JP1 Version 9

JP1/Integrated Management - Manager クイックリファレンス

手引・操作書

3020-3-R75-51

目　　次

前書き

変更内容

はじめに

1.　システムの構築

1.1　基本的なシステムを構築したい

1.1.1　IM構成管理でシステムを構築しよう

1.1.2　正しくシステムが構築できたか確認しよう

1.2　業務システムをグループ単位で監視したい

1.2.1　業務グループを設定しよう

1.2.2　業務グループが正しく設定できたか確認しよう

1.3　ホストに対してコマンドを実行したい

1.3.1　ユーザーマッピングでJP1ユーザーとOSユーザーを対応づけよう

1.3.2　コマンドを実行できるか確認しよう

1.4　システムで発行されたイベントを一元管理したい

1.4.1　セントラルコンソールでシステムを一元管理しよう

1.4.2　システムを一元管理できているか確認しよう

1.5　システムで発行されたイベントをビジュアルに監視したい

1.5.1　セントラルスコープを使えるようにしよう

1.5.2　マップ形式やツリー形式で監視できるか確認しよう

2.　システムの監視

2.1　イベントを絞り込んで表示したい

2.1.1　表示フィルターで条件を指定しよう

2.1.2　条件に合ったイベントが表示されたか確認しよう

2.2　運用に合わせてイベントの重大度を変更したい

2.2.1　重大度変更機能でイベントの重大度を変更しよう

2.2.2　イベントの重大度が変更されているか確認しよう

2.3　メンテナンス対象のホストを監視対象から外したい

2.3.1　フィルターの共通除外条件で一時的にホストを監視対象から外そう

2.3.2　監視対象から外したホストのイベントが表示されていないか確認しよう

3.　障害の検知

3.1　複数のイベントを一つのイベントとして扱いたい

3.1.1　相関イベントでイベントを関連づけよう

3.1.2　相関イベントが発行されているか確認しよう

3.2　特定のイベントが発行されたら自動でコマンドを実行したい

3.2.1　自動アクション機能でコマンドを実行しよう

3.2.2　コマンドが実行されたか確認しよう

3.3　一度実行したアクションを一定の期間だけ実行しないようにしたい

3.3.1　自動アクションの抑止でアクションを実行しないようにしよう

3.3.2　同じアクションが何度も実行されていないか確認しよう

4.　障害の調査・対策

4.1　過去に発行されたイベントの状況を確認したい

4.1.1　表示開始位置指定機能でイベントの表示時刻を指定しよう

4.1.2　指定した表示時刻からイベントが表示されているか確認しよう

4.2　イベントを検索したい

4.2.1　イベント検索で条件を指定してイベントを検索しよう

4.2.2　イベントが検索できたか確認しよう

4.3　発行されたイベントの対策方法を事前に登録して表示したい

4.3.1　イベントガイド機能で対策方法を登録しよう

4.3.2　対策方法が登録されたか確認しよう

索引

[他社商品名称に関する表示]

All Rights Reserved. Copyright (C) 2009, 2011, Hitachi, Ltd.

前書き

■ 対象製品

適用OSのバージョン，JP1/Integrated Management - Manager，およびJP1/Integrated Management - Viewが前提とするサービスパックやパッチなどの詳細については各製品のリリースノートで確認してください。
適用OS：Windows Server 2003，Windows XP Professional

P-242C-6H94　 JP1/Integrated Management - View　 09-50

適用OS：Windows 7，Windows Server 2008，Windows Vista

P-2A2C-6H94　 JP1/Integrated Management - View　 09-50

適用OS：Windows Server 2003

P-242C-8E94　 JP1/Integrated Management - Manager　 09-50

適用OS：Windows Server 2008

P-2A2C-8E94　 JP1/Integrated Management - Manager　 09-50

適用OS：Solaris

P-9D2C-8E91　 JP1/Integrated Management - Manager　 09-50

適用OS：AIX

P-1M2C-8E91　 JP1/Integrated Management - Manager　 09-50

適用OS：HP-UX (IPF)

P-1J2C-8E91　 JP1/Integrated Management - Manager　 09-50

適用OS：Linux 5 (AMD/Intel 64)，Linux 5 (x86)，Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)，Linux 5 Advanced Platform (x86)

P-9S2C-8E91　 JP1/Integrated Management - Manager　 09-50

適用OS：Linux 5 (IPF)，Linux 5 Advanced Platform (IPF)

P-9V2C-8E91　 JP1/Integrated Management - Manager　 09-50

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。
AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
AIX 5Lは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
BSAFEは，EMC Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
HP-UXは，Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
Javaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。
RSAは，EMC Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Solarisは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Sunは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Sun Microsystemsは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
TELstaffは，株式会社日立ソリューションズの登録商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
プログラムプロダクト「P-9D2C-8E91」には，Oracle Corporationまたはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9D2C-8E91」には，UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.
This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.
Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).
Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/
This product includes software developed by Ralf S.Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).

本製品は，EMC CorporationのRSA(R) BSAFETMソフトウェアを搭載しています。

■ 発行

2011年9月　3020-3-R75-51

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2009, 2011, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容(3020-3-R75-51)　JP1/Integrated Management - Manager　09-50，JP1/Integrated Management - View　09-50

追加・変更内容 | 変更個所
変更内容はありません。 | －

変更内容(3020-3-R75-50)　JP1/Integrated Management - Manager　09-50，JP1/Integrated Management - View　09-50

追加・変更内容 | 変更個所
業務視点でのグルーピング監視（業務グループ監視）ができるようにした。 | 1.2

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Integrated Management - ManagerおよびJP1/Integrated Management - Viewの主な構築・運用方法を運用サイクルに合わせて説明したものです。

JP1/Integrated Management - Managerの機能を使用目的に合わせて知りたい方は，最初にこのマニュアルをお読みください。

なお，JP1/Integrated Management - Managerには，このマニュアルを含め7冊のマニュアルがあります。このマニュアルで紹介している構築・運用方法の詳細については，次のマニュアルに示していますので必要に応じてお読みください。

JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド（3020-3-R76）

JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド（3020-3-R77）

JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド（3020-3-R78）

JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス（3020-3-R79）

JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス（3020-3-R80）

JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager メッセージ（3020-3-R81）

対象読者

JP1/Integrated Management - Managerを使ってシステムを管理，運用する方を対象としています。

また，次に示す知識をお持ちの方を対象としています。

JP1シリーズ製品の概要を理解されているシステム管理者

JP1/Integrated Management - Managerの概要を理解されているシステム管理者

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章から構成されています。

第1章　システムの構築

システムの構成を定義・管理する方法や，イベントを監視するための準備について説明しています。

第2章　システムの監視

イベント一覧に表示されたイベントを一時的に絞り込んで表示したり，イベントの重大度をカスタマイズしたりする方法について説明しています。

第3章　障害の検知

複数のイベントを一つのイベントとして表示したり，障害の検知に合わせて自動でコマンドを実行したりする方法について説明しています。

第4章　障害の調査・対策

障害調査のために過去に発行されたイベントを表示したり，障害の対策方法をあらかじめ登録しておいて表示したりする方法について説明しています。

関連マニュアル

関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1 Version 9 JP1/Base 運用ガイド（3020-3-R71）

JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド（3020-3-R76）

JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド（3020-3-R77）

JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド（3020-3-R78）

JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス（3020-3-R79）

JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス（3020-3-R80）

JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager メッセージ（3020-3-R81）

JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - TELstaff JP1/Integrated Management - TELstaff Alarm View 構築・運用ガイド（3020-3-R85）

JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Message Optimizer（3020-3-R86）

JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Service Support 構築・運用ガイド（3020-3-R91）

読書手順

このマニュアルは，運用サイクルに合わせて章を選択して読むことができます。運用サイクル別に，各マニュアルの次に示す記述個所をお読みいただくことをお勧めします。

マニュアルの読み方

このマニュアルは，次に示す構成で説明しています。

このマニュアルでは，参照先のマニュアル名を次のように省略して示しています。

このマニュアルでの表記 | 正式名称
導入・設計ガイド | JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 導入・設計ガイド
構築ガイド | JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 構築ガイド
運用ガイド | JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 運用ガイド
画面リファレンス | JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager 画面リファレンス
コマンド・定義ファイルリファレンス | JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager コマンド・定義ファイルリファレンス
メッセージ | JP1 Version 9 JP1/Integrated Management - Manager メッセージ

このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。次に，製品の正式名称と，このマニュアルでの表記を示します。

このマニュアルでの表記 | 正式名称
AIX | AIX 5L 5.3
AIX 6.1
JP1/Integrated ManagementまたはJP1/IM | JP1/IM - Manager | JP1/Integrated Management - Manager
JP1/IM - View | JP1/Integrated Management - View
LinuxまたはUNIX | Linux 5 (AMD/Intel 64) | Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)
Linux 5 (IPF) | Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (IPF)
Linux 5 (x86) | Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)
Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64) | Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)
Linux 5 Advanced Platform (IPF) | Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (IPF)
Linux 5 Advanced Platform (x86) | Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (x86)
Windows 2000 | Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server Operating System
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional Operating System
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server Operating System
Windows 7 | Microsoft(R) Windows(R) 7 Enterprise
Microsoft(R) Windows(R) 7 Professional
Microsoft(R) Windows(R) 7 Ultimate
Windows Server 2003 | Windows Server 2003 | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition
Windows Server 2003 (x64) | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition
Windows Server 2003 R2 | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 R2 (x64) | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition
Windows Server 2008 | Windows Server 2008 | Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard
Windows Server 2008 (IPF) | Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 for Itanium-based Systems
Windows Server 2008 (x64) | Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise x64
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard x64
Windows Server 2008 R2 (x64) | Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Datacenter x64
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise x64
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard x64
Windows Vista | Microsoft(R) Windows Vista(R) Business
Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise
Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate
Windows XP Professional | Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System

Windows 2000，Windows XP Professional，Windows Server 2003，Windows Vista，Windows Server 2008およびWindows 7を総称してWindowsと表記することがあります。

このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語 | 正式名称
AMD | Advanced Micro Devices
DB | Database
GUI | Graphical User Interface
HTTP | HyperText Transfer Protocol
IPF | Itanium(R) Processor Family
TXT | Text
URL | Uniform Resource Locator
WWW | World Wide Web

図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を，次のように定義します。

システムの基本構成

JP1/IM - Managerが提供するシステムは，システムを管理するマネージャー，監視対象となるエージェント，システムを監視したり操作したりするビューアーから構成されます。JP1/IM - Managerが提供するシステムは，階層化できます。3階層のシステムを構築した場合の例を次の図に示します。

なお，このマニュアルでは，JP1/IM - Managerが提供するシステムをシステムと総称します。

システム管理者は，管理サーバというマネージャー（統合マネージャー）にJP1ユーザー名「jp1admin」でログインし，システム全体をビューアーで監視します。統合マネージャーは，業務サーバ1および業務サーバ2というマネージャー（拠点マネージャー）を管理しています。また，各拠点マネージャーは，営業部または商品企画部のエージェントを管理しています。

管理中にコマンドを実行したい場合，ユーザーマッピングでJP1ユーザーとOSユーザーを対応づける必要があります。ユーザーマッピングの手順は，「1.3　ホストに対してコマンドを実行したい」を参照してください。ユーザーマッピングには，図の凡例の「ユーザーマッピングで設定する内容」に示した次の情報が必要です。

JP1ユーザー名：どのJP1ユーザーでコマンドを実行するかを指定します。

サーバホスト名：どのマネージャーからのコマンドを実行するかを指定します。

OSユーザー名：どのOSユーザーの権限で実行するのかを指定します。

注意事項

コマンドを実行する場合は，各JP1権限が必要です。

このシステムの構築手順は，「1.1　基本的なシステムを構築したい」を参照してください。

すべての製品は，バージョンが09-00以降であるとします。また，JP1/IM - Managerに統合監視DBおよびIM構成管理DBが設定されていることを前提とします。統合監視DBおよびIM構成管理DBの設定については，マニュアル「構築ガイド」の「1.　インストールとセットアップ（Windowsの場合）」または「2.　インストールとセットアップ（UNIXの場合）」を参照してください。

システム管理者のJP1権限レベルについて

このマニュアルでのシステム管理者のJP1権限レベルは，JP1_Console_Admin権限およびJP1_CF_Admin権限です。

JP1_Console_Admin権限は，セントラルコンソールおよびセントラルスコープを操作するときに必要な権限です。

JP1_CF_Admin権限は，IM構成管理を操作するときに必要な権限です。

このマニュアルで使用する「Administrators権限」について

このマニュアルで表記している「Administrators権限」とは，ローカルPCに対するAdministrators権限です。ローカルPCに対してAdministrators権限を持つユーザーであれば，ローカルユーザー，ドメインユーザー，およびActive Directory環境で動作に違いはありません。

このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次に示します。

記号
意味

［　］
メニュー項目，画面名，ボタン名，およびキーボードのキーなどを示す。
例
メニュー項目：［新規作成］
画面名：［ログイン］画面
ボタン名：［OK］ボタン
キーボードのキー：［Ctrl］キー

［　］－［　］
画面のメニューから項目を選択する操作を示す。
例
［ファイル］－［新規作成］を選択する。
上記の例では，メニューバーの［ファイル］を選んで，プルダウンメニューの［新規作成］を選択することを示す。

Windows版JP1/IM，JP1/Baseのインストール先フォルダの表記

このマニュアルでは，Windows版JP1/IM，JP1/Baseのインストール先フォルダを次のように表記しています。

製品名 | インストール先フォルダの表記 | デフォルトインストール先フォルダ※
JP1/IM - View | Viewパス | システムドライブ:¥Program Files¥HITACHI¥JP1CoView
JP1/IM - Manager | Managerパス | システムドライブ:¥Program Files¥HITACHI¥JP1IMM
Consoleパス | システムドライブ:¥Program Files¥HITACHI¥JP1Cons
Scopeパス | システムドライブ:¥Program Files¥HITACHI¥JP1Scope
JP1/Base | Baseパス | システムドライブ:¥Program Files¥HITACHI¥JP1Base

注※　各製品をデフォルトのままインストールした場合のインストール先フォルダを表しています。

Windows 7，Windows Server 2008およびWindows Vistaの場合，「システムドライブ:¥Program Files」と表記している部分は，インストール時のOS環境変数によって決定されるため，環境によって異なる場合があります。

1.　システムの構築

この章では，システムの構成を定義・管理する方法や，イベントを監視するための準備について説明します。

＜この章の構成＞

1.1　基本的なシステムを構築したい

1.2　業務システムをグループ単位で監視したい

1.3　ホストに対してコマンドを実行したい

1.4　システムで発行されたイベントを一元管理したい

1.5　システムで発行されたイベントをビジュアルに監視したい

1.1　基本的なシステムを構築したい

JP1/IM - Managerを使用すると，業務システムで発行されたイベントを一元管理できます。そのためには，業務システムどおりにシステムの階層構成（IM構成）を定義する必要があります。システムの階層構成の定義には，IM構成管理を使用する方法と，JP1/Baseが提供する構成管理機能を使用する方法があります。ここでは，IM構成管理を使用して，基本的なシステムの階層構成を構築しましょう。

＜この節の構成＞

1.1.1　IM構成管理でシステムを構築しよう

1.1.2　正しくシステムが構築できたか確認しよう

1.1.1　IM構成管理でシステムを構築しよう

システムを構築するには，IM構成管理を使用します。IM構成管理とは，JP1/IM - Managerが提供する機能の一つで，システムを構成する各ホストの階層構成を一元的に管理する機能です。

システムの階層構成は，［IM構成管理］画面から設定します。

画面の表示方法

スタートメニューから［プログラム］－［JP1_Integrated Management - View］－［構成管理］を選択すると［ログイン］画面が表示されます。［IM構成管理］画面は，［ログイン］画面からログインすると表示されます。

「はじめに」の「システムの基本構成」で定義したシステムを構築しましょう。

前提条件

管理対象の各ホストにJP1/Baseがインストールされている。

業務サーバ1（拠点マネージャー），業務サーバ2（拠点マネージャー），および管理サーバ（統合マネージャー）にJP1/IM - Managerがインストールされている。

システムの階層構成は，次の手順で定義します。

ホストの登録

システムの階層構成の定義

それぞれの手順を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　ホストの登録

(2)　システムの階層構成の定義

(1)　ホストの登録

ホストは，［ホスト登録］画面から登録します。

画面の表示方法

［ホスト登録］画面は，［IM構成管理］画面から［ホスト一覧］タブを選択し，［編集］－［ホスト登録］を選択すると表示されます。

システムを構成するホストを登録しましょう。

同様に，システムの階層構成のとおりにすべてのホストを登録してください。

(2)　システムの階層構成の定義

システムの階層構成は，［エージェント構成編集］画面から定義します。

画面の表示方法

［エージェント構成編集］画面は，［IM構成管理］画面から［編集］－［エージェント構成編集］を選択すると表示されます。

登録したホストを階層どおりに設定しましょう。

設定が終了したら，［更新権取得］チェックボックスをチェックします。そのあと，［エージェント構成編集］画面の［操作］－［エージェント構成の反映］を選択し，定義を反映してください。

[図データ]参照先

導入・設計ガイド　6.　IM構成管理によるシステムの階層構成の管理

構築ガイド　1.9　システムの階層構成の設定（IM構成管理を使用する場合）

構築ガイド　1.20.2　IM構成管理・ビューアーのセットアップ

運用ガイド　8.　IM構成管理によるシステムの階層構成の管理

画面リファレンス　4.　IM構成管理の画面

1.1.2　正しくシステムが構築できたか確認しよう

IM構成管理で正しくシステムの構築ができたかどうかを確認しましょう。

［IM構成管理］画面の［IM構成］ページを選択します。

この例では，「はじめに」の「システムの基本構成」と同じ構成の表示になっていることを確認してください。

[図データ]キーワード

GUI，構成管理，構成，システム，IM構成管理，監視

1.2　業務システムをグループ単位で監視したい

JP1/IM - Managerは，システム管理者やユーザーが管理したい業務システムごとにグループを設けることができます。グループを設定すると，システム管理者はすべての業務システムを監視・操作できたり，営業部の業務システムのユーザーAさんは，営業部のシステムだけを操作できたりします。グループを設定して，業務システムをグループごとに監視しましょう。

なお，ここでは，業務システムごとにグループで管理するシステムを紹介します。このため，「はじめに」の「システムの基本構成」の図に示す点線部分の条件が追加となります。

＜この節の構成＞

1.2.1　業務グループを設定しよう

1.2.2　業務グループが正しく設定できたか確認しよう

1.2.1　業務グループを設定しよう

業務システムごとにグループで管理するには，業務グループを設定します。業務グループは次の手順で設定，システムに反映します。

業務グループ用のJP1ユーザーの設定

業務グループの作成

ホストの登録

参照・操作制限の設定

それぞれの手順について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　業務グループ用のJP1ユーザーの設定

(2)　参照・操作制限の設定

(3)　業務グループの作成

(4)　ホストの登録

(1)　業務グループ用のJP1ユーザーの設定

業務グループを管理するためのJP1ユーザー（JP1ユーザーに割り当てるJP1資源グループ名およびJP1権限レベル）を設定します。

マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザー管理の設定の章を参照して，JP1ユーザーのJP1資源グループを次のように設定します。

表1-1　JP1資源グループの割り当て

JP1ユーザー | JP1資源グループ名 | JP1権限レベル
jp1admin | JP1_Console | JP1_Console_Admin
jp1user1 | sigenA | JP1_Console_Operator

JP1/Baseが提供するユーザー権限レベルファイルには，次のように記載します。

jp1admin:JP1_Console=JP1_Console_Admin
jp1user1:sigenA=JP1_Console_Operator

(2)　参照・操作制限の設定

参照・操作できる範囲を制限するために，業務グループの参照・操作制限を設定します。

前提条件

IM構成管理DBが設定されている。

統合監視DBが設定されている。

業務グループの参照・操作制限が有効（jcoimdef -bizmonmode ON）である。

発生元ホストのマッピングが有効（jcoimdef -hostmap ON）である。

このコマンドを実行したら，JP1/IM - ManagerおよびJP1/IM - Viewを再起動してください。

(3)　業務グループの作成

業務グループは，［業務グループの新規作成］画面で作成します。

画面の表示方法

［業務グループの新規作成］画面は，［IM構成管理］画面の［業務グループ］ページでルートノードを右クリックして表示されるコマンドメニューから［新規作成］を選択すると表示されます。

なお，業務グループを作成する前に，［業務グループ］ページで［更新権取得］チェックボックスをチェックしておく必要があります。

前提条件

IM構成管理DBが設定されている。

IM構成管理にホストが登録されている。

統合監視DBが設定されている。

業務グループを作成しましょう。

(4)　ホストの登録

どのホストをどの業務グループで管理するかを登録します。ホストは，［所属ホストの登録/登録解除］画面で登録します。

画面の表示方法

［所属ホストの登録/登録解除］画面は，［IM構成管理］画面の［業務グループ］ページのツリー表示領域に表示されている，ホストを登録または登録解除したい業務グループのノードを選択し，右クリックして表示されるコマンドメニューから［所属ホストの登録/解除］を選択すると表示されます。

なお，ホストを登録する前に，［業務グループ］ページで［更新権取得］チェックボックスをチェックしておく必要があります。

ホストを登録しましょう。

設定が終了したら，［操作］－［業務グループ］－［業務グループ反映］を選択し，ホストを反映してください。そのあと，［IM構成管理］画面の［業務グループ］ページで［更新権取得］チェックボックスのチェックを外します。

[図データ]参照先

導入・設計ガイド　3.1.4　業務グループの参照・操作制限の仕組み

導入・設計ガイド　6.4　業務グループの管理

構築ガイド　3.4　業務グループの設定

構築ガイド　4.17　業務グループの参照・操作制限の設定

画面リファレンス　4.1　［IM構成管理］画面

画面リファレンス　4.14　［業務グループの新規作成］画面

コマンド・定義ファイルリファレンス　1.　jcoimdef

JP1/Base 運用ガイド　ユーザー管理の設定をする章

1.2.2　業務グループが正しく設定できたか確認しよう

業務グループが正しく設定できたかどうか確認しましょう。

JP1/IM - Manager（セントラルコンソール）に次のようにログインします。

システム管理者
jp1adminでログインします。

営業部の業務システムのユーザーAさん
jp1user1でログインします。

［イベントコンソール］画面でイベントを確認します。

システム管理者
すべてのイベントが表示され，操作できます。

営業部の業務システムのユーザーAさん
グループ1で定義したホストからのイベントだけが表示され，操作できます。

[図データ]キーワード

業務グループ，監視グループ，独立した監視，JP1ユーザー，JP1資源グループ，JP1権限レベル，参照・操作制限

[図データ]便利メモ

イベントをビジュアルに監視したいしたいとき

業務グループの監視は，セントラルスコープの［監視ツリー］画面でも利用できます。設定手順は，マニュアル「構築ガイド」の「3.4.4(2)　セントラルスコープの監視ツリーに業務グループ情報および監視グループ情報を反映する」を参照してください。

1.3　ホストに対してコマンドを実行したい

システム管理者は，各ホストのJP1/IM - Managerが提供するプロセスの状態確認や，システム環境の設定などのコマンドをセントラルコンソールで実行します。セントラルコンソールとは，JP1/IM - Managerが提供している機能の一つで，システムで発行されたイベントを物理視点でとらえ，システムの運用管理をする機能です。コマンドは，実行先のホスト上のOSユーザーとして実行されるので，コマンドを実行するJP1ユーザーと実行先のホスト上のOSユーザーを対応づける必要があります。OSユーザーを対応づけて，ホストに対してコマンドを実行しましょう。

＜この節の構成＞

1.3.1　ユーザーマッピングでJP1ユーザーとOSユーザーを対応づけよう

1.3.2　コマンドを実行できるか確認しよう

1.3.1　ユーザーマッピングでJP1ユーザーとOSユーザーを対応づけよう

コマンドを実行するJP1ユーザーとホスト上のOSユーザーを対応づけるには，JP1/Baseのユーザーマッピングを使用します。ユーザーマッピングを設定すると，管理サーバから商品企画部や営業部のホストにコマンドを実行したり，自動アクションを実行したりできます。自動アクションの設定については，「3.2.1　自動アクション機能でコマンドを実行しよう」を参照してください。

ユーザーマッピングの設定方法をGUIとコマンドに分けて説明します。

前提条件

マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」のユーザーマッピングを設定する章を参照してすべての前提条件を整えてください。

コマンドを実行するJP1ユーザー（jp1admin）とOSユーザー（eigyouA）をユーザーマッピングしてみましょう。なお，ユーザーマッピングの設定は，各ホストで必要です。

＜この項の構成＞

(1)　GUIの場合

(2)　コマンドの場合

(1)　GUIの場合

［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスの［ユーザーマッピング］タブで設定します。

画面の表示方法

［JP1/Base環境設定］ダイアログボックスは，スタートメニューから［プログラム］‐［JP1_Base］‐［環境設定］で起動します。

[図データ]参照先

JP1/Base 運用ガイド　ユーザーマッピングを設定する章

(2)　コマンドの場合

jbssetumapコマンドで設定します。次のようにコマンドを実行してください。

jbssetumap -u jp1admin
          -sh kanri
          -o eigyouA

[図データ]参照先

JP1/Base 運用ガイド　ユーザーマッピングを設定する章

JP1/Base 運用ガイド　jbssetumapコマンドの章

1.3.2　コマンドを実行できるか確認しよう

「1.3.1　ユーザーマッピングでJP1ユーザーとOSユーザーを対応づけよう」のとおりにhostAでユーザーマッピングの設定ができていて，マネージャー上でコマンドを実行できるか確認しましょう。

［コマンド実行］画面を表示します。

画面の表示方法

［コマンド実行］画面は，［イベントコンソール］画面のツールバーから［コマンド実行］ボタンをクリックすると表示されます。

［実行ホスト名］にコマンドを実行するホストを次のように指定します。

hostA

［実行コマンド］でJP1/Baseのjevsendコマンドを次のように実行します。

jevsend -e SEVERITY=Warning -m コマンドを実行しました。

この例では，イベント一覧に，重大度が「警告」でメッセージが「コマンドを実行しました。」というイベントが表示されているかどうかを確認してください。

[図データ]キーワード

ユーザーマッピング，対応，コマンド，関係

1.4　システムで発行されたイベントを一元管理したい

JP1/IM - Managerは，セントラルコンソールの機能を使って，各エージェントで発行されるイベントを一元管理できます。デフォルトの設定でも発行されたイベントを管理できますが，監視に不要なイベントを一時的に表示しないようにしたり，発行されたイベントに合わせてコマンドを実行したりすると，さらに便利にイベントを管理できます。セントラルコンソールをカスタマイズして，システムで発行されたイベントを一元管理しましょう。

＜この節の構成＞

1.4.1　セントラルコンソールでシステムを一元管理しよう

1.4.2　システムを一元管理できているか確認しよう

1.4.1　セントラルコンソールでシステムを一元管理しよう

システムで発行されたイベントを一元管理するためには，イベント転送の設定およびセントラルコンソールの機能の設定をする必要があります。イベント転送は，監視に必要ないイベントを転送しないように設定できるため，JP1/IM - Managerの負荷を軽減できます。セントラルコンソールの機能は，運用中に発行されるさまざまなイベントを集中監視できます。

イベントを一元管理するために，次を設定します。

イベント転送の設定

セントラルコンソールの機能の設定

それぞれの手順を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　イベント転送の設定

(2)　セントラルコンソールの機能の設定

(1)　イベント転送の設定

イベント転送は，IM構成管理の［プロファイル表示/編集］画面から設定します。

画面の表示方法

［プロファイル表示/編集］画面は，［IM構成管理］画面から［表示］－［プロファイル表示］を選択すると表示されます。

前提条件

IM構成管理DBが設定されている。

イベント転送を設定して，イベントを管理サーバに転送しましょう。

変更が必要な管理対象がある場合は，転送設定ファイルを修正してください。

[図データ]参照先

導入・設計ガイド　3.1.1　セントラルコンソールによる監視

JP1/Base 運用ガイド　転送設定ファイル（forward）の章

(2)　セントラルコンソールの機能の設定

このマニュアルでは，次の機能について説明します。詳細については，次の表を参照してください。

表1-2　このマニュアルでのセントラルコンソールの機能

セントラルコンソールの機能
セントラルコンソール機能の概要
[図データ]参照先

イベントのフィルタリング
監視の目的に合ったイベントを表示するために，イベントのフィルタリングを設定します。
イベントのフィルタリングは，次に示す4種類※のフィルターがあります。

イベント取得フィルター
JP1/Baseから取得するJP1イベントをフィルタリングするためのフィルターです。

ユーザーフィルター
ユーザーごとに監視できるイベントをフィルタリング（制限）するためのフィルターです。

重要イベントフィルター
JP1/IMの監視対象となるJP1イベントのうち，対処が必要となるようなシステムへの影響度が高いJP1イベントを［重要イベント］ページに表示するためのフィルターです。

表示フィルター
一時的に特定のJP1イベントだけを表示するためのフィルターです。

2.1
2.3

相関イベント発行
関連性を持つイベントが発行された場合，新しいイベントを発行します。
3.1

自動アクション
システムに問題が発生した場合に自動的にコマンドを実行します。
3.2
3.3

注※　JP1/Baseが各エージェントに転送するイベントを選択するための，転送フィルターもあります。

1.4.2　システムを一元管理できているか確認しよう

表1-2で示したセントラルコンソールの機能やJP1/Baseの転送フィルターが正しく設定できているかどうかマネージャー上で確認しましょう。

イベントのフィルタリング

セントラルコンソールのフィルターおよびJP1/Baseの転送フィルターの確認方法を説明します。

イベント取得フィルター

「2.3.2　監視対象から外したホストのイベントが表示されていないか確認しよう」を参照してください。イベント取得フィルターの共通除外条件を使用した場合の確認方法を説明しています。

ユーザーフィルター

デフォルトでは，すべてのイベントがイベント一覧に表示されます。次のように確認します。

JP1/Baseのjevsendコマンドを次のとおり実行します。
jevsend -e SEVERITY=Warning -m 警告のイベント
jevsend -e SEVERITY=Information -m 情報のイベント
管理サーバで重大度が「警告」のイベントおよび「情報」のイベントが発行されます。

イベント一覧を参照します。
この例では，重大度が「警告」のイベントおよび「情報」のイベントが表示されていることを確認してください。

重要イベントフィルター

デフォルトでは，重大度が「緊急」「警戒」「致命的」および「エラー」のイベントだけがイベント一覧に表示されます。次のように確認します。

「1.3.2　コマンドを実行できるか確認しよう」の手順に従い，［コマンド実行］画面の項目に次のように入力します。

項目
入力する内容

実行ホスト名
hostA

実行コマンド
jevsend -e SEVERITY=Alert -m 警戒のイベント
jevsend -e SEVERITY=Warning -m 警告のイベント

ホストAで重大度が「警戒」のイベントおよび「警告」のイベントが発行されます。

セントラルコンソールの［イベントコンソール］画面の［重要イベント］タブを参照します。
この例では，重大度が「警戒」のイベントが表示され，「警告」のイベントは表示されていないことを確認してください。

表示フィルター

「2.1.2　条件に合ったイベントが表示されたか確認しよう」を参照してください。

転送フィルター

デフォルトでは，重大度が「緊急」「警戒」「致命的」「エラー」および「警告」のイベントだけを転送します。次のように確認します。

「1.3.2　コマンドを実行できるか確認しよう」の手順に従い，［コマンド実行］画面の項目に次のように入力します。

項目
入力する内容

実行ホスト名
hostA

実行コマンド
jevsend -e SEVERITY=Warning -m 警告のイベント
jevsend -e SEVERITY=Information -m 情報のイベント

ホストAで重大度が「警告」のイベントおよび「情報」のイベントが発行されます。

イベント一覧を参照します。
この例では，重大度が「警告」のイベントが表示され，「情報」のイベントは表示されていないことを確認してください。

相関イベント発行

「3.1.2　相関イベントが発行されているか確認しよう」を参照してください。

自動アクション

「3.2.2　コマンドが実行されたか確認しよう」および「3.3.2　同じアクションが何度も実行されていないか確認しよう」を参照してください。

[図データ]キーワード

一元管理，セントラルコンソール，イベント，監視，論理的

1.5　システムで発行されたイベントをビジュアルに監視したい

セントラルコンソールの［イベントコンソール］画面では，到着した順番でイベントがイベント一覧に表示されます。イベント一覧では，イベントの発行元ホストは判別できますが，イベントが及ぼす影響範囲は瞬時に判断できません。ホストを階層構成で表示したり設置場所で表示したりすることで，システムで発行されたイベントの影響範囲が直感的にわかります。影響範囲を直感的に把握するために，システムで発行されたイベントをビジュアルに監視しましょう。

＜この節の構成＞

1.5.1　セントラルスコープを使えるようにしよう

1.5.2　マップ形式やツリー形式で監視できるか確認しよう

1.5.1　セントラルスコープを使えるようにしよう

システムで発行されたイベントをビジュアルに監視するためには，セントラルスコープを使用します。セントラルスコープとは，JP1/IM - Managerが提供している機能の一つで，システムで発行されるイベントを論理視点でとらえ，システムの運用管理をする機能です。

セントラルスコープを使用すると，イベントを監視目的に合わせたツリー形式で表示したり，監視が必要なポイントを絞ったマップ形式で表示したりできます。

前提条件

jcsdbsetupコマンドでセントラルスコープのデータベースが作成されている。

セントラルスコープサービスが有効（jcoimdef -s ON）である。

「1.1　基本的なシステムを構築したい」で構築したシステムをセントラルスコープで監視できるよう設定し，重大度が「警告」のイベントをホストAから受信したら監視ノードの状態が変わるというように設定してみましょう。

ツリー形式とマップ形式の設定方法をそれぞれ説明します。

＜この項の構成＞

(1)　ツリー形式の設定方法

(2)　監視ノードの属性設定

(3)　マップ形式の設定方法

(1)　ツリー形式の設定方法

ツリー形式で表示するためには，監視ノードを追加します。監視ノードの追加は，［新規監視ノード作成］画面から設定します。

画面の表示方法

［新規監視ノード作成］画面は，［監視ツリー(編集中)］画面の［編集］－［新規監視ノード作成］を選択すると表示されます。

(2)　監視ノードの属性設定

監視ノードの属性を設定すると，監視ノードで使用するアイコンを変更したりイベントを受信したとき監視ノードの状態を変更したりできます。監視ノードの属性は，監視ノードの［プロパティ］画面で設定します。

画面の表示方法

［プロパティ］画面は，監視ノードを選択したあと，右クリックしてポップアップメニューから［プロパティ］を選択すると表示されます。

ホストAの［プロパティ］画面を開きます。［状態変更条件］タブを選択し，［追加］ボタンをクリックします。

(3)　マップ形式の設定方法

マップ形式で表示するためには，［ビジュアル監視］画面を作成します。［ビジュアル監視］画面は，［ビジュアル監視(編集中)］画面から設定します。

画面の表示方法

［ビジュアル監視(編集中)］画面は，［監視ツリー(編集中)］画面のメニューバーから［編集］－［新規ビジュアル監視画面作成］を選択すると表示されます。

[図データ]参照先

構築ガイド　5.3.1　監視ツリーの編集画面の起動

構築ガイド　5.3.3　監視ツリーの自動生成

構築ガイド　5.4.1　［ビジュアル監視］画面の編集画面の起動

構築ガイド　5.4.3　［ビジュアル監視］画面のカスタマイズ

コマンド・定義ファイルリファレンス　1.　jcsdbsetup

コマンド・定義ファイルリファレンス　1.　jcoimdef

1.5.2　マップ形式やツリー形式で監視できるか確認しよう

セントラルスコープを設定したあと，システムどおりにマップ形式やツリー形式でイベントが監視できているかどうか確認しましょう。

「1.3.2　コマンドを実行できるか確認しよう」の手順に従い，［コマンド実行］画面の項目に次のように入力します。

項目
入力する内容

実行ホスト名
hostA

実行コマンド
jevsend -e SEVERITY=Warning -m 警告イベントの発行
jevsend -e SEVERITY=Error -m エラーイベントの発行

ホストAで重大度が「警告」および「エラー」のイベントが発行されます。

［監視ツリー］画面および［ビジュアル監視］画面を確認します。
監視ノードのうち，障害が起こった監視ノードおよびその監視ノードを含む監視グループが自動的に障害状態に変化します。

この例の場合，重大度が「警告」のイベントが発行されたときには，ホストAおよびホストAを含む監視グループが黄色になっていることを確認してください。また，重大度が「エラー」のイベントでは，変化しないことを確認してください。

[図データ]キーワード

GUI，視覚，イベント，ツリー，グラフィック，監視ツリー，セントラルスコープ，目的指向，ビジュアル

2.　システムの監視

この章では，イベント一覧に表示されたイベントを一時的に絞り込んで表示したり，イベントの重大度をカスタマイズしたりする方法を説明します。

＜この章の構成＞

2.1　イベントを絞り込んで表示したい

2.2　運用に合わせてイベントの重大度を変更したい

2.3　メンテナンス対象のホストを監視対象から外したい

2.1　イベントを絞り込んで表示したい

ビューアーを使用してイベントを監視すると，ホストで発行されたイベントがイベント一覧に表示されます。ホストや重大度などの条件が決まっている場合，その条件に合わせて監視したいイベントだけを表示できます。条件を指定して，イベントを一時的に絞り込んで表示しましょう。

＜この節の構成＞

2.1.1　表示フィルターで条件を指定しよう

2.1.2　条件に合ったイベントが表示されたか確認しよう

2.1.1　表示フィルターで条件を指定しよう

イベントを絞り込んで表示するには，表示フィルターを使用します。表示フィルターは，セントラルコンソールの［表示フィルター設定］画面で設定します。

画面の表示方法

［表示フィルター設定］画面は，［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページで［表示フィルター編集］をクリックすると表示されます。

前提条件

なし

ホストBで発行された重大度が「エラー」のイベントをイベント一覧に表示するよう，設定してみましょう。

設定が完了したら，［表示フィルター設定］画面の［OK］ボタンをクリックして，フィルターの条件を登録してください。

[図データ]参照先

構築ガイド　4.2.1　表示フィルターを設定する

画面リファレンス　2.21　［表示フィルター設定］画面

2.1.2　条件に合ったイベントが表示されたか確認しよう

表示フィルターで条件を指定したあと，条件に合ったイベントが表示されているかどうか確認しましょう。

［イベントコンソール］画面の［表示フィルター］チェックボックスをチェックします。
指定した条件のイベントがイベント一覧に表示されます。

この例では，ホストBで発行された重大度が「エラー」のイベントが表示されていることを確認してください。

[図データ]キーワード

表示，イベント，特定，フィルタリング，表示フィルター

[図データ]便利メモ

表示されるメッセージを「見やすく」「わかりやすく」したいとき

JP1/Integrated Management - Message Optimizerと連携してメッセージのフォーマットを変換したり，テキストを変換したりすることで，重要なメッセージの見逃し，対応の遅れなどを未然に防ぐことができます。

2.2　運用に合わせてイベントの重大度を変更したい

JP1/IM - Managerでは，イベントの種類によって重大度があらかじめ設定されています。しかし，発行されたホストの状態やシステムの運用状況によって，あらかじめ設定されている重大度にイベントの重大度が合わない場合があります。システムの運用に合った重大度でイベントを監視するために，運用に合わせてイベントの重大度を変更しましょう。

＜この節の構成＞

2.2.1　重大度変更機能でイベントの重大度を変更しよう

2.2.2　イベントの重大度が変更されているか確認しよう

2.2.1　重大度変更機能でイベントの重大度を変更しよう

運用に合わせてイベントの重大度を変更するには，イベントの重大度変更機能を使用します。重大度変更機能は，重大度変更定義ファイルで設定します。

前提条件

統合監視DBが設定されている。

イベントの重大度変更機能が有効である。

ホストAで発行された重大度が「警告」と一致するイベントの重大度を，「緊急」に変更するように設定してみましょう。

次に示す格納先の重大度変更定義ファイル（jcochsev.conf）をテキストエディターで開きます。

Windowsの場合：

物理ホストのとき
Consoleパス¥conf¥chsev¥jcochsev.conf

論理ホストのとき
共有フォルダ¥jp1cons¥conf¥chsev¥jcochsev.conf

UNIXの場合：

物理ホストのとき
/etc/opt/jp1cons/conf/chsev/jcochsev.conf

論理ホストのとき
共有ディレクトリ/jp1cons/conf/chsev/jcochsev.conf（）

次のように記述します。

DESC_VERSION=1
def 重大度変更1
   cnd
       E.SEVERITY IN Warning
       B.SOURCESERVER IN hostA
   end-cnd
sev Emergency
end-def

記述内容を説明します。

記述内容
説明

cnd
E.SEVERITY IN Warning
B.SOURCESERVER IN hostA
end-cnd

イベントを比較するために，比較条件を指定します。
ここでは，次のように指定します。

重大度が「警告」と一致する。
E.SEVERITY IN Warning

イベントの発行元がホストAと一致する。
B.SOURCESERVER IN hostA

sev Emergency

イベント条件に一致したイベントの重大度を変更するために，変更したい重大度を指定します。
ここでは，次のように指定します。

重大度を「緊急」に変更する。
sev Emergency

マネージャー上でjco_spmd_reloadコマンドを実行するか，JP1/IM - Managerを再起動すると，定義した内容が反映されます。

[図データ]参照先

導入・設計ガイド　11.1.6　JP1イベントの重大度変更の検討

構築ガイド　4.10　重大度変更機能の設定

コマンド・定義ファイルリファレンス　2.　重大度変更定義ファイル（jcochsev.conf）

2.2.2　イベントの重大度が変更されているか確認しよう

重大度変更機能で条件を指定したあと，イベントの重大度が変更されてイベント一覧に表示されているかどうか確認しましょう。

「1.3.2　コマンドを実行できるか確認しよう」の手順に従い，［コマンド実行］画面の項目に次のように入力します。

項目 | 入力する内容
実行ホスト名 | hostA
実行コマンド | jevsend -e SEVERITY=Warning

ホストAで重大度が「警告」のイベントが発行されます。

この例では，重大度が「緊急」に変更され，イベント一覧に次のように表示されることを確認してください。

なお，デフォルトでは，「重大度（変更前）」および「重大度変更」の項目はイベント一覧に表示されません。［ユーザー環境設定］画面でこれらの項目を表示するように設定することをお勧めします。

[図データ]キーワード

重大度，変更，監視，定義，重大度変更機能

2.3　メンテナンス対象のホストを監視対象から外したい

ホストのメンテナンス中は，サーバの再起動などに伴った，システムの監視に不要なイベントが大量に発行されます。そのため，システムの監視に不要なイベントがイベント一覧に表示され，必要なイベントを確認しにくくなります。不要なイベントを表示しないようにするために，メンテナンス対象のホストを監視対象から外しましょう。

注意事項

JP1/IM - Managerを含めたシステム全体をメンテナンスする場合は，上位ホストから下位ホストの順でメンテナンスしてください。

＜この節の構成＞

2.3.1　フィルターの共通除外条件で一時的にホストを監視対象から外そう

2.3.2　監視対象から外したホストのイベントが表示されていないか確認しよう

2.3.1　フィルターの共通除外条件で一時的にホストを監視対象から外そう

メンテナンス対象のホストを監視対象から外すには，フィルターの共通除外条件を使用します。共通除外条件は，セントラルコンソールの［共通除外条件設定］画面で設定します。共通除外条件は，アクションの対象となるイベントも監視対象から外すことができます。

画面の表示方法

［共通除外条件設定］画面は，［イベント取得条件一覧］画面で，共通除外条件群一覧の［追加］ボタンをクリックします。

前提条件

なし

例えば，ホストAとホストBをメンテナンスしていた場合に，ホストAとホストBで発行されたイベントを監視対象から外すよう設定してみましょう。

[図データ]参照先

導入・設計ガイド　3.2.6　フィルターの条件定義

導入・設計ガイド　12.10　JP1/IMが監視するシステム全体のメンテナンスの検討

構築ガイド　4.2.4　イベント取得フィルターを設定する

画面リファレンス　2.15　［共通除外条件設定］画面

2.3.2　監視対象から外したホストのイベントが表示されていないか確認しよう

フィルターの共通除外条件で条件を指定したあと，監視対象から外したホストのイベントがイベント一覧に表示されていないかどうか確認しましょう。

［共通除外条件設定］画面の［OK］ボタンをクリックします。
［イベント取得条件一覧］画面が表示されます。

［イベント取得条件一覧］画面の［OK］ボタンをクリックします。
［システム環境設定］画面が表示されます。

［システム環境設定］画面の［適用］ボタンをクリックします。
指定した条件が定義されます。

「1.3.2　コマンドを実行できるか確認しよう」の手順に従い，［コマンド実行］画面の［コマンド実行］で項目に次のように入力します。

項目 | 入力する内容
実行ホスト名 | hostA
実行コマンド | jevsend -e SEVERITY=Warning -m ホストAからコマンドを実行しました。

ホストAで重大度が「警告」のイベントが発行されます。

手順4を繰り返します。［コマンド実行］画面の［コマンド実行］で項目に次のように入力します。

項目 | 入力する内容
実行ホスト名 | hostB
実行コマンド | jevsend -e SEVERITY=Warning -m ホストBからコマンドを実行しました。

ホストBで重大度が「警告」のイベントが発行されます。

手順4を繰り返します。［コマンド実行］画面の［コマンド実行］で項目に次のように入力します。

項目 | 入力する内容
実行ホスト名 | hostC
実行コマンド | jevsend -e SEVERITY=Warning -m ホストCからコマンドを実行しました。

ホストCで重大度が「警告」のイベントが発行されます。

この例では，ホストAおよびホストBで発行された重大度が「警告」のイベントはイベント一覧に表示されないで，ホストCで発行された重大度が「警告」のイベントだけがイベント一覧に表示されることを確認してください。

[図データ]キーワード

項目，フィルター，共通除外条件，特定，ホスト

3.　障害の検知

この章では，複数のイベントを一つのイベントとして表示したり，障害の検知に合わせて自動でコマンドを実行したりする方法を説明します。

＜この章の構成＞

3.1　複数のイベントを一つのイベントとして扱いたい

3.2　特定のイベントが発行されたら自動でコマンドを実行したい

3.3　一度実行したアクションを一定の期間だけ実行しないようにしたい

3.1　複数のイベントを一つのイベントとして扱いたい

システムを起動したり障害が発生したりした場合に，連動して発行されるイベントがあります。連動して発行されるイベントの順番や組み合わせによっては，イベントに早く対処する必要があります。早く対処するイベントを見極めるために，複数のイベントを一つの障害として扱いましょう。

＜この節の構成＞

3.1.1　相関イベントでイベントを関連づけよう

3.1.2　相関イベントが発行されているか確認しよう

3.1.1　相関イベントでイベントを関連づけよう

複数のイベントを一つの障害として扱うには，相関イベントを使用します。相関イベントは，相関イベント発行定義ファイルで設定します。

前提条件

相関イベント発行機能が有効である。

相関成立または相関不成立の場合に，次のようなイベントが発行されるように設定してみましょう。

相関成立の場合

相関成立の条件
ホストA，ホストBおよびホストCで重大度が「エラー」のイベントが60秒以内に発行される

発行されるイベント
「営業部のホストA，ホストB，ホストCで障害が発生しているため，運用に支障が出ます。」というメッセージの重大度が「警告」のイベント

相関不成立の場合

相関不成立の条件
相関成立の条件を満たしていない

発行されるイベント
「運用は進んでいますが，ホストA，ホストB，ホストCのどれかで障害が発生しているおそれがあります。」というメッセージの重大度が「情報」のイベント

次に示す格納先の相関イベント発行定義ファイル（例：teigi1.conf）をテキストエディターで開きます。

Windowsの場合：任意のフォルダ

UNIXの場合：任意のディレクトリ
相関イベント発行定義ファイルの拡張子は.confとしてください。ファイル名に使用できる文字は，半角英数字とアンダーバー「_」だけです。

次のように記述します。

VERSION=2
[error_gradation]
CON=E.SEVERITY==Error,B.SOURCESERVER==hostA
CON=E.SEVERITY==Error,B.SOURCESERVER==hostB
CON=E.SEVERITY==Error,B.SOURCESERVER==hostC
TYPE=combination
SUCCESS_EVENT=E.SEVERITY:Warning,B.MESSAGE:営業部のホストA，ホストB，ホストCで障害が発生しているため，運用に支障が出ます。
FAIL_EVENT=E.SEVERITY:Information,B.MESSAGE:運用は進んでいますが，ホストA，ホストB，ホストCのどれかで障害が発生しているおそれがあります。

記述内容を説明します。

記述内容
説明

CON=E.SEVERITY==Error,B.SOURCESERVER==hostA
CON=E.SEVERITY==Error,B.SOURCESERVER==hostB
CON=E.SEVERITY==Error,B.SOURCESERVER==hostC
相関イベント発行条件を指定するために，イベント条件を指定します。
hostAで発行されたエラーイベントを条件とするので，次のように指定します。

重大度が「エラー」と一致する。
E.SEVERITY==Error

発行元のホストがホストAと一致する。
E.SOURCESERVER==hostA

同様に，ホストBおよびホストCで発行されたエラーイベントを指定してください。

TYPE=combination
定義した相関イベント発行条件の種類を指定します。ホストA，ホストBおよびホストCという「組み合わせ」を条件とするので，次のように指定します。

TYPE=combination

SUCCESS_EVENT=E.SEVERITY:Warning,B.MESSAGE:
営業部のホストA，ホストB，ホストCで障害が発生しているため，運用に支障が出ます。
相関イベント発行条件が成立した場合にどのような相関イベントを発行するか指定します。
「営業部のホストA，ホストB，ホストCで障害が発生しているため，運用に支障が出ます。」というメッセージの重大度が「警告」のイベントを発行したいので，次のように指定します。

重大度が「警告」である。
E.SEVERITY:Warning

表示されるメッセージを指定する。
B.MESSAGE:営業部のホストA，ホストB，ホストCで障害が発生しているため，運用に支障が出ます。

FAIL_EVENT=E.SEVERITY:Information,B.MESSAGE:
運用は進んでいますが，ホストA，ホストB，ホストCのどれかで障害が発生しているおそれがあります。
相関イベント発行条件が不成立だった場合にどのような相関イベントを発行するか指定します。
「運用は進んでいますが，ホストA，ホストB，ホストCのどれかで障害が発生しているおそれがあります。」というメッセージの重大度が「情報」のイベントを発行したいので，次のように指定します。

重大度が「情報」である。
E.SEVERITY:Information

表示されるメッセージを指定する。
B.MESSAGE:運用は進んでいますが，ホストA，ホストB，ホストCのどれかで障害が発生しているおそれがあります。

teigi1.confを任意の格納先（例：C:¥jp1im）に保存します。

jcoegschangeコマンドをマネージャー上で次のように実行すると，定義が反映されます。

jcoegschange -f C:¥jp1im¥teigi1.conf

[図データ]参照先

導入・設計ガイド　3.3　相関イベントの発行

構築ガイド　4.5　相関イベント発行の設定

運用ガイド　5.1.7　相関イベントを表示および操作する

コマンド・定義ファイルリファレンス　1.　jcoegschange

コマンド・定義ファイルリファレンス　2.　相関イベント発行定義ファイル

3.1.2　相関イベントが発行されているか確認しよう

相関イベントで条件を設定したあと，設定したとおりに相関イベントが発行されているかどうか確認しましょう。

「1.3.2　コマンドを実行できるか確認しよう」の手順に従い，［コマンド実行］画面の項目に次のように入力します。

項目 | 入力する内容
実行ホスト名 | hostA
実行コマンド | jevsend -e SEVERITY=Error

ホストAで重大度が「エラー」のイベントが発行されます。

実行ホスト名を「hostB」に変更して手順1を繰り返します。
ホストBで重大度が「エラー」のイベントが発行されます。

実行ホスト名を「hostC」に変更して手順1を繰り返します。
ホストCで重大度が「エラー」のイベントが発行されます。

イベント一覧の［種別］に，相関イベントが発行されたことを示す次のマークが表示されます。

種別 | 説明
[図データ]　 | 相関イベントが成立したことを示します。
[図データ]　 | 相関イベントが成立しなかったことを示します。

この例では，イベント一覧に相関イベントが成立したことを示すマークが表示されていることを確認してください。

[図データ]キーワード

相関イベント，大量，まとめ，集約，イベント，成立，不成立，発行，発行しない

3.2　特定のイベントが発行されたら自動でコマンドを実行したい

イベントが発行されると，システム管理者がコマンドを実行してイベントに対処する場合があります。システム管理者が，いつも特定のイベントに対して特定のコマンドを実行していては，負担が掛かります。負担を軽減させるために，特定のイベントが発行されたら自動でコマンドを実行するよう設定しましょう。

＜この節の構成＞

3.2.1　自動アクション機能でコマンドを実行しよう

3.2.2　コマンドが実行されたか確認しよう

3.2.1　自動アクション機能でコマンドを実行しよう

自動でコマンドを実行するには，自動アクション機能を使用します。自動アクションの定義は，［アクション詳細設定］画面で設定します。自動アクションの定義とは，自動アクションを実行する条件の内容です。自動アクションの定義は，変数を使用してイベントに含まれる情報を指定することもできます。

画面の表示方法

［アクション詳細設定］画面は，［アクション設定］画面で［追加］または［編集］をクリックすると表示されます。

前提条件

なし

重大度が「エラー」のイベントが発行された場合，WindowsマシンのホストAに対して「C:¥jp1im」に格納してあるエラーの対策バッチファイル（.bat）を実行するように設定してみましょう。

[図データ]参照先

画面リファレンス　2.26.1　［アクション詳細設定］画面

3.2.2　コマンドが実行されたか確認しよう

自動アクションを設定したあと，設定したとおりにコマンドが実行されているかどうか確認しましょう。

［アクション詳細設定］画面の［OK］ボタンをクリックします。
［アクション設定］画面が表示されます。

［アクション設定］画面の［適用］ボタンをクリックします。
設定内容が更新されます。

「1.3.2　コマンドを実行できるか確認しよう」の手順に従い，［コマンド実行］画面の項目に次のように入力します。

項目 | 入力する内容
実行ホスト名 | hostA
実行コマンド | jevsend -e SEVERITY=Error

ホストAで重大度が「エラー」のイベントが発行されます。

自動アクションの対象となるイベントの場合，イベント一覧の［アクション］に実行の対象となったマーク（[図データ]）が表示されます。

この例では，重大度が「エラー」のイベントが発行されたのを契機に，WindowsマシンのホストAに対してイベント対処バッチファイル（.bat）を実行するような自動アクションが実行されていることを確認してください。

[図データ]キーワード

自動アクション，コマンド，自動アクションサービス

[図データ]便利メモ

障害が発生したことをメールで送信したいとき

JP1/Integrated Management - TELstaffと連携していると，障害が発生した場合にメールを送信するように，自動アクション機能で設定できます。

詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - TELstaff JP1/Integrated Management - TELstaff Alarm View 構築・運用ガイド」を参照してください。

3.3　一度実行したアクションを一定の期間だけ実行しないようにしたい

自動アクションを設定したイベントは，自動でアクションが実行されるため，システム管理者の負担を軽減できます。しかし，自動アクションを設定したイベントが短期間で大量に発行された場合，何度もアクションを実行してしまいます。不要なアクション実行を防ぐために，一度実行したアクションを一定の期間だけ実行しないようにしましょう。

＜この節の構成＞

3.3.1　自動アクションの抑止でアクションを実行しないようにしよう

3.3.2　同じアクションが何度も実行されていないか確認しよう

3.3.1　自動アクションの抑止でアクションを実行しないようにしよう

一度実行したアクションを一定の期間だけ実行しないようにするためには，自動アクションの抑止を使用します。自動アクションの抑止は，［アクション詳細設定］画面で設定します。

画面の表示方法

［アクション詳細設定］画面は，［アクション設定］画面で［追加］または［編集］をクリックすると表示されます。

前提条件

なし

「3.2.1　自動アクション機能でコマンドを実行しよう」で指定した自動アクションを，10分（600秒）間実行しないように設定してみましょう。

［アクション詳細設定］画面の［実行監視］タブを選択してください。

[図データ]参照先

導入・設計ガイド　5.4.4　同一アクションの抑止

構築ガイド　4.4.4　自動アクションの実行抑止の設定

画面リファレンス　2.26.1　［アクション詳細設定］画面

3.3.2　同じアクションが何度も実行されていないか確認しよう

自動アクションの抑止を設定したあと，同じアクションが何度も実行されていないかどうか確認しましょう。

［アクション詳細設定］画面の［OK］ボタンをクリックします。
［アクション設定］画面が表示されます。

［アクション設定］画面の［適用］ボタンをクリックします。
設定内容が更新されます。

「1.3.2　コマンドを実行できるか確認しよう」の手順に従い，［コマンド実行］画面の項目に次のように入力します。

項目 | 入力する内容
実行ホスト名 | hostA
実行コマンド | jevsend -e SEVERITY=Error

ホストAで重大度が「エラー」のイベントが発行されます。

手順3を繰り返します。
ホストAで重大度が「エラー」のイベントが発行されます。

10分経ったら，もう一度手順3を繰り返します。
ホストAで重大度が「エラー」のイベントが発行されます。

自動アクションが抑止された場合，イベント一覧の［アクション］に自動アクションが抑止されたマーク（[図データ]）が表示されます。

この例では，イベント一覧の［アクション］に次のように表示されていることを確認してください。

1回目のコマンド実行
実行の対象となったマークが表示される（[図データ]）

2回目のコマンド実行
自動アクションが抑止されたマークが表示される（[図データ]）

3回目のコマンド実行
抑止時間に設定している10分を過ぎているので，実行の対象となったマークが表示される（[図データ]）

[図データ]キーワード

自動アクション，発行，大量，時間，抑止

4.　障害の調査・対策

この章では，障害調査のために過去に発行されたイベントを表示したり，障害の対策方法をあらかじめ登録しておいて表示したりする方法を説明します。

＜この章の構成＞

4.1　過去に発行されたイベントの状況を確認したい

4.2　イベントを検索したい

4.3　発行されたイベントの対策方法を事前に登録して表示したい

4.1　過去に発行されたイベントの状況を確認したい

長い期間システムを監視していると，過去に発行された障害のあるイベントと同じイベントが発行される場合があります。そのイベントに対して，過去にどのような対処をしていたのか確認したくても，すでにイベント一覧に表示されていないことがあります。イベント一覧に表示されなくなったイベントを表示して，過去に発行されたイベントの状況を確認しましょう。

＜この節の構成＞

4.1.1　表示開始位置指定機能でイベントの表示時刻を指定しよう

4.1.2　指定した表示時刻からイベントが表示されているか確認しよう

4.1.1　表示開始位置指定機能でイベントの表示時刻を指定しよう

［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページに表示されなくなったイベントを表示するには，表示開始位置指定機能を使用します。

表示開始位置指定機能は，［イベントコンソール］画面の［イベント監視］ページおよび［重要イベント］ページで使用できます。

前提条件

統合監視DBが設定されている。※
注※　イベントを取得した時点から統合監視DBが設定されている必要があります。

［イベント監視］ページに表示されている，いちばん古いイベントの到着時刻が2009年02月26日10時00分00秒のとき，2009年02月25日09時00分00秒に発行されたイベントを表示してみましょう。

[図データ]参照先

運用ガイド　5.1.9　時刻を指定してイベントを表示する

画面リファレンス　2.2　［イベント監視］ページ

スライダーを使用して，過去に発行されたイベントを表示することもできます。

4.1.2　指定した表示時刻からイベントが表示されているか確認しよう

表示開始位置を指定する領域で時刻を指定したあと，イベント一覧に指定した表示時刻からイベントが表示されているかどうか確認しましょう。

表示開始位置を指定する領域で［表示］ボタンをクリックします。
指定した時刻以降に発行されたイベントがイベント一覧に表示されます。

この例では，2009年02月25日09時00分00秒以降に発行されたイベントが［イベント監視］ページのイベント一覧に表示されていることを確認してください。

[図データ]キーワード

イベント，検索，表示時間，［イベント監視］ページ，表示開始位置指定機能，過去

[図データ]便利メモ

イベントにメモを設定したいとき

メモの設定を使用すると，イベントの調査状況をメモに残すことができます。メモの設定については，マニュアル「導入・設計ガイド」の「3.9　メモ情報の設定機能」を参照してください。

スライダーの位置が戻ってしまうとき

自動スクロール機能が有効の場合，新しいJP1イベントが登録されるとスライダーの位置が最新状態の位置に戻ります。スライダーの位置を戻したくない場合は，自動スクロール機能を無効にしてください。自動スクロール機能の設定については，マニュアル「画面リファレンス」の「2.1　［イベントコンソール］画面の概要」を参照してください。

4.2　イベントを検索したい

障害を調査する場合，イベント一覧に表示されたイベント以外に，障害に関係するイベントが発行されているかどうかイベントを確認する必要があります。しかし，障害の調査の段階では，すでにイベント一覧からイベントが消去されている場合があります。イベントの条件を指定して，イベント一覧から消去されたイベントを検索しましょう。

＜この節の構成＞

4.2.1　イベント検索で条件を指定してイベントを検索しよう

4.2.2　イベントが検索できたか確認しよう

4.2.1　イベント検索で条件を指定してイベントを検索しよう

イベントを検索するには，イベント検索を使用します。イベント検索の条件は，［イベント検索条件設定］画面で設定します。

画面の表示方法

［イベント検索条件設定］画面は，［イベント検索］ページの［イベント検索］ボタンをクリックすると表示されます。

前提条件

統合監視DBが設定されている。※
注※　検索対象に統合監視DBを指定したい場合だけ，統合監視DBが設定されている必要があります。

重大度が「警告」のイベントを検索してみましょう。

[図データ]参照先

導入・設計ガイド　3.5　イベント検索

運用ガイド　5.5.1　検索の方法

4.2.2　イベントが検索できたか確認しよう

イベント検索で条件を指定したあと，［イベント検索］ページに検索したいイベントが表示されているかどうか確認しましょう。

［イベント検索条件設定］画面の［OK］ボタンをクリックします。
指定した条件のイベントが［イベント検索］ページに表示されます。

この例では，重大度が「警告」のイベントが表示されていることを確認してください。

[図データ]キーワード

イベント検索，検索，調査

4.3　発行されたイベントの対策方法を事前に登録して表示したい

システムに障害が発生した場合，システム管理者は，対策方法に合わせて障害を対処します。しかし，システム管理者がすべての対策方法を管理するのは困難です。システム管理者の管理作業の負担を軽減するために，イベントの対策方法を事前に登録して表示しましょう。

＜この節の構成＞

4.3.1　イベントガイド機能で対策方法を登録しよう

4.3.2　対策方法が登録されたか確認しよう

4.3.1　イベントガイド機能で対策方法を登録しよう

イベントの対策方法を事前に登録して表示するには，イベントガイド機能を使用します。イベントガイド機能を使用するためには，jco_guide.txtというファイル名でイベントガイド情報ファイルを作成します。

前提条件

なし

営業部のホストAでユーザープロセスが異常終了し，重大度が「エラー」のイベントが発行された場合の対処を表示するように登録してみましょう。

jco_guide.txtに次のように記述します。

DESC_VERSION=1
[EV_GUIDE_1]
#異常終了の連絡先
EV_COMP=E.SEVERITY:Error
EV_COMP=B.SOURCESERVER:hostA
EV_GUIDE=詳細情報¥nエラーコードを記録して，営業部のxxx課長へ連絡してください。¥n連絡先は内線zz-zzzです。
[END]

記述内容を説明します。

記述内容
説明

EV_COMP=E.SEVERITY:Error
EV_COMP=B.SOURCESERVER:hostA
イベントを比較するために，比較条件を指定します。
次のように指定します。

重大度が「エラー」である。
EV_COMP=E.SEVERITY:Error

イベントの発行元がホストAである。
EV_COMP=B.SOURCESERVER:hostA

EV_GUIDE=詳細情報¥nエラーコードを記録して，営業部のxxx課長へ連絡してください。¥n連絡先は内線zz-zzzです。
イベントガイドに表示したいメッセージを指定します。

作成したイベントガイド情報ファイルは，次に示す格納先に保存してください。

Windowsの場合：

物理ホストのとき
Consoleパス¥conf¥guide¥

論理ホストのとき
共有フォルダ¥jp1cons¥conf¥guide¥

UNIXの場合：

物理ホストのとき
/etc/opt/jp1cons/conf/guide/

論理ホストのとき
共有ディレクトリ/jp1cons/conf/guide/

jco_spmd_reloadコマンドを実行するか，JP1/IM - Managerを再起動すると，定義した内容が反映されます。

また，JP1/IM - Viewを接続している場合は，再起動してください。

[図データ]参照先

構築ガイド　4.7.1　イベントガイド情報の編集の手順

コマンド・定義ファイルリファレンス　2.　イベントガイド情報ファイル（jco_guide.txt）

4.3.2　対策方法が登録されたか確認しよう

イベントガイド機能でイベントガイド情報を設定したあと，設定したイベントの対策方法が登録されているかどうか確認しましょう。

「1.3.2　コマンドを実行できるか確認しよう」の手順に従い，［コマンド実行］画面の項目に次のように入力します。

項目 | 入力する内容
実行ホスト名 | hostA
実行コマンド | jevsend -e SEVERITY=Error

ホストAでエラーイベントが発行されます。

発行されたイベントをイベント一覧で選択し，［イベントコンソール］画面の［表示］－［イベント詳細表示］を選択します。
表示されているイベントに対応したイベントガイド情報が［イベント詳細］画面に表示されます。

この例では，次のように表示されていることを確認してください。

[図データ]キーワード

対策方法，イベント，イベントガイド，障害，イベントガイド情報

[図データ]便利メモ

イベントに関連したアプリケーションを起動したいとき

イベントを選択して，その表示内容に関連するアプリケーションの画面を起動できます。設定手順は，マニュアル「構築ガイド」の「4.14　連携製品のモニター起動の設定」を参照してください。

障害対処を明確にしたいとき

JP1/Integrated Management - Service Supportと連携していると，イベントごとに障害対処の担当者，作業期限・優先度などをあらかじめ設定できます。解決までのプロセスを可視化し，「だれが」，「いつまでに」，「なにをするか」を明確にできます。

詳細については，マニュアル「JP1/Integrated Management - Service Support 構築・運用ガイド」を参照してください。

索引

[Ｉ][Ｊ]
[ア行][カ行][サ行][タ行][ハ行][マ行][ヤ行]

(英字)

(Ｉ)

IM構成管理

IM構成管理

システムの階層構成の定義

ホストの登録

［IM構成管理］画面

(Ｊ)

JP1/Base

ユーザーマッピング

［JP1/Base環境設定］ダイアログボックス

(ア行)

(あ)

［アクション詳細設定］画面

［アクション詳細設定］画面

(い)

イベントガイド機能

イベントガイド情報ファイル

イベント検索

［イベント検索条件設定］画面

イベント取得フィルター

(え)

［エージェント構成編集］画面

(カ行)

(か)

階層構成の定義

監視

イベントを絞り込んで表示したい

重大度を変更したい

ホストを監視対象から外したい

(き)

共通除外条件

［共通除外条件設定］画面

業務グループ

［業務グループの新規作成］画面

(け)

検知

アクションを一定の期間だけ実行しないようにしたい

自動でコマンドを実行したい

複数のイベントを一つのイベントとして扱いたい

(こ)

構築

イベントを一元管理したい

業務システムをグループ単位で監視したい

コマンドを実行したい

システムを構築したい

ビジュアルに監視したい

［コマンド実行］画面

(サ行)

(し)

システムの基本構成

自動アクション機能

重大度変更機能

重大度変更定義ファイル（jcochsev.conf）

重要イベントフィルター

［所属ホストの登録/登録解除］画面

［新規監視ノード作成］画面

(せ)

セントラルコンソール

イベントガイド機能

イベント検索

共通除外条件

自動アクション機能

自動アクションの抑止

重大度変更機能

セントラルコンソール

相関イベント

表示開始位置指定機能

表示フィルター

セントラルスコープ

セントラルスコープ

ツリー形式

マップ形式

(そ)

相関イベント

相関イベント発行定義ファイル（teigi1.conf）

(タ行)

(ち)

調査・対策

過去に発行されたイベントの状況を確認したい

検索したい

対策方法を事前に登録して表示したい

(つ)

ツリー形式

(て)

転送フィルター

(ハ行)

(ひ)

［ビジュアル監視(編集中)］画面

表示開始位置指定機能

表示フィルター

表示フィルター

［表示フィルター設定］画面

(ふ)

［プロパティ］画面

［プロファイル表示/編集］画面

(ほ)

［ホスト登録］画面

ホストの登録

(マ行)

(ま)

マップ形式

(ヤ行)

(ゆ)

ユーザーフィルター

ユーザーマッピング

(よ)

抑止

■ 商標類

Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。
AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
AIX 5Lは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
BSAFEは，EMC Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
HP-UXは，Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
Javaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。
RSAは，EMC Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Solarisは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Sunは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Sun Microsystemsは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
TELstaffは，株式会社日立ソリューションズの登録商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
プログラムプロダクト「P-9D2C-8E91」には，Oracle Corporationまたはその子会社，関連会社が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9D2C-8E91」には，UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.
This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.
Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).
Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/
This product includes software developed by Ralf S.Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).

本製品は，EMC CorporationのRSA(R) BSAFETMソフトウェアを搭載しています。