPコード］

［上位プロトコル］で「ICMP」を選択した場合に指定します。この項目を指定した場合，必ず［ICMPタイプ］も指定してください。

［ICMPコード］

ICMPコードを0～255の整数から指定します。

すべてのタイプを指定したい場合は，プルダウンメニューから「any」を選択できます。「any」または「ANY」と入力して指定することもできます。

［コードマスク］

ICMPコードを複数指定したい場合に，［ICMPコード］と合わせて0～255の整数から指定します。［ICMPタイプ］が「any」の場合は指定できません。

この項目は，flow filterコマンドのlistサブコマンドを使用して設定します。

［IGMPタイプ］

［上位プロトコル］で「IGMP」を選択した場合に指定します。

［IGMPタイプ］

IGMPタイプを0～255の整数から指定します。

すべてのタイプを指定したい場合は，プルダウンメニューから「any」を選択できます。「any」または「ANY」と入力して指定することもできます。

［タイプマスク］

IGMPコードを複数指定したい場合に，［IGMPタイプ］と合わせて0～255の整数から指定します。［IGMPタイプ］が「any」の場合は指定できません。

この項目は，flow filterコマンドのlistサブコマンドを使用して設定します。

15.9　［QoS制御情報の設定］ダイアログボックス

［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスは，QoS制御情報を設定するためのダイアログボックスです。

［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図15-10　［QoS制御情報の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［QoS制御情報一覧］

定義済みのQoS制御情報がリストに一覧表示されます。

［NIF］

QoS制御情報が設定されているポートのNIF番号が表示されます。

［ポート］

QoS制御情報が設定されているポート番号が表示されます。

［状態］

QoS制御情報が設定されているポートの状態が表示されます。

「Enable」
QoS制御の設定が有効です。

「Disable」
QoS制御の設定が無効です。

［追加］ボタン

QoS制御の設定を追加するために使用します。［QoS制御の設定］ダイアログボックスを表示します。

［変更］ボタン

QoS制御の設定を変更するために使用します。［QoS制御の設定］ダイアログボックスを表示します。［QoS制御情報一覧］で任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

QoS制御の設定をスイッチから削除するために使用します。［QoS制御情報一覧］で任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

15.10　［QoS制御の設定］ダイアログボックス

［QoS制御の設定］ダイアログボックスは，スイッチへQoS制御を設定するためのダイアログボックスです。［QoS制御の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図15-11　［QoS制御の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［スイッチ名］

該当するスイッチの名称が表示されます。スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に定義したスイッチ名が表示されます。

［ポート］

［選択可能ポート］

スイッチに搭載されているポートのうち，まだQoS制御を設定していないポートが表示されます。

［選択ポート］に追加したい場合は，ポートを選択し［追加>>］ボタンをクリックします。選択したポートは［選択ポート］に移り，［選択可能ポート］からは削除されます。

一度に複数のポートを選択して追加できます。ただし，一度に複数のポートを追加した場合，以降の設定内容（［状態］および［優先条件］）は，選択したポートすべてに対して設定されます。ポートごとに別の設定をしたい場合は，ポートを一つずつ選択して設定してください。

［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスで［変更］ボタンをクリックした場合は，［選択可能ポート］は選択できません。

［選択ポート］への追加は，flow cosコマンドを使用して設定します。

［選択ポート］

選択したポートが表示されます。

設定を解除したい場合は，ポートを選択し［<<削除］ボタンをクリックします。一度に複数のポートを選択して設定を解除できます。選択したポートは，［選択可能ポート］へ移り，［選択ポート］から削除されます。

［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスで［変更］ボタンをクリックした場合は，［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスで選択したポートが表示されています。なお，この場合［選択ポート］は選択できません。

［状態］

選択したポートのアクセス制御状態を指定します。

「Enable」
QoS制御情報の設定を有効にします。

「Disable」
QoS制御情報の設定を無効にします。

デフォルト値は「Enable」です。

この項目は，flow cosコマンドを使用して設定します。

［優先条件］

［選択ポート］に選択したポートに，［優先条件の設定］ダイアログボックスで定義した優先条件が表示されます。

［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスで［変更］ボタンをクリックした場合は，［選択ポート］に表示されているポートに設定されている優先条件が表示されます。

表示される項目は［QoS番号］，［VLAN-ID］，および［優先度］です。各項目の表示内容は，［QoS制御情報］ダイアログボックスと同じです。詳細については，「15.3　［QoS制御情報］ダイアログボックス」を参照してください。

［追加］ボタン

ポートに優先条件を追加するために使用します。［優先条件の設定］ダイアログボックスを表示します。

［変更］ボタン

優先条件の設定を変更するために使用します。［優先条件］で，任意の1行を選択するとクリックできます。

［削除］ボタン

優先条件をポートから削除するために使用します。［優先条件］で，任意の行を選択するとクリックできます。複数行を一度に選択できます。

15.11　［優先条件の設定］ダイアログボックス

［優先制御の設定］ダイアログボックスは，ポートに優先条件を設定するためのダイアログボックスです。［優先条件の設定］ダイアログボックスを次の図に示します。

図15-12　［優先条件の設定］ダイアログボックス

表示項目について説明します。

［QoS番号］

優先条件を追加するための識別子として，番号を指定します。プルダウンメニューから選択することもできます。QoS番号には，1～32の整数から，まだ対象ポートに割り当てられていない番号を指定できます。

この項目は，［QoS制御の設定］ダイアログボックスで［変更］をクリックした場合は編集できません。

この項目は，flow cosコマンドのlistサブコマンドを使用して設定します。

［VLAN-ID］

優先条件の対象となるVLANのVLAN-IDを2～4063の整数の範囲で指定します。

この項目には，対象ポートが所属しているVLAN-IDのうち，まだ対象ポートに対して優先条件が指定されていないIDを指定できます。

プルダウンメニューから選択することもできます。

［QoS制御の設定］ダイアログボックスで複数ポートを［選択ポート］に選択した場合，プルダウンメニューには，該当する複数ポートについて選択できるすべてのVLAN-IDがすべて表示されます。

この項目は，flow cosコマンドのlistサブコマンドを使用して設定します。

［優先度］

該当する優先条件の優先度を指定します。プルダウンメニューから選択することもできます。0～7の整数から指定できます。ほかの優先条件に使用している優先度と同じ値も指定できます。

優先度は，1が最も低く，1，2，0，3，4，5，6，7の順に高くなります。

なお，この項目は，IEEE802.1p標準が推奨する優先度値を使用しています。IEEE802.1p標準が推奨する各優先度の用途について，次の表に示します。

表15-1　各優先度の用途

優先度値 | 用途分類 | IEEE802.1p標準が推奨する用途
7 | 特殊用途 | ネットワーク制御
6 | 音声
5 | ビデオ
4 | 制御された負荷
3 | 一般用途 | エクセレントエフォート（優先度高に指定するとき使用）
0 | ベストエフォート（普通の優先度に指定するとき使用）
2 | 予備（未定義）
1 | バックグラウンド（優先度低に指定するとき使用）

この項目は，flow cosコマンドのlistサブコマンドを使用して設定します。

15.12　［設定結果］ダイアログボックス

［設定結果］ダイアログボックスは，設定内容の結果を確認するためのダイアログボックスです。次の情報を設定した場合に表示されます。

アクセス制御情報

QoS制御情報

＜この節の構成＞

15.12.1　［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御情報）

15.12.2　［設定結果］ダイアログボックス（QoS制御情報）

15.12.1　［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御情報）

［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御情報）は，アクセス制御情報を設定した結果を確認するためのダイアログボックスです。［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックスでの設定が完了して，［OK］ボタンをクリックしたときに表示されます。ただし，設定内容すべてがスイッチに反映される前に，ネットワーク構成情報の設定が処理中であることを示すメッセージを閉じた場合は表示されません。［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御情報）を次の図に示します。

図15-13　［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御情報）

表示項目について説明します。

［NIF］

アクセス制御情報を設定したNIF番号が表示されます。

［ポート］

アクセス制御情報を設定したポート番号が表示されます。

［操作］

該当するポートに対して実行した操作が，「追加」，「変更」，または「削除」で表示されます。

［結果］

該当するポートに対して実行した操作の結果が表示されます。「成功」または「失敗」が表示されます。

［原因］

結果が失敗だった場合，JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージが表示されます。形式は次のとおりです。

「KDNV1nnnn-E メッセージ本文」

JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージの説明と対処方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング」を参照してください。

15.12.2　［設定結果］ダイアログボックス（QoS制御情報）

［設定結果］ダイアログボックス（QoS制御情報）は，QoS制御情報を設定した結果を確認するためのダイアログボックスです。［QoS制御情報の設定］ダイアログボックスでの設定が完了して，［OK］ボタンをクリックしたときに表示されます。ただし，設定内容すべてがスイッチに反映される前に，ネットワーク構成情報の設定が処理中であることを示すメッセージを閉じた場合は表示されません。［設定結果］ダイアログボックス（QoS制御情報）を次の図に示します。

図15-14　［設定結果］ダイアログボックス（QoS制御情報）

表示項目について説明します。

［NIF］

QoS制御情報を設定したNIF番号が表示されます。

［ポート］

QoS制御情報を設定したポート番号が表示されます。

［操作］

該当するポートに対して実行した操作が，「追加」，「変更」，または「削除」で表示されます。

［結果］

該当するポートに対して実行した操作の結果が表示されます。「成功」または「失敗」が表示されます。

［原因］

結果が失敗だった場合，JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージが表示されます。形式は次のとおりです。

「KDNV1nnnn-E メッセージ本文」

JP1/Cm2/NC - Viewが出力するメッセージの説明と対処方法については，マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング」を参照してください。

16.　運用関連コマンド

この章では，JP1/Cm2/NCで使用できるコマンドのうち，JP1/Cm2/NCの運用中に使用するコマンドについて説明します。このマニュアルでの記述形式を説明したあと，各コマンドの詳細について説明します。

＜この章の構成＞

コマンドの記述形式

コマンド使用時の注意事項

コマンド一覧

ncmiscond

ncmisinfo

コマンドの記述形式

コマンドの説明で使用する見出し，およびコマンドの指定形式について説明します。

コマンドの説明で使用する見出し

このマニュアルでは，次の表に示す見出しを使ってコマンドの詳細を説明しています。

表16-1　コマンドの説明で使用する見出し

見出し | 説明
形式 | コマンドの記述形式をまとめています。形式の説明で使用する記号の意味については，「はじめに」を参照してください。
機能 | コマンドの機能を説明します。
実行権限 | コマンドの実行に必要な権限を説明します。
格納場所 | コマンドの格納場所を説明します。
引数 | コマンドの引数を説明します。なお，引数にはオプションも含まれます。
注意事項 | コマンドを使用する場合に注意することを説明します。また，条件によって制限を受けることがあれば説明します。
戻り値 | コマンドの実行後に戻される値を示します。
使用例 | オプションを選択したり，具体的な値を入力したりしたコマンドの使用例を示します。
補足事項 | 補足事項を説明します。出力があるコマンドについては出力形式を説明します。

コマンドの指定形式

コマンドの指定形式を次に示します。

（1）をオプションと呼びます。（2）を引数と呼びます。

次に，引数の指定方法を説明します。

オプションを複数指定する場合，指定順序は任意です。

値を持たないオプションに値を指定した場合，システムはその値以降をすべて任意名として処理します。

指定できないオプションを指定した場合，エラーになります。

指定できる数以上の任意名を指定した場合，エラーになります。

引数に指定する文字は，大文字・小文字が区別されます。大文字・小文字の使い分けに注意してください。

コマンド使用時の注意事項

この節では，コマンド使用時の注意事項を説明します。

Windows Vista，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Server 2008 R2でJP1/Cm2/NCが提供するコマンドの注意事項

JP1/Cm2/NCが提供するコマンドは，管理者権限で実行する必要があります。「管理者：コマンドプロンプト」で実行してください。

「管理者：コマンドプロンプト」は，Windows Vista，Windows 7，Windows Server 2008，およびWindows Server 2008 R2で提供されている機能を使用して起動してください。起動方法の例を次に示します。

［スタート］ボタンをクリックします。

［すべてのプログラム］－［アクセサリ］を選択します。

［コマンド プロンプト］を右クリックして，［管理者として実行］をクリックします。

管理者のパスワードまたは確認を求められた場合は，画面の指示に従って，パスワードを入力するか，または確認情報を設定してください。

コマンド一覧

JP1/Cm2/NCのマニュアルでは，コマンドをJP1/Cm2/NCの運用サイクルごとに分類し，各マニュアルに詳細説明を振り分けて記載しています。

この節では，運用中に使用するコマンドの一覧を示します。そのほかのコマンドの説明については，「付録D　コマンド一覧および文法記載先マニュアル」を参照して，説明の記載先マニュアルを参照してください。

JP1/Cm2/NCの運用中に使用するコマンドは，ISAM関連コマンドだけです。一覧を次に示します。

各コマンドの形式，機能などの詳細説明は，以降にアルファベット順に記載しています。

表16-2　ISAM関連のコマンド一覧

コマンド名 | 機能
ncmiscond | ISAMファイルの無効領域を圧縮するためのコマンドです。ISAMは，レコードを更新したり，レコードを削除したりすると，データファイルに無効領域が発生します。そのため，データファイルの無効データを除去して，データファイルを圧縮するために使用します。
ncmisinfo | ISAMキー定義情報を表示するためのコマンドです。未使用領域率を表示して，データファイルの無効領域を圧縮する時期（DB再編成の時期）を知るために使用します。

ncmiscond

形式

ncmiscond [-r] ISAMファイル名

機能

JP1/Cm2/NC - Manager用ISAM関連コマンドです。データファイルの無効領域を圧縮します。同時に，キーファイルを再構築します。ISAMではレコードを更新したり，レコードを削除したりすると，データファイルに無効領域が発生します。このコマンドでは，データファイルの無効データを除去して，データファイルを圧縮します。また，キー定義ファイルのキー情報に従って，キーを抽出しながらキーファイルを再構築します。ただし，ファイルにキーが定義されていない場合，キーファイルは再構築しません。

データファイルの無効領域を圧縮する時期（DB再編成の時期）の目安については，次に示すコマンドを実行して未使用領域率を確認してください。

ncmisinfo -u ISAMファイル名

未使用領域率が50%以上の場合，ncmiscondコマンドを実行して，DBの再編成を実施してください。ncmisinfoコマンドの詳細については，「ncmisinfo」を参照してください。

実行権限

Administrators権限

格納場所

JP1/Cm2/NC - Managerインストール先フォルダ¥bin¥

引数

-r

データファイルおよびキーファイルの圧縮率を表示する場合に指定します。指定すると，ファイル圧縮ユーティリティの実行結果として，圧縮前のファイルサイズに対する圧縮後のファイルサイズの割合が表示されます。

ISAMファイル名

無効領域を圧縮するデータファイルのファイル名を指定します。引数に指定するファイル名およびファイルの格納先を次の表に示します。

表16-3　ISAM関連ファイル一覧

ファイル名※ | デフォルトの格納フォルダ
NCM_ACL_INTR | NCM_Path¥db
NCM_AX_ACLLST
NCM_AX_ENHINF
NCM_AX_ESSNINF
NCM_AX_IPV4INF
NCM_AX_IPV4PKT
NCM_AX_IPV6INF
NCM_AX_MACFLTR
NCM_AX_PORTINF
NCM_BI_POOL
NCM_BI_POOLBIND
NCM_BI_RSPORT
NCM_BS_ACLINF
NCM_BS_ENHANCE
NCM_BS_FLWCTL
NCM_BS_IPINF
NCM_BS_MACINF
NCM_BS_PROTINF
NCM_BS_QOSINF
NCM_BS_UPLINK
NCM_CS_PORTMODE
NCM_CS_VLANBAS
NCM_CS_VLANENH
NCM_CS_VTP
NCM_DBVERSION
NCM_ES_APOLINF
NCM_ES_BINDINF
NCM_ES_BINDLKP
NCM_ES_COMINF
NCM_ES_GENINF
NCM_ES_GRPINF
NCM_ES_POLINF
NCM_ES_RSINF
NCM_ES_ZONINF
NCM_PORT_PROF
NCM_RS_CONF
NCM_RS_PORT
NCM_SLB_SWCONF
NCM_SVR_BIND
NCM_SWTH_CONFIG
NCM_SWTH_LOOKUP
NCM_SWTH_PORT
NCM_SWTH_PROTOC
NCM_VLAN_CONFIG
NCM_VLAN_INF
NCM_VLAN_IPADDR
NCM_VLAN_PORT
NCM_VLAN_PROTOC
NCM_VS_CONF
NCM_VS_PORT

注※

各ファイルの拡張子は，次のどれかになります。

キー定義ファイルの場合，「.KDF」

主キーファイルの場合，「.K01」

副キーファイルの場合，「.Knn」（「nn」には02～99の値が入ります）

データファイルの場合，「.DRF」

ドライブおよびディレクトリを省略した場合は，カレントドライブおよびカレントディレクトリが仮定されます。複数のファイルを指定する場合は，ファイル名を1文字以上のスペースで区切ります。また，ワイルドカード「*」を使用してファイルを指定できます。なお，スペースを含むファイル名を指定する場合は，「"」（引用符）で囲みます。指定例を次に示します。

（例）

「c:¥data」フォルダにあるすべてのファイルを指定する場合
ncmiscond c:¥data¥*

「c:¥data」フォルダにある，ファイル名が「SAMPLE」で始まるファイルを指定する場合
ncmiscond c:¥data¥SAMPLE*

注意事項

ファイルを圧縮するときにワークファイルを使用します。また，ファイルの圧縮では，データファイルの複製を作成してからキーファイルを構築します。このとき，ISAMファイルの中で最もサイズが大きいファイルの3倍以上の空き容量が必要です。そのため，容量の大きいファイルを圧縮する場合には，ドライブまたはパーティションに十分な空き容量があるか注意してください。

複数のファイルを指定してコマンドを実行した場合で，処理の途中で入出力エラーが発生したとき，またはファイルがなかったときは，その時点でコマンドの実行は終了します。

圧縮率を表示するオプションを指定して実行した場合，結果が表示されるまでに時間が掛かることがあります。

戻り値

0 | 正常終了。
1 | 異常終了。

ncmisinfo

形式

ncmisinfo [-u] ISAMファイル名

機能

索引順編成ファイルを構成するデータファイルに関する情報，およびキーファイルに関する情報を表示します。未使用領域率を表示することで，データファイルの無効領域を圧縮する時期（DB再編成の時期）を知ることができます。未使用領域率が50%以上の場合，ncmiscondコマンドを実行して，DBの再編成を実施してください。ncmiscondコマンドの詳細については，「ncmiscond」を参照してください。

次に示すキー定義ファイルの内容を表示します。

データファイルに関する情報

レコード形式，レコード長，フラグ類

キーファイルに関する情報

キーファイルページ長，キー項目名，キー項目数，キーファイル名，フラグ類，キーの要素数，キーの位置，キーの長さ，キーの属性

実行権限

Administrators権限

格納場所

JP1/Cm2/NC - Managerインストール先フォルダ¥bin¥

引数

-u

レコードの削除や更新によってデータファイルおよびキーファイルに未使用領域ができます。このファイルの未使用領域サイズの割合を表示する場合に指定します。なお，未使用領域率が高い場合は，ファイル圧縮ユーティリティ（ncmiscondコマンド）で未使用領域率を0にできます。

ISAMファイル名

キー定義情報を表示するファイルのファイル名を指定します。引数に指定するファイル名は，「表16-3　ISAM関連ファイル一覧」を参照してください。ドライブおよびディレクトリを省略した場合は，カレントドライブおよびカレントディレクトリが仮定されます。複数のファイルを指定する場合は，ファイル名を1文字以上のスペースで区切ります。また，ワイルドカード「*」を使用してファイルを指定できます。スペースを含むファイル名を指定する場合は，「"」（引用符）で囲みます。指定例を次に示します。

（例）

「c:¥data」フォルダにあるすべてのファイルを指定する場合
ncmisinfo c:¥data¥*

「c:¥data」フォルダにある，ファイル名が「SAMPLE」で始まるファイルを指定する場合
ncmisinfo c:¥data¥SAMPLE*

注意事項

複数のファイルを指定してコマンドを実行した場合で，処理の途中で入出力エラーが発生したとき，またはファイルがなかったときは，その時点でコマンドの実行は終了します。

検証結果をテキストファイルなどに出力したい場合は，>のあとに出力先のファイル名を指定して，リダイレクトしてください。指定例を次に示します。

（例）

ncmisinfo sample > info.txt

未使用領域を表示するオプションを指定して実行した場合，キー定義情報が表示されるまでに時間が掛かることがあります。

未使用領域を表示するオプションを指定して実行した場合で，指定した索引順編成ファイルがほかの処理で使用中のとき，占有エラーとなります。

戻り値

0 | 正常終了。
1 | 異常終了。

付録

＜この付録の構成＞

付録A　制限値一覧

付録B　JP1/Cm2/NC - Adaptorが発行するコマンド一覧

付録C　DB更新時に［Network Element Configuration - View］ウィンドウが取得する情報

付録D　コマンド一覧および文法記載先マニュアル

付録E　各バージョンの変更内容

付録F　用語解説

付録A　制限値一覧

＜この節の構成＞

付録A.1　文字の制限

付録A.1　文字の制限

次に示す文字は，JP1/Cm2/NCでスイッチ名や備考（コメント）などを設定する場合に使用できません。

シフトJISとSJISで，UCS-2に対してマッピングが異なる文字

丸付き数字（シフトJISのコード番号：8740～8753）

ローマ数字の大文字（シフトJISのコード番号：8754～875D）

単位の記号類（シフトJISのコード番号：875F～8775）

そのほかの記号類（シフトJISのコード番号：877E～879C）

IBM 拡張文字コード表（シフトJISのコード番号：FA40～FC4B）

NEC 選定 IBM 拡張文字コード表（シフトJISのコード番号：ED40～EEFC）

付録B　JP1/Cm2/NC - Adaptorが発行するコマンド一覧

JP1/Cm2/NC - Adaptorはスイッチのコマンドを発行して情報を設定します。管理対象スイッチごとに，JP1/Cm2/NC - Adaptorが発行するコマンドについて一覧で示します。各コマンドの詳細やサブコマンドについては，スイッチのソフトウェアマニュアルを参照してください。

＜この節の構成＞

付録B.1　JP1/Cm2/NC - Adaptor for AX Seriesが発行するコマンド一覧

付録B.2　JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS Seriesが発行するコマンド一覧

付録B.3　JP1/Cm2/NC - Adaptor for Cisco Switchが発行するコマンド一覧

付録B.4　JP1/Cm2/NC - Adaptor for F5 Load Balancerが発行するコマンドについて

付録B.5　JP1/Cm2/NC - Adaptor for GS Seriesが発行するコマンド一覧

付録B.6　JP1/Cm2/NC - Adaptor for HA8000-ie/Loadflowbalが発行するコマンド一覧

付録B.7　JP1/Cm2/NC - Adaptor for System Traffic Managerが発行するコマンドについて

付録B.1　JP1/Cm2/NC - Adaptor for AX Seriesが発行するコマンド一覧

JP1/Cm2/NC - Adaptor for AX Seriesが，管理対象スイッチに対して発行するコマンドの一覧を，対象スイッチごとに次の表に示します。

＜この項の構成＞

(1)　AX2400SおよびAX3600Sに対して発行するコマンド

(2)　AX5400SおよびAX7800Sに対して発行するコマンド

(1)　AX2400SおよびAX3600Sに対して発行するコマンド

JP1/Cm2/NC - Adaptor for AX SeriesがAX2400SおよびAX3600Sに対して発行するコマンドを次に示します。

表B-1　JP1/Cm2/NC - Adaptor for AX SeriesがAX2400SおよびAX3600Sに対して発行する運用コマンド一覧

分類 | コマンド名称 | 機能
モード切り替え | enable | 装置管理者へのモード変更
disable | 装置管理者モードの終了
exit | 現在のユーザーモード，コマンド入力モードの終了
configure | 構成定義コマンドモードの開始
end | 構成定義コマンドモードの終了
ターミナル設定 | set terminal pager | ページング処理の有無設定
装置管理 | show system | 装置運用状態/統計情報表示
メッセージ・ログ | set logging console | システムメッセージレベル設定
VLAN情報 | show vlan | VLAN情報の表示

表B-2　JP1/Cm2/NC - Adaptor for AX SeriesがAX2400SおよびAX3600Sに対して発行する構成定義コマンド一覧

分類 | コマンド名称 | 機能
構成定義操作 | save | 構成定義ファイルの保存
exit | 構成定義コマンドモードの終了
end | 構成定義コマンドモードの終了
interface gigabitethernet | 構成定義コマンド（インターフェース）モードへのモード変更
interface tengigabitethernet | 構成定義コマンド（インターフェース）モードへのモード変更
interface vlan | 構成定義コマンド（インターフェース）モードへのモード変更
構成定義設定（VLAN関連） | state | VLAN構成情報の「状態」の設定
name | VLAN構成情報の「VLAN名」の設定
vlan-mac | VLAN構成情報の「VLANごとのMACアドレス使用有無」の設定
vlan-dot1q-ethertype | VLAN TagのTPID設定
vlan-mac-prefix | VLANごとのMACアドレスプレフィックス設定
構成定義設定（VLANインターフェース関連） | ip address | IPv4アドレスの設定
ipv6 address | IPv6アドレスの設定
ipv6 enable | IPv6アドレスの使用有無
構成定義設定（ポート関連） | switchport mode | ポートモードの設定
switchport dot1q ethertype | TPIDの設定
switchport access vlan | ポート種別をアクセスポートに設定
switchport trunk native vlan | ポート種別をネイティブ指定のトランクポートに設定
switchport trunk allowed vlan | ポート種別をトランクポートに設定
show interface | ポート情報の表示
構成定義設定（フロー検出モード） | flow detection mode | フロー検出モードの設定
show flow | フロー検出モードの表示
構成定義設定(アクセス制御リスト関連) | mac access-list extended※ | permit | MACフィルター条件(転送)の設定
deny | MACフィルター条件(廃棄)の設定
remark | MACフィルターの補足説明の設定
show mac access-list extended | MACフィルターの表示
ip access-list standard※ | permit | IPv4アドレスフィルター条件(転送)の設定
deny | IPv4アドレスフィルター条件(廃棄)の設定
remark | IPv4アドレスフィルターの補足説明の設定
show ip access-list standard | IPv4アドレスフィルターの表示
ip access-list extended※ | permit | IPv4パケットフィルター条件(転送)の設定
deny | IPv4パケットフィルター条件(廃棄)の設定
remark | IPv4パケットフィルターの補足説明の設定
show ip access-list extended | IPv4パケットフィルターの表示
show access-list | IPv4フィルターの表示
ipv6 access-list※ | permit | IPv6フィルター条件(転送)の設定
deny | IPv6フィルター条件(廃棄)の設定
remark | IPv6フィルターの補足説明の設定
show ipv6 access-list | IPv6フィルターの表示
構成定義設定(アクセス制御関連) | mac access-group | MACフィルターの適用
ip access-group | IPv4フィルターの適用
ipv6 traffic-filter | IPv6フィルターの適用

注※

コマンドのモードを表します。このコマンドを実行して，コマンドモードを変更してからpermit，deny，remarkなどのコマンドを使用します。

(2)　AX5400SおよびAX7800Sに対して発行するコマンド

JP1/Cm2/NC - Adaptor for AX SeriesがAX5400SおよびAX7800Sに対して発行するコマンドを次に示します。

表B-3　JP1/Cm2/NC - Adaptor for AX SeriesがAX5400SおよびAX7800Sに対して発行する運用コマンド一覧

分類 | コマンド名称 | 機能
モード切り替え | enable | 装置管理者へのモード変更
disable | 装置管理者モードの終了
exit | 現在のユーザーモード，コマンド入力モードの終了
configure | 構成定義コマンドモードの開始
end | 構成定義コマンドモードの終了
ターミナル設定 | set terminal pager | ページング処理の有無設定
装置管理 | show system | 装置運用状態/統計情報表示
PSU/NIF管理 | show nif | NIF運用情報の表示
メッセージ・ログ | set logging console | システムメッセージレベル設定
VLAN情報 | show vlan | VLAN情報の表示

表B-4　JP1/Cm2/NC - Adaptor for AX SeriesがAX5400SおよびAX7800Sに対して発行する構成定義操作コマンド一覧

操作コマンド名称 | 機能
save | 構成定義ファイルを保存
exit | 構成定義コマンドモードを終了
end | 構成定義コマンドモードを終了
prompt | 実行確認メッセージの表示・非表示の設定
show | 構成定義情報の表示

表B-5　JP1/Cm2/NC - Adaptor for AX SeriesがAX5400SおよびAX7800Sに対して発行する構成定義コマンド一覧

コマンド名称 | 定義内容
vlan | VLAN情報
ip | IPルーティング情報
vlan-tpid | VLAN TPID情報
vlan-mac-prefix | VLANごとのMACアドレス情報
vlan-drop-unknown | 未定義フレーム破棄機能情報

付録B.2　JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS Seriesが発行するコマンド一覧

JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS Seriesが，管理対象スイッチに対して発行するコマンドの一覧を，対象スイッチごとに次の表に示します。

＜この項の構成＞

(1)　BS1000に対して発行するコマンド

(2)　BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40に対して発行するコマンド

(1)　BS1000に対して発行するコマンド

JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS SeriesがBS1000に対して発行するコマンドを次に示します。

表B-6　JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS SeriesがBS1000に対して発行する運用コマンド一覧

分類 | コマンド名称 | 機能
モード切り替え | enable | 装置管理者へのモード変更
disable | 装置管理者モードの終了
exit | 現在のユーザーモード，コマンド入力モードの終了
configure | 構成定義コマンドモードの開始
end | 構成定義コマンドモードの終了
装置管理 | show system | 装置運用状態/統計情報表示
PSU/NIF管理 | show nif | NIF運用情報
VLAN情報 | show vlan | VLAN情報
アクセス制御およびQoS制御情報 | show flow | アクセス制御およびQoS制御情報

表B-7　JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS SeriesがBS1000に対して発行する構成定義操作コマンド一覧

操作コマンド名称 | 機能
save | 構成定義ファイルを保存
exit | 構成定義コマンドモードを終了
end | 構成定義コマンドモードを終了
prompt | 実行確認メッセージの表示・非表示の設定
show | 構成定義情報の表示

表B-8　JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS SeriesがBS1000に対して発行する構成定義コマンド一覧

コマンド名称 | 定義内容
vlan | VLAN情報
flow | フロー制御状態の設定
flow cos | QoS制御
flow filter | アクセス制御

(2)　BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40に対して発行するコマンド

JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS SeriesがBS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40に対して発行するコマンドを次に示します。

表B-9　JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS SeriesがBS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40に対して発行する運用コマンド一覧

分類 | コマンド名称 | 機能
モード切り替え | enable | 装置管理者へのモード変更
disable | 装置管理者モードの終了
exit | 現在のユーザーモード，コマンド入力モードの終了
configure | 構成定義コマンドモードの開始
end | 構成定義コマンドモードの終了
ターミナル設定 | set terminal pager | ページング処理の有無設定
装置管理 | show system | 装置運用状態/統計情報表示
メッセージ・ログ | set logging console | システムメッセージレベル設定
VLAN情報 | show vlan | VLAN情報の表示

表B-10　JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS SeriesがBS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40に対して発行する構成定義コマンド一覧

分類
コマンド名称
機能

構成定義操作
save
構成定義ファイルの保存

exit
構成定義コマンドモードの終了

end
構成定義コマンドモードの終了

interface gigabitethernet
構成定義コマンド（インターフェース）モードへのモード変更

interface tengigabitethernet
構成定義コマンド（インターフェース）モードへのモード変更

interface vlan
構成定義コマンド（インターフェース）モードへのモード変更

構成定義設定（VLAN関連）
state
VLAN構成情報の「状態」の設定

name
VLAN構成情報の「VLAN名」の設定

vlan-mac
VLAN構成情報の「VLANごとのMACアドレス使用有無」の設定

vlan-dot1q-ethertype
VLAN TagのTPID設定

vlan-mac-prefix
VLANごとのMACアドレスプレフィックス設定

構成定義設定（VLANインターフェース関連）
ip address
IPv4アドレスの設定

ipv6 address
IPv6アドレスの設定

ipv6 enable
IPv6アドレスの使用有無

構成定義設定（ポート関連）
switchport mode
ポートモードの設定

switchport dot1q ethertype
TPIDの設定

switchport access vlan
ポート種別をアクセスポートに設定

switchport trunk native vlan
ポート種別をネイティブ指定のトランクポートに設定

switchport trunk allowed vlan
ポート種別をトランクポートに設定

show interface
ポート情報の表示

構成定義設定（フロー検出モード）
flow detection mode
フロー検出モードの設定

show flow
フロー検出モードの表示

構成定義設定(アクセス制御リスト関連)
mac access-list extended※
permit
MACフィルター条件(転送)の設定

deny
MACフィルター条件(廃棄)の設定

remark
MACフィルターの補足説明の設定

show mac access-list extended
MACフィルターの表示

ip access-list standard※
permit
IPv4アドレスフィルター条件(転送)の設定

deny
IPv4アドレスフィルター条件(廃棄)の設定

remark
IPv4アドレスフィルターの補足説明の設定

show ip access-list standard
IPv4アドレスフィルターの表示

ip access-list extended※
permit
IPv4パケットフィルター条件(転送)の設定

deny
IPv4パケットフィルター条件(廃棄)の設定

remark
IPv4パケットフィルターの補足説明の設定

show ip access-list extended
IPv4パケットフィルターの表示

show access-list
IPv4フィルターの表示

ipv6 access-list※
permit
IPv6フィルター条件(転送)の設定

deny
IPv6フィルター条件(廃棄)の設定

remark
IPv6フィルターの補足説明の設定

show ipv6 access-list
IPv6フィルターの表示

構成定義設定(アクセス制御関連)
構成定義設定（アップリンクフェイルオーバー関連）
mac access-group
MACフィルターの適用

ip access-group
IPv4フィルターの適用

ipv6 traffic-filter
IPv6フィルターの適用

uplink-failover port-control
ポート単位制御の設定

uplink-failover partial-mode
部分ポート単位制御の設定

uplink-failover
アップリンクフェイルオーバーの設定

uplink-failover-group
アップリンクフェイルオーバーグループへの所属

注※

コマンドのモードを表します。このコマンドを実行して，コマンドモードを変更してからpermit，deny，remarkなどのコマンドを使用します。

付録B.3　JP1/Cm2/NC - Adaptor for Cisco Switchが発行するコマンド一覧

JP1/Cm2/NC - Adaptor for Cisco Switchが，Cisco Catalystに対して発行するコマンドの一覧を，次の表に示します。

表B-11　JP1/Cm2/NC - Adaptor for Cisco Switchが発行するコマンド一覧

分類
コマンド名称
機能

入力モードの移動
configure terminal
CONFIGモードに移動

interface gigabitethernet
CONFIG-IFモードに移動

interface tengigabitethernet

interface vlan

vlan

CONFIG-VLANモードに移動

VLANの作成，または削除

vlan database
VLANモードに移動

end
CONFIGモードの終了

exit
ログアウト

VLAN関連
name
VLANの動作状態を設定

state
各ポートのVLANモードを設定

said
アクセスポートが所属するVLANを設定

ポート設定関連
switchport mode
ポートのVLANメンバーシップモードを設定

switchport trunk encapsulation
トランクポートのカプセル化形式を設定

switchport trunk
ポート種別をトランクポートに設定

switchport access vlan
ポート種別をアクセスポートに設定

IPアドレス
ip address
IPアドレスを設定

ターミナル設定
terminal length 0
端末画面出力の一時停止機能の無効化

ログ・メッセージ
no logging console
システムメッセージのコンソール出力抑止

設定の保存
write memory
変更内容をフラッシュメモリに保存

情報表示
show version
モデル番号，ファームウェアのバージョン情報の表示

show vtp status
VTP情報の表示

show interfaces switchport
レイヤー2モードのポートに関する情報の表示

show
標準範囲VLANの設定情報の表示（VLANモード）

show running-config vlan
拡張範囲VLANの設定情報の表示

show running-config
SVI情報の表示

付録B.4　JP1/Cm2/NC - Adaptor for F5 Load Balancerが発行するコマンドについて

JP1/Cm2/NC - Adaptor for F5 Load BalancerはF5社が提供しているAPIを使用して，情報を設定します。

付録B.5　JP1/Cm2/NC - Adaptor for GS Seriesが発行するコマンド一覧

JP1/Cm2/NC - Adaptor for GS Seriesが，GS3000およびGS4000に対して発行するコマンドの一覧を，以降の表に示します。

表B-12　JP1/Cm2/NC - Adaptor for GS Seriesが発行する運用コマンド一覧

分類 | コマンド名称 | 機能
モード切り替え | enable | 装置管理者へのモード変更
disable | 装置管理者モードの終了
exit | 現在のユーザーモード，コマンド入力モードの終了
configure | 構成定義コマンドモードの開始
end | 構成定義コマンドモードの終了
ターミナル | set terminal pager | ページング処理の有無設定
装置管理 | show system | 装置運用状態/統計情報表示
PSU/NIF管理 | show nif | NIF運用情報
メッセージ・ログ | set logging console | システムメッセージレベル設定
VLAN情報 | show vlan | VLAN情報

表B-13　JP1/Cm2/NC - Adaptor for GS Seriesが発行する構成定義操作コマンド一覧

操作コマンド名称 | 機能
save | 構成定義ファイルを保存
exit | 構成定義コマンドモードを終了
end | 構成定義コマンドモードを終了
prompt | 実行確認メッセージの表示・非表示の設定
show | 構成定義情報の表示

表B-14　JP1/Cm2/NC - Adaptor for GS Seriesが発行する構成定義コマンド一覧

コマンド名称 | 定義内容
vlan | VLAN情報
ip | IPルーティング情報
vlan-tpid | VLAN TPID情報
vlan-mac-prefix | VLANごとのMACアドレス情報
vlan-drop-unknown | 未定義フレーム破棄機能情報

付録B.6　JP1/Cm2/NC - Adaptor for HA8000-ie/Loadflowbalが発行するコマンド一覧

JP1/Cm2/NC - Adaptor for HA8000-ie/Loadflowbalが，HA8000-ie/Loadflowbalに対して発行するコマンドの一覧を，以降の表に示します。

表B-15　JP1/Cm2/NC - Adaptor for HA8000-ie/Loadflowbalが発行する運用コマンド一覧

分類 | コマンド名称 | 機能
レベル移行 | enable | Privileged EXECレベルへの移行
exit | Privileged EXECレベルを終了
configure terminal | グローバルCONFIGレベルへの移行
page-displayモード | skip-page-display | page-displayモードの無効化
装置管理 | show version | 装置情報詳細表示
実行設定管理 | show running-config | 実行設定情報表示

表B-16　JP1/Cm2/NC - Adaptor for HA8000-ie/Loadflowbalが発行する構成定義操作コマンド一覧

操作コマンド名称 | 機能
write memory | 実行設定をstartup-configファイルに保存
exit | グローバルCONFIGレベルを終了

表B-17　JP1/Cm2/NC - Adaptor for HA8000-ie/Loadflowbalが発行する構成定義コマンド一覧

コマンド名称 | 定義内容
server predictor | ロードバランシング方法の設定
server port | ポートプロファイルの設定
server real-name | 物理サーバの設定
server virtual-name | 論理サーバの設定

付録B.7　JP1/Cm2/NC - Adaptor for System Traffic Managerが発行するコマンドについて

JP1/Cm2/NC - Adaptor for System Traffic Managerは，System Traffic Managerとの間で専用インターフェースを使用して情報を設定します。

付録C　DB更新時に［Network Element Configuration - View］ウィンドウが取得する情報

ほかのJP1/Cm2/NC - ViewによってJP1/Cm2/NC - ManagerのDBが更新された場合，［Network Element Configuration - View］ウィンドウで再取得される最新情報は現在表示しているビューによって異なります。JP1/Cm2/NC - ManagerのDBで更新された情報と，各ビューで取得する情報の関係を次の表に示します。

表C-1　JP1/Cm2/NC - ManagerのDB更新時に各ビューが取得する情報

更新された情報
現在表示しているビュー
取得する情報

スイッチが持つすべての構成情報（JP1/Cm2/NC - Adaptorを起動したとき）
すべてのビュー
JP1/Cm2/NC - Viewを起動したときと同様の情報が取得されます。

スイッチが持つすべての構成情報（JP1/Cm2/NC - Adaptorを停止したとき，または構成情報の同期を取ったとき）
管理対象ビュー
更新されたスイッチのスイッチ情報※1が取得されます。

VLANビュー
更新されたスイッチの情報だけ取得されます。

該当するスイッチがVLANビューに表示されている場合は，スイッチ情報※1およびVLAN情報が取得されます。ただし，VLAN定義情報は取得されません。

該当するスイッチの状態が変化した場合は，スイッチ情報※1が取得されます。

そのほかの場合は，何も取得されません。※2

SLBビュー
更新されたスイッチの情報だけ取得されます。

該当スイッチがSLBビューに表示されている場合は，スイッチ情報※1およびSLB情報が取得されます。

該当スイッチの状態が変化した場合は，スイッチ情報※1が取得されます。

そのほかの場合は，何も取得されません。※2

スイッチ構成ビュー
更新されたスイッチの情報だけ取得されます。

該当スイッチがスイッチ構成ビューに表示されている場合は，スイッチ情報※1，VLAN情報※3（ただし，VLAN定義情報は取得されません），アクセス制御情報，アクセス制御リスト情報，QoS制御情報，およびアップリンクフェイルオーバー情報が取得されます。

そのほかの場合は，何も取得されません。※2

VLAN情報
管理対象ビュー
更新されたスイッチのスイッチ情報※1が取得されます。

VLANビュー
更新されたスイッチのスイッチ情報※1，※4およびVLAN情報が取得されます。

SLBビュー
更新されたスイッチの情報だけ取得されます。

該当スイッチがSLBビューに表示されている場合は，スイッチ情報※1が取得されます。

そのほかの場合は，何も取得されません。※2

スイッチ構成ビュー
更新されたスイッチの情報だけ取得されます。

該当スイッチがスイッチ構成ビューに表示されている場合は，スイッチ情報※1およびVLAN情報が取得されます。ただし，VLAN定義情報は取得されません。

そのほかの場合は，何も取得されません。※2

SLB情報
管理対象ビュー
更新されたスイッチのスイッチ情報※1が取得されます。

VLANビュー
更新されたスイッチの情報だけ取得されます。

該当スイッチがVLANビューに表示されている場合は，スイッチ情報※1が取得されます。

そのほかの場合は，何も取得されません。※2

SLBビュー
更新されたスイッチのスイッチ情報※1およびSLB情報が取得されます。

スイッチ構成ビュー
更新されたスイッチの情報だけ取得されます。

該当スイッチがスイッチ構成ビューに表示されている場合は，スイッチ情報※1が取得されます。

そのほかの場合は，何も取得されません。※2

アクセス制御情報
アクセス制御リスト情報
QoS制御情報
アップリンクフェイルオーバー情報
管理対象ビュー
更新されたスイッチのスイッチ情報※1が取得されます。

VLANビュー
更新されたスイッチの情報だけ取得されます。

該当スイッチがVLANビューに表示されている場合は，スイッチ情報※1が取得されます。

そのほかの場合は，何も取得されません。※2

SLBビュー
更新されたスイッチの情報だけ取得されます。

該当スイッチがSLBビューにある場合，スイッチ情報※1が取得されます。

そのほかの場合は，何も取得されません。※2

スイッチ構成ビュー
更新されたスイッチのスイッチ情報※1，アクセス制御情報，アクセス制御リスト情報，QoS制御情報，およびアップリンクフェイルオーバー情報が取得されます。

スイッチ構成情報
管理対象ビュー
更新されたスイッチのスイッチ情報※1が取得されます。

VLANビュー
更新されたスイッチの情報だけ取得されます。

該当スイッチがVLANビューにある場合は，スイッチ情報※1およびVLAN情報が取得されます。ただし，VLAN定義情報は取得されません。

そのほかの場合は，何も取得されません。※2

SLBビュー
更新されたスイッチの情報だけ取得されます。

該当スイッチがSLBビューにある場合は，スイッチ情報※1およびSLB情報が取得されます。

そのほかの場合は，何も取得されません。※2

スイッチ構成ビュー
更新されたスイッチの情報だけ取得されます。

該当スイッチがスイッチ構成ビューに表示されている場合は，スイッチ情報※1，VLAN情報※3（ただし，VLAN定義情報は取得されません），アクセス制御情報，アクセス制御リスト情報，QoS制御情報，およびアップリンクフェイルオーバー情報が取得されます。

そのほかの場合は，何も取得されません。※2

注※1

スイッチ情報とは，リストエリアのスイッチリスト，スイッチ情報リスト，および［スイッチ情報］ダイアログボックスに表示される内容をいいます。

注※2

DBの情報が更新されたときの動作を「確認」にしていても「情報更新の確認」ダイアログは表示されません。

注※3

QoS制御情報の設定で使用するために取得されます。

注※4

更新された情報がVLAN定義情報だけの場合は更新されません。

付録D　コマンド一覧および文法記載先マニュアル

JP1/Cm2/NCで使用できるコマンドの一覧および文法が記載されているマニュアルを示します。

コマンド一覧は，次のグループに分けて記載します。

JP1/Cm2/NCを制御するコマンド

HNTRLib2用コマンド

ISAM関連のコマンド

CLI運用関連のコマンド

トラブルシューティング関連のコマンド

（凡例）

機能・構築：

マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration 機能・構築ガイド」で説明しています。

運用・操作：

このマニュアルで説明しています。

CLI運用：

マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration CLI運用ガイド」で説明しています。

トラブル：

マニュアル「JP1/Cm2/Network Element Configuration トラブルシューティング」で説明しています。

表D-1　JP1/Cm2/NCを制御するコマンド一覧（JP1/Cm2/NC - Manager関連）

コマンド名 | 機能 | 記載マニュアル
ncmuser | マネージャーサーバにログインを許可するユーザーを設定するためのコマンドです。 | 機能・構築
ncmconvertdb | マネージャーサーバのDBを旧バージョン形式から新バージョン形式に変換するためのコマンドです。
ncmcreatedb | マネージャーサーバのDBを作成するためのコマンドです。 | トラブル
ncmunlock | マネージャーサーバのDBに掛けられたロックを強制的に解除するためのコマンドです。

表D-2　JP1/Cm2/NCを制御するコマンド一覧（JP1/Cm2/NC - Adaptor関連）

コマンド名 | 対象製品 | 機能 | 記載マニュアル
ncaaxpwd | JP1/Cm2/NC - Adaptor for AX Series | JP1/Cm2/NC - Adaptorのパスワード設定用コマンドです。管理対象スイッチへのアクセス用パスワードを登録します。また，スイッチ定義ファイル（ncaswitch.conf）に設定したすべてのスイッチを一覧で表示するために使用します。 | 機能・構築
ncabipwd | JP1/Cm2/NC - Adaptor for F5 Load Balancer
ncabspwd | JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS Series
ncacspwd | JP1/Cm2/NC - Adaptor for Cisco Switch
ncagspwd | JP1/Cm2/NC - Adaptor for GS Series
ncalfpwd | JP1/Cm2/NC - Adaptor for HA8000-ie/Loadflowbal
ncastpwd | JP1/Cm2/NC - Adaptor for System Traffic Manager

表D-3　HNTRLib2用コマンド一覧

コマンド名 | 機能 | 記載マニュアル
hntr2util | HNTRLib2用コマンドです。統合トレース（HNTRLib2）が出力する統合トレースログファイルの設定を変更するためのコマンドです。 | 機能・構築

表D-4　ISAM関連のコマンド一覧

コマンド名 | 機能 | 記載マニュアル
ncmischk | ISAMファイル（索引順編成ファイル）を検証するためのコマンドです。 | トラブル
ncmiscond | ISAMファイルの無効領域を圧縮するためのコマンドです。 | 運用・操作
ncmisinfo | ISAMキー定義情報を表示するためのコマンドです。
ncmismlcktr | ISAMロックテーブルの情報を表示するためのコマンドです。 | トラブル

表D-5　CLI運用関連のコマンド一覧

コマンド名 | 機能 | 記載マニュアル
ncvclcmd | CLIを実行するためのコマンドです。 | CLI運用
ncvclsetup | CLIの環境設定をするためのコマンドです。

表D-6　トラブルシューティング関連のコマンド一覧

コマンド名 | 対象製品 | 機能 | 記載マニュアル
ncmlog.bat | JP1/Cm2/NC - Manager（32ビット版OSの場合） | 障害発生時に資料を採取するためのコマンドです。 | トラブル
ncmlog_x64.bat | JP1/Cm2/NC - Manager（64ビット版OSの場合）
ncvlog.bat | JP1/Cm2/NC - View（32ビット版OSの場合）
ncvlog_x64.bat | JP1/Cm2/NC - View（64ビット版OSの場合）
ncaaxlog.bat | JP1/Cm2/NC - Adaptor for AX Series
ncabilog.bat | JP1/Cm2/NC - Adaptor for F5 Load Balancer
ncabslog.bat | JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS Series（32ビット版OSの場合）
ncabslog_x64.bat | JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS Series（64ビット版OSの場合）
ncacslog.bat | JP1/Cm2/NC - Adaptor for Cisco Switch
ncagslog.bat | JP1/Cm2/NC - Adaptor for GS Series
ncalflog.bat | JP1/Cm2/NC - Adaptor for HA8000-ie/Loadflowbal
ncastlog.bat | JP1/Cm2/NC - Adaptor for System Traffic Manager

付録E　各バージョンの変更内容

＜この節の構成＞

(1)　09-01の変更内容

(2)　09-00の変更内容

(3)　08-10の変更内容

(4)　08-00の変更内容

(5)　07-52の変更内容

(6)　07-51の変更内容

(7)　07-50の変更内容

(8)　07-11の変更内容

(1)　09-01の変更内容

BS2000およびBS320に対して，アップリンクフェイルオーバーを設定および管理できるようにした。

アップリンクフェイルオーバーのサポートに伴い，画面図の説明を追加・変更した。

ncmiscondコマンドで指定できるISAM関連ファイルに，次のファイルを追加した。

NCM_BS_ENHANCE

NCM_BS_UPLINK

JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS Seriesが発行するコマンド一覧に，アップリンクフェイルオーバー関連の情報を追加した。

データベース更新時に［Network Element Configuration - View］ウィンドウが取得する情報にアップリンクフェイルオーバー関連の情報を追加した。

(2)　09-00の変更内容

JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS1000の後継製品としてJP1/Cm2/NC - Adaptor for BS Seriesを提供し，サポートする管理対象スイッチにBS2000を追加した。

BS2000の追加に伴い，［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックスを変更した。

JP1/Cm2/NC - Managerの適用OSにWindows Server 2003(x64)，Windows Server 2003 R2(x64)およびWindows Server 2008を追加した。

JP1/Cm2/NC -Viewの適用OSにWindows Server 2003(x64)，Windows Server 2003 R2(x64)，Windows Vista，およびWindows Server 2008を追加した。

トラブルシューティング関連の次のコマンドを追加した。
ncabslog_x64.bat，ncmlog_x64.bat，ncvlog_x64.bat

(3)　08-10の変更内容

AX2400S，AX3600SおよびBS320のサポートする機能にアクセス制御を追加した。

AX2400S，AX3600SおよびBS320のサポートするVLANで設定できるポートモードに「トンネリング」を追加した。

ncmiscondコマンドの対象ファイルに，次のISAMファイルを追加した。
NCM_ACL_INTR，NCM_AX_ACLLST，NCM_AX_IPV4INF，NCM_AX_IPV4PKT，NCM_AX_IPV6INFN，CM_AX_MACFLTR

(4)　08-00の変更内容

BS1000について，アクセス制御およびQoS制御の設定・管理をサポートした。

サポートする管理対象スイッチに，AX2400S，AX3600S，および小型BSを追加した。

JP1/Cm2/NC - Viewの画面に，アクセス制御およびQoS制御を設定・管理するスイッチ構成ビューを追加した。

JP1/Cm2/NC - Viewの画面から，ヘルプボタンを削除した。

なお，08-00対応マニュアルでは，前版の07-52対応マニュアルを4分冊しています。07-52対応マニュアルと08-00対応マニュアルの関係は次のとおりです。

07-52対応マニュアル | 08-00対応マニュアル
章番号 | タイトル | マニュアル | 章番号 | タイトル
1章 | JP1/Cm2/NCの概要 | 機能・構築 | 1章 | JP1/Cm2/NCの概要
2章 | JP1/Cm2/NCの機能 | 2章 | JP1/Cm2/NCの機能
3章 | インストールとセットアップ | 3章 | インストールとセットアップ
4章 | JP1/Cm2/NCの起動と終了 | 機能・構築 | 3.4 | 運用上の注意事項※1
運用・操作 | 1章 | JP1/Cm2/NCの起動と終了
5章 | ネットワーク構成情報の表示 | 運用・操作 | 2章 | ネットワーク構成情報の表示
6章 | VLANの設定 | 3章 | VLANの設定
7章 | SLBの設定 | 4章 | SLBの設定
－ | 5章 | VLANおよびSLB以外の情報の設定
8章 | 画面-基本画面 | 6章 | 画面-基本画面
－ | 7章 | 画面-VLANビューのダイアログボックス（AX2400S・AX3600S・小型BS）
9章 | 画面-VLANビューのダイアログボックス（AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000） | 8章 | 画面-VLANビューのダイアログボックス（AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000）
10章 | 画面-VLANビューのダイアログボックス（BS1000） | 9章 | 画面-VLANビューのダイアログボックス（BS1000）
11章 | 画面-VLANビューのダイアログボックス（Cisco Catalyst） | 10章 | 画面-VLANビューのダイアログボックス（Cisco Catalyst）
12章 | 画面-SLBビューのダイアログボックス（BIG-IP） | 11章 | 画面-SLBビューのダイアログボックス（BIG-IP）
13章 | 画面-SLBビューのダイアログボックス（HA8000-ie/Loadflowbal） | 12章 | 画面-SLBビューのダイアログボックス（HA8000-ie/Loadflowbal）
14章 | 画面-SLBビューのダイアログボックス（STM） | 13章 | 画面-SLBビューのダイアログボックス（STM）
－ | 14章 | 画面-スイッチ構成ビューのダイアログボックス（BS1000）
15章 | コマンド | 機能・構築 | 4章 | セットアップ関連コマンド
運用・操作 | 15章 | 運用関連コマンド
トラブル | 2章 | トラブルシューティング関連コマンド
16章 | 定義ファイル | 機能・構築 | 5章 | 定義ファイル
17章 | 他製品との連携 | 機能・構築 | 6章 | 他製品との連携
トラブル | 2章 | トラブルシューティング関連コマンド※2
18章 | トラブルシューティング | トラブル | 1章 | トラブルシューティング
19章 | CLIの概要 | CLI | 1章 | CLIの概要
20章 | CLIの運用 | 2章 | CLIの運用
21章 | CLI関連コマンド | 3章 | CLI関連コマンド
22章 | 構成パラメーター定義ファイル | 4章 | 構成パラメーター定義ファイル
23章 | メッセージ | トラブル | 3章 | メッセージ
付録A | ファイルおよびディレクトリ一覧 | 機能・構築※3 | 付録A | ファイルおよびディレクトリ一覧
トラブル※3 | 付録A
付録B | ポート番号一覧 | 機能・構築※3 | 付録B | ポート番号一覧
トラブル※3 | 付録B
付録C | 制限値一覧 | 機能・構築※3 | 付録C | 制限値一覧
運用・操作※3 | 付録A
CLI※3 | 付録A
付録D | JP1/Cm2/NC - Adaptorが発行するコマンド一覧 | 運用・操作 | 付録B | JP1/Cm2/NC - Adaptorが発行するコマンド一覧
付録E | DB更新時に［Network Element Configuration - View］ウィンドウが取得する情報 | 運用・操作 | 付録C | DB更新時に［Network Element Configuration - View］ウィンドウが取得する情報
－ | 機能・構築 | 付録D | コマンド一覧および文法記載先マニュアル
運用・操作 | 付録D
CLI | 付録B
トラブル | 付録C
付録F | クラスタシステムでの運用 | 機能・構築 | 付録E | クラスタシステムでの運用
付録G | 各バージョンの変更内容 | 機能・構築※4 | 付録F | 各バージョンの変更内容
運用・操作※4 | 付録E
CLI※4 | 付録C
トラブル※4 | 付録D
付録H | 用語解説 | 機能・構築※3 | 付録G | 用語解説
運用・操作※3 | 付録F
CLI※3 | 付録D
トラブル※3 | 付録E

（凡例）

－：07-52対応マニュアルには該当しない。

機能・構築：JP1/Cm2/Network Element Configuration　機能・構築ガイド

運用・操作：JP1/Cm2/Network Element Configuration　運用・操作ガイド

CLI：JP1/Cm2/Network Element Configuration　CLI運用ガイド

トラブル：JP1/Cm2/Network Element Configuration　トラブルシューティング

注※1

07-52対応マニュアルの「4.4　運用上の注意事項」のうち，システムの運用に関する注意事項だけ記載しています。

注※2

07-52対応マニュアルの「17.1.7　JP1/Cm2/NC - Manager for Cosminexus関連コマンド」のうち，トラブルシューティングに関するコマンドの記載先を変更しました。

注※3

記述内容は各マニュアル共通です。

注※4

08-00の変更内容については，各マニュアルで記述内容が異なります。それより前のバージョンの変更内容は，各マニュアルで共通です。

(5)　07-52の変更内容

サポートする管理対象スイッチに，STMを追加した。

JP1/Cm2/NCのプログラムに，JP1/Cm2/NC - Adaptor for System Traffic Managerを追加した。

次のメッセージを追加した。
KDNV10685-E・KDNV10686-E・KDNV10687-E・KDNV10688-E・KDNV10689-I・KDNV10690-E・KDNV10691-E・KDNV10692-E・KDNV10693-E・KDNV10694-E

(6)　07-51の変更内容

サポートする管理対象スイッチに，AX5400SおよびAX7800Sを追加した。

サポートする管理対象スイッチに，BIG-IPを追加した。

サポートする管理対象スイッチに，Cisco Catalystを追加した。

JP1/Cm2/NCのプログラムに，JP1/Cm2/NC - Adaptor for AX Seriesを追加した。

JP1/Cm2/NCのプログラムに，JP1/Cm2/NC - Adaptor for Cisco Switchを追加した。

JP1/Cm2/NCのプログラムに，JP1/Cm2/NC - Adaptor for F5 Load Balancerを追加した。

CLI（Command Line Interface）によってスイッチを設定する機能をサポートし，JP1/AJS2などと連携してシステムを自動運用できるようにした。

次のメッセージを追加した。
KDNV10129-E～KDNV10133-E，KDNV10137-E，KDNV10307-E～KDNV10310-E，KDNV10528-E～KDNV10567-E，KDNV10637-E～KDNV10684-E，KDNV10816-E～KDNV10818-E，KDNV11000-E～KDNV11006-E，KDNV11012-E，KDNV11025-E，KDNV11031-E，KDNV11100-E，KDNV11108-E，KDNV11109-E，KDNV11111-E，KDNV11119-E，KDNV11125-E，KDNV11200-I～KDNV11249-I，KDNV11251-I～KDNV11257-E，KDNV11300-E～KDNV11304-E，KDNV11306-E～KDNV11309-E，KDNV11311-E～KDNV11321-E，KDNV20110-E，KDNV20728-E，KDNV20826-E，KDNV21017-E，KDNV30161-E～KDNV30173-E

次の英文メッセージを追加した。
KDNV30050-E～KDNV30055-E，KDNV30060-E～KDNV30067-E，KDNV30070-E，KDNV30071-E，KDNV30090-W～KDNV30092-W

次のメッセージの説明を変更した。
KDNV30114-E

(7)　07-50の変更内容

JP1/IMとの連携機能を追加した。

サポートする管理対象スイッチに，GS3000を追加した。

サポートする管理対象スイッチに，BS1000を追加した。

JP1/Cm2/NCのプログラムに，JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS1000を追加した。

VLANに追加するスイッチの種類を選択できる［スイッチの選択］ダイアログボックスを追加した。

スイッチの変更をするときに選択できるスイッチの数を一つだけにした。

定義情報を削除するときに選択できるスイッチおよびVLANの数を複数にした。

BS1000用のポートVLAN設定画面を追加した。

JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS1000用のパスワード設定コマンドである「ncabspwd」を追加した。

トラブルシューティング関連のコマンドを追加した。
ncabslog.bat，ncacolog.bat，ncmcolog.bat，ncmcolog.sh，ncagslog.bat，ncalflog.bat，ncmlog.bat，ncvlog.bat

JP1/Cm2/NC - Adaptor for BS1000の定義ファイルを追加した。

「JP1/Cm2/NC - Manager動作条件定義ファイル（ncm.conf）」に，JP1イベントを発行するかどうかを設定できる［Notify Event］セクションを追加した。

Cosminexus連携オプションの対応OSを追加した。

JP1/Cm2/NC - Manager for Cosminexusランタイム部のUNIXマシンへのインストール方法を追加した。

JP1/Cm2/NC - Manager for Cosminexusランタイム部（UNIX）の情報採取ツールで採取できる情報およびフォルダ一覧を追加した。

クラスタシステムでの運用を追加した。

次のメッセージを追加した。
KDNV10126-E～KDNV10128-E，KDNV19031-E，KDNV20404-E，KDNV20727-E，KDNV21000-E～KDNV21003-E，KDNV21005-E～KDNV21016-E，KDNV21100-E，KDNV21102-E～KDNV21105-W

次のメッセージ本文を変更した。
KDNV10006-W，KDNV10108-E，KDNV10116-E，KDNV10124-E，KDNV10504-W，KDNV10513-E，KDNV10518-E，KDNV10519-E，KDNV10525-E，KDNV10614-E，KDNV10616-I，KDNV10620-I，KDNV19000-E，KDNV19001-E，KDNV19006-E，KDNV19008-I～KDNV19010-E，KDNV19012-E，KDNV19013-I，KDNV19020-E，KDNV19025-E，KDNV19028-E，KDNV19029-E，KDNV19066-E，KDNV20505-E，KDNV20600-E，KDNV20700-I，KDNV20705-E，KDNV20707-E～KDNV20709-E，KDNV20711-E，KDNV20714-E～KDNV20716-E，KDNV20719-E，KDNV20721-E，～KDNV20723-E，KDNV20725-E，KDNV20726-E，KDNV20805-I

(8)　07-11の変更内容

JP1/Cm2/NCの機能に，サーバロードバランシング（SLB）を管理する機能を追加した。

他製品との連携機能を追加した。

サポートする管理対象スイッチに，HA8000-ie/Loadflowbalを追加した。

JP1/Cm2/NCのプログラムに，JP1/Cm2/NC - Adaptor for HA8000-ie/Loadflowbalを追加した。

JP1/Cm2/NCのメイン画面である［Network Element Configuration -View］ウィンドウを「管理対象ビュー」，「VLANビュー」および「SLBビュー」に細分化した。

ネットワーク構成ツリーのルートを「ネットワーク」から「ルート」に変更した。

構成情報のないスイッチは「管理対象ビュー」だけに表示されるように変更した。

プログラムのインストールに，バージョンアップを追加した。

JP1/Cm2/NC - Viewのログイン画面で，表示するビューを選択するように変更した。

ショートカットメニューに，［構成情報の同期］を追加した。

メニューコマンドに，「telnet」を追加した。

JP1/Cm2/NC - Managerをバージョンアップしたときに使用するコマンドである「ncmconvertdb」を追加した。

JP1/Cm2/NC - Adaptor for HA8000-ie/Loadflowbal用コマンドである「ncalfpwd」を追加した。

JP1/Cm2/NC - Adaptor for HA8000-ie/Loadflowbalの定義ファイルを追加した。

次のメッセージを追加した。
KDNV10124-E，KDNV10125-E，KDNV10600-I～KDNV10605-E，KDNV10608-I～KDNV10617-E，KDNV10620-I～KDNV10628-I，KDNV10634-I～KDNV10636-W，KDNV10939-E，KDNV19000-E，KDNV19001-E，KDNV19005-E～KDNV19017-E，KDNV19020-E～KDNV19030-E，KDNV19041-E，KDNV19052-E，KDNV19064-E～KDNV19074-I，KDNV20015-E，KDNV20016-E，KDNV20201-E～KDNV20203-E，KDNV20505-E，KDNV20600-E，KDNV20602-E～KDNV20604-I，KDNV20700-I～KDNV20726-E，KDNV30157-E～KDNV30160-E，KDNV31022-E

次のメッセージ本文を変更した。
KDNV20801-E

JP1/Cm2/NCが提供している保守用コマンドを使用するときの注意事項を追加した。

ネットワーク構成ツリーを再構成したときに取得する情報一覧を追加した。

付録F　用語解説

用語解説については，マニュアル「JP1 Version 9 JP1/Cm2/Network Element Configuration 機能・構築ガイド（3020-3-T05-30）」を参照してください。

索引

[Ａ][Ｂ][Ｃ][Ｄ][Ｇ][Ｈ][Ｉ][Ｊ][Ｍ][Ｎ][Ｑ][Ｓ][Ｔ][Ｖ]
[ア行][カ行][サ行][タ行][ナ行][ハ行][マ行][ヤ行][ラ行]

(英字)

(Ａ)

AX2400SおよびAX3600S

画面（VLANビュー）

画面（スイッチ構成ビュー）

システム状態の変更について

注意事項

ミラーポートに設定されているポートについて

AX5400SおよびAX7800S

VLANにポートを設定する場合の注意

画面

システム状態の変更について

注意事項

認識できるNIFの状態

(Ｂ)

BIG-IP

画面

注意事項

プール名の指定について

ロードバランシング方法

論理サーバポート名の指定について

BS1000

画面（VLANビュー）

画面（スイッチ構成ビュー）

システム状態の変更について

冗長化（二重化）されているスイッチの設定について

注意事項

BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

画面（VLANビュー）

画面（スイッチ構成ビュー）

システム状態の変更について

(Ｃ)

Cisco Catalyst

JP1/Cm2/NCで扱うポートについて

VTPアドバタイズによる情報の更新について

VTPの扱いについて

拡張範囲VLANの作成について

画面

注意事項

CLI

環境設定をする

実行する

(Ｄ)

DB

掛けられたロックを強制的に解除する

旧バージョン形式から新バージョン形式に変換する

再編成の時期

作成する

(Ｇ)

GS3000およびGS4000

VLANにポートを設定する場合の注意

画面

システム状態の変更について

注意事項

認識できるNIFの状態

(Ｈ)

HA8000-ie/Loadflowbal

画面

注意事項

ロードバランシング方法

(Ｉ)

［IPv4アドレスフィルター条件の設定］ダイアログボックス

IPv4アドレスフィルター条件を設定する

［IPv4アドレスフィルター情報］ダイアログボックス

［IPv4アドレスフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv4アドレスフィルターの設定内容を確認する

IPv4アドレスフィルターを設定する

［IPv4パケットフィルター条件の設定］ダイアログボックス

AX2400S・AX3600S

BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

IPv4パケットフィルター条件を設定する

AX2400S・AX3600S

BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

［IPv4パケットフィルター情報］ダイアログボックス

［IPv4パケットフィルターの設定］ダイアログボックス

IPv4パケットフィルターの設定内容を確認する

IPv4パケットフィルターを設定する

［IPv6フィルター条件の設定］ダイアログボックス

IPv6フィルター条件を設定する

［IPv6フィルター情報］ダイアログボックス

［IPv6フィルターの設定］ダイアログボックス

IPv6フィルターの設定内容を確認する

IPv6フィルターを設定する

ISAM関連ファイル一覧

ISAMキー定義情報を表示する

ISAMファイル（索引順編成ファイル）を検証する

ISAMファイルの無効領域を圧縮する

ISAMロックテーブルの情報を表示する

(Ｊ)

JP1/Cm2/NC

～以外の手段による構成定義変更について

起動

サービス一覧

終了

スイッチとの間の通信経路について

JP1/Cm2/NC - Adaptor

起動

サービス一覧

終了

JP1/Cm2/NC - Manager

起動

サービス一覧

終了

ログインする

JP1/Cm2/NC - View

起動

サービス一覧

終了

(Ｍ)

MACアドレス

［MACフィルター条件の設定］ダイアログボックス

MACフィルター条件を設定する

［MACフィルター情報］ダイアログボックス

［MACフィルターの設定］ダイアログボックス

MACフィルターの設定内容を確認する

MACフィルターを設定する

(Ｎ)

ncmiscond

ncmisinfo

［Network Element Configuration - View］ウィンドウ

SLBビュー

VLANビュー

概要

管理対象ビュー

構成要素

サイズと表示

取得する情報（DB更新時）

スイッチ構成ビュー

(Ｑ)

QoS制御情報

［QoS制御情報］ダイアログボックス

QoS制御情報の設定

［QoS制御情報の設定］ダイアログボックス

QoS制御情報の設定ボタン

QoS制御情報を設定した結果を確認する

QoS制御情報を設定する

QoS制御の状態を確認する

［QoS制御の設定］ダイアログボックス

QoS制御を設定する

(Ｓ)

SLB情報

SLBの構成や状態を表示

SLBビュー

会社リスト

画面遷移図

グループ情報リスト

グループリスト

構成要素

サブツリーリスト（BIG-IP）

サブツリーリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）

サブツリーリスト（STM）

スイッチリスト（BIG-IP）

スイッチリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）

スイッチリスト（STM）

ゾーン情報リスト

ゾーンリスト

ツールバー

ツリーエリア（BIG-IP）

ツリーエリア（HA8000-ie/Loadflowbal）

ツリーエリア（STM）

ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応（BIG-IP）

ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応（HA8000-ie/Loadflowbal）

ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応（STM）

ネットワーク構成要素（BIG-IP）

ネットワーク構成要素（HA8000-ie/Loadflowbal）

ネットワーク構成要素（STM）

バインドリスト

プールリスト

物理サーバ情報リスト

物理サーバポートリスト（BIG-IP）

物理サーバポートリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）

物理サーバリスト（BIG-IP）

物理サーバリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）

物理サーバリスト（STM）

プロパティ画面

メニューコマンド

リストエリア（BIG-IP）

リストエリア（HA8000-ie/Loadflowbal）

リストエリア（STM）

論理サーバポートリスト（BIG-IP）

論理サーバポートリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）

論理サーバリスト（BIG-IP）

論理サーバリスト（HA8000-ie/Loadflowbal）

STM

ESTM Adminを使用してSTMを設定する場合の注意

画面

注意事項

バインド構成情報の設定について

ロードバランシング方法

(Ｔ)

telnet

TPID

(Ｖ)

［VLAN一覧］ダイアログボックス

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

［VLANインターフェース］ページ（［アクセス制御情報］ダイアログボックス）

［VLANインターフェース］ページ（［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックス）

VLANおよびSLB以外の設定状況を表示したり，設定したりする

VLAN管理ドメインの配下にどのようなスイッチがあるかを確認する

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

VLAN管理ドメインリスト

VLAN構成情報の設定

［VLAN構成情報の設定］ダイアログボックス

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

VLAN構成情報の設定ボタン

VLAN構成情報を設定する

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

VLANごとのMACアドレス

VLAN情報

VLAN定義情報をVLAN管理ドメインに追加する

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

VLAN定義の追加

［VLAN定義の追加］ダイアログボックス

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

VLAN定義の変更

［VLAN定義の変更］ダイアログボックス

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

VLANに追加するスイッチの種類を選択する

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

VLANの構成情報を設定した結果を確認する

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

VLANの構成や状態を表示

VLANの状態を開放・閉塞

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

VLANビュー

VLAN管理ドメインリスト

VLANリスト

画面遷移図

構成要素

スイッチリスト

ツールバー

ツリーエリア

ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応

ネットワーク構成要素

プロパティ画面

ポートリスト

メニューコマンド

リストエリア

VLANリスト

(ア行)

(あ)

アイコンの色と状態

アクセス制御情報

［アクセス制御情報］ダイアログボックス

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

BS1000

アクセス制御情報の設定

［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックス

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

BS1000

アクセス制御情報の設定ボタン

アクセス制御情報を設定した結果を確認する

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

BS1000

アクセス制御情報を設定する

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

BS1000

アクセス制御の状態を確認する

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

BS1000

［アクセス制御の設定］ダイアログボックス

［アクセス制御リスト情報］ダイアログボックス

アクセス制御リスト情報の設定

アクセス制御リスト情報の設定結果を確認する

［アクセス制御リスト情報の設定］ダイアログボックス

アクセス制御リスト情報を設定する

アクセス制御リストの内容を確認する

アクセス制御を設定する

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

BS1000

アダプターサーバ

～が管理しているスイッチを確認

～と管理しているスイッチの対応を確認

アダプターリスト

［アップリンクフェイルオーバー］ページ

BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40（スイッチ構成情報の設定）

BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40（スイッチ情報）

(う)

運用上の注意事項

(お)

オプション

(カ行)

(か)

会社リスト

確認

画面遷移

SLBビュー

VLANビュー

管理対象ビュー

スイッチ構成ビュー

管理対象ビュー

画面遷移

構成要素

スイッチリスト

ツールバー

ツリーエリア

ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応

ネットワーク構成要素

メニューコマンド

リストエリア

(き)

起動

JP1/Cm2/NC - Adaptor

JP1/Cm2/NC - Manager

JP1/Cm2/NC - View

プログラムを起動する順序

(く)

グループ情報リスト

［グループの選択］ダイアログボックス

グループリスト

(こ)

構成情報の同期

構成リスト

コマンド

ncmiscond

ncmisinfo

一覧

記述形式

指定形式

説明で使用する見出し

コマンド使用時の注意事項

(サ行)

(さ)

サービス

JP1/Cm2/NC - Adaptor

JP1/Cm2/NC - Manager

JP1/Cm2/NC - View

起動する方法（手動）

起動方法

終了する方法（手動）

終了方法

スタートアップの種類

最新の情報に更新

最新の情報に更新ボタン

再編成の時期

サブツリーリスト

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

STM

(し)

自動

終了

JP1/Cm2/NC - Adaptor

JP1/Cm2/NC - Manager

JP1/Cm2/NC - View

終了（ログアウト）

手動

障害発生時に資料を採取する

状態アイコン

(す)

［スイッチ一覧］ダイアログボックス

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

スイッチ構成情報の設定

［スイッチ構成情報の設定］ダイアログボックス

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40（スイッチ構成ビュー）

AX2400S・AX3600S（スイッチ構成ビュー）

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

HA8000-ie/Loadflowbal

スイッチ構成情報の設定ボタン

［スイッチ構成情報］ページ

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40（VLANビュー）

AX2400S・AX3600S（スイッチ構成ビュー）

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

HA8000-ie/Loadflowbal

スイッチ構成情報を設定

AX2400S・AX3600S（スイッチ構成ビュー）

BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40（スイッチ構成ビュー）

スイッチ構成情報を設定する

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40（VLANビュー）

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

HA8000-ie/Loadflowbal

スイッチ構成ビュー

画面遷移図

構成要素

構成リスト

スイッチリスト

ツールバー

ツリーエリア

ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応

ネットワーク構成要素

プロパティ画面

ポートリスト

リストエリア

［スイッチ情報］ダイアログボックス

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40（VLANビュー）

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40（スイッチ構成ビュー）

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BIG-IP

BS1000（VLANビュー）

BS1000（スイッチ構成ビュー）

Cisco Catalyst

HA8000-ie/Loadflowbal

スイッチ情報リスト

スイッチとの接続状態

スイッチにどのVLANが割り当てられているかを確認する

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

スイッチの基本情報やスイッチ構成情報を確認する

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40（VLANビュー）

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40（スイッチ構成ビュー）

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

BS1000

Cisco Catalyst

HA8000-ie/Loadflowbal

スイッチの基本情報を確認する

BIG-IP

スイッチの設定が失敗した場合について

［スイッチの選択］ダイアログボックス

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

スイッチへSLBの情報を設定

スイッチへVLANの情報を設定

スイッチへのアクセス用パスワードを登録

JP1/Cm2/NC - Adaptor

スイッチ名

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

スイッチリスト

SLBビュー（BIG-IP）

SLBビュー（HA8000-ie/Loadflowbal）

SLBビュー（STM）

VLANビュー

管理対象ビュー

スイッチ構成ビュー

ステータスバー

すべてのスイッチを一覧で表示する

JP1/Cm2/NC - Adaptor

(せ)

制限値一覧

接続先のマネージャーサーバを変更する

接続先変更

［設定結果］ダイアログボックス（QoS制御情報）

［設定結果］ダイアログボックス（VLAN構成情報）

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御情報）

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

BS1000

［設定結果］ダイアログボックス（アクセス制御リスト情報）

［設定結果］ダイアログボックス（バインド構成情報）

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

STM

［設定結果］ダイアログボックス（物理サーバ構成情報）

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

STM

［設定結果］ダイアログボックス（論理サーバ構成情報）

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

［全般］ページ

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40（VLANビュー）

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40（スイッチ構成ビュー）

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

HA8000-ie/Loadflowbal

STM

(そ)

［ゾーン情報］ダイアログボックス

ゾーン情報リスト

ゾーンの基本情報を確認する

［ゾーンの選択］ダイアログボックス

ゾーンリスト

ゾーンを選択する

(タ行)

(ち)

注意事項

AX2400SおよびAX3600Sに関する～

AX5400SおよびAX7800Sに関する～

BIG-IPに関する～

BS1000に関する～

BS2000，BS320，BS500，およびBS500 1Gbx40に関する～

Cisco Catalystに関する～

GS3000およびGS4000に関する～

HA8000-ie/Loadflowbalに関する～

STMに関する～

スイッチの構成定義変更に関する～

プログラム終了時の～

(つ)

ツールバー

SLBビュー

VLANビュー

管理対象ビュー

スイッチ構成ビュー

ツリーエリア

SLBビュー（BIG-IP）

SLBビュー（HA8000-ie/Loadflowbal）

SLBビュー（STM）

VLANビュー

管理対象ビュー

スイッチ構成ビュー

ツリーエリアで選択した要素とリストエリアに表示される内容の対応

SLBビュー（BIG-IP）

SLBビュー（HA8000-ie/Loadflowbal）

SLBビュー（STM）

VLANビュー

管理対象ビュー

スイッチ構成ビュー

ツリーの更新

(て)

定義済みのVLAN定義情報を変更する

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

デフォルトVLAN

(と)

統合トレースログファイル

設定を変更する

(ナ行)

(ね)

ネットワーク構成ツリー

ネットワーク構成要素

SLBビュー（BIG-IP）

SLBビュー（HA8000-ie/Loadflowbal）

SLBビュー（STM）

VLANビュー

管理対象ビュー

スイッチ構成ビュー

(ハ行)

(は)

バージョン情報

バインド

グループを追加する

物理サーバを追加する

バインド構成情報の設定

［バインド構成情報の設定］ダイアログボックス

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

STM

バインド構成情報の設定ボタン

バインド構成情報を設定した結果を確認する

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

STM

バインド構成情報を定義する

［バインドの設定］ダイアログボックス

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

STM

バインドの設定を追加，変更する

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

STM

バインドリスト

(ひ)

ビュー

ビュー選択メニュー

表示

(ふ)

ファイル

［フィルター条件の設定－拡張設定］ダイアログボックス

［フィルター条件の設定－基本設定］ダイアログボックス

フィルター条件を拡張する

フィルター条件を設定する

［プールの設定］ダイアログボックス

プールの設定を変更

プールリスト

プールを追加

物理サーバ構成情報の設定

［物理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

STM

物理サーバ構成情報の設定ボタン

物理サーバ構成情報を設定した結果を確認する

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

STM

［物理サーバ情報］ダイアログボックス

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

物理サーバ情報リスト

物理サーバの基本情報を確認する

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

［物理サーバの設定］ダイアログボックス

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

STM

物理サーバの設定を変更

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

STM

［物理サーバの選択］ダイアログボックス

［物理サーバポートの設定］ダイアログボックス

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

物理サーバポートの設定を変更

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

物理サーバポートリスト

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

物理サーバポートを追加

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

物理サーバリスト

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

STM

物理サーバを設定する

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

STM

物理サーバを追加

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

STM

［フロー検出モード］ページ

BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40（スイッチ構成情報の設定）

BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40（スイッチ情報）

プロパティ画面

SLBビュー

VLANビュー

スイッチ構成ビュー

(へ)

ヘルプ

編集

(ほ)

［ポートVLAN－拡張設定］ダイアログボックス

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

［ポートVLAN－基本設定］ダイアログボックス

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

ポートVLANを設定する

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

ポート情報

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

AX5400S・AX7800S・GS3000・GS4000

BS1000

Cisco Catalyst

ポートに優先条件を設定する

［ポートの設定］ダイアログボックス

AX2400S・AX3600S・BS2000・BS320・BS500・BS500 1Gbx40

Cisco Catalyst

［ポートの選択］ダイアログボックス

［ポートプロファイルの設定］ダイアログボックス

［ポート］ページ（［アクセス制御情報］ダイアログボックス）

［ポート］ページ（［アクセス制御情報の設定］ダイアログボックス）

ポートリスト

スイッチ構成ビュー

ボタン

QoS制御情報の設定ボタン

VLAN構成情報の設定ボタン

アクセス制御情報の設定ボタン

最新の情報に更新ボタン

スイッチ構成情報の設定ボタン

バインド構成情報の設定ボタン

物理サーバ構成情報の設定ボタン

論理サーバ構成情報の設定ボタン

［ポリシー］ページ

(マ行)

(み)

未使用領域率を表示する

未定義フレーム破棄ポート

(む)

無効領域を圧縮する時期

(め)

メニューコマンド一覧

メニューバー

(も)

文字の制限

(ヤ行)

(ゆ)

［優先条件の設定］ダイアログボックス

(よ)

用語解説

(ラ行)

(り)

リストエリア

SLBビュー（BIG-IP）

SLBビュー（HA8000-ie/Loadflowbal）

SLBビュー（STM）

VLANビュー

管理対象ビュー

スイッチ構成ビュー

(ろ)

ロードバランシング方法

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

STM

［ログイン］ダイアログボックス

ログインを許可するユーザーを設定する

論理サーバ構成情報の設定

［論理サーバ構成情報の設定］ダイアログボックス

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

論理サーバ構成情報の設定ボタン

論理サーバ構成情報を設定した結果を確認する

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

［論理サーバ情報］ダイアログボックス

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

論理サーバと物理サーバをバインドする

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

論理サーバの基本情報を確認する

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

論理サーバの構成情報を設定する

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

［論理サーバの設定］ダイアログボックス

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

論理サーバの設定を変更

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

論理サーバポート，および物理サーバポートで使用するポートを追加，または設定する

［論理サーバポートの設定］ダイアログボックス

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

論理サーバポートの設定を変更

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

論理サーバポートリスト

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

論理サーバポートを追加

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

論理サーバリスト

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

論理サーバを追加

BIG-IP

HA8000-ie/Loadflowbal

■ 商標類

Ciscoは，米国Cisco Systems, Inc.の米国および他の国々における登録商標です。
Ethernetは，富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
F5，F5 Networks，BIG-IPおよびiControl は，米国およびその他の国におけるF5 Networks, Inc. の商標または登録商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
イーサネットは，富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.