JP1 Version 9

JP1/Automatic Job Management System 3 入門

入門書

3020-3-S01-33

目　　次

前書き

はじめに

1.　概要

1.1　JP1/AJS3の特長

1.1.1　業務をスケジュールに従って自動的に実行できる

1.1.2　マネージャー・エージェント構成で一元的に管理できる

1.1.3　GUIで視覚的に操作できる

1.1.4　さまざまなシステム環境に対応できる

1.1.5　JP1/AJS3で業務を運用するまでの流れ

1.2　JP1/AJS3のプログラム構成

1.3　このマニュアルで実施すること

1.3.1　このマニュアルで説明している操作例のシステム構成

1.3.2　このマニュアルで説明している操作例の操作の流れ

2.　インストール

2.1　インストールの流れ

2.2　マネージャーホストへのインストール

2.2.1　JP1/Baseのインストール

2.2.2　JP1/AJS3 - Managerのインストール

2.3　エージェントホストへのインストール

2.3.1　JP1/Baseのインストール

2.3.2　JP1/AJS3 - Agentのインストール

2.4　JP1/AJS3 - Viewホストへのインストール

3.　セットアップ

3.1　セットアップを始める前に

3.2　セットアップの流れ

3.3　マネージャーホストのセットアップ

3.3.1　サービスの起動確認

3.3.2　JP1/Baseのセットアップ

3.3.3　JP1/AJS3 - Managerのセットアップ

3.4　エージェントホストのセットアップ

3.4.1　サービスの起動確認

3.4.2　JP1/Baseのセットアップ

3.4.3　JP1/AJS3 - Agentのセットアップ

3.5　JP1/AJS3 - Viewホストのセットアップ

4.　ログインとログアウト

4.1　ログイン

4.2　ログアウト

5.　操作例1　一つのジョブを実行する

5.1　この章で実施すること

5.2　ジョブネットを定義する

5.2.1　ジョブネットの定義

5.2.2　ジョブの定義

5.3　ジョブネットを実行する

5.4　ジョブネットを監視する

5.4.1　ジョブネットの実行結果の確認

5.4.2　ジョブの実行結果の確認

6.　操作例2　毎週1回ジョブネットを実行する

6.1　この章で実施すること

6.2　ジョブネットを定義する

6.2.1　ジョブグループの定義

6.2.2　ジョブネットの定義

6.2.3　ジョブの定義

6.2.4　ジョブグループのカレンダー情報の設定

6.2.5　ジョブネットのスケジュールルールの設定

6.3　ジョブネットを実行する

6.4　ジョブネットを監視する

6.4.1　ジョブネット単位で監視する

6.4.2　日単位で監視する

6.4.3　月単位で監視する

7.　操作例3　正しく実行されなかったジョブネットを再実行する

7.1　作業の流れ

7.2　ジョブネットを定義する

7.2.1　ジョブグループの定義

7.2.2　ジョブネットの定義

7.2.3　ジョブの定義

7.3　ジョブネットの実行

7.4　ジョブネットの監視

7.4.1　ジョブネットの実行結果の確認

7.4.2　ジョブの実行結果の確認

7.5　ジョブネットの定義の修正と再実行

7.5.1　ジョブネットの定義の修正

7.5.2　ジョブネットの再実行

付録

付録A　トラブルシューティング

付録A.1　コマンドを実行できない

付録A.2　JP1/AJS3 - Viewでログインできない

付録A.3　ジョブネットが正常終了しない

付録B　用語解説

索引

[他社商品名称に関する表示]

Copyright (C) 2009, 2014, Hitachi, Ltd.
Copyright (C) 2009, 2014, Hitachi Solutions, Ltd.

前書き

■ 対象製品

適用OSのバージョン，JP1/Automatic Job Management System 3が前提とするサービスパックやパッチなどの詳細については，リリースノートで確認してください。

適用OS：Windows Server 2008

P-2A12-3K94　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager　 09-50
P-2A12-3394　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent　 09-50
P-2A2C-6L94　 JP1/Base※　 09-50

適用OS：Windows 7，Windows Server 2008，Windows Vista

P-2A12-3494　 JP1/Automatic Job Management System 3 - View　 09-50

適用OS：Windows Server 2008（IPF）

P-2D12-3K94　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager　 09-50
P-2D12-3394　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent　 09-50
P-2D2C-6L94　 JP1/Base※　 09-50

適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003（x64）

P-2412-3K94　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager　 09-50
P-2412-3394　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent　 09-50
P-242C-6L94　 JP1/Base※　 09-50

適用OS：Windows Server 2003（IPF）

P-2812-3K94　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager　 09-50
P-2812-3394　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent　 09-50
P-282C-6L94　 JP1/Base※　 09-50

適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003（x64），Windows XP Professional

P-2412-3494　 JP1/Automatic Job Management System 3 - View　 09-50

適用OS：HP-UX（IPF）

P-1J12-2791　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager　 09-50
P-1J12-2991　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent　 09-50
P-1J2C-6L91　 JP1/Base※　 09-50

適用OS：Solaris 9（SPARC），Solaris 10（SPARC）

P-9312-2791　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager　 09-50
P-9312-2991　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent　 09-50
P-9D2C-6L91　 JP1/Base※　 09-50

適用OS：Solaris 10（x64），Solaris 10（x86）

P-9E12-2991　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent　 09-50
P-9E2C-6L91　 JP1/Base※　 09-50

適用OS：AIX

P-1M12-2791　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager　 09-50
P-1M12-2991　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent　 09-50
P-1M2C-6L91　 JP1/Base※　 09-50

適用OS：Linux 5（x86），Linux 5（AMD/Intel 64）

P-9S12-3791　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager　 09-50
P-9S12-3991　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent　 09-50
P-9S2C-7L91　 JP1/Base※　 09-50

適用OS：Linux 5（IPF）

P-9V12-2791　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager　 09-50
P-9V12-2991　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent　 09-50
P-9V2C-6L91　 JP1/Base※　 09-50

適用OS：Linux 6（x86），Linux 6（x64）

P-8112-2791　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager　 09-50
P-8112-2991　 JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent　 09-50
P-812C-6L91　 JP1/Base※　 09-50

注※　この製品は，ISO9001およびTickITの認証を受けた品質マネジメントシステムで開発されました。

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

400は，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Adobeは，Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
AS/400は，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
CONNECT：Queueは，米国でのSterling Commerce,Inc.の登録商標です。
GIFは，米国CompuServe Inc.が開発したフォーマットの名称です。
HP NonStop Serverは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.の商標です。
HP-UXは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.のオペレーティングシステムの名称です。
INS-Cは，日本電信電話(株)のサービス名称です。
INS-Pは，日本電信電話(株)のサービス名称です。
Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Lotus Notesは，IBM Corporationの登録商標です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
MicrosoftおよびOutlookは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft Excelは，米国Microsoft Corporationの商品名称です。
Microsoft Exchange Serverは，米国Microsoft Corporationの商品名称です。
Microsoft Mailは，米国Microsoft Corporationの商品名称です。
Microsoft Office Excelは，米国 Microsoft Corporation の商品名称です。
MicrosoftおよびSQL Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
MQSeriesは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
MSPは，富士通株式会社の登録商標です。
MVSは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
PA-RISCは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.の商標です。
Pentiumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
R/3は，SAP AGのドイツ及びその他の国における登録商標または商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。
SAPは，SAP AGのドイツ及びその他の国における登録商標または商標です。
TELstaffは，株式会社日立ソリューションズの登録商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
活文，PDFstaffは，株式会社日立ソリューションズの登録商標です。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.
プログラムプロダクト「P-9312-2791」，「P-9312-2991」，「P-9D2C-6L91」には，Oracle Corporationまたはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9312-2791」，「P-9312-2991」，「P-9D2C-6L91」には，UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。
その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

■ 発行

2014年3月 3020-3-S01-33

■ 著作権

Copyright (C) 2009, 2014, Hitachi, Ltd.
Copyright (C) 2009, 2014, Hitachi Solutions, Ltd.

はじめに

このマニュアルは，JP1/Automatic Job Management System 3（以降，JP1/AJS3と省略します）の操作方法を説明しています。

対象読者

このマニュアルは，初めてJP1/AJS3を操作する方を対象としています。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章から構成されています。第1章から順にお読みください。

第1章 概要

JP1/AJS3の特長，JP1/AJS3のプログラム構成，およびこのマニュアルで実施することについて説明しています。

第2章 インストール

JP1/AJS3をインストールする手順について説明しています。

第3章 セットアップ

JP1/AJS3をセットアップする手順について説明しています。

第4章 ログインとログアウト

JP1/AJS3 - Viewを使ったJP1/AJS3 - Managerへのログインおよびログアウトの手順について説明しています。

第5章 操作例1　一つのジョブを実行する

「ジョブネットにジョブを一つ定義して，すぐに実行する」という例を使って，JP1/AJS3の基本的な操作について説明しています。

第6章 操作例2　毎週1回ジョブネットを実行する

「毎週1回ジョブネットを実行する」という例を使って，スケジュールの設定およびスケジュールどおりにジョブネットを実行する手順について説明しています。

第7章 操作例3　正しく実行されなかったジョブネットを再実行する

「正しく実行されなかったジョブネットを再実行する」という例を使って，ジョブネットが異常終了した場合の原因の確認および対処の手順について説明しています。

関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1/AJS関連

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド（3020-3-S02）

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）（3020-3-S03）

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）（3020-3-S04）

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1（3020-3-S05）

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2（3020-3-S06）

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド（3020-3-S07）

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング（3020-3-S08）

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド（3020-3-S09）

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1（3020-3-S10）

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2（3020-3-S11）

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド（3020-3-S12）

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ1（3020-3-S13）

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ2（3020-3-S14）

JP1関連

JP1 Version 9 JP1/Base 運用ガイド（3020-3-R71）

JP1 Version 9 JP1/Base メッセージ（3020-3-R72）

JP1 Version 9 JP1/Base 関数リファレンス（3020-3-R73）

このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。また，英略語を使用しています。正式名称と，このマニュアルでの表記を次の表に示します。

このマニュアルでの表記 | 正式名称
JP1/AJS3 | JP1/AJS3 - Manager | JP1/Automatic Job Management System 3 - Manager
JP1/AJS3 - Agent | JP1/Automatic Job Management System 3 - Agent
JP1/AJS3 - View | JP1/Automatic Job Management System 3 - View
JP1/IM | JP1/IM - Manager | JP1/Integrated Management - Manager
JP1/IM - View | JP1/Integrated Management - View
Windows 7 | Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise
Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional
Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate
Windows Server 2003 | Windows Server 2003 | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003（IPF） | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition for Itanium(R)-based Systems
Windows Server 2003（x64） | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition
Windows Server 2008 | Windows Server 2008 | Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard
Windows Server 2008（IPF） | Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 for Itanium-based Systems
Windows Vista | Microsoft(R) Windows Vista(R) Business
Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise
Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate
Windows XP Professional | Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System
AIX | AIX 5L 5.3
AIX V6.1
HP-UX | HP-UX（IPF） | HP-UX 11i V2 (IPF)
HP-UX 11i V3 (IPF)
Linux | Linux 5（AMD/Intel 64） | Red Hat Enterprise Linux(R) 5.1 (AMD/Intel 64)
Red Hat Enterprise Linux(R) 5.2 (AMD/Intel 64)
Linux 5（IPF） | Red Hat Enterprise Linux(R) 5.1 (IPF)
Red Hat Enterprise Linux(R) 5.2 (IPF)
Linux 5（x86） | Red Hat Enterprise Linux(R) 5.1 (x86)
Red Hat Enterprise Linux(R) 5.2 (x86)
Linux 6（x86） | Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (32-bit x86)
Linux 6（x64） | Red Hat Enterprise Linux(R) Server 6 (64-bit x86_64)
Solaris | Solaris 9(SPARC)
Solaris 10(SPARC)
Solaris 10 (x64)
Solaris 10 (x86)

JP1/AJS3およびJP1/AJS2を総称してJP1/AJSと表記することがあります。

Windows 7，Windows Server 2008，Windows Vista，Windows Server 2003，およびWindows XP Professionalを総称してWindowsと表記することがあります。

HP-UX，Solaris，AIX，およびLinuxを総称してUNIXと表記することがあります。

このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語 | 正式名称
GUI | Graphical User Interface
OS | Operating System

このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次に示します。

記号
意味

［　］
メニュー項目，ダイアログボックス，ボタンなどを示します。

（例）

［ファイル］－［新規作成］を選択する。

上記の例では，メニューバーの［ファイル］を選んで，ドロップダウンリストの［新規作成］を選択することを示します。

「　」
ジョブ，ジョブネットの名称，または入力する内容を示します。

（例）

このジョブネットの名称として「example1」と入力します。

図中で使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次の図に示します。

Windows版JP1/AJS3のデフォルトのインストール先フォルダ

Windows版JP1/AJS3のデフォルトのインストール先フォルダは，次のとおりです。

JP1/AJS3 - Managerのデフォルトのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files※1¥HITACHI¥JP1AJS2

および

システムドライブ¥Program Files※1¥HITACHI¥JP1AJS2CM

JP1/AJS3 - Agentのデフォルトのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files※1¥HITACHI¥JP1AJS2

JP1/AJS3 - Viewのデフォルトのインストール先フォルダ

システムドライブ¥Program Files※2¥HITACHI¥JP1AJS2V

注※1

64ビット版のWindows Server 2008およびWindows Server 2003（x64）の場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

注※2

64ビット版のWindows 7，Windows Server 2008，Windows Vista，およびWindows Server 2003（x64）の場合は，「Program Files」を「Program Files (x86)」と読み替えてください。

このマニュアルで使用する「Administrators権限」について

このマニュアルで表記している「Administrators権限」とは，ローカルPCに対してAdministrators権限を持つユーザーを指します。ローカルPCに対してAdministrators権限を持つユーザーであれば，ローカルユーザー，ドメインユーザー，およびActiveDirectory環境で動作に違いはありません。

オンラインマニュアルについて

JP1/AJS3 - Viewでは，Webブラウザーで参照できるHTMLマニュアルを提供しています。HTMLマニュアルは，下記Webブラウザーで参照できます。

Microsoft Internet Explorer 6.0以降

Windows Internet Explorer 7以降

HTMLマニュアルの内容は，下記の紙マニュアルと同じです。

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 入門

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 導入ガイド

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（システム構築編）

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 設計ガイド（業務設計編）

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド1

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 構築ガイド2

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 運用ガイド

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 トラブルシューティング

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 操作ガイド

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス1

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 コマンドリファレンス2

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 連携ガイド

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ1

JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3 メッセージ2

JP1/AJS3 - Viewでは，［ヘルプ］－［目次］を選択すると目次が表示されます。また，［F1］キーを押して目次を表示することもできます。ただし，拡張子htmのファイルにWebブラウザーが関連づけられていない場合，HTMLマニュアルが正しく表示されません。その場合は，htmファイルとWebブラウザーを関連づけてください。

注意事項

スタートメニューからオンラインマニュアルを表示させると，OSの設定によってはすでに表示されているブラウザーの画面上にHTMLマニュアルが表示されることがあります。

JP1/AJS3のマニュアル体系とマニュアルの使い分けについて

JP1/AJS3のマニュアルは，14冊に分かれています。各マニュアルは，主に次の内容について記載しています。

なお，ここでのマニュアル名称は「JP1 Version 9 JP1/Automatic Job Management System 3」を省略しています。

項番
マニュアル名
記載内容

1
入門
（3020-3-S01）

JP1/AJS3の特長

JP1/AJS3の基本的な操作例

2
導入ガイド
（3020-3-S02）

JP1/AJS3の特長

各機能の解説

3
設計ガイド（システム構築編）
（3020-3-S03）

システムの設計時に検討する内容

システム設計時の注意事項

4
設計ガイド（業務設計編）
（3020-3-S04）

ジョブやジョブネットの構築のために検討する内容

ジョブやジョブネット設計時の注意事項

5
構築ガイド1
（3020-3-S05）

インストール・セットアップの操作手順

運用に合わせた環境設定の手順

6
構築ガイド2
（3020-3-S06）

環境設定パラメーターの説明

運用プロファイルの説明

7
運用ガイド
（3020-3-S07）

システムの運用時に知っておくべき情報

JP1/AJS3の運用に役立つノウハウ

8
トラブルシューティング
（3020-3-S08）

障害が発生したときの対処方法

障害が発生したときに必要な資料

9
操作ガイド
（3020-3-S09）

JP1/AJS3 - Viewの操作方法

JP1/AJS3 Console Viewの操作方法

画面，ダイアログボックスの説明

10
コマンドリファレンス1
（3020-3-S10）

コマンドの文法

11
コマンドリファレンス2
（3020-3-S11）

コマンドの文法（セットアップ時に使用するコマンド，特別な運用で使用するコマンド）

情報定義ファイルの文法と記述例

12
連携ガイド
（3020-3-S12）

他製品と連携して実現する機能の解説およびセットアップ

13
メッセージ1
（3020-3-S13）

JP1/AJS3が出力するメッセージ（KAJS～KAVTで始まるメッセージ）

14
メッセージ2
（3020-3-S14）

JP1/AJS3が出力するメッセージ（KAVU～KNADで始まるメッセージ）

各マニュアルは，利用目的に合わせて次のようにお読みください。

利用目的
必ず読むマニュアル
必要に応じて読むマニュアル

JP1/AJS3の基本的な操作を体験したい。

入門
（3020-3-S01）

操作ガイド
（3020-3-S09）

JP1/AJS3の機能について知りたい。

導入ガイド
（3020-3-S02）

連携ガイド
（3020-3-S12）

ジョブの自動運転システムを構築したい（インストール，セットアップなど）。

設計ガイド（システム構築編）
（3020-3-S03）

構築ガイド1
（3020-3-S05）

構築ガイド2
（3020-3-S06）

連携ガイド
（3020-3-S12）

自動化する業務を設計したい（ジョブ定義，スケジュール定義など）。

設計ガイド（業務設計編）
（3020-3-S04）

操作ガイド
（3020-3-S09）

運転中のシステムの監視やメンテナンス方法について知りたい。

運用ガイド
（3020-3-S07）

トラブルシューティング
（3020-3-S08）

メッセージ1
（3020-3-S13）

メッセージ2
（3020-3-S14）

運用中のトラブルの対処方法について知りたい。

トラブルシューティング
（3020-3-S08）

メッセージ1
（3020-3-S13）

メッセージ2
（3020-3-S14）

JP1/AJS3の操作方法について知りたい。

操作ガイド
（3020-3-S09）

コマンドリファレンス1
（3020-3-S10）

コマンドリファレンス2
（3020-3-S11）

JP1/AJS3で使用できる正規表現について

ダイアログボックスやコマンドでの定義で，正規表現が使用できる項目があります。Windowsでの正規表現については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。UNIXでの正規表現については，UNIXのドキュメントを参照してください。

Windowsのホスト上でイベントジョブを実行する場合，JP1/Baseの設定によって使用できる正規表現が異なります。使用できる正規表現の設定方法については，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」の，使用する正規表現の拡張に関する説明を参照してください。

なお，正規表現で，すべての文字に一致する「.*」を多数使用すると，検索に時間が掛かることがあります。長いメッセージなどに対しては，必要な個所に対してだけ「.*」を使用するようにしてください。また，UNIXでは，空白以外の文字に一致させたい場合など，「.*」の代わりに「[^ ]*（空白以外の文字の繰り返し）」を使用すると，検索時間を短縮できます。

JIS 2004（JIS X 0213:2004）で追加された第3水準，第4水準漢字について

JP1/AJS3では，JIS 2004で追加された第3水準漢字，第4水準漢字を使用できません。これらの文字を使用した場合，正常に動作しないおそれがあります。

KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

1.　概要

まず，JP1/AJS3の概要を理解しておきましょう。この章では，JP1/AJS3の特長，JP1/AJS3のプログラム構成，およびこのマニュアルで実施することについて説明します。

＜この章の構成＞

1.1　JP1/AJS3の特長

1.2　JP1/AJS3のプログラム構成

1.3　このマニュアルで実施すること

1.1　JP1/AJS3の特長

コンピュータを使った毎日の業務の中には，毎日の売り上げデータの集計と日報の作成，月末ごとの締め処理，受注伝票の発行など，定型的・定期的な業務が数多くあります。また，多くの業務は，一つの作業だけで完結するものではなく，複数の作業を決まった順序で実行したり，さまざまな条件に従って実行したりしています。

このような業務を自動化できれば，コストを削減できるだけでなく，貴重な人的資源をより創造的な業務に専念させることができます。また，少ない人員で確実にシステムを運用できます。

JP1/AJS3は，このような定型的な業務を自動化するための製品です。JP1/AJS3は，複雑な業務の自動化にも対応できます。

＜この節の構成＞

1.1.1　業務をスケジュールに従って自動的に実行できる

1.1.2　マネージャー・エージェント構成で一元的に管理できる

1.1.3　GUIで視覚的に操作できる

1.1.4　さまざまなシステム環境に対応できる

1.1.5　JP1/AJS3で業務を運用するまでの流れ

1.1.1　業務をスケジュールに従って自動的に実行できる

JP1/AJS3では，複数の処理の内容と実行順序を定義できます。さらに，そうした処理をいつ実行するかをあらかじめ定義しておくことで，業務をスケジュールに従って自動的に実行できます。業務の自動化の概要を次の図に示します。

図1-1　業務の自動化の概要

＜この項の構成＞

(1)　業務の内容と実行順序を定義する

(2)　業務を実行するスケジュールを定義する

(3)　何らかの事象をきっかけに業務を実行するよう定義する

(1)　業務の内容と実行順序を定義する

JP1/AJS3で業務を実行するには，業務を構成する一つ一つの作業を切り出し，作業の実行順序を定義します。JP1/AJS3では，次に示す要素（ユニット）を使って業務を定義します。

ジョブ

JP1/AJS3での業務処理の最小単位のことです。ジョブには，コマンド，アプリケーションプログラム，シェルスクリプトなどの処理を定義できます。

ジョブネット

複数のジョブをまとめて作業の順序を定義したものです。ジョブネットのうち，最上位のジョブネットをルートジョブネット，ルートジョブネットの下位に定義されたジョブネットをネストジョブネットといいます。

JP1/AJS3で自動化される業務は，ルートジョブネット単位で実行されます。

ジョブグループ

複数のジョブネットをまとめて管理するためのフォルダです。ジョブグループの下に，さらにジョブグループを作成することもできます。

JP1/AJS3で定義するジョブネットのイメージを次の図に示します。

図1-2　JP1/AJS3で定義するジョブネットのイメージ

(2)　業務を実行するスケジュールを定義する

日常の業務は，さまざまなスケジュールに従って運用されています。毎日実行する業務，週末だけ実行する業務，毎月決まった日に実行する業務など，業務の内容によってさまざまです。また，1日の中でも朝に実行する業務や営業時間終了後に実行する業務，深夜に実行する業務などがあります。JP1/AJS3では，これらのスケジュールを定義して，予定している実行日の実行開始時刻になると業務が自動的に実行されるようにします。

(3)　何らかの事象をきっかけに業務を実行するよう定義する

決まった時刻に業務を開始するだけでなく，ファイルが作成されたときやイベントが発生したときなど何らかの事象が起こったときに業務を開始することもできます。ファイル作成やイベント発生など，業務開始のきっかけを条件として登録しておくと，その事象が起きたときに業務の実行が開始されます。

1.1.2　マネージャー・エージェント構成で一元的に管理できる

JP1/AJS3は，複数のホストで連携して業務を実行するような場合でも，1台のホストで業務を管理できます。業務を管理するホストをマネージャーホストといいます。また，実際に業務を実行するホストをエージェントホストといいます。

マネージャーホストは，業務の順序やスケジュールを管理し，業務を実行する時刻になるか実行のきっかけとなる事象が起きると，エージェントホストに業務の実行を依頼します。実行結果は，マネージャーホストが受け取り，管理します。

エージェントホストAで実行した処理が終了してから，エージェントホストBで処理を実行するという場合も，マネージャーホストが，業務の実行順序を管理して実行します。

マネージャーホストが複数のエージェントホストを集中管理するので，大規模なシステムを管理しやすくなります。

1.1.3　GUIで視覚的に操作できる

JP1/AJS3は，業務の定義や監視を，GUIを使って視覚的に操作できます。マネージャーホストやエージェントホストが各地に分散している場合でも，1台のホストの画面で業務の定義や実行の指示，実行状態の監視や実行結果の確認ができます。次の図のように，業務の定義は，アイコンをドラッグアンドドロップして行います。直感的なインターフェースで業務を定義できます。

図1-3　ドラッグアンドドロップで業務を定義

業務を登録すると，次の図のようにGUI上に実行予定が表示され，業務が実行されるとその実行状態や結果は表示色を変えることで表現されます。表示する色が変わることで，異常の発生などを画面上ですばやく発見できます。

図1-4　業務の実行状態や結果が一目でわかる

1.1.4　さまざまなシステム環境に対応できる

JP1/AJS3は，Windows，およびUNIX系各OSの上で動作します。統一した操作インターフェースによって，OSの違いを意識しないで運用できます。さらに，ほかのJP1シリーズ製品を組み合わせることもできます。

図1-5　マルチプラットフォームでの運用

また，業務の規模に合わせて，システムを柔軟に構築できます。1台のホストで業務の定義と実行を行う小規模なシステムから，何十台ものホストで業務を分散させて実行する大規模システムにまで対応できます。

図1-6　小規模システムから大規模システムまで対応できる

1.1.5　JP1/AJS3で業務を運用するまでの流れ

JP1/AJS3を使った業務の設計・構築・運用の標準的な流れを次の図に示します。

図1-7　JP1/AJS3を使った業務の設計・構築・運用の流れ

注

それぞれの作業の順序は，状況によって前後します。また，必要に応じて立ち戻ることがあります。

1.2　JP1/AJS3のプログラム構成

JP1/AJS3のシステムを構成するプログラムを次の図で説明します。

図1-8　JP1/AJS3のプログラム構成

JP1/AJS3 - Manager

ジョブネットやスケジュールの定義を保存し，ジョブネットの実行を管理します。ジョブの実行時には，実行するジョブをJP1/AJS3 - Agentに転送し，実行状況，実行結果の情報を受け取ります。

JP1/AJS3 - Managerは，ジョブ実行制御のエージェント機能も持っているので，自らエージェントとしてジョブの実行もできます。

JP1/AJS3 - Agent

ジョブを実行するためのプログラムです。JP1/AJS3 - Managerから転送されたジョブを実行します。

JP1/AJS3 - View

GUIを使ってJP1/AJS3を操作するためのプログラムです。JP1/AJS3 - Managerに接続し，ジョブネットの定義や操作，実行状況や結果の表示などを行います。

JP1/Base

JP1/AJS3の前提製品で，ユーザー権限を管理します。

1.3　このマニュアルで実施すること

ここでは，このマニュアルで説明している操作例のシステム構成と操作の流れを説明します。

＜この節の構成＞

1.3.1　このマニュアルで説明している操作例のシステム構成

1.3.2　このマニュアルで説明している操作例の操作の流れ

1.3.1　このマニュアルで説明している操作例のシステム構成

このマニュアルでは，次のシステム構成を前提に説明しています。全部で3台のホストを用意し，それぞれに対して必要なプログラムをインストールしていきます。

図1-9　このマニュアルで説明している操作例のシステム構成

各ホストについて説明します。

マネージャーホスト

ホスト名は「MAN01」です。JP1/BaseおよびJP1/AJS3 - Managerをインストールします。

エージェントホスト

ホスト名は「AGT01」です。JP1/BaseおよびJP1/AJS3 - Agentをインストールします。

JP1/AJS3 - Viewホスト

JP1/AJS3 - Viewをインストールします。

注意

このマニュアルは，マネージャーホスト，エージェントホスト，およびJP1/AJS3 - Viewホスト間でネットワーク通信ができていて，各ホスト名を解決できていることを前提としています。

1.3.2　このマニュアルで説明している操作例の操作の流れ

このマニュアルで説明している操作例の操作の流れと参照先を次の図に示します。

図1-10　このマニュアルで説明している操作例の操作の流れ

2.　インストール

ここから，操作に入ります。まず，JP1/AJS3をインストールしましょう。

この章では，JP1/AJS3のインストール方法について説明します。

＜この章の構成＞

2.1　インストールの流れ

2.2　マネージャーホストへのインストール

2.3　エージェントホストへのインストール

2.4　JP1/AJS3 - Viewホストへのインストール

2.1　インストールの流れ

インストールは，マネージャーホスト，エージェントホスト，JP1/AJS3 - Viewホストのそれぞれに対して実施します。各ホストでのインストールの流れを次の図に示します。

図2-1　インストールの流れ

このマニュアルでは，マネージャーホスト，エージェントホスト，JP1/AJS3 - Viewホストの順にインストールを実施していきますが，各ホストのインストール順には特に決まりはありません。

2.2　マネージャーホストへのインストール

まず，マネージャーホストにJP1/BaseおよびJP1/AJS3 - Managerをインストールします。インストールは，JP1/Base，JP1/AJS3 - Managerの順で実施します。

＜この節の構成＞

2.2.1　JP1/Baseのインストール

2.2.2　JP1/AJS3 - Managerのインストール

2.2.1　JP1/Baseのインストール

JP1/Baseをインストールする手順を次に示します。

JP1/Baseをインストールするマネージャーホストに，Administrators権限でログインする。

不要なプログラムをすべて終了する。

注意事項

JP1/Baseをインストールする前に，JP1のすべてのプログラム，およびJP1/Baseのイベントサービスを利用しているすべてのプログラムを終了してください。

JP1/Baseの提供媒体をセットする。
インストーラーが起動し，［JP1Baseセットアップへようこそ］画面が表示されます。

［次へ］をクリックする。
［ユーザ情報］画面が表示されます。

ユーザー名と会社名を入力し，［次へ］をクリックする。
［インストール先の選択］画面が表示されます。

［次へ］をクリックする。
［自動セットアップの選択］画面が表示されます。

［セットアップ処理を行う。］にチェックが入っていないことを確認し，［次へ］をクリックする。
［プログラム　フォルダの選択］画面が表示されます。

［プログラムフォルダ］に「JP1_Base」が指定されていることを確認し，［次へ］をクリックする。
［ファイル　コピーの開始］画面が表示されます。

［現在の設定］を確認し，［次へ］をクリックする。
インストールが開始されます。
インストールが完了すると，［InstallShield Wizardの完了］画面が表示されます。

［はい、今すぐコンピュータを再起動します。］を選択し，［完了］をクリックする。
マネージャーホストが再起動されます。

2.2.2　JP1/AJS3 - Managerのインストール

続けて，JP1/AJS3 - Managerをインストールします。インストール手順を次に示します。

JP1/AJS3 - Managerをインストールするマネージャーホストに，Administrators権限でログインする。

不要なプログラムをすべて終了する。

注意事項

既存のJP1シリーズのプログラムが動作している場合，必ず停止しておいてください。

JP1/AJS3 - Managerの提供媒体をセットする。
インストーラーが起動し，［JP1_Automatic Job Management System 3 - Manager セットアップへようこそ］画面が表示されます。

［次へ］をクリックする。
［ユーザ情報］画面が表示されます。

ユーザー名と会社名を入力し，［次へ］をクリックする。
［インストール先の選択］画面が表示されます。

［次へ］をクリックする。
［インストール先の選択］画面が表示されます。

［次へ］をクリックする。
［ファイル　コピーの開始］画面が表示されます。

［現在の設定］を確認し，［次へ］をクリックする。
インストールが開始されます。
インストールが完了すると，［InstallShield Wizardの完了］画面が表示されます。

［完了］をクリックする。
これで，JP1/AJS3 - Managerのインストールが完了しました。

マネージャーホストを再起動する。
セットアップをする前に，マネージャーホストを再起動してください。
再起動したら，マネージャーホストへのインストールは完了です。

2.3　エージェントホストへのインストール

次に，エージェントホストにJP1/BaseおよびJP1/AJS3 - Agentをインストールします。インストールは，JP1/Base，JP1/AJS3 - Agentの順で実施します。

＜この節の構成＞

2.3.1　JP1/Baseのインストール

2.3.2　JP1/AJS3 - Agentのインストール

2.3.1　JP1/Baseのインストール

JP1/Baseをインストールする手順を次に示します。

JP1/Baseをインストールするエージェントホストに，Administrators権限でログインする。

不要なプログラムをすべて終了する。

注意事項

JP1/Baseをインストールする前に，JP1のすべてのプログラム，およびJP1/Baseのイベントサービスを利用しているすべてのプログラムを終了してください。

JP1/Baseの提供媒体をセットする。
インストーラーが起動し，［JP1Baseセットアップへようこそ］画面が表示されます。

［次へ］をクリックする。
［ユーザ情報］画面が表示されます。

ユーザー名と会社名を入力し，［次へ］をクリックする。
［インストール先の選択］画面が表示されます。

［次へ］をクリックする。
［自動セットアップの選択］画面が表示されます。

［セットアップ処理を行う。］にチェックが入っていないことを確認し，［次へ］をクリックする。
［プログラム　フォルダの選択］画面が表示されます。

［プログラム　フォルダ］に「JP1_Base」が指定されていることを確認し，［次へ］をクリックする。
［ファイル　コピーの開始］画面が表示されます。

［現在の設定］を確認し，［次へ］をクリックする。
インストールが開始されます。
インストールが完了すると，［InstallShield Wizardの完了］画面が表示されます。

［はい、今すぐコンピュータを再起動します。］を選択し，［完了］をクリックする。
エージェントホストが再起動されます。

2.3.2　JP1/AJS3 - Agentのインストール

続けて，JP1/AJS3 - Agentをインストールします。インストール手順を次に示します。

JP1/AJS3 - Agentをインストールするエージェントホストに，Administrators権限でログインする。

不要なプログラムをすべて終了する。

注意事項

既存のJP1シリーズのプログラムが動作している場合，必ず停止しておいてください。

JP1/AJS3 - Agentの提供媒体をセットする。
インストーラーが起動し，［JP1_Automatic Job Management System 3 - Agent セットアップへようこそ］画面が表示されます。

［次へ］をクリックする。
［ユーザ情報］画面が表示されます。

ユーザー名と会社名を入力し，［次へ］をクリックする。
［インストール先の選択］画面が表示されます。

［次へ］をクリックする。
［ファイル　コピーの開始］画面が表示されます。

［現在の設定］を確認し，［次へ］をクリックします。
インストールが開始されます。
インストールが完了すると，［InstallShield Wizardの完了］画面が表示されます。

［完了］をクリックする。
これで，JP1/AJS3 - Agentのインストールが完了しました。

エージェントホストを再起動する。
セットアップをする前に，エージェントホストを再起動してください。
再起動したら，エージェントホストへのインストールは完了です。

2.4　JP1/AJS3 - Viewホストへのインストール

最後に，JP1/AJS3 - ViewホストにJP1/AJS3 - Viewをインストールします。インストール手順を次に示します。

JP1/AJS3 - ViewをインストールするJP1/AJS3 - Viewホストに，Administrators権限でログインする。

不要なプログラムをすべて終了する。

注意事項

既存のJP1シリーズのプログラムが動作している場合，必ず停止しておいてください。

JP1/AJS3 - Viewの提供媒体をセットする。
インストーラーが起動し，［JP1_Automatic Job Management System 3 - View セットアップへようこそ］画面が表示されます。

［次へ］をクリックする。
［ユーザ情報］画面が表示されます。

ユーザー名と会社名を入力し，［次へ］をクリックする。
［インストール先の選択］画面が表示されます。

［次へ］をクリックする。
［プログラム　フォルダの選択］画面が表示されます。

［プログラム　フォルダ］に，「JP1_Automatic Job Management System 3 - View」と指定されていることを確認し，［次へ］をクリックする。
［ファイル　コピーの開始］画面が表示されます。

［現在の設定］を確認し，［次へ］をクリックする。
インストールが開始されます。
インストールが完了すると，［InstallShield Wizardの完了］画面が表示されます。

［はい、今すぐコンピュータを再起動します。］を選択し，［完了］をクリックする。
JP1/AJS3 - Viewホストが再起動されます。
これで，JP1/AJS3 - Viewホストへのインストールは完了です。

3.　セットアップ

各ホストへのインストールが完了したら，次にセットアップを実施します。この章では，このマニュアルで説明している操作例に必要なJP1/BaseおよびJP1/AJS3のセットアップ項目の設定方法について説明します。

＜この章の構成＞

3.1　セットアップを始める前に

3.2　セットアップの流れ

3.3　マネージャーホストのセットアップ

3.4　エージェントホストのセットアップ

3.5　JP1/AJS3 - Viewホストのセットアップ

3.1　セットアップを始める前に

これから説明するセットアップでは，次のOSユーザーを使用します。セットアップを始める前に，これらのOSユーザーを登録しておいてください。

表3-1　ホストごとに設定するOSユーザー

ホストの種別 | ホスト名 | OSユーザー名 | パスワード | 権限
マネージャーホスト | MAN01 | user01 | nyumon01 | Administrators
エージェントホスト | AGT01 | user02 | nyumon02 | Administrators

注

OSユーザー「user01」および「user02」には，それぞれのホストにローカルログオンできる権限が必要です。Windows Server 2003の場合，［コントロールパネル］－［管理ツール］－［ローカルセキュリティポリシー］で，OSユーザーにローカルログオンを許可する設定をします。

［ローカルセキュリティポリシー］を選択すると表示される［ローカルセキュリティの設定］画面で，［セキュリティの設定］－［ローカルポリシー］－［ユーザー権利の割り当て］－［ローカルログオンを許可する］を選択し，OSユーザー「user01」および「user02」にローカルログオンの権限を与えてください。

なお，JP1/AJS3 - Viewホストでは，特別な準備は不要です。

3.2　セットアップの流れ

セットアップは，ホストごとに実施します。このマニュアルで説明している操作例に必要なセットアップ項目と設定の流れを次の図に示します。

図3-1　セットアップの流れ

このマニュアルでは，マネージャーホスト，エージェントホスト，JP1/AJS3 - Viewホストの順にセットアップを実施していきますが，各ホストのセットアップ順には特に決まりはありません。

3.3　マネージャーホストのセットアップ

まず，マネージャーホスト「MAN01」のセットアップを実施します。セットアップの前に「user01」でマネージャーホスト「MAN01」にログインしてください。

＜この節の構成＞

3.3.1　サービスの起動確認

3.3.2　JP1/Baseのセットアップ

3.3.3　JP1/AJS3 - Managerのセットアップ

3.3.1　サービスの起動確認

マネージャーホストのセットアップを始める前に，次のサービスが起動されているかどうかを確認します。起動されていないサービスがある場合は，ここで起動しておきます。

JP1/Base

JP1/Base Control Service

JP1/AJS3

サービスの起動確認および起動の手順を次に示します。

Windowsの［コントロールパネル］ウィンドウで［サービス］を選択する。または［管理ツール］－［サービス］を選択する。

サービスが起動されているかどうかを確認する。
起動されていることが確認できたら，操作はこれで終わりです。起動されていないサービスがある場合は，手順3および手順4を実施します。

起動するサービスを選択する。

［開始］をクリックする。
選択したサービスが起動されます。

3.3.2　JP1/Baseのセットアップ

次に，JP1/Baseのセットアップを実施します。ここでは，マネージャーホスト「MAN01」でのJP1/Baseのセットアップで実施することについて説明したあと，実際の手順を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　JP1/Baseのセットアップで実施すること

(2)　JP1/Baseのセットアップの手順

(1)　JP1/Baseのセットアップで実施すること

マネージャーホスト「MAN01」のJP1/Baseのセットアップでは，次のことを実施します。

●認証サーバの指定

認証サーバは，JP1専用のアカウントであるJP1ユーザーのアクセス権限を管理するサーバです。このマニュアルでは，マネージャーホスト「MAN01」を認証サーバとして指定します。

●JP1ユーザーの登録

JP1ユーザーを認証サーバに登録します。このマニュアルでは，「user01」というJP1ユーザーを登録します。

●JP1権限レベルの設定

登録したJP1ユーザー「user01」の権限を設定します。このマニュアルでは，次の権限を設定します。

JP1_AJS_Admin
ジョブ定義・実行時の管理者権限です。ジョブネットの定義・実行・編集権限などを持っています。

JP1_JPQ_Admin
実行エージェント操作時の管理者権限です。「3.3.3 JP1/AJS3 - Managerのセットアップ」で実行エージェントを追加するためのコマンドを実行する際に必要です。

●ユーザーマッピングの設定

JP1/AJS3では，処理を実行する場合，JP1ユーザーに対応づけられているOSユーザーの権限で実行ファイルなどのOS資源にアクセスし，処理を実行します。そのため，処理の実行先ホスト上でJP1ユーザーが，どのOSユーザーになるのか対応づける必要があります。この対応づけのことをユーザーマッピングといいます。このマニュアルで説明している操作例のために，JP1ユーザー「user01」と，マネージャーホスト「MAN01」のOSユーザー「user01」を対応づける必要があります。このユーザーマッピングについて次の図に示します。

図3-2　このマニュアルで実施するユーザーマッピング

(2)　JP1/Baseのセットアップの手順

ここからは，マネージャーホスト「MAN01」でJP1/Baseをセットアップする手順を説明します。

●認証サーバの指定

まず，認証サーバとして使用するホストの名称を設定します。このマニュアルでは，マネージャーホスト「MAN01」を認証サーバとして指定します。手順を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから［プログラム］－［JP1_Base］－［環境設定］を選択する。
［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスが表示されます。

［認証サーバ］タブの［認証サーバの検索順序］の［追加］をクリックする。
［認証サーバ］ダイアログボックスが表示されます。

［認証サーバ名］に「MAN01」と入力する。

［OK］をクリックする。
［認証サーバの検索順序］に「MAN01」が表示されます。

［適用］をクリックする。
認証サーバ「MAN01」が確定します。

これで，マネージャーホスト「MAN01」に認証サーバが設定されました。

●JP1ユーザーの登録

認証サーバを指定したら，JP1ユーザーを登録します。JP1ユーザーを登録する手順を次に示します。

［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスの［認証サーバ］タブの［認証サーバの検索順序］で，ユーザーを登録する認証サーバ「MAN01」を選択する。

［JP1ユーザー］の［追加］をクリックする。
［JP1ユーザー］ダイアログボックスが表示されます。

［JP1ユーザー名］に「user01」，［パスワード］と［パスワード確認］に「nyumon01」を入力する。

［OK］をクリックする。
［JP1ユーザー名］に「user01」が表示されます。

これで，認証サーバ「MAN01」にJP1ユーザー「user01」が登録されました。

●JP1権限レベルの設定

JP1ユーザーを登録したら，JP1権限レベルを設定します。登録したJP1ユーザーに対して，業務を定義する権限や業務を実行する権限を設定します。JP1権限レベルを設定する手順を次に示します。

［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスの［認証サーバ］タブの［JP1ユーザー］で，権限を設定するJP1ユーザー「user01」を選択する。

［JP1資源グループ別権限レベル］の［追加］をクリックする。
［JP1資源グループ詳細］ダイアログボックスが表示されます。

［JP1資源グループ］に「*（アスタリスク）」を入力する。

「*」を指定することで，すべての資源グループにアクセスできるようになります。

［所有しない権限］から「JP1_AJS_Admin」および「JP1_JPQ_Admin」を選択し，［<-追加］をクリックする。
選択した権限レベル名が［所有する権限］に表示されます。

［OK］をクリックする。
［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスの［JP1資源グループ別権限レベル］に，アクセスできるグループ名（JP1資源グループ）とそのグループに対する権限レベル（JP1権限レベル）が表示されます。

これで，JP1権限レベルが設定されました。

●ユーザーマッピングの設定

JP1権限レベルを設定したら，ユーザーマッピングを設定します。ここでは，JP1ユーザー「user01」と，マネージャーホスト「MAN01」のOSユーザー「user01」を対応づけます。手順を次に示します。

［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスの［ユーザーマッピング］タブをクリックする。
［ユーザーマッピング］タブの内容が表示されます。

［パスワード管理］の［設定］をクリックする。
［パスワード管理］ダイアログボックスが表示されます。

［新規登録］をクリックする。
［新規登録］ダイアログボックスが表示されます。

［ユーザー名］にOSユーザーとして「user01」を，［パスワード］および［パスワード確認］に「nyumon01」を入力する。

［OK］をクリックする。
「user01」がOSユーザーとして登録されたことを知らせるメッセージダイアログボックスが表示されます。

メッセージダイアログボックスの［OK］をクリックする。
メッセージダイアログボックスが閉じ，［パスワード管理］ダイアログボックスに，登録したユーザー名「user01」が表示されます。

［パスワード管理］ダイアログボックスの［終了］をクリックする。
［パスワード管理］ダイアログボックスが閉じます。

［ユーザーマッピング］タブの［JP1ユーザー］の［追加］をクリックする。
［JP1ユーザー］ダイアログボックスが表示されます。

［JP1ユーザー名］に「user01」を，［サーバホスト名］にすべてのサーバホストからジョブ実行を受け付けることを示す「*（アスタリスク）」を入力する。

［OK］をクリックする。
［JP1ユーザー］ダイアログボックスが閉じ，［マッピングOSユーザー詳細］ダイアログボックスが表示されます。

［マッピングしないOSユーザー］から「user01」を選択して［<-追加］をクリックする。
選択したOSユーザーが［マッピングするOSユーザー］に表示されます。

［OK］をクリックする。
JP1ユーザーとOSユーザーのマッピングが完了します。
［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスの［JP1ユーザー］のユーザー名を選択すると，［マッピングOSユーザー一覧］に，マッピングしたOSユーザー名「user01」が表示されます。

［OK］をクリックする。

これで，ユーザーマッピングが設定されました。

3.3.3　JP1/AJS3 - Managerのセットアップ

次に，JP1/AJS3 - Managerのセットアップを実施します。ここでは，マネージャーホスト「MAN01」でのJP1/AJS3 - Managerのセットアップで実施することについて説明したあと，実際の手順を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　JP1/AJS3 - Managerのセットアップで実施すること

(2)　JP1/AJS3 - Managerのセットアップの手順

(1)　JP1/AJS3 - Managerのセットアップで実施すること

エージェントホストでジョブを実行させるには，JP1/AJS3 - Managerに実行エージェントを登録する必要があります。このマニュアルでは，JP1/AJS3 - Managerにエージェントホスト「AGT01」を実行エージェントとして登録します。

(2)　JP1/AJS3 - Managerのセットアップの手順

JP1/AJS3 - Managerに実行エージェントを登録し，JP1/AJS3 - Managerが実行エージェントにジョブの実行を依頼できるようにします。手順を次に示します。

コマンドプロンプトを起動する。

ajsagtaddコマンドを実行する。
ajsagtaddコマンドは，実行エージェントを追加するためのコマンドです。次のとおりに入力して，実行します。

C:¥>ajsagtadd -a AGT01 -c 00:00-00:00=5

それぞれの引数および指定内容について説明します。

-a 実行エージェント名

追加する実行エージェント名を指定します。ここでは追加する実行エージェントとして「AGT01」を入力します。

-c 時刻-時刻=ジョブ実行多重度...

ジョブ実行多重度を指定する時間帯と，その時間帯のジョブ実行多重度を指定します。ジョブ実行多重度とは，同時に実行できるジョブ数のことです。ここでの指定内容は，0時から翌日の0時までエージェントホスト「AGT01」で同時に実行できるジョブ数を5とするということを意味します。

注

このマニュアルではエージェントホスト名を「AGT01」としていますが，使用している環境によってホスト名は異なります。操作中は実際のホスト名に読み替えてください。

ajsagtaddコマンドを実行すると，次のように表示されます。

KNAC1100-I コマンドが正常終了しました

これで，JP1/AJS3 - Managerに実行エージェント「AGT01」が追加されました。

ajsagtshowコマンドを実行する。
ajsagtshowコマンドは，実行エージェントの情報を出力するためのコマンドです。次のとおりに入力して，実行します。

C:¥>ajsagtshow -a AGT01

引数および指定内容について説明します。

-a 実行エージェント名

指定した実行エージェントの情報を出力します。ここでは情報を出力する実行エージェントとして「AGT01」を入力します。

ajsagtshowコマンドを実行すると，次のように表示されます。

KNAC1101-I エージェント管理の情報の出力を開始します
HOSTNAME:MAN01
AGENT     STATUS HOST       CON-EXE   QUE   JOB EVENT DESCRIPTION
--------- ------ ---------- ------- ----- ----- ----- --------------
AGT01     Ef     AGT01            5     0     0     0
KNAC1102-I エージェント管理の情報の出力を終了します

これで，JP1/AJS3 - Managerに実行エージェント「AGT01」が追加されたことを確認できました。

3.4　エージェントホストのセットアップ

次に，エージェントホスト「AGT01」のセットアップを実施します。セットアップの前に「user02」でエージェントホスト「AGT01」にログインしてください。

＜この節の構成＞

3.4.1　サービスの起動確認

3.4.2　JP1/Baseのセットアップ

3.4.3　JP1/AJS3 - Agentのセットアップ

3.4.1　サービスの起動確認

エージェントホストのセットアップを始める前に，次のサービスが起動されているかどうかを確認します。起動されていないサービスがある場合は，ここで起動しておきます。

JP1/Base

JP1/Base Control Service

JP1/AJS3

サービスの起動確認および起動の手順を次に示します。

Windowsの［コントロールパネル］ウィンドウで［サービス］を選択する。または［管理ツール］－［サービス］を選択する。

サービスが起動されているかどうかを確認する。
起動されていることが確認できたら，操作はこれで終わりです。起動されていないサービスがある場合は，手順3および手順4を実施します。

起動するサービスを選択する。

［開始］をクリックする。
選択したサービスが起動されます。

3.4.2　JP1/Baseのセットアップ

次に，JP1/Baseのセットアップを実施します。ここでは，エージェントホスト「AGT01」でのJP1/Baseのセットアップで実施することについて説明したあと，実際の手順を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　JP1/Baseのセットアップで実施すること

(2)　JP1/Baseのセットアップの手順

(1)　JP1/Baseのセットアップで実施すること

JP1ユーザー「user01」と，エージェントホスト「AGT01」のOSユーザー「user02」を対応づけます。

(2)　JP1/Baseのセットアップの手順

ユーザーマッピングを設定します。ここでは，JP1ユーザー「user01」と，エージェントホスト「AGT01」のOSユーザー「user02」を対応づけます。手順を次に示します。

［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスの［ユーザーマッピング］タブをクリックする。
［ユーザーマッピング］タブの内容が表示されます。

［パスワード管理］の［設定］をクリックする。
［パスワード管理］ダイアログボックスが表示されます。

［新規登録］をクリックする。
［新規登録］ダイアログボックスが表示されます。

［ユーザー名］にOSユーザー「user02」，［パスワード］および［パスワード確認］に「nyumon02」を入力する。

［OK］をクリックする。
OSユーザーの情報が登録され，登録されたことを知らせるメッセージダイアログボックスが表示されます。

メッセージダイアログボックスの［OK］をクリックする。
メッセージダイアログボックスが閉じます。［パスワード管理］ダイアログボックスに，登録したユーザー名「user02」が表示されます。

［パスワード管理］ダイアログボックスの［終了］をクリックする。
［パスワード管理］ダイアログボックスが閉じます。

［ユーザーマッピング］タブの［JP1ユーザー］の［追加］をクリックする。
［JP1ユーザー］ダイアログボックスが表示されます。

［JP1ユーザー名］に「user01」を，［サーバホスト名］にすべてのサーバホストからジョブ実行を受け付けることを示す「*（アスタリスク）」を入力する。

［OK］をクリックする。
［JP1ユーザー］ダイアログボックスが閉じ，［マッピングOSユーザー詳細］ダイアログボックスが表示されます。

［マッピングしないOSユーザー］から「user02」を選択して［<-追加］をクリックする。
選択したOSユーザーが［マッピングするOSユーザー］に表示されます。

［OK］をクリックする。
JP1ユーザーとOSユーザーのマッピングが完了します。
［JP1ユーザー］のユーザー名を選択すると，［マッピングOSユーザー一覧］に，マッピングしたOSユーザー名「user02」が表示されます。

［OK］をクリックする。

これで，ユーザーマッピングが設定されました。

3.4.3　JP1/AJS3 - Agentのセットアップ

このマニュアルで説明している操作例では，JP1/AJS3 - Agentのセットアップは不要です。

3.5　JP1/AJS3 - Viewホストのセットアップ

JP1/AJS3 - Viewは，インストール後に特別なセットアップは不要です。

4.　ログインとログアウト

セットアップが完了したら，JP1/AJS3を操作してみましょう。

この章では，JP1/AJS3 - Viewを使用してJP1/AJS3 - Managerにログインする手順およびJP1/AJS3 - Managerからログアウトする手順を説明します。

＜この章の構成＞

4.1　ログイン

4.2　ログアウト

4.1　ログイン

JP1/AJS3 - Viewを使ってジョブを定義・実行するには，JP1/AJS3 - Managerへログインする必要があります。

手順を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから，［プログラム］－［JP1_Automatic Job Management System 3 - View］－［ジョブシステム運用］を選択する。
［ログイン］画面が表示されます。

ログインするJP1ユーザーの情報を入力する。

［ユーザー名］に，認証サーバに登録されているJP1ユーザー名として「user01」と入力します。

［パスワード］に，認証サーバに登録されているJP1ユーザーのパスワードとして「nyumon01」と入力します。

［接続ホスト名］に，接続するマネージャーホスト名として「MAN01」と入力します。

［OK］をクリックする。
［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）が表示されます。

注意

ログインできない場合，次の原因が考えられます。

マネージャーホスト上のサービスが起動していない
マネージャーホスト上で，必要なサービスが起動していないおそれがあります。サービスが起動されているかどうか確認し，起動されていないサービスがあれば起動してください。サービスの起動を確認する方法については，「3.3.1 サービスの起動確認」を参照してください。

ユーザーマッピングが正しく設定されていない
マネージャーホスト上で，ユーザーマッピングが正しく設定されていないおそれがあります。ユーザーマッピングについては，「3.3.2 JP1/Baseのセットアップ」のユーザーマッピングについて説明している個所を参照してください。

4.2　ログアウト

JP1/AJS3 - Managerからログアウトする手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウの［ファイル］メニューから［終了（ログアウト）］を選択する。
確認メッセージが表示されます。

［はい］をクリックする。
［JP1/AJS3 - View］ウィンドウが閉じ，JP1/AJS3 - Managerからログアウトします。

5.　操作例1　一つのジョブを実行する

ここからは，実際にJP1/AJS3を使用してジョブの定義と実行をしていきます。この章では，「ジョブネットにジョブを一つ定義して，すぐに実行する」という例を使って，JP1/AJS3の基本的な操作を説明します。

＜この章の構成＞

5.1　この章で実施すること

5.2　ジョブネットを定義する

5.3　ジョブネットを実行する

5.4　ジョブネットを監視する

5.1　この章で実施すること

操作に入る前に，この操作例の目的，ジョブネットの定義イメージ，および作業の流れを説明します。ここで操作例1の概要を理解してから，操作を始めてください。

＜この節の構成＞

(1)　この操作例の目的

(2)　ジョブネットの定義イメージ

(3)　作業の流れ

(1)　この操作例の目的

操作例1は，JP1/AJS3 - Viewを使って「ジョブネットにジョブを一つ定義して，すぐに実行する」操作の体験を目的としています。一連の操作を通して，まずJP1/AJS3の基本的な操作に慣れてください。

(2)　ジョブネットの定義イメージ

操作例1で定義するジョブネットのイメージを次に示します。

図5-1　操作例1のジョブネットの定義イメージ

「AJSROOT1」

最上位のジョブグループです。あらかじめ定義されています。

「example1」

ジョブネットです。ジョブグループ「AJSROOT1」の中に，マネージャーホスト「MAN01」で実行するように定義します。

注

このマニュアルではマネージャーホスト名を「MAN01」としていますが，使用している環境によってホスト名は異なります。操作中は実際のホスト名に読み替えてください。

「job1」

Windowsで提供されているhostnameコマンドを実行するジョブです。ジョブネット「example1」の中に定義します。

(3)　作業の流れ

操作例1での作業の流れと操作手順の参照先を次の図に示します。

図5-2　操作例1の作業の流れ

5.2　ジョブネットを定義する

ここでは，hostnameコマンドを実行するジョブネットを定義します。まず，最上位のジョブグループ「AJSROOT1」の中にジョブネット「example1」を定義します。そのあと，ジョブネット「example1」の中にジョブ「job1」を定義します。

＜この節の構成＞

5.2.1　ジョブネットの定義

5.2.2　ジョブの定義

5.2.1　ジョブネットの定義

まず，ジョブグループ「AJSROOT1」の中にジョブネット「example1」を定義します。手順を次に示します。

JP1/AJS3 - Managerにログインする。
［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）が表示されます。

機能メニューエリア

JP1/AJS3 - Viewの操作項目（機能メニュー）が表示されます。機能メニューを選択すると，その機能メニューに関係する操作だけができるようになります。

ツリーエリア

JP1/AJS3 - Managerに定義されているジョブグループが表示されます。

リストエリア

ツリーエリアで選択したジョブグループの中に定義されているジョブグループやジョブネットが表示されます。

詳細情報エリア

［表示］ボタンをクリックすると，リストエリアで選択したユニットの詳細情報が表示されます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［ジョブネット定義］をクリックする。

［編集］－［新規作成］－［ジョブネット］を選択する。
［詳細定義－［ジョブネット］］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブネットの名称および実行エージェントの名称を入力する。

［ユニット名］にこのジョブネットの名称として「example1」と入力します。

［実行エージェント］には何も入力しません。このように［実行エージェント］に何も入力しなかった場合は，デフォルト実行エージェントが仮定されます。この例でのデフォルト実行エージェントの実行ホストは「MAN01」であるため，ジョブネット「example1」はマネージャーホスト「MAN01」上で実行されるようになります。

参考

［詳細定義－［ジョブネット］］ダイアログボックスで［実行エージェント］を指定しておけば，配下のジョブに実行エージェントを指定しなくても，ジョブはここで指定した実行エージェントで実行されるようになります。

［OK］をクリックする。
［詳細定義－［ジョブネット］］ダイアログボックスが閉じ，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアにジョブネット「example1」が表示されます。

これで，ルートジョブグループ「AJSROOT1」の中にジョブネット「example1」が定義できました。

参考

リストエリアでユニットを選択して［表示］ボタンをクリックすると，詳細情報エリアに，選択したユニットの詳細情報が表示されます。表示される詳細情報の内容は，選択した機能メニューごとに異なります。

5.2.2　ジョブの定義

続いて，ジョブネット「example1」の中にジョブ「job1」を定義します。手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［ジョブネット定義］が選択されていることを確認する。

リストエリアでジョブネット「example1」を選択する。

［編集］－［編集］を選択する。
［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。

ツリーエリア

定義中のジョブネットが階層で表示されます。

アイコンリスト

ジョブのアイコンが表示されます。ジョブの種類ごとに，「標準」「イベント」「アクション」「カスタムジョブ」「ツール」の五つのタブに分かれています。

編集モード選択ボタン

マップエリアでアイコンを関連づけたり，関連づけを解除したりするボタンです。この操作例では使用しません。

［ジョブネット］

マップエリアに表示しているジョブネットの名称が表示されます。ルートジョブネット（最上位のジョブネット）の場合は［/］だけが表示されます。

［排他編集］

［ジョブネットエディタ］ウィンドウを排他編集モードにする場合にチェックします。排他編集モードにすると，ジョブを定義したり，関連づけたりするときにほかのユーザーがアクセスできないようになります。

マップエリア

ツリーエリアで選択したジョブネットの定義内容が表示されます。

リストエリア

マップエリアに表示されているジョブネットの定義内容が表示されます。

［排他編集］をチェックする。

アイコンリストの［標準］タブの[図データ]（PCジョブアイコン）をドラッグし，マップエリアにドロップする。

PCジョブアイコンをマップエリアにドロップすると，次に示す［詳細定義－［PC Job］］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブの名称，実行ファイルの名称などを入力する。

［ユニット名］にこのジョブの名称として「job1」と入力します。

［実行ファイル名］にジョブとして実行するファイルの名称「cmd.exe」と入力します。

［パラメーター］に「/C hostname >C:¥e1_job1.txt」と入力します。この入力内容は，hostnameコマンドの実行結果をC:¥e1_job1.txtに出力することを示します。

［OK］をクリックする。
［詳細定義－［PC Job］］ダイアログボックスが閉じます。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの［ファイル］－［閉じる］を選択する。
［ジョブネットエディタ］ウィンドウが閉じ，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）に戻ります。

なお，［ジョブネットエディタ］ウィンドウでの定義内容は随時自動的に保存されているため，保存の操作は不要です。

これで，ジョブ「job1」が定義できました。

5.3　ジョブネットを実行する

定義を終えたら，ジョブネット「example1」を実行します。ジョブネットを実行するには，実行登録という操作が必要です。実行登録の手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［実行登録］をクリックする。

リストエリアから，ジョブネット「example1」を選択する。

［操作］－［実行登録］を選択する。
［実行登録］ダイアログボックスが表示されます。

［登録方法］から［即時実行］を選択する。

［実行登録］ダイアログボックスは，選択した実行登録方法によって表示項目が切り替わります。

［OK］をクリックする。
［実行登録］ダイアログボックスが閉じます。

これで，ジョブネット「example1」が実行登録されました。

5.4　ジョブネットを監視する

ジョブネット「example1」を実行登録したら，ジョブネット「example1」，ジョブ「job1」の順で実行結果を確認します。

＜この節の構成＞

5.4.1　ジョブネットの実行結果の確認

5.4.2　ジョブの実行結果の確認

5.4.1　ジョブネットの実行結果の確認

まず，ジョブネット「example1」の実行結果を確認する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

リストエリアから，ジョブネット「example1」を選択する。

［表示］－［最新情報に更新］を選択する。
ジョブネットの実行が終了していれば，次の図のように実行結果が表示されます。表示が変わらない場合は，しばらく待ってから再度最新情報に更新してください。

リストエリアからジョブネット「example1」を選択し，［表示］－［詳細情報］－［結果］を選択する。
［モニタ詳細－［ジョブネット］］ダイアログボックスが表示されます。ここで，ジョブネットの実行結果の詳細情報を確認できます。

［閉じる］をクリックする。
［モニタ詳細－［ジョブネット］］ダイアログボックスが閉じます。

これで，ジョブネット「example1」の実行結果の確認は終了です。

参考

選択した機能メニューが［ステータス監視］の場合，詳細情報エリアに表示される情報からも実行結果を確認できます。

5.4.2　ジョブの実行結果の確認

続いて，ジョブ「job1」の実行結果を確認します。手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［ステータス監視］が選択されていることを確認する。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアからジョブネット「example1」を選択し，［表示］－［ジョブネットモニタ］－［結果］を選択する。
［ジョブネットモニタ］ウィンドウが表示されます。

ツリーエリア

実行中または実行後のジョブネットが表示されます。

マップエリア

ツリーエリアで選択したジョブネットの中の情報が表示されます。ここでは，ジョブの実行状態や実行結果を色で確認できます。例えば，緑は「実行中」，薄い緑は「正常終了」，空色は「実行待ち」，薄い赤は「異常検出終了」を意味します。

リストエリア

マップエリアに表示されているジョブネットの情報が表示されます。

マップエリアに表示されているジョブアイコンを選択する。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウの［表示］－［詳細情報］を選択する。
［モニタ詳細－［PCジョブ］］ダイアログボックスが表示されます。ここでジョブの実行結果の詳細を確認できます。

ジョブの実行結果の詳細を確認し，［閉じる］をクリックする。
［モニタ詳細－［PCジョブ］］ダイアログボックスが閉じます。

これで，ジョブ「job1」の実行結果の確認は終了です。なお，ジョブを定義した際に指定したhostnameコマンドの結果として，マネージャーホスト「MAN01」の「C:¥e1_job1.txt」に「MAN01」と出力されていることを確認してください。

6.　操作例2　毎週1回ジョブネットを実行する

ジョブの定義から監視までの簡単な操作に慣れたら，次は設定したスケジュールどおりにジョブネットを実行するよう定義してみましょう。

この章では，「毎週1回，ジョブネットを実行する」という例を使って，スケジュールの設定，およびスケジュールに従ってジョブを実行する操作を説明します。

＜この章の構成＞

6.1　この章で実施すること

6.2　ジョブネットを定義する

6.3　ジョブネットを実行する

6.4　ジョブネットを監視する

6.1　この章で実施すること

操作に入る前に，この操作例の目的，ジョブネットの定義イメージ，および作業の流れを説明します。ここで操作例2の概要を理解してから，操作を始めてください。

＜この節の構成＞

(1)　この操作例の目的

(2)　ジョブネットの定義イメージ

(3)　作業の流れ

(1)　この操作例の目的

操作例2は，JP1/AJS3 - Viewを使って次のような操作を体験することを目的としています。

エージェントホストでジョブネットを実行するよう定義する
操作例1では，マネージャーホストでジョブネットを実行しました。今度は，エージェントホストでジョブネットを実行します。

注

マネージャーホスト1台のシステム構成を採っている場合（エージェントホストがない場合）は，エージェントホスト名をマネージャーホスト名に読み替えてください。

複数のジョブを順番に実行するよう定義する
操作例1ではジョブの数は一つでしたが，今回は複数のジョブを定義します。さらに，それらのジョブを実行する順序を決めます。

スケジュールどおりにジョブネットを実行する
操作例1では，ジョブネットを即時実行しました。操作例2では，ジョブネットを実行する日時を設定して，スケジュールどおりにジョブネットを実行し，監視します。

(2)　ジョブネットの定義イメージ

操作例2では，毎週1回エージェントホスト「AGT01」で実行するジョブネットを定義します。それぞれのジョブで実行するのは，操作例1と同じhostnameコマンドです。

操作例2で定義するジョブネットのイメージを次に示します。

図6-1　操作例2のジョブネットの定義イメージ

「AJSROOT1」

最上位のジョブグループです。あらかじめ定義されています。

「jobgroup2」

今回定義するジョブグループです。ジョブグループ「AJSROOT1」の中に定義します。

「example2」

ジョブネットです。ジョブグループ「jobgroup2」の中に，エージェントホスト「AGT01」で実行するように定義します。

また，2009年8月7日から，毎週金曜日の9:00にこのジョブネットが実行されるようにスケジュールを設定します。

注

このマニュアルではエージェントホスト名を「AGT01」としていますが，使用している環境によってホスト名は異なります。操作中は実際のホスト名に読み替えてください。

「job1」

Windowsで提供されているhostnameコマンドを実行するジョブです。ジョブネット「example2」の中に定義します。

「nestjobnet1」

ジョブネットです。ジョブネット「example2」の中に定義します（このように，ジョブネットの中に定義するジョブネットをネストジョブネットといいます）。また，「job1」の次に実行されるように定義します。

「job2」および「job3」

Windowsで提供されているhostnameコマンドを実行するジョブです。「nestjobnet1」の中に定義します。また，「job2」，「job3」の順に実行されるように定義します。

「job4」

Windowsで提供されているhostnameコマンドを実行するジョブです。ジョブネット「example2」の中に定義します。また，「nestjobnet1」の次に実行されるように定義します。

(3)　作業の流れ

操作例2での作業の流れと操作手順の参照先を次の図に示します。

図6-2　操作例2の作業の流れ

6.2　ジョブネットを定義する

それでは，毎週1回実行されるジョブネットを定義していきましょう。まず，最上位のジョブグループ「AJSROOT1」の中に，ジョブグループ「jobgroup2」を定義します。次に，ジョブネット，ジョブ，ネストジョブネットを定義します。そのあと，ジョブネットが実行されるスケジュールを設定します。

＜この節の構成＞

6.2.1　ジョブグループの定義

6.2.2　ジョブネットの定義

6.2.3　ジョブの定義

6.2.4　ジョブグループのカレンダー情報の設定

6.2.5　ジョブネットのスケジュールルールの設定

6.2.1　ジョブグループの定義

まず，ジョブグループ「AJSROOT1」の中にジョブグループ「jobgroup2」を定義します。手順を次に示します。

JP1/AJS3 - Managerにログインする。
［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）が表示されます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［ジョブグループ定義］をクリックする。

［編集］－［新規作成］－［ジョブグループ］を選択する。
［詳細定義－［ジョブグループ］］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブグループの名称を入力する。
［ユニット名］に，このジョブグループの名称として「jobgroup2」と入力します。

［OK］をクリックする。
［詳細定義－［ジョブグループ］］ダイアログボックスが閉じ，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアにジョブグループ「jobgroup2」が表示されます。

これで，ルートジョブグループ「AJSROOT1」の中にジョブグループ「jobgroup2」を定義できました。

6.2.2　ジョブネットの定義

続いて，ジョブグループ「jobgroup2」の中にジョブネット「example2」を定義します。手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［ジョブネット定義］をクリックする。

ツリーエリアで，ジョブグループ「AJSROOT1」の中のジョブグループ「jobgroup2」を選択する。

［編集］－［新規作成］－［ジョブネット］を選択する。
［詳細定義－［ジョブネット］］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブネットの名称および実行エージェントの名称を入力する。

［ユニット名］にこのジョブネットの名称として「example2」と入力します。

［実行エージェント］にこのジョブネットを実行する実行エージェントの名称として「AGT01」と入力します。なお，使用している環境によって実行エージェント名は異なります。操作中は実際の実行エージェント名に読み替えてください。

参考

［詳細定義－［ジョブネット］］ダイアログボックスで［実行エージェント］を指定しておけば，配下のジョブに実行エージェントを指定しなくても，ジョブはここで指定した実行エージェントで実行されるようになります。

［OK］をクリックする。
［詳細定義－［ジョブネット］］ダイアログボックスが閉じ，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアにジョブネット「example2」が表示されます。

これで，ジョブグループ「jobgroup2」の中にジョブネット「example2」が定義できました。

6.2.3　ジョブの定義

続いて，ジョブネット「example2」の中にジョブ「job1」，ネストジョブネット「nestjobnet1」，およびジョブ「job4」を定義します。手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［ジョブネット定義］が選択されていることを確認する。

リストエリアで，ジョブグループ「jobgroup2」の中のジョブネット「example2」を選択する。

［編集］－［編集］を選択する。
［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。

［排他編集］をチェックする。

アイコンリストの［標準］タブの[図データ]（PCジョブアイコン）をドラッグし，マップエリアにドロップする。

［詳細定義－［PC Job］］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブの名称，実行ファイルの名称などを入力する。

［ユニット名］にこのジョブの名称として「job1」と入力します。

［実行ファイル名］にジョブとして実行するファイルの名称「cmd.exe」と入力します。

［パラメーター］に「/C hostname >C:¥e2_job1.txt」と入力します。この入力内容は，hostnameコマンドの実行結果をC:¥e2_job1.txtに出力することを示します。

［OK］をクリックする。
［詳細定義－［PC Job］］ダイアログボックスが閉じます。

次に，ネストジョブネット「nestjobnet1」を定義します。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウで，アイコンリストの［標準］タブの[図データ]（ジョブネットアイコン）をドラッグし，マップエリアにドロップする。

ジョブネットアイコンをマップエリアにドロップすると，次に示す［詳細定義－［ジョブネット］］ダイアログボックスが表示されます。

ネストジョブネットを定義する。
［ユニット名］に，このネストジョブネットの名称として「nestjobnet1」と入力します。

［OK］をクリックする。
［詳細定義－［ジョブネット］］ダイアログボックスが閉じます。

次に，ネストジョブネット「nestjobnet1」に，ジョブ「job2」および「job3」を定義していきます。

ツリーエリアでネストジョブネット「nestjobnet1」を選択する。

「job2」と「job3」を定義する。
マップエリアにPCジョブアイコンをドラッグアンドドロップすると［詳細定義－［PC Job］］ダイアログボックスが表示されるので，それぞれジョブ「job1」と同じ要領で定義します。それぞれのジョブで設定する値を次の表に示します。

表6-1　ジョブ「job2」と「job3」に定義する内容

ユニット名 | 実行ファイル名 | パラメーター
job2 | cmd.exe | /C hostname >C:¥e2_job2.txt
job3 | cmd.exe | /C hostname >C:¥e2_job3.txt

次に，「job2」，「job3」の順でジョブが実行されるように設定します。

編集モード選択ボタンの中から，[図データ]（関連線接続ボタン）をクリックする。

先に実行する「job2」，あとに実行する「job3」の順でジョブのアイコンをクリックする。
「job2」から「job3」への矢印が引かれます。この操作を関連づけといいます。

これで，「nestjobnet1」を定義できました。次に，「nestjobnet1」のあとに実行されるジョブ「job4」を定義し，「job1」，「nestjobnet1」，および「job4」の関連づけをしていきます。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウのツリーエリアで，ジョブネット「example2」を選択する。

マップエリアにPCジョブアイコンをドラッグアンドドロップして「job4」を定義する。
［詳細定義－［PC Job］］ダイアログボックスが表示されるので，次の項目を入力します。

［ユニット名］にこのジョブの名称として「job4」と入力します。

［実行ファイル名］にジョブとして実行するファイルの名称「cmd.exe」と入力します。

［パラメーター］に「/C hostname >C:¥e2_job4.txt」と入力します。この入力内容は，hostnameコマンドの実行結果をC:¥e2_job4.txtに出力することを示します。

「job1」，「nestjobnet1」，「job4」の順に実行されるように，関連づけをする。
編集モード選択ボタンの中の[図データ]（関連線連続接続ボタン）をクリックし，「job1」「nestjobnet1」「job4」の順で連続してクリックすると，関連づけができます。

マップエリアの空白部分をクリックし，関連づけを終了する。
マップエリアの空白部分をクリックすることで，関連線連続接続ボタンを使った関連づけが終了します。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの［ファイル］－［閉じる］を選択する。
［ジョブネットエディタ］ウィンドウが閉じ，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）に戻ります。

これで，ジョブを定義できました。

6.2.4　ジョブグループのカレンダー情報の設定

ここからは，定義したジョブに運用スケジュールを設定していきます。

定義する運用スケジュールには，次の二つがあります。

ジョブグループ「jobgroup2」にカレンダー情報を設定する
カレンダー情報とは，業務の運用日と休業日についての情報のことです。この情報によって，ジョブグループ中のジョブネットが実行する日と実行しない日が決定します。

ジョブネット「example2」にスケジュールルールを設定する
スケジュールルールとは，ジョブネットの実行開始日時や処理サイクルなどの情報のことです。

運用日や休業日は複数の処理で共通していることが多いので，ジョブグループごとにカレンダー情報を設定します。運用日はジョブグループの中のジョブネットを実行する日，休業日はジョブグループの中のジョブネットを実行しない日を指しています。

一方，処理の開始時間や実行間隔は，処理ごとに異なることが多いので，ジョブネットごとにスケジュールルールを設定します。

それでは，ジョブグループにカレンダー情報を設定していきましょう。

まず，ジョブグループ「jobgroup2」の運用日や休業日を設定します。ジョブグループ「jobgroup2」の運用日は，月曜日から金曜日までとします。また，休業日は，土曜日，日曜日，祝祭日，および年末年始（12/29から1/3まで）とします。

手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［カレンダー定義］をクリックする。

ツリーエリアでジョブグループ「jobgroup2」を選択し，［編集］－［カレンダー］を選択する。
当月のカレンダーを表示した［月間カレンダー編集］ウィンドウが表示されます。

1年分をまとめて設定するため，［表示］－［年間カレンダー編集］を選択する。
［年間カレンダー編集］ウィンドウが表示されます。

［週間標準値］の［日］と［土］をクリックする。
すべての土曜日と日曜日が薄い赤色になり，休業日が設定されます。

参考

［週間標準値］の曜日をクリックするごとに，曜日の色が「薄い赤」，「薄い青」，「白」に変わります。薄い青は運用日を，白は何も設定されていないことを表します。

［週間標準値］の［月］～［金］を2回ずつクリックする。
月曜日～金曜日すべての色が薄い青になり，運用日が設定されます。

カレンダーエリアの12月29日をクリックする。
12月29日の色が赤になり，休業日が設定されます。

同様に，12月29日以外の祝祭日を休業日として設定する。

［ファイル］－［閉じる］を選択する。
保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

［はい］をクリックする。
カレンダー情報が設定され，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）に戻ります。

これで，ジョブグループ「jobgroup2」にカレンダー情報を設定できました。

6.2.5　ジョブネットのスケジュールルールの設定

次に，ジョブネット「example2」に対してスケジュールルールを設定します。ジョブネット「example2」は，2009年8月7日から運用を開始し，毎週金曜日の9:00に実行します。

手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［スケジュール定義］をクリックする。

リストエリアでジョブネット「example2」を選択し，［編集］－［スケジュール］を選択する。
［スケジュールの設定］ダイアログボックスが表示されます。

［スケジュールルール一覧］の#1の行をダブルクリックする。

［スケジュールルール］ダイアログボックスが表示されます。

スケジュールルールを設定する。

［種別］で「絶対日」を選択します。

［開始年月］に，ジョブネットの実行を開始する年月（「2009」年「8」月）を入力します。

［開始日］で「日付指定」を選択し，開始日である「7」日を入力します。

［開始時刻］で「絶対時刻」を選択し，ジョブネットの実行開始時間として，「9」時を入力します。

［処理サイクル］では，毎週1回実行するため［サイクルで実行する］をチェックし，「1」を入力し，「週」を選択します。

この例では，実行開始日を「2009年8月7日」に固定しているため，種別は「絶対日」を選択しました。種別は「絶対日」のほか，ジョブを登録した日から実行を開始する「登録日」や，基準日から数えて何日目から実行を開始するかを指定する「相対日」などがあります。

［OK］をクリックする。
［スケジュールルール］ダイアログボックスが閉じます。

［スケジュールの設定］ダイアログボックスの［OK］をクリックする。
［スケジュールの設定］ダイアログボックスが閉じます。

これで，ジョブネット「example2」にスケジュールルールを設定できました。

6.3　ジョブネットを実行する

では，ジョブネット「example2」を実行していきましょう。手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［実行登録］をクリックする。

リストエリアから，ジョブネット「example2」を選択する。

［操作］－［実行登録］を選択する。
［実行登録］ダイアログボックスが表示されます。

［登録方法］が［計画実行］になっていることを確認する。

［OK］をクリックする。
［実行登録］ダイアログボックスが閉じます。

ジョブネット「example2」の［状態］が［開始時刻待ち］になったことを確認する。

これで，ジョブネット「example2」が実行登録されました。2009年8月7日から，毎週金曜日の9:00にこのジョブネットが実行されます。

参考

ジョブネットの登録方法

ジョブネットの登録方法には，次の種類があります。業務によって，適切な方法を選択できます。

計画実行登録
設定したスケジュールに従って，ジョブネットを実行します。実行登録後にカレンダーやスケジュールを変更した場合，すぐにスケジュールが再設定され，新しいスケジュールで実行されます。

確定実行登録
設定したスケジュールに基づいて，あらかじめ実行日時を算出しておき，その日時に従ってジョブネットを実行します。
実行登録後にカレンダーやスケジュールを変更しても，実行予定は変わりません。変更したカレンダーやスケジュールは，そのあとのジョブネットの確定実行登録から有効になります。

即時実行登録
実行登録と同時にジョブネットを実行します。カレンダーやスケジュールは無効で，実行登録ごとに実行を開始します。

6.4　ジョブネットを監視する

実行登録したら，ジョブネット「example2」，ネストジョブネット「nestjobnet1」，ジョブ「job1」，「job2」，「job3」，および「job4」の実行状況を監視します。

実行状況は，ジョブネットの単位，日単位，および月単位で監視できます。それぞれの方法で監視してみましょう。

＜この節の構成＞

6.4.1　ジョブネット単位で監視する

6.4.2　日単位で監視する

6.4.3　月単位で監視する

6.4.1　ジョブネット単位で監視する

ここでは，ジョブネットの単位で実行状況を監視します。ジョブネット「example2」の実行状況を監視する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

リストエリアから，ジョブネット「example2」を選択する。

［表示］－［ジョブネットモニタ］－［状態］を選択する。
［ジョブネットモニタ］ウィンドウが表示されます。

まだジョブネットの開始予定日時を過ぎていないため，ジョブおよびジョブネットが，実行待ちを示す空色で表示されています。

マップエリアに表示されているジョブアイコンを選択する。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウの［表示］－［詳細情報］を選択する。
［モニタ詳細－［PCジョブ］］ダイアログボックスが表示されます。ここでジョブの実行状況の詳細を確認できます。

ジョブの実行状況の詳細を確認し，［閉じる］をクリックする。

これで，ジョブネット単位で実行状況を監視できました。

なお，ジョブネットの開始予定日時を過ぎ，ジョブネットが正常終了したら，ジョブを定義した際に指定したhostnameコマンドの結果として，エージェントホスト「AGT01」の「C:¥e2_job1.txt」，「C:¥e2_job2.txt」，「C:¥e2_job3.txt」，および「C:¥e2_job4.txt」に「AGT01」と出力されていることを確認してください。

6.4.2　日単位で監視する

では次に，ジョブの実行状態を日単位で監視してみましょう。手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［ステータス監視］が選択されていることを確認する。

リストエリアから，ジョブネット「example2」を選択する。

［表示］－［デイリースケジュール］－［階層表示］を選択する。
［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが表示されます。

ツリーエリア

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で選択したジョブネットが表示されます。［+］をクリックすると，ジョブネットに定義されたジョブやネストジョブネットが表示されます。

表示日変更ボタン

現在表示しているスケジュール情報の日付を変更するボタンです。この操作例では使用しません。

キャンセルボタン

表示更新処理を中止するボタンです。この操作例では使用しません。

スケジュールエリア

ジョブネットやジョブの実行予定や実行結果が表示されます。

実行結果リスト

スケジュールエリアで選択したスケジュールの詳細が表示されます。

ここでは，今日が実行予定日ではないため，［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウには何も表示されていません。

実行開始予定日である2009年8月7日の予定を確認するため，［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウの［表示］－［表示日変更］－［指定日］を選択する。
［表示日変更］ダイアログボックスが表示されます。

実行開始予定日の，「2009」年，「8」月，「7」日を指定して，［OK］をクリックする。
スケジュールエリアに，ジョブネット「example2」の実行予定が，空色の四角で表示されます。

ツリーエリアで，ジョブネット「example2」の［+］をクリックする。
「job1」，「job4」，および「nestjobnet1」の実行予定が表示されます。「nestjobnet1」の［+］をクリックして，「job2」と「job3」の実行予定も見てみましょう。

参考

デイリースケジュールを見る方法には，この例のように，ジョブネットとジョブの状態を階層表示する方法と，すべてのジョブの状態を表示する方法とがあります。すべてのジョブの状態を表示するには，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の［表示］－［デイリースケジュール］－［全ジョブ表示］を選択します。

スケジュールエリアで，「example2」の空色の四角をクリックする。
実行結果リストに，「example2」の開始日時，終了日時，および現在のジョブネットの状態が表示されます。

［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウで，［ファイル］－［閉じる］を選択する。
［デイリースケジュール（階層表示）］ウィンドウが閉じます。

これで，ジョブネット「example2」の実行状況を日単位で監視できました。

6.4.3　月単位で監視する

最後に，ジョブの実行状態を月単位で監視してみましょう。手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［ステータス監視］が選択されていることを確認する。

リストエリアから，ジョブネット「example2」を選択する。

［表示］－［マンスリースケジュール］を選択する。
［マンスリースケジュール］ウィンドウが表示されます。

ツリーエリア

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）で選択したジョブネットが表示されます。［+］をクリックすると，ジョブネットに定義されたジョブやネストジョブネットが表示されます。

表示月変更ボタン

現在表示しているスケジュール情報の月を変更するボタンです。この操作例では使用しません。

キャンセルボタン

表示更新処理を中止するボタンです。この操作例では使用しません。

スケジュールエリア

ジョブネットやジョブの実行予定や実行結果が表示されます。

実行結果リスト

スケジュールエリアで選択したスケジュールの詳細が表示されます。

ここでは，今月が実行予定月ではないため，［マンスリースケジュール］ウィンドウには何も表示されていません。

実行開始予定月である2009年8月の予定を確認するため，［マンスリースケジュール］ウィンドウの［表示］－［表示月変更］－［指定月］を選択する。
［表示月変更］ダイアログボックスが表示されます。

実行開始予定日の，「2009」年，「8」月を指定して，［OK］をクリックする。
［マンスリースケジュール］ウィンドウに，ジョブネット「example2」の実行予定が，空色の四角で表示されます。

ツリーエリアで，ジョブネット「example2」の［+］をクリックする。
「job1」，「job4」，および「nestjobnet1」の実行予定が表示されます。「nestjobnet1」の［+］もクリックして，「job2」と「job3」の実行予定も見てみます。

スケジュールエリアで，「example2」の空色の四角をクリックする。
実行結果リストに，「example2」の開始日時，終了日時，および現在のジョブネットの状態が表示されます。

［マンスリースケジュール］ウィンドウで，［ファイル］－［閉じる］を選択する。
［マンスリースケジュール］ウィンドウが閉じます。

これで，ジョブネット「example2」の実行状況を月単位で監視できました。

7.　操作例3　正しく実行されなかったジョブネットを再実行する

5章および6章で実施した操作例では，ジョブネットを正常終了させました。今度は，ジョブネットを異常終了させ，異常終了したときの対処をしてみましょう。

この章では，「正しく実行されなかったジョブネットを再実行する」という例を使って，ジョブネットの定義の修正と再実行する操作を説明します。

＜この章の構成＞

7.1　作業の流れ

7.2　ジョブネットを定義する

7.3　ジョブネットの実行

7.4　ジョブネットの監視

7.5　ジョブネットの定義の修正と再実行

7.1　作業の流れ

操作に入る前に，この操作例の目的，ジョブネットの定義イメージ，および作業の流れを説明します。ここで操作例3の概要を理解してから，操作を始めてください。

＜この節の構成＞

(1)　この操作例の目的

(2)　ジョブネットの定義イメージ

(3)　作業の流れ

(1)　この操作例の目的

操作例3は，ジョブネットが異常終了した場合に，異常終了の原因を確認し，対処して再実行することを目的としています。

(2)　ジョブネットの定義イメージ

操作例3では，ジョブネットをいったん異常終了させるために，故意に誤った実行エージェント名を指定します。それぞれのジョブで実行するのは，操作例1および操作例2と同じhostnameコマンドです。

操作例3で定義するジョブネットのイメージを次に示します。

図7-1　操作例3のジョブネットの定義イメージ

「AJSROOT1」

最上位のジョブグループです。あらかじめ定義されています。

「jobgroup3」

今回定義するジョブグループです。ジョブグループ「AJSROOT1」の中に定義します。

「example3」

ジョブネットです。ジョブグループ「jobgroup3」の中に定義します。また，誤った実行エージェント「AGT99」で実行するように定義します。

「job1」および「job2」

hostnameコマンドを実行するジョブです。ジョブネット「example3」の中に定義します。また，「job1」，「job2」の順に実行されるように定義します。

(3)　作業の流れ

操作例3での作業の流れと操作手順の参照先を次の図に示します。

図7-2　操作例3の作業の流れ

7.2　ジョブネットを定義する

まず，最上位のジョブグループ「AJSROOT1」の中にジョブグループ「jobgroup3」を定義します。次に，ジョブグループ「jobgroup3」の中にジョブネット「example3」を定義します。最後に，ジョブ「job1」と「job2」を定義します。

＜この節の構成＞

7.2.1　ジョブグループの定義

7.2.2　ジョブネットの定義

7.2.3　ジョブの定義

7.2.1　ジョブグループの定義

まず，ジョブグループ「AJSROOT1」の中にジョブグループ「jobgroup3」を定義します。手順を次に示します。

JP1/AJS3 - Managerにログインする。
［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）が表示されます。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［ジョブグループ定義］をクリックする。

［編集］－［新規作成］－［ジョブグループ］を選択する。
［詳細定義－［ジョブグループ］］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブグループの名称を入力する。
［ユニット名］に，このジョブグループの名称として「jobgroup3」と入力します。

［OK］をクリックする。
［詳細定義－［ジョブグループ］］ダイアログボックスが閉じ，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアにジョブグループ「jobgroup3」が表示されます。

これで，ルートジョブグループ「AJSROOT1」の中にジョブグループ「jobgroup3」を定義できました。

7.2.2　ジョブネットの定義

次に，ジョブグループ「jobgroup3」の中にジョブネット「example3」を定義します。手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［ジョブネット定義］をクリックする。

ツリーエリアで，ジョブグループ「AJSROOT1」の中のジョブグループ「jobgroup3」を選択する。

［編集］－［新規作成］－［ジョブネット］を選択する。
［詳細定義－［ジョブネット］］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブネットの名称および実行エージェントの名称を入力する。
ここで，ジョブを異常終了させるために，［実行エージェント］に誤った実行エージェント名を入力します。

［ユニット名］にこのジョブネットの名称として「example3」と入力します。

［実行エージェント］に「AGT99」と入力します。

［OK］をクリックする。
［詳細定義－［ジョブネット］］ダイアログボックスが閉じ，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアにジョブネット「example3」が表示されます。

これで，ジョブグループ「jobgroup3」の中にジョブネット「example3」を定義できました。

7.2.3　ジョブの定義

次に，ジョブネット「example3」の中にジョブ「job1」と「job2」を定義します。手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［ジョブネット定義］が選択されていることを確認する。

リストエリアでジョブネット「example3」を選択する。

［編集］－［編集］を選択する。
［ジョブネットエディタ］ウィンドウが表示されます。

［排他編集］をチェックする。

アイコンリストの［標準］タブの[図データ]（PCジョブアイコン）をドラッグし，マップエリアにドロップする。

［詳細定義－［PC Job］］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブの名称，実行ファイルの名称などを入力する。

［ユニット名］にこのジョブの名称として「job1」と入力します。

［実行ファイル名］にジョブとして実行するファイルの名称として「cmd.exe」と入力します。

［パラメーター］に「/C hostname >C:¥e3_job1.txt」と入力します。この入力内容は，hostnameコマンドの実行結果をC:¥e3_job1.txtに出力することを示します。

［OK］をクリックする。
［詳細定義－［PC Job］］ダイアログボックスが閉じます。

ジョブ「job2」をジョブ「job1」と同じ要領で定義する。

［ユニット名］に「job2」と入力します。

［実行ファイル名］に「cmd.exe」と入力します。

［パラメーター］に「/C hostname >C:¥e3_job2.txt」と入力します。

次に，「job1」，「job2」の順に実行されるように関連づけします。

編集モード選択ボタンの中から，[図データ]（関連線接続ボタン）をクリックする。

先に実行する「job1」，あとに実行する「job2」の順でジョブのアイコンをクリックする。
「job1」から「job2」への矢印が引かれます。

［ジョブネットエディタ］ウィンドウの［ファイル］－［閉じる］を選択する。
［ジョブネットエディタ］ウィンドウが閉じ，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）に戻ります。

これで，ジョブを定義できました。

7.3　ジョブネットの実行

では，ジョブネット「example3」を実行します。手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［実行登録］をクリックする。

リストエリアで，ジョブネット「example3」を選択する。

［操作］－［実行登録］を選択する。
［実行登録］ダイアログボックスが表示されます。

［登録方法］から［即時実行］を選択する。

［OK］をクリックする。
［実行登録］ダイアログボックスが閉じます。

これで，ジョブネット「example3」が実行登録されました。

7.4　ジョブネットの監視

ジョブネット「example3」を実行登録したら，実行結果を確認します。

＜この節の構成＞

7.4.1　ジョブネットの実行結果の確認

7.4.2　ジョブの実行結果の確認

7.4.1　ジョブネットの実行結果の確認

ジョブネット「example3」の実行結果を確認する手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［ステータス監視］をクリックする。

リストエリアで，ジョブネット「example3」を選択する。

［表示］－［最新情報に更新］を選択する。
次の図のように実行結果が表示されます。

ジョブネット「example3」は，異常検出終了になっています。
この異常検出終了は，ジョブネット「example3」に異常終了したジョブが含まれていることを表しています。

では，異常終了したジョブを確認してみましょう。

7.4.2　ジョブの実行結果の確認

ジョブ「job1」と「job2」の実行結果を確認します。手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［ステータス監視］が選択されていることを確認する。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアからジョブネット「example3」を選択し，［表示］－［ジョブネットモニタ］－［結果］を選択する。
［ジョブネットモニタ］ウィンドウが表示されます。

マップエリアの「job1」のジョブアイコンが，薄い赤で表示されています。
これは，ジョブ「job1」が異常終了したことを表しています。

マップエリアに表示されている「job1」のジョブアイコンを選択し，［ジョブネットモニタ］ウィンドウの［表示］－［詳細情報］を選択する。
［モニタ詳細－［PCジョブ］］ダイアログボックスが表示されます。

［モニタ詳細－［PCジョブ］］ダイアログボックスの［詳細］をクリックする。
［実行結果詳細］ダイアログボックスが表示されます。
実行結果詳細として，［KAVU0219-E 指定されたキューまたはエージェントが存在しません］と表示されています。

ジョブ「job1」を実行する実行エージェントがないため，異常終了したことを示しています。

［実行結果詳細］ダイアログボックスを閉じる。

［モニタ詳細－［PCジョブ］］ダイアログボックスを閉じる。
ジョブ「job1」の実行結果の確認は終了です。
続いて，ジョブ「job2」の実行結果を確認します。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウのマップエリアに表示されている「job2」のジョブアイコンを選択し，［表示］－［詳細情報］を選択する。
［モニタ詳細－［PCジョブ］］ダイアログボックスが表示されます。

ジョブ「job2」の実行結果の詳細を確認する。
ジョブ「job2」は，ジョブ「job1」が異常終了したため，実行されていないことが確認できます。

［モニタ詳細－［PCジョブ］］ダイアログボックスを閉じる。

［ジョブネットモニタ］ウィンドウを閉じる。

これで，ジョブ「job1」と「job2」の実行結果の確認は終了です。

以上のことから，ジョブネット「example3」が異常終了した原因は，ジョブ「job1」を実行する実行エージェントがないためだとわかりました。

参考

次のファイルで，より詳しい情報が確認できます。

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥hntr2{1|2|3|4}.log

このファイルを統合トレースログといいます。

統合トレースログファイルを任意のテキストエディターで参照すると，操作例3の場合，次のように出力されます。

7.5　ジョブネットの定義の修正と再実行

では，異常終了したジョブネット「example3」の定義を修正し，再実行してみましょう。

＜この節の構成＞

7.5.1　ジョブネットの定義の修正

7.5.2　ジョブネットの再実行

7.5.1　ジョブネットの定義の修正

ジョブネット「example3」が異常終了した原因は，ジョブネットの実行エージェント名の誤りでした。実行エージェントの定義を修正してみましょう。

手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［ステータス監視］が選択されていることを確認する。

リストエリアで，ジョブネット「example3」を選択する。

［編集］－［プロパティ］を選択する。
［詳細定義－［ジョブネット］］ダイアログボックスが表示されます。

［実行エージェント］を「AGT01」に変更する。

注

このマニュアルでは実行エージェントとしてエージェントホスト「AGT01」を指定していますが，使用している環境によって実行エージェント名は異なります。操作中は実際の実行エージェント名に読み替えてください。

［OK］をクリックする。
［詳細定義－［ジョブネット］］ダイアログボックスが閉じます。

これで，ジョブネット「example3」の定義を修正できました。

7.5.2　ジョブネットの再実行

では，ジョブネット「example3」を再実行し，実行結果を確認します。手順を次に示します。

［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）の機能メニューで［ステータス監視］が選択されていることを確認する。

リストエリアで，ジョブネット「example3」を選択する。

参考

ここで，これから実施する操作のために，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアにある［状態］と［結果］について補足しておきます。

［状態］

現在のジョブネットの状態を示します。この例では，ジョブネットを即時実行して，次に実行される予定がないため，［未計画］と表示されています。

スケジュールを設定して計画実行し，次に実行される予定がある場合は，次回の実行を待つ［開始時刻待ち］などの状態名が表示されます。

［結果］

最後に実行されたジョブネットの実行結果を示します。この例では，最後に実行された結果である［異常検出終了］が表示されています。

［操作］－［再実行］を選択する。
［対象世代選択］ダイアログボックスが表示されます。

［状態］と［結果］は，［JP1/AJS3 - View］ウィンドウ（メイン画面）のリストエリアにある［状態］と［結果］を指しています。［結果］は，最後に実行したジョブネットを再実行するときに選択します。［状態］は，計画実行をしている場合に，これから実行する予定のジョブネットを再登録するときに選択します。

［結果］を選択する。
最後に実行したジョブネットを再実行するので，［結果］を選択します。

［状態］を選択しても，次回の実行予定がないため，再実行できません。

［OK］をクリックする。
［再実行］ダイアログボックスが表示されます。

［再実行］ダイアログボックスで，ジョブネットに定義したジョブのうち，どこから実行するのかを選択します。

［再実行方法］の［先頭から］を選択する。

［OK］をクリックする。
［再実行］ダイアログボックスが閉じます。

これで，ジョブネット「example3」が再実行されます。
続いて，実行結果を確認します。

［表示］－［最新情報に更新］を選択する。
正常終了したことが確認できます。

これで，ジョブネットの定義の修正と再実行は完了です。

以上がJP1/AJS3の基本操作です。

JP1/AJS3には，ほかにもさまざまな機能があります。このマニュアルで紹介したJP1/AJS3の基本を，次へのステップアップに役立ててください。

付録

＜この付録の構成＞

付録A　トラブルシューティング

付録B　用語解説

付録A　トラブルシューティング

ここでは，JP1/AJS3の操作中にトラブルが発生した場合に考えられる主な原因と対処方法について説明します。

＜この節の構成＞

付録A.1　コマンドを実行できない

付録A.2　JP1/AJS3 - Viewでログインできない

付録A.3　ジョブネットが正常終了しない

付録A.1　コマンドを実行できない

ajsagtaddコマンドを実行しようとすると，次のメッセージが出力され，コマンドを実行できないことがあります。

KNAC1123-E コマンドを実行する権限がありません

原因

次の二つが考えられます。

コマンドを実行するのに必要なJP1権限がJP1ユーザーに設定されていない。

コマンドを実行したOSユーザーにJP1ユーザーがマッピングされていない。

対処

それぞれ次のように対処してください。

JP1ユーザー「user01」にJP1_JPQ_Admin権限を設定します。JP1権限を設定する方法については，「3.3.2(2) JP1/Baseのセットアップの手順」を参照してください。

JP1ユーザー「user01」にマネージャーホスト「MAN01」のOSユーザー「user01」をマッピングします。このユーザーマッピングを設定する方法については，「3.3.2(2) JP1/Baseのセットアップの手順」を参照してください。

付録A.2　JP1/AJS3 - Viewでログインできない

JP1/AJS3 - Viewを使ってマネージャーホストにログインしようとすると，ダイアログボックスに次のメッセージが出力され，ログインできないことがあります。

KAVV458-E 接続先でユーザーマッピングに失敗しました。

原因

ログインする際のJP1ユーザーにマネージャーホストのOSユーザーがマッピングされていない。

対処

マネージャーホスト「MAN01」でのJP1/Baseの設定で，JP1ユーザー「user01」にマネージャーホスト「MAN01」のOSユーザー「user01」をマッピングします。このユーザーマッピングを設定する方法については，「3.3.2(2) JP1/Baseのセットアップの手順」を参照してください。

付録A.3　ジョブネットが正常終了しない

ジョブの起動に失敗し，［実行結果詳細］ダイアログボックスに次のメッセージが出力されることがあります。

KAVU4571-W エージェント(AGT01)でユーザーマッピング(user01)に失敗しました

原因

ジョブを実行登録したJP1ユーザーがエージェントホスト上でマッピングされていない。

対処

エージェントホスト「AGT01」でのJP1/Baseの設定で，JP1ユーザー「user01」にエージェントホストのOSユーザー「user02」をマッピングします。このユーザーマッピングを設定する方法については，「3.4.2(2) JP1/Baseのセットアップの手順」を参照してください。

付録B　用語解説

（英字）

JP1/Base

JP1/IM，JP1/AJS3，およびJP1/Power Monitorの前提プログラムです。JP1/IM，およびJP1/AJS3を使ったシステムを導入する場合，JP1ユーザーの操作を制限する機能を提供します。

JP1権限レベル

JP1/AJS3で定義した業務やイベントなどの管理対象（資源）に対して，JP1ユーザーがどのような操作をできるかを表した名称です。JP1/Baseで定義します。

JP1資源グループ

JP1/AJS3の各ユニットに対するJP1ユーザーのアクセスを制御するために，ユニットに設定する名称です。

JP1ユーザー

JP1/AJS3またはJP1/IMを使用するときのユーザー名です。JP1ユーザーとして認証サーバに登録すると，管理対象（資源）へのアクセスが制御されます。

（ア行）

異常終了

ジョブネットの異常終了は，ジョブネットに定義した処理の一部が正しく実行されないで，その時点でジョブネットを終了することです。障害が発生した部分からあとに定義されている処理は実行されないで，ジョブネットは中断されます。

ジョブの異常終了は，ジョブが正しく実行されないで，処理を途中で中断することです。

運用日

ジョブネットを実行する日です。

エージェントホスト

エージェントホストとは，マネージャーホストから依頼されたジョブを実行するホストです。このホストには，JP1/AJS3 - Agentをインストールします。なお，JP1/AJS3 - ManagerもJP1/AJS3 - Agentの機能を持っているため，エージェントホストにJP1/AJS3 - Managerをインストールすることもできます。

エージェントホストは，マネージャーホストからジョブの依頼を受け，ジョブを実行します。ジョブの実行が終わると，エージェントホストは，実行ファイルの実行結果（戻り値）を受け取り，ジョブの実行結果をマネージャーホストに転送します。

（カ行）

確定実行登録

スケジュール定義に基づいてあらかじめ実行日時を算出しておき，その日時に従ってジョブネットを起動し，処理を開始する場合の実行登録方法です。

カレンダー情報

業務の運用日と休業日についての情報です。ジョブグループごとに定義できます。この情報によって，ジョブグループ中のジョブネットを実行する日と実行しない日が決定します（ただし，休業日振り替え実行が定義されている場合は，休業日でもジョブネットを実行します）。

また，運用日に合わせて，基準日と月区分，基準時刻の設定もできます。

休業日

ジョブネットを実行しない日です。ただし，休業日振り替え実行が定義されている場合はジョブネットを実行します。

計画実行登録

スケジュール定義に基づいてジョブネットを起動し，処理を開始する場合の実行登録方法です。

（サ行）

ジョブ

コマンド，シェルスクリプト，Windows実行ファイルなどの集まりです。

ジョブグループ

複数の業務を分類して管理するためのフォルダです。

ジョブ実行多重度

同時に実行できるジョブの数のことです。

ジョブネット

実行順序を関連づけたジョブの集まりです。ジョブネットを実行すると，ジョブネット中のジョブが実行順序に従って自動的に実行されます。

ジョブネットエディタウィンドウ

ジョブネットを新規に作成したり，作成済みのジョブネットを編集したりするウィンドウのことです。

ジョブネットモニタウィンドウ

ジョブネットやジョブの実行状況や実行の詳細結果を表示したり，ジョブネットやジョブを操作したりするウィンドウです。

スケジュールルール

ジョブネットの実行開始日時や処理サイクルなどの情報です。一つのジョブネットに144個までスケジュールルールを定義できます。

正常終了

ジョブネットの正常終了は，ジョブネットに定義した処理がすべて正しく実行されて，ジョブネットが終了することです。

ジョブの正常終了は，ジョブが正しく実行されて終了することです。

即時実行登録

実行登録と同時にジョブネットを起動し，処理を開始する場合の実行登録方法です。

（タ行）

デイリースケジュールウィンドウ

1日ごとの実行予定，実行状況，および実行結果を表示するためのウィンドウです。

（ナ行）

ネストジョブネット

ジョブネット中に定義したジョブネットです。

（マ行）

マネージャーホスト

マネージャーホストは，ジョブネットの定義情報やスケジュール情報をデータベースで管理し，ジョブの実行をエージェントホストに依頼して実行させます。マネージャーホストには，JP1/AJS3 - Managerをインストールします。

マネージャーホストでは，定義されたスケジュール情報を基に，ジョブネットの実行予定が作成されます。実行開始時刻になると，マネージャーホストは，ジョブとして定義された実行ファイルを起動して，ジョブ定義情報をエージェントホストに転送し，エージェントホストにジョブを実行させます。実行が終わると，エージェントホストでのジョブの実行結果を受け取り，データベースに反映します。その反映された情報を基に，後続ジョブを実行したり，次回の実行予定を作成したりします。

マンスリースケジュールウィンドウ

1か月ごとの実行予定や実行結果を表示するためのウィンドウです。

（ヤ行）

ユニット

JP1/AJS3で自動化する業務を構成する一つ一つの要素（ジョブグループ，ジョブネット，ジョブなど）です。

索引

[Ａ][Ｊ]
[ア行][カ行][サ行][タ行][ナ行][ハ行][マ行][ヤ行][ラ行]

(英字)

(Ａ)

ajsagtadd

ajsagtshow

(Ｊ)

JP1_AJS_Admin

JP1_JPQ_Admin

JP1/AJS3 - Agent

JP1/AJS3 - Manager

JP1/AJS3 - View

JP1/AJS3 - Viewホストのセットアップ

JP1/AJS3 - Viewホストへのインストール

JP1/AJS3で業務を運用するまでの流れ

JP1/Base

JP1/Base

JP1権限レベル

JP1権限レベルの設定

JP1権限レベルの設定

JP1資源グループ

JP1ユーザー

JP1ユーザーの登録

JP1ユーザーの登録

(ア行)

(い)

異常終了

インストールの流れ

(う)

運用日

運用日

(え)

エージェントホスト

エージェントホスト

エージェントホストのセットアップ

JP1/AJS3 - Agentのセットアップ

JP1/Baseのセットアップ

エージェントホストへのインストール

JP1/AJS3 - Agentのインストール

JP1/Baseのインストール

(カ行)

(か)

概要

確定実行登録

確定実行登録

カレンダー情報

カレンダー情報

カレンダー情報の設定

(き)

休業日

休業日

(け)

計画実行登録

計画実行登録

(こ)

このマニュアルで実施すること

(サ行)

(し)

ジョブ

ジョブ

ジョブグループ

ジョブグループ

ジョブグループの定義〔操作例2〕

ジョブグループの定義〔操作例3〕

ジョブ実行多重度

ジョブネット

ジョブネット

ジョブネットエディタウィンドウ

ジョブネット単位で監視する

ジョブネットの再実行

ジョブネットの実行結果の確認〔操作例1〕

ジョブネットの実行結果の確認〔操作例3〕

ジョブネットの定義〔操作例1〕

ジョブネットの定義〔操作例2〕

ジョブネットの定義〔操作例3〕

ジョブネットモニタウィンドウ

ジョブネットを実行する〔操作例1〕

ジョブネットを実行する〔操作例2〕

ジョブの実行結果の確認〔操作例1〕

ジョブの実行結果の確認〔操作例3〕

ジョブの定義〔操作例1〕

ジョブの定義〔操作例2〕

ジョブの定義〔操作例3〕

(す)

スケジュールルール

スケジュールルール

スケジュールルールの設定

(せ)

正常終了

絶対日

セットアップの流れ

(そ)

相対日

即時実行登録

即時実行登録

(タ行)

(つ)

月単位で監視する

(て)

デイリースケジュールウィンドウ

(と)

登録日

特長

(ナ行)

(に)

認証サーバの指定

認証サーバの指定

(ね)

ネストジョブネット

ネストジョブネット

(ハ行)

(ひ)

日単位で監視する

(ふ)

プログラム構成

(マ行)

(ま)

マネージャーホスト

マネージャーホスト

マネージャーホストのセットアップ

JP1/AJS3 - Managerのセットアップ

JP1/Baseのセットアップ

マネージャーホストへのインストール

JP1/AJS3 - Managerのインストール

JP1/Baseのインストール

マンスリースケジュールウィンドウ

(ヤ行)

(ゆ)

ユーザーマッピングの設定

ユーザーマッピングの設定

ユニット

ユニット

(ラ行)

(る)

ルートジョブネット

(ろ)

ログアウト

ログイン

■ 商標類

400は，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Adobeは，Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
AS/400は，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
CONNECT：Queueは，米国でのSterling Commerce,Inc.の登録商標です。
GIFは，米国CompuServe Inc.が開発したフォーマットの名称です。
HP NonStop Serverは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.の商標です。
HP-UXは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.のオペレーティングシステムの名称です。
INS-Cは，日本電信電話(株)のサービス名称です。
INS-Pは，日本電信電話(株)のサービス名称です。
Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Lotus Notesは，IBM Corporationの登録商標です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
MicrosoftおよびOutlookは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft Excelは，米国Microsoft Corporationの商品名称です。
Microsoft Exchange Serverは，米国Microsoft Corporationの商品名称です。
Microsoft Mailは，米国Microsoft Corporationの商品名称です。
Microsoft Office Excelは，米国 Microsoft Corporation の商品名称です。
MicrosoftおよびSQL Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
MQSeriesは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
MSPは，富士通株式会社の登録商標です。
MVSは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
PA-RISCは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.の商標です。
Pentiumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
R/3は，SAP AGのドイツ及びその他の国における登録商標または商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。
SAPは，SAP AGのドイツ及びその他の国における登録商標または商標です。
TELstaffは，株式会社日立ソリューションズの登録商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
活文，PDFstaffは，株式会社日立ソリューションズの登録商標です。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.
プログラムプロダクト「P-9312-2791」，「P-9312-2991」，「P-9D2C-6L91」には，Oracle Corporationまたはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9312-2791」，「P-9312-2991」，「P-9D2C-6L91」には，UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。
その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。