JP1 Version 9

JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response

解説・文法書

3020-3-R51-01

目　　次

前書き

変更内容

はじめに

第1編　概要編

1.　PFM - Agent for Service Responseの概要

1.1　PFM - Agent for Service Responseの特長

1.1.1　インターネットサービスのパフォーマンスデータを収集できます

1.1.2　パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます

1.1.3　パフォーマンスデータを保存できます

1.1.4　インターネットサービスの運用上の問題点を通知できます

1.1.5　アラームおよびレポートが容易に定義できます

1.1.6　クラスタシステムで運用できます

1.2　PFM - Agent for Service Responseの機能

1.2.1　インターネットサービスの計測

1.2.2　IEシナリオの計測

1.2.3　Webトランザクションの計測

1.2.4　ユーザー定義サービスの計測

1.3　パフォーマンスデータの収集と管理の概要

1.4　パフォーマンス監視の運用例

1.4.1　パフォーマンス監視の目的

1.4.2　ベースラインの選定

1.4.3　定義例（IEシナリオを計測する場合）

1.4.4　定義例（Webトランザクションを計測する場合）

第2編　構築・運用編

2.　インストールとセットアップ

2.1　インストールとセットアップ

2.1.1　インストールとセットアップの前に

2.1.2　インストールとセットアップの流れ

2.1.3　インストール手順

2.1.4　PFM - Agent for Service Responseのセットアップ手順

2.2　アンインストールとアンセットアップ

2.2.1　アンインストールの前に

2.2.2　アンセットアップ手順

2.2.3　アンインストール手順

2.3　PFM - Agent for Service Responseのシステム構成の変更

2.4　PFM - Agent for Service Responseの運用方式の変更

2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

2.4.2　Storeバージョン2.0への移行

2.4.3　統合トレースログ機能の設定の変更

2.4.4　欠落データ補間の設定

2.5　コマンドプロンプトの起動方法

2.6　バックアップとリストア

2.6.1　バックアップ

2.6.2　リストア

2.7　Webブラウザでマニュアルを参照するための設定

2.7.1　設定手順

2.7.2　参照手順

3.　サービス計測のための定義

3.1　定義の流れ

3.2　サービス計測の定義にあたっての注意事項

3.3　インターネットサービスを計測するための定義

3.3.1　パスワードの登録

3.3.2　計測条件の定義

3.3.3　証明書ファイルの登録

3.3.4　定義情報の反映

3.4　IEシナリオを計測するための定義

3.4.1　IEシナリオの定義（IEシナリオファイルの作成）

3.4.2　計測条件の定義

3.4.3　定義情報の反映

3.5　Webトランザクションを計測するための定義

3.5.1　Webトランザクションの定義（Webトランザクションファイルの作成）

3.5.2　パスワードの登録

3.5.3　計測条件の定義

3.5.4　証明書ファイルの登録

3.5.5　定義情報の反映

3.5.6　動的セッション管理対応のための定義

3.6　ユーザー定義サービスを計測するための定義

3.6.1　ユーザー定義サービスの定義

3.6.2　計測条件の定義

3.6.3　定義情報の反映

3.7　PFM - Web Consoleからの計測条件の定義

3.7.1　タスクの追加

3.7.2　タスクの削除

3.7.3　タスク情報の設定

3.7.4　タスク情報の反映

3.7.5　タスク情報の一括配布

4.　起動と終了

4.1　PFM - Agent for Service Responseの起動と終了

4.2　運用上の注意事項

4.2.1　システムの運用に関する注意事項

4.2.2　PFM - Agent for Service Responseの機能に関する注意事項

4.2.3　IEシナリオに関する注意事項

4.2.4　ナビゲーションに関する注意事項

5.　クラスタシステムでの運用

5.1　クラスタシステムの概要

5.1.1　HAクラスタシステム

5.2　フェールオーバー時の処理

5.2.1　障害が発生した場合のフェールオーバー

5.2.2　PFM - Managerが停止した場合の影響

5.3　インストールとセットアップ

5.3.1　インストールを始める前に

5.3.2　インストールから運用開始までの流れ

5.3.3　インストール

5.3.4　セットアップ

5.4　アンインストールとアンセットアップ

5.4.1　PFM - Agent for Service Responseのアンインストールとアンセットアップの流れ

5.4.2　PFM - Agent for Service Responseのアンセットアップ

5.4.3　アンインストール

5.5　PFM - Agent for Service Responseの運用方式の変更

5.5.1　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート

5.5.2　PFM - Agent for Service Response用定義ファイルの変更

5.6　クラスタシステムで運用する場合の注意事項

5.6.1　IEシナリオを使用する場合の注意事項

第3編　リファレンス編

6.　画面

6.1　画面の基本操作と画面遷移

6.1.1　画面の基本操作

6.1.2　画面遷移

6.2　IE Recorderの画面

6.2.1　［IE Recorder］（メイン）画面

6.2.2　［操作の設定］画面

6.2.3　［パスワードの変更］画面

6.2.4　［IE Recorderの設定］画面

6.2.5　［スコープ起点の設定］画面

6.2.6　［スコープ終点の設定］画面

6.2.7　［スコープ一覧］画面

6.2.8　［再生レポート］画面

6.3　Web Recorderの画面

6.3.1　［Web Recorder］（メイン）画面

6.3.2　［Webトランザクションの作成］画面

6.3.3　［名前を付けて保存］画面

6.3.4　［Webトランザクションの選択］画面

6.3.5　［スコープ選択］画面

6.3.6　［トランザクションの設定］画面

6.3.7　［プロパティ］画面

6.3.8　［可変文字列の設定］画面

6.3.9　［可変文字列設定の取込元選択］画面

6.3.10　［代替文字列の設定］画面

6.3.11　［代替文字列設定の取込元選択］画面

6.3.12　［要素の絞り込み条件の設定］画面

7.　定義ファイル

7.1　定義ファイル一覧

7.2　Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）

7.3　計測条件登録ファイル（esptask.xml）

7.3.1　計測条件登録ファイル全体の書式と定義内容

7.3.2　計測条件（共通部分）の書式と定義内容

7.3.3　計測条件（サービス固有条件部分）の書式と定義内容

7.3.4　記述例

7.4　IEシナリオファイル

7.5　Webトランザクションファイル

7.5.1　Webトランザクションファイル全体の書式と定義内容

7.5.2　Webトランザクション計測条件定義の書式と定義内容

7.6　コマンド登録ファイル（espcommand.xml）

7.7　計測条件ラベル定義ファイル（esptasklabel.conf）

7.8　IE Recorder動作条件定義ファイル（jpcvierec.conf）

7.9　Web Recorder動作条件定義ファイル（wr.conf）

8.　監視テンプレート

監視テンプレートの概要

アラームの記載形式

アラーム一覧

FTP Failure

FTP Response Time

IES Failure

IES Replay Time

IMAP4 Failure

IMAP4 Response Time

POP3 Failure

POP3 Response Time

SMTP Failure

SMTP Response Time

TCP Failure

TCP Response Time

WT Failure

WT Response Time

レポートの記載形式

レポートのフォルダ構成

レポート一覧

DHCP Response Time Status

DHCP Response Time Status（リアルタイムレポート）

DHCP Response Time Summary

DHCP Response Time Trend

DNS Response Time Status

DNS Response Time Status（リアルタイムレポート）

DNS Response Time Summary

DNS Response Time Trend

FTP Rate

FTP Response Time Status

FTP Response Time Status（リアルタイムレポート）

FTP Response Time Summary

FTP Response Time Trend

FTP Top 10

HTTP Rate

HTTP Response Time Status

HTTP Response Time Status（リアルタイムレポート）

HTTP Response Time Summary

HTTP Response Time Trend

HTTP Top 10

HTTPS Rate

HTTPS Response Time Status

HTTPS Response Time Status（リアルタイムレポート）

HTTPS Response Time Summary

HTTPS Response Time Trend

HTTPS Top 10

IE Scenario Detail

IE Scenario Logged Message

IE Scenario Replay Time Status

IE Scenario Replay Time Status（リアルタイムレポート）

IE Scenario Replay Time Summary

IE Scenario Replay Time Trend

IE Scenario Scope Detail

IE Scenario Scope Rate

IE Scenario Top 10

IMAP4 Rate

IMAP4 Response Time Status

IMAP4 Response Time Status（リアルタイムレポート）

IMAP4 Response Time Summary

IMAP4 Response Time Trend

IMAP4 Top 10

POP3 Rate

POP3 Response Time Status

POP3 Response Time Status（リアルタイムレポート）

POP3 Response Time Summary

POP3 Response Time Trend

POP3 Top 10

Scope Detail

SMTP Rate

SMTP Response Time Status

SMTP Response Time Status（リアルタイムレポート）

SMTP Response Time Summary

SMTP Response Time Trend

SMTP Top 10

TCP Response Time Status

TCP Response Time Status（リアルタイムレポート）

TCP Response Time Summary

TCP Response Time Trend

Transaction Detail

User Defined Service Response Time Status

User Defined Service Response Time Status（リアルタイムレポート）

User Defined Service Response Time Summary

User Defined Service Response Time Trend

Web Transaction Response Time Status

Web Transaction Response Time Status（リアルタイムレポート）

Web Transaction Response Time Summary

Web Transaction Response Time Trend

Web Transaction Scope Detail

Web Transaction Scope Rate

Web Transaction Top 10

9.　レコード

データモデルについて

レコードの記載形式

ODBCキーフィールド一覧

要約ルール

データ型一覧

フィールドの値

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

共通フィールド

レコード一覧

DHCP（PI_DHCP）

DNS（PI_DNS）

FTP（PI_FTP）

HTTP（PI_HTP）

HTTPS（PI_HTPS）

IE Scenario（PI_IES）

IE Scenario Overview（PI_IESO）

IMAP4（PI_IMP4）

Logged Message for IE Scenario（PL_IESM）

POP3（PI_POP3）

Service Summary Interval（PI_PI）

SMTP（PI_SMTP）

TCP（PI_TCP）

User Defined Service（PI_UDEF）

Web Transaction（PI_WT）

Web Transaction Overview（PI_WTO）

10.　コマンド

コマンド一覧

コマンドの詳細

esppasswd（パスワードを登録・変更・削除する）

hntr2util（統合トレースログの設定を変更する）

11.　メッセージ

11.1　メッセージの形式

11.1.1　メッセージの出力形式

11.1.2　メッセージの記載形式

11.2　メッセージの出力先一覧

11.3　 Windowsイベントログの一覧

11.4　メッセージ一覧

第4編　トラブルシューティング編

12.　トラブルへの対処方法

12.1　対処の手順

12.2　トラブルシューティング

12.2.1　セットアップやサービスの起動について

12.2.2　コマンドの実行について

12.2.3　レポートの定義について

12.2.4　アラームの定義について

12.2.5　パフォーマンスデータの収集と管理について

12.2.6　その他のトラブルについて

12.3　ログ情報

12.3.1　ログ情報の種類

12.3.2　ログファイルおよびフォルダ一覧

12.4　トラブル発生時に採取が必要な資料

12.4.1　Windowsの場合

12.5　資料の採取方法

12.5.1　Windowsの場合

12.6　Performance Managementの障害検知

12.7　Performance Managementシステムの障害回復

付録

付録A　システム見積もり

付録A.1　メモリー所要量

付録A.2　ディスク占有量

付録A.3　クラスタ運用時のディスク占有量

付録B　識別子一覧

付録C　プロセス一覧

付録D　ポート番号一覧

付録D.1　PFM - Agent for Service Responseのポート番号

付録D.2　ファイアウォールの通過方向

付録D.3　ファイアウォール/NATを挟んだ計測を行う時の注意事項

付録E　PFM - Agent for Service Responseのプロパティ

付録E.1　Agent Storeサービスのプロパティ一覧

付録E.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

付録F　ファイルおよびフォルダ一覧

付録G　移行手順と移行時の注意事項

付録H　バージョン互換

付録I　動作ログの出力

付録I.1　動作ログに出力される事象の種別

付録I.2　動作ログの保存形式

付録I.3　動作ログの出力形式

付録I.4　動作ログを出力するための設定

付録J　IEシナリオの計測とWebトランザクションの計測の相違点

付録K　各バージョンの変更内容

付録K.1　09-00の変更内容

付録K.2　08-50の変更内容

付録L　（3020-3-R51-01）の変更内容

付録M　用語解説

索引

[他社商品名称に関する表示]

All Rights Reserved. Copyright (C) 2009, 2010, Hitachi, Ltd.
All Rights Reserved. Copyright (C) 2009, 2010, Hitachi Systems & Services, Ltd.

前書き

■ 対象製品

P-242C-AA94　 JP1/Performance Management - Manager　 09-00（適用OS：Windows Server 2003）
P-2A2C-AA94　 JP1/Performance Management - Manager　 09-00（適用OS：Windows Server 2008）
P-1J2C-AA91　 JP1/Performance Management - Manager　 09-00（適用OS：HP-UX 11i V2 (IPF)，HP-UX 11i V3 (IPF)）
P-9D2C-AA91　 JP1/Performance Management - Manager　 09-00（適用OS：Solaris 9 (SPARC)，Solaris 10 (SPARC)）
P-1M2C-AA91　 JP1/Performance Management - Manager　 09-00（適用OS：AIX 5L V5.3，AIX V6.1）
P-9S2C-BA91　 JP1/Performance Management - Manager　 09-00（適用OS：Linux 5 (x86)，Linux 5 Advanced Platform (x86)，Linux 5 (AMD/Intel 64)，Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)）
P-242C-AJ94　 JP1/Performance Management - Base　 09-00（適用OS：Windows Server 2003）
P-2A2C-AJ94　 JP1/Performance Management - Base　 09-00（適用OS：Windows Server 2008）
P-242C-AR94　 JP1/Performance Management - Web Console　 09-00（適用OS：Windows Server 2003）
P-2A2C-AR94　 JP1/Performance Management - Web Console　 09-00（適用OS：Windows Server 2008）
P-1J2C-AR91　 JP1/Performance Management - Web Console　 09-00（適用OS：HP-UX 11i V2 (IPF)，HP-UX 11i V3 (IPF)）
P-9D2C-AR91　 JP1/Performance Management - Web Console　 09-00（適用OS：Solaris 9 (SPARC)，Solaris 10 (SPARC)）
P-1M2C-AR91　 JP1/Performance Management - Web Console　 09-00（適用OS：AIX 5L V5.3，AIX V6.1）
P-9S2C-AR91　 JP1/Performance Management - Web Console　 09-00（適用OS：Linux 5 (x86)，Linux 5 Advanced Platform (x86)，Linux 5 (AMD/Intel 64)，Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)）
P-242C-AS94　 JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response　 09-00（適用OS： Windows Server 2003）
P-2A2C-AS94　 JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response　 09-00（適用OS：Windows Server 2008）

これらの製品には，他社からライセンスを受けて開発した部分が含まれています。

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

Adobe，およびReaderは，Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
AIX 5Lは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
BEA WebLogic Serverは，BEA Systems, Inc.の登録商標です。
BSAFEは，RSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
DB2は，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
DB2 Universal Databaseは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
HP-UXは，米国Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
JavaScriptは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Lotusは，IBM Corporationの登録商標です。
Lotus Dominoは，IBM Corporationの登録商標です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft, Hyper-Vは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft Exchange Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Microsoft Internet Information Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Microsoft SQL Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Netscapeは，米国およびその他の国におけるNetscape Communications Corporationの登録商標です。
Netscape Navigatorは，米国およびその他の国におけるNetscape Communications Corporationの登録商標です。
ODBCは，米国Microsoft Corp.が提唱するデータベースアクセス機構です。
OpenViewは，ヒューレット・パッカード社の商標です。
ORACLEは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracle及びWebLogicは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
PA-RISCは，米国Hewlett-Packard Companyの商標です。
RC2は，RSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
RC4は，RSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標若しくは商標です。
RSAは，RSA Security Inc.の登録商標です。
Solarisは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。
Sunは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Sun Microsystemsは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
WebSphereは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他製品名などの固有名詞は各社の商品名，商標および登録商標です。
プログラムプロダクト「P-9D2C-AA91，P-9D2C-AR91」には，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社.が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9D2C-AA91，P-9D2C-AR91」には，UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。
JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseは，RSA Security Inc.のRSA(R) BSAFE(TM) ソフトウェアを搭載しています。

■ 発行

2009年 8月 (第1版) 3020-3-R51
2010年 9月 (第1.1版) 3020-3-R51-01

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2009, 2010, Hitachi, Ltd.
All Rights Reserved. Copyright (C) 2009, 2010, Hitachi Systems & Services, Ltd.

変更内容

変更内容(3020-3-R51-01)

追加・変更内容 | 変更個所
記載内容を変更した。詳細は，付録Lを参照のこと。 | 付録L

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseの機能や収集レコードなどについて説明したものです。

対象読者

このマニュアルは，次の方を対象としています。

JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseの機能および収集レコードについて知りたい方

JP1/Performance Managementを使用したシステムを構築，運用して，インターネットサービスのパフォーマンスデータを収集したい方

また，インターネットサービスの各プロトコルについて熟知していることを前提としています。

なお，JP1/Performance Managementを使用したシステムの構築，運用方法については，次のマニュアルをご使用ください。

JP1 Version 9 JP1/Performance Management 設計・構築ガイド（3020-3-R31）

JP1 Version 9 JP1/Performance Management 運用ガイド（3020-3-R32）

JP1 Version 9 JP1/Performance Management リファレンス（3020-3-R33）

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す編から構成されています。なお，このマニュアルは，Windows Server 2003（Windows Server 2003 (x86))，およびWindows Server 2008の各OS（Operating System）に共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

第1編　概要編

JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseの概要について説明しています。

第2編　構築・運用編

JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseのインストール，セットアップ，サービス計測のための定義，起動と終了，およびクラスタシステムでの運用方法について説明しています。

第3編　リファレンス編

JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseの画面，定義ファイル，監視テンプレート，レコード，コマンド，およびメッセージについて説明しています。

第4編　トラブルシューティング編

JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseでトラブルが発生したときの対処方法について説明しています。

関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1/Performance Management関連

JP1 Version 9 JP1/Performance Management 設計・構築ガイド（3020-3-R31）

JP1 Version 9 JP1/Performance Management 運用ガイド（3020-3-R32）

JP1 Version 9 JP1/Performance Management リファレンス（3020-3-R33）

JP1関連

JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド（3020-3-L01）

JP1 Version 8 JP1/NETM/DM 運用ガイド1（Windows(R)用）（3020-3-S81）

読書手順

このマニュアルは，利用目的に合わせて章を選択して読むことができます。利用目的別にお読みいただくことをお勧めします。

マニュアルを読む目的 | 記述個所
JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseの特長を知りたい。 | 1章
JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseの機能概要を知りたい。 | 1章
JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseの導入時の作業を知りたい。 | 2章
JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseのサービス計測のための定義方法について知りたい。 | 3章
JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseの起動方法と終了方法について知りたい。 | 4章
JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseのクラスタシステムでの運用方法について知りたい。 | 5章
JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseの画面について知りたい。 | 6章
JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseの定義ファイルについて知りたい。 | 7章
JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseの監視テンプレートについて知りたい。 | 8章
JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseのレコードについて知りたい。 | 9章
JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseのコマンドについて知りたい。 | 10章
JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseのメッセージについて知りたい。 | 11章
障害発生時の対処方法について知りたい。 | 12章

このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。製品の正式名称と，このマニュアルでの表記を次に示します。

このマニュアルでの表記 | 正式名称
AIX | AIX 5L V5.3
AIX V6.1
HP-UX | HP-UX 11i | HP-UX 11i V2 (IPF)
HP-UX 11i V3 (IPF)
Internet Explorer | Microsoft(R) Internet Explorer(R)
Windows(R) Internet Explorer(R)
IPF | Itanium(R) Processor Family
JP1/IM | JP1/IM - Manager | JP1/Integrated Management - Manager
JP1/IM - View | JP1/Integrated Management - View
JP1/NETM/DM | JP1/NETM/DM Client
JP1/NETM/DM Manager
JP1/NETM/DM SubManager
Linux | Linux (IPF) | Linux 5 Advanced Platform (IPF) | Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (IPF)
Linux 5 (IPF) | Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (IPF)
Linux AS 4 (IPF) | Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (IPF)
Linux (x64) | Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64) | Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)
Linux 5 (AMD/Intel 64) | Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (AMD/Intel 64)
Linux AS 4 (AMD64 & Intel EM64T) | Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (AMD64 & Intel EM64T)
Linux ES 4 (AMD64 & Intel EM64T) | Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4 (AMD64 & Intel EM64T)
Linux (x86) | Linux 5 Advanced Platform (x86) | Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform (x86)
Linux 5 (x86) | Red Hat Enterprise Linux(R) 5 (x86)
Linux AS 4 (x86) | Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4 (x86)
Linux ES 4 (x86) | Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4 (x86)
MSCS | Microsoft(R) Cluster Server
Microsoft(R) Cluster Service
NNM | HP NNM | HP Network Node Manager Software バージョン6以前
HP Network Node Manager Starter Edition Software バージョン7.5以前
JP1/Cm2/NNM | JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン7以前
JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン8以前
JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン8以前
Performance Management | JP1/Performance Management
PFM - Agent | PFM - Agent for Cosminexus | JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server
PFM - Agent for DB2 | JP1/Performance Management - Agent Option for IBM(R) DB2(R) Universal Database(TM)
PFM - Agent for Domino | JP1/Performance Management - Agent Option for Domino
PFM - Agent for Enterprise Applications | JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications
PFM - Agent for Exchange Server | JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server
PFM - Agent for HiRDB | JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB
PFM - Agent for IIS | JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server
PFM - Agent for JP1/AJS | PFM - Agent for JP1/AJS2 | JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS2
PFM - Agent for JP1/AJS3 | JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS3
PFM - Agent for Microsoft SQL Server | JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server
PFM - Agent for OpenTP1 | JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1
PFM - Agent for Oracle | JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle
PFM - Agent for Platform | PFM - Agent for Platform（UNIX） | JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（UNIX用）
PFM - Agent for Platform（Windows） | JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（Windows用）
PFM - Agent for Service Response | JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response
PFM - Agent for Virtual Machine | JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machine
PFM - Agent for WebLogic Server | JP1/Performance Management - Agent Option for BEA WebLogic Server
JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle(R) WebLogic Server
PFM - Agent for WebSphere Application Server | JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server
PFM - Agent for WebSphere MQ | JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ
PFM - Base | JP1/Performance Management - Base
PFM - Manager | JP1/Performance Management - Manager
PFM - RM | PFM - RM for Microsoft SQL Server | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Microsoft(R) SQL Server
PFM - RM for Oracle | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Oracle
PFM - RM for Platform | JP1/Performance Management - Remote Monitor for Platform
PFM - Web Console | JP1/Performance Management - Web Console
Solaris | Solaris 9 | Solaris 9 (SPARC)
Solaris 10 | Solaris 10 (SPARC)
Solaris 10 (x64)
Solaris 10 (x86)
Win32 | Win32(R)
Windows Server 2003 | Windows Server 2003 (x86)または2003 (x86) | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 (x64)または2003 (x64) | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 Enterprise x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 Standard x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition
Windows Server 2008 | Windows Server 2008 (x86) | Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V(TM)
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V(TM)
Windows Server 2008 (x64) | Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard(x64)
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise(x64)
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2, Standard(x64)
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2, Enterprise(x64)
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2, Datacenter(x64)

PFM - Manager，PFM - Agent，PFM - Base，PFM - Web Console，およびPFM - RMを総称して，Performance Managementと表記することがあります。

Windows Server 2003およびWindows Server 2008を総称して，Windowsと表記することがあります。

このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を，次の表に示します。

正式名称 | このマニュアルでの表記
Byte Order Mark | BOM
Domain Name System | DNS
Dynamic Host Configuration Protocol | DHCP
Extensible Markup Language | XML
File Transfer Protocol | FTP
Hyper Text Markup Language | HTML
Hypertext Transfer Protocol | HTTP※
Hypertext Transfer Protocol Security | HTTPS※
Internet Message Access Protocol Version 4 | IMAP4
Internet Protocol | IP
Network Address Port Translation | NAPT
Network Address Translation | NAT
Network Time Protocol | NTP
Open Database Connectivity | ODBC
Operating System | OS
Portable Document Format | PDF
Post Office Protocol Version 3 | POP3
Privacy Enhanced Mail | PEM
Request for Comments | RFC
Secure Socket Layer | SSL
Simple Mail Transfer Protocol | SMTP
Simple Network Time Protocol | SNTP
Small Computer System Interface | SCSI
Transmission Control Protocol | TCP
Transport Layer Security | TLS
Uniform Resource Locator | URL

注※　HTTPとHTTPSを総称して，HTTP(S)と表記することがあります。

このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次に示します。

記号
意　味

［ ］
画面，タブ，メニュー，ダイアログボックス，ダイアログボックスのボタン，ダイアログボックスのチェックボックスなどを示します。

（例）

［メイン］画面

［エージェント］タブ

《　》
ユーザーが指定しなかった場合に仮定される値を示します。

((　))
ユーザー指定値の指定範囲を示します。

太字
重要な用語，または利用状況によって異なる値であることを示します。

このマニュアルの数式中で使用する記号

このマニュアルの数式中で使用する記号を次に示します。

記号 | 意　味
＊ | 乗算記号を示します。
/ | 除算記号を示します。

図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を次のように定義します。

フォルダおよびディレクトリの統一表記

このマニュアルでは，Windowsで使用されている「フォルダ」とUNIXで使用されている「ディレクトリ」とが同じ場合，原則として，「ディレクトリ」と統一表記しています。

このマニュアルでのコマンドの表記

Performance Management 09-00以降では，08-51以前のコマンドと互換性を持つ新形式のコマンドが追加されました。このため，このマニュアルではコマンドを次のように表記しています。

新形式のコマンド（08-51以前のコマンド）

（例）

jpcconf agent setup（jpcagtsetup）

この例では，jpcconf agent setupが新形式のコマンドで，jpcagtsetupが08-51以前のコマンドになります。

新形式のコマンドを使用できるのは，PFM-Agentの同一装置内の前提プログラム（PFM - ManagerまたはPFM - Base）のバージョンが09-00以降の場合です。なお，前提プログラムのバージョンが09-00以降の場合でも，08-51以前のコマンドは使用できます。

このマニュアルでのプロダクト名，サービスID，およびサービスキーの表記

Performance Management 09-00以降では，プロダクト名表示機能を有効にすることで，サービスIDおよびサービスキーをプロダクト名で表示できます。

識別子 | プロダクト名表示機能
無効 | 有効
サービスID | VS1ホスト名 | ホスト名< Service Response >(Store)
VA1ホスト名 | ホスト名< Service Response >
サービスキー | agtv | SR

このマニュアルでは，プロダクト名表示機能を有効としたときの形式で表記しています。

なお，プロダクト名表示機能を有効にできるのは，次の条件を同時に満たす場合です。

PFM - Agentの同一装置内の前提プログラム（PFM - ManagerまたはPFM - Base）のバージョンが09-00以降

PFM - Web Consoleおよび接続先のPFM - Managerのバージョンが09-00以降

Performance Managementのインストール先フォルダの表記

このマニュアルでは，Windows版Performance Managementのインストール先フォルダを，インストール先フォルダと表記しています。

Windows版Performance Managementのデフォルトのインストール先フォルダは，次のとおりです。

PFM - Web Console以外のPerformance Managementのプログラムのインストール先フォルダ

・Windows Server 2003 (x64)，64ビット版のWindows Server 2008の場合

システムドライブ¥Program Files(x86)¥Hitachi¥jp1pc

・上記以外の場合

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥jp1pc

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ

・Windows Server 2003 (x64)，64ビット版のWindows Server 2008の場合

システムドライブ¥Program Files(x86)¥Hitachi¥jp1pcWebCon

・上記以外の場合

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥jp1pcWebCon

Performance Managementで対応するNNM製品について

Performance Managementでは，次の製品との連携をサポートしています。

HP Network Node Manager Software バージョン6以前

HP Network Node Manager Starter Edition Software バージョン7.5以前

JP1/Cm2/Network Node Manager バージョン7以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition 250 バージョン8以前

JP1/Cm2/Network Node Manager Starter Edition Enterprise バージョン8以前

このマニュアルでは，これらの製品を「NNM」，これらの製品と連携するための機能を「NNM連携」と表記します。

なお，Performance Managementでは，次の製品との連携はサポートしていません。ご注意ください。

HP Network Node Manager i Software v8.10

JP1/Cm2/Network Node Manager i 09-00以降

常用漢字以外の漢字の使用について

このマニュアルでは，常用漢字を使用することを基本としていますが，次に示す用語については，常用漢字以外の漢字を使用しています。

宛先（あてさき）　鍵（かぎ）　個所（かしょ）　桁（けた）　貼り付け（はりつけ）　汎用（はんよう）　必須（ひっす）　捕捉（ほそく）

KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024 バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

1.　PFM - Agent for Service Responseの概要

この章では，PFM - Agent for Service Responseの概要について説明します。

＜この章の構成＞

1.1　PFM - Agent for Service Responseの特長

1.2　PFM - Agent for Service Responseの機能

1.3　パフォーマンスデータの収集と管理の概要

1.4　パフォーマンス監視の運用例

1.1　PFM - Agent for Service Responseの特長

PFM - Agent for Service Responseは，インターネットサービスのパフォーマンスを監視するために，パフォーマンスデータを収集および管理するプログラムです。

PFM - Agent for Service Responseの特長を次に示します。

インターネットサービスの稼働状況を分析できる
監視対象のインターネットサービスから，応答時間などのパフォーマンスデータをPFM - Agent for Service Responseで収集および集計し，その傾向や推移を図示することで，インターネットサービスの稼働状況の分析が容易にできます。

インターネット上の運用上の問題点を早期に発見し，原因を調査する資料を提供できる
インターネット上で，応答時間が遅延するなどのパフォーマンスの低下が発生した場合，Eメールなどを使ってユーザーに通知することで，問題点を早期に発見できます。また，その問題点に関連する情報を図示することで，原因を調査する資料を提供できます。

PFM - Agent for Service Responseを使用するには，PFM - Manager，PFM - BaseおよびPFM - Web Consoleが必要です。

PFM - Agent for Service Responseについて次に説明します。

＜この節の構成＞

1.1.1　インターネットサービスのパフォーマンスデータを収集できます

1.1.2　パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます

1.1.3　パフォーマンスデータを保存できます

1.1.4　インターネットサービスの運用上の問題点を通知できます

1.1.5　アラームおよびレポートが容易に定義できます

1.1.6　クラスタシステムで運用できます

1.1.1　インターネットサービスのパフォーマンスデータを収集できます

PFM - Agent for Service Responseを使用すると，インターネットサービスの応答時間などのパフォーマンスデータが収集できます。

PFM - Agent for Service Responseでは，パフォーマンスデータを，次のように収集および利用できます。

インターネットサービスの応答性能情報を収集できる
PFM - Agent for Service Responseは，各インターネットサービスのサーバにリクエストを送信し，レスポンスを得るまでの時間やデータ転送のスループットを計測することによって，インターネットサービスの応答性能の情報を収集します。PFM - Agent for Service Responseが収集する応答時間やスループットなどを，応答性能情報といいます。PFM - Agent for Service Responseは次の9種類のインターネットサービスを計測対象としています。

HTTP

HTTPS

SMTP

POP3

IMAP4

DNS

DHCP

FTP

TCP

Internet Explorerの操作を計測できる
Internet Explorerで操作してからWebページの表示が完了するまでの時間を計測することによって，Internet Explorerを使用しているときの体感性能に近い応答性能情報を収集できます。Internet Explorerでの複数の操作から成る一連の作業を，一つのIEシナリオとして定義し，計測できます。

トランザクションを計測できる
HTTPおよびHTTPS（以降，HTTP(S)と表記します）サービスの計測については，1回のリクエスト・レスポンスの計測だけでなく複数のHTTP(S)のリクエスト・レスポンスから成る一連の作業を一つのWebトランザクションとして計測できます。

計測対象サービスを拡張できる
PFM - Agent for Service Responseが標準でサポートするインターネットサービス以外のサービスを計測したい場合，サービスの応答時間を計測するプログラムを用意し，PFM - Agent for Service Responseにユーザー定義コマンドとして登録することで，計測対象サービスを追加できます。

PFM - Agent for Service Responseでは，パフォーマンスデータは，次のように利用できます。

インターネットサービスの稼働状況をグラフィカルに表示できる
パフォーマンスデータは，PFM - Web Consoleを使用して，「レポート」と呼ばれるグラフィカルな形式に加工し，表示できます。レポートによって，インターネットサービスの稼働状況がよりわかりやすく分析できるようになります。
レポートには，次の種類があります。

リアルタイムレポート
監視しているインターネットサービスの現在の状況を示すレポートです。主に，システムの現在の状態や問題点を確認するために使用します。リアルタイムレポートの表示には，収集した時点のパフォーマンスデータが直接使用されます。

履歴レポート
監視しているインターネットサービスの過去から現在までの状況を示すレポートです。主に，システムの傾向を分析するために使用します。履歴レポートの表示には，PFM - Agent for Service Responseのデータベースに格納されたパフォーマンスデータが使用されます。

問題が起こったかどうかの判定条件として使用できる
収集されたパフォーマンスデータの値が何らかの異常を示した場合，ユーザーに通知するなどの処置を取るように設定できます。

1.1.2　パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます

パフォーマンスデータは，「レコード」の形式で収集されます。各レコードは，「フィールド」と呼ばれるさらに細かい単位に分けられます。レコードおよびフィールドの総称を「データモデル」と呼びます。

レコードは，性質によって三つのレコードタイプに分けられます。どのレコードでどのパフォーマンスデータが収集されるかは，PFM - Agent for Service Responseで定義されています。ユーザーは，PFM - Web Consoleを使用して，どのパフォーマンスデータのレコードを収集するか選択します。

PFM - Agent for Service Responseのレコードタイプを次に示します。

Product Intervalレコードタイプ（以降，PIレコードタイプと省略します）
PIレコードタイプのレコードには，1分ごとのプロセス数など，ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータが収集されます。PIレコードタイプは，時間の経過に伴うシステムの状態の変化や傾向を分析したい場合に使用します。

Product Detailレコードタイプ（以降，PDレコードタイプと省略します）
PDレコードタイプのレコードには，現在起動しているプロセスの詳細情報など，ある時点でのシステムの状態を示すパフォーマンスデータが収集されます。PDレコードタイプは，ある時点でのシステムの状態を知りたい場合に使用します。

Product Logレコードタイプ（以降，PLレコードタイプと省略します）
PLレコードタイプのレコードには，システムやアプリケーションのログやメッセージなどが収集されます。

各レコードについては，「9.　レコード」を参照してください。

1.1.3　パフォーマンスデータを保存できます

収集したパフォーマンスデータを，PFM - Agent for Service Responseの「Storeデータベース」と呼ばれるデータベースに格納することで，現在までのパフォーマンスデータを保存し，インターネットサービスの稼働状況について，過去から現在までの傾向を分析できます。傾向を分析するためには，履歴レポートを使用します。

ユーザーは，PFM - Web Consoleを使用して，どのパフォーマンスデータのレコードをStoreデータベースに格納するか選択します。PFM - Web Consoleでのレコードの選択方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

1.1.4　インターネットサービスの運用上の問題点を通知できます

PFM - Agent for Service Responseで収集したパフォーマンスデータは，インターネットサービスのパフォーマンスをレポートとして表示するのに利用できるだけでなく，インターネットサービスを運用していて問題が起こったり，障害が発生したりした場合にユーザーに警告することもできます。

例えば，インターネットサービスのサーバにリクエストを送信し，レスポンスを得るまでの時間が10秒を上回った場合，ユーザーにEメールで通知するとします。このように運用するために，「インターネットサービスのサーバにリクエストを送信し，レスポンスを得るまでの時間が10秒を上回る」を異常条件のしきい値として，そのしきい値に達した場合，Eメールをユーザーに送信するように設定します。しきい値に達した場合に取る動作を「アクション」と呼びます。アクションには，次の種類があります。

Eメールの送信

コマンドの実行

SNMPトラップの発行

JP1イベントの発行

しきい値やアクションを定義したものを「アラーム」と呼びます。一つ以上のアラームを一つのテーブルにまとめたものを「アラームテーブル」と呼びます。アラームテーブルを定義したあと，PFM - Agent for Service Responseと関連づけます。アラームテーブルとPFM - Agent for Service Responseとを関連づけることを「バインド」と呼びます。バインドすると，PFM - Agent for Service Responseによって収集されているパフォーマンスデータが，アラームで定義したしきい値に達した場合，ユーザーに通知できるようになります。

このように，アラームおよびアクションを定義することによって，インターネットサービスの運用上の問題を早期に発見し，対処できます。

アラームおよびアクションの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，アラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

1.1.5　アラームおよびレポートが容易に定義できます

PFM - Agent for Service Responseでは，「監視テンプレート」と呼ばれる，必要な情報があらかじめ定義されたレポートおよびアラームを提供しています。この監視テンプレートを使用することで，複雑な定義をしなくてもインターネットサービスの運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。監視テンプレートは，ユーザーの環境に合わせてカスタマイズすることもできます。監視テンプレートの使用方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働分析のためのレポートの作成またはアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。また，監視テンプレートの詳細については，「8.　監視テンプレート」を参照してください。

1.1.6　クラスタシステムで運用できます

クラスタシステムを使うと，システムに障害が発生した場合にも継続して業務を運用できる，信頼性の高いシステムが構築できます。このため，システムに障害が発生した場合でもPerformance Managementの24時間稼働および24時間監視ができます。

クラスタシステムでホストに障害が発生した場合の運用例を次の図に示します。

図1-1　クラスタシステムの運用例

同じ設定の環境を二つ構築し，通常運用する方を「実行系ノード」，障害発生時に使う方を「待機系ノード」として定義しておきます。

クラスタシステムでのPerformance Managementの運用の詳細については，「5.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

1.2　PFM - Agent for Service Responseの機能

PFM - Agent for Service Responseは，インターネットサービスの応答時間やデータ転送スループットなどを計測するプログラムです。PFM - Agent for Service Responseを使ったインターネットサービスの計測には，次の形態があります。

インターネットサービスの計測

IEシナリオの計測

Webトランザクションの計測

ユーザー定義サービスの計測

IEシナリオの計測では，Internet Explorerの複数の操作から成る一連の作業を測定できます。Webトランザクションの計測では，複数のHTTP(S)のリクエスト・レスポンスから成る一連の作業を計測できます。

IEシナリオの計測とWebトランザクションの計測の相違点については，「付録J　IEシナリオの計測とWebトランザクションの計測の相違点」を参照してください。

それぞれの形態について，サービスの計測の仕組みや，計測項目，計測条件について説明します。

＜この節の構成＞

1.2.1　インターネットサービスの計測

1.2.2　IEシナリオの計測

1.2.3　Webトランザクションの計測

1.2.4　ユーザー定義サービスの計測

1.2.1　インターネットサービスの計測

PFM - Agent for Service Responseは，HTTPやSMTPなどのサーバに対し，リクエストを送信してレスポンスを取得するまでの時間や，データ転送のスループットなどを取得してインターネットサービスの応答性能を計測します。インターネットサービスの応答性能を計測する機能をプローブといいます。PFM - Agent for Service Responseでは，インターネットサービスの応答時間を，秒単位で小数点第3位（0.001秒の位）まで計測できます。

PFM - Agent for Service Responseでのインターネットサービス計測の概要を次の図に示します。

図1-2　インターネットサービス計測の概要

PFM - Agent for Service ResponseのProbe Daemonは，起動時に次の三つのファイルを読み込みます。計測結果は，計測条件ごとにいったんレポートファイルに出力され，一定の間隔でAgent Collectorによって収集されます。

Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）
PFM - Agent for Service Responseのプローブの計測多重度やレポートファイルのサイズ上限などの起動オプションを定義するファイルです。詳細については，「7.2　Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）」を参照してください。

計測条件登録ファイル（esptask.xml）
計測対象のサービスタイプや，ホスト名，計測間隔などの計測条件を定義するファイルです。PFM - Web Consoleから設定します（直接編集することもできます）。PFM - Web Consoleからの設定については，「3.7　PFM - Web Consoleからの計測条件の定義」を参照してください。計測条件登録ファイルの詳細については，「7.3　計測条件登録ファイル（esptask.xml）」を参照してください。

パスワードファイル（esp.pdb）
計測対象のインターネットサービスへログインする際に必要なパスワードを登録・管理するファイルです。詳細については，「3.3.1　パスワードの登録」を参照してください。

1.2.2　IEシナリオの計測

PFM - Agent for Service Responseは，Internet Explorerで操作してからWebページの表示が完了するまでの時間を取得し，Internet Explorerを使用しているときに体感する応答性能を計測します。Internet Explorerでの複数の操作から成る一連の作業を，一つのIEシナリオとして定義し，計測できます。PFM - Agent for Service Responseでは，IEシナリオの応答時間を，秒単位で小数点第3位（0.001秒の位）まで計測できます。

IEシナリオ計測の概要を次の図に示します。

図1-3　IEシナリオ計測の概要

PFM - Agent for Service ResponseのIE Probe Daemonは，起動時に次の三つのファイルを読み込みます。計測結果は，計測条件ごとにいったんレポートファイルに出力され，一定の間隔でAgent Collectorによって収集されます。

Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）
PFM - Agent for Service ResponseのIEプローブの計測多重度やレポートファイルのサイズ上限などの起動オプションを定義するファイルです。詳細については，「7.2　Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）」を参照してください。

計測条件登録ファイル（esptask.xml）
計測対象のサービスタイプや，ホスト名，計測間隔などの計測条件を定義するファイルです。PFM - Web Consoleから設定します（直接編集することもできます）。PFM - Web Consoleからの設定については，「3.7　PFM - Web Consoleからの計測条件の定義」を参照してください。計測条件登録ファイルの詳細については，「7.3　計測条件登録ファイル（esptask.xml）」を参照してください。

IEシナリオファイル
Internet Explorerで実行した操作情報を記録してIEシナリオとして定義するファイルです。IEシナリオは，IE Recorderで定義できます。IE Recorderでは，Internet Explorerの画面をウィンドウに呼び出し，ウィンドウ上で実行するInternet Explorerの操作を記録することによってIEシナリオを定義できます。

IEシナリオの計測では，IEシナリオファイルの定義に従って，Internet Explorerの操作を再生し，再生の所要時間などを計測します。

計測結果は，IEシナリオを再生した全体の計測結果が出力されます。また，IEシナリオの任意の操作を計測した結果についても同様に出力されます。計測結果となる稼働性能情報については，「9.　レコード」の「IE Scenario（PI_IES）」「IE Scenario Overview（PI_IESO）」を参照してください。

＜この項の構成＞

(1)　任意の操作の応答性能計測

(2)　レスポンス判定

(3)　タグの特定

(1)　任意の操作の応答性能計測

任意の操作の応答性能を計測できます。任意の操作の応答性能を計測する場合は，操作の範囲をスコープとして定義します。スコープは16個まで定義できます。スコープとして定義する操作の範囲は，ほかのスコープで定義した範囲と重複してもかまいません。スコープの定義例を次の図に示します。

図1-4　スコープの定義例

上記の例の場合，各スコープの計測項目は次のようになります。

IEシナリオ全体
ログイン画面の取得から，ログイン後のメイン画面の表示完了，操作画面1の表示完了，操作画面2の表示完了までのIEシナリオの再生に要した時間

スコープ1
ログイン画面の取得から，ログイン後のメイン画面の表示完了までのIEシナリオの再生に要した時間

スコープ2
ログイン画面の取得から，ログイン後のメイン画面の表示完了，操作画面1の表示完了までのIEシナリオの再生に要した時間

スコープ3
メイン画面で操作画面1を選択してから，操作画面1の表示完了までのIEシナリオの再生に要した時間

スコープ4
操作画面1で操作画面2を選択してから，操作画面2の表示完了までのIEシナリオの再生に要した時間

このように，一つのIEシナリオについて，スコープを定義することによって各処理の性能を計測できます。

(2)　レスポンス判定

レスポンス判定情報を定義することによって，取得したHTMLの応答内容をチェックし，計測対象の異常を検知できます。

ログイン失敗を通知する画面が表示された場合を計測の失敗と扱いたいときは，レスポンス判定情報を定義して，応答内容をチェックしてください。応答内容のチェックでは，画面のHTMLファイルに含まれる文字列だけをチェックの対象とします。

(3)　タグの特定

IEシナリオを記録したあとで，計測対象サイトの画面のレイアウト変更などを行ったために，HTMLファイル中の操作対象となるタグの属性や記述位置などが変更されることがあります。そのような場合に，IEシナリオを記録し直さなくてもIEシナリオの計測ができるように，操作対象となるタグの絞り込み方法を指定できます。

操作対象となるタグの特定方法を次に示します。

インナーテキスト

開始タグと終了タグに囲まれたインナーテキストから，操作対象となるタグを特定します。インナーテキストを指定すると，IEシナリオの再生時に，指定したインナーテキストを含むタグが選択され，実行されます。指定したテキストを含むタグが複数ある場合，HTMLファイルで最初に記述されているタグが選択されます。

属性

タグに含まれる属性の値から，操作対象となるタグを特定します。

属性を指定すると，IEシナリオの再生時に，指定した属性の値を含むタグが選択され，実行されます。指定した属性の値を含むタグが複数ある場合，最初に記述されているタグが選択され，実行されます。

タグの位置

インナーテキストや属性の値が同じタグのうち，HTMLファイルの先頭から数えて何番目にあるかというタグの位置から，操作対象となるタグを特定します。タグの位置を指定すると，IEシナリオの再生時に，指定した位置に記述されたタグが選択され，実行されます。

操作対象となるタグの特定方法を指定する方法については，「6.2.2　［操作の設定］画面」を参照してください。

1.2.3　Webトランザクションの計測

PFM - Agent for Service Responseでは，HTTP(S)サービスを計測するにあたって，1回のリクエスト・レスポンスの計測だけでなく複数のHTTP(S)のリクエスト・レスポンスから成る一連の作業をWebトランザクションとして定義し，計測できます。これによって，Webサーバの計測だけでなく，ログインを必要とするWebアプリケーションの計測もできます。PFM - Agent for Service Responseでは，Webトランザクションの応答時間を，秒単位で小数点第3位（0.001秒の位）まで計測できます。

Webトランザクション計測の概要を次の図に示します。

図1-5　Webトランザクション計測の概要

PFM - Agent for Service ResponseのProbe Daemonは，起動時に次の四つのファイルを読み込みます。計測結果は，計測条件ごとにいったんレポートファイルに出力され，一定の間隔でAgent Collectorによって収集されます。

Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）
PFM - Agent for Service Responseのプローブの計測多重度やレポートファイルのサイズ上限などの起動オプションを定義するファイルです。詳細については，「7.2　Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）」を参照してください。

計測条件登録ファイル（esptask.xml）
計測対象のサービスタイプや，ホスト名，計測間隔などの計測条件を定義するファイルです。PFM - Web Consoleから設定します（直接編集することもできます）。PFM - Web Consoleからの設定については，「3.7　PFM - Web Consoleからの計測条件の定義」を参照してください。計測条件登録ファイルの詳細については，「7.3　計測条件登録ファイル（esptask.xml）」を参照してください。

Webトランザクションファイル
計測対象となるWebトランザクションのアクセス先のURL，Web認証，プロキシなどの情報を定義するファイルです。詳細については，「7.5　Webトランザクションファイル」を参照してください。

パスワードファイル（esp.pdb）
計測対象のインターネットサービスへログインする際に必要なパスワードを登録・管理するファイルです。詳細については，「3.3.1　パスワードの登録」を参照してください。

Webトランザクションの計測では，Webトランザクションの定義に従ってHTTP(S)リクエストを発行し，応答時間などを計測します。計測するURLは，HTMLのフレーム単位に定義する必要があります。トランザクションは，Internet Explorerなどのブラウザーソフトでの連続した操作をシミュレーションして計測されます。また，Webトランザクション全体の計測のほか，次について計測できます。

計測結果は，Webトランザクションを再生した全体の計測値が出力されます。また，Webトランザクションの任意のページ遷移を計測した結果についても同様に出力されます。計測結果となる稼働性能情報については，「9.　レコード」の「Web Transaction（PI_WT）」「Web Transaction Overview（PI_WTO）」を参照してください。

Webトランザクション情報はWeb Recorderで定義できます。Web Recorderでは，Internet Explorerの画面をウィンドウに呼び出し，ウィンドウ上で実行するブラウザー操作を記録することによってWebトランザクション情報を定義できます。

＜この項の構成＞

(1)　任意のページ遷移の応答性能計測

(2)　レスポンス判定

(3)　埋め込みリソースの取得

(4)　動的セッション管理対応

(5)　文字セットの指定

(6)　URLエンコード

(1)　任意のページ遷移の応答性能計測

任意のページ遷移の応答性能を計測できます。任意のページ遷移の応答性能を計測する場合は，ページの遷移範囲をスコープとして定義します。スコープは8個まで定義できます。スコープとして定義するページ遷移の範囲は，ほかのスコープで定義した範囲と重複してもかまいません。スコープの定義例を次の図に示します。

図1-6　スコープの定義例

上記の例の場合，各スコープの計測項目は次のようになります。

トランザクション全体
ログイン画面の取得から，ログイン，送信メール一覧取得，受信メール一覧取得に要した時間

スコープ1
ログイン画面の取得とログインに要した時間など

スコープ2
ログイン画面の取得から，送信メール一覧の取得までに要した時間など

スコープ3
送信メール一覧の取得に要した時間など

スコープ4
受信メール一覧の取得に要した時間など

このように，一つのWebトランザクションについて，スコープを定義することによって各処理の性能を計測できます。

(2)　レスポンス判定

レスポンス判定情報を定義することによって，定義したURLから取得したHTMLの応答内容をチェックし，計測対象の異常を検知できます。ログインに失敗しても再度ログイン画面が表示されるなど，HTTPプロトコルレベルでは成功していても，Webトランザクションの監視は失敗と扱いたい場合は，レスポンス判定情報を定義して，応答内容をチェックしてください。

(3)　埋め込みリソースの取得

埋め込みリソースを取得するよう定義することによって，計測時に埋め込みリソースを自動的に取得できます。計測時に取得したHTMLを解析し，次の表に示すタグおよび属性名の値に指定されているリソースを取得します。埋め込みリソースの取得対象となっていないタグで指定している埋め込みリソースや，JavaScriptなどを使用して埋め込まれているリソースなどの取得時間を応答時間に含めて計測したい場合は，Webトランザクションの定義でそれらのリソースのURLをステップとして追加してください。

表1-1　埋め込みリソースの取得対象

タグ名 | 属性名
applet | code
body | background
embed | src
img | src
object | data
script | src

注

タグ名および属性名は，大文字・小文字を区別しません。

(4)　動的セッション管理対応

Webトランザクションの計測では，発行するリクエストの内容が動的に変化する場合にも対応しており，セッションIDを用いてセッション管理を行っているサイトなども計測できます。

例として，Webアプリケーションなどを使用したサイトで，HTML上のフォームでログインを行うページについて説明します。このようなサイトでは，ログイン時にセッションIDを割り当て，その後のリクエスト内にセッションIDを含めることで，アクセス元を特定しています。

このようなサイトを監視する場合は，ログイン時に発行（返信）されたセッションIDを以降のアクセスで発行するリクエストに含ませる必要があります。

しかし，Web Recorderで記録したセッションIDでリクエストを発行すると，Webサーバで不当なセッションIDとしてリクエストが送信されていると判断され，「セッションIDが無効」などのエラーメッセージを示すHTMLが返信されます（このようなエラーメッセージを表示する場合でもHTTPとしてのリクエスト結果は成功になります）。

このような環境で正しく計測するには，Web Recorderで記録したセッションIDではなく，Webトランザクション計測中に発行されたセッションIDを使用してリクエストを発行する必要があります。

PFM - Agent for Service Responseでは，可変文字列と代替文字列を設定することで，動的セッション管理に対応します。可変文字列として，記録時に発行されたセッションIDが含まれる部分を設定します。このとき，Webトランザクションの定義でHTMLを出力するように指定した状態（<HTML_OUT>タグを指定）で計測し，出力されたHTMLを基に，セッションIDとなる部分を探して定義します。また，代替文字列には，実際に取得したHTML内のセッションIDとなる部分を指定します。

なお，Webトランザクションの計測では，計測中に発生したCookieは，その条件に従って，リクエストを発行します。動的セッション管理をCookieで実装しており，Cookieの値を編集しなくてよい場合は，可変文字列と代替文字列の定義は不要です。Cookieの値を編集する場合は，Cookieの値を編集するための代替文字列生成コマンドを用意して，可変文字列にCookieの値を，代替文字列に代替文字列生成コマンドを定義します。

(5)　文字セットの指定

Webトランザクションの計測では，次の文字セットを指定できます。文字セットは，Webトランザクションファイルで指定します。

Webトランザクションファイルを記載する文字セット
WebトランザクションファイルのXML宣言文で指定します。指定できる文字セットは，Shift_JIS，EUC-JP，ISO-2022-JP，UTF-8またはUS-ASCIIです。
複数の文字セットが混合するWebトランザクションファイルは作成できません。ファイルを分けて定義してください。なお，UTF-8を指定する場合，Webトランザクションファイルをエディタで編集して保存する際にBOM（Byte Order Mark）を付加しないでください。BOMを付加するとWeb Recorderで読み込みに失敗します。

取得するHTMLの文字セット
Webトランザクションファイルの<DEFAULT_CHARSET>タグまたは<CHARSET>タグで指定します。指定できる文字セットは，Shift_JIS，EUC-JP，ISO-2022-JPまたはUTF-8のどれかです。また，HTMLの文字セットがUS-ASCIIの場合，Shift_JISを指定して，レスポンス判定や可変文字列をASCII文字で定義することで対応できます。
レスポンス判定や可変文字列を定義する場合は，この文字セットを正しく指定する必要があります。

計測時に送信するリクエスト情報（URL，メッセージボディ，Cookie）の文字セット
Webトランザクションファイルの<REQUEST_CHARSET>タグで指定します。
Webトランザクションファイルを記載した文字セット，取得したHTMLの文字セットに関係なく，ここで指定した文字セットでリクエスト情報が送信されます。指定できる文字セットは，Shift_JIS，EUC-JP，ISO-2022-JPまたはUTF-8のどれかです。また，リクエスト情報をUS-ASCIIで送信する場合，指定の省略またはShift_JISの指定によって対応できます。なお，ISO-2022-JPを指定した場合は，URLにマルチバイト文字を含まないようにしてください。また，可変文字列も定義しないでください。
リクエスト情報をすべてASCIIコードで定義している場合（URLエンコードされた文字列など）は，特に指定する必要はありません。

なお，UTF-8は日本語だけをサポートしています。

指定方法の詳細については，「7.5　Webトランザクションファイル」を参照してください。

(6)　URLエンコード

Webトランザクションファイルに定義されているURLとメッセージボディは，リクエスト発行時に，次のようにURLエンコードが行われます。

表1-2　URLエンコードの処理

URLエンコード対象
対象の文字列
URLエンコードの処理

URL
「%xy」※1の3文字の文字列
そのまま

英数字
そのまま

次の記号文字
;　/　?　:　@　&　=　+　$　,　-　_　.　!　~　*　'　(　)
そのまま

上記以外の文字
1バイトごとに「%xy」※1の3文字の文字列に変換されます。

メッセージボディ※2
半角スペース
「+」に変換されます。

「%xy」※1の3文字の文字列
そのまま

英数字
そのまま

次の記号文字
;　/　?　:　@　&　=　+　$　,　-　_　.　!　~　*　'　(　)
そのまま

上記以外の文字
1バイトごとに「%xy」※1の3文字の文字列に変換されます。

注※1

x，yはそれぞれ4ビットを16進数で表現した値です。

注※2

application/x-www-form-urlencodedで送信する場合だけです。

代替文字列に対しても，上表と同様に処理されて，可変文字列に置き換えられます。URLで区切り文字として扱われる文字（「/」「=」など）を可変文字列として使用したい場合，その文字を強制的にURLエンコードする必要があります。この場合，Webトランザクションファイルで<SUBSTITUTE_FORCE_URLENCODE>タグを指定してください。<SUBSTITUTE_FORCE_URLENCODE>タグの詳細については，「7.5.2　Webトランザクション計測条件定義の書式と定義内容」を参照してください。

1.2.4　ユーザー定義サービスの計測

PFM - Agent for Service Responseが標準でサポートするインターネットサービス以外のサービスを計測したい場合は，計測対象サービスの応答時間などを計測するプログラムを用意し，ユーザー定義コマンドとして登録します。PFM - Agent for Service Responseでは，このプログラムをユーザー定義コマンドといいます。また，ユーザー定義コマンドで計測するサービスをユーザー定義サービスといいます。PFM - Agent for Service Responseでは，ユーザー定義サービスの応答時間を，秒単位で小数点第3位（0.001秒の位）まで計測できます。

ユーザー定義コマンドの計測には，次の二とおりがあります。

ユーザー定義コマンドが出力した数値を計測結果とする。

ユーザー定義サービスの実行時間を計測結果とする。

ユーザー定義サービス計測の概要を次の図に示します。

図1-7　ユーザー定義サービス計測の概要

PFM - Agent for Service ResponseのProbe Daemonは，起動時に次の三つのファイルを読み込みます。計測結果は，計測条件ごとにいったんレポートファイルに出力され，一定の間隔でAgent Collectorによって収集されます。

Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）
PFM - Agent for Service Responseのプローブの計測多重度やレポートファイルのサイズ上限などの起動オプションを定義するファイルです。詳細については，「7.2　Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）」を参照してください。

計測条件登録ファイル（esptask.xml）
計測対象のサービスタイプや，ホスト名，計測間隔などの計測条件を定義するファイルです。PFM - Web Consoleから設定します（直接編集することもできます）。PFM - Web Consoleからの設定については，「3.7　PFM - Web Consoleからの計測条件の定義」を参照してください。計測条件登録ファイルの詳細については，「7.3　計測条件登録ファイル（esptask.xml）」を参照してください。

コマンド登録ファイル（espcommand.xml）
ユーザー定義コマンドを登録するファイルです。詳細については，「7.6　コマンド登録ファイル（espcommand.xml）」を参照してください。

PFM - Agent for Service Responseは，標準でサポートするインターネットサービスの計測と同様に，定義した計測条件に従ってユーザー定義コマンドを計測間隔ごとに呼び出し，継続的に計測します。ただし，一つのユーザー定義サービスについて計測できる項目は一つだけです。一つのユーザー定義サービスについて複数の項目を計測したい場合は，別のユーザー定義コマンドとして定義する必要があります。

1.3　パフォーマンスデータの収集と管理の概要

PFM - Agent for Service Responseによるパフォーマンスデータ収集の流れを次の図に示します。

図1-8　PFM - Agent for Service Responseによるパフォーマンスデータ収集の流れ

PFM - Agent for Service Responseでは，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonが計測対象の応答時間を測定しています。計測結果はいったんレポートファイルに出力されます。Agent Collectorは，レポートファイルの最新のデータを収集し，レコードの形式で管理します。

なお，パフォーマンスデータの収集方法と管理方法は，パフォーマンスデータが格納されるレコードのレコードタイプによって異なります。PFM - Agent for Service Responseのレコードは，次の三つのレコードタイプに分けられます。

PIレコードタイプ

PDレコードタイプ

PLレコードタイプ

パフォーマンスデータの収集方法と管理方法については，次の個所を参照してください。

パフォーマンスデータの収集方法
パフォーマンスデータの収集方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。
収集されるパフォーマンスデータの値については，「9.　レコード」を参照してください。

パフォーマンスデータの管理方法
パフォーマンスデータの管理方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

PFM - Agentで収集および管理されているレコードのうち，どのパフォーマンスデータを利用するかは，PFM - Web Consoleで選択します。選択方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

1.4　パフォーマンス監視の運用例

インターネットサービスを安定稼働させるためには，パフォーマンスを監視してシステムの状態を把握することが重要です。この節では，PFM - Agent for Service Responseを用いてパフォーマンスを監視する方法について説明します。

＜この節の構成＞

1.4.1　パフォーマンス監視の目的

1.4.2　ベースラインの選定

1.4.3　定義例（IEシナリオを計測する場合）

1.4.4　定義例（Webトランザクションを計測する場合）

1.4.1　パフォーマンス監視の目的

パフォーマンスを監視することは，インターネットサービスを安定稼働させる上で重要な作業です。

PFM - Agent for Service Responseを用いたパフォーマンス監視は，主にインターネットサービスの応答性能情報を分析し，ボトルネックの原因を見つけることを目的に使用できます。

インターネットサービスのパフォーマンスを監視したり，障害の発生をユーザーに警告するよう設定したりすることで，インターネットサービスの運用上の問題を早期に発見し，対処できるようになります。

このように，システムを安定稼働させるには，PFM - Agent for Service Responseを用いて正しくパフォーマンスを監視することが重要です。

パフォーマンスの監視方法について「1.4.3　定義例（IEシナリオを計測する場合）」および「1.4.4　定義例（Webトランザクションを計測する場合）」で例を挙げて紹介します。具体的な設定項目については，システムの運用形態に合わせて，検討してください。

1.4.2　ベースラインの選定

ベースラインの選定とは，インターネットサービスの運用で問題なしと想定されるラインをパフォーマンス測定結果から選定する作業です。

PFM製品では，ベースラインの値をしきい値とすることでシステムの運用監視をします。ベースラインの選定はしきい値を決定し，パフォーマンスを監視する上での重要な作業となります。

なお，ベースラインの選定では，次の注意事項を考慮してください。

運用環境の高負荷テスト時など，ピーク時の状態を測定することをお勧めします。

システム構成によってしきい値が大きく異なるため，システムリソースや運用環境を変更する場合は，再度ベースラインを測定することをお勧めします。

1.4.3　定義例（IEシナリオを計測する場合）

ここでは，PFM - Web Consoleを例として，動的セッション管理を行っているサイトでIEシナリオを計測するための設定方法について説明します。

IE Recorderを使用することで，動的に変化する「セッションID」などを意識することなく，IEシナリオを作成できます。

PFM - Web Consoleで次に示す一連の動作を行い，IEシナリオとして記録しています。

PFM - Web Consoleへのログイン

PFM - Web Consoleでの操作（レポート階層の表示）

PFM - Web Consoleからのログアウト

このIEシナリオを正常に計測するための設定手順の概要を次に示します。

IEシナリオの記録
IE Recorderを使って，IEシナリオを記録します。

IEシナリオのテスト
記録したIEシナリオが正常に再生されるか確認します。

計測条件の登録
記録したIEシナリオを計測条件登録ファイルに登録します。

動作確認テスト
IEシナリオが正常に計測できるか確認します。

上記の設定手順1から設定手順3は，IE Recorderを使用してGUI上で操作できます。

次に設定手順の詳細を(1)から(4)で説明します。

参考

IE Recorderは，メニューバーのメニューコマンドと同様に，ツールバーの各アイコンからも操作ができます。［IE Recorder］（メイン）画面のツールバーのアイコンについては，「6.2.1　［IE Recorder］（メイン）画面」を参照してください。

＜この項の構成＞

(1)　IEシナリオの記録

(2)　IEシナリオのテスト

(3)　計測条件の登録

(4)　動作確認テスト

(1)　IEシナリオの記録

IEシナリオを記録する手順を次に示します。

［スタート］－［プログラム］－［Performance Management］－［Agent Option for Service Response］－［IE Recorder］を選択する。
［IE Recorder］（メイン）画面が表示されます。

［IE Recorder］（メイン）画面で［アクション］－［記録］を選択する。
IEシナリオの記録が開始されます。

［IE Recorder］（メイン）画面の［アドレス］に，PFM - Web Consoleのログイン画面のURLを入力する。

［IE Recorder］（メイン）画面で［表示］－［移動］を選択する。
IEウィンドウ内にPFM - Web Consoleのログイン画面が表示されます。

IEウィンドウ内のログイン画面で，［ユーザー名］と［パスワード］を入力し［ログイン］ボタンをクリックする。
IEウィンドウ内にPFM - Web Console画面が表示されます。

IEウィンドウ内で［レポート階層］に移動する。

IEウィンドウ内で［ログアウト］を選択する。
IEウィンドウ内にPFM - Web Consoleのログイン画面が表示されます。

［IE Recorder］（メイン）画面で［アクション］－［停止］を選択する。
IEシナリオの記録が停止されます。

［IE Recorder］（メイン）画面で［ファイル］－［名前を付けて保存］を選択する。
［名前を付けて保存］画面が表示されます。

［保存する場所］に「iescena」フォルダを，［ファイル名］に「IEシナリオ」を指定し［保存］ボタンをクリックする。
IEシナリオがIEシナリオファイルに保存されます。

(2)　IEシナリオのテスト

記録したIEシナリオを再生する手順を次に示します。

［IE Recorder］（メイン）画面で［アクション］－［計測テスト］を選択する。
記録時の操作がIEウィンドウに再現されます。再生結果が［再生レポート］画面に表示されます。［再生レポート］画面の詳細については，「6.2.8　［再生レポート］画面」を参照してください。

参考

IEシナリオの再生に失敗した場合は，［IE Recorder］（メイン）画面で［アクション］－［再生］を選択したり，［アクション］－［ステップ再生］を選択したりするなど，再生に失敗した原因を調査できます。

(3)　計測条件の登録

計測条件登録ファイルに，IEシナリオの計測条件を簡易登録する手順を次に示します。

Windowsの［コントロールパネル］から［管理ツール］－［サービス］を選択し，PFM - Agent for ServiceResponseを停止する。
IEプローブをWindowsサービスから起動する機能を使用している場合は，IE Probe Daemonのサービスが停止されます。2.の操作は不要です。※

注※

WindowsのサービスからIEプローブを起動するための設定については，「4.1(5)　WindowsサービスからのIEプローブの起動と終了」を参照してください。

IEプローブをWindowsの［スタート］メニューから起動した場合は，タスクトレイに表示された［IE Probe］アイコンを右クリックし，ポップアップメニューから［終了］を選択する。
IE Probe Daemonのサービスが停止されます。

［IE Recorder］（メイン）画面で［ツール］－［計測条件の簡易登録］を選択する。
「KAVK38120-I計測条件が正常に登録されました。」というメッセージダイアログが表示されます。
簡易登録の詳細ついては，「3.4.2　計測条件の定義」を参照してください。

(4)　動作確認テスト

IEシナリオが正しく計測できるか確認する手順を次に示します。

Windowsの［コントロールパネル］から［管理ツール］－［サービス］を選択し，PFM - Agent for ServiceResponseを起動する。
IEプローブをWindowsサービスから起動する機能を使用している場合は，IE Probe Daemonのサービスが起動されます。2.の操作は不要です。※

注※

WindowsのサービスからIEプローブを起動するための設定については，「4.1(5)　WindowsサービスからのIEプローブの起動と終了」を参照してください。

Windowsの［スタート］－［プログラム］－［Performance Management］－［Agent Option for Service Response］－［IE Probe］を選択する。
IE Probe Daemonが起動されます。

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥probedata¥iescena¥ieprobed_計測条件ID¥IEシナリオの計測開始時刻フォルダに，名称が出力番号_操作番号_フレーム番号.htmlのファイルが出力されていることを確認する。
出力されたファイルに，次のようなエラーメッセージが出力されていないことを確認してください。

計測失敗時のエラーメッセージの表示例を示します。

(PFM7532)
</td>
</tr>
<tr class="v50pr-err-contents">

<td>Message</td>

<td class="v50pr-space-normal">
すでにログアウト済みのセッションで表示されたウィンドウが操作されました。<br>ウィンドウを閉じて，再度ウィンドウを開き直してください。
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td class="v50-dialog-right-contents"></td>
</tr>

1.4.4　定義例（Webトランザクションを計測する場合）

ここでは，PFM - Web Consoleを例として，動的セッション管理を行っているサイトでWebトランザクションを計測するための設定方法について説明します。

動的セッション管理を行っているサイトをWebトランザクションとして計測するためには，計測するごとに可変となる文字列の設定が必要です。

PFM - Web Consoleのトランザクションを計測する場合，Webサイトにログインするたびに変化するセッションIDによって，通信が管理されていることを考慮しなければなりません。また，セッションIDが含まれる部分は，「URL」や「メッセージボディ」などアクセスするサイトごとに異なる場合があることにも注意が必要です。

そのため，Webトランザクションを正常に計測するには，URLやメッセージボディに含まれているセッションIDは，PFM - Web Consoleに再度ログインしたときに与えられる新しいセッションIDへ，計測のたびに置き換える必要があります。

PFM - Web Consoleで次に示す一連の動作を行い，Webトランザクションとして記録しています。

PFM - Web Consoleへのログイン

PFM - Web Consoleでの操作（レポート階層の表示）

PFM - Web Consoleからのログアウト

このWebトランザクションを正常に計測するための設定手順の概要を次に示します。

Webトランザクションの記録
Web Recorderを使って，Webトランザクションのステップ情報を記録します。

計測条件の定義
作成したWebトランザクションを計測するために必要な定義を追加します。

計測条件のテスト
追加した定義に誤りがないか確認します。同時に，動的セッション管理に対応した設定を行うために必要な情報を取得します。

動的セッション管理に対応した設定
可変文字列を代替文字列に置き換えるための設定を行います。

動作確認テスト
Webトランザクションが正常に計測できるか確認します。

次に設定手順の詳細を(1)から(5)で説明します。

なお，(1)以降の手順では，次の情報を使用しています。これらの値は，説明中，斜体で示しています。

表1-3　Webトランザクションを計測するために必要な情報

設定項目 | 設定値
Webトランザクションファイル名 | sample01.xml
Webトランザクション名 | sample01
ステップ識別子のプリフィックス | SAMPLE_STEP
タスクID | 103※

注※

ほかのタスクのタスクIDと異なる値である必要があります。

＜この項の構成＞

(1)　Webトランザクションの記録

(2)　計測条件の定義

(3)　計測条件のテスト

(4)　動的セッション管理に対応した設定

(5)　動作確認テスト

(1)　Webトランザクションの記録

Webトランザクションを記録する手順を次に示します。

［スタート］－［プログラム］－［Performance Management］－［Agent Option for Service Response］－［Web Recorder］を選択する。
［Web Recorder］（メイン）画面が表示されます。

［Web Recorder］（メイン）画面から，［トランザクション］－［新規作成］をクリックする。
［Webトランザクションの作成］画面が表示されます。

トランザクションを作成するために必要な情報を入力する。
［Webトランザクションファイル名］に「sample01.xml」を，［新規Webトランザクション名］に「sample01」を指定します。
［ステップ識別子を自動的に付与する］にチェックを入れ，［プリフィックス］を入力してください。ステップ識別子は，トランザクション計測時にアクセスした各サイトから取得するHTMLまたはHTTPヘッダーをファイルとして出力するために必要です。
［Webトランザクションの作成］画面の詳細については，「6.3.2　［Webトランザクションの作成］画面」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックする。
トランザクションが作成され，Web Recorder画面の［Webトランザクションファイル名］，［Webトランザクション名］に設定値が表示されます。

［Web Recorder］（メイン）画面から，［トランザクション］－［トランザクションの設定］をクリックする。
［トランザクションの設定］画面が表示されます。

［トランザクション］タブで，HTMLおよびHTTPヘッダーをファイルに出力するよう設定する。

［取得したHTMLおよびHTTPヘッダーをファイルに出力する］にチェックを入れます。
トランザクションファイル中の可変文字列（記録時のセッションID）を代替文字列（再度ログインした時に与えられる新しいセッションID）で置き換えるために必要な情報を取得できるようになります。また，トランザクションが正常に計測されているかを確認できるようになります。

［文字セット］で［UTF-8］を選択します。

［トランザクションの設定］画面の詳細については，「6.3.6　［トランザクションの設定］画面」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックする。
［トランザクションの設定］画面が閉じます。

［Web Recorder］（メイン）画面の［アドレス］に，PFM - Web Consoleのログイン画面のURLを入力して［移動］ボタンをクリックする。
IEウィンドウ内にPFM - Web Consoleのログイン画面が表示されます。

IEウィンドウ内のログイン画面で，［ユーザー名］と［パスワード］を入力し［ログイン］ボタンをクリックする。
IEウィンドウ内にPFM - Web Console画面が表示されます。

IEウィンドウ内で［レポート階層］に移動する。

IEウィンドウ内で［ログアウト］をクリックする。
IEウィンドウ内にPFM - Web Consoleのログイン画面が表示されます。

［トランザクション］－［上書き保存］をクリックする。
ファイルが保存されます。

(2)　計測条件の定義

PFM - Web Consoleを使用して，トランザクション計測のための条件を定義する手順を次に示します。

監視コンソールのブラウザーからPFM - Web Consoleにログインする。
［メイン］画面が表示されます。

［メイン］画面のナビゲーションフレームで［サービス階層］タブを選択する。
［サービス階層］画面が表示されます。

ナビゲーションフレームからエージェントを選択する。
［プロパティ］画面が表示されます。

［Probe］ツリーを展開し，［ADD OR DELETE A TASK］ツリーを選択する。

インフォメーションフレームの下部でプロパティを設定する。
New Task IDに「103」を，New Task Protocolに「WEBTRANS」を指定してください。

インフォメーションフレームの下部の［OK］ボタンをクリックする。
［Task List］ツリーの下位に，「WEBTRANS_103」という名前のツリーが生成されます。

［WEBTRANS_103］ツリーを選択する。

インフォメーションフレームの下部でプロパティを設定する。
Intervalに「80」，Filenameに「sample01.xml」，Transactionに「sample01」をそれぞれ指定します。

［OK］ボタンをクリックする。
計測条件登録ファイルに設定内容が反映されます。

参考

計測条件は，計測条件登録ファイルを直接編集することでも定義できます。この場合，計測条件登録ファイルに次の内容を追加してください。

<TASK>

　<GEN_PARAM>

　　<TASKID>103</TASKID>

　　<INTERVAL>80</INTERVAL>

　　<TIMEOUT>30</TIMEOUT>

　</GEN_PARAM>

　<SERV_PARAM>

　　<WEBTRANS>

　　　<TRANSACTION_FILE>sample01.xml</TRANSACTION_FILE>

　　　<TRANSACTION_NAME>sample01</TRANSACTION_NAME>

　　</WEBTRANS>

　</SERV_PARAM>

</TASK>

(3)　計測条件のテスト

設定の確認手順を次に示します。この手順で，動的セッション管理に対応した設定をするために必要な情報も取得できます。

［Task List］フォルダに追加したタスクをクリックし，［Status］が「Valid」になっていることを確認する。

［サービス階層］にある［Probe］フォルダで，［Reload］を「Yes」にして［OK］ボタンをクリックする。

［Task List］フォルダに追加したタスクをクリックし，［Status］が「Applied」になっていることを確認する。

「SAMPLE_STEP」をプリフィックスに持つHTMLファイル（SAMPLE_STEP00001.htmlなど）が，次のフォルダに出力されていることをエクスプローラなどで確認する。

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥probedata¥webtransフォルダ

SAMPLE_STEP00002.htmlを開き，<frame>タグの内容から代替文字列を確認する。
次の例の下線で示す部分の文字列です。

 <frameset border="0" frameborder="no" framespacing="0" rows="32,*" onUnload="baseLogout()">

   <frame name="PrTitle" noresize scrolling="no" frameborder="no"
           src="/PFMWebConsole/dispMainTitle.do?prSessionId=A_00E71812A672E7E3AA00385404F53228_1197249957218&launchMode=" />

   <frameset cols="350,*" border="8" frameborder="yes" framespacing="4" bordercolor="silver">

ポイント

この例では，代替文字列（トランザクションを計測するたびに新しく与えられるセッションID）を最初に確認できるファイルはSAMPLE_STEP00002.htmlであるため，このファイルについて確認しています。

(4)　動的セッション管理に対応した設定

可変文字列を代替文字列に置き換えるための設定の手順を次に示します。

［スタート］－［プログラム］－［Performance Management］－［Agent Option for Service Response］－［Web Recorder］をクリックする。
［Web Recorder］（メイン）画面が表示されます。

［トランザクション］－［開く］を選択する。
［Webトランザクションの選択］画面が表示されます。

［Webトランザクションファイル一覧］から「sample01.xml」を選択し，［Webトランザクション一覧］から「sample01」を選択して，［OK］ボタンをクリックする。
設定した計測条件が読み込まれて［Webトランザクションの選択］画面が閉じます。

［Web Recorder］（メイン）画面に表示されている［URLリスト］からURLを選択し，［編集］－［プロパティ］をクリックする。
［プロパティ］画面が表示されます。

［ページ情報］タブの［URL］，および［リクエスト情報］タブの［メッセージボディ］に可変文字列が含まれているかを確認する。
どちらかに「(3)　計測条件のテスト」で確認した代替文字列と同じ形式の文字列（可変文字列）が含まれている場合は，次の手順に進んでください。どちらにも可変文字列が含まれていない場合，以降の手順は不要です。
［プロパティ］画面の詳細については，「6.3.7　［プロパティ］画面」を参照してください。

［可変文字列］タブをクリックする。
［可変文字列］タブが表示されます。

［追加］ボタンをクリックする。
［可変文字列の設定］画面が表示されます。

［可変文字列］タブの［可変文字列の設定］で，手順5で可変文字列が含まれていた項目をチェックする。
［URL］または［メッセージボディ］にチェックしてください。

［記録時の可変文字列］に，手順5で確認した可変文字列を入力する。
可変文字列は，［記録時の情報］に表示されている文字列で確認できます。

［代替文字列］タブをクリックする。
［代替文字列］タブが表示されます。

［HTMLまたはHTTPヘッダーから取得］をチェックして，［追加］ボタンをクリックする。
［代替文字列の設定］画面が表示されます。

［代替文字列の設定］画面で代替文字列を設定する。
次のように設定してください。

設定項目 | 設定値
［ステップ識別子］ | 「SAMPLE_STEP00002」を選択する。
［代替文字列取得元の設定］ | ［代替文字列をHTMLから取得］にチェックする。
［要素名］ | 「frame」を入力する※1。
［代替文字列が含まれる個所の設定］ | ［属性］にチェックし，［属性名］に「src」を入力する※1。
［代替文字列として扱わない文字列の設定］ | チェックボックスをオンにし，［直前の文字列］に「prSessionId=」を，［直後の文字列］に「&」を入力する※2。

注※1

「(3)　計測条件のテスト」で確認した可変文字列が，<frame>タグのsrc属性に含まれているためです。

注※2

「(3)　計測条件のテスト」で確認した可変文字列の前後の文字列です。

［代替文字列の設定］画面の詳細については，「6.3.10　［代替文字列の設定］画面」を参照してください。

［代替文字列の設定］画面で［OK］ボタンをクリックする。
［代替文字列の設定］画面が閉じます。

［可変文字列の設定］画面で［OK］ボタンをクリックする。
［可変文字列の設定］画面が閉じます。

［プロパティ］画面で［OK］ボタンをクリックする。
［プロパティ］画面が閉じます。

トランザクションファイルの可変文字列を含むすべてのステップに対して，手順4から手順15を繰り返す。
設定済みの可変文字列および代替文字列は，［可変文字列の設定］画面および［代替文字列の設定］画面の［取込］ボタンを使用して取り込むことができます。
詳細については，次の項目を参照してください。

可変文字列の設定を取り込む場合

「6.3.8　［可変文字列の設定］画面」

「6.3.9　［可変文字列設定の取込元選択］画面」

代替文字列の設定を取り込む場合

「6.3.10　［代替文字列の設定］画面」

「6.3.11　［代替文字列設定の取込元選択］画面」

［Web Recorder］（メイン）画面で［トランザクション］－［上書き保存］をクリックする。
設定内容が保存されます。

(5)　動作確認テスト

Webトランザクションが正しく計測できるか確認する手順を次に示します。

Windowsの［コントロールパネル］から［管理ツール］－［サービス］を選択し，PFM - Agent for ServiceResponseを起動（または再起動）する。

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥probedata¥webtransフォルダの各HTMLファイルをテキストエディタで表示し，セッションの切断や不正な操作を示すメッセージが出力されていないことを確認する。

メッセージの表示例を示します。

<tr class="v50pr-err-contents">
 <td>Message</td>
 <td class="v50pr-space-normal">
すでにログアウト済みのセッションで表示されたウィンドウが操作されました。<br/>ウィンドウを閉じて，再度ウィンドウを開き直してください。
 <td>
</tr>

2.　インストールとセットアップ

この章では，PFM - Agent for Service Responseのインストールおよびセットアップ方法について説明します。Performance Managementシステム全体のインストールおよびセットアップ方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

＜この章の構成＞

2.1　インストールとセットアップ

2.2　アンインストールとアンセットアップ

2.3　PFM - Agent for Service Responseのシステム構成の変更

2.4　PFM - Agent for Service Responseの運用方式の変更

2.5　コマンドプロンプトの起動方法

2.6　バックアップとリストア

2.7　Webブラウザでマニュアルを参照するための設定

2.1　インストールとセットアップ

ここでは，PFM - Agent for Service Responseをインストールおよびセットアップする手順を示します。

＜この節の構成＞

2.1.1　インストールとセットアップの前に

2.1.2　インストールとセットアップの流れ

2.1.3　インストール手順

2.1.4　PFM - Agent for Service Responseのセットアップ手順

2.1.1　インストールとセットアップの前に

PFM - Agent for Service Responseをインストールおよびセットアップする前に確認しておくことを説明します。

＜この項の構成＞

(1)　前提OS

(2)　ネットワークの環境設定

(3)　インストールに必要なOSユーザー権限について

(4)　前提プログラム

(5)　クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

(6)　注意事項

(1)　前提OS

PFM - Agent for Service Responseが動作するOSを次に示します。

Windows Server 2003

Windows Server 2008

(2)　ネットワークの環境設定

Performance Managementが動作するためのネットワーク環境について説明します。

(a)　IPアドレスの設定

PFM - Agent for Service Responseのホストは，ホスト名でIPアドレスが解決できる環境を設定してください。IPアドレスが解決できない環境では，PFM - Agent for Service Responseは起動できません。

監視ホスト名（Performance Managementシステムのホスト名として使用する名前）には，実ホスト名またはエイリアス名を使用できます。

監視ホスト名に実ホスト名を使用している場合
Windowsではhostnameコマンド，UNIXではuname -nコマンドを実行して確認したホスト名で，IPアドレスを解決できるように環境を設定してください。なお，UNIXでは，hostnameコマンドで取得するホスト名を使用することもできます。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

監視ホスト名にエイリアス名を使用している場合
設定しているエイリアス名でIPアドレスが解決できるように環境設定してください。

監視ホスト名の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ホスト名とIPアドレスは，次のどれかの方法で設定してください。

Performance Managementのホスト情報設定ファイル（jpchostsファイル）

hostsファイル

DNS（Domain Name System）

注意

Performance Managementは，DNS環境でも運用できますが，FQDN（Fully Qualified Domain Name）形式のホスト名には対応していません。このため，監視ホスト名は，ドメイン名を除いて指定してください。

複数のLAN環境で使用する場合は，jpchostsファイルでIPアドレスを設定してください。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

Performance Managementは，DHCPによる動的なIPアドレスが割り振られているホスト上では運用できません。Performance Managementを導入するすべてのホストに，固定のIPアドレスを設定してください。

(b)　ポート番号の設定

Performance Managementプログラムのサービスは，デフォルトで次の表に示すポート番号が割り当てられています。これ以外のサービスまたはプログラムに対しては，サービスを起動するたびに，そのときシステムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。また，ファイアウォール環境で，Performance Managementを使用するときは，ポート番号を固定してください。ポート番号の固定の手順は，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

表2-1　デフォルトのポート番号とPerformance Managementプログラムのサービス

サービス説明
サービス名
パラメーター
ポート番号
備考

サービス構成情報管理機能
Name Server
jp1pcnsvr
22285
PFM - ManagerのName Serverサービスで使用されるポート番号。Performance Managementのすべてのホストで設定される。

NNM連携機能
NNM Object Manager
jp1pcovsvr
22292
PFM - ManagerおよびPFM - BaseのNNM連携機能で，マップマネージャーとオブジェクトマネージャーの間の通信で使用されるポート番号。PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定される。

サービス状態管理機能
Status Server
jp1pcstatsvr
22350
PFM - ManagerおよびPFM - BaseのStatus Serverサービスで使用されるポート番号。
PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定される。

これらのPFM - Agent for Service Responseが使用するポート番号で通信できるように，ネットワークを設定してください。

(3)　インストールに必要なOSユーザー権限について

PFM - Agent for Service Responseをインストールするときは，必ず，Administrators権限を持つアカウントで実行してください。

(4)　前提プログラム

ここでは，PFM - Agent for Service Responseをインストールする場合に必要な前提プログラムを説明します。プログラムの構成図を次に示します。

図2-1　プログラムの構成

監視エージェントには，PFM - Agent，PFM - Base，およびMicrosoft XML Parser 3.0をインストールします。PFM - BaseおよびMicrosoft XML Parser 3.0は，PFM - Agentの前提プログラムです。同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合でも，PFM - Baseは一つだけでかまいません。

ただし，PFM - ManagerとPFM - Agentを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。

また，PFM - Agent for Service Responseを使ってインターネットサービスの計測および監視を行うためには，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleが必要です。

PFM - Agent for Service Responseが計測する応答情報は，PFM - Agent for Service Responseをインストールしたマシンから監視対象のサービスにアクセスした場合の応答時間です。サービス利用者の端末に近い位置にPFM - Agent for Service Responseを配置すると，サービス利用者が体感している応答時間により近いデータを計測できます。

また，IE Recorder，およびIEプローブの前提プログラムとして，同一マシン上に次のプログラムが必要です。

Microsoft .NET Framework 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0，Windows Internet Explorer 7，またはWindows Internet Explorer 8

(5)　クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

クラスタシステムでのインストールとセットアップは，前提となるネットワーク環境やプログラム構成が，通常の構成のセットアップとは異なります。また，実行系ノードと待機系ノードでの作業が必要になります。詳細については，「5.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

(6)　注意事項

ここでは，Performance Managementをインストールおよびセットアップするときの注意事項を説明します。

(a)　レジストリに関する注意事項

PFM - Agent for Service Responseは，OSが提供する標準的な方法で設定された環境での動作だけサポートしています。Microsoftのサポート技術情報で公開されている情報であっても，レジストリエディターでレジストリ情報を直接編集するなど，OSの環境をカスタマイズしている場合，パフォーマンスデータが正しく収集できなくなることがあります。

(b)　環境変数に関する注意事項

Performance ManagementではJPC_HOSTNAMEを環境変数として使用しているため，ユーザー独自に環境変数として設定しないでください。設定した場合は，Performance Managementが正しく動作しません。

(c)　同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項

Performance Managementは，同一ホストにPFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentをインストールすることもできます。その場合の注意事項を次に示します。

PFM - ManagerとPFM - Agentを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。この場合，PFM - Agentの前提プログラムはPFM - Managerになるため，PFM - Managerをインストールしてから PFM - Agentをインストールしてください。

PFM - BaseとPFM - Managerは同一ホストにインストールできません。PFM - BaseとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールする場合は，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance Managementプログラムをアンインストールした後にPFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。また，PFM - Manager とPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Baseをインストールする場合も同様に，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance Managementプログラムをアンインストールした後にPFM - Base，PFM - Agentの順でインストールしてください。

PFM - ManagerがインストールされているホストにPFM - Agent for Service Responseをインストールすると，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先PFM - ManagerをリモートホストのPFM - Managerに変更できません。リモートホストのPFM - Managerに接続したい場合は，インストールするホストにPFM - Managerがインストールされていないことを確認してください。

PFM - Agent for Service ResponseがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールすると，PFM - Agent for Service Responseの接続先PFM - Managerは自ホスト名に設定し直されます。共通メッセージログに設定結果が出力されています。結果を確認してください。

PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，PFM - Agent for Service Responseをインストールする場合は，ブラウザーの画面をすべて閉じてからインストールを実施してください。

Performance Managementプログラムを新規にインストールした場合は，ステータス管理機能がデフォルトで有効になります。ステータス管理機能の設定を変更する場合は，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のPerformance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

ポイント

システムの性能や信頼性を向上させるため，PFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentはそれぞれ別のホストで運用することをお勧めします。

(d)　バージョンアップの注意事項

古いバージョンのPFM - Agentからバージョンアップする場合の注意事項を次に示します。

Performance Managementのプログラムをインストールするときは，ローカルホストのPerformance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止しておいてください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

すでにPerformance ManagementプログラムがインストールされているホストにPFM - Agentをインストールする場合，PFM - Agentのインストールパスは，すでにインストールされているPFM - Web Console以外のPerformance Managementプログラムのインストールパスと同じになります。インストールパスを変更したい場合は，インストール済みのPFM - Web Console以外のPerformance Managementプログラムをすべて削除し，インストールし直す必要があります。

PFM - BaseとPFM - Managerは同一ホストにインストールできません。PFM - BaseとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールする場合は，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance Managementプログラムをアンインストールした後にPFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。また，PFM - ManagerとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Baseをインストールする場合も同様に，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance Managementプログラムをアンインストールした後にPFM - Base，PFM - Agentの順でインストールしてください。

バージョンアップインストール時，既存のStoreデータベースが自動的にバージョンアップされるため，一時的にStoreデータベースのディスク占有量が2倍になります。バージョンアップインストールを行う前に，Storeデータベースの格納先のディスクに十分な空き容量があるかどうか確認してください。

IE RecorderおよびIE プローブが起動していると，バージョンアップインストールできません。バージョンアップインストールする場合は，IE RecorderおよびIEプローブを終了してください。

(e)　その他の注意事項

Performance Managementのプログラムが一つもインストールされていない環境に新規インストールする場合は，インストール先フォルダにファイルやフォルダがないことを確認してください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままインストールした場合，システムの再起動を促すメッセージが表示されることがあります。この場合は，メッセージに従ってシステムを再起動し，インストールを完了させてください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えば，Windowsのイベントビューアなど）を起動したままの状態，ディスク容量が不足している状態，またはフォルダ権限がない状態でインストールした場合，ファイルの展開に失敗することがあります。Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラムが起動している場合は，すべてを停止してからインストールし直してください。ディスク容量不足やフォルダ権限不足が問題である場合は，問題を解決した後でインストールし直してください。

Performance Managementのプログラムをインストールする場合，次に示すセキュリティ関連プログラムがインストールされていないかどうか確認してください。インストールされている場合，次の説明に従って対処してください。

セキュリティ監視プログラム
セキュリティ監視プログラムを停止するか，または設定を変更して，Performance Managementのプログラムのインストールを妨げないようにしてください。

ウィルス検出プログラム
ウィルス検出プログラムを停止してからPerformance Managementのプログラムをインストールすることを推奨します。
Performance Managementのプログラムのインストール中にウィルス検出プログラムが稼働している場合，インストールの速度が低下する，インストールが実行できない，正しくインストールできないなどの問題が発生することがあります。

プロセス監視プログラム
プロセス監視プログラムを停止するかまたは設定を変更して，Performance Managementのサービスまたはプロセス，および共通コンポーネントのサービスまたはプロセスを監視しないようにしてください。
Performance Managementのプログラムのインストール中に，プロセス監視プログラムによって，これらのサービスまたはプロセスが起動されたり停止されたりすると，インストールに失敗することがあります。

IE RecorderおよびIEプローブが起動しているとインストールできません。インストールする場合は，IE RecorderおよびIEプローブを終了してください。

2.1.2　インストールとセットアップの流れ

PFM - Agent for Service Responseをインストールおよびセットアップする流れを説明します。

図2-2　インストールとセットアップの流れ

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleのインストールおよびセットアップの手順は，マニュアル「JP1/Performance Management設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

2.1.3　インストール手順

ここでは，PFM - Agent for Service Responseのプログラムをインストールする順序とCD-ROMの提供媒体からプログラムをインストールする手順を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　プログラムのインストール順序

(2)　プログラムのインストール方法

(1)　プログラムのインストール順序

まず，PFM - Baseをインストールし，次にPFM - Agent for Service Responseをインストールします。PFM - BaseがインストールされていないホストにPFM - Agentをインストールすることはできません。

なお，PFM - Managerと同一ホストにPFM - Agentをインストールする場合は，PFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。また，Storeデータベースのバージョン1.0からバージョン2.0にバージョンアップする場合，PFM - AgentとPFM - ManagerまたはPFM - Baseのインストール順序によって，セットアップ方法が異なります。Storeバージョン2.0のセットアップ方法については，「2.4.2　Storeバージョン2.0への移行」を参照してください。

同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合，PFM - Agent相互のインストール順序は問いません。

図2-3　プログラムのインストール順序

(2)　プログラムのインストール方法

WindowsホストにPerformance Managementプログラムをインストールするには，CD-ROMの提供媒体を使用する方法と，JP1/NETM/DMを使用してリモートインストールする方法があります。JP1/NETM/DMを使用する方法については，マニュアル「JP1/NETM/DM 運用ガイド1（Windows(R)用）」を参照してください。

OS共通の注意事項

インストールを行うホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

Windows Server 2008の環境でインストールする場合の注意事項

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，インストール中にユーザーアカウント制御のダイアログが表示される場合があります。ダイアログが表示された場合は，［続行］ボタンをクリックしてインストールを続行してください。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，インストールが中止されます。

CD-ROMの提供媒体を使用する場合のインストール手順を次に示します。

Performance Managementプログラムをインストールするホストに，Administrators権限でログオンする。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。
Performance Managementのプログラム，IE Recorder，IE Probe Daemonおよびサービスが起動している場合は，すべて停止してください。

提供媒体をCD-ROMドライブに入れる。
起動したインストーラーの指示に従ってインストールを進めます。
インストール時に定義する情報を次に示します。

ユーザー情報
ユーザー名などを入力します。

インストール先フォルダ
Performance Managementプログラムをインストールするフォルダを指定します。
インストール先フォルダは，［ディレクトリの選択］ダイアログボックスで設定して［OK］ボタンをクリックした時点で作成されます。誤ったフォルダを作成した場合はインストール後にフォルダを削除してください。

プログラムフォルダ
Windowsの［スタート］－［すべてのプログラム］メニューに登録されるプログラムメニュー名を指定します。
デフォルトでは，［Performance Management］が登録されます。

参考

PFM - Web Consoleを除くPerformance Managementプログラムのインストール先フォルダおよびプログラムフォルダは，そのホストに初めてPerformance Managementプログラムがインストールされるときだけ指定できます。2回目以降のインストールでは，初回のインストール時に指定したフォルダにインストールまたは登録されます。

2.1.4　PFM - Agent for Service Responseのセットアップ手順

ここでは，PFM - Agent for Service Responseを運用するための，セットアップについて説明します。

[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

＜この項の構成＞

(1)　PFM - Agent for Service Responseの登録

(2)　ネットワークの設定

(3)　ログのファイルサイズ変更

(4)　パフォーマンスデータの格納先の変更

(5)　PFM - Agent for Service Responseの接続先PFM - Managerの設定

(6)　動作ログ出力の設定

(7)　PFM - Agent for Service Responseの起動オプションの設定

(8)　IE Recorderの動作条件の設定

(9)　Web Recorderの動作条件の設定

(1)　PFM - Agent for Service Responseの登録

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleにPFM - Agent for Service Responseを登録する必要があります。

PFM - Managerのバージョンが08-50以降の場合，PFM - Agentの登録は自動で行われるため，ここで説明する手順は不要です。ただし，PFM - Managerのリリースノートに記載されていないデータモデルバージョンのPFM - Agentは手動で登録する必要があります。なお，PFM - Agent for Service Responseのデータモデルのバージョンについては，「付録H　バージョン互換」を参照してください。

PFM - Agent for Service Responseの登録の流れを次に示します。

図2-4　PFM - Agent for Service Responseの登録の流れ

注意

すでにPFM - Agent for Service Responseの情報が登録されているPerformance Managementシステムに，新たに同じバージョンのPFM - Agent for Service Responseを追加した場合，PFM - Agentの登録は必要ありません。

バージョンが異なるPFM - Agent for Service Responseを，異なるホストにインストールする場合，古いバージョン，新しいバージョンの順でセットアップしてください。

PFM - Managerと同じホストにPFM - Agentをインストールした場合，jpcconf agent setup(jpcagtsetup)コマンドが自動的に実行されます。共通メッセージログに「KAVE05908-I エージェント追加セットアップは正常に終了しました」と出力されるので，結果を確認してください。コマンドが正しく実行されていない場合は，コマンドを実行し直してください。コマンドの実行方法については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドの章を参照してください。

(a)　PFM - Agent for Service Responseのセットアップファイルをコピーする

PFM - Agent for Service ResponseをインストールしたホストにあるセットアップファイルをPFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleをインストールしたホストにコピーします。手順を次に示します。

PFM - Web Consoleが起動されている場合は，停止する。

PFM - Agent for Service Responseのセットアップファイルをバイナリーモードでコピーする。
ファイルが格納されている場所およびファイルをコピーする場所を次の表に示します。

表2-2　コピーするセットアップファイル

コピー先
PFM - Agent for Service Responseの
セットアップファイル

PFMプログラム名
OS
コピー先フォルダ

PFM - Manager
Windows
PFM - Managerのインストール先フォルダ¥setup
インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtvw.EXE

UNIX
/opt/jp1pc/setup/
インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtvu.Z

PFM - Web Console
Windows
PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥setup
インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtvw.EXE

UNIX
/opt/jp1pcwebcon/setup/
インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtvu.Z

(b)　PFM - Managerホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - ManagerでPFM - Agent for Service Responseをセットアップするための次のコマンドを実行します。

jpcconf agent setup -key SR(jpcagtsetup agtv)

注意

コマンドを実行するローカルホストのPerformance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止していない状態でjpcconf agent setup(jpcagtsetup)コマンドを実行した場合，エラーが発生することがあります。その場合は，Performance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止したことを確認したあと，再度jpcconf agent setup(jpcagtsetup)コマンドを実行してください。

PFM - ManagerホストにあるPFM - Agent for Service Responseのセットアップファイルは，この作業が終了したあと，削除してもかまいません。

(c)　PFM - Web Consoleホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - Web ConsoleでPFM - Agent for Service Responseをセットアップするための次のコマンドを実行します。

jpcwagtsetup

PFM - Web ConsoleホストにあるPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと削除してもかまいません。

(2)　ネットワークの設定[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，変更する場合にだけ必要な設定です。

ネットワークの設定では次の二つの項目を設定できます。

IPアドレスを設定する
Performance Managementを複数のLANに接続されたネットワークで使用するときに設定します。複数のIPアドレスを設定するには，jpchostsファイルにホスト名とIPアドレスを定義します。設定したjpchostsファイルはPerformance Managementシステム全体で統一させてください。
詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する
Performance Managementが使用するポート番号を設定できます。運用での混乱を避けるため，ポート番号とサービス名は，Performance Managementシステム全体で統一させてください。
ポート番号の設定の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(3)　ログのファイルサイズ変更[図データ]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログは，デフォルトで2,048キロバイトのファイルが2ファイル使用されます。このファイルサイズを変更したい場合にだけ，必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(4)　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]

PFM - Agent for Service Responseで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先またはエクスポート先のフォルダを変更したい場合にだけ，必要な設定です。

パフォーマンスデータは，デフォルトで，次の場所に保存されます。

保存先：インストール先フォルダ¥agtv¥store¥

バックアップ先：インストール先フォルダ¥agtv¥store¥backup¥

部分バックアップ先：インストール先フォルダ¥agtv¥store¥partial¥

エクスポート先：インストール先フォルダ¥agtv¥store¥dump¥

インポート先：インストール先フォルダ¥agtv¥store¥import¥

詳細については，「2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(5)　PFM - Agent for Service Responseの接続先PFM - Managerの設定

PFM - Agent for Service Responseがインストールされているホストで，そのPFM - Agent for Service Responseを管理するPFM - Managerを設定します。接続先のPFM - Managerを設定するには，jpcconf mgrhost define(jpcnshostname)コマンドを使用します。

注意

同一ホスト上に，複数のPFM - Agentがインストールされている場合でも，接続先に指定できるPFM - Managerは，一つだけです。PFM - Agentごとに異なるPFM - Managerを接続先に設定することはできません。

PFM - Agent for Service ResponseとPFM - Managerが同じホストにインストールされている場合，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先のPFM - ManagerをほかのPFM - Managerに変更できません。

手順を次に示します。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。
セットアップを実施する前に，ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。
jpcconf mgrhost define(jpcnshostname)コマンド実行時に，Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，停止を問い合わせるメッセージが表示されます。

接続先のPFM - Managerホストのホスト名を指定して，jpcconf mgrhost define(jpcnshostname)コマンドを実行する。
例えば，接続先のPFM - Managerがホストhost01上にある場合，次のように指定します。

jpcconf mgrhost define -host host01(jpcnshostname -s host01)

(6)　動作ログ出力の設定[図データ]

PFMサービスの起動・停止時や，PFM - Managerとの接続状態の変更時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録I　動作ログの出力」を参照してください。

(7)　PFM - Agent for Service Responseの起動オプションの設定

PFM - Agent for Service Responseがインストールされているホストで，PFM - Agent for Service Responseの起動オプションを設定します。起動オプションとして，プローブの計測多重度，レポートファイルのサイズの上限値などを設定します。

PFM - Agent for Service Responseの起動オプションを設定するには，Probe動作条件定義ファイルを編集します。Probe動作条件定義ファイルの詳細については，「7.2　Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）」を参照してください。

(8)　IE Recorderの動作条件の設定[図データ]

IEシナリオの定義でIE Recorderを使用する場合は，PFM - Agent for Service Responseがインストールされているホストで，IE Recorderの動作条件を設定します。

IE Recorderの動作条件を定義するには，IE Recorder動作条件定義ファイルを編集します。IE Recorder動作条件定義ファイルの詳細については，「7.8　IE Recorder動作条件定義ファイル（jpcvierec.conf）」を参照してください。

(9)　Web Recorderの動作条件の設定[図データ]

Webトランザクションの定義でWeb Recorderを使用する場合は，PFM - Agent for Service Responseがインストールされているホストで，Web Recorderの動作条件を設定します。

Web Recorderの動作条件を定義するには，Web Recorder動作条件定義ファイルを編集します。Web Recorder動作条件定義ファイルの詳細については，「7.9　Web Recorder動作条件定義ファイル（wr.conf）」を参照してください。

2.2　アンインストールとアンセットアップ

ここでは，PFM - Agent for Service Responseをアンインストールおよびアンセットアップする手順を示します。

＜この節の構成＞

2.2.1　アンインストールの前に

2.2.2　アンセットアップ手順

2.2.3　アンインストール手順

2.2.1　アンインストールの前に

ここでは，PFM - Agent for Service Responseをアンインストールおよびアンセットアップするときの注意事項を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

(2)　ネットワークに関する注意事項

(3)　プログラムに関する注意事項

(4)　サービスに関する注意事項

(5)　その他の注意事項

(1)　アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

PFM - Agent for Service Responseをアンインストールするときは，必ず，Administrators権限を持つアカウントで実行してください。

(2)　ネットワークに関する注意事項

Performance Managementプログラムをアンインストールしても，servicesファイルに定義されたポート番号は削除されません。

(3)　プログラムに関する注意事項

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合，ファイルやフォルダが残ることがあります。この場合は，手動でインストール先フォルダ以下をすべて削除してください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合，システムの再起動を促すメッセージが出力されることがあります。この場合，システムを再起動して，アンインストールを完了させてください。

PFM - BaseとPFM - Agentがインストールされているホストの場合，PFM - BaseのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent，PFM - Baseの順にアンインストールしてください。また，PFM - ManagerとPFM - Agentがインストールされているホストの場合も同様に，PFM - ManagerのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent，PFM - Managerの順にアンインストールしてください。

(4)　サービスに関する注意事項

PFM - Agentをアンインストールしただけでは，jpctool service list(jpcctrl list)コマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。サービス情報の削除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management設計・構築ガイド」のインストールとセットアップの章のサービスの削除について説明している個所を参照してください。

(5)　その他の注意事項

PFM - Web Consoleがインストールされているホストから，Performance Managementプログラムをアンインストールする場合は，ブラウザーの画面をすべて閉じてからアンインストールを実施してください。

IE RecorderおよびIE プローブが起動していると，アンインストールできません。アンインストールする場合は，IE RecorderおよびIE プローブを終了してください。

2.2.2　アンセットアップ手順

＜この項の構成＞

(1)　PFM - Managerでの設定の削除

(1)　PFM - Managerでの設定の削除

PFM - Web ConsoleでPFM - Managerにログインし，アンセットアップするPFM - Agent for Service Responseに関連する定義を削除してください。

手順を次に示します。

PFM - Web Consoleから，エージェントを削除する。

PFM - Managerのエージェント情報を削除する。
例えば，ホストhost01のPFM - Agent for Service Responseのサービス情報を削除する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpctool service delete -id サービスID -host host01（jpcctrl delete サービスID host=host01）

サービスIDには削除するエージェントのサービスIDを指定してください。

PFM - Managerサービスを再起動する。
サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

PFM - Web Consoleを再起動する。
サービス情報の削除をPFM - Web Consoleで有効にするには，PFM - Managerサービスを再起動したあと，PFM - Web Consoleを再起動してください。

2.2.3　アンインストール手順

PFM - Agent for Service Responseをアンインストールする手順を説明します。

PFM - Agent for Service Responseをアンインストールするホストに，Administrators権限でログオンする。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。
サービス情報を表示して，サービスが起動されていないか確認してください。サービスの停止方法およびサービス情報の表示方法については，マニュアル「JP1/Performance Management運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。
ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。

アンインストールするPerformance Managementプログラムを選択する。
Windowsの［コントロールパネル］から［プログラムの追加と削除］※を選択して，アンインストールするPerformance Managementプログラムを選択します。
注※　Windowsのバージョンによって名称が異なる場合があります。

［削除］を選択し，［OK］ボタンをクリックする。
選択したプログラムがアンインストールされます。

Windows Server 2008の環境でアンインストールする場合の注意事項

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，アンインストール中にユーザーアカウント制御のダイアログが表示される場合があります。ダイアログが表示された場合は，「続行」ボタンをクリックしてアンインストールを続行してください。「キャンセル」ボタンをクリックした場合は，アンインストールが中止されます。

2.3　PFM - Agent for Service Responseのシステム構成の変更

PFM - Agent for Service Responseがインストールされているホスト名の変更などに応じて，PFM - Agent for Service Responseのシステム構成を変更する場合があります。ここでは，PFM - Agent for Service Responseのシステム構成を変更する手順を説明します。

PFM - Agent for Service Responseのシステム構成を変更する場合，PFM - ManagerやPFM - Web Consoleの設定変更も併せて行う必要があります。Performance Managementのシステム構成を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。なお，物理ホスト名またはエイリアス名を変更するときに，固有の追加作業が必要なPFM - Agentもありますが，PFM - Agent for Service Responseの場合，固有の追加作業は必要ありません。

2.4　PFM - Agent for Service Responseの運用方式の変更

収集した稼働監視データの運用手順の変更などで，PFM - Agent for Service Responseの運用方式を変更する場合があります。ここでは，PFM - Agent for Service Responseの運用方式を変更する手順を説明します。Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

＜この節の構成＞

2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

2.4.2　Storeバージョン2.0への移行

2.4.3　統合トレースログ機能の設定の変更

2.4.4　欠落データ補間の設定

2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

PFM - Agent for Service Responseで収集したパフォーマンスデータは，PFM - Agent for Service ResponseのAgent StoreサービスのStoreデータベースで管理しています。ここではパフォーマンスデータの格納先の変更方法について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　jpcconf db define(jpcdbctrl config)コマンドを使用して設定を変更する

(2)　jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する（Storeバージョン1.0の場合だけ）

(1)　jpcconf db define(jpcdbctrl config)コマンドを使用して設定を変更する

Storeデータベースで管理されるパフォーマンスデータの，次のデータ格納先フォルダを変更したい場合は，jpcconf db define(jpcdbctrl config)コマンドで設定します。Storeデータベースの格納先フォルダを変更する前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，jpcconf db define(jpcdbctrl config)コマンドの-moveオプションを使用してください。jpcconf db define(jpcdbctrl config)コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

保存先フォルダ

バックアップ先フォルダ

部分バックアップ先フォルダ※

エクスポート先フォルダ

インポート先フォルダ※

注※　Storeバージョン2.0使用時だけ設定できます。

jpcconf db define(jpcdbctrl config)コマンドで設定するオプション名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表2-3　パフォーマンスデータの格納先を変更するコマンドの設定項目

説明 | オプション名 | 設定できる値（Storeバージョン1.0）※ | 設定できる値（Storeバージョン2.0）※ | デフォルト値
パフォーマンスデータの保存先フォルダ | sd | 1～127バイトのフォルダ名 | 1～214バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtv¥store
パフォーマンスデータのバックアップ先フォルダ | bd | 1～127バイトのフォルダ名 | 1～211バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtv¥store¥backup
パフォーマンスデータの部分バックアップ先フォルダ | pbd | － | 1～214バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtv¥store¥partial
パフォーマンスデータを退避する場合の最大世代番号 | bs | 1～9 | 1～9 | 5
パフォーマンスデータのエクスポート先フォルダ | dd | 1～127バイトのフォルダ名 | 1～127バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtv¥store¥dump
パフォーマンスデータのインポート先フォルダ | id | － | 1～222バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtv¥store¥import

（凡例）

－：設定できません。

注※

フォルダ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agtv¥store）からの相対パスか，または絶対パスで指定してください。

(2)　jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する（Storeバージョン1.0の場合だけ）

Storeバージョン1.0使用時は，jpcsto.iniを直接編集して変更できます。

(a)　jpcsto.iniファイルの設定項目

jpcsto.iniファイルで編集するラベル名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表2-4　パフォーマンスデータの格納先の設定項目（jpcsto.iniの[Data Section]セクション）

説明 | ラベル名 | 設定できる値（Storeバージョン1.0）※1 | デフォルト値
パフォーマンスデータの保存先フォルダ | Store Dir※2 | 1～127バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtv¥store
パフォーマンスデータのバックアップ先フォルダ | Backup Dir※2 | 1～127バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtv¥store¥backup
パフォーマンスデータを退避する場合の最大世代番号 | Backup Save | 1～9 | 5
パフォーマンスデータのエクスポート先フォルダ | Dump Dir※2 | 1～127バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtv¥store¥dump

注※1

フォルダ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agtv¥store）からの相対パスか，または絶対パス名で指定してください。

指定できる文字は，次の文字を除く，半角英数字，半角記号および半角空白です。
; , * ? ' " < > |

指定値に誤りがある場合，Agent Storeサービスは起動できません。

注※2

Store Dir，Backup Dir，およびDump Dirには，それぞれ重複したフォルダを指定できません。

(b)　jpcsto.iniファイルの編集前の準備

Storeデータベースの格納先フォルダを変更する場合は，変更後の格納先フォルダを事前に作成しておいてください。

Storeデータベースの格納先フォルダを変更すると，変更前に収集したパフォーマンスデータを使用できなくなります。変更前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，次に示す手順でデータを引き継いでください。

jpctool db backup(jpcctrl backup)コマンドでStoreデータベースに格納されているパフォーマンスデータのバックアップを採取する。

「(c)　jpcsto.iniファイルの編集手順」に従ってStoreデータベースの格納先フォルダを変更する。

jpctool db restore(jpcresto)コマンドで変更後のフォルダにバックアップデータをリストアする。

(c)　jpcsto.iniファイルの編集手順

手順を次に示します。

PFM - Agent のサービスを停止する。
ローカルホストでPFM -Agentのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。

テキストエディターなどで，jpcsto.iniファイルを開く。

パフォーマンスデータの格納先フォルダなどを変更する。
次に示す網掛け部分を，必要に応じて修正してください。

注意

行頭および「=」の前後には空白文字を入力しないでください。

各ラベルの値の「.」は，Agent StoreサービスのStoreデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agtv¥store）を示します。格納先を変更する場合，その格納先フォルダからの相対パスか，または絶対パスで記述してください。

Storeデータベースの格納先を変更する場合，指定するフォルダを事前に作成してください。

jpcsto.iniファイルには，データベースの格納先フォルダ以外にも，定義情報が記述されています。[Data Section]セクション以外の値は変更しないようにしてください。[Data Section]セクション以外の値を変更すると，Performance Managementが正常に動作しなくなることがあります。

jpcsto.iniファイルを保存して閉じる。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを起動する。

注意

この手順でStoreデータベースの保存先フォルダを変更した場合，パフォーマンスデータファイルは変更前のフォルダから削除されません。これらのファイルが不要な場合は，次に示すファイルだけを削除してください。

拡張子が.DBであるすべてのファイル

拡張子が.IDXであるすべてのファイル

2.4.2　Storeバージョン2.0への移行

Storeデータベースの保存形式には，バージョン1.0と2.0の2種類あります。Storeバージョン2.0の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management設計・構築ガイド」を参照してください。

Storeバージョン2.0は，PFM - BaseまたはPFM - Managerのバージョン08-10以降の環境に，08-10以降のPFM - Agent for Service Responseを新規インストールした場合にだけデフォルトで利用できます。それ以外の場合は，Storeバージョン1.0形式のままとなっているため，セットアップコマンドによってStoreバージョン2.0に移行してください。

何らかの理由によってStoreバージョン1.0に戻す必要がある場合は，Storeバージョン2.0のアンセットアップを行ってください。

インストール条件に対応するStoreバージョン2.0の利用可否と利用手順を次の表に示します。

表2-5　Storeバージョン2.0の利用可否および利用手順

インストール条件 | Storeバージョン2.0の利用可否 | Storeバージョン2.0の利用手順
インストール済みのPFM - Base，またはPFM - Managerのバージョン | PFM - Agentのインストール方法
08-10より前 | 上書きインストール | 利用できない | PFM - Base，または，PFM - Managerを08-10にバージョンアップ後，セットアップコマンドを実行
新規インストール
08-10以降 | 上書きインストール | セットアップ後利用できる | セットアップコマンドを実行
新規インストール | 利用できる | 設定不要

＜この項の構成＞

(1)　Storeバージョン2.0のセットアップ

(2)　Storeバージョン2.0のアンセットアップ

(3)　注意事項

(1)　Storeバージョン2.0のセットアップ

Storeバージョン2.0へ移行する場合のセットアップ手順について説明します。

システムリソース見積もりと保存期間の設計
Storeバージョン2.0導入に必要なシステムリソースが，実行環境に適しているかどうかを確認してください。必要なシステムリソースを次に示します。

ディスク容量

ファイル数

1プロセスがオープンするファイル数

これらの値は保存期間の設定によって調節できます。実行環境の保有しているリソースを考慮して保存期間を設計してください。システムリソースの見積もりについては，「付録A　システム見積もり」を参照してください。

フォルダの設定
Storeバージョン2.0に移行する場合に，Storeバージョン1.0でのフォルダ設定では，Agent Storeサービスが起動しないことがあります。このため，Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定を見直す必要があります。Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定はjpcconf db define(jpcdbctrl config)コマンドを使用して表示・変更できます。
Storeバージョン2.0は，Storeデータベースの保存先フォルダやバックアップ先フォルダの最大長がStoreバージョン1.0と異なります。Storeバージョン1.0でフォルダの設定を相対パスに変更している場合，絶対パスに変換した値がStoreバージョン2.0でのフォルダ最大長の条件を満たしているか確認してください。Storeバージョン2.0のフォルダ最大長は214バイトです。フォルダ最大長の条件を満たしていない場合は，Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定を変更したあと，手順3以降に進んでください。

セットアップコマンドの実行
Storeバージョン2.0に移行するため，次のコマンドを実行します。
jpcconf db vrset -ver 2.0 -key SR(jpcdbctrl setup -key agtv)
jpcconf db vrset (jpcdbctrl setup)コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

保存期間の設定
手順1の見積もり時に設計した保存期間を設定してください。Agent Storeサービスを起動して，PFM - Web Consoleで設定してください。

(2)　Storeバージョン2.0のアンセットアップ

Storeバージョン2.0はjpcconf db vrset -ver 1.0(jpcdbctrl unsetup)コマンドを使用してアンセットアップします。Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，Storeデータベースのデータはすべて初期化され，Storeバージョン1.0に戻ります。

jpcconf db vrset (jpcdbctrl unsetup)コマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

(3)　注意事項

移行についての注意事項を次に示します。

(a)　Storeバージョン1.0からStoreバージョン2.0に移行する場合

StoreデータベースをStoreバージョン1.0からStoreバージョン2.0に移行した場合，PIレコードタイプのレコードの保存期間の設定は引き継がれますが，PDレコードタイプのレコードについては，以前の設定値（保存レコード数）に関係なくデフォルトの保存日数がレコードごとに設定され，保存日数以前に収集されたデータは削除されます。

例えば，Storeバージョン1.0で，Collection Intervalが3,600秒のPDレコードの保存レコード数を1,000に設定していた場合，PDレコードは1日に24レコード保存されることになるので，1,000÷24≒約42日分のデータが保存されています。このStoreデータベースをStoreバージョン2.0へ移行した結果，デフォルト保存日数が10日に設定されたとすると，11日以上前のデータは削除されて参照できなくなります。

Storeバージョン2.0へ移行する前に，PDレコードタイプのレコードの保存レコード数の設定を確認し，Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数以上のデータが保存される設定となっている場合は，jpctool db dump(jpcctrl dump)コマンドでデータベース内のデータを出力してください。Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数については，「付録A.2(3)(a)　見積もり式」を参照してください。

(b)　Storeバージョン2.0からStoreバージョン1.0に戻す場合

Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，データは初期化されます。このため，Storeバージョン1.0に変更する前に，jpctool db dump(jpcctrl dump)コマンドでStoreバージョン2.0の情報を出力してください。

2.4.3　統合トレースログ機能の設定の変更

PFM - Agent for Service Responseでは，統合トレース機能（HNTRLib2）を使って，計測処理のログを出力しています。このログファイルは，障害発生時など，原因究明に役立ちます。

統合トレース機能を使ったログファイル出力については，次の内容でデフォルト設定されています。

表2-6　ログファイルのデフォルト値

項目 | デフォルト値
ログファイルのサイズ | 256キロバイト
ログファイルの数 | 4
ログファイルの出力先フォルダ | システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool

デフォルト値から内容を変更したい場合は，hntr2utilコマンドを実行します。

hntr2utilコマンドを実行すると，［Hitachi Network Objectplaza Trace Utility 2］ダイアログボックスが表示され，この表に示す項目を変更できます。

hntr2utilコマンドの詳細については，「10.　コマンド」の「hntr2util（統合トレースログの設定を変更する）」を参照してください。

2.4.4　欠落データ補間の設定

Agent Collectorの収集間隔とProbe DaemonおよびIE Probe Daemonの計測間隔の設定によっては，パフォーマンスデータが部分的に格納されないで，欠落する場合があります。

ここでは，このような欠落データを直前に収集したデータによって補間するかどうかを設定する方法について説明します。どのような場合にデータの欠落が発生するかについては，「4.2.2(2)　Agent Collectorによる収集間隔の設定で考慮が必要な事項」を参照してください。

欠落データを補間するかどうかは，Data Interpolationプロパティで設定します。設定手順を次に示します。

監視コンソールのブラウザーからPFM - Web Consoleにログインする。
［メイン］画面が表示されます。

［メイン］画面のナビゲーションフレームで［サービス階層］タブを選択する。
［サービス階層］画面が表示されます。

ナビゲーションフレームからエージェントを選択する。
［プロパティ］画面が表示されます。

［Agent］ツリーを選択する。

Data Interpolationプロパティの値を選択する。
補間する場合は「Yes」を，補間しない場合は「No」を指定します。デフォルトはNoが設定されています。

［OK］ボタンをクリックする。

参考

データ欠落が発生しないように，Agent Collectorの収集間隔とProbe DaemonおよびIE Probe Daemonの計測間隔を適切に設定することを推奨します。

2.5　コマンドプロンプトの起動方法

Windows Server 2008の環境では，OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合，コマンドプロンプトは，次の2種類の特権モードで動作します。

管理者特権モードのコマンドプロンプト（管理者コンソール）
Windowsのすべての操作ができるコマンドプロンプトです。

標準特権モードのコマンドプロンプト（標準コンソール）
ユーザー操作の権限が制限されたコマンドプロンプトです。

ユーザーアカウント制御機能（UAC）を無効にしている場合は，常に管理者コンソールが起動されます。

Performance Managementが提供しているコマンドは，必ず管理者コンソールで実行してください。

管理者ユーザーごとのコマンドプロンプトの起動方法を次の表に示します。

表2-7　管理者ユーザーごとの コマンドプロンプトの起動方法

管理者グループ
管理者ユーザー
起動方法

Administrators
Administrator
コマンドプロンプトを起動すると，管理者コンソールが起動されます。

上記以外のユーザー
UACが有効な場合

コマンドプロンプトを起動すると，標準コンソールが起動されます。

管理者コンソールを起動する場合，ユーザーアカウント制御のダイアログが表示されます。ダイアログの［続行］ボタンをクリックすると管理者コンソールが起動されます。［キャンセル］ボタンをクリックした場合は，コマンドプロンプトは起動されません。

UACが無効な場合

コマンドプロンプトを起動すると，管理者コンソールが起動されます。

管理者コンソールは，OSで用意されている管理者コンソールと，PFM - Baseから提供されている管理者コンソールがあります。それぞれの起動方法を説明します。

＜この節の構成＞

(1)　OSが用意している管理者コンソールの起動方法

(2)　PFM - Baseが提供している管理者コンソールの起動方法

(1)　OSが用意している管理者コンソールの起動方法

［スタート］メニューから［すべてのプログラム］－［アクセサリ］－［コマンドプロンプト］を右クリックし，［管理者として実行］を選択します。

起動されたコマンドプロンプトが管理者コンソールであるかどうかは，タイトルバーに［管理者］が表示されているどうかで判断できます。

(2)　PFM - Baseが提供している管理者コンソールの起動方法

［スタート］メニューから［すべてのプログラム］－［Performance Management］－［管理者コンソール］を選択します。

2.6　バックアップとリストア

PFM - Agent for Service Responseのバックアップおよびリストアについて説明します。

障害が発生してシステムが壊れた場合に備えて，PFM - Agent for Service Responseの設定情報をバックアップしてください。また，PFM - Agent for Service Responseをセットアップしたときなど，システムを変更した場合にもバックアップしてください。

なお，Performance Managementシステム全体のバックアップおよびリストアについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のバックアップとリストアについて説明している章を参照してください。

＜この節の構成＞

2.6.1　バックアップ

2.6.2　リストア

2.6.1　バックアップ

バックアップはファイルをコピーするなど，任意の方法で取得してください。バックアップを取得する際は，PFM - Agent for Service Responseのサービスを停止した状態で行ってください。

注意

PFM - Agent for Service Responseのバックアップを取得する際は，取得した環境の製品バージョン番号を管理するようにしてください。製品バージョン番号の詳細については，リリースノートを参照してください。

PFM - Agent for Service Responseの設定情報のバックアップ対象ファイルを次の表に示します。

表2-8　PFM - Agent for Service Responseのバックアップ対象ファイル

ファイル名 | 内容
インストール先フォルダ¥agtv¥agent¥*.iniファイル | Agent Collectorサービスの設定ファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥store¥*.iniファイル | Agent Storeサービスの設定ファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥conf下のファイル | 各設定ファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥task下のファイル | 計測条件登録ファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥passwd下のファイル | パスワードファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥report下のファイル | レポートファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥iescena下のファイル | IEシナリオファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥webtrans下のファイル | Webトランザクションファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥user下のファイル | ユーザー定義コマンド
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥cert下のファイル | 証明書

2.6.2　リストア

PFM - Agent for Service Responseの設定情報をリストアする際は，次に示す前提条件の内容を確認した上で，バックアップ対象ファイルを元の位置にコピーしてください。バックアップした設定情報ファイルで，ホスト上の設定情報ファイルを上書きします。

前提条件

PFM - Agent for Service Responseがインストール済みであること。

PFM - Agent for Service Responseのサービスが停止していること。

注意

PFM - Agent for Service Responseの設定情報をリストアする場合，バックアップを取得した環境とリストアする環境の製品バージョン番号が完全に一致している必要があります。製品バージョン番号の詳細については，リリースノートを参照してください。リストアの可否についての例を次に示します。

リストアできるケース

PFM - Agent for Service Response 08-50でバックアップした設定情報をPFM - Agent for Service Response 08-50にリストアする。

リストアできないケース

・PFM - Agent for Service Response 08-00でバックアップした設定情報をPFM - Agent for Service Response 08-50にリストアする。

・PFM - Agent for Service Response 08-50でバックアップした設定情報をPFM - Agent for Service Response 08-50-01にリストアする。

2.7　Webブラウザでマニュアルを参照するための設定

Performance Managementでは，PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，プログラムプロダクトに標準添付されているマニュアルCD-ROMからマニュアルをコピーすることで，Webブラウザでマニュアルを参照できるようになります。なお，PFM - Web Consoleをクラスタ運用している場合は，実行系，待機系それぞれの物理ホストでマニュアルをコピーしてください。

＜この節の構成＞

2.7.1　設定手順

2.7.2　参照手順

2.7.1　設定手順

＜この項の構成＞

(1)　PFM - Web Consoleのヘルプからマニュアルを参照する場合

(2)　お使いのマシンのハードディスクから参照する場合

(1)　PFM - Web Consoleのヘルプからマニュアルを参照する場合

PFM - Web Consoleのセットアップ手順に従い，PFM - Web ConsoleにPFM - Agentを登録する（PFM - Agentの追加セットアップを行う）。

PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，マニュアルのコピー先ディレクトリを作成する。

Windowsの場合：Web Consoleのインストール先フォルダ¥doc¥ja¥××××

UNIXの場合：/opt/jp1pcwebcon/doc/ja/××××
××××には，PFM - AgentのヘルプIDを指定してください。ヘルプIDについては，このマニュアルの付録に記載されている識別子一覧を参照してください。

上記で作成したディレクトリの直下に，マニュアルCD-ROMから次のファイルおよびディレクトリをコピーする。

HTMLマニュアルの場合

Windowsの場合：CD-ROMドライブ¥MAN¥3020¥資料番号（03004A0Dなど）下の，すべてのhtmファイルおよびFIGUREフォルダ

UNIXの場合：/CD-ROMのマウントポイント/MAN/3020/資料番号（03004A0Dなど）下の，すべてのhtmファイルおよびFIGUREディレクトリ

PDFマニュアルの場合

Windowsの場合：CD-ROMドライブ¥MAN¥3020¥資料番号（03004A0Dなど）下のPDFファイル

UNIXの場合：/CD-ROMのマウントポイント/MAN/3020/資料番号（03004A0Dなど）下のPDFファイル

コピーの際，HTMLマニュアルの場合はindex.htmファイルが，PDFマニュアルの場合はPDFファイル自体が，作成したディレクトリ直下に配置されるようにしてください。マニュアルファイルのコピー方法については，マニュアルCD-ROMのreadme.txtを参照してください。

PFM - Web Consoleを再起動する。

(2)　お使いのマシンのハードディスクから参照する場合

CD-ROMのsetup.exeを使ってインストールするか，または直接htmファイル，PDFファイルおよびGIFファイルを任意のディレクトリにコピーしてください。HTMLマニュアルの場合，次のディレクトリ構成になるようにしてください。

html（htmファイルおよびPDFファイルを格納）

└FIGURE（GIFファイルを格納）

2.7.2　参照手順

マニュアルの参照手順を次に示します。

PFM - Web Consoleの［メイン］画面のメニューバーフレームにある［ヘルプ］メニューをクリックし，［ヘルプ選択］画面を表示する。

マニュアル名またはマニュアル名の後ろの［PDF］をクリックする。
マニュアル名をクリックするとHTML形式のマニュアルが表示されます。［PDF］をクリックするとPDF形式のマニュアルが表示されます。

Webブラウザでの文字の表示に関する注意事項

Windowsの場合，［スタート］メニューからオンラインマニュアルを表示させると，すでに表示されているWebブラウザの画面上にHTMLマニュアルが表示されることがあります。

3.　サービス計測のための定義

この章では，PFM - Agent for Service Responseを使ってサービスの応答性能を計測するための定義について説明します。

＜この章の構成＞

3.1　定義の流れ

3.2　サービス計測の定義にあたっての注意事項

3.3　インターネットサービスを計測するための定義

3.4　IEシナリオを計測するための定義

3.5　Webトランザクションを計測するための定義

3.6　ユーザー定義サービスを計測するための定義

3.7　PFM - Web Consoleからの計測条件の定義

3.1　定義の流れ

PFM - Agent for Service Responseを使った計測には，次の四つの形態があります。

PFM - Agent for Service Response標準サポートのインターネットサービスの計測

IEシナリオの計測

Webトランザクションの計測

ユーザー定義サービスの計測

それぞれの形態で計測する場合の定義の流れを説明します。各項目の内容については，括弧内の個所を参照してください。

図3-1　インターネットサービスを計測するための定義の流れ

また，計測条件をPFM - Web Consoleから定義することもできます。PFM - Web Consoleからの計測条件の定義については，「3.7　PFM - Web Consoleからの計測条件の定義」を参照してください。

3.2　サービス計測の定義にあたっての注意事項

PFM - Agent for Service Responseでは，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonがインターネットサービスの応答性能を計測し，その結果をAgent Collectorがパフォーマンスデータとして収集しています。このため，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonの計測間隔とAgent Collectorの収集間隔は同じ間隔にするか，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonの計測間隔をAgent Collectorの収集間隔より小さくしてください。また，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonのタイムアウト値はAgent Collectorの収集間隔より小さくしてください。

データの収集スケジュールの詳細については，「4.2.2　PFM - Agent for Service Responseの機能に関する注意事項」を参照してください。

3.3　インターネットサービスを計測するための定義

PFM - Agent for Service Responseが標準でサポートするインターネットサービスを計測するためには，次の設定が必要です。

パスワードの登録

計測条件の定義

証明書ファイルの登録（任意）

定義情報の反映

＜この節の構成＞

3.3.1　パスワードの登録

3.3.2　計測条件の定義

3.3.3　証明書ファイルの登録

3.3.4　定義情報の反映

3.3.1　パスワードの登録

次の表に示すインターネットサービスを計測する場合は，計測対象インターネットサービスにアクセスするためのパスワードを登録する必要があります。

表3-1　パスワード登録が必要なインターネットサービス

サービス | 条件 | 登録するパスワード
HTTP，HTTPS | 認証を要求するWebページ | Webページのパスワード
HTTP，HTTPS | 認証を要求するプロキシ利用 | プロキシのパスワード
HTTPS | クライアント認証実行時 | 秘密鍵のパスワード
SMTP | POP3認証（POP before SMTP）実行時 | POP3サーバのパスワード
POP3 | 必須 | POP3サーバのパスワード
IMAP4 | 必須 | IMAP4サーバのパスワード
FTP | 必須 | FTPサーバのパスワード

パスワードの登録には，パスワードユーティリティ（esppasswdコマンド）を使用します。登録したパスワードは，文字列変換された形式でパスワードファイル（esp.pdb）に格納されます。

パスワードファイルの格納先

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥passwd

パスワードユーティリティの使用方法については「10.　コマンド」の「esppasswd（パスワードを登録・変更・削除する）」を参照してください。

3.3.2　計測条件の定義

インターネットサービスを計測するための計測条件は，PFM - Web Consoleを使用して，計測条件登録ファイル（esptask.xml）で定義します（直接編集することもできます）。計測対象として指定できるインターネットサービスおよび計測項目と，計測条件登録ファイルの作成について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　計測対象および計測項目

(2)　計測条件登録ファイル（esptask.xml）の作成

(1)　計測対象および計測項目

PFM - Agent for Service Responseが標準でサポートするインターネットサービスと，各サービスの計測項目を次の表に示します。

表3-2　計測対象サービスおよび計測項目一覧

計測対象サービス
計測項目

HTTP

総応答時間

セットアップ時間

HTTP時間

DNS時間

TCP接続時間

サーバ処理時間

データ転送時間

総データ量

リクエスト数

総リソースサイズ

スループット

HTTPS
HTTP計測項目と同じ

SMTP

総応答時間

セットアップ時間

SMTP時間

DNS時間

TCP接続時間

前処理時間

データ転送時間

総データ量

スループット

POP3

総応答時間

セットアップ時間

POP時間

DNS時間

TCP接続時間

前処理時間

データ転送時間

削除時間

総データ量

総メールサイズ

ダウンロードメール数

スループット

IMAP4

総応答時間

セットアップ時間

IMAP時間

DNS時間

TCP接続時間

前処理時間

データ転送時間

削除時間

総データ量

総メールサイズ

ダウンロードメール数

スループット

DNS

総応答時間

総データ量

DHCP

総応答時間

アドレス提示時間

アドレス確保時間

総データ量

FTP

総応答時間

セットアップ時間

FTP時間

DNS時間

TCP接続時間

前処理時間

データ転送時間

転送ファイルサイズ

総データ量

スループット

TCP

総応答時間

DNS時間

TCP接続時間

なお，各サービスの計測項目の詳細については，「9.　レコード」を参照してください。

(2)　計測条件登録ファイル（esptask.xml）の作成

計測対象となるインターネットサービスの計測条件は，計測条件登録ファイル（esptask.xml）を作成し，定義します。計測条件登録ファイルの定義はPFM - Web Consoleから設定できます。計測条件登録ファイルの設定項目には，各サービスに共通の項目と，サービス固有の項目とがあります。

各サービスに共通の設定項目を次に示します。

表3-3　計測条件の項目一覧（サービス共通）

項目 | 説明
計測条件ID | 計測条件の識別子です。計測条件ID内で重複しないように設定します。
計測間隔 | 計測を実行する間隔を指定します。
タイムアウト | 1回の計測の制限時間を指定します。
サービス固有条件 | 計測対象となるサービスの定義を指定します。

計測条件のうち，サービス共通の項目では，計測対象サービスの計測間隔やタイムアウト時間などを設定します。計測条件は，計測条件IDを付けて管理します。一つの計測対象サービスに対し，異なる計測条件IDを付けることで別の計測条件として登録できます。サービス固有の設定項目，および計測条件登録ファイルの詳細については，「7.3　計測条件登録ファイル（esptask.xml）」を参照してください。

なお，作成した計測条件登録ファイルは，次のフォルダに保存します。

計測条件登録ファイルの格納先フォルダ

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥task¥esp

3.3.3　証明書ファイルの登録

HTTPSの計測で，サーバ認証やクライアント認証を適用する場合は，証明書ファイルの登録が必要になります。詳細については，「9.　レコード」の「HTTPS（PI_HTPS）」を参照してください。

3.3.4　定義情報の反映

PFM - Web Consoleを使用して計測条件を追加，変更または削除した場合，定義情報を有効にするには，PFM - Web Consoleから定義情報を読み込む必要があります。PFM - Web Consoleから定義情報を読み込む方法については，「3.7.4　タスク情報の反映」を参照してください。

次の場合，定義情報を有効にするには，PFM - Agent for Service Responseを再起動して，定義情報を読み込ませる必要があります。

直接，計測条件登録ファイル（esptask.xml）を編集して計測条件を追加，変更または削除した場合

パスワードを変更・削除した場合

証明書ファイルを変更・削除した場合

PFM - Web Consoleから定義情報を読み込むと，定義情報が失われるおそれがあります。

PFM - Agent for Service Responseを起動および停止する方法については，「4.1　PFM - Agent for Service Responseの起動と終了」を参照してください。

定義情報を反映すると，計測が開始されます。

3.4　IEシナリオを計測するための定義

IEシナリオを計測する場合は，次の設定が必要です。

IEシナリオの定義

計測条件の定義

定義情報の反映

＜この節の構成＞

3.4.1　IEシナリオの定義（IEシナリオファイルの作成）

3.4.2　計測条件の定義

3.4.3　定義情報の反映

3.4.1　IEシナリオの定義（IEシナリオファイルの作成）

PFM - Agent for Service Responseでは，IE Recorderを使用してIEシナリオを定義し，IEシナリオファイルに保存できます。IE Recorderの詳細については，「6.2　IE Recorderの画面」を参照してください。

IEシナリオの定義の流れを次に示します。各項目の内容については，括弧内の個所を参照してください。

図3-2　IEシナリオの定義の流れ

IE Recorderを使用してIEシナリオを定義する方法を次に示します。

参考

IE Recorderは，メニューバーのメニューコマンドと同様に，ツールバーの各アイコンからも操作ができます。［IE Recorder］（メイン）画面のツールバーのアイコンについては，「6.2.1　［IE Recorder］（メイン）画面」を参照してください。

＜この項の構成＞

(1)　IE Recorderの起動

(2)　インターネットオプションの設定

(3)　IEシナリオの記録

(4)　スコープの設定

(5)　IEシナリオのオプション設定

(6)　IEシナリオの確認

(7)　IEシナリオの保存

(1)　IE Recorderの起動

IE Recorderを起動する手順を次に示します。

IEシナリオファイルを作成するホストに，計測用アカウントでログインする。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］－［Performance Management］－［Agent Option for Service Response］－［IE Recorder］を選択する。
［IE Recorder］（メイン）画面が表示されます。

(2)　インターネットオプションの設定

IEシナリオを新規に作成する場合，IEシナリオを記録または計測する環境を定義するため，インターネットオプションを設定します。

インターネットオプションを設定する手順を次に示します。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［ツール］－［インターネットオプション］を選択する。
［インターネットオプション］画面が表示されます。

［インターネットオプション］画面で，IEシナリオを記録または計測する環境を定義する。

［OK］ボタンをクリックする。

(3)　IEシナリオの記録

［IE Recorder］（メイン）画面のIEウィンドウでWebページを操作し，IEシナリオとして記録します。

IEシナリオを記録する手順を次に示します。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［ファイル］－［新規作成］を選択する。
IEシナリオファイルが新規に作成されます。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［アクション］－［記録］を選択する。
IEシナリオの記録が開始されます。

［IE Recorder］（メイン）画面のアドレスバーに，記録を開始するURLを入力し，Enterキーを押す。
IEウィンドウにWebページが表示されます。

IEウィンドウで，表示されたWebページを操作する。
操作内容がIEシナリオとして記録されます。記録内容は［操作リスト］に表示されます。1回の操作だけでなく，複数の操作から成る一連の作業も，IEシナリオとして記録できます。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［アクション］－［停止］を選択する。
IEシナリオの記録が停止されます。

(4)　スコープの設定

記録したIEシナリオを，スコープ単位で部分的に計測する場合は，スコープの起点と終点を設定します。

スコープの起点と終点を，設定または削除する手順を次に示します。

(a)　スコープの起点の設定

スコープの起点を設定する手順を次に示します。

［IE Recorder］（メイン）画面の［操作リスト］で，スコープの起点にしたい操作を選択する。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［スコープ］－［起点の設定］を選択する。
［スコープ起点の設定］画面が表示されます。

［スコープ起点の設定］画面で，起点を設定したいスコープIDを選択する。

［OK］ボタンをクリックする。
［操作リスト］で選択した操作の前に，「START［スコープ名］」が表示されます。

(b)　スコープの終点の設定

スコープの終点を設定する手順を次に示します。

［IE Recorder］（メイン）画面の［操作リスト］で，スコープの終点にしたい操作を選択する。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［スコープ］－［終点の設定］を選択する。
［スコープ終点の設定］画面が表示されます。

［スコープ終点の設定］画面で，終点を設定したいスコープIDを選択する。

［OK］ボタンをクリックする。
［操作リスト］で選択した操作の後に，「END［スコープ名］」が表示されます。

(c)　スコープの解除

スコープの設定を解除する手順を次に示します。

［IE Recorder］（メイン）画面の［操作リスト］で，解除したいスコープの起点「SCOPE スコープID（スコープ名）の起点」または終点「SCOPE スコープID（スコープ名）の終点」を選択する。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［スコープ］－［スコープの解除］を選択する。
設定されているスコープの起点と終点の両方が解除されます。

(5)　IEシナリオのオプション設定

記録したIEシナリオのオプションを設定することで，最適なIEシナリオの再生または計測ができるようになります。

(a)　タグの特定

IEシナリオを記録したあとで，画面のレイアウト変更などを行ったために，HTMLファイル中の操作対象となるタグの属性や記述位置などが変更されることがあります。そのような場合に，IEシナリオファイルを修正しなくてもIEシナリオの計測または再生ができるように，操作対象となるタグの特定方法を指定できます。

操作対象となるタグの特定方法を設定する手順を次に示します。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［編集］－［操作の設定］を選択する。
［操作の設定］画面が表示されます。

［操作の設定］画面の［操作対象］タブで，記録するWebページに適したタグの特定方法を設定し，［OK］ボタンをクリックする。

操作対象となるタグの特定方法を次に示します。

インナーテキスト

開始タグと終了タグに囲まれたインナーテキストから，操作対象となるタグを特定します。インナーテキストを指定すると，IEシナリオの再生時に，指定したインナーテキストを含むタグが選択され，実行されます。

HTMLファイル中のインナーテキストと画面表示の例を次に示します。

図3-3　HTMLファイル中のインナーテキストと画面表示の例

図3-3のHTMLファイルの場合，「a」タグのインナーテキスト「(株)日立製作所」をタグの特定条件に指定すると，IEシナリオファイル再生時に，「(株)日立製作所」を含むタグが選択され，実行されます。

HTMLファイルを変更した場合の，HTMLファイル中のインナーテキストと画面表示の例を次に示します。

図3-4　HTMLファイル中のインナーテキストと画面表示の例（変更後）

インナーテキストを指定する方法では，図3-4のように「(株)日立製作所」を含むタグの位置を変更しても，「(株)日立製作所」と同じインナーテキストを持つタグを検索して再生するため，IEシナリオファイルを記録し直さないで正しく再生できます。

属性

タグに含まれる属性の値から，操作対象となるタグを特定します。

属性を指定すると，IEシナリオの再生時に，指定した属性の値を含むタグが選択され，実行されます。指定した属性の値を含むタグが複数ある場合，最初に記述されているタグが選択され，実行されます。属性の値が同じタグが複数ある場合は，最初に記述されているタグが選択され，実行されます。

HTMLファイル中の属性と画面表示の例を次に示します。

図3-5　HTMLファイル中の属性と画面表示の例

図3-5のHTMLファイルの場合，「a」タグのインナーテキスト「HTML版」をタグの特定条件に指定すると，「HTML版」は重複しているため，IEシナリオを正しく再生できません。「a」タグの属性「href」をタグの特定条件に指定すると，IEシナリオファイル再生時に，IEシナリオ記録時の属性「href」の値を含むタグのうち最初に記述されているタグが選択され，実行されます。

タグの位置

インナーテキストや属性の値が同じタグのうち，HTMLファイルの先頭から数えて何番目にあるかというタグの位置から，操作対象となるタグを特定します。

タグの位置を指定すると，IEシナリオの再生時に，インナーテキストや属性の値が同じタグのうち，指定した位置にあるタグが選択され，実行されます。

HTMLファイル内に同じインナーテキストや属性の値を持つタグがあって，記録したIEシナリオが再生できない場合は，タグの位置を指定すると，IEシナリオが正しく再生できるようになります。

HTMLファイル内に同じインナーテキストや属性の値があるため，タグの特定条件を絞り込みたい場合は，インナーテキスト，属性およびタグの位置から，複数の項目を指定します。複数の項目を指定すると，IEシナリオの再生時に，指定したすべての条件に一致するタグが選択され，実行されます。

タグの位置を指定するときは，条件に一致するタグがHTMLファイルの先頭から数えて何番目にあるかを指定してください。

設定項目の詳細については，「6.2.2(2)　［操作対象］タブ」を参照してください。

(b)　レスポンス判定

IEシナリオの再生または計測を実行するときに，レスポンスが正当かどうかを判定できます。レスポンスの判定情報は，操作ごとに定義します。各操作に対応して受信したすべてのページに対して判定します。レスポンスの判定条件には，HTMLファイル内にある文字列を指定します。

指定した判定条件と一致するHTMLファイルが表示された場合は，正当なレスポンスと判定されて，再生または計測が続行されます。指定した判定条件と一致しないHTMLファイルが表示された場合は，不当なレスポンスと判定されて，再生または計測が中断されます。

レスポンスの判定条件を設定する手順を次に示します。

［IE Recorder］（メイン）画面の［操作リスト］で，スコープの起点となる操作を選択する。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［編集］－［操作の設定］を選択する。
［操作の設定］画面が表示されます。

［操作の設定］画面の［レスポンス判定］タブで，記録するWebページに適したレスポンス判定を設定し，［OK］ボタンをクリックする。

設定項目の詳細については，「6.2.2(3)　［レスポンス判定］タブ」を参照してください。

(6)　IEシナリオの確認

記録したIEシナリオを再生して，正しく計測されるかどうか確認できます。IEシナリオの確認に使用できる機能を次に示します。

再生

ステップ再生

ブレークポイントの設定

計測テスト

各機能について次に説明します。

(a)　再生

IEシナリオを，ブレークポイントまたは記録した操作の最後まで再生します。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［アクション］－［再生］を選択すると，IEシナリオの再生が開始されます。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［アクション］－［停止］を選択すると，IEシナリオの再生が停止されます。

記録したIEシナリオが正しく再生されなかった場合は，次のとおり対処してください。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［編集］－［操作の設定］を選択し，［操作の設定］画面の［操作対象］タブで設定内容を変更する。

記録できない操作がないかどうかを確認し，記録できない操作を実行しないようにして，再度IEシナリオを記録する。

記録できない操作については，「4.2.3(3) 記録・再生に関する注意事項」を参照してください。

(b)　ステップ再生

IEシナリオの操作を一つずつ再生して，計測テストができます。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［アクション］－［ステップ再生］を選択すると，IEシナリオの操作が一つずつ再生されます。

(c)　ブレークポイントの設定

IEシナリオの再生時に，ブレークポイントに設定した位置で，一時的に再生を停止させ，操作の確認やスコープの設定ができます。

ブレークポイントを設定する手順を次に示します。

［IE Recorder］（メイン）画面の［操作リスト］で，一時停止する操作を選択する。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［アクション］－［ブレークポイントの設定］を選択する。

ブレークポイントを解除する手順を次に示します。

［IE Recorder］（メイン）画面の［操作リスト］で，設定済みのブレークポイントを選択する。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［アクション］－［ブレークポイントの解除］を選択する。

(d)　計測テスト

IEシナリオを，記録した操作の最後まで再生します。IEシナリオの再生が終了すると，再生結果を［再生レポート］画面に表示します。［再生レポート］画面の詳細については，「6.2.8　［再生レポート］画面」を参照してください。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［アクション］－［計測テスト］を選択すると，IEシナリオの計測テストが開始されます。

記録したIEシナリオが正しく再生されなかった場合は，［再生レポート］画面の［操作の再生結果］に表示される情報を基に対処してください。

(7)　IEシナリオの保存

記録または編集したIEシナリオを保存する手順を次に示します。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［ファイル］－［名前を付けて保存］を選択する。
［名前を付けて保存］画面が表示されます。

［ファイル名］を指定して［保存］ボタンをクリックする。
IEシナリオがIEシナリオファイルに保存されます。

注

jp1pc¥agtv¥probe¥iescenaフォルダ以外にIEシナリオファイルを保存する場合は，保存先フォルダにiescena.dtdをコピーしておいてください。

3.4.2　計測条件の定義

IEシナリオをPFM - Agent for Service Responseで計測するには，IEシナリオファイル名，計測間隔，およびタイムアウト時間などの計測条件を，PFM - Agent for Service Responseに登録する必要があります。初めてPFM - Agent for Service Responseを利用する場合など，PFM - Agent for Service Responseで計測を体験したいときには，IE Recorderの簡易登録機能を使用して，計測条件を簡単に登録できます。なお，計測条件を簡易登録する場合は，PFM - Agent for Service Responseを停止する必要があります。

計測間隔やタイムアウト時間などの計測条件を任意に設定したい場合や，PFM - Agent for Service Responseを停止したくない場合には，PFM - Web Consoleを使用して，計測条件を計測条件登録ファイル（esptask.xml）に登録してください。

ここでは，IEシナリオの計測項目および計測条件の簡易登録について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　計測項目

(2)　計測条件登録ファイル（esptask.xml）への簡易登録

(1)　計測項目

IEシナリオの計測項目を次の表に示します。

表3-4　 IEシナリオの計測項目

計測対象サービス
計測項目

IEシナリオ
（IEシナリオ全体/スコープごと）
総再生所要時間

計測項目の詳細については，「9.　レコード」を参照してください。

(2)　計測条件登録ファイル（esptask.xml）への簡易登録

開いているIEシナリオファイルを計測対象とする計測条件を，計測条件登録ファイル（esptask.xml）に簡易登録できます。

注意

計測条件を簡易登録する前に，必ずPFM - Agent for Service Responseを停止してください。

IEシナリオの計測条件を計測条件登録ファイルに簡易登録する手順を次に示します。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［ツール］－［計測条件の簡易登録］を選択する。
IEシナリオの計測条件が，計測条件登録ファイルに登録されます。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［ツール］－［計測条件登録ファイルの編集］を選択する。
計測条件登録ファイルに登録した内容を確認または編集できます。ただし，［IE Recorder］（メイン）画面で計測条件登録ファイルを編集するときは，PFM - Agent for Service Responseを停止する必要があるので，PFM - Web Consoleから編集することを推奨します。

PFM - Web Consoleから計測条件登録ファイルを編集する手順については，「3.7.3　タスク情報の設定」を参照してください。

計測条件登録ファイルの詳細については，「7.3　計測条件登録ファイル（esptask.xml）」を参照してください。

3.4.3　定義情報の反映

PFM - Web Consoleを使用して計測条件を追加，変更または削除した場合，定義情報を有効にするには，PFM - Web Consoleから定義情報を読み込む必要があります。PFM - Web Consoleから定義情報を読み込む方法については，「3.7.4　タスク情報の反映」を参照してください。

次の場合，定義情報を有効にするには，PFM - Agent for Service Responseを再起動して，定義情報を読み込ませる必要があります。

直接，計測条件登録ファイル（esptask.xml）を編集して計測条件を追加，変更または削除した場合

IEシナリオ定義を変更・削除した場合

PFM - Web Consoleから定義情報を読み込むと，定義情報が失われるおそれがあります。

PFM - Agent for Service Responseを起動および停止する方法については，「4.1　PFM - Agent for Service Responseの起動と終了」を参照してください。

定義情報を反映すると，計測が開始されます。

3.5　Webトランザクションを計測するための定義

Webトランザクションを計測する場合は，次の設定が必要です。

Webトランザクションの定義

パスワードの登録

計測条件の定義

証明書ファイルの登録（任意）

定義情報の反映

動的セッション管理対応のための定義（任意）

＜この節の構成＞

3.5.1　Webトランザクションの定義（Webトランザクションファイルの作成）

3.5.2　パスワードの登録

3.5.3　計測条件の定義

3.5.4　証明書ファイルの登録

3.5.5　定義情報の反映

3.5.6　動的セッション管理対応のための定義

3.5.1　Webトランザクションの定義（Webトランザクションファイルの作成）

Webトランザクションファイルを作成し，一連のトランザクションでアクセスするWebページのフレームごとに，URLやWeb認証，プロキシ利用などの情報を定義します。

Webトランザクションファイルを作成するには，次の二つの方法があります。

Web Recorderを使用する
Webトランザクションの定義量が多い場合，Web Recorderを使用してWebトランザクションファイルを作成します。

直接Webトランザクションファイルを編集する
Webトランザクションの定義量が少ない場合は，直接Webトランザクションファイルを編集することもできます。
Webトランザクションファイルは，次のフォルダに格納しておく必要があります。ファイル名は任意，拡張子は.xmlです。なお，このフォルダの配下にある拡張子がxmlのファイルは，すべてWebトランザクションファイルとして扱われます。

Webトランザクションファイル格納先フォルダ

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥webtrans

Webトランザクションファイルの書式については，「7.5　Webトランザクションファイル」を参照してください。

ここでは，Web Recorderを使用したWebトランザクションファイルの作成方法について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　Webトランザクションファイル作成の流れ

(2)　ステップ情報の定義

(3)　ステップ情報のカスタマイズ

(4)　スコープの設定

(5)　既存のWebトランザクション定義を表示・編集する

(6)　トランザクションの設定

(1)　Webトランザクションファイル作成の流れ

Web Recorderには，次の二つのモードがあります。

IEモード
Web RecorderからIEの画面をウィンドウに呼び出し，そのウィンドウ上で実行するブラウザー操作を記録することによってWebトランザクションを定義するモードです。最初にアクセスするURLを入力することでIE画面を表示できます。

直接入力モード
IEの画面を使用しないで，直接URLを入力することでWebトランザクションを定義するモードです。

それぞれのモードでの，Webトランザクション定義の流れを次に示します。各項目の内容については，括弧内の個所を参照してください。

図3-6　Webトランザクション定義の流れ

Web Recorderを使ってWebトランザクションを定義する手順を説明します。

Webトランザクション定義の事前準備

Webトランザクションの定義を開始する前に，Webトランザクションとして定義する一連の処理を決定しておいてください。また，IEモードで定義する場合は最初にアクセスするURLを，直接入力モードで定義する場合はアクセスするすべてのURLを控えておいてください。

(2)　ステップ情報の定義

Webトランザクションでアクセスするページの情報をステップ情報として定義します。Web Recorderには，IEモードと直接入力モードの二つの定義モードがあり，それぞれのモードによってステップ情報の定義方法は異なります。

IEモードの場合
［Web Recorder］（メイン）画面の［IEウィンドウ］でブラウザー操作を行うことによってステップ情報を自動記録します。

直接入力モードの場合
アクセスするページのステップ情報の一つ一つを手入力で定義していきます。

ステップ情報の項目一覧と，IEモードの場合に自動記録される項目および直接入力モードの場合に設定が必要な項目を次の表に示します。

表3-5　ステップ情報の項目一覧と必須項目

項目 | IEモード | 直接入力モード
URL | 自動記録 | 設定必須
タイトル | 自動記録 | －
フレーム名 | 自動記録 | －
文字セット | － | －
リクエスト情報の文字セット | － | －
メソッド | 自動記録 | 設定必須
Content-Type | 自動記録 | －※6
メッセージボディ | 自動記録 | －※6
Cookie | － | －
Web認証 | Web認証を行う | － | －
Web認証ユーザー名 | －※1 | －※7
パスワードユーティリティを使用 | － | －
Web認証パスワード | －※2 | －※8
プロキシ | プロキシ設定 | － | －
プロキシホスト名 | －※3 | －※9
プロキシポート番号 | －※3 | －※9
プロキシ認証を行う | － | －
プロキシユーザー名 | －※4 | －※10
パスワードユーティリティを使用 | － | －
プロキシパスワード | －※5 | －※11
レスポンス判定条件 | － | －
可変文字列 | － | －

（凡例）

－：自動記録されない，または設定が必須でない項目。

注※1

Web認証をする場合は直接入力が必要。

注※2

Web認証をする場合で，かつパスワードユーティリティを使用しない場合は直接入力が必要。

注※3

プロキシの設定で［このプロパティの値を使用］を選択した場合は直接入力が必要。

注※4

プロキシ認証をする場合は直接入力が必要。

注※5

プロキシ認証をする場合で，かつパスワードユーティリティを使用しない場合は直接入力が必要。

注※6

POSTメソッドを使用する場合は必須項目。

注※7

Web認証をする場合は必須項目。

注※8

Web認証をする場合で，かつパスワードユーティリティを使用しない場合は必須項目。

注※9

プロキシの設定で［このプロパティの値を使用］を選択した場合は必須項目。

注※10

プロキシ認証をする場合は必須項目。

注※11

プロキシ認証をする場合で，かつパスワードユーティリティを使用しない場合は必須項目。

各モードの定義方法について説明します。

(a)　IEモードの場合

IEモードでステップ情報を記録する手順を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］－［Performance Management］－［Agent Option for Service Response］－［Web Recorder］を選択する。
［Web Recorder］（メイン）画面が表示されます。

［トランザクション］－［新規作成］を選択する。
［Webトランザクションの作成］画面が表示されます。

［Webトランザクションファイル名］に保存先のWebトランザクションファイル名を，［Webトランザクション名］に定義するWebトランザクションの名前を指定し，［OK］ボタンをクリックする。

注意事項

Webトランザクション名は，同じWebトランザクションファイルの中で一意の名称を指定してください。また，半角の「|（ストローク）」は使用しないでください。

［Web Recorder］（メイン）画面の［アドレス］に，最初にアクセスするページのURLを入力し，［移動］ボタンをクリックする。
［IEウィンドウ］に入力したURLのページが表示されます。

［IEウィンドウ］でブラウザー操作を行う。
アクセスしたURLに関するステップ情報が自動記録され，［URLリスト］にアクセス先URLが追加されます。

必要に応じてステップ情報のカスタマイズ，スコープの設定を行う。
ステップ情報のカスタマイズは「(3)　ステップ情報のカスタマイズ」を，スコープの設定は「(4)　スコープの設定」を参照してください。

必要に応じて計測条件を設定する。
計測条件の設定については，「(6)　トランザクションの設定」を参照してください。

［トランザクション］－［上書き保存］を選択する。
Webトランザクションファイルは，次のフォルダに格納されます。
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥webtrans

注意事項

IEモードでの定義の際は，次の点に注意してください。

［IEウィンドウ］の動作は，PFM - Agent for Service ResponseがインストールされているマシンのIEの設定などに依存します。したがって，Webトランザクションを定義する際，IEの動作に影響を与えるようなアプリケーションが動作している環境下では，Web RecorderはIEが受ける影響と同じ影響を受けることになります。

［IEウィンドウ］内に表示されるページで，ウィンドウのリサイズなど，ウィンドウ自体を制御するスクリプトを実行した場合，正常に動作しないことがあります。なお，新規にウィンドウを起動してページを表示するようなスクリプトは実行できます。ただし，この場合のウィンドウは［IEウィンドウ］と同じ形式で表示され，通常IEにあるようなメニューなどは表示されません。［IEウィンドウ］から起動した新規のウィンドウでも，そのウィンドウを使用してステップ情報の記録を続けることはできます。

(b)　直接入力モードの場合

直接入力モードでステップ情報を定義する場合の手順を次に示します。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］－［Performance Management］－［Agent Option for Service Response］－［Web Recorder］を選択する。
［Web Recorder］（メイン）画面が表示されます。

［トランザクション］－［新規作成］を選択する。
［Webトランザクションの作成］画面が表示されます。

［Webトランザクションファイル名］に保存先のWebトランザクションファイル名を，［Webトランザクション名］に定義するWebトランザクションの名前を指定し，［OK］ボタンをクリックする。

注意事項

Webトランザクション名は，同じWebトランザクションファイルの中で一意の名称を指定してください。また，半角の「|（ストローク）」は使用しないでください。

［Web Recorder］（メイン）画面で［編集］－［最後に追加］を選択する。
［プロパティ］画面が表示されます。

［URL］にアクセスするページのURLを入力し，必要に応じて各項目を設定する。
［プロパティ］画面では，ステップごとの計測条件を設定します。設定項目の詳細については，「6.3.7　［プロパティ］画面」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックする。
設定したステップ情報のURLが［URLリスト］の最後に追加されます。

ステップの数だけ，手順4～6を繰り返し，Webトランザクションでアクセスするすべてのページの情報を設定する。

必要に応じてステップ情報のカスタマイズ，スコープの設定を行う。
ステップ情報のカスタマイズは「(3)　ステップ情報のカスタマイズ」を，スコープの設定は「(4)　スコープの設定」を参照してください。

必要に応じて計測条件を設定する。
計測条件の設定については，「(6)　トランザクションの設定」を参照してください。

［トランザクション］－［上書き保存］を選択する。
Webトランザクションファイルは，次のフォルダに格納されます。
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥webtrans

(3)　ステップ情報のカスタマイズ

IEモードで記録したステップ情報や直接入力モードで定義したステップ情報をカスタマイズ（ステップ情報の挿入，追加，変更，削除）する手順を次に示します。

(a)　ステップ情報の挿入

ステップ情報を挿入する手順を次に示します。

［Web Recorder］（メイン）画面の［URLリスト］でステップ情報を挿入したい行を選択し，［編集］－［挿入］を選択する。
［プロパティ］画面が表示されます。

［URL］にアクセスするページのURLを入力し，必要に応じて各項目を設定する。
［プロパティ］画面では，ステップごとの計測条件を設定します。設定項目の詳細については，「6.3.7　［プロパティ］画面」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックする。
［URLリスト］で指定した場所に，設定したステップ情報のURLが挿入されます。

(b)　ステップ情報の追加

ステップ情報を追加する手順を次に示します。

［Web Recorder］（メイン）画面で［編集］－［最後に追加］を選択する。
［プロパティ］画面が表示されます。

［URL］にアクセスするページのURLを入力し，必要に応じて各項目を設定する。
［プロパティ］画面では，ステップごとの計測条件を設定します。設定項目の詳細については，「6.3.7　［プロパティ］画面」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックする。
設定したステップ情報のURLが［URLリスト］の最後に追加されます。

(c)　ステップ情報の変更

ステップ情報の設定内容を変更する手順を次に示します。

［Web Recorder］（メイン）画面の［URLリスト］で編集したいステップのURLを選択し，［編集］－［プロパティ］を選択する。
［プロパティ］画面が表示されます。

設定を変更する。
［プロパティ］画面の設定項目については，「6.3.7　［プロパティ］画面」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックする。
URLを変更した場合は，［URLリスト］に表示されていたURLが変更されます。

(d)　ステップ情報の削除

ステップ情報を削除する手順を次に示します。

［Web Recorder］（メイン）画面の［URLリスト］で削除したステップのURLを選択し，［編集］－［削除］を選択する。
［URLリスト］で選択していたステップ情報のURLが削除されます。

(4)　スコープの設定

任意のページ遷移について監視する場合は，ページ遷移の範囲にスコープの起点と終点を設定します。スコープの起点と終点を設定，または削除する手順を次に示します。

(a)　スコープの起点の設定

［Web Recorder］（メイン）画面の［URLリスト］で，スコープの起点にしたいURLを選択する。

［スコープ起点］ボタンをクリックする。
［スコープの選択］画面が表示されます。［スコープの選択］画面の［スコープ一覧］には，起点が設定されていないスコープ名（スコープ1～スコープ8）が表示されます。

［スコープ一覧］から起点を設定したいスコープ名を選択する。

［OK］ボタンをクリックする。
［URLリスト］で選択したURLの前に，「START スコープ名」が表示されます。

(b)　スコープの終点の設定

［Web Recorder］（メイン）画面の［URLリスト］で，スコープの終点にしたいURLを選択する。

［スコープ終点］ボタンをクリックする。
［スコープの選択］画面が表示されます。［スコープの選択］画面の［スコープ一覧］には，起点が設定されていて，かつ終点が設定されていないスコープ名（スコープ1～スコープ8）が表示されます。

［スコープ一覧］から終点を設定したいスコープ名を選択する。

［OK］ボタンをクリックする。
［URLリスト］で選択したURLの前に，「END スコープ名」が表示されます。

(c)　スコープの削除

［Web Recorder］（メイン）画面の［URLリスト］で，削除したいスコープの起点（START スコープ名）または終点（END スコープ名）を選択する。

［スコープ］－［スコープ削除］を選択する。
起点を選択している場合は対応する終点を，終点を選択している場合は対応する起点を削除するかどうか選択するダイアログボックスが表示されます。

選択している起点または終点に対応する終点または起点も削除する場合は［はい］ボタンを，選択している起点または終点だけを削除する場合は［いいえ］ボタンをクリックする。
［はい］ボタンをクリックした場合は，選択したスコープの起点または終点と，それに対応する終点または起点の両方が削除されます。［いいえ］ボタンをクリックした場合は，選択したスコープの起点または終点だけが削除されます。

(5)　既存のWebトランザクション定義を表示・編集する

既存のWebトランザクション定義を表示・編集する場合は，次の手順で既存のWebトランザクション情報を読み込みます。

Windowsの［スタート］メニューから［すべてのプログラム］－［Performance Management］－［Agent Option for Service Response］－［Web Recorder］を選択する。
［Web Recorder］（メイン）画面が表示されます。

［トランザクション］－［開く］を選択する。
［Webトランザクションの選択］画面が表示されます。

［Webトランザクションファイル一覧］および［Webトランザクション一覧］で表示・編集したいWebトランザクションファイル名およびWebトランザクション名を選択し，［OK］ボタンをクリックする。
［Web Recorder］（メイン）画面の各項目に，定義済みのステップ情報が表示されます。表示されたステップ情報を編集する場合は，「(3)　ステップ情報のカスタマイズ」の各手順を参照してください。

編集したWebトランザクション定義を上書き保存する場合は［トランザクション］－［上書き保存］を，別のWebトランザクション定義として保存する，または別ファイルに保存する場合は［トランザクション］－［名前を付けて保存］を選択する。
［名前を付けて保存］を選択した場合は，［Webトランザクションファイル名］および［Webトランザクション名］を指定します。
Webトランザクションファイルは，次のフォルダに格納されます。
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥webtrans

注意事項

Webトランザクション名は，同じWebトランザクションファイルの中で一意の名称を指定してください。また，半角の「|（ストローク）」は使用しないでください。

(6)　トランザクションの設定

Webトランザクション全体に対する計測条件を設定します。Webトランザクションの計測条件を設定する手順を次に示します。

［Web Recorder］（メイン）画面で，［トランザクション］－［トランザクションの設定］を選択する。
［トランザクションの設定］画面が表示されます。

必要な項目について設定する。
［トランザクションの設定］画面には，次の四つのタブがあります。

［トランザクション］タブ

［リクエスト情報］タブ

［デフォルトプロキシ］タブ

［SSL認証］タブ

［トランザクションの設定］画面の詳細については，「6.3.6　［トランザクションの設定］画面」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックする。

補足事項

［デフォルトプロキシ］タブの設定は，［プロパティ］画面の［プロキシ］タブで設定する各ステップ情報のプロキシ設定のデフォルトになります。各ステップのステップ情報の定義でプロキシに関する設定を省略した場合は，［トランザクションの設定］画面の［デフォルトプロキシ］タブで設定した値が使われます。また，各ステップで設定した場合は，ステップごとの設定が優先されます。

3.5.2　パスワードの登録

WebトランザクションでアクセスするWebページのうち，認証を要求するWebページで使用するパスワードやプロキシのパスワードを登録します。

表3-6　パスワード登録が必要なインターネットサービス

サービス | 条件 | 登録するパスワード
Webトランザクション | 認証を要求するWebページ | Webページのパスワード
認証を要求するプロキシ利用 | プロキシのパスワード
クライアント認証実行時 | 秘密鍵のパスワード

パスワードの登録には，パスワードユーティリティ（esppasswdコマンド）を使用します。登録したパスワードは，文字列変換された形式でパスワードファイル（esp.pdb）に格納されます。

パスワードファイルの格納先

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥passwd

パスワードユーティリティの使用方法については「10.　コマンド」の「esppasswd（パスワードを登録・変更・削除する）」を参照してください。

3.5.3　計測条件の定義

計測するWebトランザクションファイル名，計測間隔およびタイムアウト時間などは，PFM - Web Consoleを使用して，計測条件登録ファイル（esptask.xml）で定義します（直接編集することもできます）。Webトランザクションの計測項目と計測条件登録ファイルに定義する項目について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　計測項目

(2)　計測条件登録ファイル（esptask.xml）の作成

(1)　計測項目

Webトランザクションの計測項目を次の表に示します。

表3-7　Webトランザクションの計測項目一覧

計測対象サービス
計測項目

Webトランザクション
（Webトランザクション全体/スコープごと）

総応答時間

セットアップ時間

HTTP時間

DNS時間

TCP接続時間

サーバ処理時間

データ転送時間

総データ量

リクエスト数

総リソースサイズ

スループット

計測項目の詳細については，「9.　レコード」を参照してください。

(2)　計測条件登録ファイル（esptask.xml）の作成

Webトランザクションの計測条件は，計測条件登録ファイル（esptask.xml）を作成し，定義します。計測条件は，計測条件IDを付けて管理します。Webトランザクションの計測条件として，計測条件登録ファイルに定義する項目を次の表に示します。

表3-8　Webトランザクション計測で指定できる項目

項目 | 説明
計測条件ID | 計測条件の識別子です。計測条件ID内で重複しないように設定します。
計測間隔 | 計測を実行する間隔を指定します。
タイムアウト | 1回の計測の制限時間を指定します。
サービス固有条件 | Webトランザクションファイル名およびWebトランザクション名を指定します。

計測条件登録ファイルの詳細については，「7.3　計測条件登録ファイル（esptask.xml）」を参照してください。

3.5.4　証明書ファイルの登録

Webトランザクションの計測で，サーバ認証やクライアント認証を適用する場合は，証明書ファイルの登録が必要になります。登録方法は，HTTPSプローブでの計測の場合と同じです。詳細については，「9.　レコード」の「HTTPS（PI_HTPS）」を参照してください。

3.5.5　定義情報の反映

PFM - Web Consoleを使用して計測条件を追加，変更または削除した場合，定義情報を有効にするには，PFM - Web Consoleから定義情報を読み込む必要があります。PFM - Web Consoleから定義情報を読み込む方法については，「3.7.4　タスク情報の反映」を参照してください。

次の場合，定義情報を有効にするには，PFM - Agent for Service Responseを再起動して，定義情報を読み込ませる必要があります。

直接，計測条件登録ファイル（esptask.xml）を編集して計測条件を追加，変更または削除した場合

Webトランザクション定義を変更・削除した場合

パスワードを変更・削除した場合

証明書ファイルを変更・削除した場合

PFM - Web Consoleから定義情報を読み込むと，定義情報が失われるおそれがあります。

PFM - Agent for Service Responseを起動および停止する方法については，「4.1　PFM - Agent for Service Responseの起動と終了」を参照してください。

定義情報を反映すると，計測が開始されます。

3.5.6　動的セッション管理対応のための定義

動的セッション管理に対応するため，可変文字列と代替文字列を指定します。これによって，計測時に可変文字列が代替文字列に置き換えられてリクエストが発行されます。ただし，可変文字列にCookieを指定する場合は，次の点に注意する必要があります。

可変文字列にCookieを指定し，代替文字列への置き換えを実施したリクエストの応答でリダイレクトが指示された場合，リダイレクト後のリクエストでCookie情報は置き換えられません。

可変文字列にCookieを指定した場合，代替文字列に改行コードを含めないでください。改行コードが含まれた場合，動作は保障されません。

可変文字列と代替文字列の指定について，次に説明します。

＜この項の構成＞

(1)　可変文字列の指定

(2)　代替文字列の指定

(1)　可変文字列の指定

可変文字列には，そのステップに定義されたURL，メッセージボディまたはCookieに指定された文字列内で，動的に変化する部分を指定します。

Web Recorderを使用してWebトランザクションファイルを作成した場合，動的セッション管理の対象となっているサイトの記録を行うと，記録時に使用したセッションIDがWebトランザクションファイルに定義されます。

可変文字列には，次のどちらかを定義します。

記録時に使用したセッションIDを明示的に「$VAR1$」などに書き換えてから，可変文字列に「$VAR1$」を指定する（推奨）。

記録時に使用したセッションIDを可変文字列に指定する。

(2)　代替文字列の指定

代替文字列とは，リクエスト発行時に可変文字列に代えてリクエスト内に含める文字列です。代替文字列は，次のどれかの方法で取得できます。

該当するステップより前のステップで取得したHTMLファイルから取得する

該当するステップより前のステップで取得したHTTPヘッダーから取得する

任意のコマンドの実行結果を使用する
代替文字列を取得するために実行するコマンドを代替文字列生成コマンドといいます。

取得方法によって，代替文字列の定義内容は次のように異なります。

(a)　HTMLファイルから取得する場合

代替文字列の定義には，次のすべての情報が必要です。

代替文字列が含まれるHTMLを取得するステップのステップ識別子

代替文字列が含まれる要素を特定する情報（要素名，属性，内容の一部など）

代替文字列が2.で指定した要素のどこに存在するか（属性か，内容か）

注意

代替文字列をHTMLファイルから取得する場合の注意事項を次に示します。

指定した要素が空要素（<要素名 ・・・/>）ではない場合，その要素の範囲は，次に現れる同じ要素の開始タグ（<要素名>），またはその要素の閉じタグ（</要素名>）のどちらかが現れるまでです。なお，開始タグと閉じタグのどちらも現れなかった場合は，HTMLファイルの終端までです。

代替文字列が含まれるHTMLが見つからなかった場合（上記の1.で指定したステップでHTML以外を指定した場合）は，可変文字列はそのままでリクエストが発行されます。

代替文字列が含まれる要素が見つからなかった場合は，可変文字列が空文字に置き換えられてリクエストが発行されます。

圧縮して送信されたHTMLは，代替文字列の取得対象となりません。

(b)　HTTPヘッダーから取得する場合

代替文字列の定義には，次のすべての情報が必要です。

代替文字列が含まれるHTTPヘッダーを取得するステップのステップ識別子

代替文字列が含まれるHTTPヘッダーを特定する情報（ヘッダー名，値の一部）

注意

代替文字列をHTTPヘッダーから取得する場合の注意事項を次に示します。

指定したHTTPヘッダーを特定する情報に該当するヘッダーが複数存在する場合は，先に受信したヘッダーが優先されます。

代替文字列が含まれるHTTPヘッダーが見つからなかった場合は，可変文字列は空文字に置き換えられてリクエストが発行されます。

(c)　代替文字列生成コマンドから取得する場合

代替文字列の定義には，次のすべての情報が必要です。

代替文字列生成コマンドの名称

代替文字列生成コマンドに追加する引数

注意

代替文字列を代替文字列生成コマンドから取得する場合の注意事項を次に示します。

代替文字列生成コマンドへの入力について
代替文字列生成コマンドに値を指定するインターフェースとして，引数を指定できます。引数が固定値であれば1.の情報として指定できます。引数が動的に変化する場合は，このステップより前に定義されたステップで取得したHTMLやHTTPヘッダーの内容から切り出せます。
2.で指定した引数は，ダブルクォーテーション(")で囲み，指定した順番で上記の1.の情報に追加します。
なお，代替文字列生成コマンドの標準入力に値を入力するインターフェースはありません。

代替文字列生成コマンドの出力について
代替文字列生成コマンドは，標準出力に代替文字列として必要な文字列を出力する必要があります。なお，10,000バイトを超える文字列は出力しないでください。コマンドの実行が終了しない場合があります。出力された文字列の末尾にある一つ以上の改行コードを取り除いた文字列が代替文字列になります。

代替文字列生成コマンドの戻り値について
代替文字列生成コマンドの戻り値（終了ステータス）が0以外の場合，代替文字列生成コマンドの実行が失敗したと判断され，可変文字列が空文字に置き換えられてリクエストが発行されます。代替文字列を標準出力に正しく出力できた場合は，戻り値を0にする必要があります。

代替文字列生成コマンドは，代替文字列が必要となるたびに実行されます。

実行される代替文字列生成コマンドは，「Extensible Service Probe」サービスと同じ権限で実行されます。

代替文字列生成コマンドの実行でエラーが発生した場合は，可変文字列が空文字に置き換えられてリクエストが発行されます。

3.6　ユーザー定義サービスを計測するための定義

ユーザー定義サービスを計測する場合は，次の設定が必要です。

ユーザー定義サービスの定義
（ユーザー定義コマンドの作成，ユーザー定義コマンドの登録）

計測条件の定義

ユーザー定義サービスの定義，および計測条件の登録について説明します。

＜この節の構成＞

3.6.1　ユーザー定義サービスの定義

3.6.2　計測条件の定義

3.6.3　定義情報の反映

3.6.1　ユーザー定義サービスの定義

計測対象サービスの応答時間などを計測するプログラムを作成し，ユーザー定義コマンドとして登録します。

＜この項の構成＞

(1)　ユーザー定義コマンドの作成

(2)　ユーザー定義コマンドの登録

(1)　ユーザー定義コマンドの作成

ユーザー定義コマンドはコマンドラインから実行するプログラムとして作成します。ユーザー定義コマンドが計測する項目は一つだけです。複数の項目について計測したい場合は，必要な数だけユーザー定義コマンドを作成してください。なお，ユーザー定義コマンドはPFM - Agent for Service Responseから呼び出されるため，Administrators権限で実行します。

(a)　入力

PFM - Agent for Service Responseでは，ユーザー定義コマンドに対して入力用の値を引き渡すインターフェースは提供しません。サービス固有の計測条件については，ユーザー定義コマンドの引数，ファイル読み込みなどの方法で，計測実行に必要な情報を取得させる必要があります。

(b)　出力

ユーザー定義コマンドの標準出力を計測結果とするように設定した場合，ユーザー定義コマンドは次の値を標準出力に出力する必要があります。PFM - Agent for Service Responseは，標準出力に出力された値を応答性能情報として扱います。なお，ユーザー定義コマンドの実行（起動してから終了するまで）に掛かった時間を計測結果とするように設定した場合は，ユーザー定義コマンドの標準出力には何も出力しないでください。

表3-9　ユーザー定義コマンドの出力

値 | 説明
応答性能情報 | 総応答時間，スループットなど任意の計測項目の値（倍精度実数）を文字列で出力します。

補足事項

ユーザー定義コマンドが計測した情報はレポートファイルに出力されます。ユーザー定義コマンドの実行に掛かった時間を出力する場合は，秒単位でミリ秒までの精度で出力します。なお，ユーザー定義コマンドが出力した値が範囲以外の値であったり，規定されたフォーマット以外で出力されたりした場合はエラーとして扱われ，計測を停止します。

(c)　戻り値

ユーザー定義コマンド終了時の戻り値は，計測結果を表します。次の表に示す値を戻り値として返すように作成してください。

表3-10　ユーザー定義コマンドの戻り値

戻り値
意味

0
正常終了。
計測が正常に終了し，応答性能情報を取得。

0以外
異常終了。
計測は失敗し，応答性能情報の値は無効。

作成したユーザー定義コマンドは，次に示すPFM - Agent for Service Responseのユーザー定義コマンド格納フォルダに格納します。

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥user

なお，ユーザー定義コマンド格納フォルダ以外のフォルダに格納したコマンドを呼び出したい場合は，コマンドを呼び出すバッチファイルを作成してユーザー定義コマンド格納フォルダに格納します。

注意事項

ユーザー定義コマンドの実行は，計測条件で指定したタイムアウト時間経過後に終了します。これは，ユーザー定義コマンドの内部処理が長時間終了しない場合に，ほかのインターネットサービスの計測開始（計測用リクエストの発行）が遅延するおそれがあるためです。したがって，ユーザー定義コマンドは，計測条件に指定したタイムアウト時間内に終了させるように作成してください。

(2)　ユーザー定義コマンドの登録

作成したユーザー定義コマンドをコマンド登録ファイル（espcommand.xml）に登録します。コマンド登録ファイルには，計測対象サービスの識別子となるユーザー定義サービスIDや，その他サービス固有の計測条件を定義します。コマンド登録ファイルについては，「7.6　コマンド登録ファイル（espcommand.xml）」を参照してください。

3.6.2　計測条件の定義

コマンド登録ファイル（espcommand.xml）で定義した以外の計測条件については，PFM - Web Consoleを使用して，計測条件登録ファイル（esptask.xml）で定義します（直接編集することもできます）。ユーザー定義サービスの計測条件として，計測条件登録ファイルに定義する項目を次の表に示します。

表3-11　計測条件として指定できる項目

項目 | 説明
計測条件ID | 計測条件の識別子です。計測条件ID内で重複しないように設定します。
計測間隔 | 計測を実行する間隔を指定します。
タイムアウト | 1回の計測の制限時間を指定します。
サービス固有条件 | ユーザー定義サービスIDを指定します。

計測条件登録ファイルについては，「7.3　計測条件登録ファイル（esptask.xml）」を参照してください。

3.6.3　定義情報の反映

PFM - Web Consoleを使用して計測条件を追加，変更または削除した場合，定義情報を有効にするには，PFM - Web Consoleから定義情報を読み込む必要があります。PFM - Web Consoleから定義情報を読み込む方法については，「3.7.4　タスク情報の反映」を参照してください。

次の場合，定義情報を有効にするには，PFM - Agent for Service Responseを再起動して，定義情報を読み込ませる必要があります。

直接，計測条件登録ファイル（esptask.xml）を編集して計測条件を追加，変更または削除した場合

ユーザー定義サービスの定義を変更・削除した場合

PFM - Web Consoleから定義情報を読み込むと，定義情報が失われるおそれがあります。

PFM - Agent for Service Responseを起動および停止する方法については，「4.1　PFM - Agent for Service Responseの起動と終了」を参照してください。

定義情報を反映すると，計測が開始されます。

3.7　PFM - Web Consoleからの計測条件の定義

PFM - Agent for Service Responseでは，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonのタスク定義をXML形式の計測条件登録ファイル（esptask.xml）に記述します。この計測条件登録ファイルはPFM - Web Consoleからも定義できます。

この節では，PFM - Web Consoleを使用してIE Probe DaemonおよびProbe Daemonのタスク定義を追加，削除，更新する方法について説明します。

タスク定義を追加，削除，更新する流れを次に示します。各項目の内容については，括弧内の個所を参照してください。

定義したタスクは，複数のエージェントに一括配布できます。一括配布の詳細については，「3.7.5　タスク情報の一括配布」を参照してください。

タスクの定義は，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonが起動した際に計測条件登録ファイルから読み込まれますが，定義内容が正しくないとIE Probe DaemonおよびProbe Daemonは停止状態になり，計測を開始しません。この事象は，Webトランザクションのタスク定義で記述したWebトランザクションファイル名が存在しない場合などが該当します。PFM - Web Consoleからタスクを定義した際には入力値が妥当かを検証しますが，実際に計測できるかは検証しません。IE Probe DaemonおよびProbe Daemonの起動に失敗し，停止状態になったときは，計測条件が妥当か見直してください。

注意

計測条件登録ファイル（esptask.xml）を直接編集する運用とPFM - Web Consoleから定義する運用を併用する場合，次の点に注意してください。計測条件登録ファイルを直接編集する方法については，「7.3　計測条件登録ファイル（esptask.xml）」を参照してください。

計測条件登録ファイルにXML構文エラーがあるときや不正なタスクIDのタスクが定義されているときは，PFM - Web Consoleから計測条件を定義できません。Agent CollectorサービスおよびIEプローブ※を停止して，計測条件登録ファイル（esptask.xml）を修正し，Agent CollectorサービスおよびIEプローブ※を起動してください。

注※

IEプローブをWindowsサービスから起動する機能を使用している場合は，IEプローブの起動は不要です。

PFM - Web Consoleに表示されるタスクは500個までです。計測条件登録ファイルに501個以上のタスクが定義されている場合，500個目までが表示され，残りのタスクは表示されません。また，共通メッセージログにKAVF16023-Wメッセージが出力されます。
501個以上のタスクが定義されている場合，PFM - Web Consoleからタスクを削除してGUI上に表示されない状態にすると，501個目以降のタスクが表示されるようになります。

追加後のタスクが500個を超えるタスクはPFM - Web Consoleから追加できません。500個以上のタスクが表示された状態でPFM - Web Consoleからタスクを追加しようとすると，共通メッセージログにKAVF16023-Wメッセージが表示されて追加できません。この場合，計測条件登録ファイルには登録されないで，タスクは生成されません。

PFM - Web Consoleからタスクを定義すると，計測条件登録ファイルのインデントやコメントなどを整形して出力します。

参考

タスクは，サービスタイプIDの昇順に，サービスタイプIDが同じ場合は計測条件IDの昇順に表示されます。サービスタイプIDについては，「9.　レコード」の「共通フィールド」を参照してください。

＜この節の構成＞

3.7.1　タスクの追加

3.7.2　タスクの削除

3.7.3　タスク情報の設定

3.7.4　タスク情報の反映

3.7.5　タスク情報の一括配布

3.7.1　タスクの追加

PFM - Web Consoleを使用してIE Probe DaemonおよびProbe Daemonのタスク定義を追加する手順を次に示します。

監視コンソールのブラウザーからPFM - Web Consoleにログインする。
［メイン］画面が表示されます。

［メイン］画面のナビゲーションフレームで［サービス階層］タブを選択する。
［サービス階層］画面が表示されます。

ナビゲーションフレームからエージェントを選択する。
［プロパティ］画面が表示されます。

［Probe］ツリーを展開し，［ADD OR DELETE A TASK］ツリーを選択する。

インフォメーションフレームの下部でプロパティを設定する。
次のプロパティを設定してください。デフォルトでは何も設定されていません。

プロパティ名
設定値

New Task ID
新規作成するタスクのタスクIDを1～65,535の半角数字で指定します。タスクIDは，ユニークである必要があります。
タスクの新規作成時は必ず設定してください。

New Task Protocol
新規作成するタスクのプロトコルをセレクトリストから選択します。HTTP，HTTPS，SMTP，POP3，IMAP4，DNS，DHCP，FTP，TCP，WEBTRANS，IESCENA，USERSERVのどれかを選択できます。
タスクの新規作成時は必ず設定してください。

参考

Delete A Taskはタスクの削除時に使用します（追加と同時に定義済みのタスクを削除することもできます）。Reservedはシステムが使用するプロパティであり，設定できません。

インフォメーションフレームの下部の［OK］ボタンをクリックする。
追加に成功した場合，［Task List］ツリーの下位に，「プロトコル名_タスクID」の形式の名前のツリーが生成されます。
タスク追加直後はタスクのプロパティが定義されていないので，プロパティを設定してください。設定方法については，「3.7.3　タスク情報の設定」を参照してください。
また，追加したタスクはIE Probe DaemonおよびProbe Daemonに反映する必要があります。反映する方法については，「3.7.4　タスク情報の反映」を参照してください。

3.7.2　タスクの削除

PFM - Web Consoleを使用してIE Probe DaemonおよびProbe Daemonのタスク定義を削除する手順を次に示します。

監視コンソールのブラウザーからPFM - Web Consoleにログインする。
［メイン］画面が表示されます。

［メイン］画面のナビゲーションフレームで［サービス階層］タブを選択する。
［サービス階層］画面が表示されます。

ナビゲーションフレームからエージェントを選択する。
［プロパティ］画面が表示されます。

［Probe］ツリーを展開し，［ADD OR DELETE A TASK］ツリーを選択する。

インフォメーションフレームの下部でプロパティを設定する。
次のプロパティを設定してください。デフォルトは「None」です。

プロパティ名 | 設定値
Delete A Task | 削除するタスクをセレクトリストから選択します。タスクの削除時は必ず設定してください。

参考

New Task IDおよびNew Task Protocolはタスクの追加時に使用します（削除と同時に新しいタスクを追加することもできます）。Reservedはシステムが使用するプロパティであり，設定できません。

インフォメーションフレームの下部の［OK］ボタンをクリックする。
削除に成功した場合，タスクの状態が「Deleted」になります。削除されたタスクは，削除がIE Probe DaemonおよびProbe Daemonに反映されるまで，［Task List］ツリーの下に残ります。IE Probe DaemonおよびProbe Daemonに削除が反映されると，［Task List］からフォルダが削除されます。IE Probe DaemonおよびProbe Daemonに削除が反映されるまで同名のIDは追加できません。IE Probe DaemonおよびProbe Daemonへの反映については，「3.7.4　タスク情報の反映」を参照してください。

3.7.3　タスク情報の設定

PFM - Web Consoleを使用して，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonのタスク定義を変更または確認できます。定義を変更する場合は，次の点を留意してください。

値の前後に入力した，空白，タブおよび改行は削除されます。

プロパティ値を入力する際に，XML形式の記述を意識する必要はありません。
XML構文で「&」「<」「>」「"」「'」を使用するには，それぞれ「&エンティティ名;」の形に置き換えて記述する必要がありますが，PFM - Web Consoleから入力する場合は，置き換える必要はありません。例えば，ラベル名を「A&B」にしたければ，Task Labelプロパティ値にそのまま「A&B」と入力してください。

計測条件登録ファイルのXML文書構造の末端ノードに対してプロパティの変更を反映する場合，そのタグに含まれるコメントは削除されます。

手順を次に示します。

監視コンソールのブラウザーからPFM - Web Consoleにログインする。
［メイン］画面が表示されます。

［メイン］画面のナビゲーションフレームで［サービス階層］タブを選択する。
［サービス階層］画面が表示されます。

ナビゲーションフレームからエージェントを選択する。
［プロパティ］画面が表示されます。

［Probe］ツリーを展開し，［Task List］ノードの下から，タスク定義を変更，確認したいタスクを選択する。
タスクはそれぞれがフォルダとして表示されます。ノード名は「プロトコル名_タスクID」です。例えば，WebトランザクションのタスクIDが100，ラベル名が「Webレスポンス計測」である場合，ノード名は「WEBTRANS_100」になります（ラベル名はノード名として使用されません）。
Task Listに表示されるタスクは，サービスタイプIDの昇順に表示され，プロトコル内ではタスクIDの昇順に表示されます。Task Listからタスクを選択すると，選択されたタスクのプロパティが表示されます。同じ画面でプロパティの値を編集できます。ただし，読み取り専用のプロパティは編集できません。
プロパティの詳細については，「付録E.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

プロパティ編集後，［OK］ボタンをクリックする。
入力データの正当性が検証されます。

検証の結果，問題がなかった場合

タスクのStatusプロパティが「Valid」になります。また，計測条件登録ファイルに設定内容が反映されます。

PFM - Web Consoleで表示される要素（HTTP，HTTPSサービスの<MESSAGE_BODY>タグ以外）に改行が含まれている場合，その改行は削除されます。

不正なプロパティと判定された場合

タスクのStatusプロパティが「Invalid」になります。共通メッセージログにメッセージが出力されます。

文字列型のプロパティで文字数が制限バイト長を超えている場合は，制限バイト長までの文字しか表示されません（制限バイト長にあたる文字が2バイト文字の1バイト目である場合は，その2バイト文字は表示されません）。整数型のプロパティに数値以外が入力された場合は，「0」が表示されます。

変更したタスクの情報はIE Probe DaemonおよびProbe Daemonに反映する必要があります。タスク情報をIE Probe DaemonおよびProbe Daemonに反映する方法については，「3.7.4　タスク情報の反映」を参照してください。

3.7.4　タスク情報の反映

PFM - Web Consoleを使用して設定したタスク定義をIE Probe DaemonおよびProbe Daemonに反映する手順を次に示します。

監視コンソールのブラウザーからPFM - Web Consoleにログインする。
［メイン］画面が表示されます。

［メイン］画面のナビゲーションフレームで［サービス階層］タブを選択する。
［サービス階層］画面が表示されます。

ナビゲーションフレームからエージェントを選択する。
［プロパティ］画面が表示されます。

［Probe］ツリーを選択する。

Reloadプロパティの値にYesを選択し，［OK］ボタンをクリックする。
IE Probe DaemonおよびProbe Daemonが再起動され，計測条件の変更が計測に反映されます。

注意

計測条件のプロパティの変更後に［OK］ボタンをクリック（3.7.3項の手順5）しなかった場合，設定の変更はIE Probe DaemonおよびProbe Daemonに反映されません。

IE Probe DaemonおよびProbe Daemonの状態を確認する。
IE Probe DaemonおよびProbe Daemonの状態は，PFM - Web Consoleから確認できます。

IE Probe Daemonの状態

PFM - Web ConsoleからIE ProbeのIE Probe Statusプロパティとして確認できます。Unknownが表示された場合は，プロパティを再取得してみてください。

IE Probe Statusの値 | サービスの状態
Active | IE Probe Daemonが開始，または停止処理中。
Inactive | IE Probe Daemonが停止，または開始処理中。
Unknown | 状態の取得に失敗。
Reloading | Reload処理中。

Probe Daemonの状態

PFM - Web ConsoleからProbeのProbe Statusプロパティとして確認できます。Unknownが表示された場合は，プロパティを再取得してみてください。

Probe Statusの値 | サービスの状態
Active | Probe Daemonが開始，または停止処理中。
Inactive | Probe Daemonが停止，または開始処理中。
Unknown | 状態の取得に失敗。
Reloading | Reload処理中。

各タスクのStatusプロパティがAppliedであることを確認する。
Statusプロパティは，タスクの編集，反映状態を表しています。Statusプロパティの値と状態の意味，および各状態の対処方法を次の表に示します。

表3-12　Statusプロパティの値と状態の意味，および各状態の対処方法

状態名
状態の意味
対処方法

Applied
設定がIE Probe DaemonおよびProbe Daemonに反映されている状態。
対処不要。

Deleted
削除が指定されたが，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonには反映されていない状態。この状態のタスクはプロパティを変更しても，すべて無効となり反映されない。IE Probe DaemonおよびProbe Daemonに反映されるまで，同じIDのタスクは追加できない。

ReloadをYesに設定し，［OK］ボタンをクリックする。
タスクがTask Listから消え，同一IDのタスクを追加できるようになる。

Initial
タスクが新規作成されてから，初めに値を設定して［OK］ボタンがクリックされるまでの間の状態。

すべての入力必須プロパティに有効な値を入力し，［OK］ボタンをクリックする。
Valid状態になる。

ReloadをYesに設定し，［OK］ボタンをクリックする。
IE Probe DaemonおよびProbe Daemonに変更が反映されれば，Applied状態になる。

Invalid※
不正な値が設定されたプロパティがある状態。

不正なプロパティに有効な値を入力し直し，すべての必須プロパティに有効な値が入力されている状態にして［OK］ボタンをクリックする。
Valid状態になる。

ReloadをYesに設定し，［OK］ボタンをクリックする。
IE Probe DaemonおよびProbe Daemonに変更が反映されれば，Applied状態になる。

Valid
必要なプロパティがすべて正しく入力されているが，設定の変更をIE Probe DaemonおよびProbe Daemonに反映していない状態。

ReloadをYesに設定し，［OK］ボタンをクリックする。
IE Probe DaemonおよびProbe Daemonに変更が反映されれば，Applied状態になる。

注※

Invalid状態では，「Invalid」に続く大括弧内に，不正なプロパティの名称がコンマで区切られて表示されます。例えば，URLとDepthの二つのプロパティが不正である場合，「Invalid[URL, Depth]」のように表示されます。

なお，不正な値が入力されたプロパティは，共通メッセージログに出力されたメッセージからも確認できます。

3.7.5　タスク情報の一括配布

定義したタスクは，複数のエージェントに一括配布できます。一つのエージェントで，タスクのノードを追加，削除したり，プロパティを設定したりしたあと，そのエージェントを配布元としてプロパティの一括配布を行うことで，ツリー構造を含めたプロパティの設定を，配布元と配布先で一致させることができます。

一括配布できるのは，Agentフォルダ以下のプロパティ，およびProbeフォルダの下位のTask Listフォルダ以下のプロパティです。プロパティの詳細については，「付録E.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

なお，タスク以外の設定項目（パスワードやWebトランザクションファイルなど）は配布されないため，各エージェントで定義しておく必要があります。

一括配布を行うには，PFM - Managerのバージョンが08-11以降でありPFM - Web Consoleのバージョンが08-50以降である必要があります。

一括配布の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，エージェントの監視について説明している章を参照してください。

4.　起動と終了

この章では，PFM - Agent for Service Responseを起動および終了させる方法について説明します。また，PFM - Agent for Service Responseの運用を開始する前に知っておきたい注意事項について説明します。

＜この章の構成＞

4.1　PFM - Agent for Service Responseの起動と終了

4.2　運用上の注意事項

4.1　PFM - Agent for Service Responseの起動と終了

＜この節の構成＞

(1)　PFM - Agent for Service Responseのサービス一覧

(2)　サービスの起動

(3)　サービスの停止

(4)　コマンドによるサービスの起動と終了

(5)　WindowsサービスからのIEプローブの起動と終了

(1)　PFM - Agent for Service Responseのサービス一覧

PFM - Agent for Service Responseのサービスを次の表に示します。

表4-1　サービス一覧

サービス名 | 用途
PFM - Agent for ServiceResponse | パフォーマンスデータを収集するサービスです。
PFM - Agent Store for ServiceResponse | パフォーマンスデータを管理するサービスです。
Extensible Service IE Probe | Internet Explorerの操作の応答を計測するプロセスを管理するサービスです。
Extensible Service Probe | 通信プロトコルの応答性能を計測するためのサービスです。
Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2 | 統合トレース機能を利用するためのサービスです。

起動方法とアカウントは，それぞれ次のように設定されています。

PFM - Agent for ServiceResponse
起動方法：「手動」
アカウント：「システム」

PFM - Agent Store for ServiceResponse
起動方法：「自動」
アカウント：「システム」

Extensible Service IE Probe
起動方法：「手動」
アカウント：「システム」※

Extensible Service Probe
起動方法：「手動」
アカウント：「システム」

Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2
起動方法：「自動」
アカウント：「システム」

注※

このサービスを使用する場合は，計測用のアカウントとパスワードを設定してください。

システム起動時に，PFM - Agent for Service Responseのサービスを自動的に起動させたい場合は，次の手順で設定してください。

サービス自動起動の設定手順

Windowsの［コントロールパネル］から［管理ツール］－［サービス］を選択する。

PFM - Agent for ServiceResponseサービスを右クリックし，ポップアップメニューから［プロパティ］を選択する。

プロパティダイアログボックスの［スタートアップの種類］で［自動］を選択する。

(2)　サービスの起動

ここでは，サービスを起動する手順を説明します。

(a)　IE Probe Daemonのサービスを起動する場合

IE Probe Daemonのサービスを起動する手順を次に示します。

次のどちらかを実行する。

Windowsの［スタート］－［プログラム］－［Performance Management］－［Agent Option for Service Response］－［IE Probe］を選択する。

Windowsの［コントロールパネル］から［管理ツール］－［サービス］を選択し，PFM - Agent Store for Service Response サービス，PFM - Agent for Service Responseサービスの順に［開始］ボタンをクリックする。※

注※

WindowsのサービスからIEプローブを起動するための設定については，「(5)　WindowsサービスからのIEプローブの起動と終了」を参照してください。

(b)　IE Probe Daemon以外のサービスを起動する場合

IE Probe Daemon以外のサービスを起動する手順を次に示します。

Windowsの［コントロールパネル］から［管理ツール］－［サービス］を選択する。

サービスの一覧からPFM - Agent Store for ServiceResponseサービス，PFM - Agent for ServiceResponseサービスの順に［開始］ボタンをクリックする。

(3)　サービスの停止

ここでは，サービスを停止する手順を説明します。

(a)　IE Probe Daemonのサービスを停止する場合

IE Probe Daemonのサービスを停止する手順を次に示します。

次のどちらかを実行する。

タスクトレイに表示された［IE Probe］アイコンを右クリックし，ポップアップメニューから［終了］を選択する。

Windowsの［コントロールパネル］から［管理ツール］－［サービス］を選択し，PFM - Agent for Service Responseサービス，PFM - Agent Store for Service Response サービスの順に［停止］ボタンをクリックする。※

注※

WindowsのサービスからIEプローブを停止するための設定については，「(5)　WindowsサービスからのIEプローブの起動と終了」を参照してください。

(b)　IE Probe Daemon以外のサービスを停止する場合

IE Probe Daemon以外のサービスを停止する手順を次に示します。

Windowsの［コントロールパネル］から［管理ツール］－［サービス］を選択する。

サービスの一覧からPFM - Agent for ServiceResponseサービス，PFM - Agent Store for ServiceResponseサービスの順に［停止］ボタンをクリックする。

(4)　コマンドによるサービスの起動と終了

コマンドによる起動と停止については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

(5)　WindowsサービスからのIEプローブの起動と終了

ここではIE Probe DaemonのサービスをWindowsサービスから起動および終了させるために必要な設定について説明します。

(a)　Probe動作条件定義ファイルの設定

IE Probe DaemonのサービスをWindowsサービスから起動および終了させるためには，Probe動作条件定義ファイルの設定を変更します。

Probe 動作条件定義ファイル（esp.conf）の[General]セクションのie_service_flagに「Y」を設定します。
バージョンアップインストールした場合は，Probe動作条件定義ファイルの[General]セクションにie_service_flagが追加されないので，追加して設定を変更してください。
Probe動作条件定義ファイルの詳細については，「7.2　Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）」を参照してください。
なお，Probe動作条件定義ファイルの定義内容を有効にするには，PFM - Agent for Service Responseを再起動する必要があります。

(b)　計測用アカウントの設定

Internet Explorerの操作を計測するアカウントを作成します。

(c)　IEシナリオを計測する環境の設定

次の手順で，IEシナリオを計測する環境の設定を行ってください。

計測用アカウントでWindowsにログオンする。

［Internet Explorer］を起動し，メニューバーの［ツール］－［インターネットオプション］を選択し，［インターネットオプション］画面を表示する。

［インターネットオプション］画面で，IEシナリオを計測する環境を設定する。

［インターネットオプション］画面の［OK］をクリックする。

(d)　IEシナリオの記録

次の手順で，［IE Recorder］（メイン）画面のIEウィンドウでWebページを操作し，IEシナリオとして記録します。

計測用アカウントでWindowsにログオンする。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［ファイル］－［新規作成］を選択する。
IEシナリオファイルが新規に作成されます。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［アクション］－［記録］を選択する。
IEシナリオの記録が開始されます。

［IE Recorder］（メイン）画面のアドレスバーに，記録を開始するURLを入力し，Enterキーを押す。
IEウィンドウにWebページが表示されます。

IEウィンドウで，表示されたWebページを操作する。
操作内容がIEシナリオとして記録されます。記録内容は［操作リスト］に表示されます。1回の操作だけでなく，複数の操作から成る一連の作業も，IEシナリオとして記録できます。

［IE Recorder］（メイン）画面で，［アクション］－［停止］を選択する。
IEシナリオの記録が停止されます。

(e)　IE Recorder上での再生確認

(d)で作成したIEシナリオを，IE Recorderで再生を実行して正しく動作することを確認してから計測を実施してください。

(f)　サービスのログオンアカウントの設定

次の手順で，Extensible Service IE Probeサービスのログオンアカウントを設定してください。

Windowsの［スタート］－［管理ツール］－［サービス］を選択し，［サービス］画面を表示する。

Extensible Service IE Probeを選択し，メニューバーの［操作］－［プロパティ］を選択し，［Extensible Service IE Probeのプロパティ］画面を表示する。

［ログオン］タブの［アカウント］をチェックし，［参照］ボタンを有効にする。

［アカウント］ボックスにサービスの実行アカウント名※を入力する。
アカウント名は，［参照］ボタンを押して表示されるダイアログから入力できます。

注※

サービスの実行アカウント名は(e)のIE Recorderで再生確認した計測用アカウントにしてください。

［パスワード］ボックスにパスワードを入力し，次にパスワードを確認して，［OK］ボタンをクリックする。

(g)　サービスの起動

IE Probe Daemonのサービスを起動する手順を次に示します。

Windowsの［コントロールパネル］から［管理ツール］－［サービス］を選択する。

サービスの一覧からPFM - Agent Store for ServiceResponseサービス，PFM - Agent for ServiceResponseサービスの順に［開始］ボタンをクリックする。
Extensible Service IE Probeサービスが開始されます。

(h)　サービスの停止

IE Probe Daemonのサービスを停止する手順を次に示します。

Windowsの［コントロールパネル］から［管理ツール］－［サービス］を選択する。

サービスの一覧からPFM - Agent for ServiceResponseサービス，PFM - Agent Store for ServiceResponseサービスの順に［停止］ボタンをクリックする。
Extensible Service IE Probeサービスが停止されます。

4.2　運用上の注意事項

PFM - Agent for Service Responseの運用を開始するにあたって，事前に知っておきたい注意事項について説明します。

＜この節の構成＞

4.2.1　システムの運用に関する注意事項

4.2.2　PFM - Agent for Service Responseの機能に関する注意事項

4.2.3　IEシナリオに関する注意事項

4.2.4　ナビゲーションに関する注意事項

4.2.1　システムの運用に関する注意事項

＜この項の構成＞

(1)　PFM - Agent for Service Responseが動作するホストの時刻の変更

(2)　IEプローブの自動起動

(3)　IEプローブ使用時のセキュリティ管理

(1)　PFM - Agent for Service Responseが動作するホストの時刻の変更

(a)　手動で時刻を設定する場合

時刻設定の手順を次に示します。

PFM - Agent for Service Responseのプロセスを停止する。
時刻を過去に戻す変更の場合は，この時点のシステムの時刻を控えます。

システムの時刻を変更する。
時刻を過去に戻す変更の場合，変更後のシステムの時刻が手順1.で控えた時刻を過ぎるまで待ちます。

手順1.で停止したプロセスを起動する。

注意事項

PFM - Agent for Service Responseが動作するホストの時刻を手動で変更する場合は，PFM - Agent for Service Responseを停止してから変更してください。

(b)　NTPで時刻を調整する場合

通常，NTPで時刻を調整する場合は，アプリケーションの動作に影響を与えないように少しずつ時刻調整を繰り返し，長い時間をかけてシステムの時刻を調整できます。このような方法による時刻調整は，PFM - Agent for Service Responseの動作中に実行できます。

(c)　SNTPで時刻を調整する場合

通常，SNTPで時刻を調整する場合は，手動で設定する場合と同様に，1回の設定でシステムの時刻を統一された時刻に変更しようとします。このため，システムの時刻が一度に大きく変更されるおそれがあります。このような場合には，PFM - Agent for Service Responseの動作中に時刻調整が行われないようにしてください。SNTPを使用する場合には，手動で時刻を設定する場合と同様の手順で対応してください。

(d)　上記以外の方法で自動的に時刻を調整する場合

使用する時刻調整方法が，通常のアプリケーションの動作に影響を与えないことが保証されている場合には，NTPで時刻を調整する場合と同様に対応してください。保証されていない場合は，SNTPで時刻を調整する場合と同様の手順で対応してください。

(2)　IEプローブの自動起動

IEプローブをスタートメニューから起動するには，計測用アカウントでWindowsにログオンしている必要があります。マシンの定期的な自動リブート運用など，Windowsを再起動したあとに手動でログオンできない場合は，IEプローブをスタートアップに登録してWindowsに自動ログオンする運用を検討してください。IEプローブをWindowsサービスから起動させる場合には，自動ログオンの設定を行う必要はありません。IEプローブをWindowsサービスから起動させる方法は「4.1(5)　WindowsサービスからのIEプローブの起動と終了」を参照してください。

Windows Server 2003でIEプローブをスタートメニューから起動する場合の設定手順を次に示します。

注意

ドメインに参加している環境では，次の手順による自動ログオンを設定できません。Windowsに手動でログオンしてからIE Probeを起動してください。

計測用アカウントを作成する。

自動ログオンを設定する。
設定方法についてはWindowsのマニュアルを参照してください。

手順1で作成した計測用アカウントの［スタートアップ］に，IE Probeを登録する。

(3)　IEプローブ使用時のセキュリティ管理

IEプローブをスタートメニューから起動するには，計測用アカウントでWindowsにログオンしている必要があります。セキュリティを確保するために，次の運用を検討してください。

マシンに対して，物理的およびソフト的なアクセス管理を行い，不正使用を防止する。

スクリーンセーバーのパスワードロックを行い，不正使用を防止する。

4.2.2　PFM - Agent for Service Responseの機能に関する注意事項

＜この項の構成＞

(1)　正常に計測を実行するために考慮が必要な事項

(2)　Agent Collectorによる収集間隔の設定で考慮が必要な事項

(3)　サービス監視に関する注意事項

(1)　正常に計測を実行するために考慮が必要な事項

Probe動作条件設定ファイル（esp.conf）で定義するIEプローブおよびプローブの計測多重度と，計測条件登録ファイル（esptask.xml）で定義する計測間隔およびタイムアウト時間を決定する際は，次の点について考慮する必要があります。

なお，設定値については，IEプローブとプローブのそれぞれに対して考慮する必要があります。

(a)　IEプローブおよびプローブの計測多重度の考え方

PFM - Agent for Service Responseは，複数のインターネットサービスを同時に計測できます。同時に計測できる計測条件の数は，Probe動作条件設定ファイル（esp.conf）でIEプローブおよびプローブの計測多重度として指定しますが，同時に実行する計測条件がIEプローブおよびプローブの計測多重度より多い場合，計測多重度を超えた分の計測は逐次処理されます。

IEプローブおよびプローブの計測多重度が3，同時に実行する計測条件の数が8の場合の計測例を次の図に示します。なお，計測条件はすべて同じ時間で終了するものとします。

図4-1　同時に実行する計測条件がIEプローブおよびプローブの計測多重度より多い場合の計測例

各サービスを計測するIEプローブおよびプローブは，スレッドとして動作します。生成されるスレッドの数は，Probe動作条件設定ファイルのIEプローブおよびプローブの計測多重度と同じです。したがって，IEプローブおよびプローブの計測多重度を指定する際は，PFM - Agent for Service Responseが動作するホストの性能を考慮した上で決定してください。

(b)　タイムアウト時間の考え方

タイムアウト時間は，IEシナリオの応答性能が極度に悪化した場合に，ほかのシナリオ監視に影響を与えないように監視を打ち切るために設定します。タイムアウトが発生すると，IEシナリオの応答性能の低下ではなく，異常として処理されます。タイムアウト時間は，IEシナリオごとに設定します。

1回の計測処理時間の上限値は，計測条件で設定したタイムアウト時間になります。1回の計測が次回の計測の開始前に終了するよう，少なくともタイムアウト時間は計測間隔よりも小さい値を設定してください。なお，タイムアウト時間に計測間隔よりも大きい値を設定した場合，タイムアウト時間と計測間隔は同じになります。

また，計測対象サービスの総応答時間は，計測対象サービスを提供するサーバに同時に到着したリクエスト数や，サーバとPFM - Agent for Service Responseとを接続するネットワークの状態などによって変動します。計測がタイムアウト時間内に完了するように，正常にサービスが稼働しているときの総応答時間の最小値よりも大きい値を設定してください。

IEプローブでのタイムアウトを設定するときに推奨する手順を次に示します。

運用上の最大の負荷をかけた環境でIE Recorderを再生し，計測時間の目安を求める。

手順1で求めた値よりも大きな値のタイムアウト値を設定してIEプローブで計測する。

実際のIEプローブでの計測結果を基に，最も大きい計測値よりも大きな値でタイムアウト値を設定する。

(c)　計測間隔内に計測が終了できない場合への考慮

IEプローブおよびプローブの計測多重度，タイムアウト時間，計測間隔の設定の組み合わせによっては，計測間隔内に終了できない計測処理が発生し，一定の間隔で計測を実行できなくなるおそれがあります。すべての計測条件についてタイムアウトが発生した場合でも計測間隔内に全計測条件に対する計測処理を完了し，指定された間隔で計測できるようにするには，計測条件数，IEプローブおよびプローブの計測多重度，タイムアウト時間，および計測間隔は，次の式を満たしている必要があります。

計測間隔の最小値＝

（（計測条件数＋（計測多重度－1））÷計測多重度）×タイムアウトの最大値

なお，除算の小数点以下は切り捨てとします。

上記の式を満たさない場合の例を次の図に示します。

図4-2　一定の間隔で計測を実行できなくなる例

上記は，T1からT8までの八つの計測項目を，IEプローブおよびプローブの計測多重度が3の環境で計測した例になります。1回目のT7，T8が計測間隔内に終了しないため，2回目のT2，T3の計測実行時刻が遅れ，2回目のT8の終了ではさらに遅延が拡大します。このように，計測実行時刻のずれが計測のたびに拡大し，一定の間隔で計測を実行できなくなります。なお，このような場合は，ログファイルに警告メッセージが出力されます。IEプローブおよびプローブの計測多重度，計測間隔，タイムアウト時間の値を見直してください。

(2)　Agent Collectorによる収集間隔の設定で考慮が必要な事項

PFM - Agent for Service Responseでは，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonが計測対象の応答時間を測定しています。計測結果はいったんレポートファイルに出力されます。Agent Collectorは，レポートファイルに格納されている最新の計測結果を収集します。そのため，Agent Collectorの収集間隔とIE Probe DaemonおよびProbe Daemonの計測間隔の設定によっては，パフォーマンスデータが部分的に格納されない可能性があるので，次の点に考慮が必要です。

Agent Collectorの収集間隔と，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonの計測間隔の関係
Agent Collectorの収集間隔≧IE Probe DaemonおよびProbe Daemonの計測間隔となるように設定してください。Agent Collectorの収集間隔をIE Probe DaemonおよびProbe Daemonの計測間隔の2倍にすることをお勧めします。

Agent Collectorの収集間隔と，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonのタイムアウト値の関係
Agent Collectorの収集間隔＞IE Probe DaemonおよびProbe Daemonのタイムアウト値となるように設定してください。

＜例1＞

Agent Collectorの収集間隔を360秒（6分），IE Probe DaemonおよびProbe Daemonの計測間隔を180秒（3分），IE Probe DaemonおよびProbe Daemonのタイムアウト値を60秒（1分）に設定した場合の，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonによる計測スケジュールとAgent Collectorによる収集スケジュールを，次の図に示します。

図4-3　収集スケジュールの例1

この場合，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonによる3回目の計測結果がAgent Collectorによって収集される前に，4回目の計測が終了してしまうため，3回目の計測結果は収集されません。

Agent Collectorによる収集間隔は，PFM - Web Consoleから設定します。また，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonによる計測間隔は，計測条件登録ファイルで設定します。Agent Collectorによる収集間隔の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」のエージェントの監視について説明している章を参照してください。また，計測条件登録ファイルについては，「7.3　計測条件登録ファイル（esptask.xml）」を参照してください。

＜例2＞

Agent Collectorの収集間隔，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonの計測間隔を360秒（6分），IE Probe DaemonおよびProbe Daemonのタイムアウト値を60秒（1分）に設定した場合の，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonによる計測スケジュールとAgent Collectorによる収集スケジュールを，次の図に示します。

図4-4　収集スケジュールの例2

この場合，収集は次の手順で実行されます。

1回目のAgent Collectorの収集時点では，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonによる計測が終了していないため，パフォーマンスデータは収集されません。2回目のAgent Collectorの収集から計測データが収集されます。

2回目の収集では，マシンの負荷が増加したなどの理由により，Agent Collectorの収集が遅れたとします。このとき，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonの計測が2回目のAgent Collectorが収集したタイミングより前に終わった場合は，Agent Collectorは2回目のIE Probe DaemonおよびProbe Daemonが計測したパフォーマンスデータを収集します。

3回目のAgent Collectorの収集では，2回目のIE Probe DaemonおよびProbe Daemonの計測結果を収集しますが，手順2で収集済みのために，パフォーマンスデータの格納は行いません。

4回目のAgent Collectorの収集では，3回目のIE Probe DaemonおよびProbe Daemonの計測結果を収集します。

この場合，3回目に収集したパフォーマンスデータが格納されないため，2回目から4回目までの12分に相当するデータが欠落します。このようなデータの欠落が発生した場合に，直前に収集したデータを使用して欠落データを補間することができます。

補間するかどうかの設定については，「2.4.4　欠落データ補間の設定」を参照してください。なお，データ欠落が発生しないように，Agent Collectorの収集間隔，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonの計測間隔を適切に設定することを推奨します。

(3)　サービス監視に関する注意事項

サービス監視に関する注意事項を次に示します。

DHCPの計測条件で定義したIEプローブおよびプローブのポート番号がすでに使用されている場合（本製品がインストールされているマシンが，DHCPのクライアントとして動作している場合など），本製品でのDHCPの監視が正しく行えないことがあります。

HTTP(S)およびWebトランザクションの監視で，取得したHTMLのmetaタグで記載されているCookie情報は，無視されます。

Webトランザクション監視での埋め込みリソース取得時のエラーについて本製品では，デフォルトの設定の場合埋め込みリソースの取得で失敗しても，計測を続行します。埋め込みリソース取得時のエラーを監視失敗として扱いたい場合は，Probe動作条件定義ファイル(esp.conf)に下記の設定を行ってください。

セクション名：WEBTRANS Probe

キー名：skip_emb_rsc_error

設定する値：N

Webトランザクション監視でのPOSTメソッドに対するリダイレクトは，GETメソッドで行います。

Webトランザクション監視で，文字セットがShift_JIS以外のHTMLに対して，レスポンス判定を行う場合，当該ステップの文字セットを正しく指定してください。
文字セットの指定には，Webトランザクションファイルで，<DEFAULT_CHARSET>タグ，または<CHARSET>タグを使用してください。
なお，HTMLの文字セットが，<DEFAULT_CHARSET>タグ，または<CHARSET>タグで指定可能な文字セット以外の場合は，レスポンス判定で使用する文字列に，多バイト文字を指定しないでください。

Windowsファイアウォールが有効となっている環境でFTPの監視を行う場合は，ログアウト（QUITコマンド投入）に対するFTPサーバからの応答メッセージの受信に失敗することがあるため，Probe 動作条件定義ファイル(esp.conf)に下記の設定を行ってください。

セクション名：FTP Probe

キー名： ignore_quit_resp_recv_error

設定する値：Y

Webトランザクションの監視では，発行するリクエストのURLに"#"が含まれている場合，"#"以降の文字列をフラグメントの指定（HTML内の特定に場所を示す）と判断し，フラグメントの部分を削除して，リクエストを発行します。定義しているURL，または可変文字列に対する代替文字列に，フラグメントとの区切り以外の"#"が含まれる場合は，定義しているURLの末尾に"#"を付加してください。

Webトランザクションの監視で，取得したHTMLの文字セットがShift_JIS以外の場合，下記の文字がレスポンス判定情報や動的セッション管理対応の代替文字列に含まれていると計測に失敗する場合があります。
下記の文字は，レスポンス判定情報や動的セッション管理対応の代替文字列に含まないようにしてください。

Webトランザクションの監視で代替文字列を含む要素を検索する場合の注意事項
HTMLから代替文字列を求める際に代替文字列が含まれる要素を検索します。
その場合の本製品の仕様は下記のとおりとなりますのでご注意ください。

指定した名前の要素に終了タグ（</要素名>）が存在しない場合，開始タグ（<要素名>）から次に同じ名前の要素の開始タグが現れるまでを要素として扱います。同じ要素が存在しなかった場合は，HTMLファイルの終端までを要素として扱います。

指定した名前の要素の終了タグ（</要素名>）よりも，同じ名前の要素の開始タグ（<要素名>）が先に現れる場合，同じ名前の要素の開始タグまでを要素として扱います。

指定した名前の要素が空要素（<要素名/>）で，かつ属性値が引用符（「"」か「'」）で囲まれていない場合，属性値と空要素の末尾（/>）がつながっていると「/」までを属性値として扱います。
例えば，次のような要素の場合，value属性の値は「user01/」となります。
<input type=hidden name=userid value=user01/>
value属性の値を，「user01」と扱いたい場合は，次のような記述に変更してください。
案1 空要素を開始タグに変更する
　<input type=hidden name=userid value=user01>
案2 属性値と空要素の末尾の間を半角スペースで区切る
　<input type=hidden name=userid value=user01 />
案3 属性値を引用符で囲む
　<input type=hidden name=userid value="user01"/>

Webトランザクションの監視で，代替文字列に「?」，「&」および「=」などのURL内の区切り文字として意識される文字が含まれる場合は，そのまま可変文字列と置き換え，リクエストを発行します。URL内の区切り文字として意識される文字に対してURLエンコードを行いたい場合は，Webトランザクションファイルで<SUBSTITUTE_FORCE_URLENCODE>タグを指定してください。<SUBSTITUTE_FORCE_URLENCODE>タグの詳細については，「7.5.2　Webトランザクション計測条件定義の書式と定義内容」を参照してください。

POP3のUIDLコマンドをサポートしていないPOP3サーバに対しては，計測に失敗します。一部の古いバージョンのPOP3サーバは，UIDLコマンドをサポートしていない可能性があります。

Webトランザクションの監視で，取得したHTMLから代替文字列を検索する場合，HTMLに記述されている何らかの要素の属性値に「<」や「>」が含まれていると，代替文字列の検索に失敗し，計測結果が不当になります。

Webトランザクションの監視で，POSTメソッドを使用してファイルをアップロード（本製品から監視対象サーバへのファイル転送）するようなトランザクションは正しく監視できません。具体的には，以下の条件が重なるような定義を行った場合になります。

POSTメソッドを使用する場合

メッセージボディがmultipart/form-data形式の場合

メッセージボディ内にContent-Dispositionヘッダーのfilename属性を指定しているパート（セパレータで区切られている部分）が存在する場合

本製品と監視対象とのネットワーク接続で，JP1/Cm2/Internet Gateway Serverなどのプロキシ機能を経由する場合，次の項目が正しく監視できない場合があります。

DNS

DHCP

FTP

TCP

4.2.3　IEシナリオに関する注意事項

IEシナリオに関する注意事項を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　IEシナリオとして記録し計測できるInternet Explorerの操作や動作

(2)　再生時間の計測範囲

(3)　記録・再生に関する注意事項

(4)　IE Recorderの操作に関する注意事項

(5)　IEプローブをWindowsサービスから起動および終了させる場合の注意事項

(6)　運用に関する注意事項

(1)　IEシナリオとして記録し計測できるInternet Explorerの操作や動作

IEシナリオには，Internet Explorerを操作したWebページの遷移，ラジオボタンの選択，チェックボックスの操作，およびWebページ上のボタンの押下など静的な画面に対する操作を記録し，このWebページの遷移時間を計測します。

IEシナリオとして記録し，計測できるInternet Explorerの操作や動作について，IE Recorderの記録モードで操作できるかどうかを次の表に示します。

表4-2　IEシナリオとして記録し計測できるInternet Explorerの操作や動作

分類
操作
記録
備考

マウス操作
－
－
－
マウス操作そのものは記録しないが，マウス操作によって発生するブラウザ操作などとして記録される。

クリック
○
×
クリックは記録しないが，ボタンクリックをするとボタン操作として記録される。

ダブルクリック
○
×
ダブルクリックは記録しないが，ボタンダブルクリックをするとボタン操作として記録される。

副ボタンクリック
○
×
－

ホイール上下
○
×
－

ホイール左右
○
×
－

キーボード操作
－
－
－
キー入力そのものは記録しないが，キー入力によって発生するブラウザ操作などとして記録される。

文字入力
○
×
入力後の値がHTML操作などとして記録される。

ショートカットキー入力
○
×
該当するメニュー操作として記録される。

アクセラレートキー入力
○
×

その他のキー入力
○
×
－

ブラウザ操作
－
－
－
－

ヘルプ表示
[F1]
×
×
－

全画面－通常画面表示切り替え
[F11]
×
×
[F11]のキーボード操作は無効。

次の項目移動
[TAB]
○
×
－

前の項目移動
[Shift]+[TAB]
○
×
－

ホームへ移動
[Alt]+[HOME]
×
×
[Alt]+[HOME]のキーボード操作は無効。

次のページへ移動
[Alt]+[→]
○
○
[Alt]+[→]のキーボード操作は無効。

前のページへ移動
[Alt]+[←]
[BackSpace]
○
○
[Alt]+[←]のキーボード操作は無効。

コンテキストメニュー表示
[右クリック]
[Shift]+[F10]
○
×
[Shift]+[F10]のキーボード操作は無効。

次のフレームへ移動
[Ctrl]+[TAB]
[F6]
○
×
[F6]のキーボード操作は無効。

前のフレームへ移動
[Shift]+[Ctrl]+[TAB]
○
×
－

上スクロール
[↑]
○
×
－

下スクロール
[↓]
○
×
－

ページ上スクロール
[PageUP]
○
×
－

ページ下スクロール
[PageDown]
○
×
－

ページ先頭へ移動
[HOME]
○
×
－

ページ末尾へ移動
[END]
○
×
－

ページ内検索
[Ctrl]+[F]
×
×
－

ページ更新
[F5]
[Ctrl]+[R]
○
○
[F5]および[Ctrl]+[R]のキーボード操作は無効。

ページ強制更新
[Ctrl]+[F5]
×
×
ページのタイムスタンプが同じ場合も更新する。

中止操作
[ESC]
×
×
[ESC]のキーボード操作は無効。

新しいファイルを開く
[Ctrl]+[O]
[Ctrl]+[L]
×
×
－

新しいウィンドウを表示
[Ctrl]+[N]
×
×
－

現在のウィンドウを閉じる
[Ctrl]+[W]
○
×
タブを閉じるで対応。

現在のページを保存
[Ctrl]+[S]
×
×
－

ページの印刷
[Ctrl]+[P]
×
×
－

リンククリック操作[Enter]
[クリック]
○
○
HTML操作のリンク操作と同じ。

検索バー表示
[Ctrl]+[E]
×
×
－

お気に入りバー表示
[Ctrl]+[I]
×
×
－

履歴バー表示
[Ctrl]+[H]
×
×
－

複数選択操作
[Ctrl]+[クリック]
○
×
－

切り取り
[Ctrl]+[X]
×
×
－

コピー
[Ctrl]+[C]
×
×
－

貼り付け
[Ctrl]+[V]
×
×
－

すべて選択
[Ctrl]+[A]
×
×
－

ダイアログ操作
－
－
－
ダイアログ入力操作は記録しないが，入力結果を取得しておいて再生時に利用する。

テキスト入力
○
※1
入力後の値を記録する。

ボタン操作
○
※1
ボタン以外を操作してダイアログを閉じた場合は再生されない。※2

その他の入力項目
○
※1
記録するが，再生時には利用しない（入力時データとしてだけ記録する）。

HTML操作
－
－
－
入力操作，ページ遷移に関係する操作を記録する。

リンク操作
○
○
AタグやAREAタグ等のリンク操作に対応。

INPUT TEXT操作（テキスト入力）
○
○
－

INPUT PASSWORD操作（パスワード入力）
○
○
－

INPUT FILE操作
○
○
－

INPUT CHECKBOX
○
○
－

INPUT RADIO
○
○
－

INPUT HIDDEN
○
○
－

INPUT SUBMIT
○
○
－

INPUT RESET
○
○
－

INPUT BUTTON
○
○
スクリプト呼出しにも対応。

INPUT IMAGE
○
○
－

スクリプト操作
－
－
－
ページ遷移操作の場合は記録されるが，スクリプト処理内に閉じた操作に関係する処理（描画処理やキー入力処理，マウス入力処理など）は記録されない。

ダイアログ操作
○
○
「ダイアログ操作」と同様。

ページ移動操作
○
○
操作そのものは記録できない場合があるが，ページ遷移は記録する。

入力操作（ダイアログ以外）
○
△
例えばマウス操作に連携して非同期通信しているようなスクリプトの場合，再生時にはマウスイベントが発生しないため，非同期通信を行わない。このため，非同期通信時間は計測されない場合もある。※3

ActiveXコントロール操作
－
－
－
ページ内に埋め込まれるActiveXコントロールの中の操作記録には対応しない。ただし，ページが遷移する場合は記録される。

Flash/Flex
○
△
※3

Shockwave
○
△
※3

QuickTime
○
△
※3

Windows Media Player
○
△
※3

Javaアプレット
○
△
※3

（凡例）

「操作」欄　○：IE Recorderの記録モードで操作できる，×：IE Recorderの記録モードで操作できない

「記録」欄　○：記録対象，△：記録しないが代替手段あり，×：記録しない

注※1

ダイアログによっては正しく再生できない場合があります。必ず，記録後に再生を行い，正しく再生できるかどうかを確認してください。再生確認で，ダイアログが開いたまま停止するなど，正しく再生が進まないダイアログには対応できません。

注※2

ダイアログ中の操作は記録しませんが，最後にクリックしたボタンは記録して再生されます。

注※3

コンテンツ内の操作は記録しませんが，その操作によって発生したページ遷移は記録されて再生できます。再生時，コンテンツそのもののダウンロード時間の計測時間は画面表示操作に含まれ，画面表示後に発生したコンテンツ内の通信の計測時間は画面表示以降のそのときの再生中の操作に含まれます。

なお，IE Recorderはダイアログ表示による認証（テキスト入力がユーザーIDとパスワード以外のもの），およびActiveXコントロール内での認証には対応していません。また，IE Recorderはftpプロトコルをサポートしていません。

(2)　再生時間の計測範囲

IEプローブでの計測，およびIE Recorderの計測テスト機能で計測できる再生時間について説明します。再生時間は，次に示す表の項番順に操作を記録し，計測した場合を例として説明します。

表4-3　再生時間の計測範囲

項番 | 操作 | 計測時の動作の流れ | 計測 | Tn | 説明
1 | アドレス入力 | テキスト入力 | × | － | テキスト入力操作時間は計測しない。
ページ遷移開始 | ○ | T1 | 直前のテキスト入力完了後，ページ遷移開始からページ遷移完了までの時間を再生時間として計測する。
ページ遷移完了※1 | ○
2 | ポップアップダイアログ | ダイアログ表示 | × | － | ダイアログに対する操作は再生時間に含まない。
ダイアログ応答 | × | －
3 | スコープA起点 | スコープA開始 | × | － | －
4 | HTML操作（ページ遷移を含む） | 再生待ち時間※2 | ○ | T2 | リンククリック，submitボタンクリックなど，ページ遷移が発生するHTML操作の動き。再生待ち時間が経過してから操作を実行し，ページ遷移開始からページ遷移完了までの時間を再生時間として計測する。
操作実行 | ○
ページ遷移開始 | ○
ページ遷移完了※1 | ○
5 | HTML操作（ページ遷移を含まない）※3 | 再生待ち時間※2 | ○ | T3 | テキスト入力，チェックボックス選択など，ページ遷移が発生しないHTML操作の動き。再生待ち時間が経過してから操作を実行し，操作が完了までの時間を再生時間として計測する。
操作実行 | ○
操作完了 | ○
6 | ナビゲーション | 再生待ち時間※2 | ○ | T4 | 再生待ち時間が経過してからナビゲーションを実行し，ページ遷移開始からページ遷移完了までの時間を再生時間として計測する。
ナビゲーション実行 | ○
ページ遷移開始 | ○
ページ遷移完了※1 | ○
7 | スコープA終点 | スコープA終了 | × | － | －
8 | ブラウザ操作 | 再生待ち時間※2 | ○ | T5 | 再生待ち時間が経過してからブラウザ操作を実行し，ページ遷移開始からページ遷移完了までの時間を再生時間として計測する。
ブラウザ操作実行 | ○
ページ遷移開始 | ○
ページ遷移完了※1 | ○

（凡例）

○：計測時間に含む

×：計測時間に含まない

注※1

一つの操作を契機に複数のページ遷移が発生する場合は，すべてのページ遷移が完了した時点でページ遷移完了と判断します。

例えば，リンククリックの延長で三つのフレームを持つページに遷移する場合，親フレーム一つと，子フレーム三つに対してページ遷移が発生するため，すべてのページ遷移完了（全フレームの表示完了）を待って，ページ遷移完了と判断します。

注※2

IE Recorderの［操作の設定］画面で［この操作の再生を待つ］チェックボックスをオンにした場合，再生待ち時間とは［待ち時間］に指定した時間だけ操作の実行を待つ処理のことです。ただし，［自動的にページ遷移が発生した場合すぐに次の操作に移る］チェックボックスをオンにしている場合は，再生待ち時間が経過する前にページ遷移が発生すると，その時点で次の処理実行に移ります。つまり，再生時の状況に応じて，再生待ち時間で待つ時間が変動することになります。

注※3

HTML操作（ページ遷移含まない）では，例えばテキスト入力に要した時間（ユーザーの入力操作にかかった時間）までは再生しません。したがって，操作の実行時間は限りなく0に近い値となります。

再生時間について，表の項番1～8の順に操作を記録し，計測した場合を例としてIEシナリオを再生した場合，次に示す再生時間を計測できます。

総再生時間
T1 + T2 + T3 + T4 + T5

スコープAの再生時間
T2 + T3 + T4

各操作の再生時間
T1，T2，T3，T4，T5

(3)　記録・再生に関する注意事項

IEシナリオの記録・再生に関する注意事項を次に示します。なお，記録できない操作があったIEシナリオを再生すると，記録できなかった操作の次の操作を再生しようとしたタイミングで，操作対象が見つからないなどの要因によって，再生に失敗します。

操作したWebページが注意事項に該当するかどうかは，Webページ製作者に問い合わせください。

IFRAMEタグ内に表示されているページに対する操作は記録できません。なお，IFRAMEタグが含まれるページでも，IFRAMEタグ内に表示されているページ以外に対する操作であれば，記録・再生できます。
上記ページに対する操作を記録したときに，IE Recorder，IEプローブで再生する場合，次に示す誤動作が発生するおそれがあります。

IFRAMEタグ内に対する操作が再生されない。

IFRAMEタグ内に対する操作が行われていることを前提とした操作が再生できない（スクリプトエラー・再生停止など）。

IFRAMEタグ内に対する操作の結果，新しいタブが開く操作を記録し再生すると，再生が停止する。

IFRAMEタグ内に表示されているページに対する操作かどうかの確認方法を次に示します。

確認方法 | 結果 | 判定
ソースを表示し，操作するタグが<IFRAME>～</IFRAME>に囲われていないかを確認する。 | <IFRAME>～</IFRAME>に囲われている。 | IFRAMEに対する操作である。
IE Recorderで確認したい操作を行うページを表示し，操作対象の部分でコンテキストメニューを表示する。 | IE Recorderのコンテキストメニュー以外が表示される。 | IFRAMEに対する操作のおそれがある。
記録時に，操作対象の部分でクリック，テキスト入力などの操作をする。 | ナビゲーションだけ記録される。 | IFRAMEに対する操作のおそれがある。

HTML操作によって発生するイベント（マウスでのクリックイベントなど）の発生を抑止しているページに対する操作は記録できません。例えば，JavaScriptでsetCapture()によってマウスクリックイベントの発生を制御しているサイトは，操作を記録できないおそれがあります。
上記ページに対する操作を記録したときに，IE Recorder，IEプローブで再生する場合，次に示す誤動作が発生するおそれがあります。

イベントを抑止しているWebページに対する操作の再生が行われない。

フレーム構成のページで，各フレームにNAME属性の指定がなく，かつURLが動的に変化する場合は，正しく再生できません。各フレームのNAME属性を指定するか，または各フレームのURLを固定することによって正しく監視できます。
上記ページに対する操作を記録したときに，IE Recorder，IEプローブで再生する場合，次に示す誤動作が発生するおそれがあります。

FRAMEタグが示すフレーム内に対する操作が再生されない。

IFRAMEタグ内に対する操作が行われていることを前提とした操作が再生できない（スクリプトエラー・再生停止など）。

IE Recorder，IEプローブでは，インターネットオプションの設定によって［スクリプトエラーごとに通知を表示する］のチェックボックスをオフにしていても，スクリプトエラーダイアログが表示されます。

スクリプトエラーダイアログは，記録・再生できません。スクリプトエラーが発生しないよう，スクリプトを見直してください。
なお，IEプローブではウィンドウを表示しないことの影響によって，IE Recorderの再生時に発生しないスクリプトエラーが，IEプローブで計測中に発生することがあります。
上記ページに対する操作を記録したときに，IE Recorder，IEプローブで再生する場合，次に示す誤動作が発生するおそれがあります。

エラーダイアログが表示されたあと，再生が継続されない。

IE Recorderでは，Refererヘッダーの有無が，Internet Explorerと異なる場合があります。

（例）

Webページのリンクを，［shift］キーを押しながらクリックして，新規ウィンドウで開く操作を再生した場合

このため，Refererヘッダーの有無によって動作が変わるサイトは，正しく記録・再生できないおそれがあります。
上記ページに対する操作を記録したときに，IE Recorder，IEプローブで再生する場合，次に示す誤動作が発生するおそれがあります。

IE Recorder，IEプローブがRefererを送らないことによるエラー通知がWebサーバから返される。

監視対象ページ内のActiveXコントロール（Flash/Flex，Shockwave，QuickTime，Windows Media Playerなど）や，Javaアプレットに対する操作は，その操作の延長で発生するページ遷移だけ記録・再生ができます。ただし，遷移先のURLを記録するため，URLが動的に変化する（記録時と異なる）場合は，正しく再生できません。
上記ページに対する操作を記録したときに，IE Recorder，IEプローブで再生する場合，次に示す誤動作が発生するおそれがあります。

ActiveXコントロールやJavaアプレットに対する操作が再生されない。

ActiveXコントロールやJavaアプレットに対する操作が行われていることを前提とした操作が再生できない（スクリプトエラー・再生停止など）。

ActiveXコントロールやJavaアプレットに対する操作の結果，新しいタブが開く操作を記録し再生すると，再生が停止する。

再生時の起点となるページが，再生ごとに変化するサイトは正しく再生できません。例えば，ログオフ時に開いていたページを記憶しておき，次回ログオン時に，前回ログオフ時のページから表示するようなサイトでは，再生時の起点となるページが記録時と異なるため正しく再生できません。再生時の起点となるページが，記録時と同じページになるような操作を記録しておくことで，正しく再生できるようになります。
上記ページに対する操作を記録したときに，IE Recorder，IEプローブで再生する場合，次に示す誤動作が発生するおそれがあります。

ページに対する操作が正常に再生されない（スクリプトエラー・再生停止など）。

記録時に「.doc」「.xls」「.pdf」などHTMLドキュメント以外で構成されたページを表示する操作は行わないでください。上記操作を行って作成したIEシナリオで，IE Recorder，IEプローブで再生する場合，次に示す誤動作が発生するおそれがあります。

HTMLドキュメント以外の操作再生に依存した，後続の操作が再生できない。

再生中にIE Recorder，IEプローブで表示されているHTMLドキュメント以外のアプリケーションと同一のアプリケーションを起動できない，または起動したアプリケーションを操作できない。

Internet Explorerでセキュリティ警告ダイアログに［いいえ］で応答する操作は，記録・再生できません。このような操作を記録し，再生した場合，次に示す動作が発生するおそれがあります。

セキュリティ警告ダイアログが出現する契機となった操作から，再生が進まない。

タイトルが「IE Recorder」という名称のダイアログ操作は，記録・再生の対象外です。なお，大文字と小文字は区別されます。

ユーザーの入力操作が契機で動作するスクリプトで，ユーザーの入力を変更するようなページは，記録・再生できないことがあります。
ユーザーの入力を変更するスクリプトの例と，そのようなページを記録・再生した場合に発生するおそれがある現象を次に示します。

ユーザー操作の内容
ユーザーの入力結果を変更するスクリプトの例
現象例

リスト，チェックボックスからの選択
ユーザーがクリックした項目とは別の項目を選択する。
記録時
スクリプト実行後に選択状態になっている項目を選択する操作が記録される。
再生時
ユーザーが選択した項目とは異なる項目が選択される。その結果，以降の操作実行時にKAVK38752-Eなどのエラーが発生する。

選択した項目の属性値として記述されているページに遷移後，デフォルトの項目を選択状態にする。
記録時
選択操作が記録されないで，KAVK38605-Eのエラーになる。
再生時
選択操作が再生できないため，ページ遷移ができなくなり，以降の操作実行時にKAVK38752-Eなどのエラーが発生する。

テキスト入力
ユーザーが入力した文字を変更する。
記録時
ユーザーが入力した文字と異なる文字が記録される。
再生時
ユーザーが入力した文字と異なる文字が入力されるため，以降の操作実行時にKAVK38752-Eなどのエラーが発生する。

上記に該当するかどうかの確認方法を次に示します。

確認方法 | 結果 | 判定
IE Recorderで再生し，テキスト入力，チェックなどの入力操作で記録時と同じ入力（選択）が行われているか確認する。 | 記録時に入力（選択）した値と異なる値が記録されている。 | 該当する。

上記の確認方法では記録されている項目がわかりにくい場合，IE Recorderの操作リストから記録されている値を確認できます。

操作 | 入力（選択）値表示場所 | 備考
テキスト入力 | 操作名横の[　]内 | －
チェック | value属性値 | ソースも参照して確認する。
optionタグ | インナーテキスト値 | value属性とソースからも確認できる。

監視対象のWebサイトを表示する過程で出現するダイアログは，すべて記録できていないと，再生したときにメッセージ「IEシナリオにないポップアップダイアログが出現しました」（KAVK38756，Logged Message for IE Scenario（PL_IESM）レコードを収集している場合は，IE Scenario Result Codeフィールドに89504）が出力されて，再生がエラーになります。
しかし，ダイアログには，条件付きで１回しか出現しないものがあるため注意が必要です。
例えば，アプリケーションを起動するたびに１回出現するもの（「セキュリティの警告」ダイアログなど）や，セッション単位に１回出現するもの（認証ダイアログなど）などがあります。
IE Recorderでは，記録操作の開始時にセッションを切断しているため，セッション単位に１回出現するダイアログには対応していますが，これ以外のアプリケーション単位などで１回出現するようなダイアログには対応できていません。このため，このようなダイアログの出現が確認される場合は，IEシナリオを記録する前に一度IE Recorderを再起動する必要があります。

<INPUT TYPE=IMAGE>タグに対する操作では，クリック操作だけが記録・再生できます。マウスによって入力された座標データは記録・再生できないため，入力した座標によって動作が変わるページは，正しく再生できません。

IEシナリオの再生が止まる場合があります。このときの対処方法はIEシナリオの再生が停止した操作分類および種類によって異なります。操作分類および種類と対処方法の対応を次の表に示します。

表4-4　IEシナリオの再生が止まった場合の対処方法

操作分類 | 操作種類 | 対処方法
ブラウザ操作 | ナビゲーション | 操作を削除する。(詳細については「4.2.4ナビゲーションに関する注意事項」を参照してください。)
上記以外 | IEシナリオを作成し直す。
HTML操作 | すべての種類 | IEシナリオを作成し直す。

注意事項

IEシナリオの再生が止まった場合，Webサーバからの応答が遅いなどの原因で表示が遅れているだけの場合があります。この場合は，特に対処の必要はありません。

ページ遷移しないでページが更新される場合，ページに対する操作を正しく記録・再生できません。次に，この注意事項に該当するページ例と，発生する現象を示します。

該当ページ例 | 現象例
［入力欄追加］などのボタンを押すことによって，入力欄が追加される（ページの一部分だけが更新される）ページ。 | 追加された入力欄に対する操作を記録できない。
プルダウンメニュー（SELECTタグ）から項目を選択すると，ページの一部分だけが，選択項目に応じた情報に更新されるページ。 | 変更された部分に対する操作を記録できない。
ツリー表示で，親ノードをクリックすると，ツリーが展開されるページ。 | ツリーに対する操作を記録できない。
onloadイベントを契機に実行されるスクリプトで，ページを作成している。例えば，プルダウンメニューの項目を設定するなど。 | onloadイベントのスクリプトで変更された部分に対する操作を記録できない。

ユーザーの操作が契機で実行されるスクリプトで，ユーザーが操作したタグの情報が変更されるような場合，ページに対する操作を正しく記録・再生できません。次に，この注意事項に該当するページ例と，発生する現象を示します。

該当ページ例 | 現象例
ツリー表示で，ツリーが閉じた状態のインナーテキスト[+]をクリックすると，ツリーが展開され，インナーテキストが[-]に変更されるページ。 | 記録された操作対象のタグ情報のインナーテキストが，ユーザーがクリックした後の[-]状態で記録されている。再生時「KAVK38752」エラーが発生する。

HTMLタグのonblur，onkeyup属性に対応したスクリプトによって，ページの状態が変わるページは，正しく再生できません。例えば，次のようなページが該当します。

該当ページ例

テキストエリアに文字が入力された時点で，ページ内のボタンやチェックボックスの活性／非活性を切り替えるページ。

HTML操作やブラウザ操作によって，新規にウィンドウを開くページでは，ブランクタブ（タイトルが空白で，IEウィンドウに何も表示されない）が表示される場合があります。ブランクタブは記録・再生動作には影響を及ぼさないため，そのまま操作を続けても問題ありません。

次のようなフォームの入力内容をリセットする操作をした場合，リセットしたページでの操作が記録できないことがあります。

フォームの入力をリセットする操作の例

<input type=“reset”…>で作成された取消しボタンを押す。

ユーザー操作の延長で，Javascriptのdocument.forms.reset()が実行される。

このような操作を行った場合，次のような動作が発生する可能性があります。

現象例

リセット後のページで，クリック等のWebページに対する操作が記録できない。

JavaScriptのlocation.reload()によって更新を実行した後のページでは，HTML操作を記録できません。上記ページに対する操作を記録した場合，記録時に次のような現象が発生します。

記録時の現象例

クリック等のWebページに対する操作が記録できない。

また，操作が記録できなかったシナリオを再生すると，次のような現象が発生することがあります。

操作が記録できなかったシナリオ再生時の現象例

更新後のWebページに対する操作の再生が行われない。

更新の契機となる操作の次の操作を再生したときに，次に示すエラーメッセージが表示される。
KAVK38752-E 指定した位置に操作対象になるタグがありません。
KAVK38753-E 操作対象となるタグがありません。
KAVK38754-E 操作対象となるフレームページがありません。
KAVK38755-E 操作対象となるタブがありません。
KAVK38756-E IEシナリオにないポップアップダイアログが出現しました。

JavaScriptのclick()のようにonclickイベントを発生させるようなスクリプトが動作する操作を記録・再生すると次のような現象が発生することがあります。

現象例

1回のクリックで，複数のタグでのクリック操作が記録される。

チェックボックスのリストを”全チェック”するようなボタンをクリックすると，ボタンクリックの結果，自動的にチェック状態になったinputタグに対する”チェック”操作が記録される。

「1回のクリックで，複数のタグでのクリック操作が記録される。」ような状態で作成された操作を再生した場合，次のようなエラーメッセージが表示され，再生できない。
KAVK38752-E 指定した位置に操作対象になるタグがありません。
KAVK38753-E 操作対象となるタグがありません。
KAVK38754-E 操作対象となるフレームページがありません。
KAVK38755-E 操作対象となるタブがありません。
KAVK38756-E IEシナリオにないポップアップダイアログが出現しました。

このような場合，複数記録された操作のうち，ユーザーが操作していない操作を削除することで，再生できる場合があります。対処方法の詳細は，次の注意事項（23.）を参照してください。

1回のクリック操作で，複数のタグに対する操作が記録される場合の対処方法を次に示します。
1.IEシナリオファイルをバックアップする。
2.操作リストから，1回の操作で複数記録されたHTML操作のうち，ユーザーが直接操作したHTMLタグに対する操作以外のHTML操作を削除する。※
3.再生できるか確認する。

注※

スクリプトの動作などによって，複数記録されたHTML操作のうち，ユーザー操作がどこに記録されるかは不明です（同時に記録された操作の，先頭の場合もあれば，途中，最後の場合もあります）。したがって，2.で操作を削除しても正しく再生できない場合，それとは別の操作を削除すると，正しく再生できるようになることがあります。

注意事項

<SELECT>タグに対する選択操作は，選択操作と<OPTION>タグが同時に記録されることで，正しく再生できるようになります。したがって，<OPTION>タグの記録は<SELECT>タグに対する選択操作の延長で，複数の操作（選択操作と<OPTION>タグ）が同時に記録されても，操作リストを編集する必要はありません。

Adobe Readerの機能を使用するWebページへの，IE RecorderによるアクセスまたはIEプローブでの計測はできません。
例えば，PDF（Adobe Reader）をプラグインとして内部で使用するように設定したHTMLドキュメントで構成されたページを表示する操作は行わないでください。

(4)　IE Recorderの操作に関する注意事項

Internet Explorerのショートカットキーは使用しないでください（動作しないようにしていますが，一部のショートカットキーは動作することがあります）。Internet Explorerのショートカットキーの操作は記録されないため，正しく再生できない場合があります。Internet Explorerのショートカットキーについては，Internet Explorerのヘルプで確認してください。

表示したHTMLページに対する操作は，キーボードではなくマウスから行ってください。例えば，アンケートの送信ボタンなどをキーボードによって操作した場合は，ボタン操作が記録されないことがあります。
また，テキスト入力時は，次に示す操作を行うまでテキスト入力の記録が行われません。

テキスト入力のフォーカスをほかに移す。

ボタンを押下する操作を行う。

上記ページに対する操作を記録したときに，IE Recorder，IEプローブで再生する場合，次に示す誤動作が発生するおそれがあります。

送信ボタンの押下が再生されない。

テキスト入力を含むフォームの場合，一部のテキスト入力が再生されない。

マウスの移動操作は記録されません。例えば，マウスを移動するだけで（クリックしないで）サブメニューを表示し，サブメニューのどれかをクリックした場合は，サブメニューを開く操作が記録できないため，正しく再生できません。
上記ページに対する操作を記録したときに，IE Recorder，IEプローブで再生する場合，次に示す誤動作が発生するおそれがあります。

次に示す条件にすべて一致するページの場合，正常に再生できない（スクリプトエラー・再生停止など）。
(1) タグにマウスカーソルが載せられたことをJavaScriptで記録する
(2) JavaScriptでマウスクリックイベントを捕らえ，(1)の記録に基づいて動作する

マウスカーソルの移動によって変化する視覚効果やサブメニュー操作を再生できない。

IE Recorderでは，HTMLページを表示する文字コードを指定・変更できません。表示が不正になった場合（文字化けした場合）は，表示対象HTMLページ内に指定されている文字コードが正しいかどうかを見直してください。

IE Recorderでは，ソース表示を禁止しているページのソースも表示できます。

IE Recorderの［ソース］メニューでは，ソースをUTF-8にエンコードして表示します。

IEシナリオファイルは，デフォルトのフォルダ（インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥iescena）に保存してください。iescena.dtdファイルがないフォルダにIEシナリオファイルを保存しようとするとエラーになります。デフォルトのフォルダに保存しない場合は，あらかじめ保存先のフォルダに，iescena.dtdをコピーしておいてください。

IE Recorderでテスト再生したとき，Navigate操作で再生が停止することや，または記録と異なるWebサイトが表示される場合は，Navigate操作を削除すると正しく再生できるようになることがあります。
Navigate操作を削除すると正しく再生できるようになる例を次に示します。

（例）

次のHTMLの画面に対してタグをクリックすると，IE RecorderはNavigate操作（画面遷移）・クリック操作の順で発生したイベントを捕捉し記録するため，記録される操作の順序が実際の手順（クリック操作だけ）と異なります。そのまま再生しても正常に再生できないため，Navigate操作を削除する必要があります。

function func1() {

画面遷移が発生する処理

}

<a onclick=”return javascript:func1()"href="#">

IE Recorderで，新規作成，記録開始，または再生開始したときに，ブラウザのセッションを切断しているため，認証ダイアログなどがある場合は，毎回応答する必要があります。

テキスト入力は文字をタイプして入力してください。例えば，スクリプトによる入力補助機能を利用してテキストを入力した場合，テキスト入力が正しく記録されません。ただし，テキスト入力を行わないオートコンプリート機能については，正しく記録されます。

Internet Explorerからの操作であることをチェックしているページに対して，IE Recorderで操作した場合，「Internet Explorerからの操作ではない」と判断される場合があります。Internet Explorer以外からの操作をエラーなどにするページに対しては，IE Recorderでのページの操作はできません。ただし，スクリプトのnavigator.appNameを参照している場合は，Internet Explorerとして識別されます。このため，この注意事項には該当しません。

スクリプトによってウィンドウをクローズするページに対して，IE Recorderから操作した場合，IE Recorder画面内のタブが（空白状態のまま）閉じないで残る場合があります。閉じられなかった空白のタブが前面（アクティブ）に出たままとなる場合，IE Recorderのタブ操作で本来前面に表示されるタブを選択してください。なお，残ったタブがIE Recorderの動作に影響を与えることはありません。また，残ったタブを選択すると（IE Recorderによって）自動的にタブが削除されます。

IEシナリオ計測中の新規ウィンドウの生成時間は，新規ウィンドウ生成契機となった操作からNavigate操作の手前までにある各操作の再生時間に含まれます。

IEシナリオの再生，ステップ再生，または計測テスト中に，ブラウザ操作，およびInternet Explorerウィンドウ内のタグに対して操作しないでください。操作すると，次に示す誤動作が発生するおそれがあります。

次操作の再生で，操作対象がみつからない（KAVK38752-E）などによって，再生がエラーで停止する。

(5)　IEプローブをWindowsサービスから起動および終了させる場合の注意事項

Probe動作条件定義ファイルの[General]セクションのie_service_flagに「Y」を設定していない場合は，Windowsサービスから起動できません。Windowsの［スタート］－［プログラム］－［Performance Management］－［Agent Option for Service Response］－［IE Probe］を選択して起動してください。

Probe動作条件定義ファイルの[General]セクションのie_service_flagに「Y」を設定している場合は，Windowsの［スタート］－［プログラム］－［Performance Management］－［Agent Option for Service Response］－［IE Probe］を選択して起動することはできません。

IEシナリオを計測する場合は，Extensible Service IE Probeサービスのログオンアカウントに指定したアカウントでIEシナリオを記録し，IE Recorderから再生を実行して正しく動作することを確認してから計測を実施してください。
計測アカウントとExtensible Service IE Probeサービスのログオンアカウントが異なる場合にシナリオを再生すると，KAVK38756-Eなどのエラーが発生することがあります。

バージョンアップ前に作成していたIEシナリオを使用して計測する場合は，Extensible Service IE Probeサービスのログオンアカウントに指定したアカウントでIE Recorderから再生を実行して正しく動作することを確認してから計測を実施してください。

(6)　運用に関する注意事項

IE Recorder，IEプローブの起動中は，Internet Explorerを使用しないでください。Internet Explorerが起動した状態では，IE Recorder，IEプローブが正しく動作できなくなる場合があります。また，HTMLページを操作することによって，すでに開いているInternet Explorerにフォーカスを当てる制御を行っているページなどは，正しく動作しなくなります。Internet Explorerを使用する場合は，IE Recorder，IEプローブを停止した状態で使用してください。

複数のPFM - Web Consoleから，同時にPL_IESMレコードをリアルタイムレポートで参照した場合，前回表示からの差分すべてが表示されません。PL_IESMレコードは，履歴レポートで参照してください。

IEプローブで計測を実施している場合，IEシナリオを計測することによって表示されるダイアログは，実際の画面（ディスプレイ）にも表示されます。ただし，記録された操作をIEプローブが自動で実行するため，ダイアログはすぐに閉じます。なお，表示されたダイアログを手動で操作しないためにも，IEシナリオの計測中は，該当マシンでの画面上の作業（操作）を控えることをお勧めします。

記録中，または再生中にナビゲーションエラーが発生すると，記録または再生が中断されます。しかし，Internet Explorerを使用して操作していると，内部でナビゲーションエラーが発生していても無視してサービスを継続するような，隠れたナビゲーションエラーが存在するWebサイトもあるため，Webサイトの監視計画前に確認してナビゲーションエラーが発生しないようにしておく必要があります（Webサーバなどのログからhttpステータスコードにエラーが出ていないかを確認してください）。

CookieやWebサーバ内などに接続したときの情報を保持しているようなWebサイトへの接続後，正しく切断しないで終了（このときセッションは切断されます）したあとに再接続すると，記録したときとは異なる状態（例えば，記録時とは異なるWebページが表示されるなど）で接続される，または切断されることがあります。このようなWebサイトを監視すると，例えばタイムアウトによって計測が中断されたときに，それ以降の計測がすべて計測エラーになることがあるため，計測が失敗しているときはWebサイトの操作仕様に従った回復操作を行って原因を取り除いてください。

Internet Explorerのキャッシュの状態に左右されたくないなど，計測の精度を上げたい場合は，［ツール］－［インターネットオプション］画面の「インターネット一時ファイル」の設定で以下を選択してください。

Internet Explorer 6.0の場合
［ページを表示するごとに確認する］

Internet Explorer 7およびInternet Explorer 8の場合
［Webサイトを表示するたびに確認する］

IEシナリオによって，同一ユーザーで同時ログインできないWebシステムを計測対象として計測し，計測タイムアウトが発生した場合には，Webシステムからのログアウトが行われないで，ログイン状態が保持される可能性があります。この場合，以後の計測タイミングで計測に失敗します。この現象が発生した場合は，Webシステムへのログインができる状態にしてから計測を行ってください。また，計測条件登録ファイル（esptask.xml）に登録されているタイムアウトの値を適切に設定してください。

4.2.4　ナビゲーションに関する注意事項

「ナビゲーション」とは，IE Recorderの操作によって記録されるページ遷移のことです。操作されない状態か，または操作と関連づけられないタイミングでページ遷移が発生した場合に記録されます。

ここでは，ナビゲーションの記録状態と再生方法，およびエラーが発生したときの対処方法について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　ナビゲーションの記録状態と対処方法

(2)　ナビゲーションエラー発生時の動作

(3)　ナビゲーションエラー発生時のユーザー操作の確認方法

(4)　ページを変更していないのに「操作対象が見つかりません」エラーになる場合の対処方法

(1)　ナビゲーションの記録状態と対処方法

ナビゲーションの記録状態と対処方法を次の表に示します。

表に示した対処方法を試みると解決できる場合もありますが，Webサイトすべてに対応できるわけではありません。また，記録状態は，複数重なって発生することもあり，状況に応じて対処方法を組み合わせることで解決できる場合もあります。

なお，必ずIEシナリオのバックアップを取得してから操作リストを編集してください。IEシナリオのバックアップを取得する方法については，「2.6.1 バックアップ」を参照してください。

表4-5　ナビゲーションの記録状態と対処方法

項番
操作後の記録状態
記録時の状況
対処内容※1
参考個所

1
入力操作が記録されないで，ナビゲーションだけが記録される。
FlashなどのActiveXコントロールや，Javaアプレット内の操作，またはスクリプト独自のウィンドウからの操作（createPopupで生成した画面からの入力操作など）は，記録できない。
しかし，これらの操作によってページ遷移が発生した場合にナビゲーションだけが記録される※2。
操作待ち時間設定
(a)

ページ遷移途中に，タイミングによって入力操作を行ったことをIE Recorderが捕捉できないときがある。
しかし，ページ遷移は記録されるため，ナビゲーションだけが記録される。
再度記録
(b)

タイマーを指定するなどの方法で自動的にページ遷移するWebサイトを記録すると，入力操作を行わないでページ遷移するため，ナビゲーションだけが記録される。
操作待ち時間設定
(c)

2
入力操作が記録されたあとにナビゲーションが記録される。
Webページの表示完了後に一部のフレームページを表示させている場合など，ページ遷移が複数回発生する場合に，2回目以降のページ遷移がナビゲーションとして記録される。
操作の削除
(d)

複数回ページ遷移が発生するとき，目的のページを表示するページ遷移より前に発生したページ遷移がそれぞれのページ遷移の完了を待たないで中断して，次のページ遷移が開始されるような場合に，2回目以降のページ遷移がナビゲーションとして記録される。
(e)

クリック操作したフレームページとほかのフレームページが並行にページ遷移するなど，フレーム間で並行にページ遷移する場合，正しくページ遷移の完了を検知できないでナビゲーションが記録された。
・操作の削除
・次の操作に待ち時間設定
(f)

3
ナビゲーションが記録されたあとに入力操作が記録される。
Webページ内のスクリプトがIE Recorderよりも先に入力操作を捕捉して，すぐにページ遷移を発生させるような場合に，入力操作の直前にナビゲーションが記録される。
操作の削除
(g)

注※1

対処方法の詳細については表4-6を参照してください。

注※2

通常，ActiveXコントロールや，Javaアプレット内の操作，スクリプト独自のウィンドウに対する操作は，ページ遷移が発生することによってナビゲーションだけが記録されます。対処方法は，そのナビゲーションを正しく再生するための方法で，操作の記録自体を行うための対処ではありません。

表4-6　ナビゲーションの操作の対処方法

対処方法の種類
対処方法

操作待ち時間設定
ナビゲーションの［操作の設定］から，操作の待ち時間を必要に応じて変更して，ページ遷移するまでの時間を調整します※。
そのまま再生できる場合もありますが，ある一定時間単位に最新情報に更新するようなページには，待ち時間が合わないで強制的にページ遷移が発生してナビゲーションエラーなどが発生し，再生が中断されるような場合があります。このような場合は，待ち時間を大きめに設定するなどの調整を行うことで再生できるようになる場合があります。

再度記録
問題のあったナビゲーションとそれ以降の操作を削除して，再度記録し直します。

操作の削除
再生したときにナビゲーションで止まる，または再生エラーになる場合は，ナビゲーション操作を削除します。

次の操作に待ち時間設定
ナビゲーションを再生したあとに次の操作で再生エラーになる場合，ナビゲーションの次の操作の［操作の設定］で待ち時間を設定してページ遷移のタイミングを合わせると，正しく再生できるようになる場合があります※。

注※

［操作の設定］画面で［この操作の再生を待つ］チェックボックスをオンにしている場合で，待ち時間に指定した時間だけ経過しないと処理が進まない状態を指します。

待ち時間に指定した時間経過すると，強制的にナビゲーションが実行され，以降の再生で，再生エラーが発生することがあります。エラーの内容は，IEシナリオの内容と監視対象のページによって異なります。例えば，タグがありません，シナリオにないポップアップダイアログが出現した（KAVK38753-E，KAVK38756-E，KAVK38752-Eなど）などのエラーが発生します。

(a)　Flash内部の操作は記録されないで，ナビゲーションだけが記録されるケース（対処できないケース）

図4-5　Flashを使用したページの記録例

図4-6　Flashを使用したページの再生例

解説

［2.ナビゲーション］は，Flash内の操作を記録しているわけではなく，何らかのユーザー操作と結びつかないページ遷移を検知して記録したものです。

《4.の再生エラー発生》は，［2.ナビゲーション］を記録したときのURLが動的に変わる場合によく発生します。

(b)　ページ遷移中にクリック操作したが，クリックは記録されないで，ナビゲーションだけが記録されるケース

図4-7　表示に時間のかかるページの記録例

図4-8　表示に時間のかかるページの再生例

解説

非常に重い画像を多数表示したり，複数のフレームを時間をかけて同時に表示したりする場合に，タイミングによってはユーザー操作を捕捉できないでナビゲーションだけが記録される場合があります。

このケースの［2.ナビゲーション］は，このようなタイミングで記録されたケースを想定したものです。

再生時は，［2.ナビゲーション］で設定された時間だけ待ったあと（《3.の待ち時間処理》），記録時のURLに強制的にページ遷移（《3.の強制ページ遷移実行》）したものですが，このケースは静的URLへページ遷移した場合を想定しています。

このため，クリック操作は記録されていませんが，目的のページは表示されます。

しかし，正しい記録内容にするためには，［2.ナビゲーション］を削除したあと，追加記録操作を行って正しいボタンクリック操作をIEシナリオに記録してください。

(c)　記録のときは10秒後に自動的にページ遷移するWebページを，再生のときには30秒後にページ遷移するように変更されたケース

図4-9　一定時間後にページ遷移する場合の記録例

図4-10　一定時間後にページ遷移する場合の再生例

解説

HTMLのMETAタグのREFRESHなどで一定時間が経過したあとに自動的に目的のページへページ遷移するような場合を記録すると，自動発生したページ遷移がナビゲーションとして記録されます（［2.ナビゲーション］（記録時に待ち時間20秒が設定されている））。

経過時間の設定に変更がない場合は問題なく再生できますが，記録したときよりも長い時間（10秒を30秒）に変更した場合は，「3.［2.ナビゲーション］再生」のあとの《3.の待ち時間処理》で20秒が経過してもページ遷移が発生しないため，記録時のURLへ強制的にページ遷移させます（《3.の強制ページ遷移実行》）。

このため，Webページに設定したとおりの経過時間を待たないでページ遷移してしまい，想定していた計測時間にずれが生じることがあります。

一定時間が経過してページ遷移するときに記録されるナビゲーションは，IE Recorderの「操作の設定」で待ち時間を30秒より大きい値（例えば40秒）に設定することで，期待した計測時間を得られるようになります。

(d)　記録したときには表示されたフレームページが，再生したときには表示されなかったケース

図4-11　一定時間後にページ遷移する場合の記録例

図4-12　一定時間後にページ遷移する場合の再生例

解説

フレームページの表示は，Webページのページ遷移完了後に発生するような場合があります。フレームページの表示もページ遷移として検知されますが，Webページのページ遷移とは分かれて発生するため，ナビゲーションとして記録されます（［2.ナビゲーション］）。

このケースは，フレームページが状況に応じて表示しないような場合があることを想定しています。

実際にフレームページが表示されないときに再生すると，ナビゲーション再生時にページ遷移が発生しないため，記録時のURLへ強制的に遷移します（《3.の強制ページ遷移実行》）。

この例は，URLが動的に変化するものを想定していて，ナビゲーションエラーが発生するケースです。

もし，フレームページ内を操作しない場合は，フレームページの表示を待たないで次の操作へ進んでも問題ないため，このようなケースの場合は，［2.ナビゲーション］を削除することでフレームページの表示有無に関係なく再生できるようになります。

(e)　記録のときはクリック後にページ遷移を途中で2回中断したあと目的のページを表示していたが，Webシステムの変更によって，ページ遷移の途中の中断回数が1回に変更された場合

図4-13　ページ遷移が途中で中断される場合の記録例

図4-14　ページ遷移が途中で中断される場合の再生例

解説

［2.ボタンクリック］後，ページ遷移を2回中断させたあとに3回目で目的のWebページを表示させていた場合，ページ遷移を途中で中断しても，そこまでのページ遷移を切り出してナビゲーションとして扱います。初回ページ遷移は，［2.ボタンクリック］に関係付けられて記録されませんが，2回目以降はナビゲーションとして記録されます。

このケースは，Webシステムのメンテナンスなどによって，ページ遷移途中での中断回数が1回減った場合を想定しています。

再生では，「5.［4.ナビゲーション］再生」に対応するページ遷移が発生しないため，記録時のURLへ強制的に遷移します（《5.の強制ページ遷移実行》）。

この例は，URLが動的に変化するタイプを想定していて，ナビゲーションエラーが発生するケースです。

Webシステムの都合で，発生していたページ遷移の回数が減った場合などは，［3.ナビゲーション］または［4.ナビゲーション］のどちらかを削除することで再生できるようになる場合があります（IEシナリオを記録し直さなくても，対応できる場合があります）。

(f)　メニューフレームと結果フレームが並行に画面遷移するWebページを記録して再生すると「操作対象となるタグがありません」が表示されて再生が中止されるケース

図4-15　二つのフレームページが並行にページ遷移する場合の記録例

図4-16　二つのフレームページが並行にページ遷移する場合の再生例

解説

［2.ボタンクリック］によって検索結果フレーム（フレームB）とメニューフレーム（フレームA）が並行して画面遷移すると，それぞれのページ遷移を正しく検知できません。このケースの場合は，フレームAのページ遷移完了を正しく検知できない場合を示しています。

（3.［2.ボタンクリック］再生後）最初にフレームBのページ遷移が開始されたあと（《3.のページB遷移開始》），次にフレームAのページが開始されますが（《3.のページA遷移開始》），IE Recorderは個々のフレームを区別できないため，フレームBのページ遷移が中断されたと誤認して（《3.のページB遷移中断》），ここでページ遷移が終わったものとして処理します。

この結果，フレームAのページ遷移の完了を待たないでページ遷移がすべて完了したものと判断して（《3.のページB遷移完了》）次の操作の再生を行いますが（5.［4.ボタンクリック］再生），フレームAのページ遷移が完了していないため，再生エラーとなります（《5.の再生エラー発生》）。

この場合，［3.ナビゲーション］を削除しても再生できるようにはなりません。もし，フレームAのページ遷移時間がある程度わかる場合は，［3.ナビゲーション］の次の操作である［4.ボタンクリック］に対して［操作の設定］－［待ち時間］を設定する（フレームAがページ遷移完了するまで次の操作を待たせておく）ことで，このIEシナリオは再生できるようになります。

(g)　クリック後，IE Recorderがクリックを捕捉する前に，Webページ内のスクリプト処理が先に捕捉して強制的にページ遷移させるケース

図4-17　クリックよりも先にページ遷移が発生する場合の記録例

図4-18　クリックよりも先にページ遷移が発生する場合の再生例

解説

Webページ内でクリック操作を捕捉してすぐにページ遷移させている場合，このページ遷移が操作と関連性を持たないページ遷移と認識してナビゲーションが記録されます。その後，遅れてIE Recorderはクリックを記録しますが，先に記録したナビゲーションとの関連性を識別できないため，別々に記録されます。このため，このIEシナリオを再生すると，3.［2.ナビゲーション］再生のところで，記録時同様にクリックしているわけではないためページ遷移が発生しないで，記録したときのURLへ強制的にページ遷移が発生します（《3.の強制ページ遷移実行》）。

この例は，URLが動的に変化するタイプを想定していて，ナビゲーションエラーが発生するケースです。

このケースでは，［2.ナビゲーション］を削除することで，再生できるようになります。

(2)　ナビゲーションエラー発生時の動作

ナビゲーションエラーは，Webページが見つからないなどの理由で監視対象のサーバがエラーを返したとき，または監視対象のサーバが起動していないなどの理由でWebページを表示できなかった場合に発生します。

ナビゲーションエラーが発生したときのIE RecorderおよびIEプローブの動作を次の表に示します。

表4-7　ナビゲーションエラーが発生したときのIE RecorderおよびIEプローブの動作

ナビゲーションエラー発生時の状態 | ナビゲーションエラー発生時の動作 | ナビゲーションエラー発生後のモード
IE Recorder | 編集モード | Internet Explorerと同様に，エラーページを表示する。 | 編集モード
記録モード | 記録を中止し，メッセージダイアログ（KAVK38760）を表示する。ナビゲーションエラー発生までに記録したIEシナリオは保持する。
テスト再生 | 再生を中止し，メッセージダイアログ（KAVK38757）を表示する。
ステップ再生
レポート再生 | 再生を中止し，再生レポート（KAVK38757）を表示する。
IEプローブ | 計測中 | 再生を中止し，レポートを出力する。また，PLレコード（Result Code 89102）を出力する。 | IE Probe Daemonは，IE Master Daemonからの，次の計測要求を待つ状態

(3)　ナビゲーションエラー発生時のユーザー操作の確認方法

IE RecorderでIEシナリオを作成中または再生中にナビゲーションエラーが発生した場合，ユーザーの操作がWebページを正しく表示できる操作であるかを確認する必要があります。確認方法を次に示します。

Internet Explorerで操作してエラーにならないことを画面上で確認する。

画面上で異常を確認できない場合は，Internet Explorerでの操作中の次のどれかのログを取得し，HTTPプロトコルのステータスコードがエラーを示していないことを確認する。

Internet Explorer － Webサーバ間の通信トレース

Webサーバのログ

(4)　ページを変更していないのに「操作対象が見つかりません」エラーになる場合の対処方法

監視対象のページを変更していないのに「KAVK38752-E 指定した位置に操作対象になるタグがありません。」や「KAVK38753-E 操作対象となるタグがありません。」などのエラーが発生した場合，次に示す手順で対処を試みてください。

IEシナリオファイルをバックアップする。

エラーが発生した操作の［操作の設定］画面で，［待ち時間］を設定し，再生確認する。

操作の待ち時間は，「複数の子フレームを同時に遷移させるような動作の契機となる操作のあと，ページ遷移が完了するまでの時間」を目安にしてください。設定後，計測テストを実施し，再生できれば問題ありません。計測できなかった場合，待ち時間を延長してみてください。

なお，ここで設定した操作の待ち時間は，IEプローブ，計測テストで計測した際のIEシナリオの再生時間に含まれます。

補足事項

IE Recorderの再生では問題なく再生できたが，計測テストでは上記のようなエラーが発生する場合は，この方法で回避できることがあります。

ページを変更していないのに「操作対象が見つかりません」エラーになるという現象が発生する操作の例を次に示します。

（例）複数の子フレームを同時に遷移させるような操作のあとに，遷移したページに対するHTML操作を記録した場合

図4-19　複数の子フレームを同時にページ遷移させる操作を含むシナリオの例

操作31

リンククリック（この操作を契機としてフレーム2とフレーム3に同時にページ遷移が発生）

操作32

ナビゲーション

操作33

リンククリック（ページ遷移したフレーム2'での操作） → KAVK38752-E発生

5.　クラスタシステムでの運用

この章では，クラスタシステムでPFM - Agent for Service Responseを運用する場合のインストール，セットアップ，アンインストール，アンセットアップ，およびクラスタシステムでPFM - Agent for Service Responseを運用しているときの処理の流れについて説明します。

＜この章の構成＞

5.1　クラスタシステムの概要

5.2　フェールオーバー時の処理

5.3　インストールとセットアップ

5.4　アンインストールとアンセットアップ

5.5　PFM - Agent for Service Responseの運用方式の変更

5.6　クラスタシステムで運用する場合の注意事項

5.1　クラスタシステムの概要

クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して一つのシステムとして運用するシステムです。PFM - Agent for Service Responseは，次のクラスタシステムで運用できます。

HA（High Availability）クラスタシステム

ここでは，クラスタシステムでPFM - Agent for Service Responseを運用する場合の構成について説明します。クラスタシステムの概要，およびPerformance Managementシステムをクラスタシステムで運用する場合のシステム構成については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

なお，この章で，単に「クラスタシステム」と記述している場合は，HAクラスタシステムのことを指します。

＜この節の構成＞

5.1.1　HAクラスタシステム

5.1.1　HAクラスタシステム

＜この項の構成＞

(1)　HAクラスタシステムでのPFM - Agent for Service Responseの構成

(1)　HAクラスタシステムでのPFM - Agent for Service Responseの構成

PFM - Agent for Service Responseは，HAクラスタシステムで運用できます。HAクラスタシステムでPFM - Agent for Service Responseを運用する場合は，次の図のような構成で運用します。

図5-1　HAクラスタシステムでのPFM - Agent for Service Responseの構成例

図5-1に示すように，PFM - Agent for Service Responseは，共有ディスクに定義情報，パフォーマンス情報などを格納し，フェールオーバー時に引き継ぎます。一つの論理ホストに複数のPerformance Managementシリーズプログラムがある場合は，それぞれが同じ共有フォルダを使います。

5.2　フェールオーバー時の処理

実行系ホストに障害が発生すると，処理が待機系ホストに移ります。

ここでは，PFM - Agent for Service Responseに障害が発生した場合のフェールオーバー時の処理について説明します。また，PFM - Managerに障害が発生した場合の，PFM - Agent for Service Responseへの影響について説明します。

＜この節の構成＞

5.2.1　障害が発生した場合のフェールオーバー

5.2.2　PFM - Managerが停止した場合の影響

5.2.1　障害が発生した場合のフェールオーバー

PFM - Agent for Service Responseを実行しているホストでフェールオーバーが発生した場合の処理を次の図に示します。

図5-2　フェールオーバーが発生した場合の処理

PFM - Agent for Service Responseのフェールオーバー中に，PFM - Web Consoleで操作すると，「There was no answer(-6)」というメッセージが表示されます。この場合は，フェールオーバーが完了するまで待ってから操作してください。

PFM - Agent for Service Responseのフェールオーバー後に，PFM - Web Consoleで操作すると，フェールオーバー先のノードで起動したPFM - Agent for Service Responseに接続されて，操作できます。

5.2.2　PFM - Managerが停止した場合の影響

PFM - Managerが停止すると，Performance Managementシステム全体に影響があります。

PFM - Managerは，各ノードで動作しているPFM - Agent for Service Responseのエージェント情報を一括管理しています。また，PFM - Agent for Service Responseがパフォーマンス監視中にしきい値を超えた場合のアラームイベントの通知や，アラームイベントを契機としたアクションの実行を制御しています。このため，PFM - Managerが停止すると，Performance Managementシステムに次の表に示す影響があります。

表5-1　PFM - Managerが停止した場合のPFM - Agent for Service Responseへの影響

プログラム名
影響
対処

PFM - Agent for Service Response
PFM - Agent for Service Responseの動作中に，PFM - Managerが停止した場合，次のように動作する。

パフォーマンスデータは継続して収集される。

発生したアラームイベントをPFM - Managerに通知できないため，アラーム定義ごとにアラームイベントが保持され，PFM - Managerが起動するまで通知をリトライする。保持しているアラームイベントが三つを超えると，古いアラームイベントは上書きされる。また，PFM - Agent for Service Responseを停止すると，保持しているアラームイベントは削除される。

PFM - Managerに通知済みのアラームステータスは，PFM - Managerが再起動したときに一度リセットされる。その後，PFM - ManagerがPFM - Agent for Service Responseの状態を確認したあと，アラームステータスは最新の状態となる。

PFM - Agent for Service Responseを停止しようとした場合，PFM - Managerに停止することを通知できないため，停止に時間が掛かる。

PFM - Managerを起動する。動作中のPFM - Agent for Service Responseはそのまま運用できる。ただし，アラームが期待したとおり通知されない場合があるため，PFM - Manager復旧後に，PFM - Agentの共通メッセージログに出力されているメッセージKAVE00024-Iを確認すること。

PFM - Managerが停止した場合の影響を考慮の上，運用方法を検討してください。なお，トラブル以外にも，構成変更やメンテナンスの作業などでPFM - Managerの停止が必要になる場合もあります。運用への影響が少ないときに，メンテナンスをすることをお勧めします。

5.3　インストールとセットアップ

ここでは，クラスタシステムでのPFM - Agent for Service Responseの環境構築と設定の手順について説明します。

なお，PFM - Managerの環境構築と設定の手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

＜この節の構成＞

5.3.1　インストールを始める前に

5.3.2　インストールから運用開始までの流れ

5.3.3　インストール

5.3.4　セットアップ

5.3.1　インストールを始める前に

インストールおよびセットアップを開始する前に前提条件，必要な情報，および注意事項について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　前提条件

(2)　論理ホスト運用するPFM - Agent for Service Responseのセットアップに必要な情報

(3)　PFM - Agent for Service Responseで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

(1)　前提条件

PFM - Agent for Service Responseをクラスタシステムで使用する場合，次に示す前提条件があります。

(a)　クラスタシステム

次の条件が整っていることを確認してください。

クラスタシステムがクラスタソフトによって制御されていること。

クラスタソフトが論理ホスト運用するPFM - Agent for Service Responseの起動や停止などを制御するように設定されていること。

注意

ワトソン博士でアプリケーションエラーのメッセージボックスが表示されると，フェールオーバーできないおそれがあるため，メッセージボックスによるエラーの通知を抑止する必要があります。抑止手順については，OSのマニュアルを参照してください。なお，エラーの通知を抑止すると，アプリケーションエラーが発生した際の情報取得に影響が出る場合があるため注意してください。

Windows Server 2003およびWindows Server 2008では，アプリケーションエラーが発生すると，Microsoftへエラーを報告するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスが表示されるとフェールオーバーできないおそれがあるため，エラー報告を抑止する必要があります。抑止手順については，OSのマニュアルを参照してください。

クラスタシステムの運用中にPFM - Agent for Service Response 08-00をバージョンアップする場合，共有ディスク上に計測条件登録ファイルをコピーしておく必要があります。詳細については，「5.3.4　セットアップ」を参照してください。

(b)　共有ディスク

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに共有ディスクがあり，実行系ノードから待機系ノードへ引き継げること。

共有ディスクが，各ノードに物理的にFibre ChannelやSCSIで接続されていること。
Performance Managementでは，ネットワークドライブや，ネットワーク経由でレプリケーションしたディスクを共有ディスクとして使う構成はサポートされていません。

フェールオーバーの際に，何らかの問題によって共有ディスクを使用中のプロセスが残った場合でも，クラスタソフトなどの制御によって強制的に共有ディスクをオフラインにしてフェールオーバーできること。

一つの論理ホストで複数のPFM製品を運用する場合，共有ディスクのフォルダ名が同じであること。
なお，Storeデータベースについては格納先を変更して，共有ディスク上のほかのフォルダに格納できます。

(c)　論理ホスト名，論理IPアドレス

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに論理ホスト名，および論理ホスト名と対応する論理IPアドレスがあり，実行系ノードから待機系ノードに引き継げること。

論理ホスト名と論理IPアドレスが，hostsファイルやネームサーバに設定されていること。

DNS運用している場合は，FQDN名ではなく，ドメイン名を除いたホスト名を論理ホスト名として使用していること。

物理ホスト名と論理ホスト名は，システムの中でユニークであること。

注意

論理ホスト名に，物理ホスト名（hostnameコマンドで表示されるホスト名）を指定しないでください。正常に通信処理がされなくなる可能性があります。

論理ホスト名に使用できる文字は，1～32バイトの半角英数字です。次の記号および空白文字は指定できません。
/ ¥ : ; * ? ' " < > | & = , .

論理ホスト名には，"localhost"，IPアドレス，"-"から始まるホスト名を指定できません。

(2)　論理ホスト運用するPFM - Agent for Service Responseのセットアップに必要な情報

論理ホスト運用するPFM - Agent for Service Responseをセットアップするには，通常のPFM - Agent for Service Responseのセットアップで必要になる環境情報に加えて，次の表の情報が必要です。

表5-2　論理ホスト運用のPFM - Agent for Service Responseのセットアップに必要な情報

項目 | 例
論理ホスト名 | jp1-halsr
論理IPアドレス | 172.16.92.100
共有ディスク | S:¥jp1

なお，一つの論理ホストで論理ホスト運用するPerformance Managementシリーズプログラムが複数ある場合も，同じ共有ディスクのフォルダを使用します。

共有ディスクに必要な容量については，「付録A　システム見積もり」を参照してください。

(3)　PFM - Agent for Service Responseで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

PFM - Agent for Service Responseを論理ホスト運用するシステム構成の場合，PFM - Agent for Service Responseの障害によって論理ホスト全体をフェールオーバーさせるかどうかを検討してください。

PFM - Agent for Service Responseの障害で論理ホスト全体をフェールオーバーさせると，同じ論理ホストで運用する業務アプリケーションもフェールオーバーすることになり，業務に影響を与える可能性があります。

通常は，PFM - Agent for Service Responseに異常が発生しても，同じ論理ホストで運用しているシステムの動作に影響がないように，次のどちらかのようにクラスタソフトで設定することをお勧めします。

PFM - Agent for Service Responseの動作監視をしない

PFM - Agent for Service Responseの異常を検知してもフェールオーバーしない

5.3.2　インストールから運用開始までの流れ

クラスタシステムで，論理ホスト運用するPFM - Agent for Service Responseのインストールおよびセットアップの流れを次の図に示します。

図5-3　クラスタシステムで論理ホスト運用するPFM - Agent for Service Responseのインストールおよびセットアップの流れ

注意

論理ホスト環境のPFM - Agentをセットアップしても，物理ホスト環境のPFM - Agentの定義内容は引き継がれません。論理ホスト環境をセットアップした時点で，新規に環境が作成されます。

論理ホスト環境のPFM - Agent for Service Responseをセットアップした場合，物理ホスト環境のPFM - Agent for Service Responseは動作させないでください。論理ホスト環境を作成後，物理ホスト環境のPFM - Agent for Service Responseのサービスの起動方法が「自動」になっている場合には，「手動」に変更してください。

5.3.3　インストール

実行系ノードおよび待機系ノードにPFM - BaseおよびPFM - Agent for Service Responseをインストールします。

インストール先はローカルディスクです。共有ディスクにはインストールしないでください。

インストール手順は非クラスタシステムの場合と同じです。インストール手順については，「2.1.3　インストール手順」を参照してください。

5.3.4　セットアップ

ここでは，クラスタシステムでPerformance Managementを運用するための，セットアップについて説明します。

＜この項の構成＞

(1)　PFM - Agent for Service Responseを登録する

(2)　実行系ノードの論理ホスト環境をセットアップする

(3)　待機系の論理ホスト環境をセットアップする

(4)　クラスタソフトへ登録する

(5)　起動・停止の確認

(6)　クラスタシステムでの環境を設定する

(1)　PFM - Agent for Service Responseを登録する

Performance Managementシステムに，PFM - Agent for Service Responseを追加する場合には，PFM - Agent for Service Responseを登録するためのセットアップが必要です。

PFM - Agent for Service Responseの登録は，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleで実施します。PFM - Managerのバージョンが08-50以降の場合は，PFM - Agentは自動的に登録されるため，登録作業は不要です。ただし，PFM - Managerのリリースノートに記載されていないデータモデルバージョンのPFM - Agentは，手動で登録する必要があります。PFM - Agent for Service Responseのデータモデルのバージョンについては，「付録H　バージョン互換」を参照してください。

PFM - Agent for Service Responseを登録する手順は非クラスタシステムの場合と同じです。登録手順については，「2.1.4　PFM - Agent for Service Responseのセットアップ手順」を参照してください。

(2)　実行系ノードの論理ホスト環境をセットアップする

実行系ノードで，PFM - Agent for Service Responseの論理ホスト環境をセットアップします。

注意

セットアップを実施する前に，Performance Managementシステム全体で，Performance Managementシリーズプログラムのサービスをすべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

(a)　共有ディスクをオンラインにする

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。共有ディスクがオンラインになっていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャーの操作などで，共有ディスクをオンラインにしてください。

(b)　PFM - Agent for Service Responseの論理ホスト環境をセットアップする

jpcconf ha setup(jpchasetup create)コマンドを実行して論理ホスト環境を作成します。コマンドを実行すると，共有ディスクに必要なデータがコピーされ，論理ホスト用の定義を設定されて，論理ホスト環境が作成されます。

手順を次に示します。

jpcconf ha setup(jpchasetup create)コマンドを実行して，PFM - Agent for Service Responseの論理ホスト環境を作成する。
次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha setup -key SR -lhost jp1-halsr -d S:¥jp1(jpchasetup create agtv -lhost jp1-halsr -d S:¥jp1)

論理ホスト名は，-lhostで指定します。ここでは，論理ホスト名をjp1-halsrとしています。DNS運用をしている場合はドメイン名を省略した論理ホスト名を指定してください。
共有ディスクのフォルダ名は，-dの環境フォルダ名に指定します。例えば-d S:¥jp1と指定するとS:¥jp1¥jp1pcが作成されて，論理ホスト環境のファイルが作成されます。

jpcconf ha list(jpchasetup list)コマンドを実行して，論理ホストの設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list all(jpchasetup list all)

作成した論理ホスト環境が正しいことを確認してください。

(c)　接続先PFM - Managerを設定する

jpcconf mgrhost define(jpcnshostname)コマンドを実行して，PFM - Agent for Service Responseを管理するPFM - Managerを設定します。なお，PFM - Managerのバージョンが08-50以降の場合は自動的に登録されるため，登録作業は不要です。

jpcconf mgrhost define(jpcnshostname)コマンドを実行して，接続先PFM - Managerを設定する。
次のようにコマンドを実行します。

jpcconf mgrhost define -host jp1-hal -lhost jp1-halsr(jpcnshostname -s jp1-hal -lhost jp1-halsr）

接続先PFM - Managerのホスト名は，-hostオプションで指定します。接続先PFM - Managerが論理ホスト運用されている場合は，-hostオプションに接続先PFM - Managerの論理ホスト名を指定します。ここでは，PFM - Managerの論理ホスト名をjp1-halとしています。
また，PFM - Agent for Service Responseの論理ホスト名は，-lhostで指定します。ここでは，PFM - Agent for Service Responseの論理ホスト名をjp1-halsrとしています。

(d)　PFM - Agent for Service Responseの起動オプションの設定

クラスタ運用をする場合の起動オプションとして，Probe動作条件定義ファイルの設定を変更します。

Probe動作条件定義ファイルの［Cluster］セクションのshared_directoryに共有フォルダを設定する。
PFM - Agent for Service Responseでは，実行系・待機系の切り替え時に情報を共有するため，共有ディスク上のフォルダ配下に，次の表に示すファイルを作成します。共有ファイルの格納先フォルダを次の表に示します。

表5-3　共有ファイルの格納先フォルダ

共有ファイルの種別 | 共有ファイルの格納先フォルダ
レポートファイル | 共有ディスク上のフォルダ¥jp1pc¥agtv¥probe¥report
レポート一時ファイル | 共有ディスク上のフォルダ¥jp1pc¥agtv¥probe¥tmp
計測条件登録ファイル | 共有ディスク上のフォルダ¥jp1pc¥agtv¥probe¥task¥esp

共有ファイルの格納先フォルダに関する留意事項は次のとおりです。

共有ディスク上のフォルダ配下に必要なフォルダは，あらかじめ作成しておく必要があります。

計測条件登録ファイルに関連する，インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥task¥esp配下のファイル（esptask.dtd，esptask.xml）は，あらかじめ共有ディスク上にコピーしておく必要があります。

注意

計測条件登録ファイルに関連するファイル（esptask.dtd，esptask.xml）は，論理環境作成後に，共有ディスク上にコピーしてもかまいません。

次のどれかの操作を行った場合，共有ディスク上の計測条件登録ファイルが設定されます。
・PFM - Web Consoleから計測条件を設定する。
・IE RecorderからIEシナリオを簡易登録する。

計測条件登録ファイルを直接編集する運用の場合，物理ホスト上で編集したあと共有ディスク上にコピーするか，または共有ディスク上の計測条件登録ファイルを直接編集してください。

Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）の[Cluster]セクションに，次の両方の設定が必要です。

shared_directoryに，表5-3の「共有ファイルの格納先フォルダ」にあたるパスを指定する。

cluster_flagに「Y」を指定する。

共有ディスク上のフォルダ配下の構成例を次に示します。この例の場合，Probe動作条件定義ファイルの[Cluster]セクションのshared_directoryには，「T:¥shdsk」を指定する必要があります。

（例）共有ディスク上のフォルダとして「T:¥shdsk」を指定する場合

T:¥shdsk¥jp1pc¥agtv¥probe¥report

T:¥shdsk¥jp1pc¥agtv¥probe¥tmp

T:¥shdsk¥jp1pc¥agtv¥probe¥task¥esp

Probe動作条件定義ファイルの［General］セクションのie_service_flagに「Y」を設定する。
IEシナリオを計測する場合は，設定する必要があります。

注意

バージョンアップインストールした場合は，Probe動作条件定義ファイルの［General］セクションにie_service_flagが追加されないので，追加して設定を変更してください。

これ以外の起動オプションの設定については，「2.1.4　PFM - Agent for Service Responseのセットアップ手順」を参照してください。また，Probe動作条件定義ファイルの詳細については，「7.2　Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）」を参照してください。

IEシナリオの定義でIE Recorderを使用する場合は，IE Recorder動作条件定義ファイルを編集します。IE Recorder動作条件定義ファイルの詳細については，「7.8　IE Recorder動作条件定義ファイル（jpcvierec.conf）」を参照してください。

Webトランザクションの定義でWeb Recorderを使用する場合は，Web Recorder動作条件定義ファイルを編集します。Web Recorder動作条件定義ファイルの詳細については，「7.9　Web Recorder動作条件定義ファイル（wr.conf）」を参照してください。

ユーザー定義コマンドを使用する場合は，コマンド登録ファイル（espcommand.xml）を編集します。コマンド登録ファイルの詳細については，「7.6　コマンド登録ファイル（espcommand.xml）」を参照してください。

(e)　サービスのログオンアカウントの設定

次の手順で，論理ホストのExtensible Service IE Probeサービスのログオンアカウントを設定してください。

Windowsの［スタート］－［管理ツール］－［サービス］を選択し，［サービス］画面を表示する。

Extensible Service IE Probeを選択し，メニューバーの［操作］－［プロパティ］を選択し，［Extensible Service IE Probeのプロパティ］画面を表示する。

［ログオン］タブの［アカウント］をチェックし，［参照］ボタンを有効にする。

［アカウント］ボックスにサービスの実行アカウント名※を入力する。
アカウント名は，［参照］ボタンを押して表示されるダイアログから入力できます。

注※

サービスの実行アカウント名は計測用アカウントにしてください。

［パスワード］ボックスにパスワードを入力し，パスワードを確認して［OK］ボタンを選択する。

(f)　その他のPerformance Managementシリーズプログラムの論理ホスト環境をセットアップする

PFM - Agent for Service Responseのほかに，同じ論理ホストにセットアップするPFM - ManagerやPFM - Agentがある場合は，この段階でセットアップしてください。

セットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(g)　ネットワークの設定をする

ファイアウォールがあるネットワーク環境でPerformance Managementシリーズプログラムを運用する場合だけに必要な設定です。ファイアウォール経由でPerformance Managementシリーズプログラム間の通信をする場合には，jpcconf port(jpcnsconfig port)コマンドを使用してポート番号を設定します。

ポート番号の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Windows用のインストールとセットアップについて説明している章，およびクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

また，複数のLANに接続されたネットワーク環境でPerformance Managementを運用するときに使用するIPアドレスを指定したい場合は，IPアドレスの設定をします。IPアドレスを設定したい場合は，jpchostsファイルの内容を直接編集します。

IPアドレスの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management設計・構築ガイド」のWindows用のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

注意

jpchostsファイルを編集した場合は，jpchostsファイルを実行系ノードから待機系ノードにコピーしてください。

(h)　ログのファイルサイズ変更をする

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログは，デフォルトで2,048キロバイトのファイルが2個使用されます。このファイルサイズを変更したい場合にだけ，必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management設計・構築ガイド」の，Windows用のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(i)　パフォーマンスデータの格納先を変更する

PFM - Agentで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先，エクスポート先，またはインポート先のフォルダを変更したい場合にだけ必要な設定です。設定方法については，「2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(j)　動作ログ出力を設定する

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録I　動作ログの出力」を参照してください。

(k)　論理ホスト環境定義をエクスポートする

PFM - Agent for Service Responseの論理ホスト環境が作成できたら，環境定義をファイルにエクスポートします。エクスポートでは，その論理ホストにセットアップされているPerformance Managementシリーズプログラムの定義情報を一括してファイル出力します。同じ論理ホストにほかのPerformance Managementシリーズプログラムをセットアップする場合は，セットアップが一とおり済んだあとにエクスポートしてください。

論理ホスト環境定義をエクスポートする手順を次に示します。

jpcconf ha export(jpchasetup export)コマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。
これまでの手順で作成した論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。
例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export -f lhostexp.txt(jpchasetup export -f lhostexp.txt)

(l)　論理ホスト環境定義ファイルを待機系ノードにコピーする

「(k)　論理ホスト環境定義をエクスポートする」でエクスポートした論理ホスト環境定義ファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(m)　共有ディスクをオフラインにする

クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャーの操作などで，共有ディスクをオフラインにして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，オフラインにする必要はありません。

(3)　待機系の論理ホスト環境をセットアップする

待機系ノードで，PFM - Agent for Service Responseの論理ホスト環境をセットアップします。

(a)　論理ホスト環境定義をインポートする

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードにインポートします。

実行系ノードで作成した論理ホストのPerformance Managementシリーズプログラムを，待機系ノードで実行するための設定には，jpcconf ha import(jpchasetup import)コマンドを使用します。一つの論理ホストに複数のPerformance Managementシリーズプログラムがセットアップされている場合は，一括してインポートされます。

なお，このコマンドを実行するときには，共有ディスクをオンラインにしておく必要はありません。

jpcconf ha import(jpchasetup import)コマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。
次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import -f lhostexp.txt(jpchasetup import -f lhostexp.txt)

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for Service Responseを起動するための設定が実施されます。
また，セットアップ時にjpcconf port(jpcnsconfig port)で固定のポート番号を設定している場合も，同様に設定されます。

jpcconf ha list(jpchasetup list)コマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list all(jpchasetup list all)

実行系ノードでjpcconf ha list(jpchasetup list)を実行した時と同じ内容が表示されることを確認してください。

(b)　PFM - Agent for Service Response用各定義ファイルをコピーする

「(2)(d)　PFM - Agent for Service Responseの起動オプションの設定」で作成した各定義ファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）を，実行系ノードから待機系ノードにコピーする。

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥conf

IEシナリオを定義した場合，IE Recorder動作条件定義ファイル（jpcvierec.conf）およびIEシナリオファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーする。

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥conf
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥iescena配下のファイル

Webトランザクションを定義した場合，Web Recorder動作条件定義ファイル（wr.conf）およびWebトランザクションファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーする。

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥conf
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥webtrans配下のファイル

ユーザー定義コマンドを使用する場合は，コマンド登録ファイル（espcommand.xml）およびユーザー定義コマンドを，実行系ノードから待機系ノードにコピーする。

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥conf
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥user配下のファイル

パスワードを登録した場合，パスワードファイル（esp.pdb）を，実行系ノードから待機系ノードにコピーする。

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥passwd

HTTPSの計測で，サーバ認証やクライアント認証を適用する場合，待機系ノードにも証明書ファイルをコピーする。

(c)　サービスのログオンアカウントの設定

待機系ノードで，「(2)(e)　サービスのログオンアカウントの設定」を実行します。

(4)　クラスタソフトへ登録する

Performance Managementシリーズプログラムを論理ホスト環境で運用する場合は，クラスタソフトに登録して，クラスタソフトからの制御でPerformance Managementシリーズプログラムを起動したり停止したりするように環境設定します。

ここでは，PFM - Agent for Service Responseをクラスタソフトに登録するときに設定する内容を説明します。

(a)　クラスタソフトへPFM - Agent for Service Responseを登録する

PFM - Agent for Service Responseをクラスタソフトに登録するときの設定内容を説明します。

PFM - Agent for Service Responseの場合，次の表のサービスをクラスタに登録します。

表5-4　クラスタソフトに登録するPFM - Agent for Service Responseのサービス

項番
名前
サービス名
依存関係

1
PFM - Agent Store for ServiceResponse [LHOST]
JP1PCAGT_VS [LHOST]
IPアドレスリソース
物理ディスクリソース

2
PFM - Agent for ServiceResponse [LHOST]
JP1PCAGT_VA [LHOST]
#1のクラスタリソース

3
PFM - Action Handler [LHOST]
JP1PCMGR_PH [LHOST]
IPアドレスリソース
物理ディスクリソース

[LHOST]の部分は，論理ホスト名に置き換えてください。論理ホスト名がjp1-halsrの場合，サービスの名前は「PFM - Agent Store for Service Response [jp1-halsr]」，サービス名は「JP1PCAGT_VS [jp1-halsr]」のようになります。

MSCSの場合は，これらのサービスをMSCSのリソースとして登録します。各リソースの設定は次のようにします。下記の［　］は，MSCSの設定項目です。

［リソースの種類］は「汎用サービス」として登録する。

［名前］，［依存関係］，および［サービス名］を表5-4のとおりに設定する。
なお，名前はサービスを表示するときの名称で，サービス名はMSCSから制御するサービスを指定するときの名称です。

［起動パラメータ］および［レジストリ複製］は設定しない。

プロパティの［詳細設定］タブは，Performance Managementシリーズプログラムの障害時にフェールオーバーするかしないかの運用に合わせて設定する。
例えば，PFM - Agent for Service Responseの障害時に，フェールオーバーするように設定するには，次のように設定します。
［再開する］：チェックする
［グループに適用する］：チェックする
再起動試行回数の［しきい値］：3※

注※

再起動試行回数の［しきい値］は3回を目安に設定してください。

注意

クラスタに登録するサービスは，クラスタから起動および停止を制御しますので，OS起動時に自動起動しないよう［スタートアップの種類］を［手動］に設定してください。なお，jpcconf ha setup(jpchasetup create)コマンドでセットアップした直後のサービスは［手動］に設定されています。

(5)　起動・停止の確認

クラスタソフトからの操作で，Performance Managementシリーズプログラムの起動および停止を各ノードで実行し，正常に動作することを確認してください。

(6)　クラスタシステムでの環境を設定する

Performance Managementシリーズプログラムのセットアップ終了後，PFM - Web Consoleから，運用に合わせて監視対象の稼働状況についてのレポートを表示できるようにしたり，監視対象で問題が発生したときにユーザーに通知できるようにしたりするために，Performance Managementシリーズプログラムの環境を設定します。

Performance Managementプログラムの環境の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

5.4　アンインストールとアンセットアップ

ここでは，クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for Service Responseを，アンインストールする方法とアンセットアップする方法について説明します。

なお，PFM - Managerのアンインストールとアンセットアップについては，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

＜この節の構成＞

5.4.1　PFM - Agent for Service Responseのアンインストールとアンセットアップの流れ

5.4.2　PFM - Agent for Service Responseのアンセットアップ

5.4.3　アンインストール

5.4.1　PFM - Agent for Service Responseのアンインストールとアンセットアップの流れ

クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for Service Responseのアンインストールおよびアンセットアップの流れを次の図に示します。

図5-4　クラスタシステムで論理ホスト運用するPFM - Agent for Service Responseのアンインストールおよびアンセットアップの流れ

5.4.2　PFM - Agent for Service Responseのアンセットアップ

論理ホスト環境をアンセットアップします。アンセットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にアンセットアップしてください。

PFM - Agent for Service Responseのアンセットアップ手順について説明します。

注意

アンセットアップする実行系ノードおよび待機系ノードで動作している，Performance Managementシリーズプログラムのすべてのサービスを停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

＜この項の構成＞

(1)　実行系ノードの論理ホスト環境をアンセットアップする

(2)　待機系ノードの論理ホスト環境をアンセットアップする

(3)　クラスタソフトの登録を解除する

(4)　PFM - Managerでの設定の削除

(1)　実行系ノードの論理ホスト環境をアンセットアップする

実行系ノードで，PFM - Agent for Service Responseの論理ホストの環境をアンセットアップします。

(a)　クラスタソフトからの停止

クラスタソフトからの操作で，実行系ノードで起動しているPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(b)　共有ディスクをオンラインにする

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。共有ディスクがオンラインになっていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャーの操作などで，共有ディスクをオンラインにしてください。

(c)　ポート番号の設定を解除する

この手順は，ファイアウォールを使用する環境で，セットアップ時にjpcconf port(jpcnsconfig port)コマンドでポート番号を設定した場合だけに必要な手順です。

ポート番号の解除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Windows 用のインストールとセットアップについて説明している章，およびクラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(d)　論理ホスト環境のPFM - Agent for Service Responseをアンセットアップする

手順を次に示します。

注意

共有ディスクがオフラインの状態で論理ホスト環境を削除した場合は，物理ホスト上に存在する論理ホストの設定が削除され，共有ディスク上のフォルダやファイルは削除されません。この場合，共有ディスクをオンラインにして，環境フォルダ以下のjp1pcフォルダを手動で削除する必要があります。

jpcconf ha list(jpchasetup list)コマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list all -lhost jp1-halsr(jpchasetup list all -lhost jp1-halsr)

論理ホスト環境をアンセットアップする前に，現在の設定を確認します。論理ホスト名や共有ディスクのパスなどを確認してください。

jpcconf ha list(jpchasetup list)コマンドを実行して，PFM - Agent for Service Responseの論理ホスト環境を削除する。
次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list all -lhost jp1-halsr(jpchasetup list all -lhost jp1-halsr)

jpcconf ha list(jpchasetup list)コマンドを実行すると，論理ホストのPFM - Agent for Service Responseを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上の論理ホスト用のファイルが削除されます。

jpcconf ha list(jpchasetup list)コマンドで，論理ホスト設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list all(jpchasetup list all)

論理ホスト環境からPFM - Agent for Service Responseが削除されていることを確認してください。

(e)　その他のPerformance Managementシリーズプログラムの論理ホスト環境をアンセットアップする

PFM - Agent for Service Responseのほかに，同じ論理ホストからアンセットアップするPFM - Agentがある場合は，この段階でアンセットアップしてください。

アンセットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，クラスタシステムでの運用について説明している章，または各PFM -Agent マニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(f)　論理ホスト環境定義をエクスポートする

論理ホストのPFM - Agent for Service Responseを削除したら，環境定義をファイルにエクスポートします。

Performance Managementでは，環境定義のエクスポートおよびインポートによって実行系と待機系の環境を合わせる方式を採っています。

実行系ノードでエクスポートした環境定義（Performance Managementの定義が削除されている）を，待機系ノードにインポートすると，待機系ノードの既存の環境定義（Performance Managementの定義が削除前のままの状態で定義が残っている）と比較して差分（実行系ノードで削除された部分）を確認してPerformance Managementの環境定義を削除します。

手順を次に示します。

jpcconf ha export(jpchasetup export)コマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。
Performance Managementの論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。
例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha export(jpchasetup export) -f lhostexp.txt

(g)　論理ホスト環境定義ファイルを待機系ノードにコピーする

「(f)　論理ホスト環境定義をエクスポートする」でエクスポートしたファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(h)　共有ディスクをオフラインにする

クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャーの操作などで，共有ディスクをオフラインにして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，オフラインにする必要はありません。

(2)　待機系ノードの論理ホスト環境をアンセットアップする

実行系ノードでエクスポートしたファイルを待機系ノードにコピーし，待機系ノードで，論理ホスト環境をアンセットアップします。なお，待機系ノードでは，アンセットアップの時に共有ディスクをオンラインにする必要はありません。

手順を次に示します。

(a)　クラスタソフトからの停止

クラスタソフトからの操作で，待機系ノードで起動しているPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(b)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードに反映させるためにインポートします。なお，待機系ノードでは，インポート時に共有ディスクをオフラインにする必要はありません。

手順を次に示します。

jpcconf ha import(jpchasetup import)コマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。
次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha import(jpchasetup import) -f lhostexp.txt

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for Service Responseを起動するための設定が削除されます。ほかの論理ホストのPerformance Managementシリーズプログラムをアンセットアップしている場合は，それらの設定も削除されます。
また，セットアップ時にjpcconf port(jpcnsconfig port)コマンドで固定のポート番号を設定している場合も，解除されます。

jpcconf ha list(jpchasetup list)コマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpcconf ha list all(jpchasetup list all)

実行系ノードでjpcconf ha list(jpchasetup list)コマンドを実行したときと同じ内容が表示されることを確認してください。

(3)　クラスタソフトの登録を解除する

クラスタソフトから，論理ホストのPFM - Agent for Service Responseに関する設定を削除してください。

設定を削除する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(4)　PFM - Managerでの設定の削除

PFM - Web ConsoleでPFM - Managerにログインし，アンセットアップするPFM - Agent for Service Responseに関連する定義を削除してください。

手順を次に示します。

PFM - Web Consoleから，エージェントを削除する。

PFM - Managerのエージェント情報を削除する。
例えば，PFM - Managerが論理ホストjp1-hal上で動作し，PFM - Agent for Service Responseが論理ホストjp1-halsr上で動作している場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpctool service delete -id サービスID -host jp1-halsr -lhost jp1-hal(jpcctrl delete サービスID host=jp1-halsr lhost=jp1-hal)

サービスIDには削除するエージェントのサービスIDを指定してください。

PFM - Managerサービスを再起動する。
サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

PFM - Web Consoleサービスを再起動する。
サービス情報の削除をPFM - Web Consoleで有効にするには，PFM - Managerサービスを再起動したあと，PFM - Web Consoleを再起動してください。

5.4.3　アンインストール

PFM - BaseおよびPFM - Agent for Service Responseをアンインストールしてください。

アンインストール手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。詳細は，「2.2.3　アンインストール手順」を参照してください。

注意

PFM - Agent for Service Responseをアンインストールする場合は，PFM - Agent for Service ResponseをアンインストールするノードのPerformance Managementシリーズプログラムのサービスをすべて停止してください。

論理ホスト環境を削除しないでPFM - Agent for Service Responseをアンインストールした場合，環境フォルダが残ることがあります。その場合は，環境フォルダを削除してください。

5.5　PFM - Agent for Service Responseの運用方式の変更

ここでは，クラスタシステムでPFM - Agent for Service Responseの運用方式を変更する手順を説明します。Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

＜この節の構成＞

5.5.1　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート

5.5.2　PFM - Agent for Service Response用定義ファイルの変更

5.5.1　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートは，次の操作を実行した場合だけ実施します。

論理ホストのセットアップ時に，論理ホスト上のノード構成を変更した。
PFM - Agentの論理ホストのセットアップ方法については，「5.3.4(2) 実行系ノードの論理ホスト環境をセットアップする」を参照してください。

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ時に，論理ホスト環境定義ファイルのエクスポートが必要な操作を実行した。
他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ方法については，「5.3.4(2)(f) その他のPerformance Managementシリーズプログラムの論理ホスト環境をセットアップする」を参照してください。

ネットワークの設定時に，ポート番号を設定した。
ネットワークの設定方法については，「5.3.4(2)(g) ネットワークの設定をする」を参照してください。

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポートの手順については，「5.3.4(2)(k)　論理ホスト環境定義をエクスポートする」～「5.3.4(3)　待機系の論理ホスト環境をセットアップする」を参照してください。

5.5.2　PFM - Agent for Service Response用定義ファイルの変更

実行系ノードの論理ホスト上で，「5.3.4(2)(d)　PFM - Agent for Service Responseの起動オプションの設定」にある定義ファイルを変更した場合は，変更後のファイルを待機系の論理ホストにコピーしてください。

5.6　クラスタシステムで運用する場合の注意事項

ここでは，PFM - Agent for Service Responseをクラスタシステムで運用する場合の注意事項について説明します。

＜この節の構成＞

5.6.1　IEシナリオを使用する場合の注意事項

5.6.1　IEシナリオを使用する場合の注意事項

IEシナリオを使用する場合，次に示す項目については，実行系および待機系のそれぞれの物理ホストで同じ設定をしてください。

＜この項の構成＞

(1)　Probe動作条件定義ファイルの設定

(2)　計測用アカウントの設定

(3)　IEシナリオを計測する環境の設定

(4)　IEシナリオの記録

(5)　IE Recorder上での再生確認

(6)　サービスアカウントの設定

(1)　Probe動作条件定義ファイルの設定

Probe動作条件定義ファイルで，IE Probe DaemonをWindowsサービスから起動および終了させる設定を行ってください。Probe動作条件定義ファイルの設定を変更します。

Probe動作条件定義ファイルの詳細については，「4.1(5)(a)　Probe動作条件定義ファイルの設定」を参照してください。

(2)　計測用アカウントの設定

Internet Explorerの操作を計測するアカウントを作成します。

(3)　IEシナリオを計測する環境の設定

IEシナリオを計測する場合は，計測用アカウントでWindowsにログオンして環境の設定を行ってください。設定手順については，「4.1(5)(c)　IEシナリオを計測する環境の設定」を参照してください。

(4)　IEシナリオの記録

IEシナリオを計測する場合は，計測用アカウントでWindowsにログオンしてIEシナリオの記録を行ってください。設定手順については，「4.1(5)(d)　IEシナリオの記録」を参照してください。

(5)　IE Recorder上での再生確認

IEシナリオを計測する場合は，計測用アカウントでWindowsにログオンしてIE Recorderから再生を実行して正しく動作することを確認してから計測を実施してください。

(6)　サービスアカウントの設定

Extensible Service IE Probeサービスのログオンアカウントを設定してください。設定手順については，「4.1(5)(f)　サービスのログオンアカウントの設定」を参照してください。

計測アカウントとExtensible Service IE Probeサービスのログオンアカウントが異なる場合，シナリオを再生するとKAVK38756-Eなどのエラーが発生することがあります。

6.　画面

この章では，IE RecorderおよびWeb Recorderの表示項目，設定項目について説明します。

＜この章の構成＞

6.1　画面の基本操作と画面遷移

6.2　IE Recorderの画面

6.3　Web Recorderの画面

6.1　画面の基本操作と画面遷移

IE RecorderおよびWeb Recorderの画面の基本操作，画面遷移について説明します。

＜この節の構成＞

6.1.1　画面の基本操作

6.1.2　画面遷移

6.1.1　画面の基本操作

IE RecorderおよびWeb Recorderの画面の基本操作について説明します。

［OK］ボタン

設定内容を反映して画面を閉じます。

［キャンセル］ボタン

設定内容を反映しないで画面を閉じます。

［適用］ボタン

画面を表示したまま，設定を反映します。

［ヘルプ］－［バージョン］

バージョン情報を表示します。

6.1.2　画面遷移

IE Recorderの画面遷移を次の図に示します。

図6-1　IE Recorderの画面遷移

Web Recorderの画面遷移を次の図に示します。

図6-2　Web Recorderの画面遷移

6.2　IE Recorderの画面

IE Recorderは，IEシナリオとして監視するInternet Explorerを使用したWebアクセス操作と，それに伴う情報を定義する画面です。この節では，IE Recorderの各画面について説明します。

＜この節の構成＞

6.2.1　［IE Recorder］（メイン）画面

6.2.2　［操作の設定］画面

6.2.3　［パスワードの変更］画面

6.2.4　［IE Recorderの設定］画面

6.2.5　［スコープ起点の設定］画面

6.2.6　［スコープ終点の設定］画面

6.2.7　［スコープ一覧］画面

6.2.8　［再生レポート］画面

6.2.1　［IE Recorder］（メイン）画面

IEシナリオを定義する画面です。［IE Recorder］（メイン）画面には，画面上で行ったInternet Explorerの操作をIEシナリオとして記録する記録モード，IEシナリオを編集する編集モード，IEシナリオを再生して応答時間を計測する再生モードの三つのモードがあります。

図6-3　［IE Recorder］（メイン）画面

表示項目について説明します。

タイトルバー

IE RecorderのタイトルとIE Recorderに表示されているIEシナリオファイル名が表示されます。

ツールバー

［IE Recorder］（メイン）画面でよく使う機能がボタンとして表示されます。

[図データ]［前に戻る］ボタン

URL履歴の一つ前のページをIEウィンドウに表示します。

[図データ]［次に進む］ボタン

URL履歴の一つあとのページをIEウィンドウに表示します。

[図データ]［中止］ボタン

IEウィンドウへのページの表示を中止します。

[図データ]［更新］ボタン

IEウィンドウに表示されているページを更新します。

[図データ]［新規作成］ボタン

IEシナリオを新規に作成します。

[図データ]［開く］ボタン

既存のIEシナリオファイルを開いて，IEシナリオを表示します。

[図データ]［保存］ボタン

記録，編集したIEシナリオを上書きして保存します。

[図データ]［記録］ボタン

IEシナリオを記録します。

[図データ]［再生］ボタン

IEシナリオを再生します。

[図データ]［ステップ再生］ボタン

IEシナリオの操作を一つずつ再生します。

[図データ]［記録/再生の停止］ボタン

IEシナリオの記録または再生を停止します。

[図データ]［スコープ起点の設定］ボタン

［スコープ起点の設定］画面を表示し，起点を設定したいスコープを選択します。起点として選択したスコープは，操作リストで選択している操作の前に追加されます。

[図データ]［スコープ終点の設定］ボタン

［スコープ終点の設定］画面を表示し，終点を設定したいスコープを選択します。終点として選択したスコープは，操作リストで選択している操作のあとに追加されます。

[図データ]［計測テスト］ボタン

記録したIEシナリオを再生して，計測をテストします。

アドレスバー

IE ウィンドウで行われたナビゲーションの内容（URL）が表示されます。ナビゲーションの履歴は保持しないため，ドロップダウンリストにはIE Recorder動作条件定義ファイルに定義されているURLが表示されます。

また，URLを入力して[図データ]をクリックするか，Enterキーを押すと，IEウィンドウの部分にURLのページが表示されます。

[図データ]［移動］ボタン

［アドレス］に入力されたURLのページをIEウィンドウの部分に表示します。

IEウィンドウ

［アドレス］に入力したURLのページが表示されます。IEウィンドウでは，Internet Explorerと同様の操作ができます。なお，IEウィンドウをキーボードで操作すると，正しく記録されないことがあるため，マウスで操作してください。タブには，表示されたページのタイトルが表示されます。IEウィンドウ操作時に新規にウィンドウが表示されると，ウィンドウを表示するためのタブが追加されます。IE ウィンドウ内でスクリプトを用いてウィンドウを閉じるとタブが閉じます。ただし，タブが一つしかないときにはタブを閉じることはできません。

開かれているタブと操作の結果について次の表に示します。

表6-1　開かれているタブの数と操作結果

項番
IEウィンドウ内のタブ数
操作
操作結果

1
1個※1
ウィンドウを開く※2
新規ウィンドウの内容を新規タブで開きます。

2
ウィンドウを閉じる※3
開いているタブを閉じ，直後に空白ページを表示した新しいタブを一つ作成します。

3
2個以上
ウィンドウを開く※2
新規ウィンドウの内容を新規タブで開きます。

4
ウィンドウを閉じる※3
タブを閉じます。閉じるタブは，スクリプトの内容に依存します。

5
タブを閉じる
タブを閉じます。
メニューからタブを閉じた場合はアクティブなタブを，コンテキストメニューからタブを閉じた場合はクリックしたタブを閉じます。

注1

これらの操作によってIE Recorderのモードは変更されません。

注2

新しいタブをメニューから開くことはできません。

注※1

タブが一つしかないときにはタブを閉じることはできません。

注※2

IEウィンドウ内での「ウィンドウを開く」操作とは，次の操作を表します。

・［Shift］を押しながらリンクをクリックする。

・HTMLソースにtarget=_blankが設定されているリンクをクリックする。

・スクリプトで新しいウィンドウを開く。

注※3

IEウィンドウ内での「ウィンドウを閉じる」操作とは，次の操作を表します。

・スクリプトでウィンドウを閉じる。

注意事項

IEシナリオを定義する際は，次の点に注意してください。

IEウィンドウの動作は，PFM - Agent for Service ResponseがインストールされているマシンのInternet Explorerの設定などに依存します。したがって，IEシナリオを定義する際，Internet Explorerの動作に影響を与えるようなアプリケーションが動作している環境では，IE Recorderも同じ影響を受けることになります。

IEウィンドウ内に表示されるページで，ウィンドウのリサイズなど，ウィンドウ自体を制御するスクリプトを実行した場合，正常に動作しないことがあります。なお，新規にウィンドウを起動してページを表示するようなスクリプトは実行できます。

操作リスト

記録した操作情報や，スコープの起点および終点がツリー状に表示されます。

操作リストの表示形式を次に示します。

操作情報
  +--タグ情報
  |    +--タグ名:タグ名
  |    +--属性
  |    |   +--属性名=属性値
  |    |   ...
  |    +--インナーテキスト:インナーテキストの内容
  |    +--タグ位置
  |    |   +--同一タグ:同一タグ中の順序
  |    |   +--同一インナーテキスト:同一インナーテキスト中の順序
  |    +--同一タグ数:同一タグ数
  |    +--同一インナーテキスト数:同一インナーテキスト数
  |    +--画面遷移:「あり」または「なし」

操作リストには設定したスコープ情報が表示されます。スコープ情報の表示形式を次に示します。

+操作情報1

+起点スコープ情報

+操作情報2

+終点スコープ情報

+操作情報3

操作情報

各操作の情報が次の形式で表示されます。

操作アイコン 操作番号 操作名 値

操作番号は，操作リスト内で操作に付けられる番号です。操作番号は1から始まり，先頭の操作から昇順に表示されます。操作が削除された場合は，先頭の操作から操作番号が採番されます。なお，スコープは採番の対象になりません。

操作リストに表示される操作情報のうち，操作アイコン，操作名，および値について次の表に示します。

表6-2　操作リストに表示される操作情報

操作アイコン | 操作名 | 値 | 説明
[図データ]　 | リンククリック | インナーテキストの値 | IEウィンドウに表示されるページのリンクをクリックする操作です。
[図データ]　 | テキスト入力 | テキストフィールドに入力された値（パスワードは表示されません） | IEウィンドウに表示されるページのテキストフィールドへの入力操作です。
[図データ]　 | チェック | インナーテキストの値 | IEウィンドウに表示されるページのチェックボックスまたはラジオボタンをチェックする操作です。
[図データ]　 | 選択 | インナーテキストの値 | IEウィンドウに表示されるページのドロップダウンメニューを選択する操作です。
[図データ]　 | ボタンクリック | インナーテキストの値 | IEウィンドウに表示されるページのボタンをクリックする操作です。
[図データ]　 | アドレス入力 | アクセスしたページのURL | IEウィンドウのアドレスバーにURLを入力し，[図データ]をクリックまたはEnterキーを押す操作です。　
[図データ]　 | 進む | － | IEウィンドウのメニュー項目から［次に進む］を選択する操作，または[図データ]をクリックする操作です。
[図データ]　 | 戻る | － | IEウィンドウのメニュー項目から［前に戻る］を選択する操作，または[図データ]をクリックする操作です。
[図データ]　 | 更新 | － | IEウィンドウのメニュー項目から［更新］を選択する操作，または[図データ]をクリックする操作です。
[図データ]　 | ナビゲーション | アクセスしたページのURL | URLアクセスを表す操作です。ただし，リンククリック（操作に依存するもの）ではなく，アドレスバーにURLを入力するなどの操作に依存しないURLにアクセスする操作です。
[図データ]　 | タブを閉じる | タブに表示されたページのタイトル | IEウィンドウに開かれているタブを閉じる操作です。
[図データ]　 | ポップアップダイアログ | － | IEウィンドウ操作時に表示されるポップアップダイアログへの操作です。
[図データ]　 | タグ名タグ | － | IE Recorderを使用して標準で記録するタグの中で，「リンククリック」，「テキスト入力」などの具体的な操作名を持たないタグへの操作です。
[図データ]　 | ユーザー定義操作名 | － | ユーザーによって定義された操作を表します。なお，操作名のユーザー定義は，動作条件計測ファイル（jpcvierec.conf）に登録することで可能です。

（凡例）

－：表示されません。

タグ情報

タグ情報には，操作を記録したときの情報が表示されます。操作リストに表示されるタグ情報の内容について次の表に示します。

表6-3　操作リストに表示されるタグ情報

表示される情報
説明

タグ名
記録した操作のタグ名が表示されます。

属性
タグに含まれる属性が表示されます。属性を複数持っている場合は，すべての属性が表示されます。
また，HTMLファイルに定義されていない属性であってもデフォルト値がある属性は表示されます。

インナーテキスト
開始タグと終了タグに囲まれたインナーテキストが表示されます。

タグ位置
同一タグ
HTMLファイル中に存在する同一のタグの中で，先頭から数えて何番目に位置しているのかが表示されます。

同一インナーテキスト
HTMLファイル中に存在する同一のインナーテキストを持つタグの中で，先頭から数えて何番目に位置しているのかが表示されます。

同一タグ数
記録時にHTMLファイル中に存在するタグのうち，［タグ名］に表示されるタグと同一のタグの個数が表示されます。同一タグ数には，操作したタグ自体も含まれます。

同一インナーテキスト数
記録時にHTMLファイル中に記録されるタグのうち，同じインナーテキストを持つタグの個数が表示されます。同一インナーテキスト数には，操作自体も含まれます。

画面遷移
画面遷移が発生したかどうかが，「あり」または「なし」で表示されます。※1

注※1

常に「なし」が表示されます。

［ステータスバー］

IEウィンドウでの操作状況，ページ処理状況，およびIE Recorderのモードが表示されます。

操作状況

Internet Explorerを操作したときと同様の情報が表示されます。例えば，ページを表示したときは「ページが表示されました」というメッセージが表示され，リンクをポイントしたときは，リンク先のページのURLが表示されます。

ページ処理状況

IEウィンドウに表示中のページの処理状況がプログレスバーで表示されます。

IE Recorderのモード

モードによって次の情報が表示されます。

編集モード
ステータスバーには何も表示されません。

記録モード
ステータスバーに「記録モード」と表示されます。

再生モード
ステータスバーに「再生モード」と表示されます。

［IE Recorder］（メイン）画面のメニュー項目を次の表に示します。

表6-4　［IE Recorder］（メイン）画面のメニュー項目

メニューバー
メニューコマンド
機能

ファイル
新規作成
IEシナリオを新規に作成します。

開く
既存のIEシナリオファイルを開いて，IEシナリオを表示します。

上書き保存
記録，編集したIEシナリオを上書きして保存します。

名前を付けて保存
記録，編集したIEシナリオをファイル名を指定して保存します。

終了
［IE Recorder］（メイン）画面を終了します。

編集
操作の削除
操作リストから選択した操作を一つ削除します。

選択された操作以降をすべて削除
操作リストから選択した操作以降の操作を一括して削除します。

操作の設定
［操作の設定］画面を表示し，操作ごとの設定項目を表示，編集できます。対象のHTMLファイルが記録後に変更される場合や，記録時の意図どおりに再生できない場合に設定します。

パスワードの変更
［パスワードの変更］画面を表示し，IEシナリオを記録したときのパスワードを変更できます。変更できるパスワードの種類については，「6.2.3 ［パスワードの変更］画面」を参照してください。

IE Recorderの設定
［IE Recorderの設定］画面を表示し，IEシナリオの記録および再生に関して設定します。

表示
移動
前に戻る
URL履歴の一つ前のページをIEウィンドウに表示します。

次に進む
URL履歴の一つあとのページをIEウィンドウに表示します。

ホームページ
ホームページとして設定したページをIEウィンドウに表示します。

中止
IEウィンドウへのページの表示を中止します。

更新
IEウィンドウに表示されているページを更新します。

ソース
IEウィンドウに表示されているページのHTMLソースコードを表示します。なお，HTMLが存在しないページは表示できません。
ソース表示を禁止されているページのソースコードも表示できます。

タブを閉じる
IEウィンドウのタブを閉じます。

アクション
記録
IEシナリオを記録します。
操作が一つ以上記録されている場合，追加記録します。

再生
IEシナリオを再生します。記録したIEシナリオが正しく再生できることを確認するために使用します。

ステップ再生
IEシナリオの操作を一つずつ再生します。1ステップごとに再生されるため，再生されたページを確認し，次に操作するリンクを確認することができます。

停止
IEシナリオの記録および再生を停止します。

ブレークポイントの設定
指定した操作をブレークポイントとして設定します。ブレークポイントは複数設定することができます。IEシナリオを確認するために，再生を途中で停止するときに使用します。

ブレークポイントの解除
ブレークポイントを解除します。ステップ再生で一時停止していた操作をこの操作で解除しても，再生は再開されません。

計測テスト
記録したIEシナリオを再生して，計測をテストします。しきい値の目安，タイムアウト値，再生失敗時の要因の確認をするために使用します。

スコープ
起点の設定
［スコープ起点の設定］画面を表示し，起点を設定したいスコープを選択します。選択したスコープの起点が，操作リストで選択している操作の前に追加されます。

終点の設定
［スコープ終点の設定］画面を表示し，終点を設定したいスコープを選択します。選択したスコープの終点が，操作リストで選択している操作のあとに追加されます。

スコープの解除
IEシナリオに設定したスコープの起点と終点を解除します。

スコープ名の変更
操作リストで選択しているスコープの名称を変更します。

スコープ一覧
スコープ一覧を表示します。

ツール
計測条件の簡易登録
表示しているIEシナリオの情報を基に，計測条件登録ファイルに計測条件を簡易的に登録します。計測条件の簡易登録を実行するときは，必ずPFM - Agent for Service Responseを停止させてください。
IEシナリオファイルが存在する場合，計測条件登録ファイルに次の計測条件を新規登録します。
TASKID：若い番号から未使用のタスクIDを付加
TASKLABEL：「IE Scenario-<TaskID>」（<TaskID>には，TASKIDで取得した値が入ります）
INTERVAL：「180」
TIMEOUT：「30」
IESCENA_FILE：IEシナリオファイル名

計測条件登録ファイルの編集
テキストエディタで計測条件登録ファイルを開き，編集します。計測条件登録ファイルを編集するときは，必ずPFM - Agent for Service Responseを停止させてください。

インターネットオプション
Windowsの［インターネットのプロパティ］ダイアログを表示します。

ヘルプ
バージョン情報
PFM - Agent for Service Responseのバージョン情報を表示します。

注

計測条件登録ファイルの編集をPFM - Web Consoleで行う場合は，PFM - Agent for Service Responseを事前に停止する必要がありません。そのため，計測条件登録ファイルは，PFM - Web Consoleで編集することを推奨します。

IE シナリオ再生時の動作

記録したIEシナリオを再生すると操作する個所に色が付きます。

再生時
記録した操作を一つ再生するたびに次に操作する対象個所に色が付きます。

ステップ再生時
ステップ再生するたびに次の操作対象に色が付いた状態で停止します。

ブレークポイントまでの再生時
停止後で最初の操作対象に色が付いた状態で停止します。

再生途中に［操作の設定］画面で［操作対象］の絞込み条件またはタグの位置を変更した場合
色を付ける位置を変更します。変更後に操作対象が見つからない場合は色が消えます。

Internet Explorerのウィンドウがアクティブな状態のときに使用できないIEレコーダのアクセラレータキーについて

Internet Explorerのウィンドウがアクティブな状態にあるときは，Internet Explorerのショートカットキーを動作させない設定が優先されて，IEレコーダのメニューバーに設定されているアクセラレータキーの一部が動作しません。

Internet Explorerのショートカットキーを動作させない設定が優先されたときに影響を受けるアクセラレータキーを次の表に示します。Internet Explorerのショートカットキーについては，Internet Explorerのヘルプで確認してください。

表6-5　Internet Explorerのショートカットキーを動作させない設定で影響を受けるIEレコーダのアクセラレータキー

影響を受けるアクセラレータキー | Internet Explorer 6～8でのIEレコーダ操作
ファイル(&F) | ○
編集(&E) | ○
表示(&V) | ×
アクション(&A) | ○
スコープ(&S) | ×
ツール(&T) | ×
ヘルプ(&H) | ○

（凡例）

○：IEレコーダのアクセラレータキーを使用できる。

×：IEレコーダのアクセラレータキーを使用できない。

&A～&V：IEのショートカットキーを示す。例えば，「&A」の場合，［Alt］キーと［A］キーを同時に押すことを示す。

注意事項

次の場合にIEレコーダのアクセラレータキーの有効・無効の状態が上の表と比べて変わる場合があります。

Internet ExplorerのServicePackやServiceRelease，Windows Updateなどによって，変わる場合があります。

HTMLドキュメントやスクリプトの作りによっては，変わる場合があります。

アドオン（ActiveXコンポーネント，BHO(Browser Helper Object)など）によって，変わる場合があります。

6.2.2　［操作の設定］画面

記録した操作に関する設定を行う画面です。タイトルバーには，画面のタイトルと現在編集している操作名が表示されます。［IE Recorder］（メイン）画面で［編集］－［操作の設定］を選択すると表示されます。［操作の設定］画面には，次の三つのタブがあります。

［待ち時間］タブ

［操作対象］タブ

［レスポンス判定］タブ

それぞれのタブごとに，表示項目について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　［待ち時間］タブ

(2)　［操作対象］タブ

(3)　［レスポンス判定］タブ

(1)　［待ち時間］タブ

操作が再生されるまでの待ち時間を設定する画面です。

図6-4　［操作の設定］画面（［待ち時間］タブ）

表示項目について説明します。

［この操作の再生を待つ］チェックボックス

操作が再生されるまでの待ち時間を設定する場合にチェックします。デフォルトはチェックされていません。

［待ち時間］

待ち時間を1～600秒の範囲で指定します。

［この操作の再生を待つ］がチェックされていない場合は，0秒に設定されます。なお，小数を指定した場合は，小数点以下が切り捨てられます。未入力の場合は，前回の入力値に戻します。

［待ち時間］は，前の操作完了から，この操作の再生を実行するまでの時間を指定したい場合に設定します。待ち時間を設定することで，ページ遷移が完了しないページや，完了を検出できないページを監視できることがあります。

例えば，IE Recorderの計測テストやIEプローブの再生のデフォルトでは，ページの表示が完了した直後に次の操作を実行します。しかし，実際の操作では，ページ表示完了から次の動作までにタイムラグがあるため，ユーザーがIEシナリオを操作した時間と，計測テストやIEプローブの再生に掛かる時間との間に大きな差があります。この場合，クリック操作などに［待ち時間］を設定することで，より実際のユーザー操作時間に近い計測ができるようになります。

デフォルトの［待ち時間］タブの各項目の状態を次の表に示します。

表6-6　デフォルトの［待ち時間］タブの各項目の状態

項番 | 操作 | 項目 | 状態
1 | HTML操作 | この操作の再生を待つ | －
待ち時間※ | T1
自動的にページ遷移が発生した場合すぐに次の操作に移る | －
2 | ブラウザ操作 | アドレス入力 | この操作の再生を待つ | －
3 | 待ち時間※ | T1
4 | 自動的にページ遷移が発生した場合すぐに次の操作に移る | －
5 | 進む/戻る | この操作の再生を待つ | －
6 | 待ち時間※ | T1
7 | 自動的にページ遷移が発生した場合すぐに次の操作に移る | －
8 | 更新 | この操作の再生を待つ | －
9 | 待ち時間※ | T1
10 | 自動的にページ遷移が発生した場合すぐに次の操作に移る | －
11 | ナビゲーション | この操作の再生を待つ | ○
12 | 待ち時間※ | T1+10
13 | 自動的にページ遷移が発生した場合すぐに次の操作に移る | ○
14 | タブを閉じる | この操作の再生を待つ | －
15 | 待ち時間※ | T1
16 | 自動的にページ遷移が発生した場合すぐに次の操作に移る | －
17 | ダイアログ操作 | ポップアップダイアログ | この操作の再生を待つ | 非活性
18 | 待ち時間※ | 非活性
19 | 自動的にページ遷移が発生した場合すぐに次の操作に移る | 非活性

（凡例）

○：デフォルトで選択されている

－：デフォルトでは選択されていない

T1：記録時に操作の実行にかかった時間

注※

［この操作の再生を待つ］を活性状態にしたとき初期の状態。［この操作の再生を待つ］が非活性の場合は，設定値は無効です。

［自動的にページ遷移が発生した場合すぐに次の操作に移る］チェックボックス

再生されるまでの待ち時間にページ遷移が発生した場合，その時点で待ち時間の設定を解除するときにチェックします。ナビゲーション以外の操作では非活性です。

(2)　［操作対象］タブ

操作対象となるタグの特定方法を設定する画面です。IEシナリオを記録したあとで，計測対象サイトの画面のレイアウト変更などを行ったために，HTMLファイル中の操作対象となるタグの属性や記述位置などが変更されることがあります。そのような場合に，IEシナリオを記録し直さないで変更に対応できるようにします。また，デフォルトの特定方法ではタグの特定ができないために，意図どおりの再生ができない場合にも使用します。なお，HTML操作以外の操作については，このタブの各項目は非活性になります。

図6-5　［操作の設定］画面（［操作対象］タブ）

表示項目について説明します。

［絞り込み条件］

記録した操作を再生するときの操作対象になるタグの絞り込み条件を指定します。［インナーテキスト］と［属性］のどちらか一方を指定した場合は，指定した条件を満たす操作を再生します。［インナーテキスト］と［属性］の両方を指定した場合は，指定した条件の両方を満たす操作を再生します。

［タグ名］

選択した操作のタグ名が表示されます。編集できません。

［インナーテキスト］チェックボックス

開始タグと終了タグに囲まれたテキストが一致しているタグを操作対象とする場合にチェックします。タグ名が「a」の場合は，デフォルトで［インナーテキスト］がチェックされています。

［属性］チェックボックス

操作対象とするタグに含まれる属性を選択する場合にチェックします。デフォルトはチェックされていません。リストには，操作を記録したときのタグに含まれている属性が表示されます。属性の値が一致するタグを操作対象とします。複数の属性を選択した場合は，すべての属性の値が一致するタグを操作対象とします。また，HTMLファイルに定義されていない属性であってもデフォルト値がある属性については表示されることがあります。

［タグの位置］

タグの位置を1～2,147,483,647の範囲で指定します。HTMLファイル内で指定した位置に出現したタグを操作対象とします。デフォルトは，操作を記録したときのタグの位置が設定されています。最大値より大きい値を入力した場合は最大値が，最小値より小さい値を入力した場合は最小値が設定されます。なお，小数が入力された場合は，小数点以下を切り捨てます。未入力の場合は，前回の入力値に戻します。

デフォルトの値は，［タグ名］が「a」の場合とそれ以外の場合で異なります。

［タグ名］が「a」の場合
操作したタグと同じインナーテキストを持つタグの中から，HTMLファイルの先頭から数えた位置となります。

［タグ名］が「a」以外の場合
操作したタグと同じ名前のタグの中から，HTMLファイルの先頭から数えた位置となります。

また，［絞り込み条件］の設定によって操作対象とするタグが異なります。

［絞り込み条件］が選択されていない場合
［タグ名］に表示されているタグの中から［タグの位置］に指定した位置に出現したものを操作対象とします。

［絞り込み条件］で［インナーテキスト］が選択されている場合
記録した操作のタグ名と名前が同じで，同じインナーテキストを持つタグの中から［タグの位置］に指定した位置に出現したものを操作対象とします。

［絞り込み条件］で［属性］が選択されている場合
記録した操作のタグと名前が同じで，同じ属性の値を持つタグの中から，［タグの位置］に指定した位置に出現したタグを操作対象とします。

［絞り込み条件］で［インナーテキスト］と［属性］の両方が選択されている場合
記録した操作のタグと名前が同じで，同じインナーテキストと属性の値を持つタグの中から，［タグの位置］に指定した位置に出現したタグを操作対象とします。

タグの特定方法の組み合わせによる動作を次の表に示します。

表6-7　タグの特定方法の組み合わせによる動作

指定できる組み合わせ | 動作 | 適用ケース
インナーテキスト | 属性値 | タグの位置
○ | ○ | ○ | インナーテキストと属性値が一致する同一タグの中での相対位置が，「タグの位置」番目のタグを操作対象とする。 | 下記のどの組み合わせでも，操作対象を特定できない場合に有効。
× | ○ | ○ | 属性値が一致する同一タグの中での相対位置が，「タグの位置」番目のタグを操作対象とする。 | 操作対象がインナーテキストを持たず，かつ属性値が一意に識別できるページの場合に有効。同じ属性値を持つタグが多く，かつそれらの個数が変動するようなページでは，操作対象タグを特定できなくなるおそれがある。
○ | × | ○ | インナーテキストが一致する同一タグの中での相対位置が，「タグの位置」番目のタグを操作対象とする。 | <A>タグを記録した場合のデフォルト設定。操作対象のインナーテキストが一意に識別できるページの場合に有効。同じインナーテキストを持つタグが多く，かつそれらの個数が変動するようなページでは，操作対象タグを特定できなくなるおそれがある。
× | × | ○ | 同一タグの中での相対位置が，「タグの位置」番目のタグを操作対象とする。 | <A>タグ以外のタグを記録した場合のデフォルト設定。内容が変化しないページを監視する場合に有効。同一タグの個数が変動するようなページでは，操作対象タグを特定できなくなるおそれがある。

（凡例）

○：特定方法として指定する。

×：特定方法として指定しない。

［タグの位置］は，必ずタグの特定方法として使用されます（使用しない設定はできません）。

なお，［タグの位置］は，［インナーテキスト］および［属性値］の指定によって特定されるタグの中での相対位置となります。したがって，タグの特定方法の組み合わせを変更すると，［インナーテキスト］および［属性値］が一致するタグの個数が変化するため，併せて「タグの位置」も見直す必要があります。具体例を次に示します。

図6-6　記録時のページ

図6-6のように，同一のインナーテキストが複数存在しているページに対して，メンテナンス情報更新の「こちら」のリンクをクリックした場合，次に示す情報が記録されます。

図6-7　記録される情報

しかし，このページが次に示す図のように変更された場合，メンテナンス情報更新の「こちら」は，タグ位置が3番目となってしまうため，そのままでは再生に失敗します。

図6-8　再生時のページ

このようなケースでは，次に示すどれかの対応によって正しく再生できるようになります。なお，(2)(3)の対応方法は，記録済み操作の情報を修正することになるため，HTMLソースを解析できる程度の知識が必要です。HTMLソースを解析できない場合は，(1)のIEシナリオを記録し直すか，または監視対象サイト（ページ）の管理者から設定に必要な情報を取得する必要があります。

(1) IEシナリオを記録し直す

変更後のページに対する操作を，すべて記録し直します。操作ごとに変化する情報を意識する必要なく対応できます。

(2) タグの位置を変更する

タグの種類とインナーテキストに変更がないため，記録した操作のタグの位置を変更することによって対応します。

図6-9　タグの位置を変更する場合の変更個所

(3) 特定方法とタグの位置を修正する

記録した操作に対するタグの特定方法を，インナーテキストでの特定から，属性値による特定に変更して対応します。図6-6および図6-8で示した例では，ページ変更前後でhref属性が変化しないため，この情報を使用してタグを特定できます。この方法は，今後href属性の値（URL）が一意に識別できる同じインナーテキストが増えることが予想されるページに対しては，次回以降変更する必要がなくなるため，特に有効です。ただし，その場合，タグの位置で示される相対位置の基準となる特定条件を変更しているため，タグの位置も合わせて変更する必要があります。

図6-10　特定方法とタグの位置を修正する場合の変更個所

操作の特定方法

絞り込み条件を変更したときの操作対象を確認する方法を次に示します。

絞り込み条件を確認する操作にブレークポイントを設定し，再生する。

絞り込み条件を確認する操作までステップ再生する。
次に再生される操作対象に色がついた状態となります。

次に再生される操作を選択し，［操作の設定］画面－［操作対象］タブを開く。

[操作対象]タブで[絞り込み条件]や[タグの位置]を変更する。

変更を完了した後[OK]をクリックする。
変更した絞り込み条件が反映された後の操作対象に色がつきます。

これにより，絞り込み条件を変更したときの操作対象を確認することができます。

(3)　［レスポンス判定］タブ

IEシナリオ監視の際に，正当なレスポンスかどうかを判定するための条件を設定する画面です。レスポンスの判定情報は，操作ごとに定義します。各操作に対応して受信したすべてのページに対して判定します。レスポンス判定の対象は，HTMLテキストに限ります。

図6-11　［操作の設定］画面（［レスポンス判定］タブ）

表示項目について説明します。

［レスポンス判定を行う］チェックボックス

レスポンス判定を行う場合にチェックします。デフォルトはチェックされていません。「判定条件1」および「判定条件2」の二つの判定条件を設定できます。

かつ

「判定条件1」および「判定条件2」の両方を満たす場合を，正当なレスポンスと判定させるときにチェックします。「判定条件1」および「判定条件2」のどちらか一方を満たさない場合には，計測が終了します。

または

「判定条件1」および「判定条件2」のどちらか一方を満たす場合を，正当なレスポンスと判定させるときにチェックします。「判定条件1」および「判定条件2」のどちらも満たさない場合には，計測が終了します。

［文字列］

判定対象となる文字列を1,024文字以内で指定します。設定できる文字の種類に制限はありません。何も設定しない場合は，判定条件は設定されません。

［判定］

［文字列］で指定した文字列について「含む」または「含まない」のどちらかを設定します。デフォルトは「含む」が選択されています。

6.2.3　［パスワードの変更］画面

IEシナリオを記録するときに入力したIDおよびパスワードを変更する画面です。［IE Recorder］（メイン）画面で［編集］－［パスワードの変更］を選択すると表示されます。［パスワードの変更］は，Windowsの標準的なパスワード入力フィールドを持つポップアップダイアログ操作と，HTMLドキュメント中の<INPUT TYPE=PASSWORD>タグへの入力操作に対して実行できます。

図6-12　［パスワードの変更］画面

表示項目について説明します。

［ユーザーID］

操作を記録したときに入力したIDが表示されます。IDが入力されない場合は，何も表示されません。ユーザーIDは1,024文字以内で指定します。デフォルトは変更できません。

HTMLドキュメント中の<INPUT TYPE=PASSWORD>タグへの入力操作に対しては，何も表示されません。

［ユーザーIDを変更する］チェックボックス

ユーザーIDを変更する場合にチェックします。［ユーザーIDを変更する］をチェックすると，［ユーザーID］を変更できます。デフォルトはチェックされていません。

HTMLドキュメント中の<INPUT TYPE=PASSWORD>タグへの入力操作に対しては，チェックできません（非活性）。

［新しいパスワード］

新しいパスワードを1,024文字以内で指定します。

［新しいパスワードの確認入力］

［新しいパスワード］に入力したパスワードを入力します。異なる値を入力した場合は，エラーメッセージが表示されます。

［同一のIDすべてに変更を反映する］チェックボックス

記録されているほかの操作で，記録時に現在の［ユーザーID］と同じIDが入力されたIEシナリオファイル内のすべての操作に変更を反映させる場合にチェックします。デフォルトはチェックされていません。

HTMLドキュメント中の<INPUT TYPE=PASSWORD>タグへの入力操作に対しては，チェックできません（非活性）。

6.2.4　［IE Recorderの設定］画面

IEシナリオの再生に関する設定を行う画面です。［IE Recorder］（メイン）画面で［編集］－［IE Recorderの設定］を選択すると表示されます。この画面での変更は，IE Recorder動作条件定義ファイル（jpcvierec.conf）には反映されません。

図6-13　［IE Recorderの設定］画面

表示項目について説明します。

［再生速度］

IEシナリオを再生する速度を設定します。この項目を設定すると再生時に指定秒数の待ちが発生するため，遷移状況の確認がしやすくなります。

［操作再生ごとの待ち時間］

待ち時間を0～99秒の範囲で指定します。デフォルトは1秒で設定されています。この値は，各操作の直前，操作対象をマーキングした直後に発生する待ち時間を意味しています。設定した値は，IEレコーダの「再生」時だけ有効です。小数を指定した場合は，小数点以下が切り捨てられます。未入力の場合は，前回の入力値に戻します。また，この値は，「ステップ再生」，「計測テスト」および「IEプローブでの計測」時には無視されるため，再生時間には含まれません。

6.2.5　［スコープ起点の設定］画面

任意の操作の範囲にスコープを設定する際，起点を設定するスコープを選択する画面です。［IE Recorder］（メイン）画面で［スコープ］－［起点の設定］を選択すると表示されます。

図6-14　［スコープ起点の設定］画面

表示項目について説明します。

［スコープID］

スコープのIDが昇順に表示されます。スコープIDは編集できません。

［スコープ名］

スコープに付ける名前を127バイト以内で指定します。デフォルトは，「SCOPE スコープID」と表示されます。セルをダブルクリックすると，編集できる状態になります。

スコープ名には「,（コンマ）」，「”（ダブルクォーテーション）」は使用できません。また，スコープ名を空白にはできません。

［起点］

スコープの起点となる操作が表示されます。スコープの起点が設定されていない場合は何も表示されません。起点は編集できません。

［終点］

スコープの終点となる操作が表示されます。スコープの終点が設定されていない場合は何も表示されません。終点は編集できません。

6.2.6　［スコープ終点の設定］画面

任意の操作の範囲にスコープを設定する際，終点を設定するスコープを選択する画面です。［IE Recorder］（メイン）画面で［スコープ］－［終点の設定］を選択すると表示されます。

図6-15　［スコープ終点の設定］画面

表示項目については，「6.2.5　［スコープ起点の設定］画面」を参照してください。

6.2.7　［スコープ一覧］画面

スコープの一覧を参照する画面です。［IE Recorder］（メイン）画面で［スコープ］－［スコープ一覧］を選択すると表示されます。

図6-16　［スコープ一覧］画面

表示項目については，「6.2.5　［スコープ起点の設定］画面」を参照してください。

6.2.8　［再生レポート］画面

［計測テスト］を行ったときに，IEシナリオの再生結果を表示する画面です。IEシナリオの再生が終了すると表示されます。

図6-17　［再生レポート］画面

表示項目について説明します。

［操作の再生結果］

IEシナリオの再生結果として次の情報が表示されます。

再生ステータス
再生結果（「成功」または「失敗」），ファイル名，開始時間，終了時間が表示されます。

再生レポートサマリ
総再生時間が表示されます。総再生時間は小数点3桁まで表示されます。

スコープサマリ
再生したスコープ（スコープIDおよびスコープ名），スコープの総再生時間が表示されます。

再生レポート詳細
再生した操作（操作番号および操作名），操作の再生時間※1，スコープ起点（スコープIDおよびスコープ名※2），スコープ終点（スコープIDおよびスコープ名※2），［操作の設定］画面の［操作対象］タブの［絞り込み条件］と一致するタグの個数が表示されます。ただし，［操作の設定］画面の［操作対象］タブの［絞り込み条件］と一致するタグの個数は，HTML操作だけを表示します。

注※1

再生時間は小数点3桁まで表示されます。

注※2

一つの操作に対して複数のスコープが設定されている場合は，スコープ名だけが表示されます。

メッセージ情報
再生時にエラーが発生した操作（操作番号および操作名），エラーメッセージ情報が表示されます。

6.3　Web Recorderの画面

Web Recorderは，Webトランザクションとして監視する一連のWebアクセス操作と，それに伴う情報を定義する画面です。この節では，Web Recorderの各画面について説明します。

＜この節の構成＞

6.3.1　［Web Recorder］（メイン）画面

6.3.2　［Webトランザクションの作成］画面

6.3.3　［名前を付けて保存］画面

6.3.4　［Webトランザクションの選択］画面

6.3.5　［スコープ選択］画面

6.3.6　［トランザクションの設定］画面

6.3.7　［プロパティ］画面

6.3.8　［可変文字列の設定］画面

6.3.9　［可変文字列設定の取込元選択］画面

6.3.10　［代替文字列の設定］画面

6.3.11　［代替文字列設定の取込元選択］画面

6.3.12　［要素の絞り込み条件の設定］画面

6.3.1　［Web Recorder］（メイン）画面

Webトランザクションを定義する画面です。［Web Recorder］（メイン）画面には，IEのウィンドウを表示し，画面上で行ったブラウザー操作を記録し，Webトランザクションとして定義するIEモードと，Webトランザクションの構成要素であるステップ情報を編集する直接入力モードの二つのモードがあります。

図6-18　［Web Recorder］（メイン）画面

表示項目について説明します。

［Webトランザクションファイル名］

編集中のWebトランザクションが保存されているWebトランザクションファイル名が表示されます。

［Webトランザクション名］

編集中のWebトランザクション名が表示されます。

［アドレス］

URLを入力します。URLを入力して［移動］ボタンをクリックするか，Enterキーを押すと，IEウィンドウの部分にURLのページが表示されます。

［移動］ボタン

［アドレス］に入力されたURLのページをIEウィンドウの部分に表示します。

IEウィンドウ

［アドレス］に入力したURLのページが表示されます。IEウィンドウでは，通常のブラウザーと同様の操作ができます。

注意事項

IEモードでの定義の際は，次の点に注意してください。

［IEウィンドウ］の動作は，PFM - Agent for Service ResponseがインストールされているマシンのIEの設定などに依存します。したがって，Webトランザクションを定義する際，IEの動作に影響を与えるようなアプリケーションが動作している環境下では，Web RecorderはIEが受ける影響と同じ影響を受けることになります。

［IEウィンドウ］内に表示されるページで，ウィンドウのリサイズなど，ウィンドウ自体を制御するスクリプトを実行した場合，正常に動作しないことがあります。なお，新規にウィンドウを起動してページを表示するようなスクリプトは実行できます。ただし，この場合のウィンドウは［IEウィンドウ］と同じ形式で表示され，通常IEにあるようなメニューなどは表示されません。［IEウィンドウ］から起動した新規のウィンドウでも，そのウィンドウを使用してステップ情報の記録を続けることはできます。

［タイトル］

IEウィンドウに表示されているページのタイトルが表示されます。

［URLリスト］

記録したステップ情報のURLや，スコープの起点および終点が一覧表示されます。ステップ情報を挿入・編集・削除したり，スコープの起点および終点を追加・削除したりする場合は，この一覧から対象を選択します。

［スコープ起点］ボタンおよび［スコープ終点］ボタン

スコープに起点または終点を追加したい場合に使用します。［スコープ起点］ボタンまたは［スコープ終点］ボタンをクリックすると，［スコープ選択］画面が表示されます。［スコープ選択］画面については，「6.3.5　［スコープ選択］画面」を参照してください。

［Web Recorder］（メイン）画面のメニュー項目を次の表に示します。

表6-8　［Web Recorder］（メイン）画面のメニュー項目

メニューバー | メニューコマンド | 機能
ファイル | 終了 | ［Web Recorder］（メイン）画面を終了します。
トランザクション | 新規作成 | ［Webトランザクションの作成］画面を表示し，新規にWebトランザクション情報の記録を開始します。Webトランザクション名，保存先ファイル名を指定します。
開く | ［Webトランザクションの選択］画面を表示し，表示，編集したいWebトランザクションを選択できます。
上書き保存 | 記録，編集したWebトランザクション情報を上書き保存します。
名前を付けて保存 | ［名前を付けて保存］画面を表示し，記録，編集したWebトランザクション情報を，Webトランザクション名と保存先ファイル名を指定して保存します。
トランザクションの削除※ | Webトランザクション情報を保存先ファイルから削除します。
トランザクションの設定 | ［トランザクションの設定］画面を表示し，Webトランザクションごとの設定項目を表示，編集できます。
編集 | 挿入 | ［プロパティ］画面を表示し，URLリストで選択されているURLに関するステップ情報の前に新たなステップ情報を挿入します。
最後に追加 | ［プロパティ］画面を表示し，URLリストの最後に新たなステップ情報を追加します。
削除 | URLリストで選択しているURLに関するステップ情報を削除します。
プロパティ | ［プロパティ］画面を表示し，URLリストで選択しているURLに関するステップ情報を表示，編集できます。
スコープ | スコープ起点 | ［スコープ選択］画面を表示し，起点を設定したいスコープ情報を選択します。起点として選択したスコープ情報は，URLリストで選択しているURLの前に追加されます。
スコープ終点 | ［スコープ選択］画面を表示し，終点を設定したいスコープ情報を選択します。終点として選択したスコープ情報は，URLリストで選択しているURLのあとに追加されます。
スコープ削除 | URLリストで選択しているスコープの起点または終点を削除します。削除する起点に対応する終点，または削除する終点に対応する起点を削除するかどうか選択します。
スコープチェック | スコープの起点と終点が対応しているかどうかチェックします。
表示 | 移動 | ［アドレス］に表示されたURLのページをIEウィンドウに表示します。
ヘルプ | バージョン情報 | PFM - Agent for Service Responseのバージョン情報を表示します。

注※

［トランザクション］－［トランザクションの削除］を実行してWebトランザクションをすべて削除しても，Webトランザクションファイル自体は削除されません。Webトランザクションファイルを削除したい場合は，ファイル自体を直接削除してください。

6.3.2　［Webトランザクションの作成］画面

Webトランザクションを新規作成する際に，保存先のWebトランザクションファイルと，Webトランザクションの名称を設定する画面です。［Web Recorder］（メイン）画面で［トランザクション］－［新規作成］を選択すると表示されます。

図6-19　［Webトランザクションの作成］画面

表示項目について説明します。

［Webトランザクションファイル名］

保存先のWebトランザクションファイル名を255バイト以内で指定します。既存のWebトランザクションファイルに保存する場合は，プルダウンメニューから選択することもできます。入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。なお，一つのPFM - Agent for Service Responseで計測するWebトランザクションは，一つのWebトランザクションファイルに保存することをお勧めします。異なるPFM - Agent for Service Responseで計測するWebトランザクションは，必ず異なるWebトランザクションファイルに保存してください。

Webトランザクションファイルは，次のフォルダに格納されます。

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥webtrans配下

［新規Webトランザクション名］

新たに作成するWebトランザクション名を255バイト以内で指定します。入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。また，Webトランザクション名には，半角の「|（ストローク）」は使用できません。なお，Webトランザクション名は，同じWebトランザクションファイルの中で一意の名称になるように指定してください。

［コメント］

コメントを255バイト以内で設定します。入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。この項目は省略できます。

［Webトランザクションファイルのエンコード］

Webトランザクションファイルのエンコードを指定します。プルダウンメニューから，「Shift_JIS」，「EUC-JP」，「ISO-2022-JP」，「UTF-8」，「US-ASCII」のどれかを選択してください。デフォルトは「Shift_JIS」です。

ここで指定したエンコードは，Webトランザクションファイル1行目のXML宣言文に反映されます。

注意

Web Recorderで自動記録されるメッセージボディは，送受信データがそのまま記録されます。

また，URLやタイトルなどのページ情報はShift_JISで記録されるため，この項目で指定した文字セットと一致しない場合があります。

その場合は，Webトランザクションファイルが，この項目で指定した文字セットで記載されるよう修正してください。

［ステップ識別子を自動的に付与する］チェックボックス

新規に作成するWebトランザクションで記録されるステップに，自動的にステップ識別子を付与する場合にチェックします。デフォルトはチェックされています。

自動的に付与されるステップIDは，［プリフィックス］で指定した文字列のあとに，5桁の半角数字（前0埋め）のシーケンス番号を付加した文字列になります。

例えば，［プリフィックス］に「STEPID_」を指定した場合，自動付与されるステップ識別子は次のようになります。

STEPID_00001，STEPID_00002， …，STEPID_99999

［プリフィックス］

ステップ識別子のプリフィックスを，1～250バイトの英数字およびハイフン，アンダースコア，半角スペースで指定します。［ステップ識別子を自動的に付与する］をチェックした場合は，必ず指定してください。なお，入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

注意

ステップ識別子を自動的に付与する場合，次の点に注意してください。

［ステップ識別子を自動的に付与する］の設定が有効になるのは，新規に作成したトランザクションで，かつ自動的に記録されたステップ（ステップ識別子がないステップ）に対してだけです。手動で挿入したステップには自動付与されません。既存のファイルを開いた場合も自動付与されません。

シーケンス番号が最大値（99999）に達した場合は，その後のステップから自動付与されません。

6.3.3　［名前を付けて保存］画面

定義，編集したWebトランザクション情報を，名前を付けて保存する画面です。［Web Recorder］（メイン）画面で［トランザクション］－［名前を付けて保存］を選択すると表示されます。

図6-20　［名前を付けて保存］画面

表示項目について説明します。

［Webトランザクションファイル名］

保存先のWebトランザクションファイル名を255バイト以内で指定します。既存のWebトランザクションファイルに保存する場合は，プルダウンメニューから選択することもできます。入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。なお，一つのPFM - Agent for Service Responseで計測するWebトランザクションは，一つのWebトランザクションファイルに保存することをお勧めします。異なるPFM - Agent for Service Responseで計測するWebトランザクションは，必ず異なるWebトランザクションファイルに保存してください。

Webトランザクションファイルは，次のフォルダに格納されます。

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥webtrans配下

［Webトランザクション名］

Webトランザクション名を255バイト以内で指定します。入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。また，Webトランザクション名には，半角の「|（ストローク）」は使用できません。なお，Webトランザクション名は，同じWebトランザクションファイルの中で一意の名称になるように指定してください。

［コメント］

コメントを255バイト以内で設定します。入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。この項目は省略できます。

［Webトランザクションファイルのエンコード］

Webトランザクションファイルのエンコードを指定します。プルダウンメニューから，「Shift_JIS」，「EUC-JP」，「ISO-2022-JP」，「UTF-8」，「US-ASCII」のどれかを選択してください。

［名前を付けて保存］画面の表示時のデフォルトを次に示します。

Webトランザクションを新規に作成している場合

［Webトランザクションの作成］画面で指定したエンコード

ファイルを開いている場合

ファイルのXML宣言文での設定値

ここで指定したエンコードは，Webトランザクションファイル1行目のXML宣言文に反映されます。

注意

Web Recorderで自動記録されるメッセージボディは，送受信データがそのまま記録されます。

また，URLやタイトルなどのページ情報はShift_JISで記録されるため，この項目で指定した文字セットと一致しない場合があります。

その場合は，Webトランザクションファイルが，この項目で指定した文字セットで記載されるよう修正してください。

6.3.4　［Webトランザクションの選択］画面

［Web Recorder］（メイン）画面で表示または編集したいWebトランザクションを選択する画面です。［Web Recorder］（メイン）画面で［トランザクション］－［開く］を選択すると表示されます。

図6-21　［Webトランザクションの選択］画面

表示項目について説明します。

［Webトランザクションファイル一覧］

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥webtrans配下に格納されているWebトランザクションファイル名が一覧表示されます。［Web Recorder］（メイン）画面で表示または編集したいWebトランザクション情報が保存されているWebトランザクションファイル名を選択します。

［Webトランザクション一覧］

Webトランザクションファイル一覧で選択されているWebトランザクションファイルに保存されているWebトランザクション名およびコメントが一覧表示されます。［Web Recorder］（メイン）画面で表示または編集したいWebトランザクションを選択します。

6.3.5　［スコープ選択］画面

任意のページ遷移の範囲にスコープを設定する際，起点および終点として設定するスコープを選択する画面です。［Web Recorder］（メイン）画面で［スコープ］－［スコープ起点］または［スコープ終点］を選択すると表示されます。［スコープ選択］画面を次の図に示します。

図6-22　［スコープ選択］画面

［スコープ起点一覧］または［スコープ終点一覧］

［スコープ］－［スコープ起点］を選択した場合
起点が設定されていないスコープ名が一覧表示されます。

［スコープ］－［スコープ終点］を選択した場合
起点が設定されていて，終点が設定されていないスコープ名が一覧表示されます。

6.3.6　［トランザクションの設定］画面

Webトランザクションごとに，トランザクションを識別するための情報やプロキシ設定，SSL認証，Webトランザクションのリクエスト全体に関する情報などを設定する画面です。［Web Recorder］（メイン）画面で［トランザクション］－［トランザクションの設定］を選択すると表示されます。なお，この画面には次の四つのタブがあります。

［トランザクション］タブ

［リクエスト情報］タブ

［デフォルトプロキシ］タブ

［SSL認証］タブ

それぞれのタブごとに，表示項目について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　［トランザクション］タブ

(2)　［リクエスト情報］タブ

(3)　［デフォルトプロキシ］タブ

(4)　［SSL認証］タブ

(1)　［トランザクション］タブ

Webトランザクションの識別情報が表示されます。この画面の各項目には，Webトランザクション作成時に指定した内容が表示されます。

図6-23　［トランザクションの設定］画面（［トランザクション］タブ）

表示項目について説明します。

［Webトランザクション名］

選択または編集しているWebトランザクションの名称が表示されます。変更はできません。

［保存先ファイル名］

選択または編集しているWebトランザクション情報の保存先Webトランザクションファイル名が表示されます。変更はできません。

［コメント］

選択または編集しているWebトランザクションに設定されているコメントが表示されます。また，255バイト以内で編集できます。なお，入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

［文字セット］

Webトランザクション内で取得するHTMLファイルの，デフォルト文字セットを設定します。トランザクション内に文字セットの指定がないステップがある場合，そのステップで取得したHTMLに対して，ここで指定した文字セットが設定されます。

プルダウンメニューから，「Shift_JIS」，「EUC-JP」，「ISO-2022-JP」，「UTF-8」，「指定しない」のどれかを選択してください。デフォルトは「指定しない」です。なお，「指定しない」は「Shift_JIS」と同じです。

注意

文字セットを誤って指定すると，レスポンス判定の条件を設定している場合や，可変文字列を設定している場合に，Webトランザクションの監視に失敗するおそれがあります。

参考

［文字セット］の設定に関係なく，WebトランザクションファイルはShift_JISで出力されます。

［取得したHTMLおよびHTTPヘッダーをファイルに出力する］チェックボックス

当該トランザクションで取得したHTMLおよびHTTPヘッダーを，ファイルに出力する場合にチェックします。デフォルトではチェックされていません。

(2)　［リクエスト情報］タブ

Webトランザクションのリクエスト全体に関する情報を設定する画面です。

図6-24　［トランザクションの設定］画面（［リクエスト情報］タブ）

表示項目について説明します。

［埋め込みリソースの取得］

ページに埋め込まれている画像などのリソースを取得するかどうかを指定します。デフォルトは「行う」です。

［キャッシュ参照の許可］

キャッシュの参照を許可するかどうかを指定します。デフォルトは「行う」です。

［持続的接続］

持続的接続を行うかどうかを指定します。デフォルトは「行わない」です。

［ユーザーエージェント］

Webトランザクション監視の際に使用するUser-Agentヘッダーの値を255バイト以内で指定します。デフォルトは「PFM - Agent for Service Response (Windows)」です。特に指定がなければ，デフォルト値を使用します。なお，入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

(3)　［デフォルトプロキシ］タブ

プロキシの利用に関する情報を設定する画面です。この画面で設定する情報は，そのWebトランザクションのすべてのステップで共通に使用されるプロキシ設定のデフォルトになります。

図6-25　［トランザクションの設定］画面（［デフォルトプロキシ］タブ）

表示項目について説明します。

［プロキシを利用］チェックボックス

プロキシを利用する場合にチェックします。デフォルトはチェックされていません。

［プロキシホスト名］

ホスト名またはIPアドレスを255バイト以内で指定します。［プロキシを利用］をチェックした場合は，必ず指定してください。なお，入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

［プロキシポート番号］

プロキシサーバのポート番号を1～65535の範囲で指定します。［プロキシを利用］をチェックした場合は，必ず指定してください。

［プロキシ認証を行う］チェックボックス

プロキシ認証をする場合にチェックします。デフォルトはチェックされていません。

［プロキシユーザー名］

ユーザー名を64バイト以内で指定します。［プロキシ認証を行う］をチェックした場合は，必ず指定してください。なお，入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

［パスワードユーティリティを使用］チェックボックス

プロキシパスワードを，パスワードユーティリティを使用して登録する場合にチェックします。デフォルトはチェックされています。なお，この項目をチェックする場合は，パスワードユーティリティでパスワードが登録されている必要があります。パスワードユーティリティを使用しない場合は［プロキシパスワード］を設定します。

［プロキシパスワード］

［パスワードユーティリティを使用］をチェックしない場合は，プロキシ認証に使用するパスワードを64バイト以内で指定します。なお，入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

注意事項

［プロキシパスワード］は平文でWebトランザクションファイルに出力されるため，パスワードユーティリティを使用することをお勧めします。

(4)　［SSL認証］タブ

SSL認証に関する情報を設定する画面です。

図6-26　［トランザクションの設定］画面（［SSL認証］タブ）

表示項目について説明します。

［サーバ認証エラー］

サーバ認証時に発生したエラーを無視するかどうかを指定します。デフォルトは「無視しない」です。

［クライアント認証を行う］チェックボックス

クライアント認証をする場合にチェックします。デフォルトはチェックされていません。

［クライアント認証書ファイル名］

クライアント証明書のファイル名を255バイト以内で指定します。［クライアント認証を行う］をチェックした場合は，必ず指定してください。なお，入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

［パスワードユーティリティを使用］チェックボックス

パスワードユーティリティを使用する場合に指定します。デフォルトはチェックされています。この項目をチェックする場合は，パスワードユーティリティでパスワードが登録されている必要があります。パスワードユーティリティを使用しない場合は［秘密鍵パスワード］を設定します。

［秘密鍵パスワード］

［パスワードユーティリティを使用］をチェックしない場合は，秘密鍵パスワードを1,023バイト以内で指定します。なお，入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

注意事項

［秘密鍵パスワード］は平文でWebトランザクションファイルに出力されるため，パスワードユーティリティを使用することをお勧めします。

6.3.7　［プロパティ］画面

Webトランザクションの各ステップ情報を表示，追加，編集する画面です。［Web Recorder］（メイン）画面で［編集］－［プロパティ］を選択すると表示されます。［プロパティ］画面には，次の六つのタブがあります。

［ページ情報］タブ

［リクエスト情報］タブ

［Web認証］タブ

［プロキシ］タブ

［レスポンス判定］タブ

［可変文字列］タブ

それぞれのタブごとに，表示項目について説明します。なお，［プロパティ］画面の各項目で，IEモードでの新規作成の場合に自動記録される項目，および直接入力モードでの新規作成，ステップ情報の挿入，追加の場合に設定が必須である項目については，「3.5.1(2)　ステップ情報の定義」を参照してください。

注意

Web Recorderで自動記録されるメッセージボディは，送受信データがそのまま記録されますが，Web Recorder上ではShift_JISで表示されるため，画面上での表示が不正になる場合があります。

＜この項の構成＞

(1)　［ページ情報］タブ

(2)　［リクエスト情報］タブ

(3)　［Web認証］タブ

(4)　［プロキシ］タブ

(5)　［レスポンス判定］タブ

(6)　［可変文字列］タブ

(1)　［ページ情報］タブ

アクセス先のURL，ステップ識別子，ページタイトル，フレーム名，文字セットのページ情報を設定する画面です。IEモードで定義している場合，この画面の項目は自動記録されます。

図6-27　［プロパティ］画面（［ページ情報］タブ）

表示項目について説明します。

［URL］

アクセス先のURLを2,083バイト以内で指定します。入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。この項目は，必ず指定してください。なお，IEモードで記録した場合は，自動的にアクセス先のURLが設定されます。

［ステップ識別子］

ステップを一意に識別するためのステップ識別子を定義します。次のどちらかの場合，必ず設定してください。

このステップのHTML内に，以降のステップの可変文字列に対する代替文字列が含まれている場合

このステップで取得するHTMLをファイル出力の対象にしたい場合

255バイト以下の英数字およびハイフン，アンダースコア，半角スペースで指定します。なお，入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

［タイトル］

アクセス先のURLのページタイトルを1,023バイト以内で入力します。入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。この項目は省略できます。IEモードで記録した場合は，自動的にアクセス先URLのページタイトルが表示されます。

［フレーム名］

アクセス先のURLがフレームの場合，フレーム名を1,023バイト以内で入力します。入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。この項目は省略できます。IEモードで記録した場合は，自動的にアクセス先URLのフレーム名が表示されます。

［文字セット］

取得するHTMLファイルの文字セットを指定します。プルダウンメニューから，「Shift_JIS」，「EUC-JP」，「ISO-2022-JP」，「UTF-8」，「指定しない」のどれかを選択してください。デフォルトは「指定しない」です。「指定しない」を選択した場合，［トランザクションの設定］画面で指定された文字セットが使用されます。

注意

文字セットを誤って指定すると，レスポンス判定の条件を設定している場合や，可変文字列を設定している場合に，Webトランザクションの監視に失敗するおそれがあります。

参考

［文字セット］の設定に関係なく，WebトランザクションファイルはShift_JISで出力されます。

(2)　［リクエスト情報］タブ

ステップ情報のリクエストに関する情報を設定する画面です。IEモードで記録した場合は，［Cookie］を除く情報が自動的に記録されています。

図6-28　［プロパティ］画面（［リクエスト情報］タブ）

表示項目について説明します。

［URL］

アクセス先WebページのURLが表示されます。変更したい場合は，［ページ情報］タブの［URL］の情報を変更します。

［メソッド］

リクエストメソッドを指定します。デフォルトは「GET」です。

［Content-Typeヘッダー］

メッセージボディのMIME形式を次の中から選択します。［メソッド］で［POST］メソッドを選択した場合は，必ず指定してください。

［フォームURLエンコード形式］

［テキスト形式］

［マルチパート形式］

［その他］

［マルチパート形式］を選択した場合は，［セパレータ］にメッセージボディで使用する区切り文字を255バイト以内で必ず指定してください。［その他］を選択した場合は，メッセージボディのMIMEタイプを示すContent-Typeヘッダー値を255バイト以内で必ず指定してください。

なお，入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

［メッセージボディ］

POSTメソッドのメッセージボディに入れる値を512,000バイト以内で指定します。［マルチパート形式］を選択した場合，［Content-Typeヘッダー］の［セパレータ］で指定した文字列でそれぞれのパートを区切ります。［フォームURLエンコード形式］を選択してもフォームURLエンコード形式で入力する必要はなく，テキスト形式で入力します。［メソッド］で［POST］メソッドを選択した場合は，512,000バイト以内で必ず指定してください。なお，入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

注意事項

メッセージボディには，パスワードなどの重要な情報が含まれている場合があります。ただし，画面上ではそのまま平文で表示されるため，編集の際には注意が必要です。また，Webトランザクションファイルにも平文で出力されるため，Webトランザクションファイルの取り扱いについても十分注意してください。

［Cookie］

リクエストのCookieヘッダーの値を指定します。PFM - Agent for Service Responseでは，必要に応じて監視時に取得したCookieを使用するため，通常設定する必要はありません。特に指定したい場合だけ指定します。

なお，指定する場合は「変数名=値」の形式で指定し，複数指定する場合は「;（セミコロン）」で区切ります。「変数名=値」は8個まで指定できます。一つの「変更名=値」は，1,023バイト以内で指定します。入力した「変数名=値」の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

［リクエスト情報の文字セット］

当該ステップで送信するリクエスト情報（URL，メッセージボディ，およびCookie）の文字セットを指定します。「Shift_JIS」，「EUC-JP」，「ISO-2022-JP」，「UTF-8」，「指定しない」のどれかを選択してください。デフォルトは「指定しない」です。

なお，「指定しない」は「Shift_JIS」と同じです。

(3)　［Web認証］タブ

Web認証に必要な情報を設定します。リクエストを送信する際にWeb認証が必要な場合に指定します。この画面の項目は，IEモードで定義した場合も自動記録されないため，設定が必要な場合はこの画面で直接入力します。

図6-29　［プロパティ］画面（［Web認証］タブ）

表示項目について説明します。

［Web認証を行う］チェックボックス

Web認証をする場合にチェックします。デフォルトはチェックされていません。

［Web認証ユーザー名］

Web認証に使用するユーザー名を64バイト以内で指定します。［Web認証を行う］をチェックした場合は，必ず指定してください。なお，入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

［パスワードユーティリティを使用］チェックボックス

パスワードユーティリティを使用する場合にチェックします。デフォルトはチェックされています。パスワードユーティリティを使用しない場合は［Web認証パスワード］を設定します。

［Web認証パスワード］

［パスワードユーティリティを使用］をチェックしない場合，Web認証に使用するパスワードを64バイト以内で指定します。なお，入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

注意事項

［Web認証パスワード］は平文でWebトランザクションファイルに出力されるため，パスワードユーティリティを使用することをお勧めします。

(4)　［プロキシ］タブ

この画面の各項目には，［トランザクションの設定］画面でWebトランザクションに設定したプロキシ利用に関する情報がデフォルトとして設定されています。ステップごとに設定内容を変更する場合は，手入力で必要項目を設定します。この画面の項目は，IEモードで定義した場合も自動設定されないため，設定が必要な場合はこの画面で直接入力します。

図6-30　［プロパティ］画面（［プロキシ］タブ）

表示項目について説明します。

［プロキシ設定］

次の三つから選択します。デフォルトは「トランザクションのデフォルトプロキシの値を使用」です。

［トランザクションのデフォルトプロキシの値を使用］
プロキシの設定には［トランザクションの設定］画面で指定された値を使用します。

［プロキシを利用しない］
プロキシ利用はしません。

［このプロパティの値を使用］
［プロキシ］タブで設定する値を使用します。

［プロキシホスト名］

接続先プロキシサーバのホスト名またはIPアドレスを255バイト以内で指定します。［プロキシ設定］で［このプロパティの値を使用］を選択した場合は，必ず指定してください。なお，入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

［プロキシポート番号］

接続先プロキシサーバのポート番号を指定します。［プロキシ設定］で［このプロパティの値を使用］を選択した場合は，必ず指定してください。

［プロキシ認証を行う］チェックボックス

プロキシ認証をする場合にチェックします。デフォルトはチェックされていません。

［プロキシユーザー名］

プロキシ認証に使用するユーザー名を64バイト以内で指定します。［プロキシ認証を行う］をチェックしている場合は，必ず指定してください。なお，入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

［パスワードユーティリティを使用］チェックボックス

パスワードユーティリティを使用する場合にチェックします。デフォルトはチェックされています。パスワードユーティリティを使用しない場合は［プロキシパスワード］を設定します。

［プロキシパスワード］

［パスワードユーティリティを使用］をチェックしない場合，プロキシ認証に使用するパスワードを64バイト以内で指定します。なお，入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

注意事項

［プロキシパスワード］は平文でWebトランザクションファイルに出力されるため，パスワードユーティリティを使用することをお勧めします。

(5)　［レスポンス判定］タブ

Webトランザクション監視の際に，正当なレスポンスかどうかを判定するための条件を指定します。この画面の項目は，IEモードで定義した場合も自動記録されないため，設定が必要な場合はこの画面で直接入力します。なお，レスポンス判定の対象は，HTMLテキストに限ります。

図6-31　［プロパティ］画面（［レスポンス判定］タブ）

表示項目について説明します。

［条件］

レスポンス判定の条件を指定します。

［接続］

条件と条件の接続方式を設定します。［かつ］または［または］のうちのどちらかを選択します。

［文字列］

条件設定の対象となる文字列を設定します。文字列内に「{ }（波括弧）」は使用できません。

［判定］

［文字列］で指定した文字列を［含む］条件なのか，［含まない］条件なのかを選択します。

［レスポンス判定条件一覧］

設定したレスポンス判定の条件一覧が階層表示されます。なお，一覧の1行目には［判定条件］が常に表示されます。最上位に条件を追加したい場合は，［判定条件］を選択して［追加］ボタンをクリックしてください。

［追加］ボタン

［条件］で指定されている条件を［レスポンス判定条件一覧］に追加します。［レスポンス判定条件一覧］で選択されている条件の，一つ下の階層の最後に追加されます。

［修正］ボタン

［レスポンス判定条件一覧］で選択されている条件を，［条件］に指定されている内容に修正します。

［削除］ボタン

［レスポンス判定条件一覧］で選択されている条件を削除します。

移動ボタン（上下左右ボタン）

［レスポンス判定条件一覧］に設定されている条件に階層を設定するためのボタンです。

［←］ボタン（左）
［レスポンス判定条件一覧］で選択している条件，およびその下位の条件をすべて一つずつ左に移動し，階層を繰り上げます。

［→］ボタン（右）
［レスポンス判定条件一覧］で選択している条件，およびその下位の条件をすべて一つずつ右に移動し，階層を繰り下げます。

［↑］ボタン（上）
［レスポンス判定条件一覧］で選択している条件，およびその下位の条件を，選択している条件と同じ階層で，かつ選択している条件より上の行に設定されている条件と入れ替えます。

［↓］ボタン（下）
［レスポンス判定条件一覧］で選択している条件，およびその下位の条件を，選択している条件と同じ階層で，かつ選択している条件より下の行に設定されている条件と入れ替えます。

(6)　［可変文字列］タブ

動的セッション管理に対応するための，可変文字列の設定が一覧表示されます。

図6-32　［プロパティ］画面（［可変文字列］タブ）

表示項目について説明します。

［可変文字列の設定一覧］

設定されている可変文字列の設定一覧が表示されます。可変文字列の設定は，「記録時の可変文字列」と「可変文字列が含まれる個所」の組み合わせを一つの設定として1行に表示されます。

なお，画面表示時には何も選択されていません。

［追加］ボタン

可変文字列の設定を新しく追加します。クリックすると［可変文字列の設定］画面が表示されます。

［編集］ボタン

［可変文字列の設定一覧］で選択した可変文字列の設定を編集します。クリックすると［可変文字列の設定］画面が表示されます。［可変文字列の設定一覧］で可変文字列の設定を選択していない場合は，エラーメッセージが表示されます。

［削除］ボタン

［可変文字列の設定一覧］で選択されている可変文字列の設定を削除します。［可変文字列の設定一覧］で可変文字列の設定を選択していない場合は，エラーメッセージが表示されます。

6.3.8　［可変文字列の設定］画面

動的セッション管理に対応するための，可変文字列と代替文字列を設定する画面です。［プロパティ］画面の［可変文字列］タブで［追加］ボタンまたは［編集］ボタンを選択すると表示されます。［可変文字列の設定］画面には，次の二つのタブがあります。

［可変文字列］タブ

［代替文字列］タブ

また，［可変文字列の設定］画面には，次のボタンが表示されています。

［取込］ボタン

設定済みの可変文字列および代替文字列の設定を取り込みます。ほかのステップで設定した可変文字列および代替文字列の設定も取り込むことができます。クリックすると［可変文字列設定の取込元選択］画面が表示されます。可変文字列の設定を取り込むと，それに対応する代替文字列の設定も取り込まれます。

［可変文字列］タブ，［代替文字列］タブのそれぞれの表示項目について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　［可変文字列］タブ

(2)　［代替文字列］タブ

(1)　［可変文字列］タブ

記録したURLやメッセージボディ，Cookieの中で可変である文字列を設定する画面です。

図6-33　［可変文字列の設定］画面（［可変文字列］タブ）

表示項目について説明します。

［可変文字列の設定］

可変文字列が含まれる個所と，記録時の可変文字列の組み合わせを設定します。

可変文字列が含まれる個所

可変文字列が含まれる個所を「URL」，「メッセージボディ」，「Cookie」の中から選択します。デフォルトでは「URL」が選択されています。

［記録時の可変文字列］

可変文字列部分の，記録した時点での文字列を，1～4,095バイトで指定します。必ず入力してください。

「URL」，「メッセージボディ」，「Cookie」で設定した個所内に，［記録時の可変文字列］で設定した文字列が複数存在する場合，先頭から検索して初めに一致した文字列に対して設定が有効になります。複数の文字列を同様に置き換えたい場合は，記録されているURLやメッセージボディ，Cookieの可変文字列部分を「$VAR1$」，「$VAR2$」などに変更することを推奨します。URLやメッセージボディ，Cookieの可変文字列部分の修正は，修正対象ステップのプロパティ画面から操作してください。

［記録時の情報］

記録時の情報が表示されます。

記録時のURL，メッセージボディ，Cookieが，それぞれの欄に表示されます。入力はできません。

(2)　［代替文字列］タブ

［可変文字列］タブで設定した可変文字列を置き換える文字列を設定する画面です。

図6-34　［可変文字列の設定］画面（［代替文字列］タブ）

表示項目について説明します。

［HTMLまたはHTTPヘッダーから取得］

このステップより前のステップで取得したHTMLファイル，またはHTTPヘッダーから代替文字列を取得する場合に選択します。

［代替文字列の設定一覧］

設定されている代替文字列の一覧が表示されます。画面表示時には何も選択されていません。

なお，［文字列生成コマンドから取得］を選択している場合，それぞれの代替文字列の設定は，［文字列生成コマンド］で設定したコマンドの引数として上から順に渡されます。

［追加］ボタン

代替文字列の設定を新しく追加します。クリックすると［代替文字列の設定］画面が表示されます。

なお，［HTMLまたはHTTPヘッダーから取得］を選択していて，すでに代替文字列が設定されている場合，［追加］ボタンは非活性です。

［編集］ボタン

［代替文字列の設定一覧］で選択した代替文字列の設定を編集します。クリックすると［代替文字列の設定］画面が表示されます。［代替文字列の設定一覧］で代替文字列の設定を選択していない場合，エラーメッセージが表示されます。

［削除］ボタン

［代替文字列の設定一覧］で選択した代替文字列の設定を削除します。［代替文字列の設定一覧］で代替文字列の設定を選択していない場合，エラーメッセージが表示されます。

［文字列生成コマンドから取得］

コマンドを使用して代替文字列を取得する場合に選択します。

［文字列生成コマンド］

コマンドの絶対パスと，動的に変化しない引数を，1～4,095バイトで指定します。［文字列生成コマンドから取得］を選択した場合，必ず入力してください。入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

注意事項

実行コマンドのパスは，「"（ダブルクォーテーション）」で囲むことをお勧めします。

実行コマンドのパスを「"(ダブルクォーテーション)」で囲まないで，かつ実行コマンドのパスに空白が含まれていると，コマンドが正しく実行されないことがあります。

［代替文字列の設定一覧］

設定されている代替文字列の一覧が表示されます。画面表示時には何も選択されていません。

なお，［文字列生成コマンドから取得］を選択している場合，それぞれの代替文字列の設定は，［文字列生成コマンド］で設定したコマンドの引数として上から順に渡されます。

［追加］ボタン

代替文字列の設定を新しく追加します。クリックすると［代替文字列の設定］画面が表示されます。

なお，［HTMLまたはHTTPヘッダーから取得］を選択していて，すでに代替文字列が設定されている場合，［追加］ボタンは非活性です。

［編集］ボタン

［代替文字列の設定一覧］で選択した代替文字列の設定を編集します。クリックすると［代替文字列の設定］画面が表示されます。［代替文字列の設定一覧］で代替文字列の設定を選択していない場合，エラーメッセージが表示されます。

［削除］ボタン

［代替文字列の設定一覧］で選択した代替文字列の設定を削除します。［代替文字列の設定一覧］で代替文字列の設定を選択していない場合，エラーメッセージが表示されます。

［代替文字列への置き換え時に全ての文字をURLエンコードする］チェックボックス

代替文字列を可変文字列と置き換える場合に，すべての文字に対してURLエンコードが必要な場合にチェックします。チェックしない場合，URLエンコードしない設定になります。デフォルトはチェックされていません。

URLエンコードする場合，次のように変換されます。

代替文字列
変換処理

英数字
変換されません。

次の記号文字
*　-　.　@　_
変換されません。

半角スペース
「+」に変換されます。

上記以外の文字
1バイトごとに「%xy」の3文字の文字列に変換されます（x，yはそれぞれ4ビットを16進数で表現した値）。

注意

代替文字列の設定は，［HTMLまたはHTTPヘッダーから取得］を選択した場合は一つだけを，［文字列生成コマンド］を選択した場合は複数を設定できます。

参考

デフォルトでは，［HTMLまたはHTTPヘッダーから取得］が選択されています。

6.3.9　［可変文字列設定の取込元選択］画面

設定済みの可変文字列設定を取り込む場合の取込元を選択する画面です。［可変文字列の設定］画面で［取込］ボタンを選択すると表示されます。

図6-35　［可変文字列設定の取込元選択］画面

表示項目について説明します。

［可変文字列の設定一覧］

すでに設定されている可変文字列の設定と，それに対応する代替文字列の設定一覧が表示されます。ほかのステップで設定した可変文字列の設定も表示されます。

画面表示時には何も選択されていません。

可変文字列の設定を選択して［OK］ボタンをクリックすると，選択した可変文字列の設定内容が反映された状態の［可変文字列の設定］画面が表示されます。

6.3.10　［代替文字列の設定］画面

代替文字列を特定するための設定を行う画面です。［可変文字列の設定］画面の［代替文字列］タブで［追加］ボタンまたは［編集］ボタンを選択すると表示されます。

図6-36　［代替文字列の設定］画面

表示項目について説明します。

［ステップ識別子］

ステップ識別子を選択します。プルダウンメニューには，記録済みのステップで設定されているステップ識別子が設定されています。デフォルトでは何も選択されていません。必ず選択してください。

［代替文字列取得元の設定］

代替文字列の取得元を選択します。

代替文字列をHTMLから取得する場合

［代替文字列をHTMLから取得］を選択してください。設定項目の詳細については，「(1)　代替文字列をHTMLから取得する場合の設定項目」を参照してください。

代替文字列をHTTPヘッダーから取得する場合

［代替文字列をHTTPヘッダーから取得］を選択してください。設定項目の詳細については，「(2)　代替文字列をHTTPヘッダーから取得する場合の設定項目」を参照してください。

デフォルトでは［代替文字列をHTMLから取得］が選択されています。

［代替文字列として扱わない文字列の設定］チェックボックス

取得した代替文字列の中で，代替文字列として扱いたくない部分がある場合にチェックします。デフォルトではチェックされていません。

チェックした場合は，［直前の文字列］または［直後の文字列］のどちらか，または両方を設定する必要があります。

［直前の文字列］

代替文字列の直前（代替文字列は含まない）の文字列を代替文字列として扱わない場合に設定します。設定した文字列と同じ文字列が複数存在する場合，文字列の先頭から検索して初めに現れた文字列を設定したことになります。

1～255バイトで設定してください。入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

［代替文字列が含まれる個所の設定］で［属性］を選択した場合は，属性値の範囲を示す「"」や「'」は設定できません。

［直後の文字列］

代替文字列の直後（代替文字列は含まない）の文字列を代替文字列として扱わない場合に設定します。設定した文字列と同じ文字列が複数存在する場合，文字列の終わりから検索して初めに現れた文字列を設定したことになります。

1～255バイトで設定してください。入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

［代替文字列が含まれる個所の設定］で［属性］を選択した場合は，属性値の範囲を示す「"」や「'」は設定できません。

［取込］ボタン

設定済みの代替文字列の設定を取り込みます。ほかのステップで設定した代替文字列の設定も取り込むことができます。クリックすると［代替文字列設定の取込元選択］画面が表示されます。

＜この項の構成＞

(1)　代替文字列をHTMLから取得する場合の設定項目

(2)　代替文字列をHTTPヘッダーから取得する場合の設定項目

(1)　代替文字列をHTMLから取得する場合の設定項目

［代替文字列取得元の設定］で［代替文字列をHTMLから取得］を選択した場合の設定項目について説明します。

［代替文字列をHTMLから取得］

代替文字列をHTMLから取得する場合に選択します。選択した場合，代替文字列が含まれる要素の要素名や，絞り込み条件，条件を満たす要素が複数ある場合に使用する要素を設定します。

［要素名］

代替文字列が含まれる要素の要素名を，1～1,023バイトで設定します。［代替文字列をHTMLから取得］を選択した場合，必ず設定してください。入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

［絞り込み条件の設定］

要素名だけでは要素を特定できない場合に，要素を絞り込むための条件を設定します。［追加］ボタン，［編集］ボタン，［削除］ボタンを操作し，必要な条件を設定してください。［絞り込み条件の設定一覧］には，設定されている，要素を絞り込むための条件が表示されます。

［追加］ボタン
要素の絞り込み条件の設定を新しく追加します。クリックすると［要素の絞り込み条件の設定］画面が表示されます。

［編集］ボタン
［絞り込み条件の設定一覧］で選択されている要素の絞り込み条件の設定を編集します。クリックすると［要素の絞り込み条件の設定］画面が表示されます。［絞り込み条件の設定一覧］で要素の絞り込み条件の設定が選択されていない場合はエラーメッセージが表示されます。

［削除］ボタン
［絞り込み条件の設定一覧］で選択されている要素の絞り込み条件の設定を削除します。［絞り込み条件の設定一覧］で要素の絞り込み条件の設定が選択されていない場合はエラーメッセージが表示されます。

［条件を満たす要素が複数ある場合 n 番目の要素を使用］

［要素名］と［絞り込み条件の設定］を満たす要素が複数存在する場合，先頭から数えて何番目の要素に代替文字列が含まれるかを，1～1,023の整数で指定します。デフォルトは「1」です。設定しなかった場合は，先頭の要素から代替文字列を取得します。

［代替文字列が含まれる個所の設定］

代替文字列を含む個所として，［内容］または［属性］を選択します。デフォルトでは［属性］が選択されています。

［内容］

代替文字列が要素の内容に含まれる場合に選択します。

［属性］

代替文字列が要素の属性値に含まれる場合に選択します。選択した場合，［属性名］を必ず指定します。

［属性名］には，属性名を1～1,023バイトで指定します。

［属性名］に「=」は指定できません。設定した属性名の大文字・小文字は区別されません。入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

(2)　代替文字列をHTTPヘッダーから取得する場合の設定項目

［代替文字列取得元の設定］で［代替文字列をHTTPヘッダーから取得］を選択した場合の設定項目について説明します。

［ヘッダー名］

HTTPヘッダーのヘッダー名を，1～1,023バイトで設定します。

［ヘッダーの値］

HTTPヘッダーの値を，1～4,095バイトで設定します。

6.3.11　［代替文字列設定の取込元選択］画面

設定済みの代替文字列設定を取り込む場合の取込元を選択する画面です。［代替文字列の設定］画面で［取込］ボタンを選択すると表示されます。

図6-37　［代替文字列設定の取込元選択］画面

表示項目について説明します。

［代替文字列の設定一覧］

すでに設定されている代替文字列の設定一覧が表示されます。ほかのステップで設定した代替文字列の設定も表示されます。

画面表示時には何も選択されていません。

代替文字列の設定を選択して［OK］ボタンをクリックすると，選択した代替文字列の設定内容が反映された状態の［代替文字列の設定］画面が表示されます。

6.3.12　［要素の絞り込み条件の設定］画面

代替文字列が含まれる要素を絞り込む条件を設定する画面です。［代替文字列の設定］画面の［要素の絞り込み条件の設定］で［追加］ボタンまたは［編集］ボタンをクリックすると表示されます。

図6-38　［要素の絞り込み条件の設定］画面

表示項目について説明します。

［要素の絞り込み条件の設定］

要素の絞り込み条件として，［属性］または［内容］を選択します。

［属性］を選択した場合

代替文字列が含まれる要素の属性を，「属性名＝属性値」の形式で指定します。1～1,023バイトで指定してください。

属性名の個所では，大文字・小文字が区別されません。属性値の個所では，大文字・小文字が区別されます。

動的に変化する属性は指定しないでください。なお，設定された属性名および属性値の妥当性は検証されません。入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

［内容］を選択した場合

代替文字列が含まれる要素の内容に含まれる文字列を，1～1,023バイトで指定します。入力した文字列の前後に空白，タブ，および改行がある場合は，削除されます。

7.　定義ファイル

この章では，PFM - Agent for Service Responseで使用する定義ファイルについて説明します。

＜この章の構成＞

7.1　定義ファイル一覧

7.2　Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）

7.3　計測条件登録ファイル（esptask.xml）

7.4　IEシナリオファイル

7.5　Webトランザクションファイル

7.6　コマンド登録ファイル（espcommand.xml）

7.7　計測条件ラベル定義ファイル（esptasklabel.conf）

7.8　IE Recorder動作条件定義ファイル（jpcvierec.conf）

7.9　Web Recorder動作条件定義ファイル（wr.conf）

7.1　定義ファイル一覧

PFM - Agent for Service Responseの環境設定や計測条件登録で使用するファイルを，次の表に示します。

表7-1　環境設定で使用する定義ファイル

定義ファイル
ファイル名
定義内容
参照先

Probe動作条件定義ファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥conf¥esp.conf
IE Probe DaemonおよびProbe Daemonの起動オプションを設定します。
7.2

計測条件登録ファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥task¥esp¥esptask.xml
各インターネットサービスの計測条件を定義します。計測条件は，共通部分とサービス固有条件部分で構成されます。
7.3

共通部分

7.3.2

サービス固有条件部分

7.3.3

（HTTP）
7.3.3(1)

（HTTPS）
7.3.3(2)

（SMTP）
7.3.3(3)

（POP3）
7.3.3(4)

（IMAP4）
7.3.3(5)

（DNS）
7.3.3(6)

（DHCP）
7.3.3(7)

（FTP）
7.3.3(8)

（TCP）
7.3.3(9)

（WEBTRANS）
7.3.3(10)

（IESCENA）
7.3.3(11)

（USERSERV）
7.3.3(12)

IEシナリオファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥iescena¥配下の，拡張子がxmlの任意のファイル名。
一連のInternet Explorerの操作をIEシナリオとして定義します。
7.4

Webトランザクションファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥webtrans¥配下の，拡張子がxmlの任意のファイル名。
一連のWebのアクセス操作をWebトランザクションとして定義します。
7.5

コマンド登録ファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥conf¥espcommand.xml
作成したユーザー定義コマンドを登録します。
7.6

計測条件ラベル定義ファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥conf¥esptasklabel.conf
計測条件に任意のラベル名を定義します。
7.7

IE Recorder動作条件定義ファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥conf¥jpcvierec.conf
IE Recorderの動作条件を定義します。
7.8

Web Recorder動作条件定義ファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥conf¥wr.conf
Web Recorderの動作条件を定義します。
7.9

＜この節の構成＞

(1)　XML形式の記述について

(1)　XML形式の記述について

計測条件登録ファイル，コマンド登録ファイル，およびWebトランザクションファイルは，XML形式で作成します。XML形式で定義ファイルを作成する際の注意事項を説明します。

開始タグと終了タグ

XMLのタグは，必ず二つのタグ（開始タグと終了タグ）が対になる形式で，記述します。開始タグに対応する終了タグがない場合，および終了タグに対応する開始タグがない場合はエラーになります。なお，「<」と「>」で囲まれたタグ内には，空白，タブ，改行など，タグ名以外は入力しないでください。

要素

開始タグと終了タグに囲まれた部分を要素といいます。

<SAMPLE_TAG>・・要素・・</SAMPLE_TAG>

開始タグは，対応する終了タグと一致している必要があります。上記の例の場合，<SAMPLE_TAG>に対応する</SAMPLE_TAG>がなければエラーになります。

なお，要素がない場合は，開始タグと終了タグを一つにまとめて，次のように記述できます。

<SAMPLE_TAG/>

大文字・小文字の区別

XMLでは，大文字と小文字を区別します。各定義ファイルの書式に示されたとおりに，入力してください。

空白，タブ，改行の削除

要素の前後に入力された空白，タブ，および改行は削除され，要素として認識されません。

置き換えが必要な文字

次に示す文字は，XML構文で使用するため，要素の設定でこれらの文字の入力が必要な場合は，次の表に示す文字に置き換えてください。

表7-2　置き換えが必要な文字

使用したい文字 | 置き換えて使用する文字列
& | &amp;
< | &lt;
> | &gt;
" | &quot;
' | &apos;

コメントの記述

コメントは，次の形式で記述します。

<!--コメント内容-->

なお，コメント中に「--」は記述できません。

改行コード

内容の途中に入力された改行コードはLF(0x0a)として扱われます。改行コードをCRLF(0x0d0a)として扱いたい場合は，改行コードの代わりに「&#xD;&#xA;」と入力してください。

7.2　Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）

Probe動作条件定義ファイルは，IE Probe DaemonまたはProbe Daemonの起動オプションを設定するファイルです。IE Probe DaemonまたはProbe Daemonの起動時に読み込まれます。

なお，Probe動作条件定義ファイルの定義内容を有効にするには，PFM - Agent for Service Responseを再起動する必要があります。

＜この節の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　記述例

(1)　書式

[General]
mode=ESP
number_of_probes=プローブの計測多重度
max_reportfile_size=レポートファイルのサイズの上限値
ie_number_of_probes=IEプローブの計測多重度
ie_max_reportfile_size=IEプローブが出力するレポートファイルのサイズの上限値
ie_service_flag={Y｜N}
disable_ssl_protocol={NONE｜TLSV11}

[System Log]
printlog_flag={Y｜N}

[Cluster]
cluster_flag={Y｜N}
shared_directory=クラスタ運用で使用する共有ディスク上のフォルダ名

[WEBTRANS Probe]
max_keep_alive_session=持続的接続時の最大セッション数
skip_emb_rsc_error={Y｜N}
post_redirect_method={GET｜POST}

[FTP Probe]
ignore_quit_resp_recv_error={Y｜N}

[IE Probe]
html_log_flag={Y｜N}
max_number_of_html_log=IEシナリオの計測時に取得したHTMLファイルを保存する最大件数

注意

Probe動作条件定義ファイルを記述するときの注意事項を次に示します。

キー名称と値は「=（イコール）」でつないで記述すること。

キー名称と値は1行で記述すること。

行頭は1カラム目から記述すること。

なお，先頭が「#（シャープ）」の行は，コメント行とみなされます。

(2)　定義内容

定義内容を説明します。なお，オプションの項目は，必要でない場合は省略できます。必要でないオプション項目の記述を省略する場合は，キー名ごと（またはセクションごと）記述を省略します。

Generalセクション

PFM - Agent for Service ResponseのIEプローブおよびプローブの計測多重度，レポートファイルのサイズの上限値を指定します。

表7-3　Generalセクションの定義内容

キー名
必須
指定する値

mode
○※
「ESP」固定です。プローブ使用時に有効となります。

number_of_probes
((1～100))《10》
－
プローブの計測多重度を指定します。プローブ使用時に有効となります。

max_reportfile_size
((1～32))(メガバイト)《4》
－
レポートファイルのサイズの上限値を指定します。プローブ使用時に有効となります。

ie_number_of_probes
((1～20))《5》
－
IEプローブの計測多重度を指定します。IEプローブ使用時に有効となります。

ie_max_reportfile_size
((1～32))(メガバイト)《1》または，
((128K～32768K))(キロバイト)
－
IEレポートファイルのサイズの上限値を指定します。IEプローブ使用時に有効となります。

ie_service_flag
((YまたはN))《N》
－
WindowsサービスからIEプローブを起動・終了する機能を使用するかどうかを指定します。使用する場合は「Y」を，使用しない場合は「N」を指定します。
スタートメニューからIEプローブを手動で起動・終了する場合は「N」を指定します。クラスタ環境で運用する場合は，「Y」を指定します。

disable_ssl_protocol
((NONEまたはTLSV11))《NONE》
－
HTTPSの監視（HTTPSを使用するWebトランザクションの監視も含む）で，プローブとWebサーバ間で行われるSSLの通信のプロトコルのうち，使用しないプロトコルを指定します。PFM - Agent for Service Responseでは次に示すSSLのプロトコルをサポートしています。

SSLv2

SSLv3

TLSv1

TLSv1.1

監視対象がTLSv1.1をサポートしないWebサーバである場合，監視によって収集できたレコードのリザルトコード（RESULT_CODE）フィールドが3になり，計測エラーとなる場合があります。この場合，このオプションにTLSV11を指定することで回避できる場合があります。使用しないプロトコルを指定しない場合は「NONE」を，TLSv1.1を使用しない場合は「TLSV11」を指定します。

（凡例）

○：必須項目

－：オプション項目

注※

プローブを使用する場合は必須項目

System Logセクション

ログの出力に関する設定をします。

表7-4　System Logセクションの定義内容

キー名
必須
指定する値

printlog_flag
((YまたはN))《N》
－
Probe DaemonおよびIE Probe Daemonのイベントログを出力するかどうかを指定します。出力する場合は「Y」を，出力しない場合は「N」を指定します。

（凡例）

－：オプション項目

Clusterセクション

クラスタ運用に関する設定をします。

表7-5　Clusterセクションの定義内容

キー名
必須
指定する値

cluster_flag
((YまたはN))《N》
－
PFM - Agent for Service Responseをクラスタ環境で運用する場合は「Y」を，しない場合は「N」指定します。

shared_directory
((255バイト以内))
－※
クラスタ環境で運用する場合，レポートファイル，計測条件登録ファイルを出力するための，共有ディスク上のフォルダ名を指定します。
cluster_flagにYを指定した場合は，設定が必要です。Nを指定した場合は，この項目を設定しても無視されます。空白を含んだパスを指定する場合でも，「"（ダブルクォーテーション）」で囲まないでください。

（凡例）

－：オプション項目

注※

cluster_flagにYを指定した場合は必須項目

WEBTRANS Probeセクション

Webトランザクションの計測に関する設定をします。プローブ使用時に有効になるセクションです。

表7-6　WEBTRANS Probeセクションの定義内容

キー名
必須
指定する値

max_keep_alive_session
((1～20))《10》
－
Webトランザクション計測で持続的接続をする場合の最大セッション数を指定します。一つのWebトランザクション計測で使用する最大セッションとなります。

skip_emb_rsc_error
((YまたはN))《Y》
－
Webトランザクション計測で埋め込みリソースの取得でエラーとなった場合に計測を続行するかどうかを指定します。計測を続行する場合は「Y」を，続行しない場合は「N」を指定します。

post_redirect_method
((GETまたはPOST))《GET》
－
Webトランザクション計測でPOSTリクエストのリダイレクト時に使用するメソッドを指定します。GETメソッドを使用する場合は「GET」を，POSTメソッドを使用する場合は「POST」を指定します。通常はこの値を変更しないでください。

（凡例）

－：オプション項目

FTP Probeセクション

FTPの計測に関する設定をします。プローブ使用時に有効になるセクションです。

表7-7　FTP Probeセクションの定義内容

キー名
必須
指定する値

ignore_quit_resp_recv_error
((YまたはN))《N》
－
FTPの計測で，ログアウト（QUITコマンド投入）に対するFTPサーバからの応答メッセージの受信でエラーとなった場合に監視を続行するかどうかを指定します。計測を続行する場合は「Y」を，続行しない場合は「N」を指定します。Windowsファイアウォールが有効となっている環境で，FTPを監視する場合は，「Y」を指定してください。

（凡例）

－：オプション項目

IE Probeセクション

IE Probeの計測に関する設定をします。IEプローブ使用時に有効になるセクションです。

表7-8　IE Probeセクションの定義内容

キー名
必須
指定する値

html_log_flag
((YまたはN))《Y》
－
IEシナリオの計測時に取得したWebページを，HTMLファイルに出力するかどうかを指定します。計測異常発生時にHTMLの内容を確認したい場合などに使用します。出力したファイルは，1回のIEシナリオ再生で取得したファイルごとに一つのフォルダに格納されます。出力ファイルの文字コードは，UTF-8になります。データの出力先，ファイル名は次のとおりです。

データの出力先

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥probedata¥iescena¥ieprobed_計測条件ID¥IEシナリオの計測開始時刻※1

ファイル名

出力番号_操作番号_フレーム番号.html※2

max_number_of_html_log
((1～500))(個)《20》
－
IEシナリオの計測時に取得したHTMLファイルを保存する最大件数を指定します。IEシナリオを1回計測した際に取得したすべてのHTMLファイルを1件と数え，計測条件ごとに最大件数まで保存します。最大件数を超えた場合は，最も古いHTMLファイルが削除されます。
html_log_flagにNを指定した場合は，この項目を設定しても無視されます。

（凡例）

－：オプション項目

注※1

IEシナリオの計測開始時刻はYYYYMMDD_hhmmss形式（YYYY：西暦年，MM：月，DD：日，hh：時，mm：分，ss：秒）

注※2

出力番号は1から始まる番号。操作番号については，「6.2.1　［IE Recorder］（メイン）画面」を参照してください。

(3)　記述例

Probe動作条件定義ファイルの記述例を次に示します。

[General]
mode=ESP
number_of_probes=10
max_reportfile_size=1
ie_number_of_probes=5
ie_max_reportfile_size=128K
ie_service_flag=N
disable_ssl_protocol=NONE

[System Log]
printlog_flag=Y

[Cluster]
cluster_flag=N
shared_directory=

[WEBTRANS Probe]
max_keep_alive_session=10
skip_emb_rsc_error=Y
post_redirect_method=GET

[FTP Probe]
ignore_quit_resp_recv_error=N

[IE Probe]
html_log_flag=Y
max_number_of_html_log=10

7.3　計測条件登録ファイル（esptask.xml）

計測条件登録ファイルは，IEシナリオまたは各インターネットサービスの計測条件を登録するファイルです。Agent Collector，IE Probe Daemon，およびProbe Daemonの起動時に読み込まれます。このファイルは，XML形式です。

計測条件登録ファイルで定義する内容は，PFM - Web Consoleから設定できます。PFM - Web Consoleを使用して定義すると，PFM - Agent for Service Responseを再起動する必要がありません。また，IE Probe DaemonおよびProbe Daemonへの反映もPFM - Web Consoleから行えます。このため，通常はPFM - Web Consoleから計測条件を定義してください。

IEシナリオの計測条件を定義する場合，［IE Recorder］（メイン）画面で，定義した内容を計測条件登録ファイルに登録したり，計測条件登録ファイルを編集したりできます。ただし，［IE Recorder］（メイン）画面で計測条件登録ファイルを編集するときは，PFM - Agent for Service Responseを停止する必要があるので，計測条件登録ファイルは，PFM - Web Consoleで編集することを推奨します。

PFM - Web Consoleを使用しない場合，計測条件登録ファイルの定義内容を有効にするには，PFM - Agent for Service Responseを再起動する必要があります。

ただし，<HTTP>タグ配下または<HTTPS>タグ配下の<POST>タグは，PFM - Web Consoleから設定できません。計測条件登録ファイルを直接編集して定義してください。

計測条件登録ファイルを直接編集する場合の注意事項

計測条件登録ファイルを直接編集する場合，事前に必ずPFM - Agent for Service Responseを停止させてください。

計測条件登録ファイルを直接編集した場合，マルチバイト文字の指定が許可されていないプロパティの値に，マルチバイト文字が含まれる場合があります。この状態で計測条件登録ファイルを読み込むと，マルチバイト文字を含む値がPFM - Web Consoleに表示され，StatusもValidになります。しかし，そのまま［OK］ボタンをクリックすると，PFM - Web Consoleから半角文字しか指定できないフィールドに全角文字が入力されたことを表すエラーメッセージ（KAVJS2602-E）が出力されるので，注意してください。

計測条件登録ファイルを直接編集している最中に，［IE Recorder］（メイン）画面で，［ツール］－［計測条件の簡易登録］を選択しないでください。

＜この節の構成＞

7.3.1　計測条件登録ファイル全体の書式と定義内容

7.3.2　計測条件（共通部分）の書式と定義内容

7.3.3　計測条件（サービス固有条件部分）の書式と定義内容

7.3.4　記述例

7.3.1　計測条件登録ファイル全体の書式と定義内容

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(1)　書式

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" standalone="no"?>
<!DOCTYPE TASKLIST SYSTEM "esptask.dtd">
<TASKLIST>
  <TASK>
    <GEN_PARAM>
      <!--GEN_PARAM -->
    </GEN_PARAM>
    <SERV_PARAM>
      <!--SERV_PARAM はサービスタイプ固有-->
    </SERV_PARAM>
  </TASK>
 ・・・
</TASKLIST>

(2)　定義内容

(a)　XML宣言，文書型宣言

1行目にはXML宣言を，2，3行目には文書型宣言を記述します。次に示すとおりに記述してください。

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" standalone="no"?>
<!DOCTYPE TASKLIST SYSTEM "esptask.dtd" [
]>

なお，2，3行目の文書型宣言は，次のように記述してもかまいません。

<!DOCTYPE TASKLIST SYSTEM "esptask.dtd">

(b)　XML定義内容

表7-9　XML定義内容

XMLタグ | 必須 | タグの役割，指定する値
<TASKLIST>・・・</TASKLIST> | ○ | 計測条件の一覧を示すタグです。一つまたは複数の<TASK>タグを含みます。</TASK>タグの直後に，別の<TASK>タグを開始できます。
<TASK>・・・</TASK> | ○ | 一つの計測条件を示すタグです。一組の<GEN_PARAM>タグと<SERV_PARAM>タグを含みます。
<GEN_PARAM>・・・</GEN_PARAM> | ○ | 計測条件のうち，計測対象のサービスに依存しないパラメーターを含むタグである<TASKID>タグ，<TASKLABEL>タグ，<INTERVAL>タグ，および<TIMEOUT>タグを含みます。詳細については，「7.3.2　計測条件（共通部分）の書式と定義内容」を参照してください。
<SERV_PARAM>・・・</SERV_PARAM> | ○ | 計測条件のうち，計測対象のサービスに依存するパラメーターを含むタグです。<HTTP>タグ，<HTTPS>タグ，<SMTP>タグ，<POP3>タグ，<IMAP4>タグ，<DNS>タグ，<DHCP>タグ，<FTP>タグ，<TCP>タグ，<WEBTRANS>タグ，<IESCENA>タグ，および<USERSERV>タグのうちのどれかを含みます。詳細については，「7.3.3　計測条件（サービス固有条件部分）の書式と定義内容」を参照してください。

（凡例）

○：必須項目

7.3.2　計測条件（共通部分）の書式と定義内容

計測対象の共通部分の書式と定義内容を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　<GEN_PARAM>の定義内容

(1)　書式

<GEN_PARAM>
  <TASKID>計測条件ID</TASKID>
  <TASKLABEL>計測条件ラベル</TASKLABEL>
  <INTERVAL>計測間隔</INTERVAL>
  <TIMEOUT>タイムアウト時間</TIMEOUT>
</GEN_PARAM>

(2)　<GEN_PARAM>の定義内容

表7-10　<GEN_PARAM>の定義内容

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<TASKID>・・・</TASKID>
((1～65535))
○
計測条件を識別するIDを指定します。

<TASKLABEL>・・・</TASKLABEL>
((63バイト以内の文字列))
－
タスクに任意のラベル名を付与する場合に指定します。ほかの計測条件と重複しない一意の名前にすることを推奨します。
計測条件ラベル定義ファイル（esptasklabel.conf）で定義する計測条件ラベルと同一の設定項目です。ここでの設定値は計測条件ラベル定義ファイルでの設定より優先されます。
ラベル名には「,（コンマ）」，「"（ダブルクォーテーション）」は使用できません。「=（イコール）」は使用できます。

<INTERVAL>・・・</INTERVAL>
((60～86400))(秒)
○
繰り返し計測をする場合の計測間隔を指定します。<TIMEOUT>タグで指定する値（タイムアウト時間）より大きい値を指定してください。

<TIMEOUT>・・・</TIMEOUT>
((1～3600))(秒)《30》
－
タイムアウト時間（1計測が計測終了するまでの最大時間）を指定します。<INTERVAL>タグで指定した値（計測間隔）より小さい値を指定してください。<INTERVAL>タグの値より大きい値を指定した場合は，<INTERVAL>タグの値をタイムアウト時間とします。

（凡例）

○：必須項目

－：オプション項目

7.3.3　計測条件（サービス固有条件部分）の書式と定義内容

計測対象のインターネットサービスごとに書式と定義内容を説明します。

次の12種類のSERVICE_IDについて説明します。

＜この項の構成＞

(1)　HTTP

(2)　HTTPS

(3)　SMTP

(4)　POP3

(5)　IMAP4

(6)　DNS

(7)　DHCP

(8)　FTP

(9)　TCP

(10)　WEBTRANS

(11)　IESCENA

(12)　USERSERV

(1)　HTTP

HTTPサービス固有の設定項目を表すタグについて説明します。

(a)　書式

<SERV_PARAM>
  <HTTP>
    <URL>URL</URL>
    <POST>
      <MESSAGE_BODY>メッセージボディ</MESSAGE_BODY>
    </POST>
    <DEPTH>深さ</DEPTH>
    <WEB_AUTH>
      <WEB_USERNAME>Web認証ユーザー名</WEB_USERNAME>
    </WEB_AUTH>
    <PROXY>
      <PROXY_HOSTNAME>プロキシのホスト名またはIPアドレス</PROXY_HOSTNAME>
      <PROXY_PORT>プロキシポート番号</PROXY_PORT>
      <PROXY_USERNAME>プロキシユーザー名</PROXY_USERNAME>
    </PROXY>
  </HTTP>
</SERV_PARAM>

(b)　<SERV_PARAM>定義内容（HTTP）

表7-11　<SERV_PARAM>の定義内容（HTTP）

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<HTTP>・・・</HTTP>
○
HTTPサービス固有のパラメーターを含むタグです。

<URL>・・・</URL>
((255バイト以内の文字列))
○
計測対象のWebページのURLを指定します。プロトコル識別子（http://）は含めません。ポート番号は省略できます。ポート番号を省略した場合は，80番ポートを使用します。

<POST>・・・</POST>
－
POSTメソッドを計測するよう指定するタグです。<MESSAGE_BODY>タグを使用して設定します。省略する場合は，<POST>タグとそれに含まれるタグの記述を省略します。省略した場合は，GETメソッドを使用します。

<MESSAGE_BODY>・・・</MESSAGE_BODY>
((1～1,023バイトの文字列))
－※1
POSTメソッドの送信の場合にメッセージのボディとして送信される文字列を指定します。POSTメソッドを使用する場合，この項目は省略できません。

<DEPTH>・・・</DEPTH>
((1～100))《2》
－
埋め込みリソース・フレームを取得する深さを指定します。深さとは，計測対象のWebページ中に含まれるリソースとフレームのうち，ダウンロードするリソースとフレームのWebページ中の深さを表します。次に例を示します。

DEPTH=1と指定する場合

Webページ本体だけをダウンロードします。

DEPTH=2と指定する場合

Webページ本体に加えて，そのページに埋め込まれているリソースやフレームをダウンロードします。

DEPTH=3以上を指定する場合

Webページ本体，そのページに埋め込まれているリソースやフレーム，そのフレームに埋め込まれているリソースやフレーム・・・のように，取得したフレームの中に埋め込まれている情報の取得を，指定した数に対応するだけ繰り返しダウンロードします。フレームの中に何も埋め込まれていなければ，それ以上の取得は繰り返しません。

埋め込まれているリソースやフレームの詳細については，「9.　レコード」の「HTTP」を参照してください。

<WEB_AUTH>・・・</WEB_AUTH>
－
Web認証をする場合に指定します。<WEB_USERNAME>タグを使用し，Web認証に関する設定をします。省略する場合は，<WEB_AUTH>タグとそれに含まれるタグの記述を省略します。

<WEB_USERNAME>・・・</WEB_USERNAME>
((64バイト以内の文字列))
－※2
Web認証に使用するユーザー名を指定します。Web認証実行時だけ有効です。

<PROXY>・・・</PROXY>
－
プロキシを利用する場合に指定します。
<PROXY_HOSTNAME>タグ，<PROXY_PORT>タグ，および<PROXY_USERNAME>タグを使用し，プロキシに関する設定をします。省略する場合は，<PROXY>タグとそれに含まれるタグの記述を省略します。

<PROXY_HOSTNAME>・・・</PROXY_HOSTNAME>
((255バイト以内の文字列))
－※3
プロキシサーバのホスト名またはIPアドレスを指定します。プロキシ利用時だけ有効です。

<PROXY_PORT>・・・</PROXY_PORT>
((1～65535))
－※3
プロキシサーバのポート番号を指定します。プロキシ利用時だけ有効です。

<PROXY_USERNAME>・・・</PROXY_USERNAME>
((64バイト以内の文字列))
－※4
プロキシ認証をする場合に使用するユーザー名を指定します。プロキシ認証をしない場合は，タグの記述を省略します。

（凡例）

○：必須項目

－：オプション項目

注※1

<POST>タグがある場合は必須項目

注※2

<WEB_AUTH>タグがある場合は必須項目

注※3

<PROXY>タグがある場合は必須項目

注※4

<PROXY>タグがあり，プロキシ認証をする場合は必須項目

(2)　HTTPS

HTTPSサービス固有の設定項目を表すタグについて説明します。

(a)　書式

<SERV_PARAM>
  <HTTPS>
    <URL>URL</URL>
    <POST>
      <MESSAGE_BODY>メッセージボディ</MESSAGE_BODY>
    </POST>
    <DEPTH>深さ</DEPTH>
    <WEB_AUTH>
      <WEB_USERNAME>Web認証ユーザー名</WEB_USERNAME>
    </WEB_AUTH>
    <PROXY>
      <PROXY_HOSTNAME>プロキシのホスト名またはIPアドレス</PROXY_HOSTNAME>
      <PROXY_PORT>プロキシポート番号</PROXY_PORT>
      <PROXY_USERNAME>プロキシユーザー名</PROXY_USERNAME>
    </PROXY>
    <SSL_AUTH_IGNORE></SSL_AUTH_IGNORE>
    <CLIENT_AUTH>
      <CLIENT_CERT_FILE>クライアント証明書ファイル名</CLIENT_CERT_FILE>
    </CLIENT_AUTH>
  </HTTPS>
</SERV_PARAM>

(b)　<SERV_PARAM>定義内容（HTTPS）

表7-12　<SERV_PARAM>の定義内容（HTTPS）

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<HTTPS>・・・</HTTPS>
○
HTTPSサービス固有のパラメーターを含むタグです。

<URL>・・・</URL>
((255バイト以内の文字列))
○
計測対象のWebページのURLを指定します。プロトコル識別子（https://）は含みません。ポート番号は省略できます。ポート番号を省略した場合は，443番ポートを使用します。

<POST>・・・</POST>
－
POSTメソッドを計測するよう指定するタグです。<MESSAGE_BODY>タグを使用して設定します。省略する場合は，<POST>タグとそれに含まれるタグの記述を省略します。省略した場合は，GETメソッドを使用します。

<MESSAGE_BODY>・・・</MESSAGE_BODY>
((1～1,023バイトの文字列))
－※1
POSTメソッドの送信の場合にメッセージのボディとして送信される文字列を指定します。

<DEPTH>・・・</DEPTH>
((1～100))《2》
－
埋め込みリソース・フレームを取得する深さを指定します。深さとは，監視対象のWebページ中に含まれるリソースとフレームのうち，ダウンロードするリソースとフレームのWebページ中の深さを表します。次に例を示します。

DEPTH=1と指定する場合

Webページ本体だけをダウンロードします。

DEPTH=2と指定する場合

Webページ本体に加えて，そのページに埋め込まれているリソースやフレームをダウンロードします。

DEPTH=3以上を指定する場合

Webページ本体，そのページに埋め込まれているリソースやフレーム，そのフレームに埋め込まれているリソースやフレーム・・・のように，取得したフレームの中に埋め込まれている情報の取得を，指定した数に対応するだけ繰り返しダウンロードします。フレームの中に何も埋め込まれていなければ，それ以上の取得は繰り返しません。

埋め込まれているリソースやフレームの詳細については，「9.　レコード」の「HTTPS」を参照してください。

<WEB_AUTH>・・・</WEB_AUTH>
－
Web認証に関する設定を行うタグです。Web認証をする場合にだけ指定します。Web認証をしない場合は，<WEB_AUTH>タグとそれに含まれるタグの記述を省略します。

<WEB_USERNAME>・・・</WEB_USERNAME>
((64バイト以内の文字列))
－※2
Web認証に使用するユーザー名を指定します。Web認証実行時だけ有効です。

<PROXY>・・・</PROXY>
－
プロキシを利用する場合に指定します。<PROXY_HOSTNAME>タグ，<PROXY_PORT>タグ，および<PROXY_USERNAME>タグを使用し，プロキシに関する設定をします。省略する場合は，<PROXY>タグとそれに含まれるタグの記述を省略します。

<PROXY_HOSTNAME>・・・</PROXY_HOSTNAME>
((255バイト以内の文字列))
－※3
プロキシサーバのホスト名またはIPアドレスを指定します。プロキシ利用時だけ有効です。

<PROXY_PORT>・・・</PROXY_PORT>
((1～65535))
－※3
プロキシサーバのポート番号を指定します。プロキシ利用時だけ有効です。

<PROXY_USERNAME>・・・</PROXY_USERNAME>
((64バイト以内の文字列))
－※4
プロキシ認証をする場合に使用するユーザー名を指定します。プロキシ認証をしない場合は，タグの記述を省略します。

<SSL_AUTH_IGNORE>
</SSL_AUTH_IGNORE>
－
SSLのサーバ認証で失敗しても，そのまま計測を続行する場合に指定します。SSLのサーバ認証で失敗した場合に計測を終了させる場合は，このタグを省略します。省略する場合は，タグの記述自体を省略します。

<CLIENT_AUTH>・・・</CLIENT_AUTH>
－
クライアント認証をする場合に指定します。<CLIENT_CERT_FILE>タグを使用し，クライアント認証に関する設定をします。クライアント認証をしない場合は，<CLIENT_AUTH>タグとそれに含まれるタグの記述を省略します。

<CLIENT_CERT_FILE>・・・</CLIENT_CERT_FILE>
((255バイト以内の文字列))
－※5
クライアント証明書と秘密鍵を格納したファイルを255バイト以内で指定します。インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥cert配下に格納したファイルのファイル名を指定します。パスは含めません。ファイルは，Base64エンコードのX.506形式に変換しておく必要があります。

（凡例）

○：必須項目

－：オプション項目

注※1

<POST>タグがある場合は必須項目

注※2

<WEB_AUTH>タグがある場合は必須項目

注※3

<PROXY>タグがある場合は必須項目

注※4

<PROXY>タグがあり，プロキシ認証をする場合は必須項目

注※5

<CLIENT_AUTH>タグがある場合は必須項目

(3)　SMTP

SMTPサービス固有の設定項目を表すタグについて説明します。

(a)　書式

<SERV_PARAM>
  <SMTP>
    <HOSTNAME>ホスト名またはIPアドレス</HOSTNAME>
    <PORT>ポート番号</PORT>
    <MSG_SIZE>メッセージサイズ</MSG_SIZE>
    <DST_MAIL_ADDR>宛先メールアドレス</DST_MAIL_ADDR>
    <SRC_MAIL_ADDR>発信元メールアドレス</SRC_MAIL_ADDR>
    <POP3_AUTH>
      <POP3_HOSTNAME>POP3ホスト名またはIPアドレス</POP3_HOSTNAME>
      <POP3_PORT>POP3ポート番号</POP3_PORT>
      <POP3_USERNAME>POP3ユーザー名</POP3_USERNAME>
    </POP3_AUTH>
  </SMTP>
</SERV_PARAM>

(b)　<SERV_PARAM>定義内容（SMTP）

表7-13　<SERV_PARAM>の定義内容（SMTP）

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<SMTP>・・・</SMTP>
○
SMTPサービス固有のパラメーターを含むタグです。

<HOSTNAME>・・・</HOSTNAME>
((255バイト以内の文字列))
○
SMTPサーバのホスト名またはIPアドレスを指定します。

<PORT>・・・</PORT>
((1～65535))《25》
－
SMTPサーバのポート番号を指定します。

<MSG_SIZE>・・・</MSG_SIZE>
((0～10000))(バイト)
○
計測用メールの本文のサイズを指定します。

<DST_MAIL_ADDR>・・・</DST_MAIL_ADDR>
((256バイト以内の文字列))
○
計測用メールの宛先メールアドレスを一つだけ指定します。

<SRC_MAIL_ADDR>・・・</SRC_MAIL_ADDR>
((256バイト以内の文字列))
－
計測用メールの発信元メールアドレスを指定します。

<POP3_AUTH>・・・</POP3_AUTH>
－
POP3認証（POP before SMTP）をする場合に指定します。<POP3_HOSTNAME>タグ，<POP3_PORT>タグ，および<POP3_USERNAME>タグを使用し，POP3認証に関する設定をします。省略する場合は，<POP3_AUTH>タグとそれに含まれるタグの記述を省略します。

<POP3_HOSTNAME>・・・</POP3_HOSTNAME>
((255バイト以内の文字列))
－※
POP3サーバのホスト名またはIPアドレスを指定します。POP3認証実行時だけ有効です。

<POP3_PORT>・・・</POP3_PORT>
((1～65535))《110》
－※
POP3サーバのポート番号を指定します。POP3認証実行時だけ有効です。

<POP3_USERNAME>・・・</POP3_USERNAME>
((40バイト以内の文字列))
－※
POP3認証に使用するユーザー名を指定します。POP3認証実行時だけ有効です。

（凡例）

○：必須項目

－：オプション項目

注※

<POP3_AUTH>タグがある場合は必須項目

(4)　POP3

POP3サービス固有の設定項目を表すタグについて説明します。

(a)　書式

<SERV_PARAM>
  <POP3>
    <HOSTNAME>ホスト名またはIPアドレス</HOSTNAME>
    <PORT>ポート番号</PORT>
    <USERNAME>ユーザー名</USERNAME>
    <NON_DELETE_MAIL></NON_DELETE_MAIL>
  </POP3>
</SERV_PARAM>

(b)　<SERV_PARAM>定義内容（POP3）

表7-14　<SERV_PARAM>の定義内容（POP3）

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<POP3>・・・</POP3>
○
POP3サービス固有のパラメーターを含むタグです。

<HOSTNAME>・・・</HOSTNAME>
((255バイト以内の文字列))
○
POP3サーバのホスト名またはIPアドレスを指定します。

<PORT>・・・</PORT>
((1～65535))《110》
－
POP3サーバのポート番号を指定します。

<USERNAME>・・・</USERNAME>
((40バイト以内の文字列))
○
POP3サービスで用いるユーザー名を指定します。

<NON_DELETE_MAIL>
</NON_DELETE_MAIL>
－
読み込んだメールを削除しない場合に指定するタグです。読み込んだメールを削除する場合は，タグの記述自体を省略します。

（凡例）

○：必須項目

－：オプション項目

(5)　IMAP4

IMAP4サービス固有の設定項目を表すタグについて説明します。

(a)　書式

<SERV_PARAM>
  <IMAP4>
    <HOSTNAME>ホスト名またはIPアドレス</HOSTNAME>
    <PORT>ポート番号</PORT>
    <USERNAME>ユーザー名</USERNAME>
    <DELETE_MAIL></DELETE_MAIL>
  </IMAP4>
</SERV_PARAM>

(b)　<SERV_PARAM>定義内容（IMAP4）

表7-15　<SERV_PARAM>の定義内容（IMAP4）

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<IMAP4>・・・</IMAP4>
○
IMAP4サービス固有のパラメーターを含むタグです。

<HOSTNAME>・・・</HOSTNAME>
((255バイト以内の文字列))
○
IMAP4サーバのホスト名またはIPアドレスを指定します。

<PORT>・・・</PORT>
((1～65535))《143》
－
IMAP4サーバのポート番号を指定します。

<USERNAME>・・・</USERNAME>
((64バイト以内の文字列))
○
IMAP4サービスで用いるユーザー名を指定します。

<DELETE_MAIL>
</DELETE_MAIL>
－
読み込んだメールを削除する場合に指定するタグです。読み込んだメールを削除しない場合は，タグの記述自体を省略します。

（凡例）

○：必須項目

－：オプション項目

(6)　DNS

DNSサービス固有の設定項目を表すタグについて説明します。

(a)　書式

<SERV_PARAM>
  <DNS>
    <IPADDRESS>IPアドレス</IPADDRESS>
    <PORT>ポート番号</PORT>
    <QUERY>検索対象ホスト名</QUERY>
    <RETRY>リトライ回数</RETRY>
  </DNS>
</SERV_PARAM>

(b)　<SERV_PARAM>定義内容（DNS）

表7-16　<SERV_PARAM>の定義内容（DNS）

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<DNS>・・・</DNS>
○
DNSサービス固有のパラメーターを含むタグです。

<IPADDRESS>・・・</IPADDRESS>
○
DNSサーバのIPアドレスを指定します。IPアドレスだけを受け付け，DNS名は受け付けません。

<PORT>・・・</PORT>
((1～65535))《53》
－
DNSサーバのポート番号を指定します。

<QUERY>・・・</QUERY>
((255バイト以内の文字列))
○
検索対象のホスト名を指定します。

<RETRY>・・・</RETRY>
((1～5))《1》
－
リトライ回数を指定します。ここで指定したリトライ回数と，<GEN_PARAM>タグの<TIME_OUT>タグで指定したタイムアウト時間から，リトライタイムアウト時間が計算され，自動的に設定されます。計算式を次に示します。

リトライタイムアウト時間＝

タイムアウト時間÷（リトライ回数+1）

（凡例）

○：必須項目

－：オプション項目

(7)　DHCP

DHCPサーバ固有の設定項目を表すタグについて説明します。

(a)　書式

<SERV_PARAM>
  <DHCP>
    <HOSTNAME>ホスト名またはIPアドレス</HOSTNAME>
    <PORT>ポート番号</PORT>
    <PROBE_PORT>プローブのポート番号</PROBE_PORT>
    <NON_ACCEPT_OFFER></NON_ACCEPT_OFFER>
  </DHCP>
</SERV_PARAM>

(b)　<SERV_PARAM>定義内容（DHCP）

表7-17　<SERV_PARAM>の定義内容（DHCP）

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<DHCP>・・・</DHCP>
○
DHCPサーバ固有のパラメーターを含むタグです。

<HOSTNAME>・・・</HOSTNAME>
((255バイト以内の文字列))
○
DHCPサーバのホスト名またはIPアドレスを指定します。

<PORT>・・・</PORT>
((1～65535))《67》
－
DHCPサーバのポート番号を指定します。

<PROBE_PORT>・・・</PROBE_PORT>
((1～65535))《68》
－
計測条件の計測で使用するDHCPクライアントとなるプローブのポート番号を指定します。

<NON_ACCEPT_OFFER>
</NON_ACCEPT_OFFER>
－
DHCPサーバから割り当てられたIPアドレスを受理しない場合に指定するタグです。DHCPサーバから割り当てられたIPアドレスを受理する場合は，タグの記述自体を省略します。

（凡例）

○：必須項目

－：オプション項目

(8)　FTP

FTPサービス固有の設定項目を表すタグについて説明します。

(a)　書式

<SERV_PARAM>
  <FTP>
    <HOSTNAME>ホスト名またはIPアドレス</HOSTNAME>
    <PORT>ポート番号</PORT>
    <USERNAME>ユーザー名</USERNAME>
    <TRANS_DIRECTION>転送方向</TRANS_DIRECTION>
    <FILE_NAME>転送ファイル名</FILE_NAME>
    <PASSIVE></PASSIVE>
  </FTP>
</SERV_PARAM>

(b)　<SERV_PARAM>定義内容（FTP）

表7-18　<SERV_PARAM>の定義内容（FTP）

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<FTP>・・・</FTP>
○
FTPサービス固有のパラメーターを含むタグです。

<HOSTNAME>・・・</HOSTNAME>
((255バイト以内の文字列))
○
FTPサーバのホスト名またはIPアドレスを指定します。

<PORT>・・・</PORT>
((1～65535))《21》
－
FTPサーバのポート番号を指定します。

<USERNAME>・・・</USERNAME>
((64バイト以内の文字列))
○
FTPサービスで使用するユーザー名を指定します。

<TRANS_DIRECTION>・・・</TRANS_DIRECTION>
((UPLOADまたはDOWNLOAD))
○
ファイルを転送する方向を指定します※1。サーバへファイルを転送する場合は「UPLOAD」を，サーバからファイルを転送する場合は「DOWNLOAD」を指定します。

<FILE_NAME>・・・</FILE_NAME>
((32バイト以内の文字列))
○
転送するファイル名を指定します。

<PASSIVE></PASSIVE>
－
接続モードを指定します※2。PASSIVEモードによって，データ用コネクションを確立する場合に指定するタグです。省略する場合は，タグの記述自体を省略します。省略した場合は，ACTIVEモードでデータ転送用コネクションを確立します。

（凡例）

○：必須項目

－：オプション項目

注※1

計測用の転送ファイルはあらかじめ次のフォルダに格納しておきます。

UPLOAD の場合：インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥probedata¥ftp

DOWNLOADの場合：指定したアカウントのホームディレクトリ下

注※2

接続モードに対応したコネクション確立方法を次に示します。

ACTIVEモードの場合：

FTPサーバから，ファイル転送用のコネクション要求を行います。

PASSIVEモードの場合：

FTPプローブから，ファイル転送用のコネクション要求を行います。

(9)　TCP

TCPサービス固有の設定項目を表すタグについて説明します。

(a)　書式

<SERV_PARAM>
  <TCP>
    <HOSTNAME>ホスト名またはIPアドレス</HOSTNAME>
    <PORT>ポート番号</PORT>
  </TCP>
</SERV_PARAM>

(b)　<SERV_PARAM>定義内容（TCP）

表7-19　<SERV_PARAM>の定義内容（TCP）

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<TCP>・・・</TCP>
○
TCPサービス固有のパラメーターを含むタグです。

<HOSTNAME>・・・</HOSTNAME>
((255バイト以内の文字列))
○
TCPサーバのホスト名またはIPアドレスを指定します。

<PORT>・・・</PORT>
((1～65535))
○
TCPサーバのポート番号を指定します。

（凡例）

○：必須項目

(10)　WEBTRANS

WEBTRANSサービス固有の設定項目を表すタグについて説明します。

(a)　書式

<SERV_PARAM>
  <WEBTRANS>
    <TRANSACTION_FILE>Webトランザクションファイル名</TRANSACTION_FILE>
    <TRANSACTION_NAME>Webトランザクション名</TRANSACTION_NAME>
  </WEBTRANS>
</SERV_PARAM>

(b)　<SERV_PARAM>定義内容（WEBTRANS）

表7-20　<SERV_PARAM>の定義内容（WEBTRANS）

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<WEBTRANS>・・・</WEBTRANS>
○
WEBTRANSサービス固有のパラメーターを含むタグです。

<TRANSACTION_FILE>・・・</TRANSACTION_FILE>
((255バイト以内の文字列))
○
Webトランザクションファイル名を指定します。インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥webtransに格納されている，拡張子が.xmlのファイルを指定します。パスは含めません。大文字・小文字は区別されません。

<TRANSACTION_NAME>・・・</TRANSACTION_NAME>
((255バイト以内の文字列))
○
Webトランザクション名を指定します。なお，「|（ストローク）」は使用できません。

（凡例）

○：必須項目

(11)　IESCENA

IEシナリオ固有の設定項目を表すタグについて説明します。

(a)　書式

<SERV_PARAM>
  <IESCENA>
    <IESCENA_FILE>IEシナリオファイル名</IESCENA_FILE>
  </IESCENA>
</SERV_PARAM>

(b)　<SERV_PARAM>定義内容（IESCENA）

表7-21　<SERV_PARAM>の定義内容（IESCENA）

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<IESCENA>・・・</IESCENA>
○
IEシナリオ固有のパラメーターを含むタグです。

<IESCENA_FILE>・・・</IESCENA_FILE>
((255バイト以内の文字列))
○
IEシナリオファイル名を指定します。インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥iescena配下に格納されている，拡張子が.xmlのファイルを指定します。パスは含めません。大文字・小文字は区別されません。

（凡例）

○：必須項目

(12)　USERSERV

ユーザー定義サービス固有の設定項目を表すタグについて説明します。

(a)　書式

<SERV_PARAM>
  <USERSERV>
    <USER_SERVICE_ID>ユーザー定義サービスID</USER_SERVICE_ID>
  </USERSERV>
</SERV_PARAM>

(b)　<SERV_PARAM>定義内容（USERSERV）

表7-22　<SERV_PARAM>の定義内容（USERSERV）

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<USERSERV>・・・</USERSERV>
○
ユーザー定義サービス固有のパラメーターを含むタグです。

<USER_SERVICE_ID>・・・</USER_SERVICE_ID>
((1～100))
○
コマンド登録ファイルに登録した，ユーザー定義サービスIDを指定します。

（凡例）

○：必須項目

7.3.4　記述例

IEシナリオを計測する場合の計測条件登録ファイルの記述例を次に示します。

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" standalone="no"?>
<!DOCTYPE TASKLIST SYSTEM "esptask.dtd">
<TASKLIST>
  <TASK>
    <GEN_PARAM>
      <TASKID>103</TASKID>
      <TASKLABEL>Internet Explorerサイトの監視</TASKLABEL>
      <INTERVAL>120</INTERVAL>
      <TIMEOUT>30</TIMEOUT>
    </GEN_PARAM>
    <SERV_PARAM>
      <IESCENA>
        <IESCENA_FILE>IESCENA1.xml</IESCENA_FILE>
      </IESCENA>
    </SERV_PARAM>
  </TASK>
</TASKLIST>

IEシナリオ以外を計測する場合の計測条件登録ファイルの記述例を次に示します。

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" standalone="no"?>
<!DOCTYPE TASKLIST SYSTEM "esptask.dtd">
<TASKLIST>
  <TASK>
    <GEN_PARAM>
      <TASKID>100</TASKID>
      <TASKLABEL>トップページの取得時間</TASKLABEL>
      <INTERVAL>120</INTERVAL>
      <TIMEOUT>30</TIMEOUT>
    </GEN_PARAM>
    <SERV_PARAM>
      <HTTP>
        <URL>www.hitachi.co.jp:80/index.htm</URL>
        <DEPTH>1</DEPTH>
      </HTTP>
    </SERV_PARAM>
  </TASK>
  <TASK>
    <GEN_PARAM>
      <TASKID>101</TASKID>
      <TASKLABEL>pfmuserへのメール送信時間</TASKLABEL>
      <INTERVAL>120</INTERVAL>
      <TIMEOUT>30</TIMEOUT>
    </GEN_PARAM>
    <SERV_PARAM>
      <SMTP>
        <HOSTNAME>smtp.hitachi.co.jp</HOSTNAME>
        <MSG_SIZE>3000</MSG_SIZE>
        <DST_MAIL_ADDR>pfmuser</DST_MAIL_ADDR>
      </SMTP>
    </SERV_PARAM>
  </TASK>
  <TASK>
    <GEN_PARAM>
      <TASKID>102</TASKID>
      <TASKLABEL>pfmuserのメール受信時間</TASKLABEL>
      <INTERVAL>120</INTERVAL>
      <TIMEOUT>30</TIMEOUT>
    </GEN_PARAM>
    <SERV_PARAM>
      <POP3>
        <HOSTNAME>pop3.hitachi.co.jp</HOSTNAME>
        <USERNAME>pfmuser</USERNAME>
      </POP3>
    </SERV_PARAM>
  </TASK>
  <TASK>
    <GEN_PARAM>
      <TASKID>103</TASKID>
      <TASKLABEL>portalサイトの監視</TASKLABEL>
      <INTERVAL>120</INTERVAL>
      <TIMEOUT>30</TIMEOUT>
    </GEN_PARAM>
    <SERV_PARAM>
      <WEBTRANS>
        <TRANSACTION_FILE>hitachi.xml</TRANSACTION_FILE>
        <TRANSACTION_NAME>portal</TRANSACTION_NAME>
      </WEBTRANS>
    </SERV_PARAM>
  </TASK>
</TASKLIST>

7.4　IEシナリオファイル

IEシナリオファイルは，Internet Explorerを使用した一連の操作情報を記録しておく定義ファイルです。一つのIEシナリオファイルには，IEシナリオを一つだけ定義できます。IEシナリオファイルは，IE Recorderを使用して作成し，任意のファイル名（拡張子は.xml）でインストール先フォルダ¥agtv¥probe¥iescena配下に格納します。IEシナリオファイルは直接テキストエディターなどで編集しないで，必ずIE Recorderで作成してください。IEシナリオファイルをIE Recorderで作成する方法については，「3.4.1　IEシナリオの定義（IEシナリオファイルの作成）」を参照してください。また，IEシナリオファイルの定義内容を有効にする方法については，「3.7.4　タスク情報の反映」を参照してください。

7.5　Webトランザクションファイル

Webトランザクションファイルは，一連のWebアクセス情報を定義するファイルです。一つのWebトランザクションファイルに複数のWebトランザクションを定義できます。次の書式に従って，直接テキストエディターなどで作成し，任意のファイル名（拡張子は.xml）でインストール先フォルダ¥agtv¥probe¥webtrans配下に格納します。

Webトランザクションファイルの定義内容を有効にするには，PFM - Agent for Service Responseを再起動する必要があります。

なお，WebトランザクションファイルをWeb Recorderで作成することもできます。WebトランザクションファイルをWeb Recorderで作成する方法については，「3.5.1　Webトランザクションの定義（Webトランザクションファイルの作成）」を参照してください。

＜この節の構成＞

7.5.1　Webトランザクションファイル全体の書式と定義内容

7.5.2　Webトランザクション計測条件定義の書式と定義内容

7.5.1　Webトランザクションファイル全体の書式と定義内容

＜この項の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(1)　書式

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" standalone="no"?>
<!DOCTYPE TRANSACTION_LIST SYSTEM "espwebtrans.dtd">
<TRANSACTION_LIST>
 <TRANSACTION>
   <TRANSACTION_PARAM>
     <!-- TRANSACTION_PARAM -->
   </TRANSACTION_PARAM>

   <STEP>
     <!-- STEP -->
   </STEP>
     ・・・
 </TRANSACTION>
 ・・・
</TRANSACTION_LIST>

(2)　定義内容

(a)　XML宣言，文書型宣言

1行目にはXML宣言を，2行目には文書型宣言を記述します。次に示すとおりに記述してください。

<?xml version="1.0" encoding="エンコード種類" standalone="no"?>
<!DOCTYPE TRANSACTION_LIST SYSTEM "espwebtrans.dtd">

エンコード種類には，Shift_JIS，EUC-JP，ISO-2022-JP，UTF-8またはUS-ASCIIのどれかを指定し，指定したエンコード種類でWebトランザクションファイルを記述してください。

(b)　XML定義内容

表7-23　XML定義内容

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<TRANSACTION_LIST>・・・</TRANSACTION_LIST>
○
トランザクションの一覧を示すタグです。一つ以上の<TRANSACTION>タグを含みます。</TRANSACTION>タグの直後に，別の<TRANSACTION>タグを開始できます。

<TRANSACTION>・・・</TRANSACTION>
○
一つのトランザクション情報を示すタグです。一つの<TRANSACTION_PARAM>タグと，一つ以上の<STEP>タグを含みます。

<TRANSACTION_PARAM>・・・</TRANSACTION_PARAM>
○
トランザクションの計測条件に依存するパラメーターを含むタグです。<TRANSACTION_NAME>タグ，<TRANSACTION_COMMENT>タグ，<DEFAULT_CHARSET>タグ，<HTML_OUT>タグ，<IGNORE_EMBEDDED_RESOURCE>タグ，<NO_CACHE>タグ，<KEEP_ALIVE>タグ，<DEFAULT_PROXY>タグ，<SSL_AUTH_IGNORE>タグ，<CLIENT_AUTH>タグ，および<USER_AGENT>タグを含みます。省略できるタグもあります。詳細については，「7.5.2(1)　<TRANSACTION_PARAM>タグ」を参照してください。

<STEP>・・・</STEP>
○
一つのステップ情報を示すタグです。<STEP_ID>タグ，<TITLE>タグ，<FRAME_NAME>タグ，<CHARSET>タグ，<REQUEST>タグ，<WEB_AUTH>タグ，<PROXY>タグ，<RESPONSE_PATTERN>タグ，<VARIABLE>タグ，<START_SCOPE>タグ，および<END_SCOPE>タグを含みます。詳細については，「7.5.2(2)　<STEP>タグ」を参照してください。

（凡例）

○：必須項目

7.5.2　Webトランザクション計測条件定義の書式と定義内容

＜この項の構成＞

(1)　<TRANSACTION_PARAM>タグ

(2)　<STEP>タグ

(3)　<STEP>タグ内の<VARIABLE>タグ

(4)　記述例

(1)　<TRANSACTION_PARAM>タグ

<TRANSACTION_PARAM>タグでは，Webトランザクションの計測条件に関する設定をします。

(a)　書式

<TRANSACTION_PARAM>
 <TRANSACTION_NAME>Webトランザクション名</TRANSACTION_NAME>
 <TRANSACTION_COMMENT>コメント</TRANSACTION_COMMENT>
 <DEFAULT_CHARSET>文字セット</DEFAULT_CHARSET>
 <HTML_OUT></HTML_OUT>
 <IGNORE_EMBEDDED_RESOURCE></IGNORE_EMBEDDED_RESOURCE>
 <NO_CACHE></NO_CACHE>
 <KEEP_ALIVE></KEEP_ALIVE>
 <DEFAULT_PROXY>
   <PROXY_HOSTNAME>接続先プロキシのホスト名またはIPアドレス</PROXY_HOSTNAME>
   <PROXY_PORT>接続先プロキシのポート番号</PROXY_PORT>
   <PROXY_USERNAME>プロキシ認証に使用するユーザー名</PROXY_USERNAME>
   <PROXY_PASSWORD>プロキシ認証に使用するパスワード</PROXY_PASSWORD>
 </DEFAULT_PROXY>
 <SSL_AUTH_IGNORE></SSL_AUTH_IGNORE>
 <CLIENT_AUTH>
   <CLIENT_CERT_FILE>クライアント証明書ファイル名</CLIENT_CERT_FILE>
   <CLIENT_CERT_PASSWORD>秘密鍵パスワード</CLIENT_CERT_PASSWORD>
 </CLIENT_AUTH>
 <USER_AGENT>ユーザーエージェント名</USER_AGENT>
</TRANSACTION_PARAM>

(b)　定義内容

表7-24　<TRANSACTION_PARAM>の定義内容

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<TRANSACTION_NAME>・・・</TRANSACTION_NAME>
((1～255バイトの文字列))
○
Webトランザクション名を指定します。一つのWebトランザクションファイルの中で一意の名称を指定します。
なお，Webトランザクション名には，「|（ストローク）」は使用できません。

<TRANSACTION_COMMENT>・・・</TRANSACTION_COMMENT>
((0～255バイトの文字列))
－
トランザクションにコメントを指定します。

<DEFAULT_CHARSET>・・・</DEFAULT_CHARSET>
((Shift_JIS|EUC-JP|ISO-2022-JP|UTF-8))
《Shift_JIS》
－
トランザクションで取得するHTMLファイルのデフォルト文字セットを指定します。"Shift_JIS"，"EUC-JP"， "ISO-2022-JP"，"UTF-8"のどれかを指定します。トランザクションで<CHARSET>タグを指定していないステップで取得したHTMLの文字セットは，<DEFAULT_CHARSET>タグで指定した文字セットとなります。

<HTML_OUT></HTML_OUT>
－
トランザクションで取得したHTMLおよびHTTPヘッダーをファイルに出力する場合に指定します。出力データは，レスポンス判定や可変文字列の定義を行う場合の参考として利用できます。
<STEP>タグ内で<STEP_ID>タグを指定しているステップで取得したデータだけが出力されます。<STEP_ID>タグを指定していないステップで取得したデータは出力されません。また，取得したファイルの属性がHTML以外の場合も出力されません。
データの出力先，ファイル名は次のとおりです。

データの出力先

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥probedata¥webtrans

ファイル名（HTMLの場合）

ステップ識別子.html

ファイル名（HTTPヘッダーの場合）

ステップ識別子.hdr

同一の名前のファイルが存在する場合は，無条件に上書きされます。
なお，出力データには個人情報が含まれることがあるので，<HTML_OUT>タグを指定する場合は，出力データの取り扱いに注意してください。

<IGNORE_EMBEDDED_RESOURCE></IGNORE_EMBEDDED_RESOURCE>
－
取得したページに埋め込まれているリソースを取得しない場合だけ指定するタグです。

<NO_CACHE></NO_CACHE>
－
HTTP(S)のリクエストで，キャッシュを参照しない場合だけ指定します。

<KEEP_ALIVE></KEEP_ALIVE>
－
HTTP(S)のリクエストで，持続的接続を行う場合だけ指定します。

<DEFAULT_PROXY>・・・</DEFAULT_PROXY>
－
プロキシを利用する場合に指定するタグです。<PROXY_HOSTNAME>タグ，<PROXY_PORT>タグ，<PROXY_USERNAME>タグ，および<PROXY_PASSWORD>タグを含みます。トランザクション全体のデフォルトのプロキシ設定を行う場合に指定します。省略する場合は，<DEFAULT_PROXY>タグとそれに含まれるタグの記述を省略します。

<PROXY_HOSTNAME>・・・</PROXY_HOSTNAME>
((1～255バイトの文字列))
－※1
デフォルトのプロキシサーバのホスト名またはIPアドレスを指定します。

<PROXY_PORT>・・・</PROXY_PORT>
((1～65535))
－※1
デフォルトのプロキシサーバのポート番号を指定します。

<PROXY_USERNAME>・・・</PROXY_USERNAME>
((1～64バイトの文字列))
－※2
デフォルトのプロキシサーバでプロキシ認証をする場合のユーザー名を指定します。
省略した場合は，プロキシ認証をしないことを示します。

<PROXY_PASSWORD>・・・</PROXY_PASSWORD>
((0～64バイトの文字列))
－※3
デフォルトのプロキシサーバでプロキシ認証をする場合のパスワードを指定します。
0バイトの文字列を指定した場合は，空白文字列をパスワードとして使用することを意味します。タグ自体を省略した場合は，パスワードユーティリティで設定したパスワードを使用することを意味します。

<SSL_AUTH_IGNORE></SSL_AUTH_IGNORE>
－
HTTPSのリクエスト発行時にSSLのサーバ認証で失敗しても，そのまま計測を続行する場合に指定します。SSLのサーバ認証で失敗した場合に計測を終了させる場合は，このタグを省略します。省略する場合は，タグの記述自体を省略します。

<CLIENT_AUTH>・・・</CLIENT_AUTH>
－
HTTPSのリクエスト発行時にクライアント認証をする場合に指定します。<CLIENT_CERT_FILE>タグ，および<CLIENT_CERT_PASSWORD>タグを使用し，クライアント認証に関する設定をします。省略する場合は，<CLIENT_AUTH>タグとそれに含まれるタグの記述を省略します。

<CLIENT_CERT_FILE>・・・</CLIENT_CERT_FILE>
((1～255バイトの文字列))
－※4
クライアント証明書と秘密鍵を格納したファイルを指定します。インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥cert配下に格納したファイルのファイル名を指定します。パスは含めません。ファイルは，Base64エンコードのX.506形式に変換しておく必要があります。

<CLIENT_CERT_PASSWORD>・・・</CLIENT_CERT_PASSWORD>
((0～1,023バイトの文字列))
－※5
クライアント認証をする場合の，クライアント証明書の秘密鍵のパスワードを指定します。この項目を指定する場合は，パスワードユーティリティでパスワードを登録しておくことを推奨します。
なお，0バイトの文字列を指定した場合は，空白文字列をパスワードとして使用することを意味します。タグ自体を省略した場合は，パスワードユーティリティで設定したパスワードを使用することを意味します。

<USER_AGENT>・・・</USER_AGENT>((1～255バイトの文字列))《PFM - Agent for Service Response (Windows)》
－
ユーザーエージェント名を指定します。アクセスできるユーザーエージェント名が限定されているような場合に指定します。

（凡例）

○：必須項目

－：オプション項目

注※1

プロキシを利用する場合は必須項目

注※2

プロキシでプロキシ認証をする場合は必須項目

注※3

プロキシ認証をする場合で，かつパスワードユーティリティでパスワードを登録していない場合は必須項目

注※4

クライアント認証をする場合は必須項目

注※5

クライアント認証をする場合で，かつパスワードユーティリティでパスワードを登録していない場合は必須項目

(2)　<STEP>タグ

<STEP>タグでは，Webトランザクションのステップ情報を設定します。

(a)　書式

<STEP>
 <STEP_ID>ステップ識別子</STEP_ID>
 <TITLE>ページのタイトル</TITLE>
 <FRAME_NAME>フレーム名</FRAME_NAME>
 <CHARSET>文字セット</CHARSET>
 <REQUEST>
   <REQUEST_CHARSET>文字セット</REQUEST_CHARSET>
   <URL>アクセス先URL</URL>
   <POST>
     <CONTENT_TYPE>

     メッセージボディをapplication/x-www-form-urlencodedとして通知する場合
       <FORM_URLENCODED></FORM_URLENCODED>

     メッセージボディをtext/plainとして通知する場合
       <TEXT_PLAIN></TEXT_PLAIN>

     メッセージボディをmultipart/form-dataとして通知する場合
       <MULTIPART_FORM_DATA>
         <BOUNDARY>メッセージボディのセパレータ</BOUNDARY>
       </MULTIPART_FORM_DATA>

     メッセージボディを上記以外として通知する場合
       <OTHER>Content-Type</OTHER>

     </CONTENT_TYPE>
     <MESSAGE_BODY>メッセージボディ</MESSAGE_BODY>
   </POST>
   <COOKIE>Cookieヘッダー</COOKIE>
 </REQUEST>
 <WEB_AUTH>
   <WEB_USERNAME>Web認証で用いるユーザー名</WEB_USERNAME>
   <WEB_PASSWORD>Web認証で用いるパスワード</WEB_PASSWORD>
 </WEB_AUTH>
 <PROXY>

 プロキシを使用しない場合
   <PROXY_NOUSE></PROXY_NOUSE>

 デフォルトプロキシ以外のプロキシを使用する場合
   <PROXY_HOSTNAME>接続先プロキシのホスト名またはIPアドレス</PROXY_HOSTNAME>
   <PROXY_PORT>接続先プロキシのポート番号</PROXY_PORT>
   <PROXY_USERNAME>プロキシ認証に用いられるユーザー名</PROXY_USERNAME>
   <PROXY_PASSWORD>プロキシ認証に用いられるパスワード</PROXY_PASSWORD>

 </PROXY>
 <RESPONSE_PATTERN>レスポンス判定に用いる条件</RESPONSE_PATTERN>
 <VARIABLE>
   <!--VARIABLE -->
 </VARIABLE>
 <START_SCOPE>起点のスコープ名</START_SCOPE>
 ・・・
 <END_SCOPE>終点のスコープ名</END_SCOPE>
 ・・・
</STEP>

(b)　定義内容

表7-25　<STEP>の定義内容

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<STEP_ID>・・・</STEP_ID>
((1～255バイトの英数字およびハイフン・アンダースコア・半角スペース))
－
ステップを一意に識別するためのステップ識別子を定義します。ステップで取得するHTML内に，以降のステップのURLやメッセージボディの可変文字列に対する代替文字列が含まれている場合，またはHTMLをファイルに出力する場合に本ステップで取得するHTMLを出力対象にしたい場合は，指定する必要があります。
なお，HTMLをファイルに出力する場合，出力するファイル名に使用するため，定義されているすべてのトランザクションで一意となるように指定してください。

<TITLE>・・・</TITLE>
((0～1,023バイトの文字列))
－
そのステップで取得したページのタイトルを定義します。

<FRAME_NAME>・・・</FRAME_NAME>
((0～1,023バイトの文字列))
－
そのステップで取得したページのフレーム名を定義します。

<CHARSET>・・・</CHARSET>
((Shift_JIS|EUC-JP|ISO-2022-JP|UTF-8))
－
そのステップで取得するHTMLファイルの文字セットを指定します。"Shift_JIS"，"EUC-JP"，"ISO-2022-JP"，"UTF-8"のどれかを指定します。省略した場合，トランザクションのデフォルトの文字セットが適用されます。文字セットが正しく指定されていない場合，代替文字列の検索やレスポンス判定に失敗する場合があります。

<REQUEST>・・・</REQUEST>
○
そのステップのリクエストに関する設定をします。<REQUEST_CHARSET>タグ，<URL>タグ，<POST>タグ，および<COOKIE>タグを使用して設定します。

<REQUEST_CHARSET>・・・</REQUEST_CHARSET>
((Shift_JIS|EUC-JP|ISO-2022-JP|UTF-8))
<<Shift_JIS>>
－
そのステップで送信するリクエスト情報（URL，メッセージボディ，Cookie）の文字セットを指定します。"Shift_JIS"，"EUC-JP"，"ISO-2022-JP"，"UTF-8"のどれかを指定します。
リクエスト情報は，XML宣言文で指定するWebトランザクションファイルのエンコード種類とは関係なく，このタグで指定した文字セットにエンコードされて送信されます。リクエスト情報がすべてASCIIコードで定義されていれば，指定は不要です。タグ自体を省略した場合は，リクエスト情報がShift_JISにエンコードされて送信されます。
ただし，ISO-2022-JPを指定した場合，この<STEP>タグ内の<URL>タグにマルチバイト文字を含めないでください。また，可変文字列は定義できません。

<URL>・・・</URL>
((1～2,083バイトの文字列))
○
そのステップで取得するURLを指定します。プロトコル識別子（http://，https://）も含めて指定します。

<POST>・・・</POST>
－
POSTメソッドを使用する場合に指定するタグです。<CONTENT_TYPE>タグ，および<MESSAGE_BODY>タグを使用し，POSTメソッドを使用する場合の設定をします。省略した場合は，GETメソッドを使用します。

<CONTENT_TYPE>・・・</CONTENT_TYPE>
－※1
POSTメソッドを使用する場合のContent-Typeを指定します。要素には，<FORM_URLENCODED>タグ，<TEXT_PLAIN>タグ，<MULTIPART_FORM_DATA>タグ，および<OTHER>タグのうちのどれかを指定します。

<FORM_URLENCODED></FORM_URLENCODED>
－※2
POSTメソッドを使用する際，メッセージボディを「application/x-www-form-urlencoded」として通知する場合に指定します。

<TEXT_PLAIN></TEXT_PLAIN>
－※2
POSTメソッドを使用する際，メッセージボディを「text/plain」として通知する場合に指定します。

<MULTIPART_FORM_DATA>・・・</MULTIPART_FORM_DATA>
－※2
POSTメソッドを使用する際，メッセージボディを「multipart/form-data」として通知する場合に指定します。指定した場合は，<BOUNDARY>タグを使用してメッセージボディのセパレータを指定する必要があります。

<BOUNDARY>・・・</BOUNDARY>
((1～255バイトの文字列))
－※3
「multipart/form-data」として通知するメッセージボディのセパレータを指定します。

<OTHER>・・・</OTHER>
((1～255バイトの文字列))
－※2
POSTメソッドで通知するメッセージボディのContent-Typeが「application/x-www-form-urlencoded」,「text/plain」,「multipart/form-data」以外の場合に，任意のContent-Typeを指定します。

<MESSAGE_BODY>・・・</MESSAGE_BODY>
((0～512,000バイトの文字列))
－※1
POSTメソッドで通知するメッセージボディを指定します。

<COOKIE>・・・</COOKIE>
((0～1,023バイトの文字列))
－
そのステップのリクエストに特定のCookieを設定したい場合に指定します。通常は，指定する必要はありません。
「変数名=値」の形式で指定します。なお，複数のCookieを定義する場合は，<COOKIE>タグを複数指定します。最大8個定義できます。

<WEB_AUTH>・・・</WEB_AUTH>
－
そのステップの取得でWeb認証をする場合に指定します。<WEB_USERNAME>タグ，および<WEB_PASSWORD>タグを使用し，Web認証に関する設定をします。省略する場合は，<WEB_AUTH>タグとそれに含まれるタグの記述を省略します。

<WEB_USERNAME>・・・</WEB_USERNAME>
((1～64バイトの文字列))
－※4
Web認証をする場合のユーザー名を指定します。

<WEB_PASSWORD>・・・</WEB_PASSWORD>
((0～64バイトの文字列))
－※5
Web認証をする場合のパスワードを指定します。
0バイトの文字列を指定した場合は，空白文字列をパスワードとして使用することを意味します。タグ自体を省略した場合は，パスワードユーティリティで設定したパスワードを使用することを意味します。

<PROXY>・・・</PROXY>
－
そのステップで使用するプロキシ設定をする場合に指定します。<PROXY_NOUSE>タグで構成される場合と，<PROXY_HOSTNAME>タグ，<PROXY_PORT>タグ，<PROXY_USERNAME>タグ，および<PROXY_PASSWORD>タグで構成される場合の二とおりがあります。省略した場合は，トランザクションのデフォルトのプロキシ定義を使用します。省略する場合は，<PROXY>タグとそれに含まれるタグの記述を省略します。

<PROXY_NOUSE></PROXY_NOUSE>
－
そのステップの計測で，プロキシを利用しない場合だけ指定します。

<PROXY_HOSTNAME>・・・</PROXY_HOSTNAME>
((1～255バイトの文字列))
－※6,※7
そのステップの計測で，デフォルトのプロキシ以外のプロキシを使用する場合は，プロキシサーバのホスト名またはIPアドレスを指定します。

<PROXY_PORT>・・・</PROXY_PORT>
((1～65535))
－※6,※7
そのステップの計測で使用するプロキシサーバのポート番号を指定します。

<PROXY_USERNAME>・・・</PROXY_USERNAME>
((1～64バイトの文字列))
－※8
そのステップの計測で使用するプロキシサーバでプロキシ認証をする場合のユーザー名を指定します。
省略した場合は，プロキシ認証をしないことを示します。

<PROXY_PASSWORD>・・・</PROXY_PASSWORD>
((0～64バイトの文字列))
－※9
そのステップの計測で使用するプロキシサーバでプロキシ認証をする場合のパスワードを指定します。パスワードユーティリティで事前にパスワードを登録している場合，指定する必要はありません。
0バイトの文字列を指定した場合は，空白文字列をパスワードとして使用することを意味します。タグ自体を省略した場合は，パスワードユーティリティで設定したパスワードを使用することを意味します。

<RESPONSE_PATTERN>・・・</RESPONSE_PATTERN>
((0～1,023バイトの文字列))
－
そのステップのレスポンス判定に使用する条件を，次の規則に従って指定します。

演算子には「*（AND）」「+（OR）」を使用できる。

含んでもよい文字列は「{」と「}」で囲む。

含んではいけない文字列は「!{」と「}」で囲む。

「( )（丸括弧）」で囲み，優先順位を明示できる。

「*（AND）」と「+（OR）」では，「*（AND）」が優先される。

優先順位を明示する「( )（丸括弧）」内には，演算子を一つ以上含める必要がある。

優先順位を明示する「(」は続けて指定できない。

優先順位を明示する「( )（丸括弧）」内の条件を満たさない条件を定義する場合は，次のように定義する。
例1：({aaa}*{bbb})を満たさない条件の場合
(!{aaa}+!{bbb})
例2：({aaa}+{bbb})を満たさない条件の場合
(!{aaa}*!{bbb})

記述例：

「Success」を含みかつ「Error」を含まない場合

{Success}*!{Error}

<VARIABLE>・・・</VARIABLE>
－
そのステップに可変文字列を設定する場合，可変文字列に関する設定をします。次に示すタグを使用して指定します。

<VARIABLE_TARGET>タグ

<SUBSTITUTE_TARGET>タグまたは<SUBSTITUTE_COMMAND>タグ

<SUBSTITUTE_FORCE_URLENCODE>タグ

複数の可変文字列を定義する場合，複数の<VARIABLE>タグで指定します。省略する場合は，<VARIABLE>タグおよび配下のタグの記述を省略します。省略した場合は，このステップに可変文字列は設定されません。
<VARIABLE>タグの詳細については，「(3)　<STEP>タグ内の<VARIABLE>タグ」を参照してください。

<START_SCOPE>・・・</START_SCOPE>
－
起点となるスコープ名を指定します。スコープ名には，「SCOPE1」,「SCOPE2」,「SCOPE3」,「SCOPE4」,「SCOPE5」,「SCOPE6」,「SCOPE7」,「SCOPE8」のうちのどれかを指定します。起点となるスコープを複数指定する場合は，<START_SCOPE>タグを複数記述します。

<END_SCOPE>・・・</END_SCOPE>
－
終点となるスコープ名を指定します。スコープ名には，「SCOPE1」,「SCOPE2」,「SCOPE3」,「SCOPE4」,「SCOPE5」,「SCOPE6」,「SCOPE7」,および「SCOPE8」のうちのどれかを指定します。終点となるスコープを複数指定する場合は，<END_SCOPE>タグを複数記述します。

（凡例）

○：必須項目

－：オプション項目

注※1

POSTメソッドを使用する場合は必須項目

注※2

POSTメソッドを使用する場合は，<FORM_URLENCODED>タグ，<TEXT_PLAIN>タグ，<MULTIPART_FORM_DATA>タグ，および<OTHER>タグのうちのどれか指定します。

注※3

<MULTIPART_FORM_DATA>タグを指定した場合は必須項目

注※4

Web認証をする場合は必須項目

注※5

Web認証をする場合で，かつパスワードユーティリティでパスワードを登録していない場合は必須項目

注※6

<PROXY_NOUSE>タグを指定した場合は指定できません。

注※7

デフォルトのプロキシは使用しないで，特定のプロキシを使用する場合は必須項目

注※8

デフォルトのプロキシを使用しないで，プロキシ認証をする場合は必須項目

注※9

デフォルトのプロキシを使用しないでプロキシ認証をする場合で，かつパスワードユーティリティでパスワードを登録していない場合は必須項目

(3)　<STEP>タグ内の<VARIABLE>タグ

<VARIABLE>タグは，Webトランザクションのステップ情報で可変文字列および代替文字列を設定します。代替文字列は，<VARIABLE>タグ内の<SUBSTITUTE_TARGET>タグで指定します。

(a)　書式

<VARIABLE>タグの書式

<VARIABLE>
 <VARIABLE_TARGET>
   <VARIABLE_TYPE>可変文字列が含まれる個所</VARIABLE_TYPE>
   <VARIABLE_PART>可変文字列となる部分</VARIABLE_PART>
 </VARIABLE_TARGET>

受信したデータに代替文字列が含まれる場合
 <SUBSTITUTE_TARGET>
   <!-- SUBSTITUTE_TARGET -->
 </SUBSTITUTE_TARGET>

コマンドを実行して代替文字列を取得する場合
 <SUBSTITUTE_COMMAND>
   <TARGET_COMMAND_LINE>実行するコマンドライン</TARGET_COMMAND_LINE>
   <TARGET_COMMAND_ARG>
     <SUBSTITUTE_TARGET>
       <!-- SUBSTITUTE_TARGET -->
     </SUBSTITUTE_TARGET>
   </TARGET_COMMAND_ARG>
   …
 </SUBSTITUTE_COMMAND>

 <SUBSTITUTE_FORCE_URLENCODE></SUBSTITUTE_FORCE_URLENCODE>

</VARIABLE>

<SUBSTITUTE_TARGET>タグの書式

<SUBSTITUTE_TARGET>
 <TARGET_STEP_ID>ステップの指定</TARGET_STEP_ID>

取得したHTMLに代替文字列が含まれている場合
 <TARGET_ELEMENT>
   <TARGET_ELEMENT_NAME>
     代替文字列を含む要素の要素名
   </TARGET_ELEMENT_NAME>
   <TARGET_ELEMENT_ATTRIBUTE>
     代替文字列を含む要素の属性
   </TARGET_ELEMENT_ATTRIBUTE>
   …
   <TARGET_ELEMENT_CONTENT>
     代替文字列を含む要素の内容に含まれる文字列
   </TARGET_ELEMENT_CONTENT>
   …
   <TARGET_ELEMENT_POSITION>
     上記の条件に合致する要素が複数ある場合，先頭から数えて何番目の要素か
   </TARGET_ELEMENT_POSITION>
 </TARGET_ELEMENT>

 <SUBSTITUTE_TYPE>

 代替文字列が要素の内容に含まれている場合
   <TYPE_CONTENT></TYPE_CONTENT>

 代替文字列が要素の属性値に含まれている場合
   <TYPE_ATTRIBUTE>代替文字列が含まれる属性の属性名</TYPE_ATTRIBUTE>

 </SUBSTITUTE_TYPE>

代替文字列が取得したHTTPヘッダーに含まれている場合
 <TARGET_HEADER>
   <TARGET_HEADER_NAME>
     代替文字列を含むヘッダーの名称
   </TARGET_HEADER_NAME>
   <TARGET_HEADER_VALUE>
     代替文字列を含むヘッダーの値
   </TARGET_HEADER_VALUE>
 </TARGET_HEADER>
 <SUBSTITUTE_RANGE>
   <BEFORE_RANGE>代替文字列の直前の文字列</BEFORE_RANGE>
   <AFTER_RANGE>代替文字列の直後の文字列</AFTER_RANGE>
 </SUBSTITUTE_RANGE>
</SUBSTITUTE_TARGET>

(b)　定義内容

表7-26　<VARIABLE>の定義内容

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<VARIABLE_TARGET>・・・</VARIABLE_TARGET>
○
可変文字列を指定するタグです。<VARIABLE_TYPE>タグ，<VARIABLE_PART>タグを含みます。
このタグで指定する可変文字列は，そのステップで定義されているほかの<VARIABLE>タグに含まれる<VARIABLE_TARGET>タグで指定する可変文字列と一部でも重複できません。

<VARIABLE_TYPE>・・・</VARIABLE_TYPE>
((URL | MESSAGE_BODY | COOKIE))
○
可変文字列が含まれる個所を"URL"，"MESSAGE_BODY"または"COOKIE"のどれかで指定します。

<VARIABLE_PART>・・・</VARIABLE_PART>
((1 ～ 4095バイトの文字列))
○
可変文字列となる部分を指定します。<VARIABLE_TYPE>タグで指定した個所内の，記録時の可変文字列を指定します。指定した文字列が複数存在する場合，先頭から検索して初めに一致した文字列だけを記録時の可変文字列として指定したことになります。
例えば，動的セッション管理を行っており，記録時のセッションID（可変文字列）が「0123456789」で，記録したURLが，「http://www.jp1.hitachi.co.jp/sample.cgi?id=0000&sessionid=0123456789」となるとき，<VARIABLE_PART>タグには「0123456789」を指定します。
次の場合は，記録されているURLやメッセージボディの可変文字列部分を「$VAR1$」，「$VAR2$」などに変更し，可変文字列として定義することをお勧めします。

複数の文字列を同様に置き換えたい場合

可変文字列がマルチバイト文字の場合

同じ<STEP>タグ内で，<REQUEST_CHARSET>タグにShift_JIS以外を定義する場合
この場合，<VARIABLE_PART>タグにマルチバイト文字を指定すると，可変文字列が正しく認識されないことがあります。

<SUBSTITUTE_TARGET>・・・</SUBSTITUTE_TARGET>
－※1
代替文字列を指定するタグです。<TARGET_STEP_ID>タグ，<TARGET_ELEMENT>タグ，<SUBSTITUTE_TYPE>タグ，<TARGET_HEADER>タグおよび<SUBSTITUTE_RANGE>タグを含みます。詳細については，「表 7-27」を参照してください。

<SUBSTITUTE_COMMAND>・・・</SUBSTITUTE_COMMAND>
－※1
コマンドを実行して代替文字列を取得する場合に指定するタグです。<TARGET_COMMAND_LINE>タグ，<TARGET_COMMAND_ARG>タグを含みます。

<TARGET_COMMAND_LINE>・・・</TARGET_COMMAND_LINE>
((1バイト以上の文字列))
－※2
代替文字列を取得するために実行するコマンドラインを指定するタグです。実行するコマンド，および動的に変化しない引数を指定できます。
コマンドの実行に成功した場合の戻り値（終了コード）は0である必要があります。戻り値（終了コード）が0以外の場合は，コマンドが異常終了したと判断されます。コマンドが異常終了した場合，またはコマンドの実行に失敗した場合は，<VARIABLE_PART>タグで指定した可変文字列は空文字に置き換えられます。
実行するコマンドのパスは，「&quot;」で囲むことをお勧めします。実行するコマンドのパスを「&quot;」で囲まないで，かつ，実行するコマンドに空白が含まれていると，コマンドが正しく実行されないことがあります。

<TARGET_COMMAND_ARG>・・・</TARGET_COMMAND_ARG>
－
<TARGET_COMMAND_LINE>タグで指定したコマンドラインに，引数を追加する場合に指定するタグです。<SUBSTITUTE_TARGET>タグを含みます。
追加する引数は，<SUBSTITUTE_TARGET>タグを使用し，受信したデータから切り出したものを使用します。切り出した文字列は，ダブルクォーテーション（"）で囲まれ，引数としてコマンドラインに追加されます。
引数を複数追加する場合は，<TARGET_COMMAND_ARG>タグを複数指定してください。

<SUBSTITUTE_FORCE_URLENCODE></SUBSTITUTE_FORCE_URLENCODE>
－
代替文字列を可変文字列と置き換える場合で，URLで区切り文字として扱われる文字を含めたすべての文字に対して，URLエンコードするときに指定します。このタグを指定した場合，次のようにURLエンコードされます。

英数字，「*」，「-」，「.」，「@」，「_」

変換されません。

半角スペース

「+」に変換されます。

上記以外の文字列

1バイトごとに「%xy」の3文字の文字列に変換されます（x，yはそれぞれ4ビットを16進数で表現した値）。

（凡例）

○：<VARIABLE>タグを指定した場合の必須項目

－：<VARIABLE>タグを指定した場合のオプション項目

注※1

<SUBSTITUTE_TARGET>タグまたは<SUBSTITUTE_COMMAND>タグのどちらか一つを指定します。

注※2

<SUBSTITUTE_COMMAND>タグを指定した場合，必ず指定します。

表7-27　<SUBSTITUTE_TARGET>の定義内容

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<TARGET_STEP_ID>・・・</TARGET_STEP_ID>
((1～255バイトの英数字およびハイフン・アンダースコア・半角スペース))
○
代替文字列が含まれるHTMLファイルを取得するステップのステップ識別子を指定します。本ステップより前のステップで定義されているステップ識別子を指定する必要があります。

<TARGET_ELEMENT>・・・</TARGET_ELEMENT>
－※1
<TARGET_STEP_ID>タグで指定したステップが取得するHTMLファイル内の，代替文字列が含まれる要素を特定します。<TARGET_ELEMENT_NAME>タグ，<TARGET_ELEMENT_ATTRIBUTE>タグ，<TARGET_ELEMENT_CONTENT>タグ，<TARGET_ELEMENT_POSITION>タグを含みます。
<TARGET_ELEMENT_NAME>タグで要素を特定できない場合，<TARGET_ELEMENT_ATTRIBUTE>タグ，<TARGET_ELEMENT_CONTENT>タグ，<TARGET_ELEMENT_POSITION>タグのすべて，または一部を指定して，代替文字列が含まれる要素を特定できるように指定する必要があります。

<TARGET_ELEMENT_NAME>・・・</TARGET_ELEMENT_NAME>
((1～1023バイトの文字列))
－※2
代替文字列が含まれる要素の要素名を指定します。大文字・小文字は区別されません。なお，指定された要素名のHTMLの要素としての妥当性は検証しません。指定された文字列を要素名として扱います。
例えば，INPUT要素（<INPUT … />）を指定する場合，<TARGET_ELEMENT_NAME>タグには「INPUT」を指定します。

<TARGET_ELEMENT_ATTRIBUTE>・・・</TARGET_ELEMENT_ATTRIBUTE>
((1～1023バイトの文字列))
－
代替文字列が含まれる要素の属性を一つ指定します。
<TARGET_ELEMENT_NAME>タグで指定した要素が複数存在する場合など，<TARGET_ELEMENT_NAME>タグの指定だけでは要素を特定できない場合，要素の属性を指定することで要素の特定または絞り込みができるときに指定します。動的に変化する属性は指定しないでください。なお，指定された属性名および属性値の妥当性は検証しません。
「属性名＝属性値」の形式で指定します。「属性名」の部分については，大文字・小文字は区別しません。「属性値」の部分は，大文字・小文字を区別します。複数の属性を指定する場合は，<TARGET_ELEMENT_ATTRIBUTE>タグを複数指定してください。

<TARGET_ELEMENT_CONTENT>・・・</TARGET_ELEMENT_CONTENT>
((1～1023バイトの文字列))
－
代替文字列が含まれる要素の内容に含まれる文字列を指定します。
<TARGET_ELEMENT_NAME>タグで指定した要素が複数存在する場合など，<TARGET_ELEMENT_NAME>タグの指定だけでは要素を特定できない場合，要素の内容を指定することで要素の特定または絞り込みができるときに指定します。動的に変化する要素の内容は指定しないでください。
要素の内容に含まれる文字列を複数指定する場合は，<TARGET_ELEMENT_CONTENT>タグを複数指定してください。

<TARGET_ELEMENT_POSITION>・・・</TARGET_ELEMENT_POSITION>
((1～1023)) <<1>>
－
<TARGET_ELEMENT_NAME>タグ，<TARGET_ELEMENT_ATTRIBUTE>タグ，<TARGET_ELEMENT_CONTENT>タグのすべて，または一部で指定した条件を満たす要素が複数存在する場合，先頭から数えて何番目の要素に代替文字列が含まれるかを指定します。

<SUBSTITUTE_TYPE>・・・</SUBSTITUTE_TYPE>
－※2
代替文字列が含まれる個所を指定します。<TYPE_CONTENT>タグまたは<TYPE_ATTRIBUTE>タグのどちらかを指定します。

<TYPE_CONTENT></TYPE_CONTENT>
－※3
代替文字列が要素の内容に含まれる場合に指定します。

<TYPE_ATTRIBUTE>・・・</TYPE_ATTRIBUTE>
((1～1023バイトの文字列))
－※3
代替文字列が要素の属性値に含まれる場合にその属性名を指定します。"="は指定できません。また，指定した属性名の大文字・小文字は区別しません。

<TARGET_HEADER>・・・</TARGET_HEADER>
－※1
<TARGET_STEP_ID>タグで指定したステップで応答されたHTTPヘッダー内の，代替文字列が含まれる要素を特定するためのタグです。<TARGET_HEADER_NAME>タグおよび<TARGET_HEADER_VALUE>タグを含みます。
<TARGET_HEADER_NAME>タグでヘッダーを特定できない場合，<TARGET_HEADER_VALUE>タグを指定して，代替文字列が含まれるヘッダーを特定できるように指定してください。
<TARGET_HEADER_NAME>タグと<TARGET_HEADER_VALUE>タグを指定しても，ヘッダーが特定できなかった場合は，そのうちの最初に受信したヘッダーが指定されたヘッダーとして扱われます。

<TARGET_HEADER_NAME>・・・</TARGET_HEADER_NAME>
((1バイト以上の文字列))
－※4
代替文字列が含まれるヘッダー名を指定するタグです。大文字・小文字は区別しません。なお，指定されたヘッダー名のHTTPヘッダーとしての妥当性は検証しません。指定された文字列はヘッダー名として扱われます。指定されたヘッダー名と完全に一致するヘッダーが，受信したHTTPヘッダーから検索されます。
例えば，Set-Cookieヘッダー（Set-Cookie:・・・）を指定する場合，<TARGET_HEADER_NAME>タグには「Set-Cookie」を指定します。

<TARGET_HEADER_VALUE>・・・</TARGET_HEADER_VALUE>
((1バイト以上の文字列))
－
代替文字列が含まれるヘッダーの値に部分一致する文字列を指定します。
<TARGET_HEADER_NAME>タグで指定したヘッダーが複数存在する場合など，<TARGET_HEADER_NAME>タグの指定だけではヘッダーを特定できない場合，ヘッダーの値を指定することでヘッダーの特定または絞り込みができるときに指定します。動的に変化するヘッダーの値は指定しないでください。

<SUBSTITUTE_RANGE>・・・</SUBSTITUTE_RANGE>
－
<SUBSTITUTE_TYPE>タグで指定した個所の一部だけ代替文字列として扱う場合に指定します。<BEFORE_RANGE>タグ，<AFTER_RANGE>タグを含みます。省略する場合は，<SUBSTITUTE_RANGE>タグと配下のタグの記述を省略します。省略した場合は，<SUBSTITUTE_TYPE>タグで指定した個所のすべてを指定したことになります。

<BEFORE_RANGE>・・・</BEFORE_RANGE>
((1～255バイトの文字列))
－※5
<SUBSTITUTE_TYPE>タグで指定した個所内の先頭部分を代替文字列として扱わない場合に指定します。代替文字列の直前（代替文字列は含まない）の文字列を指定します。なお，<SUBSTITUTE_TYPE>タグで指定した個所内に指定した文字列と同じ文字列が複数存在する場合，先頭から検索して初めに現れた文字列を指定したことになります。省略した場合，または指定した文字列が存在しなかった場合は，<SUBSTITUTE_TYPE>タグで指定した個所の先頭から代替文字列として扱います。
<SUBSTITUTE_TYPE>タグで<TYPE_ATTRIBUTE>タグを指定した場合は，属性値の範囲を示す「"」や「'」は指定できません。

<AFTER_RANGE>・・・</AFTER_RANGE>
((1～255バイトの文字列))
－※5
<SUBSTITUTE_TYPE>タグで指定した個所内の末尾部分を代替文字列として扱わない場合に指定します。代替文字列の直後（代替文字列は含まない）の文字列を指定します。なお，<SUBSTITUTE_TYPE>タグで指定した個所内に指定する文字列と同じ文字列が複数存在する場合，<BEFORE_RANGE>タグで指定した文字列の終わりから検索して初めに現れた文字列を指定したことになります。省略した場合，または指定した文字列が存在しなかった場合は，<SUBSTITUTE_TYPE>タグで指定した個所の末尾までを代替文字列として扱います。
<SUBSTITUTE_TYPE>タグで<TYPE_ATTRIBUTE>タグを指定した場合は，属性値の範囲を示す「"」や「'」は指定できません。

（凡例）

○：<SUBSTITUTE_TARGET>タグを指定した場合の必須項目

－：<SUBSTITUTE_TARGET>タグを指定した場合のオプション項目

注※1

<TARGET_ELEMENT>タグまたは<TARGET_HEADER>タグのどちらか一つを指定します。

注※2

<TARGET_ELEMENT>タグを指定した場合，必ず指定します。

注※3

<TYPE_CONTENT>タグまたは<TYPE_ATTRIBUTE>タグのどちらかを指定します。

注※4

<TARGET_HEADER>タグを指定した場合，必ず指定します。

注※5

<SUBSTITUTE_RANGE>タグを指定した場合，どちらかまたは両方を指定する必要があります。

(4)　記述例

Webトランザクションファイルの記述例を次に示します。

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" standalone="no"?>
<!DOCTYPE TRANSACTION_LIST SYSTEM "espwebtrans.dtd">
<TRANSACTION_LIST>
<TRANSACTION>
 <TRANSACTION_PARAM>
   <TRANSACTION_NAME>メールシステムのトランザクション
   </TRANSACTION_NAME>
   <IGNORE_EMBEDDED_RESOURCE></IGNORE_EMBEDDED_RESOURCE>
   <NO_CACHE></NO_CACHE>
   <KEEP_ALIVE></KEEP_ALIVE>
 </TRANSACTION_PARAM>

 <STEP>
   <TITLE>ログイン画面</TITLE>
   <REQUEST>
     <URL>http://www.xxx.co.jp/login.jsp</URL>
   </REQUEST>
   <START_SCOPE>SCOPE1</START_SCOPE>
 </STEP>

 <STEP>
   <FRAME_NAME>subframe</FRAME_NAME>
   <REQUEST>
     <URL>http://www.xxx.co.jp/subframe.html</URL>
   </REQUEST>
   <END_SCOPE>SCOPE1</END_SCOPE>
 </STEP>

 <STEP>
   <TITLE>ログイン成功画面</TITLE>
   <REQUEST>
     <URL>http://www.xxx.co.jp/login_exec.jsp</URL>
     <POST>
       <CONTENT_TYPE>
         <FORM_URLENCODED></FORM_URLENCODED>
       </CONTENT_TYPE>
       <MESSAGE_BODY>login_name=hoge&amp;password=hogehoge
       </MESSAGE_BODY>
     </POST>
   </REQUEST>
   <RESPONSE_PATTERN>{ログイン成功}*(!{失敗}*!{エラー})
   </RESPONSE_PATTERN>
 </STEP>

</TRANSACTION>
</TRANSACTION_LIST>

7.6　コマンド登録ファイル（espcommand.xml）

コマンド登録ファイルは，作成したユーザー定義コマンドを登録するためのファイルです。Probe Daemonの起動時に読み込まれます。

なお，コマンド登録ファイルの定義内容を有効にするには，PFM - Agent for Service Responseを再起動する必要があります。

＜この節の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　記述例

(1)　書式

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" standalone="no"?>
<!DOCTYPE COMMAND_LIST SYSTEM "espcommand.dtd">
<COMMAND_LIST>
  <ESP_NAME/>
  <COMMAND>
     <USER_COMMAND_ID>ユーザー定義サービスID</USER_COMMAND_ID>
     <USER_COMMAND>ユーザー定義コマンド</USER_COMMAND>
     <EXECUTION_TIME></EXECUTION_TIME>
  </COMMAND>
・・・
</COMMAND_LIST>

(2)　定義内容

(a)　XML宣言，文書型宣言

1行目には，XML宣言を，2行目には，文書型宣言を記述します。次に示すとおりに記述してください。

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" standalone="no"?>
<!DOCTYPE COMMAND_LIST SYSTEM "espcommand.dtd">

(b)　XML定義内容

表7-28　XML定義内容

XMLタグ
必須
タグの役割，指定する値

<COMMAND_LIST>・・・</COMMAND_LIST>
○
ユーザー定義コマンドの一覧を示すタグです。一つ以上の<COMMAND>タグを含みます。</COMMAND>タグの直後に，別の<COMMAND>タグを開始できます。

<ESP_NAME/>
○
必ず定義してください。

<COMMAND>・・・</COMMAND>
○
ユーザー定義コマンドを設定するタグです。<USER_COMMAND_ID>タグ，<USER_COMMAND>タグ，および<EXECUTION_TIME>タグを含みます。

<USER_COMMAND_ID>・・・</USER_COMMAND_ID>
((1～100))
○
ユーザー定義コマンドを識別するためのユーザー定義IDを指定します。

<USER_COMMAND>・・・</USER_COMMAND>
((512バイト以内の文字列))
○
ユーザー定義コマンドを指定します。オプションが必要なコマンドはオプションも含めて1行で記述します。

<EXECUTION_TIME>・・・</EXECUTION_TIME>
－
このタグを指定した場合は，ユーザー定義コマンドの実行に掛かった時間（起動してから終了するまで）を応答性能情報とする場合に指定します。指定しない場合は，ユーザー定義コマンドが標準出力に出力した値を応答性能情報とします。

（凡例）

○：必須項目

－：オプション項目

(3)　記述例

コマンド登録ファイルの記述例を次に示します。

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" standalone="no"?>
<!DOCTYPE COMMAND_LIST SYSTEM "espcommand.dtd">
<COMMAND_LIST>
  <ESP_NAME/>
  <COMMAND>
     <USER_COMMAND_ID>1</USER_COMMAND_ID>
     <USER_COMMAND>command1.exe</USER_COMMAND>
  </COMMAND>
  <COMMAND>
     <USER_COMMAND_ID>2</USER_COMMAND_ID>
     <USER_COMMAND>command2.exe</USER_COMMAND>
     <EXECUTION_TIME></EXECUTION_TIME>
  </COMMAND>
</COMMAND_LIST>

7.7　計測条件ラベル定義ファイル（esptasklabel.conf）

計測条件に任意のラベル名を定義するファイルです。

注意

同一タスクIDのタスクについて，計測条件登録ファイル（esptask.xml）でラベル名が定義されている場合，計測条件登録ファイルでの設定が優先されます。

なお，計測条件登録ファイルで定義したラベル名は，PFM - Web Console上でTask Labelプロパティとして確認，変更できます。計測条件ラベル定義ファイルで定義したラベル名をPFM - Web Consoleから確認したり変更したりすることはできません。

＜この節の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　記述例

(1)　書式

[label definition]
task_id=計測条件ID
task_label=計測条件ラベル名

注意

計測条件ラベル定義ファイルを記述するときの注意事項を次に示します。

キー名称と値は「=（イコール）」でつないで記述すること。

キー名称と値は1行で記述すること。

行頭は1カラム目から記述すること。

なお，先頭が「#（シャープ）」の行は，コメント行とみなされます。

(2)　定義内容

label definitionセクション

計測条件のIDと任意のラベル名とを組み合わせて定義します。計測条件ラベルを，定義する計測条件の数だけ記述します。IDとラベル名のどちらかの定義が正しくない場合，その組み合わせの定義は反映されません。

表7-29　label definitionセクションの定義内容

キー名
必須
指定する値

task_id
○
ラベルを定義する計測条件のIDを指定します。

task_label
((63バイト以内の文字列※))
○
計測条件に対する任意の名称を指定します。ほかの計測条件と重複しない一意の名称を指定する必要があります。

（凡例）

○：必須項目

注※

「,（コンマ）」，「"（ダブルクォーテーション）」，「=（イコール）」は指定できません。

(3)　記述例

計測条件ラベル定義ファイルの記述例を次に示します。

[label definition]
task_id=1
task_label=HTTP A Server
task_id=2
task_label=HTTPS Shopping Server
task_id=3
task_label=POP3 Mail Server

7.8　IE Recorder動作条件定義ファイル（jpcvierec.conf）

IE Recorderの動作条件定義ファイルは，IE Recorderの動作条件を定義するファイルです。IE Recorderの起動時に読み込まれます。

＜この節の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　記述例

(1)　書式

[IE Recorder]
replay_wait=再生待ち時間
operation_name=操作名,記録対象タグ,属性名=属性値
address_bar=アドレスバーの初期URL

注意

IE Recorder動作条件定義ファイルを記述するときの注意事項を次に示します。

キー名称と値は「=（イコール）」でつないで記述すること。

キー名称と値は1行で記述すること。

行頭は1カラム目から記述すること。

なお，先頭が「#（シャープ）」の行は，コメント行とみなされます。

(2)　定義内容

IE Recorderセクション

IE Recorderに関する項目を定義します。

表7-30　IE Recorderセクションの定義内容

キー名
必須
指定する値

replay_wait
((0～99))(秒)《1》
－
各操作を再生するときの待ち時間を秒単位で指定します。省略した場合は,1(秒)となります。再生速度を遅くしたい場合に指定します。

operation_name
((操作名,記録対象タグ[,属性,...]))
－
操作リストに表示される操作名，標準で記録するタグ名，および属性※を指定します。指定されたタグおよび属性の妥当性は検証されません。

address_bar
((URL))
－
アドレスバーのプルダウンリストに表示するURLを指定します。URLの先頭が「http://」または「https://」以外の場合は，先頭に「http://」が付加された形でプルダウンリストに表示されます。
よく使用するURLを記載することで，ブックマークのような使い方ができます。

（凡例）

－：オプション項目

((　))：キー値の範囲

《　》：デフォルト値

注※

属性は，「属性名=属性値」で指定します。属性は省略したり，複数指定したりできます。

・属性を省略した場合

指定した記録対象タグ名に関する操作が，指定した操作名で操作リストに表示されます。

・属性を複数指定した場合

指定した記録対象タグ名でかつ，指定した属性がすべて含まれるタグに関する操作が，指定した操作名で操作リストに表示されます。なお，該当する記録対象タグおよび属性が複数定義されている場合，先に定義されているものが有効となるため，あとに定義されているものは無視されます。

(3)　記述例

IE Recorder動作条件定義ファイルの記述例を次に示します。

[IE Recorder]
replay_wait=0
operation_name=リンククリック,a
operation_name=ボタンクリック,button
operation_name=チェック,input,type=radio
operation_name=チェック,input,type=checkbox
operation_name=テキスト入力,input,type=text
operation_name=テキスト入力,input,type=password
operation_name=テキスト入力,input,type=file
operation_name=ボタンクリック,input,type=submit
operation_name=ボタンクリック,input,type=reset
operation_name=ボタンクリック,input,type=button
operation_name=ボタンクリック,input,type=image
operation_name=選択,select
operation_name=テキスト入力,textarea
address_bar=

7.9　Web Recorder動作条件定義ファイル（wr.conf）

Web Recorderの動作条件を定義するファイルです。Web Recorderの起動時に読み込まれます。

＜この節の構成＞

(1)　書式

(2)　定義内容

(3)　記述例

(1)　書式

[Web Recorder]
IE_flag=Internet Explorerの起動の要否

注意

Web Recorder動作条件定義ファイルを記述するときの注意事項を次に示します。

キー名称と値は「=（イコール）」でつないで記述すること。

キー名称と値は1行で記述すること。

行頭は1カラム目から記述すること。

なお，先頭が「#（シャープ）」の行は，コメント行とみなされます。

(2)　定義内容

Web Recorderセクション

Web Recorderに関する項目を定義します。

表7-31　Web Recorderセクションの定義内容

キー名
必須
指定する値

IE_flag
((YまたはN))《Y》
－
Internet Explorerを起動するかどうかを指定します。起動する場合は「Y」を，起動しない場合は「N」を指定します。

（凡例）

－：オプション項目

(3)　記述例

[Web Recorder]
IE_flag=Y

8.　監視テンプレート

この章では，PFM - Agent for Service Responseの監視テンプレートについて説明します。

＜この章の構成＞

監視テンプレートの概要

アラームの記載形式

アラーム一覧

FTP Failure

FTP Response Time

IES Failure

IES Replay Time

IMAP4 Failure

IMAP4 Response Time

POP3 Failure

POP3 Response Time

SMTP Failure

SMTP Response Time

TCP Failure

TCP Response Time

WT Failure

WT Response Time

レポートの記載形式

レポートのフォルダ構成

レポート一覧

DHCP Response Time Status

DHCP Response Time Status（リアルタイムレポート）

DHCP Response Time Summary

DHCP Response Time Trend

DNS Response Time Status

DNS Response Time Status（リアルタイムレポート）

DNS Response Time Summary

DNS Response Time Trend

FTP Rate

FTP Response Time Status

FTP Response Time Status（リアルタイムレポート）

FTP Response Time Summary

FTP Response Time Trend

FTP Top 10

HTTP Rate

HTTP Response Time Status

HTTP Response Time Status（リアルタイムレポート）

HTTP Response Time Summary

HTTP Response Time Trend

HTTP Top 10

HTTPS Rate

HTTPS Response Time Status

HTTPS Response Time Status（リアルタイムレポート）

HTTPS Response Time Summary

HTTPS Response Time Trend

HTTPS Top 10

IE Scenario Detail

IE Scenario Logged Message

IE Scenario Replay Time Status

IE Scenario Replay Time Status（リアルタイムレポート）

IE Scenario Replay Time Summary

IE Scenario Replay Time Trend

IE Scenario Scope Detail

IE Scenario Scope Rate

IE Scenario Top 10

IMAP4 Rate

IMAP4 Response Time Status

IMAP4 Response Time Status（リアルタイムレポート）

IMAP4 Response Time Summary

IMAP4 Response Time Trend

IMAP4 Top 10

POP3 Rate

POP3 Response Time Status

POP3 Response Time Status（リアルタイムレポート）

POP3 Response Time Summary

POP3 Response Time Trend

POP3 Top 10

Scope Detail

SMTP Rate

SMTP Response Time Status

SMTP Response Time Status（リアルタイムレポート）

SMTP Response Time Summary

SMTP Response Time Trend

SMTP Top 10

TCP Response Time Status

TCP Response Time Status（リアルタイムレポート）

TCP Response Time Summary

TCP Response Time Trend

Transaction Detail

User Defined Service Response Time Status

User Defined Service Response Time Status（リアルタイムレポート）

User Defined Service Response Time Summary

User Defined Service Response Time Trend

Web Transaction Response Time Status

Web Transaction Response Time Status（リアルタイムレポート）

Web Transaction Response Time Summary

Web Transaction Response Time Trend

Web Transaction Scope Detail

Web Transaction Scope Rate

Web Transaction Top 10

監視テンプレートの概要

Performance Managementでは，次の方法でアラームとレポートを定義できます。

PFM - Agentで定義されているアラームやレポートをそのまま使用する

PFM - Agentで定義されているアラームやレポートをコピーしてカスタマイズする

ウィザードを使用して新規に定義する

PFM - Agentで用意されているアラームやレポートを「監視テンプレート」と呼びます。監視テンプレートのレポートとアラームは，必要な情報があらかじめ定義されているので，コピーしてそのまま使用したり，ユーザーの環境に合わせてカスタマイズしたりできます。そのため，ウィザードを使用して新規に定義をしなくても，監視対象の運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

この章では，PFM - Agent for Service Responseで定義されている監視テンプレートのアラームとレポートの設定内容について説明します。

監視テンプレートの使用方法の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働分析のためのレポートの作成またはアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

アラームの記載形式

ここでは，アラームの記載形式を示します。アラームは，アルファベット順に記載しています。

アラーム名

監視テンプレートのアラーム名を示します。

概要

このアラームで監視できる監視対象の概要について説明します。

主な設定

このアラームの主な設定値を表で説明します。この表では，アラームの設定値と，PFM - Web Consoleのアラーム階層の［プロパティの表示］で表示される［プロパティ］画面の設定項目との対応を示しています。各アラームの設定の詳細については，PFM - Web Consoleのアラーム階層の［プロパティ］画面で確認してください。

設定値の「－」は，設定が常に無効であることを示します。

なお，条件式で異常条件と警告条件が同じ場合は，アラームイベントは異常のものだけが発行されます。

関連レポート

このアラームに関連する，監視テンプレートのレポートを示します。

アラーム一覧

PFM - Agent for Service Responseの監視テンプレートで定義されているアラームは，「PFM SR Template Alarms 09.00」というアラームテーブルにまとめられています。「09.00」は，監視テンプレートのアラームテーブルのバージョンを示します。

監視テンプレートとして提供するアラームには2種類あります。目的に応じて使い分けたり併用したりして，運用に必要なアラームが発行されるように設定してください。

アラームの種類と使用目的を次の表に示します。

表8-1　アラームの種類と使用目的

アラームの種類
使用目的

<サービス名> Response Time<サービス名> Replay Time
計測値の異常を検知するためのアラーム。
計測結果が特定の範囲を超えたことを検知するためのアラームを発行したい場合に使用する。計測自体がエラー(タイムアウトを含む)になる場合，このアラームだけでは計測エラーを検知できないため，<サービス名> Failureと併用する。

<サービス名> Failure
計測エラーを検知するためのアラーム。計測値に依存しないで，計測がエラー(タイムアウトを含む)になったかどうかだけで判断する。

このアラームテーブルは，PFM - Web Consoleのアラーム階層に表示される「Service Response」フォルダに格納されています。監視テンプレートで定義されているアラームを次の表に示します。

表8-2　アラーム一覧

アラーム名 | 監視対象
FTP Failure | FTPサービスの計測が失敗したかどうか。
FTP Response Time | FTPサービスの総応答時間。
IES Failure | IEシナリオの計測が失敗したかどうか。
IES Replay Time | IEシナリオの総再生時間。
IMAP4 Failure | IMAP4サービスの計測が失敗したかどうか。
IMAP4 Response Time | IMAP4サービスの総応答時間。
POP3 Failure | POP3サービスの計測が失敗したかどうか。
POP3 Response Time | POP3サービスの総応答時間。
SMTP Failure | SMTPサービスの計測が失敗したかどうか。
SMTP Response Time | SMTPサービスの総応答時間。
TCP Failure | TCPサービスの計測が失敗したかどうか。
TCP Response Time | TCPサービスの総応答時間。
WT Failure | Webトランザクションサービスの計測が失敗したかどうか。
WT Response Time | Webトランザクションの総応答時間。

FTP Failure

概要

FTP FailureアラームはFTPサービスの計測が失敗したかどうかを監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
発生頻度を満たした時にアラーム通知する
しない

インターバル中
－

回しきい値超過
－

アクション
SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
FTP（PI_FTP）

フィールド
Result Strings

異常条件
< > SUCCESS

警告条件
< > SUCCESS

関連レポート

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past/FTP Response Time Summary

FTP Response Time

概要

FTP Response TimeアラームはFTPサービスの総応答時間を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
発生頻度を満たした時にアラーム通知する
しない

インターバル中
－

回しきい値超過
－

アクション
SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
FTP（PI_FTP）

フィールド
Total Response Time

異常条件
Total Response Time > 30

警告条件
Total Response Time > 15

関連レポート

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past/FTP Response Time Summary

IES Failure

概要

IES FailureアラームはIEシナリオの計測が失敗したかどうかを監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
発生頻度を満たした時にアラーム通知する
しない

インターバル中
－

回しきい値超過
－

アクション
SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
IE Scenario（PI_IES）

フィールド
Result Strings

異常条件
< > SUCCESS

警告条件
< > SUCCESS

関連レポート

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past/IE Scenario Replay Time Summary

IES Replay Time

概要

IES Replay TimeアラームはIEシナリオの総再生時間を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
発生頻度を満たした時にアラーム通知する
しない

インターバル中
－

回しきい値超過
－

アクション
SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
IE Scenario（PI_IES）

フィールド
Total Replay Time

異常条件
Total Replay Time > 30

警告条件
Total Replay Time > 15

関連レポート

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past/IE Scenario Replay Time Summary

IMAP4 Failure

概要

IMAP4 FailureアラームはIMAP4サービスの計測が失敗したかどうかを監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
発生頻度を満たした時にアラーム通知する
しない

インターバル中
－

回しきい値超過
－

アクション
SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
IMAP4（PI_IMP4）

フィールド
Result Strings

異常条件
< > SUCCESS

警告条件
< > SUCCESS

関連レポート

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past/IMAP4 Response Time Summary

IMAP4 Response Time

概要

IMAP4 Response TimeアラームはIMAP4サービスの総応答時間を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
発生頻度を満たした時にアラーム通知する
しない

インターバル中
－

回しきい値超過
－

アクション
SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
IMAP4（PI_IMP4）

フィールド
Total Response Time

異常条件
Total Response Time > 30

警告条件
Total Response Time > 15

関連レポート

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past/IMAP4 Response Time Summary

POP3 Failure

概要

POP3 FailureアラームはPOP3サービスの計測が失敗したかどうかを監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
発生頻度を満たした時にアラーム通知する
しない

インターバル中
－

回しきい値超過
－

アクション
SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
POP3（PI_POP3）

フィールド
Result Strings

異常条件
< > SUCCESS

警告条件
< > SUCCESS

関連レポート

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past/POP3 Response Time Summary

POP3 Response Time

概要

POP3 Response TimeアラームはPOP3サービスの総応答時間を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
発生頻度を満たした時にアラーム通知する
しない

インターバル中
－

回しきい値超過
－

アクション
SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
POP3（PI_POP3）

フィールド
Total Response Time

異常条件
Total Response Time > 30

警告条件
Total Response Time > 15

関連レポート

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past/POP3 Response Time Summary

SMTP Failure

概要

SMTP FailureアラームはSMTPサービスの計測が失敗したかどうかを監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
発生頻度を満たした時にアラーム通知する
しない

インターバル中
－

回しきい値超過
－

アクション
SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
SMTP（PI_SMTP）

フィールド
Result Strings

異常条件
< > SUCCESS

警告条件
< > SUCCESS

関連レポート

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past/SMTP Response Time Summary

SMTP Response Time

概要

SMTP Response TimeアラームはSMTPサービスの総応答時間を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
発生頻度を満たした時にアラーム通知する
しない

インターバル中
－

回しきい値超過
－

アクション
SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
SMTP（PI_SMTP）

フィールド
Total Response Time

異常条件
Total Response Time > 30

警告条件
Total Response Time > 15

関連レポート

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past/SMTP Response Time Summary

TCP Failure

概要

TCP FailureアラームはTCPサービスの計測が失敗したかどうかを監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
発生頻度を満たした時にアラーム通知する
しない

インターバル中
－

回しきい値超過
－

アクション
SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
TCP（PI_TCP）

フィールド
Result Strings

異常条件
< > SUCCESS

警告条件
< > SUCCESS

関連レポート

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past/TCP Response Time Summary

TCP Response Time

概要

TCP Response TimeアラームはTCPサービスの総応答時間を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
発生頻度を満たした時にアラーム通知する
しない

インターバル中
－

回しきい値超過
－

アクション
SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
TCP（PI_TCP）

フィールド
Total Response Time

異常条件
Total Response Time > 30

警告条件
Total Response Time > 15

関連レポート

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past/TCP Response Time Summary

WT Failure

概要

WT FailureアラームはWebトランザクションサービスの計測が失敗したかどうかを監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
発生頻度を満たした時にアラーム通知する
しない

インターバル中
－

回しきい値超過
－

アクション
SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
Web Transaction（PI_WT）

フィールド
Result Strings

異常条件
< > SUCCESS

警告条件
< > SUCCESS

関連レポート

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past/Web Transaction Response Time Summary

WT Response Time

概要

WT Response TimeアラームはWebトランザクションの総応答時間を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
発生頻度を満たした時にアラーム通知する
しない

インターバル中
－

回しきい値超過
－

アクション
SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
Web Transaction（PI_WT）

フィールド
Total Response Time

異常条件
Total Response Time > 30

警告条件
Total Response Time > 15

関連レポート

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past/Web Transaction Response Time Summary

レポートの記載形式

ここでは，レポートの記載形式を示します。レポートは，アルファベット順に記載しています。

レポート名

監視テンプレートのレポート名を示します。

概要

このレポートで表示できる情報の概要について説明します。

表示形式

このレポートの表示の形式を示します。

格納先

このレポートの格納先を示します。

レコード

このレポートで使用するパフォーマンスデータが，格納されているレコードを示します。履歴レポートを表示するためには，この欄に示すレコードを収集するように，あらかじめ設定しておく必要があります。レポートを表示する前に，PFM - Web Consoleのサービス階層の［プロパティ］画面で，このレコードが「Log = Yes」に設定されているか確認してください。リアルタイムレポートの場合，設定する必要はありません。

フィールド

このレポートで使用するレコードのフィールドについて，表で説明します。

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

このレポートに関連づけられた，監視テンプレートのレポートを表で説明します。このドリルダウンレポートを表示するには，PFM - Web Consoleのレポート画面のドリルダウンレポートプルダウンメニューから，該当するドリルダウンレポート名を選択し，［レポートの表示］をクリックしてください。なお，レポートによってドリルダウンレポートを持つものと持たないものがあります。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

このレポートのフィールドに関連づけられた，監視テンプレートのレポートを表で説明します。このドリルダウンレポートを表示するには，PFM - Web Consoleのレポートウィンドウのグラフ，一覧，または表をクリックしてください。履歴レポートの場合，時間項目からドリルダウンレポートを表示することで，より詳細な時間間隔でレポートを表示できます。なお，レポートによってドリルダウンレポートを持つものと持たないものがあります。

ドリルダウンレポートについての詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働分析のためのレポートの作成について説明している章を参照してください。

レポートのフォルダ構成

PFM - Agent for Service Responseのレポートのフォルダ構成を次に示します。<　>内は，フォルダ名を示します。

<Service Response>
 +-- <Monthly Trend>
 |     +-- DHCP Response Time Trend
 |     +-- DNS Response Time Trend
 |     +-- FTP Response Time Trend
 |     +-- HTTP Response Time Trend
 |     +-- HTTPS Response Time Trend
 |     +-- IE Scenario Replay Time Trend
 |     +-- IMAP4 Response Time Trend
 |     +-- POP3 Response Time Trend
 |     +-- SMTP Response Time Trend
 |     +-- TCP Response Time Trend
 |     +-- User Defined Service Response Time Trend
 |     +-- Web Transaction Response Time Trend
 +-- <Status Reporting>
 |     +-- <Daily Trend>
 |     |     +-- DHCP Response Time Status
 |     |     +-- DNS Response Time Status
 |     |     +-- FTP Response Time Status
 |     |     +-- HTTP Response Time Status
 |     |     +-- HTTPS Response Time Status
 |     |     +-- IE Scenario Replay Time Status
 |     |     +-- IMAP4 Response Time Status
 |     |     +-- POP3 Response Time Status
 |     |     +-- SMTP Response Time Status
 |     |     +-- TCP Response Time Status
 |     |     +-- User Defined Service Response Time Status
 |     |     +-- Web Transaction Response Time Status
 |     +-- <Real-Time>
 |           +-- DHCP Response Time Status
 |           +-- DNS Response Time Status
 |           +-- FTP Response Time Status
 |           +-- HTTP Response Time Status
 |           +-- HTTPS Response Time Status
 |           +-- IE Scenario Replay Time Status
 |           +-- IMAP4 Response Time Status
 |           +-- POP3 Response Time Status
 |           +-- SMTP Response Time Status
 |           +-- TCP Response Time Status
 |           +-- User Defined Service Response Time Status
 |           +-- Web Transaction Response Time Status
 +-- <Troubleshooting>
       +-- <Real-Time>
       |     +-- FTP Top 10
       |     +-- HTTP Top 10
       |     +-- HTTPS Top 10
       |     +-- IE Scenario Scope Detail
       |     +-- IE Scenario Scope Rate
       |     +-- IE Scenario Top 10
       |     +-- IMAP4 Top 10
       |     +-- POP3 Top 10
       |     +-- SMTP Top 10
       |     +-- Web Transaction Scope Detail
       |     +-- Web Transaction Scope Rate
       |     +-- Web Transaction Top 10
       |     +-- <Drilldown Only>
       |           +-- FTP Rate
       |           +-- HTTP Rate
       |           +-- HTTPS Rate
       |           +-- IE Scenario Detail
       |           +-- IMAP4 Rate
       |           +-- POP3 Rate
       |           +-- Scope Detail
       |           +-- SMTP Rate
       |           +-- Transaction Detail
       +-- <Recent Past>
             +-- DHCP Response Time Summary
             +-- DNS Response Time Summary
             +-- FTP Response Time Summary
             +-- HTTP Response Time Summary
             +-- HTTPS Response Time Summary
             +-- IE Scenario Logged Message
             +-- IE Scenario Replay Time Summary
             +-- IMAP4 Response Time Summary
             +-- POP3 Response Time Summary
             +-- SMTP Response Time Summary
             +-- TCP Response Time Summary
             +-- User Defined Service Response Time Summary
             +-- Web Transaction Response Time Summary

各フォルダの説明を次に示します。

「Monthly Trend」フォルダ

最近1か月間の1日ごとに集計された情報を表示する履歴レポートが格納されています。1か月のシステムの傾向を分析するために使用します。

「Status Reporting」フォルダ

日，または週ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。システムの総合的な状態を見るために使用します。

「Daily Trend」フォルダ

最近24時間の1時間ごとに集計された情報を表示する履歴レポートが格納されています。1日ごとにシステムの状態を確認するために使用します。

「Real-Time」フォルダ

システムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

「Troubleshooting」フォルダ

トラブルを解決するのに役立つ情報を表示するレポートが格納されています。システムに問題が発生した場合，問題の原因を調査するために使用します。

「Real-Time」フォルダ

現在のシステムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

さらに，このフォルダの下位には，次のフォルダがある場合があります。

「Drilldown Only」フォルダ
ドリルダウンレポート（フィールドレベル）として表示されるレポートが格納されています。そのレポートのフィールドに関連する詳細な情報を表示するために使用します。

「Recent Past」フォルダ

最近1時間の分単位に集計された情報を表示する履歴レポートが格納されています。

レポート一覧

監視テンプレートで定義されているレポートをアルファベット順に次の表に示します。

表8-3　レポート一覧

レポート名 | 表示する情報 | 格納先
DHCP Response Time Status | 最近24時間のDHCPに関する応答時間（時単位）。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend
DHCP Response Time Status（リアルタイムレポート） | DHCPに関する応答時間。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time
DHCP Response Time Summary | 最近1時間のDHCPに関する応答時間（分単位）。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past
DHCP Response Time Trend | 最近1か月間のDHCPに関する応答時間（日単位）。 | Reports/Service Response/Monthly Trend
DNS Response Time Status | 最近24時間のDNSに関する応答時間（時単位）。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend
DNS Response Time Status（リアルタイムレポート） | DNSに関する応答時間。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time
DNS Response Time Summary | 最近1時間のDNSに関する応答時間（分単位）。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past
DNS Response Time Trend | 最近1か月間のDNSに関する応答時間（日単位）。 | Reports/Service Response/Monthly Trend
FTP Rate | FTPの各詳細時間が占める割合。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only
FTP Response Time Status | 最近24時間のFTPに関する応答時間（時単位）。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend
FTP Response Time Status（リアルタイムレポート） | FTPに関する応答時間。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time
FTP Response Time Summary | 最近1時間のFTPに関する応答時間（分単位）。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past
FTP Response Time Trend | 最近1か月間のFTPに関する応答時間（日単位）。 | Reports/Service Response/Monthly Trend
FTP Top 10 | 各FTPサービスの総応答時間が長い上位10個。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time
HTTP Rate | HTTPの各詳細時間が占める割合。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only
HTTP Response Time Status | 最近24時間のHTTPに関する応答時間（時単位）。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend
HTTP Response Time Status（リアルタイムレポート） | HTTPに関する応答時間。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time
HTTP Response Time Summary | 最近1時間のHTTPに関する応答時間（分単位）。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past
HTTP Response Time Trend | 最近1か月間のHTTPに関する応答時間（日単位）。 | Reports/Service Response/Monthly Trend
HTTP Top 10 | 各HTTPサービスの総応答時間が長い上位10個。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time
HTTPS Rate | HTTPSの各詳細時間が占める割合。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only
HTTPS Response Time Status | 最近24時間のHTTPSに関する応答時間（時単位）。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend
HTTPS Response Time Status（リアルタイムレポート） | HTTPSに関する応答時間。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time
HTTPS Response Time Summary | 最近1時間のHTTPSに関する応答時間（分単位）。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past
HTTPS Response Time Trend | 最近1か月間のHTTPSに関する応答時間（日単位）。 | Reports/Service Response/Monthly Trend
HTTPS Top 10 | 各HTTPSサービスの総応答時間が長い上位10個。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time
IE Scenario Detail | IEシナリオの各スコープの総再生時間。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only
IE Scenario Logged Message | 最近1時間のイベントログやログファイルに書き込まれたメッセージについての履歴情報。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past
IE Scenario Replay Time Status | 最近24時間のIEシナリオに関する応答時間（時単位）。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend
IE Scenario Replay Time Status（リアルタイムレポート） | IEシナリオに関する再生時間。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time
IE Scenario Replay Time Summary | 最近1時間のIEシナリオに関する再生時間（分単位）。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past
IE Scenario Replay Time Trend | 最近1か月間のIEシナリオに関する再生時間（日単位）。 | Reports/Service Response/Monthly Trend
IE Scenario Scope Detail | 各IEシナリオ中の各スコープの再生時間。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time
IE Scenario Scope Rate | 各IEシナリオ中の各スコープが占める割合。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time
IE Scenario Top 10 | 各IEシナリオの総再生時間が長い上位10個。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time
IMAP4 Rate | IMAP4の各詳細時間が占める割合。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only
IMAP4 Response Time Status | 最近24時間のIMAP4に関する応答時間（時単位）。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend
IMAP4 Response Time Status（リアルタイムレポート） | IMAP4に関する応答時間。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time
IMAP4 Response Time Summary | 最近1時間のIMAP4に関する応答時間（分単位）。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past
IMAP4 Response Time Trend | 最近1か月間のIMAP4に関する応答時間（日単位）。 | Reports/Service Response/Monthly Trend
IMAP4 Top 10 | 各IMAP4サービスの総応答時間が長い上位10個。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time
POP3 Rate | POP3の各詳細時間が占める割合。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only
POP3 Response Time Status | 最近24時間のPOP3に関する応答時間（時単位）。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend
POP3 Response Time Status（リアルタイムレポート） | POP3に関する応答時間。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time
POP3 Response Time Summary | 最近1時間のPOP3に関する応答時間（分単位）。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past
POP3 Response Time Trend | 最近1か月間のPOP3に関する応答時間（日単位）。 | Reports/Service Response/Monthly Trend
POP3 Top 10 | 各POP3サービスの総応答時間が長い上位10個。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time
Scope Detail | Webトランザクションのスコープの詳細。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only
SMTP Rate | SMTPの各詳細時間が占める割合。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only
SMTP Response Time Status | 最近24時間のSMTPに関する応答時間（時単位）。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend
SMTP Response Time Status（リアルタイムレポート） | SMTPに関する応答時間。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time
SMTP Response Time Summary | 最近1時間のSMTPに関する応答時間（分単位）。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past
SMTP Response Time Trend | 最近1か月間のSMTPに関する応答時間（日単位）。 | Reports/Service Response/Monthly Trend
SMTP Top 10 | 各SMTPサービスの総応答時間が長い上位10個。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time
TCP Response Time Status | 最近24時間のTCPに関する応答時間（時単位）。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend
TCP Response Time Status（リアルタイムレポート） | TCPに関する応答時間。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time
TCP Response Time Summary | 最近1時間のTCPに関する応答時間（分単位）。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past
TCP Response Time Trend | 最近1か月間のTCPに関する応答時間（日単位）。 | Reports/Service Response/Monthly Trend
Transaction Detail | Webトランザクションのトランザクションの各スコープの総応答時間。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only
User Defined Service Response Time Status | 最近24時間のユーザー定義サービスに関する応答時間（時単位）。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend
User Defined Service Response Time Status（リアルタイムレポート） | ユーザー定義サービスに関する応答時間。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time
User Defined Service Response Time Summary | 最近1時間のユーザー定義サービスに関する応答時間（分単位）。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past
User Defined Service Response Time Trend | 最近1か月間のユーザー定義サービスに関する応答時間（日単位）。 | Reports/Service Response/Monthly Trend
Web Transaction Response Time Status | 最近24時間のWebトランザクションに関する応答時間（時単位）。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend
Web Transaction Response Time Status（リアルタイムレポート） | Webトランザクションに関する応答時間。 | Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time
Web Transaction Response Time Summary | 最近1時間のWebトランザクションに関する応答時間（分単位）。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past
Web Transaction Response Time Trend | 最近1か月間のWebトランザクションに関する応答時間（日単位）。 | Reports/Service Response/Monthly Trend
Web Transaction Scope Detail | 各Webトランザクション中の各スコープの応答時間。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time
Web Transaction Scope Rate | 各Webトランザクション中の各スコープが占める割合。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time
Web Transaction Top 10 | 各Webトランザクションの総応答時間が長い上位10個。 | Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time

DHCP Response Time Status

概要

DHCP Response Time Statusレポートは，最近24時間のDHCPに関する応答時間を1時間ごとに集計して表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend

レコード

DHCP (PI_DHCP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象のDHCPサーバを検索し，IPアドレスを動的に取得するまでに掛かった時間。

DHCP Response Time Status（リアルタイムレポート）

概要

DHCP Response Time Statusレポートは，DHCPに関する応答時間をリアルタイムで表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time

レコード

DHCP (PI_DHCP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象のDHCPサーバを検索し，IPアドレスを動的に取得するまでに掛かった時間。
Result Strings | 計測結果。

DHCP Response Time Summary

概要

DHCP Response Time Summaryレポートは，最近1時間のDHCPに関する応答時間を分単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past

レコード

DHCP (PI_DHCP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象からIPアドレスを動的に取得するまでに掛かった時間。
Result Strings | 計測結果。

DHCP Response Time Trend

概要

DHCP Response Time Trendレポートは，最近1か月間の複数エージェントのDHCPに関する応答時間を日単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Monthly Trend

レコード

DHCP (PI_DHCP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象からIPアドレスを動的に取得するまでに掛かった時間。

DNS Response Time Status

概要

DNS Response Time Statusレポートは，最近24時間のDNSに関する応答時間を1時間ごとに集計して表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend

レコード

DNS (PI_DNS)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定された検索対象ホスト名に対するIPアドレスをDNSサーバに問い合わせ，応答を受信するまでに掛かった時間。

DNS Response Time Status（リアルタイムレポート）

概要

DNS Response Time Statusレポートは，DNSに関する応答時間をリアルタイムで表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time

レコード

DNS (PI_DNS)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定された検索対象ホスト名に対するIPアドレスをDNSサーバに問い合わせ，応答を受信するまでに掛かった時間。
Result Strings | 計測結果。

DNS Response Time Summary

概要

DNS Response Time Summaryレポートは，最近1時間のDNSに関する応答時間を分単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past

レコード

DNS (PI_DNS)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定された検索対象ホスト名に対するIPアドレスをDNSサーバに問い合わせ，応答を受信するまでに掛かった時間。
Result Strings | 計測結果。

DNS Response Time Trend

概要

DNS Response Time Trendレポートは，最近1か月間のDNSに関する応答時間を日単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Monthly Trend

レコード

DNS (PI_DNS)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定された検索対象ホスト名に対するIPアドレスをDNSサーバに問い合わせ，応答を受信するまでに掛かった時間。

FTP Rate

概要

FTP Rateレポートは，FTPの各詳細時間の割合をリアルタイムで表示します。このレポートは，ドリルダウンレポートです。

表示形式

一覧および円グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only

レコード

FTP (PI_FTP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
DNS Time | DNS時間。
TCP Connection Time | TCP接続時間。
Preprocessing Time | 前処理時間。
Data Transfer Time | データ転送時間。

FTP Response Time Status

概要

FTP Response Time Statusレポートは，最近24時間のFTPに関する応答時間を1時間ごとに集計して表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend

レコード

FTP (PI_FTP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象のFTPサーバに対して，FTPサーバ上の計測用ファイルを取得するか，あらかじめ用意した計測用ファイルを転送し，転送に掛かった時間。

FTP Response Time Status（リアルタイムレポート）

概要

FTP Response Time Statusレポートは，FTPに関する応答時間をリアルタイムで表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time

レコード

FTP (PI_FTP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象のFTPサーバに対して，FTPサーバ上の計測用ファイルを取得するか，あらかじめ用意した計測用ファイルを転送し，転送に掛かった時間。
Result Strings | 計測結果。

FTP Response Time Summary

概要

FTP Response Time Summaryレポートは，最近1時間のFTPに関する応答時間を分単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past

レコード

FTP (PI_FTP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象のFTPサーバに対して，FTPサーバ上の計測用ファイルを取得するか，あらかじめ用意した計測用ファイルを転送し，転送に掛かった時間。
Result Strings | 計測結果。

FTP Response Time Trend

概要

FTP Response Time Trendレポートは，最近1か月間のFTPに関する応答時間を日単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Monthly Trend

レコード

FTP (PI_FTP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象のFTPサーバに対して，FTPサーバ上の計測用ファイルを取得するか，あらかじめ用意した計測用ファイルを転送し，転送に掛かった時間。

FTP Top 10

概要

FTP Top 10レポートは，各FTPサービスの総応答時間が長い上位10個を表示します。

表示形式

集合横棒グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time

レコード

FTP (PI_FTP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象のFTPサーバに対して，FTPサーバ上の計測用ファイルを取得するか，あらかじめ用意した計測用ファイルを転送し，転送に掛かった時間。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
FTP Rate | FTPの各詳細時間が占める割合。

HTTP Rate

概要

HTTP Rateレポートは，HTTPの各詳細時間の割合をリアルタイムで表示します。このレポートは，ドリルダウンレポートです。

表示形式

一覧および円グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only

レコード

HTTP (PI_HTP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
DNS Time | DNS時間。
TCP Connection Time | TCP接続時間。
Server Processing Time | サーバ処理時間。
Data Transfer Time | データ転送時間。

HTTP Response Time Status

概要

HTTP Response Time Statusレポートは，最近24時間のHTTPに関する応答時間を1時間ごとに集計して表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend

レコード

HTTP (PI_HTP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定したURLに対してHTTPリクエストを発行し，GETメソッドによるページの取得またはPOSTメソッドによるデータの登録に掛かった時間。

HTTP Response Time Status（リアルタイムレポート）

概要

HTTP Response Time Statusレポートは，HTTPに関する応答時間をリアルタイムで表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time

レコード

HTTP (PI_HTP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定したURLに対してHTTPリクエストを発行し，GETメソッドによるページの取得またはPOSTメソッドによるデータの登録に掛かった時間。
Result Strings | 計測結果。

HTTP Response Time Summary

概要

HTTP Response Time Summaryレポートは，最近1時間のHTTPに関する応答時間を分単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past

レコード

HTTP (PI_HTP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定したURLに対してHTTPリクエストを発行し，GETメソッドによるページの取得またはPOSTメソッドによるデータの登録に掛かった時間。
Result Strings | 計測結果。

HTTP Response Time Trend

概要

HTTP Response Time Trendレポートは，最近1か月間のHTTPに関する応答時間を日単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Monthly Trend

レコード

HTTP (PI_HTP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定したURLに対してHTTPリクエストを発行し，GETメソッドによるページの取得またはPOSTメソッドによるデータの登録に掛かった時間。

HTTP Top 10

概要

HTTP Top 10レポートは，各HTTPサービスの総応答時間が長い上位10個を表示します。

表示形式

集合横棒グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time

レコード

HTTP (PI_HTP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定したURLに対してHTTPリクエストを発行し，GETメソッドによるページの取得またはPOSTメソッドによるデータの登録に掛かった時間。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
HTTP Rate | HTTPの各詳細時間が占める割合。

HTTPS Rate

概要

HTTPS Rateレポートは，HTTPSの各詳細時間の割合をリアルタイムで表示します。このレポートは，ドリルダウンレポートです。

表示形式

一覧および円グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only

レコード

HTTPS (PI_HTPS)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
DNS Time | DNS時間。
TCP Connection Time | TCP接続時間。
Server Processing Time | サーバ処理時間。
Data Transfer Time | データ転送時間。

HTTPS Response Time Status

概要

HTTPS Response Time Statusレポートは，最近24時間のHTTPSに関する応答時間を1時間ごとに集計して表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend

レコード

HTTPS (PI_HTPS)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象サーバとの間にSSLによって保護されたコネクションを確立し，そのコネクション上で指定したURLに対してHTTPリクエストを発行し，GETメソッドによるページの取得またはPOSTメソッドによるデータの登録に掛かった時間。

HTTPS Response Time Status（リアルタイムレポート）

概要

HTTPS Response Time Statusレポートは，HTTPSに関する応答時間をリアルタイムで表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time

レコード

HTTPS (PI_HTPS)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象サーバとの間にSSLによって保護されたコネクションを確立し，そのコネクション上で指定したURLに対してHTTPリクエストを発行し，GETメソッドによるページの取得またはPOSTメソッドによるデータの登録に掛かった時間。
Result Strings | 計測結果。

HTTPS Response Time Summary

概要

HTTPS Response Time Summaryレポートは，最近1時間のHTTPSに関する応答時間を分単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past

レコード

HTTPS (PI_HTPS)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象サーバとの間にSSLによって保護されたコネクションを確立し，そのコネクション上で指定したURLに対してHTTPSリクエストを発行し，GETメソッドによるページの取得またはPOSTメソッドによるデータの登録に掛かった時間。
Result Strings | 計測結果。

HTTPS Response Time Trend

概要

HTTPS Response Time Trendレポートは，最近1か月間のHTTPSに関する応答時間を日単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Monthly Trend

レコード

HTTPS (PI_HTPS)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象サーバとの間にSSLによって保護されたコネクションを確立し，そのコネクション上で指定したURLに対してHTTPSリクエストを発行し，GETメソッドによるページの取得またはPOSTメソッドによるデータの登録に掛かった時間。

HTTPS Top 10

概要

HTTPS Top 10レポートは，各HTTPSサービスの総応答時間が長い上位10個を表示します。

表示形式

集合横棒グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time

レコード

HTTPS (PI_HTPS)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象サーバとの間にSSLによって保護されたコネクションを確立し，そのコネクション上で指定したURLに対してHTTPリクエストを発行し，GETメソッドによるページの取得またはPOSTメソッドによるデータの登録に掛かった時間。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
HTTPS Rate | HTTPSの各詳細時間が占める割合。

IE Scenario Detail

概要

IE Scenario Detailレポートは，IEシナリオのスコープごとの総再生時間をリアルタイムで表示します。

表示形式

集合縦棒グラフ

グラフのプロパティのデータラベル1

Measurement Condition Name

グラフのプロパティのデータラベル2

Scope Name

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only

フィルタ条件式

Total Replay Time <> "0"

AND Scope ID <> "0"

レコード

IE Scenario(PI_IES)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Scope Name | スコープ名。
Total Replay Time | 一連のIEシナリオの総再生所要時間（スコープごとの時間）。

IE Scenario Logged Message

概要

IE Scenario Logged Messageレポートは，最近1時間のイベントログやログファイルに書き込まれたメッセージについての履歴情報を表示します。

表示形式

表および一覧

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past

レコード

Logged Message for IE Scenario(PL_IESM)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Sequence Number | メッセージ出力時に再生していた操作の操作番号。
IE Scenario Result Code | 操作の再生結果のコード。
IE Scenario Result Message | 操作の再生結果のメッセージテキスト。
IE Scenario Result Detail | 操作の再生結果の詳細テキスト。

IE Scenario Replay Time Status

概要

IE Scenario Replay Time Statusレポートは，最近24時間のIEシナリオに関する応答時間を1時間ごとに集計して表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

グラフのプロパティのY軸

Total Replay Time

グラフのプロパティのデータラベル1

Measurement Condition Name

グラフのプロパティのデータラベル2

Scope Name

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend

フィルタ条件式

Total Replay Time > "0"

レコード

IE Scenario (PI_IES)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Scope Name | スコープ名。

IE Scenario Replay Time Status（リアルタイムレポート）

概要

IE Scenario Replay Time Statusレポートは，IEシナリオに関する再生時間をリアルタイムで表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

グラフのプロパティのY軸

Total Replay Time

グラフのプロパティのデータラベル1

Measurement Condition Name

グラフのプロパティのデータラベル2

Scope Name

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time

フィルタ条件式

Total Replay Time > "0"

レコード

IE Scenario (PI_IES)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Scope Name | スコープ名。
Total Replay Time | 一連のIEシナリオの総再生所要時間（IEシナリオ全体の時間）。
Result Strings | 計測結果。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
IE Scenario Detail | IE Scenarioのスコープの詳細情報。
IE Scenario Scope Rate | 各IE Scenario中の各スコープの割合情報。
IE Scenario Top 10 | IE Scenarioの総再生時間が長い上位レポート情報。

IE Scenario Replay Time Summary

概要

IE Scenario Replay Time Summaryレポートは，最近1時間のIEシナリオに関する再生時間を分単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

グラフのプロパティのY軸

Total Replay Time

グラフのプロパティのデータラベル1

Measurement Condition Name

グラフのプロパティのデータラベル2

Scope Name

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past

フィルタ条件式

Total Replay Time > "0"

レコード

IE Scenario (PI_IES)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Scope Name | スコープ名。
Total Replay Time | 一連のIEシナリオの総再生所要時間（IEシナリオ全体の時間）。
Result Strings | 計測結果。

IE Scenario Replay Time Trend

概要

IE Scenario Replay Time Trendレポートは，最近1か月間のIEシナリオに関する再生時間を日単位で表示します。

フィルタ条件式

Total Replay Time > "0"

表示形式

表および折れ線グラフ

グラフのプロパティのY軸

Total Replay Time

グラフのプロパティのデータラベル1

Measurement Condition Name

グラフのプロパティのデータラベル2

Scope Name

格納先

Reports/Service Response/Monthly Trend

レコード

IE Scenario (PI_IES)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Scope Name | スコープ名。
Total Replay Time | 一連のIEシナリオの総再生所要時間（IEシナリオ全体の時間）。

IE Scenario Scope Detail

概要

IE Scenario Scope Detailレポートは，IEシナリオ中の各スコープの再生時間を表示します。

表示形式

積み上げ縦棒グラフ

グラフのプロパティのY軸

Total Replay Time

グラフのプロパティのデータラベル１

Measurement Condition Name

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time

レコード

IE Scenario Overview (PI_IESO)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Replay Time 1 | スコープ1で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 2 | スコープ2で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 3 | スコープ3で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 4 | スコープ4で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 5 | スコープ5で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 6 | スコープ6で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 7 | スコープ7で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 8 | スコープ8で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 9 | スコープ9で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 10 | スコープ10で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 11 | スコープ11で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 12 | スコープ12で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 13 | スコープ13で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 14 | スコープ14で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 15 | スコープ15で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 16 | スコープ16で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
IE Scenario Detail | IE Scenarioのスコープの詳細情報。

IE Scenario Scope Rate

概要

IE Scenario Scope Rateレポートは，IEシナリオ中の各スコープがどれくらいの割合を占めているのかを表示します。

表示形式

円グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time

レコード

IE Scenario Overview (PI_IESO)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Replay Time 1 | スコープ1で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 2 | スコープ2で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 3 | スコープ3で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 4 | スコープ4で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 5 | スコープ5で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 6 | スコープ6で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 7 | スコープ7で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 8 | スコープ8で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 9 | スコープ9で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 10 | スコープ10で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 11 | スコープ11で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 12 | スコープ12で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 13 | スコープ13で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 14 | スコープ14で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 15 | スコープ15で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。
Total Replay Time 16 | スコープ16で指定された一連のIEシナリオの総再生所要時間。

IE Scenario Top 10

概要

IE Scenario Top 10レポートは，IEシナリオの総再生時間が長い上位10個を表示します。

表示設定の降順チェックボックス

要チェック

表示形式

集合横棒グラフ

グラフのプロパティのY軸

Total Replay Time

グラフのプロパティのデータラベル1

Measurement Condition Name

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time

レコード

IE Scenario Overview (PI_IESO)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Replay Time | 一連のIEシナリオの総再生所要時間。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
IE Scenario Detail | IE Scenarioの詳細情報。

ドリルダウン条件式

レポート名
条件式

IE Scenario Detail
(Total Replay Time <> "0"
AND Measurement Condition ID = metric("Measurement Condition ID"))AND Scope Id <> "0"

IMAP4 Rate

概要

IMAP4 Rateレポートは，IMAP4の各詳細時間の割合をリアルタイムで表示します。このレポートは，ドリルダウンレポートです。

表示形式

一覧および円グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only

レコード

IMAP4 (PI_IMP4)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
DNS Time | DNS時間。
TCP Connection Time | TCP接続時間。
Preprocessing Time | 前処理時間。
Data Transfer Time | データ転送時間。
Deletion Time | 削除時間。

IMAP4 Response Time Status

概要

IMAP4 Response Time Statusレポートは，最近24時間のIMAP4に関する応答時間を1時間ごとに集計して表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend

レコード

IMAP4 (PI_IMP4)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定されたユーザー宛てに届いたINBOXにある新着メールの受信が完了するまでに掛かった時間。

IMAP4 Response Time Status（リアルタイムレポート）

概要

IMAP4 Response Time Statusレポートは，IMAP4に関する応答時間をリアルタイムで表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time

レコード

IMAP4 (PI_IMP4)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定されたユーザー宛てに届いたINBOXにある新着メールの受信が完了するまでに掛かった時間。
Result Strings | 計測結果。

IMAP4 Response Time Summary

概要

IMAP4 Response Time Summaryレポートは，最近1時間のIMAP4に関する応答時間を分単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past

レコード

IMAP4 (PI_IMP4)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定されたユーザー宛てに届いたINBOXにある新着メールの受信が完了するまでに掛かった時間。
Result Strings | 計測結果。

IMAP4 Response Time Trend

概要

IMAP4 Response Time Trendレポートは，最近1か月間のIMAP4に関する応答時間を日単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Monthly Trend

レコード

IMAP4 (PI_IMP4)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定されたユーザー宛てに届いたINBOXにある新着メールの受信が完了するまでに掛かった時間。

IMAP4 Top 10

概要

IMAP4 Top 10レポートは，各IMAP4サービスの総応答時間が長い上位10個を表示します。

表示形式

集合横棒グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time

レコード

IMAP4 (PI_IMP4)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定されたユーザー宛てに届いたINBOXにある新着メールの受信が完了するまでに掛かった時間。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
IMAP4 Rate | IMAP4の各詳細時間が占める割合。

POP3 Rate

概要

POP3 Rateレポートは，POP3の各詳細時間の割合をリアルタイムで表示します。このレポートは，ドリルダウンレポートです。

表示形式

一覧および円グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only

レコード

POP3 (PI_POP3)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
DNS Time | DNS時間。
TCP Connection Time | TCP接続時間。
Preprocessing Time | 前処理時間。
Data Transfer Time | データ転送時間。
Deletion Time | 削除時間。

POP3 Response Time Status

概要

POP3 Response Time Statusレポートは，最近24時間のPOP3に関する応答時間を1時間ごとに集計して表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend

レコード

POP3 (PI_POP3)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定されたユーザー宛てに届いたメールの受信が完了するまでに掛かった時間。

POP3 Response Time Status（リアルタイムレポート）

概要

POP3 Response Time Statusレポートは，POP3に関する応答時間をリアルタイムで表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time

レコード

POP3 (PI_POP3)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定されたユーザー宛てに届いたメールの受信が完了するまでに掛かった時間。
Result Strings | 計測結果。

POP3 Response Time Summary

概要

POP3 Response Time Summaryレポートは，最近1時間のPOP3に関する応答時間を分単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past

レコード

POP3 (PI_POP3)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定されたユーザー宛てに届いたメールの受信が完了するまでに掛かった時間。
Result Strings | 計測結果。

POP3 Response Time Trend

概要

POP3 Response Time Trendレポートは，最近1か月間のPOP3に関する応答時間を日単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Monthly Trend

レコード

POP3 (PI_POP3)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定されたユーザー宛てに届いたメールの受信が完了するまでに掛かった時間。

POP3 Top 10

概要

POP3 Top 10レポートは，各POP3サービスの総応答時間が長い上位10個を表示します。

表示形式

集合横棒グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time

レコード

POP3 (PI_POP3)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定されたユーザー宛てに届いたメールの受信が完了するまでに掛かった時間。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
POP3 Rate | POP3の各詳細時間が占める割合。

Scope Detail

概要

Scope Detailレポートは，Webトランザクションの各スコープの詳細をリアルタイムで表示します。このレポートは，ドリルダウンレポートです。

表示形式

一覧

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only

レコード

Web Transaction (PI_WT)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Scope Name | スコープ名。
Measurement Start Time | 計測のリザルトコードに対応した文字列。
Total Response Time | 複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間（スコープごとの時間）。
Setup Time | セットアップ時間。
HTTP Time | HTTP時間。
DNS Time | DNS時間。
TCP Connection Time | TCP接続時間。
Server Processing Time | サーバ処理時間。
Data Transfer Time | データ転送時間。
Total Amount of Data | 総データ量。
Total Resource Size | 総リソースサイズ。
Throughput | スループット。
Result Strings | 計測開始時間。

SMTP Rate

概要

SMTP Rateレポートは，SMTPの各詳細時間の割合をリアルタイムで表示します。このレポートは，ドリルダウンレポートです。

表示形式

一覧および円グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only

レコード

SMTP (PI_SMTP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
DNS Time | DNS時間。
TCP Connection Time | TCP接続時間。
Preprocessing Time | 前処理時間。
Data Transfer Time | データ転送時間。

SMTP Response Time Status

概要

SMTP Response Time Statusレポートは，最近24時間のSMTPに関する応答時間を１時間ごとに集計して表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend

レコード

SMTP (PI_SMTP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象サーバへのメール送信が完了するまでに掛かった時間，指定したメッセージサイズの本文を生成し，宛先アドレスに対してメッセージ送信が完了するまでに掛かった時間。

SMTP Response Time Status（リアルタイムレポート）

概要

SMTP Response Time Statusレポートは，SMTPに関する応答時間をリアルタイムで表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time

レコード

SMTP (PI_SMTP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象サーバへのメール送信が完了するまでに掛かった時間，指定したメッセージサイズの本文を生成し，宛先アドレスに対してメッセージ送信が完了するまでに掛かった時間。
Result Strings | 計測結果。

SMTP Response Time Summary

概要

SMTP Response Time Summaryレポートは，最近1時間のSMTPに関する応答時間を分単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past

レコード

SMTP (PI_SMTP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 指定したメッセージサイズの本文を生成し，宛先アドレスに対してメッセージ送信が完了するまでに掛かった時間。
Result Strings | 計測結果。

SMTP Response Time Trend

概要

SMTP Response Time Trendレポートは，最近1か月間のSMTPに関する応答時間を日単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Monthly Trend

レコード

SMTP (PI_SMTP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象サーバへのメール送信が完了するまでに掛かった時間，指定したメッセージサイズの本文を生成し，宛先アドレスに対してメッセージ送信が完了するまでに掛かった時間。

SMTP Top 10

概要

SMTP Top 10レポートは，各SMTPサービスの総応答時間が長い上位10個を表示します。

表示形式

集合横棒グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time

レコード

SMTP (PI_SMTP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象サーバへのメール送信が完了するまでに掛かった時間，指定したメッセージサイズの本文を生成し，宛先アドレスに対してメッセージ送信が完了するまでに掛かった時間。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
SMTP Rate | SMTPの各詳細時間が占める割合。

TCP Response Time Status

概要

TCP Response Time Statusレポートは，最近24時間のTCPに関する応答時間を1時間ごとに集計して表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend

レコード

TCP (PI_TCP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象サーバとのコネクションを確立するまでに掛かった時間。

TCP Response Time Status（リアルタイムレポート）

概要

TCP Response Time Statusレポートは，TCPに関する応答時間をリアルタイムで表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time

レコード

TCP (PI_TCP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象サーバとのコネクションを確立するまでに掛かった時間。
Result Strings | 計測結果。

TCP Response Time Summary

概要

TCP Response Time Summaryレポートは，最近1時間のTCPに関する応答時間を分単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past

レコード

TCP (PI_TCP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象サーバとのコネクションを確立するまでに掛かった時間。
Result Strings | 計測結果。

TCP Response Time Trend

概要

TCP Response Time Trendレポートは，最近1か月間のTCPに関する応答時間を日単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Monthly Trend

レコード

TCP (PI_TCP)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 計測対象サーバとのコネクションを確立するまでに掛かった時間。

Transaction Detail

概要

Transaction Detailレポートは，Webトランザクションの各トランザクションのスコープごとの総応答時間をリアルタイムで表示します。このレポートは，ドリルダウンレポートです。

表示形式

集合縦棒グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time/Drilldown Only

レコード

Web Transaction (PI_WT)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Scope Name | スコープ名。
Total Response Time | 複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間（スコープごとの時間）。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
Scope Detail | スコープの詳細情報。

User Defined Service Response Time Status

概要

User Defined Service Response Time Statusレポートは，最近24時間のユーザー定義サービスに関する応答時間を1時間ごとに集計して表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend

レコード

User Defined Service (PI_UDEF)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | ユーザーが定義した応答時間などを計測するプログラムの計測結果。

User Defined Service Response Time Status（リアルタイムレポート）

概要

User Defined Service Response Time Statusレポートは，ユーザー定義サービスに関する応答時間をリアルタイムで表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time

レコード

User Defined Service (PI_UDEF)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | ユーザーが定義した応答時間などを計測するプログラムの計測結果。
Result Strings | 計測結果。

User Defined Service Response Time Summary

概要

User Defined Service Response Time Summaryレポートは，最近1時間のユーザー定義サービスに関する応答時間を分単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past

レコード

User Defined Service (PI_UDEF)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | ユーザーが定義した応答時間などを計測するプログラムの計測結果。
Result Strings | 計測結果。

User Defined Service Response Time Trend

概要

User Defined Response Time Trendレポートは，最近1か月間のユーザー定義サービスに関する応答時間を日単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Monthly Trend

レコード

User Defined Service (PI_UDEF)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | ユーザーが定義した応答時間などを計測するプログラムの計測結果。

Web Transaction Response Time Status

概要

Web Transaction Response Time Statusレポートは，最近24時間のWebトランザクションに関する応答時間を1時間ごとに集計して表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Daily Trend

レコード

Web Transaction (PI_WT)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Scope Name | スコープ名。
Total Response Time | 複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間（トランザクション全体の時間）。

Web Transaction Response Time Status（リアルタイムレポート）

概要

Web Transaction Response Time Statusレポートは，Webトランザクションに関する応答時間をリアルタイムで表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Status Reporting/Real-Time

レコード

Web Transaction (PI_WT)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Scope Name | スコープ名。
Total Response Time | 複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間（トランザクション全体の時間）。
Result Strings | 計測結果。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
Web Transaction Scope Detail | 各Webトランザクション中の各スコープの応答時間を表示する。
Web Transaction Rate | 各Webトランザクション中の各スコープがどれくらいの割合を占めているのかを表示する。
Web Transaction Top 10 | 各Webトランザクションの総応答時間が長い上位10個を表示する。

Web Transaction Response Time Summary

概要

Web Transaction Response Time Summaryレポートは，最近1時間のWebトランザクションに関する応答時間を分単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Recent Past

レコード

Web Transaction (PI_WT)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Scope Name | スコープ名。
Total Response Time | 複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間（トランザクション全体の時間）。
Result Strings | 計測結果。

Web Transaction Response Time Trend

概要

Web Transaction Response Time Trendレポートは，最近1か月間のWebトランザクションに関する応答時間を日単位で表示します。

表示形式

表および折れ線グラフ

格納先

Reports/Service Response/Monthly Trend

レコード

Web Transaction (PI_WT)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Scope Name | スコープ名。
Total Response Time | 複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間（トランザクション全体の時間）。

Web Transaction Scope Detail

概要

Web Transaction Scope Detailレポートは，各Webトランザクション中の各スコープの応答時間を表示します。

表示形式

積み上げ棒グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time

レコード

Web Transaction Overview (PI_WTO)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time 1 | スコープ 1 で指定された複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間。
Total Response Time 2 | スコープ 2 で指定された複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間。
Total Response Time 3 | スコープ 3 で指定された複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間。
Total Response Time 4 | スコープ 4 で指定された複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間。
Total Response Time 5 | スコープ 5 で指定された複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間。
Total Response Time 6 | スコープ 6 で指定された複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間。
Total Response Time 7 | スコープ 7 で指定された複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間。
Total Response Time 8 | スコープ 8 で指定された複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
Scope Detail | スコープの詳細情報。

Web Transaction Scope Rate

概要

Web Transaction Scope Rateレポートは，各Webトランザクション中の各スコープがどれくらいの割合を占めているのかを表示します。

表示形式

円グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time

レコード

Web Transaction Overview (PI_WTO)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time 1 | スコープ 1 で指定された複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間。
Total Response Time 2 | スコープ 2 で指定された複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間。
Total Response Time 3 | スコープ 3 で指定された複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間。
Total Response Time 4 | スコープ 4 で指定された複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間。
Total Response Time 5 | スコープ 5 で指定された複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間。
Total Response Time 6 | スコープ 6 で指定された複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間。
Total Response Time 7 | スコープ 7 で指定された複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間。
Total Response Time 8 | スコープ 8 で指定された複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
Scope Detail | スコープの詳細情報。

Web Transaction Top 10

概要

Web Transaction Top 10レポートは，各Webトランザクションの総応答時間が長い上位10個を表示します。

表示形式

集合横棒グラフ

格納先

Reports/Service Response/Troubleshooting/Real-Time

レコード

Web Transaction Overview (PI_WTO)

フィールド

フィールド名 | 説明
Measurement Condition Name | 計測条件IDに対応したラベル。
Total Response Time | 複数のHTTPまたはHTTPSのリクエスト・レスポンスから成る一連の遷移に掛かった時間。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
Transaction Detail | スコープごとの総応答時間情報。

9.　レコード

この章では，PFM - Agent for Service Responseのレコードについて説明します。各レコードのパフォーマンスデータの収集方法については，マニュアル「JP1/Performance Management設計・構築ガイド」のPerformance Managementの機能，または「JP1/Performance Management 運用ガイド」の稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

＜この章の構成＞

データモデルについて

レコードの記載形式

ODBCキーフィールド一覧

要約ルール

データ型一覧

フィールドの値

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

共通フィールド

レコード一覧

DHCP（PI_DHCP）

DNS（PI_DNS）

FTP（PI_FTP）

HTTP（PI_HTP）

HTTPS（PI_HTPS）

IE Scenario（PI_IES）

IE Scenario Overview（PI_IESO）

IMAP4（PI_IMP4）

Logged Message for IE Scenario（PL_IESM）

POP3（PI_POP3）

Service Summary Interval（PI_PI）

SMTP（PI_SMTP）

TCP（PI_TCP）

User Defined Service（PI_UDEF）

Web Transaction（PI_WT）

Web Transaction Overview（PI_WTO）

データモデルについて

各PFM - Agentが持つレコードおよびフィールドの総称を「データモデル」と呼びます。各PFM - Agentと，そのPFM - Agentが持つデータモデルには，それぞれ固有のバージョン番号が付与されています。PFM - Agent for Service Responseのデータモデルのバージョンについては，「付録H　バージョン互換」を参照してください。

各PFM - Agentのデータモデルのバージョンは，PFM - Web Consoleのアラームの監視テンプレート，レポートおよびアラームを定義する画面などに表示されます。

データモデルについては，マニュアル「JP1/Performance Management設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

レコードの記載形式

この章では，PFM - Agent for Service Responseのレコードをアルファベット順に記載しています。各レコードの説明は，次の項目から構成されています。

機能

各レコードに格納されるパフォーマンスデータの概要および注意事項について説明します。

デフォルト値および変更できる値

各レコードに設定されているパフォーマンスデータの収集条件のデフォルト値およびユーザーが変更できる値を表で示します。「デフォルト値および変更できる値」に記載している項目とその意味を次の表に示します。この表で示す各項目については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

表9-1　デフォルト値および変更できる値

項目
意味
変更可否

Collection Interval
パフォーマンスデータの収集間隔（秒単位）。
○：変更できる
×：変更できない

Collection Offset
パフォーマンスデータの収集を開始するオフセット値（秒単位）。オフセット値については，マニュアル「JP1/Performance Management運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。
また，パフォーマンスデータの収集開始時刻については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照のこと。

Log
収集したパフォーマンスデータをStoreデータベースに記録するかどうか。
Yes：記録する。ただし，「Collection Interval=0」の場合，記録しない。
No：記録しない。

LOGIF
収集したパフォーマンスデータをStoreデータベースに記録するかどうかの条件。

ODBCキーフィールド

PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要なODBCキーフィールドを示します。ODBCキーフィールドには，各レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。ここで示すのは，各レコード固有のODBCキーフィールドです。複数インスタンスレコードだけが，固有のODBCキーフィールドを持っています。

各レコード共通のODBCキーフィールドについては，この章の「ODBCキーフィールド一覧」を参照してください。ODBCキーフィールドの使用方法については，マニュアル「JP1/Performance Management運用ガイド」の，ODBC準拠のアプリケーションプログラムと連携した稼働分析について説明している章を参照してください。

ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間を示します。ライフタイムについては，マニュアル「JP1/Performance Management設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

レコードサイズ

1回の収集で各レコードに格納されるパフォーマンスデータの容量を示します。

フィールド

各レコードのフィールドについて表で説明します。表の各項目について次に説明します。

View名（Manager名）

View名
PFM - Web Consoleで表示されるフィールド名（PFM - View名）を示します。

Manager名
PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているフィールドのデータを利用する場合，SQL文で記述するフィールド名（PFM - Manager名）を示します。
SQL文では，先頭に各レコードのレコードIDを付加した形式で記述します。例えば，DNS（PI_DNS）レコードのTotal Response Time（TOTAL_RESP_TIME）フィールドの場合，「PI_DNS_TOTAL_RESP_TIME」と記述します。

説明
各フィールドに格納されるパフォーマンスデータについて説明します。

要約
Agent Storeがデータを要約するときの方法（要約ルール）を示します。要約ルールについては，この章の「要約ルール」を参照してください。

形式
char型やfloat型など，各フィールドの値のデータ型を示します。データ型については，この章の「データ型一覧」を参照してください。

デルタ
累積値として収集するデータに対し，変化量でデータを表すことを「デルタ」と呼びます。デルタについては，この章の「フィールドの値」を参照してください。

データソース
該当するフィールドの値の計算方法または取得先を示します。フィールドの値については，この章の「フィールドの値」を参照してください。

ODBCキーフィールド一覧

ODBCキーフィールドには，各レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。ここで示すのは，各レコード共通のODBCキーフィールドです。PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合，ODBCキーフィールドが必要です。

各レコード共通のODBCキーフィールド一覧を次の表に示します。各レコード固有のODBCキーフィールドについては，各レコードの説明を参照してください。

表9-2　各レコード共通のODBCキーフィールド一覧

ODBCキーフィールド
ODBCフォーマット
データ
説明

レコードID_DATE
SQL_INTEGER
内部
レコードが生成された日付を表すレコードのキー。

レコードID_DATETIME
SQL_INTEGER
内部
レコードID_DATEフィールドとレコードID_TIMEフィールドの組み合わせ。

レコードID_DEVICEID
SQL_VARCHAR
内部
PFM - Agentが動作しているホスト名。

レコードID_DRAWER_TYPE
SQL_VARCHAR
内部
区分。有効な値を次に示す。
m：分
H：時
D：日
W：週
M：月
Y：年

レコードID_PROD_INST
SQL_VARCHAR
内部
PFM - Agentのインスタンス名。

レコードID_PRODID
SQL_VARCHAR
内部
PFM - AgentのプロダクトID。

レコードID_RECORD_TYPE
SQL_VARCHAR
内部
レコードタイプを表す識別子（4バイト）。

レコードID_TIME
SQL_INTEGER
内部
レコードが生成された時刻（グリニッジ標準時）。

要約ルール

PIレコードタイプのレコードでは，Collection Intervalに設定された間隔で収集されるデータと，あらかじめ定義されたルールに基づき一定の期間（分，時，日，週，月，または年単位）ごとに要約されたデータが，Storeデータベースに格納されます。要約の種類はフィールドごとに定義されています。この定義を「要約ルール」と呼びます。

要約ルールによっては，要約期間中の中間データを保持する必要のあるものがあります。この場合，中間データを保持するためのフィールドがStoreデータベース内のレコードに追加されます。このフィールドを「追加フィールド」と呼びます。追加フィールドの一部は，PFM - Web Consoleでレコードのフィールドとして表示されます。PFM - Web Consoleに表示される追加フィールドは，履歴レポートに表示するフィールドとして使用できます。

なお，要約によって追加される「追加フィールド」と区別するために，ここでは，この章の各レコードの説明に記載されているフィールドを「固有フィールド」と呼びます。

追加フィールドのフィールド名は次のようになります。

Storeデータベースに格納される追加フィールド名
固有フィールドのManager名にサフィックスが付加されたフィールド名になります。

PFM - Web Consoleで表示される追加フィールド名
固有フィールドのView名にサフィックスが付加されたフィールド名になります。

Manager名に付加されるサフィックスと，それに対応するView名に付加されるサフィックス，およびフィールドに格納されるデータを次の表に示します。

表9-3　追加フィールドのサフィックス一覧

Manager名 | View名 | 格納データ
_TOTAL | (Total) | 要約期間内のレコードのフィールドの値の総和
_COUNT | － | 要約期間内の収集レコード数
_HI | (Max) | 要約期間内のレコードのフィールド値の最大値
_LO | (Min) | 要約期間内のレコードのフィールド値の最小値

（凡例）

－：追加フィールドがないことを示します。

要約ルールの一覧を次の表に示します。

表9-4　要約ルール一覧

要約
ルール名
要約ルール

COPY
要約期間内の最新のレコードのフィールド値がそのまま格納される。

AVG
要約期間内のフィールド値の平均値が格納される。
次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

追加フィールド（Storeデータベース）

_TOTAL

_COUNT

追加フィールド（PFM - Web Console）

(Total)

－
要約されないことを示す。

データ型一覧

各フィールドの値のデータ型と，対応するCおよびC++のデータ型の一覧を次の表に示します。この表で示す「データ型」の「フィールド」の値は，各レコードのフィールドの表にある「形式」の列に示されています。

表9-5　データ型一覧

データ型
サイズ
（バイト）

説明

フィールド
CおよびC++

char(n)
char( )
( )内の数
nバイトの長さを持つ文字データ。

double
double
8
数値（1.7E±308（15桁））。

float
float
4
数値（3.4E±38（7桁））。

long
long
4
数値（-2,147,483,648～2,147,483,647）。

short
short
2
数値（-32,768～32,767）。

string(n)
char[ ]
( )内の数
nバイトの長さを持つ文字列。最後の文字は，「null」。

time_t
unsigned long
4
数値（0～4,294,967,295）。

timeval
構造体
8
数値（最初の4バイトは秒，次の4バイトはマイクロ秒を表す）。

ulong
unsigned long
4
数値（0～4,294,967,295）。

utime
構造体
8
数値（最初の4バイトは秒，次の4バイトはマイクロ秒を表す）。

word
unsigned short
2
数値（0～65,535）。

（該当なし）
unsigned char
1
数値（0～255）。

フィールドの値

ここでは，各フィールドに格納される値について説明します。

データソース

各フィールドには，Performance Managementや監視対象プログラムから取得した値や，これらの値をある計算式に基づいて計算した値が格納されます。各フィールド値の取得先または計算方法は，フィールドの表の「データソース」列で示します。

PFM - Agent for Service Responseの場合，各フィールドの値はIE Probe DaemonおよびProbe Daemonによって計測された結果となっています。

デルタ

累積値として収集するデータに対し，変化量でデータを表すことを「デルタ」と呼びます。例えば，1回目に収集されたパフォーマンスデータが「3」，2回目に収集されたパフォーマンスデータが「4」とすると，累積値の場合は「7」，変化量の場合は「1」が格納されます。各フィールドの値がデルタかどうかは，フィールドの表の「デルタ」列で示します。

PFM - Agent for Service Responseで収集されるパフォーマンスデータは，次の表のように異なります。

表9-6　PFM - Agent for Service Responseで収集されるパフォーマンスデータ

レコードタイプ
デルタ
データ種別
［デルタ値で表示］のチェック※
レコードの値

PIレコードタイプ
Yes
－
－
－

No
リアルタイムデータ
あり
収集時点の値が表示される。

なし
収集時点の値が表示される。

・履歴データ
・アラームの監視データ
－
収集時点の値が表示される。

PDレコードタイプ
Yes
－
－
－

・履歴データ
・アラームの監視データ
－
累積値が表示される。

No
リアルタイムデータ
あり
収集時点の値が表示される。

なし
収集時点の値が表示される。

・履歴データ
・アラームの監視データ
－
収集時点の値が表示される。

PLレコードタイプ
No
リアルタイムデータ
あり
収集時点の値が表示される。

なし
収集時点の値が表示される。

・履歴データ
・アラームの監視データ
－
収集時点の値が表示される。

（凡例）

－：該当しません。

注※

次に示すPFM - Web Consoleの項目がチェックされているかどうかを示します。

レポートウィザードの［新規レポート > 表示設定（リアルタイムレポート）］画面の［デルタ値で表示］

レポートウィンドウの［Properties］タブの［表示設定（リアルタイムレポート）］の［デルタ値で表示］

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールドを次の表に示します。

表9-7　Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

View名
（Manager名）
説明
形式
デルタ
サポートバージョン
データソース

Agent Host
（DEVICEID）
PFM - Agentが動作しているホスト名。
string(256)
No
すべて
－

Agent Instance
（PROD_INST）
PFM - Agentが動作しているホスト名。
string(256)
No
すべて
－

Agent Type
（PRODID）
PFM - AgentのプロダクトID。1バイトの識別子で表される。
char
No
すべて
－

Date
（DATE）
レコードが作成された日。グリニッジ標準時※1,※2。
char(3)
No
すべて
－

Date and Time
（DATETIME）
Date（DATE）フィールドとTime（TIME）フィールドの組み合わせ※2。
char(6)
No
すべて
－

Drawer Type
（DRAWER_TYPE）
PIレコードタイプのレコードの場合，データが要約される区分。PFM - Web Consoleのレポートで表示する場合とODBCドライバを使用して表示する場合とで，区分の表示が異なる※3。
char
No
すべて
－

GMT Offset
（GMT_ADJUST）
グリニッジ標準時とローカル時間の差。秒単位。
long
No
すべて
－

Time
（TIME）
レコードが作成された時刻。グリニッジ標準時※1,※2。
char(3)
No
すべて
－

（凡例）

－：取得したパフォーマンスデータを加工してフィールドの値を設定していないことを意味します。

注※1

PIレコードタイプのレコードでは，データが要約されるため，要約される際の基準となる時刻が設定されます。レコード区分ごとの設定値を次の表に示します。

表9-8　レコード区分ごとの設定値

区分 | レコード区分ごとの設定値
分 | レコードが作成された時刻の0秒
時 | レコードが作成された時刻の0分0秒
日 | レコードが作成された日の0時0分0秒
週 | レコードが作成された週の月曜日の0時0分0秒
月 | レコードが作成された月の1日の0時0分0秒
年 | レコードが作成された年の1月1日の0時0分0秒

注※2

レポートやODBCドライバによるデータ表示の場合，次の形式で表示されます。

"Date"フィールドの場合：YYYYMMDD形式

"Date and Time"フィールドの場合：YYYYMMDD hh:mm:ss形式

"Time"フィールドの場合：hh:mm:ss形式

注※3

PFM - Web Consoleのレポートで表示する場合とODBCドライバを使用して表示する場合の違いを次の表に示します。

表9-9　表示方法によるデータ要約区分の違い

区分 | PFM - Web Console | ODBCドライバ
分 | Minute | m
時 | Hour | H
日 | Day | D
週 | Week | W
月 | Month | M
年 | Year | Y

共通フィールド

PFM - Agent for Service Responseの各レコードに共通のフィールドを次の表に示します。

PFM - Agent for Service Responseのレコードは，各レコードが持っているフィールド以外に，レコード共通フィールドとして，次の表に示すフィールドを持ちます。

表9-10　共通フィールド一覧（PDレコード，PIレコード，PLレコード共通）

View名
（Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Interval
（INTERVAL）
レコード収集間隔。
ADD
ulong
Yes
Agent Collector

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻。
COPY
time_t
No
Agent Collector

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
「表9-14」に示すレコードID（PD（I，L）_XXXX）のXXXX部分が設定される。
COPY
string(8)
No
Agent Collector

PIレコードにだけ共通のフィールドを次の表に示します。

表9-11　共通フィールド（PIレコードだけ）

View名
（Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Measurement Start Time
（MSR_START_TIME）
計測開始時刻。
COPY
time_t
No
Probe DaemonおよびIE Probe Daemon※1

Measurement Condition ID
（MSR_COND_ID）
計測条件ID。
COPY
long
No
Probe DaemonおよびIE Probe Daemon※1

Measurement Condition Name
（MSR_COND_NAME）
計測条件に対応したラベル（任意の名称）。次の順にラベルを検索し，先に見つかった定義が格納される。

計測条件登録ファイルに定義されたラベル

計測条件ラベル定義ファイルに定義されたラベル

どちらにも定義されていない場合は，「サービスタイプ名_計測条件ID」が格納される。
COPY
string（63バイト以内）
No
Probe DaemonおよびIE Probe Daemon※1

Result Code
（RESULT_CODE）
計測のリザルトコード※2。
COPY
short
No
Probe DaemonおよびIE Probe Daemon※1

Result Strings
（RESULT_STR）
計測のリザルトコードに対応した文字列※2。
COPY
string（31バイト以内）
No
Probe DaemonおよびIE Probe Daemon※1

Service Type ID
（SERV_TYPE_ID）
サービスタイプID※3。
COPY
short
No
Probe DaemonおよびIE Probe Daemon※1

Service Type Name
（SERV_TYPE_NAME）
サービスタイプ名。
COPY
string（31バイト以内）
No
Probe DaemonおよびIE Probe Daemon※1

注※1

IE Scenario(PI_IE)レコード，IE Scenario Overview(PI_IEO)レコード，およびLogged Message for IE Scenario(PL_IESM)レコードの場合は「IE Probe Daemon」となります。上記以外の場合は「Probe Daemon」となります。

注※2

リザルトコードおよびリザルトコードに対応する文字列を次の表に示します。

エラー内容の詳細については，統合トレースログを参照してください。

表9-12　リザルトコード

値
コード
文字列
説明

0
成功
SUCCESS
計測が正常に終了した。

1
ネットワークエラー
NETWORK ERROR
ネットワークまたはサーバの障害などによって，通信処理でエラーが発生した。
（例）

DNSで名前解決に失敗した

TCPのコネクションに失敗した

TCPのクローズ処理に失敗した

Webサーバが停止していた

2
タイムアウト
TIME OUT
指定されたタイムアウト時間以内に処理が完了できない。

3
サービスエラー
SERVICE ERROR
サーバは正しく動作していても，要求したページやファイルが取得できない。
（例）

ユーザー名またはパスワードが誤っている

4
ユーザー定義コマンドエラー
USER_DEF_COMMAND ERROR
ユーザー定義コマンドが実行できないプログラムなど，ユーザー定義コマンドによってエラーが発生した。

5
応答内容不整合
UNMATCHED CONTENT
IEシナリオおよびWebトランザクションで取得したページが指定された条件（レスポンス判定情報）に一致していない。

6
IEシナリオ再生エラー
IE SCENARIO REPLAY ERROR
IE シナリオ再生時にエラーが発生した。
（例）

記録時に操作したタグが見つからない

フレームが見つからない

記録されていないダイアログが出現した

詳細については，「4.2.3(3)　記録・再生に関する注意事項」を参照してください。

7
IEシナリオナビゲーションエラー
IE SCENARIO NAVIGATE ERROR
IE シナリオの再生でナビゲーションエラーが発生した。
詳細については，「4.2.4　ナビゲーションに関する注意事項」を参照してください。

99
その他
OTHER ERROR
上記以外のエラー
（例）

計測時にメモリー不足が発生した

予期しないエラーが発生した

注※3

サービスタイプIDを次の表に示します。

表9-13　サービスタイプID

サービス | サービスタイプ名 | サービスタイプID
HTTP | HTTP | 101
HTTPS | HTTPS | 102
SMTP | SMTP | 103
POP3 | POP3 | 104
IMAP4 | IMAP4 | 105
DNS | DNS | 106
DHCP | DHCP | 107
FTP | FTP | 108
TCP | TCP | 109
Webトランザクション | WEBTRANS | 110
IEシナリオ | IESCENA | 111
ユーザー定義サービス | USERSERV | 199

レコード一覧

PFM - Agent for Service Responseで収集できるレコードおよびそのレコードに格納される情報を，レコード名（View名）順で次の表に示します。

表9-14　PFM - Agent for Service Responseのレコード一覧（レコード名順）

レコード名
(View名)
レコードID
(Manager名)
格納される情報

DHCP
PI_DHCP
DHCPサービスに関する応答時間の情報。

DNS
PI_DNS
DNSサービスに関する応答時間の情報。

FTP
PI_FTP
FTPサービスに関する応答時間の情報。

HTTP
PI_HTP
HTTPサービスに関する応答時間の情報。

HTTPS
PI_HTPS
HTTPSサービスに関する応答時間の情報。

IE Scenario
PI_IES
IEシナリオに関する各スコープの再生時間の情報。

IE Scenario Overview
PI_IESO
IEシナリオ全体で各スコープの再生時間をまとめた情報。

IMAP4
PI_IMP4
IMAP4サービスに関する応答時間の情報。

Logged Message for IE Scenario
PL_IESM
イベントログやログファイルに書き込まれたメッセージ情報。

POP3
PI_POP3
POP3サービスに関する応答時間の情報。

Service Summary Interval
PI_PI
各サービスに関する応答時間の情報。

SMTP
PI_SMTP
SMTPサービスに関する応答時間の情報。

TCP
PI_TCP
TCPサービスに関する応答時間の情報。

User Defined Service
PI_UDEF
ユーザー定義サービスに関する応答時間の情報。

Web Transaction
PI_WT
Webトランザクションサービスに関するスコープごとの応答時間の情報。

Web Transaction Overview
PI_WTO
Webトランザクションのトランザクション単位で各スコープの応答時間をまとめた情報。

Product Detail
PD_PD
予約レコードのため使用できない。

DHCP（PI_DHCP）

機能

DHCP（PI_DHCP）レコードには，DHCPサービスに関する応答時間の情報が格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 360 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_DHCP_MSR_COND_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：220バイト

フィールド

View名
（Manager名）
説明
要約ルール
形式
デルタ
データソース

Address Assignment Time
（ADDR_ASSIGN_TIME）
アドレス提示時間（秒）。図9-1の（2）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Address Reservation Time
（ADDR_RESERV_TIME）
アドレス確保時間（秒）。図9-1の（3）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Amount of Data
（TOTAL_DATA_SIZE）
DHCPプローブと監視対象サーバがUDP上でやり取りした総データ量（バイト）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time
（TOTAL_RESP_TIME）
総応答時間（秒）。図9-1の（1）。
AVG
double
No
Probe Daemon

DHCPシーケンスを次の図に示します。

図9-1　DHCPシーケンス

DHCPの動作環境および注意事項

DHCPプローブは，計測対象のDHCPサーバを検索し，IPアドレスを動的に取得するまでの時間を計測します。

DHCPの動作環境および注意事項について，次に説明します。

IPアドレスの確保

DHCPプローブは，アドレス提示要求をブロードキャストし，DHCPサーバからアドレス提示を受けます。提示されたIPアドレスを受け入れる場合は，図9-1のアドレス確保を行います。受け入れない場合はアドレス確保を行いません。

なお，アドレス提示要求，アドレス確保要求，およびそれらの応答はブロードキャストで送信されます。

IPアドレスの解放

IPアドレス確保に成功した場合は，図9-1のアドレス解放を行います。提示されたIPアドレスを受け入れない場合や，確保に失敗した場合にはアドレス解放を行いません。このアドレス解放のための処理時間は，総応答時間には含まれません。

プローブのポート番号

監視対象のDHCPサーバ側で定義されているDHCPクライアントのポート番号を指定してください。また，プローブのポート番号が同一の計測項目は，複数定義しないでください。

準拠するRFC

RFC2131：Dynamic Host Configuration Protocol

RFC2132：DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

RFCに準拠していない機能や制限事項については，前述の注意事項を参照してください。

DNS（PI_DNS）

機能

DNS（PI_DNS）レコードには，DNSサービスに関する応答時間の情報が格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 360 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_DNS_MSR_COND_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：180バイト

フィールド

View名
（Manager名）
説明
要約ルール
形式
デルタ
データソース

Total Amount of Data
（TOTAL_DATA_SIZE）
DNSプローブと計測対象サーバがUDP上でやり取りした総データ量（バイト）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time
（TOTAL_RESP_TIME）
総応答時間（秒）。図9-2の（1）。
AVG
double
No
Probe Daemon

DNSシーケンスを次の図に示します。

図9-2　DNSシーケンス

DNSの動作環境および注意事項

DNSプローブは，指定された検索対象ホスト名に対するIPアドレスをDNSサーバに問い合わせ，応答を受信するまでに掛かった時間を計測します。

DNSの動作環境および注意事項について，次に説明します。

リトライタイムアウト時間

リトライタイムアウト時間は，次の式で自動的に計算されます。

リトライタイムアウト時間＝タイムアウト時間÷（リトライ回数+1）

検索対象ホスト名の名前解決

検索対象ホスト名の名前解決に失敗し，IPアドレスを求められない場合は，計測が失敗します。

準拠するRFC

RFC1034：DOMAIN NAMES - CONCEPTS AND FACILITIES

RFC1035：DOMAIN NAMES - IMPLEMENTATION AND SPECIFICATION

RFCに準拠していない機能や制限事項については，前述の注意事項を参照してください。

FTP（PI_FTP）

機能

FTP（PI_FTP）レコードには，FTPサービスに関する応答時間の情報が格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 360 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_FTP_MSR_COND_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：340バイト

フィールド

View名
（Manager名）
説明
要約ルール
形式
デルタ
データソース

Data Transfer Time
（DATA_TRANS_TIME）
データ転送時間（秒）。図9-3の（7）。
AVG
double
No
Probe Daemon

DNS Time
（DNS_TIME）
DNS時間（秒）。図9-3の（4）。
AVG
double
No
Probe Daemon

FTP Time
（FTP_TIME）
FTP時間（秒）。図9-3の（3）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Preprocessing Time
（PRE_PROCESS_TIME）
前処理時間（秒）。図9-3の（6）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Setup Time
（SETUP_TIME）
セットアップ時間（秒）。図9-3の（2）。
AVG
double
No
Probe Daemon

TCP Connection Time
（TCP_CON_TIME）
TCP接続時間（秒）。図9-3の（5）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Throughput
（THROUGHPUT）
スループット（ビット/秒）。転送ファイルサイズおよびデータ転送時間によって決まる。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Amount of Data
（TOTAL_DATA_SIZE）
FTPプローブと計測対象サーバがTCPコネクション上でやり取りした総データ量（バイト）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time
（TOTAL_RESP_TIME）
総応答時間（秒）。図9-3の（1）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Transfer File Size（TRANS_FILE_SIZE）
転送したファイルサイズ。
AVG
double
No
Probe Daemon

FTPシーケンスを次の図に示します。

図9-3　FTPシーケンス

FTPの動作環境および注意事項

FTPプローブは，計測対象のFTPサーバに対して，FTPサーバ上の計測用ファイルを取得するか，あらかじめ用意した計測用ファイルを転送し，転送に掛かった時間を測定します。なお，計測用の転送ファイルは，あらかじめ次のフォルダに格納しておきます。

FTPサーバへの転送
インストール先フォルダ¥agtv¥probedata¥ftp

FTPサーバからの転送
計測条件で指定したユーザーのホームディレクトリ下

FTPの動作環境および注意事項について，次に説明します。

転送したファイルの扱い

転送したファイルは，転送方向によってそれぞれ次のように扱われます。

UPLOAD

転送先となるFTPサーバのユーザーごとのホームディレクトリ上に置かれたファイルと同じファイル名を転送しようとした場合，常に上書きされます。このため，転送先の計測用ファイルの総データサイズが増加し続けることはありません。

DOWNLOAD

取得したファイルのデータは，1回の計測が完了するたびに破棄されます。

転送時データタイプ

FTPプローブは，転送時に，ASCIIデータタイプによる転送だけをサポートします。

準拠するRFC

RFC959：FILE TRANSFER PROTOCOL（FTP）

RFCに準拠していない機能や制限事項については，前述の注意事項を参照してください。

HTTP（PI_HTP）

機能

HTTP（PI_HTP）レコードには，HTTPサービスに関する応答時間の情報が格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 360 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_HTP_MSR_COND_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：360バイト

フィールド

View名
（Manager名）
説明
要約ルール
形式
デルタ
データソース

DNS Time
（DNS_TIME）
DNS時間（秒）。図9-4の（4）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Data Transfer Time
（DATA_TRANS_TIME）
データ転送時間（秒）。図9-4の（7）。
AVG
double
No
Probe Daemon

HTTP Time
（HTTP_TIME）
HTTP時間（秒）。図9-4の（3）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Request Count
（REQ_COUNT）
発行したリクエスト数（回）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Server Processing Time
（SERV_PROCESS_TIME）
サーバ処理時間（秒）。図9-4の（6）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Setup Time
（SETUP_TIME）
セットアップ時間（秒）。図9-4の（2）。
AVG
double
No
Probe Daemon

TCP Connection Time
（TCP_CON_TIME）
TCP接続時間（秒）。図9-4の（5）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Throughput
（THROUGHPUT）
リソースの転送スループット（ビット/秒）。総リソースサイズおよびデータ転送時間によって決まる。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Amount of Data
（TOTAL_DATA_SIZE）
HTTPプローブと計測対象サーバがTCPコネクション上でやり取りした総データ量（バイト）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Resource Size
（TOTAL_RES_SIZE）
取得した総リソースサイズ（バイト）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time
（TOTAL_RESP_TIME）
総応答時間（秒）。図9-4の（1）。
AVG
double
No
Probe Daemon

注

計測対象ページに，埋め込みイメージやフレームがあり，計測条件の深さが2以上の場合は，計測が複数回実行されます。この時，スループットを除く項目の値は，複数回の計測結果の和になります。

HTTPシーケンスを次の図に示します。

図9-4　HTTPシーケンス

HTTPの動作環境および注意事項

HTTPプローブは，指定されたURLに対してHTTPリクエストを発行し，GETメソッドによるページの取得またはPOSTメソッドによるデータの登録を行い，応答時間を計測します。

HTTPの動作環境および注意事項について，次に説明します。

Web認証

認証方式は基本認証（Basic Authentication）です。

Cookie

Netscape Communication社の仕様に基づいたCookieを受け入れます。CookieとしてHTTPサーバから送信された情報は計測条件単位で作成するCookieファイルに記録されます。Cookieファイルは計測終了後も削除されないで残るため，同一の計測条件IDで計測条件の内容を変更したときに計測が正しく実行できないような場合は，その計測条件IDに対応するCookieファイルを削除してください。Cookieファイルの命名規則を次に示します。

cookies_<計測条件ID>

Cookieファイルは，次のフォルダに格納されます。

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥probedata¥http

プログラム実行

プラグイン，JavaScriptおよびAppletはダウンロードされるだけで実行されません。

深さ

例えば，深さに2を指定した場合，指定したURLのページの埋め込みリソースやフレームに表示されるページを取得します。ただし，リンクされているページは取得しません。指定した数に対応する分だけ，取得したページまたはフレームに埋め込まれているリソースやフレームの取得を繰り返します。

取得する埋め込みリソースやフレームについては，取得したHTMLを解析し，次の表に示すタグおよび属性名の値に指定されているリソースやフレームを取得します。

表9-15　埋め込みリソースやフレームの取得対象

タグ名 | 属性名
applet | code
frame | src
iframe | src
img | src
script | src

なお，gzipやcompressなどで圧縮や変形して応答されたHTMLに対しては，リソースやフレームは取得されません。

プロキシ利用

指定されたURLのWebページ本体，埋め込みリソース，およびフレームの取得で，プロキシ利用するものとしないものが混在している場合，計測できません。

HTTPバージョン

HTTP/1.0を使用します。

準拠するRFC

RFC1866 Hypertext Markup Language - 2.0

RFC2616 Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.1

RFC2396 Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax

RFCに準拠していない機能や制限事項については，前述の注意事項を参照してください。

HTTPS（PI_HTPS）

機能

HTTPS（PI_HTPS）レコードには，HTTPSサービスに関する応答時間の情報が格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 360 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_HTPS_MSR_COND_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：360バイト

フィールド

View名
（Manager名）
説明
要約ルール
形式
デルタ
データソース

Data Transfer Time
（DATA_TRANS_TIME）
データ転送時間（秒）。図9-5の（7）。
AVG
double
No
Probe Daemon

DNS Time
（DNS_TIME）
DNS時間（秒）。図9-5の（4）。
AVG
double
No
Probe Daemon

HTTP Time
（HTTP_TIME）
HTTP時間（秒）。図9-5の（3）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Request Count
（REQ_COUNT）
発行したリクエスト数（回）
AVG
double
No
Probe Daemon

Server Processing Time
（SERV_PROCESS_TIME）
サーバ処理時間（秒）。図9-5の（6）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Setup Time
（SETUP_TIME）
セットアップ時間（秒）。図9-5の（2）。
AVG
double
No
Probe Daemon

TCP Connection Time
（TCP_CON_TIME）
TCP接続時間（秒）。SSLコネクション確立の時間も含まれる。図9-5の（5）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Throughput
（THROUGHPUT）
リソースの転送スループット（ビット/秒）。総リソースサイズおよびデータ転送時間によって決まる。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Amount of Data
（TOTAL_DATA_SIZE）
HTTPSプローブと計測対象サーバがTCPコネクション上でやり取りした総データ量（バイト）。SSLで保護されたコネクション上でやり取りした場合は，平文での総データ量で計測される。SSLコネクション確立時のサーバ認証に伴うデータ量は含まない。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Resource Size
（TOTAL_RES_SIZE）
取得したリソースサイズ（バイト）
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time
（TOTAL_RESP_TIME）
総応答時間（秒）。図9-5の（1）。
AVG
double
No
Probe Daemon

注

計測対象ページに，埋め込みイメージやフレームがあり，計測条件の深さが2以上の場合は，計測が複数回実行されます。この時，スループットを除く項目の値は，複数回の計測結果の和になります。

HTTPSシーケンスを次の図に示します。

図9-5　HTTPSシーケンス

HTTPSの動作環境および注意事項

HTTPSプローブは，計測対象サービスを提供するサーバとの間に，SSLによって保護されたコネクションを確立します。そのコネクション上で指定されたURLに対して，HTTPリクエストを発行し，GETメソッドによるページの取得またはPOSTメソッドによるデータの登録を行い，応答時間を計測します。なお，SSLコネクション確立時にはサーバ認証を行い，接続先が信頼できるHTTPサーバであるかを確認します。

HTTPSの動作環境および注意事項について，次に説明します。

Web認証

認証方式は基本認証（Basic Authentication）です。

Cookie

Netscape Communication社の仕様に基づいたCookieを受け入れます。CookieとしてHTTPサーバから送信された情報は計測条件単位で作成するCookieファイルに記録されます。Cookieファイルは監視終了後も削除されないで残るため，同一の計測条件IDで計測条件の内容を変更したときに監視が正しく実行できないような場合は，その計測条件IDに対応するCookieファイルを削除してください。Cookieファイルの命名規則を次に示します。

cookies_<計測条件ID>

Cookieファイルは，次のフォルダに格納されます。

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥probedata¥http

プログラム実行

プラグイン，JavaScriptおよびAppletはダウンロードされるだけで，実行されません。

深さ

例えば，深さに2を指定した場合，指定したURLのページの埋め込みリソースやフレームに表示されるページを取得します。ただし，リンクされているページは取得しません。指定した数に対応する分だけ，取得したページまたはフレームに埋め込まれているリソースやフレームの取得を繰り返します。

取得する埋め込みリソースやフレームについては，取得したHTMLを解析し，次の表に示すタグおよび属性名の値に指定されているリソースやフレームを取得します。

表9-16　埋め込みリソースやフレームの取得対象

タグ名 | 属性名
applet | code
frame | src
iframe | src
img | src
script | src

プロキシ利用

指定されたURLのWebページ本体，埋め込みリソース，およびフレームの取得で，プロキシ利用するものとしないものが混在している場合，計測できません。

暗号の強度

HTTPSプローブがサポートする暗号を次の表に示します。サポート外の強度の暗号によって保護されたページへはアクセスできません。

表9-17　サポートする暗号

暗号アルゴリズム | 鍵長
Triple-DES | 168
RC4 | 128
RC2 | 128
RC4-56 | 56
DES | 56
RC4-40 | 40
RC2-40 | 40

サーバ認証

サーバ認証では，HTTPサーバから送付されたサーバ証明書を検証し，有効期限や権威ある認証局から発行されたものであるか確認します。サーバ証明書を検証するためには，サーバ証明書を発行した認証局のルート証明書，またはその認証局の上位認証局のルート証明書が必要です。なお，ルート証明書には，有効期限があるため，有効期限が切れる前に再インストールする必要があります。ルート証明書がない場合や，サーバ証明書の有効期限が切れている場合には，サーバ認証に失敗します。

ルート証明書は，次の手順に従ってインストールします。

ルート証明書の取得

Webブラウザーなどから，PEM形式のルート証明書をエクスポートします。Internet Explorer 6.0を利用する場合の例を，次に示します。

［ツール］－［インターネットオプション］を選択し，［コンテンツ］タブを開く。

［証明書］ボタンをクリックし，［信頼されたルート証明機関］タブを開く。

一覧から，サーバ証明書を発行した認証局のルート証明書を選択する。
サーバ証明書を発行した認証局は，監視対象ページをInternet Explorerで開いたときに，ステータスバーに表示される鍵のアイコンをクリックし，［詳細］タブを参照すると確認できます。

［エクスポート］ボタンをクリックして，証明書のエクスポートウィザードを起動する。
エクスポートウィザードに従って，設定してください。
エクスポートするファイルの形式は［Base64 encoded X.509(.CER)］を選択します。
ファイル名は「c:¥cacert.cer」を指定します。拡張子「.cer」は自動的に追加されます。

ルート証明書のインストール

エクスポートしたルート証明書（cacert.cer）の拡張子を「.pem」に変更して，次のフォルダにコピーします。

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥cert

なお，cacert.pemには，複数のルート証明書を格納できます。作成済みのcacert.pemにルート証明書を追加するには，テキストエディターを使用し，エクスポートしたルート証明書の内容（「-----BEGIN CERTIFICATE-----」から「-----END CERTIFICATE-----」まで）をコピーしてcacert.pemに追加してください。

クライアント認証

HTTPサーバにクライアント証明書を送付し，HTTPサーバで有効期限や権威ある認証局から発行されたものであるかどうかの確認を受けます。クライアント証明書と秘密鍵は，次のどちらかの方法で入手します。

証明書認証機関から入手する

監視対象のWebサイトへのアクセスに使用したInternet Explorerからエクスポートする

クライアント証明書と秘密鍵の情報を含めたファイルは，インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥cert配下に格納してください。格納するファイルは，Base64エンコードのX.509形式である必要があります。用意したクライアント証明書がBase64エンコードのX.509形式以外の場合は，任意のツールでX.509形式に変換してください。

Internet Explorer 6.0を使用して，クライアント証明書と秘密鍵をエクスポートする手順を次に示します。なお，エクスポートするクライアント証明書は，Internet Explorerへのインポート時に秘密鍵をエクスポートできる状態にしておいたものである必要があります。

Internet Explorerを起動し，［ツール］－［インターネットオプション］を選択する。
［インターネットオプション］ダイアログが表示されます。

［コンテンツ］タブを選択し，［証明書］をクリックする。
［証明書］ダイアログが表示されます。

［個人］タブを選択する。
［個人］タブが表示されます。

エクスポートするクライアント証明書を選択し，［エクスポート］をクリックする。
証明書のエクスポートウィザードが開始します。ウィザードに従ってエクスポートしてください。
［秘密キーのエクスポート］は［はい，秘密キーをエクスポートします］を選択します。
エクスポートファイルの形式は［Personal Information Exchange-PKCS#12(PFX)］を選択します。
［強力な保護を有効にする］のチェックは外します。
パスワードとファイル名は任意の値を入力します。

証明書の形式をPKCS#12からBase64エンコードのX.509に変換する。
変換には任意のツールを利用してください。

エクスポートされたファイルをインストール先フォルダ¥agtv¥probe¥cert配下に格納する。

準拠するRFC

RFC1866 Hypertext Markup Language - 2.0

RFC2616 Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.1

RFC2396 Uniform Resource Identifiers (URI) : Generic Syntax

RFC2818 HTTP over TLS

RFCに準拠していない機能や制限事項については，前述の注意事項を参照してください。

IE Scenario（PI_IES）

機能

IE Scenario（PI_IES）レコードには，IEシナリオに関する再生時間の情報が格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。各スコープがインスタンスとなります。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 360 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_IES_MSR_COND_ID，PI_IES_SCOPE_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：312バイト

フィールド

View名
（Manager名）
説明
要約ルール
形式
デルタ
データソース

Scope ID
（SCOPE_ID）
スコープ番号。0～16の値が格納される。IEシナリオ全体の場合は0が格納されている。
COPY
long
No
IE Probe Daemon

Scope Name
（SCOPE_NAME）
スコープ名。IEシナリオ全体の場合はALLが格納されている。スコープ名は任意。
COPY
string（127バイト以内）
No
IE Probe Daemon

Total Busy Time
（TOTAL_BUSY_TIME）
予約フィールドのため，使用できない。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Replay Time
（TOTAL_RPLY_TIME）
総再生所要時間（秒）。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

IE Scenario Overview（PI_IESO）

機能

IE Scenario Overview（PI_IESO）レコードには，IEシナリオ全体で各スコープの再生時間をまとめた情報が格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。各IEシナリオがインスタンスとなります。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 360 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_IESO_MSR_COND_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：820バイト

フィールド

View名
（Manager名）
説明
要約ルール
形式
デルタ
データソース

Total Busy Time
（TOTAL_BUSY_TIME）
予約フィールドのため，使用できない。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Busy Time 1
（TOTAL_BUSY_TIME_1）
予約フィールドのため，使用できない。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Busy Time 2
（TOTAL_BUSY_TIME_2）
予約フィールドのため，使用できない。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Busy Time 3
（TOTAL_BUSY_TIME_3）
予約フィールドのため，使用できない。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Busy Time 4
（TOTAL_BUSY_TIME_4）
予約フィールドのため，使用できない。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Busy Time 5
（TOTAL_BUSY_TIME_5）
予約フィールドのため，使用できない。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Busy Time 6
（TOTAL_BUSY_TIME_6）
予約フィールドのため，使用できない。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Busy Time 7
（TOTAL_BUSY_TIME_7）
予約フィールドのため，使用できない。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Busy Time 8
（TOTAL_BUSY_TIME_8）
予約フィールドのため，使用できない。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Busy Time 9
（TOTAL_BUSY_TIME_9）
予約フィールドのため，使用できない。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Busy Time 10
（TOTAL_BUSY_TIME_10）
予約フィールドのため，使用できない。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Busy Time 11
（TOTAL_BUSY_TIME_11）
予約フィールドのため，使用できない。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Busy Time 12
（TOTAL_BUSY_TIME_12）
予約フィールドのため，使用できない。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Busy Time 13
（TOTAL_BUSY_TIME_13）
予約フィールドのため，使用できない。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Busy Time 14
（TOTAL_BUSY_TIME_14）
予約フィールドのため，使用できない。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Busy Time 15
（TOTAL_BUSY_TIME_15）
予約フィールドのため，使用できない。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Busy Time 16
（TOTAL_BUSY_TIME_16）
予約フィールドのため，使用できない。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Replay Time
（TOTAL_RPLY_TIME）
総再生所要時間（IEシナリオ全体）（秒）。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Replay Time 1
（TOTAL_RPLY_TIME_1）
総再生所要時間（スコープID 1）（秒）。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Replay Time 2
（TOTAL_RPLY_TIME_2）
総再生所要時間（スコープID 2）（秒）。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Replay Time 3
（TOTAL_RPLY_TIME_3）
総再生所要時間（スコープID 3）（秒）。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Replay Time 4
（TOTAL_RPLY_TIME_4）
総再生所要時間（スコープID 4）（秒）。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Replay Time 5
（TOTAL_RPLY_TIME_5）
総再生所要時間（スコープID 5）（秒）。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Replay Time 6
（TOTAL_RPLY_TIME_6）
総再生所要時間（スコープID 6）（秒）。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Replay Time 7
（TOTAL_RPLY_TIME_7）
総再生所要時間（スコープID 7）（秒）。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Replay Time 8
（TOTAL_RPLY_TIME_8）
総再生所要時間（スコープID 8）（秒）。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Replay Time 9
（TOTAL_RPLY_TIME_9）
総再生所要時間（スコープID 9）（秒）。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Replay Time 10
（TOTAL_RPLY_TIME_10）
総再生所要時間（スコープID 10）（秒）。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Replay Time 11
（TOTAL_RPLY_TIME_11）
総再生所要時間（スコープID 11）（秒）。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Replay Time 12
（TOTAL_RPLY_TIME_12）
総再生所要時間（スコープID 12）（秒）。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Replay Time 13
（TOTAL_RPLY_TIME_13）
総再生所要時間（スコープID 13）（秒）。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Replay Time 14
（TOTAL_RPLY_TIME_14）
総再生所要時間（スコープID 14）（秒）。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Replay Time 15
（TOTAL_RPLY_TIME_15）
総再生所要時間（スコープID 15）（秒）。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

Total Replay Time 16
（TOTAL_RPLY_TIME_16）
総再生所要時間（スコープID 16）（秒）。
AVG
double
No
IE Probe Daemon

IMAP4（PI_IMP4）

機能

IMAP4（PI_IMP4）レコードには，IMAP4サービスに関する応答時間の情報が格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 360 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_IMP4_MSR_COND_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：380バイト

フィールド

View名
（Manager名）
説明
要約ルール
形式
デルタ
データソース

Data Transfer Time
（DATA_TRANS_TIME）
データ転送時間（秒）。図9-6の（7）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Deletion Time
（DELETION_TIME）
削除時間（秒）。図9-6の（8）。
AVG
double
No
Probe Daemon

DNS Time
（DNS_TIME）
DNS時間（秒）。図9-6の（4）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Download Count
（DOWNLOAD_COUNT）
取得したメール数（通）。
AVG
double
No
Probe Daemon

IMAP Time
（IMAP4_TIME）
IMAP4時間（秒）。図9-6の（3）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Preprocessing Time
（PRE_PROCESS_TIME）
前処理時間（秒）。図9-6の（6）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Setup Time
（SETUP_TIME）
セットアップ時間（秒）。図9-6の（2）。
AVG
double
No
Probe Daemon

TCP Connection Time
（TCP_CON_TIME）
TCP接続時間（秒）。図9-6の（5）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Throughput
（THROUGHPUT）
メール取得のスループット（ビット/秒）。総メールサイズおよびデータ転送時間によって決まる。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Amount of Data
（TOTAL_DATA_SIZE）
IMAP4プローブと計測対象サーバがTCPコネクション上でやり取りした総データ量（バイト）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time
（TOTAL_RESP_TIME）
総応答時間（秒）。図9-6の（1）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Size of Email
（TOTAL_EMAIL_SIZE）
取得したメールサイズの合計（バイト）。
AVG
double
No
Probe Daemon

IMAP4シーケンスを次の図に示します。

図9-6　IMAP4シーケンス

IMAP4の動作環境および注意事項

IMAP4プローブは，指定されたユーザーあてに届いたメールの受信が完了するまでに掛かった時間を計測します。

IMAP4の動作環境および注意事項について，次に説明します。

メールサイズ

IMAP4プローブでのメールサイズは，受信するヘッダーと本文を合わせたメール全体のサイズです。取得するメールサイズの上限値は特に制限しません。

メールの削除

IMAP4プローブは，INBOXにある新着メールを取得します。削除実行を指定すると，INBOXにあるメールはすべて削除されます。次回計測時には計測メール数が0に対する計測をすることになるため，次回計測の前に再度，計測用メールを送信してください。

削除方式

IMAP4でのメールの削除方式には，論理的な削除と物理的な削除の2種類があります。このうち，IMAP4プローブでのメール削除は，物理的な削除を行います。これは，SMTPプローブなどが定期的に送信するメールをIMAP4プローブで受信する場合に，メールが蓄積しないようにするためです。

準拠するRFC

RFC1733：DISTRIBUTED ELECTRONIC MAIL MODELS IN IMAP4

RFC2060：INTERNET MESSAGE ACCESS PROTOCOL - VERSION 4rev1

RFC2683：IMAP4 Implementation Recommendations

RFC2822：Internet Message Format

RFCに準拠していない機能や制限事項については，前述の注意事項を参照してください。

Logged Message for IE Scenario（PL_IESM）

機能

Logged Message for IE Scenario（PL_IESM）レコードには，イベントログやログファイルに書き込まれたメッセージ情報が格納されます。ログに書き込まれたメッセージ1行に対して1件のレコードが作成されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 360 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PL_IESM_MSR_COND_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：664バイト

フィールド

View名
（Manager名）
説明
要約ルール
形式
デルタ
データソース

IE Scenario Result Code
（IESCENA_RESULT_CODE）
操作の再生結果のコード。
－
string（7バイト以内）
No
IE Probe Daemon

IE Scenario Result Detail（IESCENA_RESULT_DETAIL）
操作の再生結果の詳細テキスト。このフィールドを表示すると，空欄が表示される。
－
string（255バイト以内）
No
IE Probe Daemon

IE Scenario Result Message
（IESCENA_RESULT_MESS）
操作の再生結果のメッセージテキスト。
－
string（255バイト以内）
No
IE Probe Daemon

Measurement Condition ID
（MSR_COND_ID）
計測条件ID。
－
Long
No
IE Probe Daemon

Measurement Condition Name
（MSR_COND_NAME）
計測条件に対応したラベル（任意の名称）。次の順にラベルを検索し，先に見つかった定義が格納される。

計測条件登録ファイルに定義されたラベル

計測条件ラベル定義ファイルに定義されたラベル

どちらにも定義されていない場合は，「サービスタイプ名_計測条件ID」が格納される。
－
string（63バイト以内）
No
IE Probe Daemon

Measurement Start Time
（MSR_START_TIME）
計測開始時刻。
－
Time_t
No
IE Probe Daemon

Sequence Number
（SEQ_NUM）
メッセージ出力時に再生していた操作の操作番号。操作に関連しないメッセージの場合は「0」が出力される。
－
Long
No
IE Probe Daemon

出力内容例

IE Scenario Result Code | IE Scenario Result Message
89101 | レスポンス判定条件を満たしていませんでした(操作番号=10)。
89102 | 再生中にページ遷移でエラーが発生しました(操作番号=10,CODE=404,URL=http://host:20358/PFMWebConsole/login.do)。
89103 | 操作対象となるフレームページがありません(操作番号=10,URL= http://host:20358/PFMWebConsole/login.do)。
89109 | 再生中にエラーが発生しました(操作番号=10)。
89110 | 再生中に計測タイムアウトが発生しました(操作番号=10)。
89504 | IEシナリオにないポップアップダイアログが出現しました(操作番号=10)。

POP3（PI_POP3）

機能

POP3（PI_POP3）レコードには，POP3サービスに関する応答時間の情報が格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 360 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_POP3_MSR_COND_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：380バイト

フィールド

View名
（Manager名）
説明
要約ルール
形式
デルタ
データソース

Data Transfer Time（DATA_TRANS_TIME）
データ転送時間（秒）。図9-7の（7）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Deletion Time（DELETION_TIME）
削除時間（秒）。図9-7の（8）。
AVG
double
No
Probe Daemon

DNS Time（DNS_TIME）
DNS時間（秒）。図9-7の（4）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Download Count（DOWNLOAD_COUNT）
取得したメール数（通）。
AVG
double
No
Probe Daemon

POP3 Time（POP3_TIME）
POP時間（秒）。図9-7の（3）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Preprocessing Time（PRE_PROCESS_TIME）
前処理時間（秒）。図9-7の（6）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Setup Time（SETUP_TIME）
セットアップ時間（秒）。図9-7の（2）。
AVG
double
No
Probe Daemon

TCP Connection Time（TCP_CON_TIME）
TCP接続時間（秒）。図9-7の（5）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Throughput（THROUGHPUT）
スループット（ビット/秒）。総メールサイズの合計およびデータ転送時間によって決まる。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Amount of Data（TOTAL_DATA_SIZE）
POP3プローブと計測対象サーバがTCPコネクション上でやり取りした総データ量（バイト）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time（TOTAL_RESP_TIME）
総応答時間（秒）。図9-7の（1）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Size of Email（TOTAL_EMAIL_SIZE）
取得したメールサイズの合計（バイト）。
AVG
double
No
Probe Daemon

POP3シーケンスを次の図に示します。

図9-7　POP3シーケンス

POP3の動作環境および注意事項

POP3プローブは，指定されたユーザーあてに届いたメールの受信が完了するまでに掛かった時間を計測します。

POP3の動作環境および注意事項について，次に説明します。

メールサイズ

POP3プローブでのメールサイズは，受信するヘッダーと本文を合わせたメール全体のサイズです。取得するメールサイズの上限値は特に制限しません。

メールの削除

削除実行を指定すると，すべてのメールが削除されます。次回計測時には計測メール数が0に対する計測をすることになるため，次回計測の前に再度，計測用メールを送信してください。

準拠するRFC

RFC1939：Post Office Protocol - Version 3

RFC2822：Internet Message Format

RFCに準拠していない機能や制限事項については，前述の注意事項を参照してください。

Service Summary Interval（PI_PI）

機能

Service Summary Interval（PI_PI）レコードには，各サービスの応答時間の情報が格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 360 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | Yes | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_MSR_COND_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：160バイト

フィールド

View名
（Manager名）
説明
要約ルール
形式
デルタ
データソース

Total Response Time（TOTAL_RESP_TIME）
総応答時間（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

SMTP（PI_SMTP）

機能

SMTP（PI_SMTP）レコードには，SMTPサービスに関する応答時間の情報が格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 360 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_SMTP_MSR_COND_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：320バイト

フィールド

View名
（Manager名）
説明
要約ルール
形式
デルタ
データソース

Data Transfer Time
（DATA_TRANS_TIME）
データ転送時間（秒）。図9-8の（7）。
AVG
double
No
Probe Daemon

DNS Time
（DNS_TIME）
DNS時間（秒）。図9-8の（4）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Preprocessing Time
（PRE_PROCESS_TIME）
前処理時間（秒）。図9-8の（6）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Setup Time
（SETUP_TIME）
セットアップ時間（秒）。図9-8の（2）。
AVG
double
No
Probe Daemon

SMTP Time
（SMTP_TIME）
SMTP時間（秒）。図9-8の（3）。
AVG
double
No
Probe Daemon

TCP Connection Time
（TCP_CON_TIME）
TCP接続時間（秒）。図9-8の（5）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Throughput
（THROUGHPUT）
スループット（ビット/秒）。送信したメールサイズおよびデータ転送時間によって決まる。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Amount of Data
（TOTAL_DATA_SIZE）
SMTPプローブと計測対象サーバがTCPコネクション上でやり取りした総データ量（バイト）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time
（TOTAL_RESP_TIME）
総応答時間（秒）。図9-8の（1）。
AVG
double
No
Probe Daemon

SMTPシーケンスを次の図に示します。

図9-8　SMTPシーケンス

SMTPの動作環境および注意事項

SMTPプローブは，指定されたメッセージサイズの本文を生成し，宛先アドレスに対してメッセージ送信が完了するまでに掛かった時間を計測します。

SMTPの動作環境および注意事項について，次に説明します。

Subject

計測用メールヘッダーのSubjectは，"Test mail from PFM - Agent for Service Response."とします。

本文

計測用メールの本文は，文字「o」で構成される文字列になります。

添付ファイル

SMTPプローブは，ヘッダーと本文だけを送信し，計測用メールには添付ファイルを付けません。

送信した計測用メールの扱い

SMTPプローブは計測用メールを計測対象サーバに対して送信したあと，プローブ自身がメール削除をすることはありません。したがって，長期的な計測をする場合は送信された計測用メールが膨大に蓄積されるため，送信先のメールサーバのディスクが圧迫されることがあります。これを避けるため，次のどちらかの方法で送信先のメールサーバから定期的にメールを削除する必要があります。

計測条件の登録によるメール削除
メール削除指定を有効にしたPOP3またはIMAP4の計測条件を登録し，それらの計測によってメールを削除します。

ユーザーによるメール削除方法
SMTPプローブが送信した計測用メールをユーザーが定期的に削除してください。

準拠するRFC

RFC1939：Post Office Protocol - Version 3

RFC2821：Simple Mail Transfer Protocol

RFC2822：Internet Message Format

RFCに準拠していない機能や制限事項については，前述の注意事項を参照してください。

TCP（PI_TCP）

機能

TCP（PI_TCP）レコードには，TCPサービスに関する応答時間の情報が格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 360 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_TCP_MSR_COND_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：200バイト

フィールド

View名
（Manager名）
説明
要約ルール
形式
デルタ
データソース

DNS Time
（DNS_TIME）
DNS時間（秒）。図9-9の（2）。
AVG
double
No
Probe Daemon

TCP Connection Time
（TCP_CON_TIME）
TCP接続時間（秒）。図9-9の（3）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time
（TOTAL_RESP_TIME）
総応答時間（秒）。図9-9の（1）。
AVG
double
No
Probe Daemon

TCPシーケンスを次の図に示します。

図9-9　TCPシーケンス

TCPの動作環境および注意事項

TCPプローブは，TCPサービスを提供するサーバとのコネクションを確立するまでの時間を計測します。

TCPの動作環境および注意事項について，次に説明します。

準拠するRFC

RFC793：TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL

User Defined Service（PI_UDEF）

機能

User Defined Service（PI_UDEF）レコードには，ユーザー定義サービスに関する応答時間の情報が格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 360 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_UDEF_MSR_COND_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：160バイト

フィールド

View名
（Manager名）
説明
要約ルール
形式
デルタ
データソース

Total Response Time（TOTAL_RESP_TIME）
総応答時間（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Web Transaction（PI_WT）

機能

Web Transaction（PI_WT）レコードには，Webトランザクションに関する応答時間の情報が格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。各スコープがインスタンスとなります。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 360 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_WT_MSR_COND_ID，PI_WT_SCOPE_NAME

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：392バイト

フィールド

View名
（Manager名）
説明
要約ルール
形式
デルタ
データソース

Data Transfer Time
（DATA_TRANS_TIME）
データ転送時間（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

DNS Time
（DNS_TIME）
DNS時間（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

HTTP Time
（HTTP_TIME）
HTTP時間（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Request Count
（REQ_COUNT）
リクエスト数（回）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Scope Name
（SCOPE_NAME）
スコープ名。トランザクション全体の場合はALLが格納されている。スコープ名には，scope Nが格納される（Nは1～8）。
COPY
string（31バイト以内）
No
Probe Daemon

Server Processing Time
（SERV_PROCESS_TIME）
サーバ処理時間（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Setup Time（SETUP_TIME）
セットアップ時間（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

TCP Connection Time
（TCP_CON_TIME）
TCP接続時間（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Throughput
（THROUGHPUT）
スループット（ビット/秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Amount of Data
（TOTAL_DATA_SIZE）
総データ量（バイト）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Resource Size
（TOTAL_RES_SIZE）
総リソースサイズ（バイト）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time
（TOTAL_RESP_TIME）
総応答時間（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Webトランザクションの動作環境および注意事項

Webトランザクションプローブは，1回のリクエスト・レスポンスの計測だけでなく，複数のHTTP(S)のリクエスト・レスポンスから成る一連の作業を一つのWebトランザクションとして計測します。

なお，Webトランザクションの計測結果には，Webトランザクションを再生した全体の結果が出力されます。また，指定したスコープ（任意のページ遷移）の計測結果についても同様に出力されます。

Webトランザクションプローブは，Webトランザクションファイルで定義した内容を，計測条件に基づいて再生します。指定したURLのレスポンスに対し，Webトランザクションファイルで定義したレスポンス判定情報に従ってチェックし，条件に一致していない場合は計測失敗となります。レスポンス判定情報に従ってチェックするのは，指定したURLから取得したレスポンスがHTML形式（Content-Typeがtext/html）の場合に限ります。ただし，受信したデータが圧縮されて送信されていた場合は，指定した文字列が含まれていない場合と同じ結果となります。埋め込みリソースの取得の場合はチェックされません。

Webトランザクションの動作環境および注意事項について，次に説明します。

HTMLのフレーム単位に取得します。

プラグイン，JavaScriptなどは，ダウンロードするだけで実行はされません。

埋め込みリソースの取得については，Webトランザクションの定義で埋め込みリソースを取得するように定義している場合は，計測時に自動的に埋め込みリソースを取得します。計測時に取得したHTML（受信したデータが圧縮されていない場合だけ）を解析し，次の表に示すタグおよび属性名の値に指定されているリソースを取得します。なお，タグ名および属性名は，大文字・小文字を区別しません。

表9-18　埋め込みリソースやフレームの取得対象

タグ名 | 属性名
applet | code
body | background
embed | src
img | src
object | data
script | src

JavaScriptなどを使用して動的に作成されたページの埋め込みリソースは，取得されません。

Webトランザクションの計測中に発生（受信）したCookieについては，それに従って計測します。したがって，特に必要がない場合は，WebトランザクションファイルでCookieを指定する必要はありません。Webトランザクションファイルで指定されたCookieについては，計測中に発生（受信）したCookieと合わせて送信します。

HTTP(S)リクエスト発行時に指定するユーザーエージェントには，デフォルトで「PFM - Agent for Service Response△(Windows)」（△は半角スペース）を使用します。

同じユーザー名でログインするWebトランザクションを複数の計測条件に定義して計測に監視すると，同一ユーザー名の多重ログインが許可されていない場合は計測に失敗することがあります。したがって，同一ユーザー名の多重ログインが許可されていない場合には，計測条件ごとに計測用のユーザーを設けるなどの対応が必要です。

同じ内容のWebトランザクションを複数の計測条件に定義できます。

Web認証の認証方式は，基本認証（Basic Authentication）です。

Cookieは，Netscape Communication社の仕様に基づいたCookieを受け入れます。

指定されたURLのWebページ本体，および埋め込みリソースの取得でプロキシ利用するものとしないものが混在している場合は計測できません。

WebトランザクションでHTTPSを計測する場合，サポートする暗号は，HTTPSプローブの場合と同じです。サポート外の強度の暗号によって保護されたページへはアクセスできません。詳細については，「HTTPS」を参照してください。

サーバ認証やクライアント認証を適用する場合は，証明書ファイルの登録が必要になります。登録方法は，HTTPSプローブでの監視の場合と同じです。詳細については，「HTTPS」を参照してください。

HTTPバージョン

HTTP/1.0を使用します。

Refererヘッダー

Webトランザクションプローブでは，発行するリクエストにRefererヘッダーは付加しません。

準拠するRFC

RFC1866 Hypertext Markup Language - 2.0

RFC2616 Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.1

RFC2396 Uniform Resource Identifiers (URI) : Generic Syntax

RFC2818 HTTP over TLS

RFCに準拠していない機能や制限事項については，前述の注意事項を参照してください。

Web Transaction Overview（PI_WTO）

機能

Web Transaction Overview（PI_WTO）レコードには，Webトランザクションのトランザクション単位で各スコープの応答時間をまとめた情報が格納されます。このレコードは複数インスタンスレコードです。各トランザクションがインスタンスとなります。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 360 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_WTO_MSR_COND_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：520バイト

フィールド

View名
（Manager名）
説明
要約ルール
形式
デルタ
データソース

Data Transfer Time（DATA_TRANS_TIME）
データ転送時間（トランザクション全体）（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

DNS Time（DNS_TIME）
DNS時間（トランザクション全体）（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

HTTP Time（HTTP_TIME）
HTTP時間（トランザクション全体）（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Request Count（REQ_COUNT）
リクエスト数（トランザクション全体）（回）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Server Processing Time（SERV_PROCESS_TIME）
サーバ処理時間（トランザクション全体）（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Setup Time（SETUP_TIME）
セットアップ時間（トランザクション全体）（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

TCP Connection Time（TCP_CON_TIME）
TCP接続時間（トランザクション全体）（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Throughput（THROUGHPUT）
スループット（トランザクション全体）（ビット/秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Amount of Data（TOTAL_DATA_SIZE）
総データ量（トランザクション全体）（バイト）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Resource Size（TOTAL_RES_SIZE）
総リソースサイズ（トランザクション全体）（バイト）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time（TOTAL_RESP_TIME）
総応答時間（トランザクション全体）（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time 1（TOTAL_RESP_TIME_1）
総応答時間（スコープ１）（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time 2（TOTAL_RESP_TIME_2）
総応答時間（スコープ２）（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time 3（TOTAL_RESP_TIME_3）
総応答時間（スコープ３）（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time 4（TOTAL_RESP_TIME_4）
総応答時間（スコープ４）（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time 5（TOTAL_RESP_TIME_5）
総応答時間（スコープ５）（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time 6（TOTAL_RESP_TIME_6）
総応答時間（スコープ６）（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time 7（TOTAL_RESP_TIME_7）
総応答時間（スコープ７）（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

Total Response Time 8（TOTAL_RESP_TIME_8）
総応答時間（スコープ８）（秒）。
AVG
double
No
Probe Daemon

10.　コマンド

この章では，PFM - Agent for Service Responseで使用できるコマンドの文法について説明します。

＜この章の構成＞

コマンド一覧

コマンドの詳細

esppasswd（パスワードを登録・変更・削除する）

hntr2util（統合トレースログの設定を変更する）

コマンド一覧

PFM - Agent for Service Responseで使用できるコマンドを次の表に示します。

表10-1　PFM - Agent for Service Responseで使用できるコマンド

機能 | コマンド名
パスワードを登録・変更・削除する | esppasswd
統合トレースログの設定を変更する | hntr2util

コマンドの詳細

ここでは，コマンド格納フォルダ，コマンドの説明順序について説明します。

コマンド格納フォルダ

コマンド格納フォルダは，次のとおりです。

PFM - Agent for Service Responseのコマンド格納フォルダ

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥bin

統合トレースログのコマンド格納フォルダ

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥bin

コマンドの説明順序

各コマンドの文法詳細は，コマンドのアルファベット順で説明しています。

esppasswd（パスワードを登録・変更・削除する）

形式

esppasswd {{-a | -c | -d }-s パスワード識別名 -o 認証対象 -u ユーザー名 | -l [ -f ファイル名 ]}

機能

esppasswdコマンドは，Webトランザクション測定時に使用するコマンドです。

パスワードファイルに対してパスワードの追加，変更および削除をします（パスワードユーティリティ）。

パスワードキーのリストを標準出力で出力します。または指定ファイルに出力します。

実行権限

Administrators権限

格納先フォルダ

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥bin

引数

-a

パスワードを追加します。

-c

パスワードを変更します。

-d

パスワードを削除します。

-s パスワード識別名

パスワードが必要な処理の識別名を指定します。

-o 認証対象

認証が必要な対象を指定します。

-u ユーザー名

パスワードが必要なユーザーを指定します。

-l

キーリストを出力します。

-f ファイル名

キーリストを，指定したファイルに出力する場合に指定します。-lオプションを指定していて，このオプションを指定しない場合，キーリストは標準出力にだけ出力します。

パスワード識別名，認証対象およびユーザー名に指定する値を，次の表に示します。

表10-2　引数に指定する値

サービスの種類
パスワード識別名
（指定する値）
認証対象
ユーザー名

HTTP(S)Web認証
HTTP-W
URL
ユーザー名

HTTP(S)Proxy認証
HTTP-P
プロキシサーバホスト名
ユーザー名

HTTPSクライアント認証
HTTPS-C
クライアント証明書ファイル名※
指定は不要です。指定しても無視されます。

SMTP，POP3
POP3
POP3サーバホスト名
ユーザー名

IMAP4
IMAP4
IMAP4サーバホスト名
ユーザー名

FTP
FTP
FTPサーバホスト名
ユーザー名

注※

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥cert配下

配下のファイル名（パスは含めない）を指定する。

注意事項

パスワード追加時にすでに同一のキーがある場合，パスワードは追加できません。

パスワード削除時に指定したキーがない場合，パスワードは削除できません。

パスワード変更時に指定したキーがない場合，パスワードの変更および追加はできません。

認証対象に指定するもののうち，次については大文字・小文字を区別しません。

ホスト名（URL中に含まれるホスト名を含む）

クライアント証明書ファイル名

戻り値

0 | 正常終了。
1 | パスワード追加時に同一のキーが存在した。
2 | パスワード変更時またはパスワード削除時に指定したキーが存在しない。
0，1，2以外 | 異常終了。

使用例

URLが「www.hitachi.co.jp/index.html」のWeb認証ユーザー名「hitachi」のWeb認証パスワードを追加する場合

esppasswd -a -s HTTP-W -o www.hitachi.co.jp/index.html -u hitachi

POP3サーバ名が「pop3.hitachi.co.jp」のユーザー名「hitachi」のPOP3パスワードを変更する場合

esppasswd -c -s POP3 -o pop3.hitachi.co.jp -u hitachi

POP3サーバ名が「pop3.hitachi.co.jp」のユーザー名「hitachi」のPOP3パスワードを削除する場合

esppasswd -d -s POP3 -o pop3.hitachi.co.jp -u hitachi

キーリストを標準出力に出力する場合

esppasswd -l

キーリストをpwdkeyというファイルに出力する場合

esppasswd -l -f pwdkey

hntr2util（統合トレースログの設定を変更する）

形式

hntr2util

機能

総合トレース（HNTRLib2）が出力する統合トレースログのサイズ，数，および出力先を変更します。実行すると次に示すダイアログボックスが表示され，統合トレースログの設定を変更できます。

設定項目

ダイアログボックスの各項目について説明します。

Output（directory and prefix）:

ログファイルの出力先およびログファイル名のプリフィックスを指定します。デフォルトでは，

システムドライブ¥Program Files￥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥hntr2[n].log

になっています。

Number of Files:

ログファイル数を指定します。Outputで指定した出力先に，指定した値分のログファイルを作成します。デフォルトでは4が設定されています。

File Size（キロバイト）:

ログファイルのサイズを指定します。デフォルトでは256キロバイトに設定されています。

Buffer（キロバイト）:およびWatch Dog（秒）:

変更しないでください。

［Kill］ボタン

実行中のモニタープロセスを終了します。総合トレースサービス（サービス名：Hitachi Network Objectplaza Trace Monitor 2）を停止できますが，通常はWindowsの［コントロールパネル］の［サービス］ダイアログボックスで操作し，このボタンは利用しないでください。

実行権限

Administrators権限

格納先フォルダ

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥bin

11.　メッセージ

この章では，PFM - Agent for Service Responseのメッセージ形式，出力先一覧，Windowsイベントログの一覧，およびメッセージ一覧について説明します。

＜この章の構成＞

11.1　メッセージの形式

11.2　メッセージの出力先一覧

11.3　 Windowsイベントログの一覧

11.4　メッセージ一覧

11.1　メッセージの形式

PFM - Agent for Service Responseが出力するメッセージの形式と，マニュアルでの記載形式を示します。

＜この節の構成＞

11.1.1　メッセージの出力形式

11.1.2　メッセージの記載形式

11.1.1　メッセージの出力形式

PFM - Agent for Service Responseが出力するメッセージの形式を説明します。メッセージは，メッセージIDとそれに続くメッセージテキストで構成されます。形式を次に示します。

KAVXnnnnn-Yメッセージテキスト

メッセージIDは，次の内容を示しています。

K

システム識別子を示します。

AVX

PFM - Agentのメッセージであることを示します。Xには，FまたはKが出力されます。

nnnnn

メッセージの通し番号を示します。

Y

メッセージの種類を示します。

E：エラー
処理は中断されます。

W：警告
メッセージ出力後，処理は続けられます。

I：情報
ユーザーに情報を知らせます。

メッセージの種類とWindowsイベントログの種類との対応を次に示します。

-E

レベル：エラー

意味：エラーメッセージ。

-W

レベル：警告

意味：警告メッセージ。

-I

レベル：情報

意味：付加情報メッセージ。

11.1.2　メッセージの記載形式

このマニュアルでのメッセージの記載形式を示します。メッセージテキストで太字になっている部分は，メッセージが表示される状況によって表示内容が変わることを示しています。また，メッセージをメッセージID順に記載しています。記載形式の例を次に示します。

メッセージID

英語メッセージテキスト
日本語メッセージテキスト

メッセージの説明文

（S）

システムの処置を示します。

（O）

メッセージが表示されたときに，オペレーターがとる処置を示します。

参考

システム管理者がオペレーターから連絡を受けた場合は，「12.　トラブルへの対処方法」を参照してログ情報を採取し，初期調査をしてください。

トラブル要因の初期調査をする場合は，OSのログ情報（Windowsイベントログ）や，PFM - Agent for Service Responseが出力する各種ログ情報を参照してください。これらのログ情報でトラブル発生時間帯の内容を参照して，トラブルを回避したり，トラブルに対処したりしてください。また，トラブルが発生するまでの操作方法などを記録してください。同時に，できるだけ再現性の有無を確認するようにしてください。

11.2　メッセージの出力先一覧

ここでは，PFM - Agent for Service Responseが出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。

表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

○：出力する

－：出力しない

表11-1　PFM - Agent for Service Responseのメッセージの出力先一覧

メッセージID | 出力先
Windowsイベントログ | 統合トレースログ | 標準出力 | 標準エラー出力 | 共通メッセージログ | ダイアログ
KAVF16000-I | ○ | － | － | － | ○ | －
KAVF16001-E | ○ | － | － | － | ○ | －
KAVF16002-I | ○ | － | － | － | ○ | －
KAVF16003-E | ○ | － | － | － | ○ | －
KAVF16004-I | － | － | － | － | ○ | －
KAVF16005-E | － | － | － | － | ○ | －
KAVF16006-I | ○ | － | － | － | ○ | －
KAVF16007-E | － | － | － | － | ○ | －
KAVF16008-E | － | － | － | － | ○ | －
KAVF16009-W | － | － | － | － | ○ | －
KAVF16010-E | ○ | － | － | － | ○ | －
KAVF16011-E | ○ | － | － | － | ○ | －
KAVF16012-E | ○ | － | － | － | ○ | －
KAVF16013-E | ○ | － | － | － | ○ | －
KAVF16014-E | ○ | － | － | － | ○ | －
KAVF16015-I | － | － | － | － | ○ | －
KAVF16017-W | － | － | － | － | ○ | －
KAVF16018-W | － | － | － | － | ○ | －
KAVF16020-W | － | － | － | － | ○ | －
KAVF16021-W | － | － | － | － | ○ | －
KAVF16022-W | － | － | － | － | ○ | －
KAVF16023-W | － | － | － | － | ○ | －
KAVF16024-W | － | － | － | － | ○ | －
KAVF16025-I | ○ | － | － | － | ○ | －
KAVF16026-E | ○ | － | － | － | ○ | －
KAVF16027-I | ○ | － | － | － | ○ | －
KAVF16028-E | ○ | － | － | － | ○ | －
KAVF16029-I | － | － | － | － | ○ | －
KAVF16030-E | － | － | － | － | ○ | －
KAVF16031-I | － | － | － | － | ○ | －
KAVF16032-E | － | － | － | － | ○ | －
KAVF16033-W | － | － | － | － | ○ | －
KAVK04000-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK04002-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK04003-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK04004-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK04005-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK04006-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK04007-I | － | － | ○ | － | － | －
KAVK04008-I | － | － | ○ | － | － | －
KAVK07001-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK07002-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK07004-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK07005-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK07006-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK07007-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK07008-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK07010-I | － | － | ○ | － | － | －
KAVK07011-E | － | － | ○ | － | － | －
KAVK07100-W | － | － | － | ○ | － | －
KAVK07101-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK07102-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK07103-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK07104-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK07105-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK07106-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK07107-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK07108-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK07109-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK07110-E | － | － | － | ○ | － | －
KAVK08000-I | ○ | ○ | － | － | － | －
KAVK08001-E | ○ | ○ | － | － | － | －
KAVK08002-I | ○ | ○ | － | － | － | －
KAVK08003-E | ○ | ○ | － | － | － | －
KAVK08005-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08006-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08007-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08008-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08010-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08100-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08101-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08102-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08103-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08105-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08106-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08110-W | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08111-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08112-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08120-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08122-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08124-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08125-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08131-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08135-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08137-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08140-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08142-W | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08144-W | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08160-W | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08170-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08171-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08172-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08173-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08174-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08176-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08177-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08178-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08201-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08202-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08203-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08204-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08211-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08212-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08213-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08214-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08215-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08216-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08218-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08219-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08220-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08221-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08222-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08229-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08230-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08231-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08238-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08241-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08242-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08243-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08244-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08247-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08249-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08250-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08251-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08252-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08253-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08254-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08255-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08256-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08257-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08258-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08259-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08260-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08261-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08262-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08263-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08264-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08265-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08266-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08267-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08268-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08269-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08270-W | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08271-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08273-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08275-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08276-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08277-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08278-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08279-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08280-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08281-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08300-W | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08301-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08302-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08303-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08304-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08305-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08310-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08311-W | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08312-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08313-W | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08314-W | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08315-W | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08316-W | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08317-W | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08318-W | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08319-W | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08320-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08321-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08500-E | － | － | － | － | － | －
KAVK08501-E | － | － | － | － | － | －
KAVK08502-E | － | － | － | － | － | －
KAVK08503-E | － | － | － | － | － | －
KAVK08504-E | － | － | － | － | － | －
KAVK08505-E | － | － | － | － | － | －
KAVK08506-E | － | － | － | － | － | －
KAVK08507-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08508-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08509-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08510-E | － | － | － | － | － | －
KAVK08511-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08512-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08513-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK08514-E | － | － | － | － | － | －
KAVK10000-I | ○ | ○ | － | － | － | －
KAVK10001-E | ○ | ○ | － | － | － | －
KAVK10002-E | ○ | ○ | － | － | － | －
KAVK10003-I | ○ | ○ | － | － | － | －
KAVK10004-E | ○ | ○ | － | － | － | －
KAVK10005-E | ○ | ○ | － | － | － | －
KAVK10006-E | ○ | ○ | － | － | － | －
KAVK10007-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10010-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10020-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10021-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10022-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10023-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10030-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10032-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10033-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10040-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10060-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10061-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10070-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10073-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10080-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10081-W | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10082-W | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10100-W | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10101-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10102-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10103-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10104-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10105-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK10106-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK11001-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK11003-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK11010-I | － | ○ | － | － | － | －
KAVK11011-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK11020-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK11030-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK11040-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK11041-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK11042-E | － | ○ | － | － | － | －
KAVK37000-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37001-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37002-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37100-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37101-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37102-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37103-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37104-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37105-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37107-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37109-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37110-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37111-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37113-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37114-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37115-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37116-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37117-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37118-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37120-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37124-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37125-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37127-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37130-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37131-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37132-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37133-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37134-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37135-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37137-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37138-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37139-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37140-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37141-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37142-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37143-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37144-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37145-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37200-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37201-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37202-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37203-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37204-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37205-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37206-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37207-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37208-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37209-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37210-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37211-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37212-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37213-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37214-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37215-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37216-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37217-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37218-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37219-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37220-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37221-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37222-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37223-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37224-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37225-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37226-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37227-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37228-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37229-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37230-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37231-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37232-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37233-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37234-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37235-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37236-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37237-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37238-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37239-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37240-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37241-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37242-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37243-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37244-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37300-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37301-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37302-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37303-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37304-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37305-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37306-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37400-W | － | － | － | － | － | ○
KAVK37401-W | － | － | － | － | － | ○
KAVK37402-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37403-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37404-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37405-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37406-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37407-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37408-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37409-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37410-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37411-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37412-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37413-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37500-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37501-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37502-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37503-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37504-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37505-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37506-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37507-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37508-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37509-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37510-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37511-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37512-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37513-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37514-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37515-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37516-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37517-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37518-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37519-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37520-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37521-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37522-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37523-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37524-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37525-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37526-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37527-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37528-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37602-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37603-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37604-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37605-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37606-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37700-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37701-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37702-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37703-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37704-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37705-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37706-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37707-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37708-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37709-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37711-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37712-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37713-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37714-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37715-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37718-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37719-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37720-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37721-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37722-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37723-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37724-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37725-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37726-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37727-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37728-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37729-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37730-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37731-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37732-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37733-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37734-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37800-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK37801-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK37802-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK37803-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK37804-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK37805-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK37806-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK37807-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK37808-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK37809-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK37850-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37851-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37852-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37853-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37854-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37855-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37856-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37857-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37858-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37859-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37860-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37861-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37862-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37863-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37864-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37865-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37866-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37867-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37868-W | － | － | － | － | － | ○
KAVK37869-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37870-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37873-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37874-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK37875-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38001-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38002-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38003-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38004-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38100-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38101-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38102-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38103-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38104-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38108-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38113-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38115-W | － | － | － | － | － | ○
KAVK38116-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38117-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38118-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38119-W | － | － | － | － | － | ○
KAVK38120-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK38121-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38122-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38123-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38124-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38200-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38300-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38302-W | － | － | － | － | － | ○
KAVK38303-W | － | － | － | － | － | ○
KAVK38304-W | － | － | － | － | － | ○
KAVK38400-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38500-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38501-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38502-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38504-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38505-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38506-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38507-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38508-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38601-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38602-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38603-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38604-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38605-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38700-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38752-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38753-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38754-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38755-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38756-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38757-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38758-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38759-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38800-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK38801-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK38803-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK38804-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK38805-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK38806-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK38807-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK38808-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK38809-W | － | － | － | － | － | ○
KAVK38810-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK38811-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK38812-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38813-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38814-I | － | － | － | － | － | ○
KAVK38815-E | － | － | － | － | － | ○
KAVK38816-E | － | － | － | － | － | ○

11.3　 Windowsイベントログの一覧

ここでは，PFM - Agent for Service ResponseがWindowsイベントログに出力するメッセージ情報の一覧を示します。

Windowsイベントログは，［イベントビューア］ウィンドウのアプリケーションログに表示されます。

参考

［イベントビューア］ウィンドウは，Windowsの［スタート］メニューから表示される［管理ツール］－［イベントビューア］を選択することで表示できます。

PFM - Agent for Service Responseが出力するイベントの場合，［イベントビューア］ウィンドウの［ソース］に識別子「PFM-ServiceResponse」が表示されます。

PFM - Agent for Service ResponseがWindowsイベントログに出力するメッセージ情報の一覧を次の表に示します。

表11-2　Windowsイベントログ出力メッセージ情報一覧

メッセージID | Windowsイベントログ
イベントID | 種類
KAVF16000-I | 16000 | 情報
KAVF16001-E | 16001 | エラー
KAVF16002-I | 16002 | 情報
KAVF16003-E | 16003 | エラー
KAVF16006-I | 16006 | 情報
KAVF16010-E | 16010 | エラー
KAVF16011-E | 16011 | エラー
KAVF16012-E | 16012 | エラー
KAVF16013-E | 16013 | エラー
KAVF16014-E | 16014 | エラー
KAVF16025-I | 16025 | 情報
KAVF16026-E | 16026 | エラー
KAVF16027-I | 16027 | 情報
KAVF16028-E | 16028 | エラー
KAVK08000-I※1 | 1 | 情報
KAVK08001-E※1 | 2 | エラー
KAVK08002-I※1 | 3 | 情報
KAVK08003-E※1 | 4 | エラー
KAVK10000-I※1 | 1 | 情報
KAVK10001-E※1 | 2 | エラー
KAVK10003-I※1 | 4 | 情報
KAVK10004-E※1 | 5 | エラー
KAVK10005-E※1 | 6 | エラー
KAVK10006-E※1 | 7 | エラー

注※1

Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）の[System Log]セクションのprintlog_flagに「Y」を設定した場合に出力されます。Probe動作条件定義ファイルの詳細については，「7.2　Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）」を参照してください。

11.4　メッセージ一覧

PFM - Agent for Service Responseが出力するメッセージと対処方法について説明します。PFM - Agent for Service Responseのメッセージ一覧を次に示します。

KAVF16000-I

Agent Collector has started. (host=ホスト名 , service=ホスト名<SR>)
Agent Collectorが起動しました (host=ホスト名 , service=ホスト名<SR>)

エージェントコレクタが起動しました。

（S）

エージェントコレクタの処理を開始します。

KAVF16001-E

An attempt to start Agent Collector has failed. (host=ホスト名 , service=ホスト名<SR>)
Agent Collectorの起動に失敗しました (host=ホスト名 , service=ホスト名<SR>)

エージェントコレクタの起動に失敗しました。

（S）

エージェントコレクタの処理を終了します。

（O）

共通メッセージログに出力されている直前のメッセージを確認し，そのメッセージの対処方法に従ってください。

KAVF16002-I

Agent Collector has stopped. (host=ホスト名 , service=ホスト名<SR>)
Agent Collectorが停止しました (host=ホスト名 , service=ホスト名<SR>)

エージェントコレクタが停止しました。

（S）

エージェントコレクタの処理を終了します。

KAVF16003-E

Agent Collector stopped abnormally. (host=ホスト名 , service=ホスト名<SR>)
Agent Collectorが異常終了しました (host=ホスト名 , service=ホスト名<SR>)

エージェントコレクタが異常停止しました。

（S）

エージェントコレクタの処理を終了します。

（O）

共通メッセージログに出力されている要因を確認してください。

KAVF16004-I

Probe Daemon was started.
Probe Daemonを起動しました

プローブが起動しました。

（S）

プローブデーモンの処理を開始します。

KAVF16005-E

An attempt to start Probe Daemon has failed.
Probe Daemonの起動に失敗しました

プローブの起動に失敗しました。

（S）

エージェントコレクタの処理を続行します。

（O）

定義ファイルが誤っている可能性があります。統合トレースログを参照し，定義ファイルを見直してください。

KAVF16006-I

Probe Daemon was stopped.
Probe Daemonを停止しました

プローブが停止しました。

（S）

エージェントコレクタの処理を続行します。

KAVF16007-E

An attempt to stop Probe Daemon has failed.
Probe Daemonの停止に失敗しました

プローブの停止に失敗しました。

（S）

エージェントコレクタの処理を続行します。

（O）

Probe Daemonの負荷が高い可能性があります。計測間隔を見直してください。

KAVF16008-E

Reception of a signal interrupted service processing. (signal=シグナル番号)
シグナル受信によってサービスの処理は中断されました (signal=シグナル番号)

シグナルを受け付けたためAgent Collectorサービスを中断されました。

（S）

エージェントコレクタサービスの処理を終了します。

KAVF16009-W

Reception of a signal caused the service to stop. (signal=シグナル番号)
シグナル受信によってサービスは停止処理を実行します (signal=シグナル番号)

シグナルを受け付けたためAgent Collectorサービスを停止します。

（S）

エージェントコレクタサービスの処理を終了します。

KAVF16010-E

An attempt to initialize a service failed. (rc=保守コード)
サービスの初期化処理に失敗しました（rc=保守コード）

サービスの初期化処理に失敗しました。

（S）

サービスの起動処理を中断します。

（O）

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVF16011-E

You cannot start the service because it is already running.
同じサービスを二重起動することはできません

起動されたサービスは，すでに起動されているため，サービスの起動に失敗しました。

（S）

サービスを停止します。

（O）

jpctool service list(jpcctrl list)コマンドを使用し，サービスの起動状況を確認してください。

KAVF16012-E

Data could not be collected.
データの収集ができませんでした

データ収集ができませんでした。

（S）

エージェントコレクタサービスの処理を続行します。

（O）

Probe DaemonまたはIE Probe Daemonが起動しているかどうか確認してください。要因が判明しない場合，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVF16013-E

Memory is insufficient.
メモリーが不足しています

メモリーが不足しているため，メモリーの確保に失敗しました。

（S）

起動中にこのエラーが発生した場合
Agent Collectorサービスを停止します。

起動完了後（運用中）にこのエラーが発生した場合
Agent Collectorサービスはできるかぎり処理を続行しようとします。このタイミングで取得されるはずだったパフォーマンスデータは取得されません。

（O）

使用していないアプリケーションを停止する，またはメモリーを拡張してください。

KAVF16014-E

An attempt to create a pipe has failed. (保守コード)
パイプの生成に失敗しました (保守コード（GetLastError関数値）)

パイプの生成に失敗しました。

（S）

データ取得処理を中止します。

（O）

メッセージに出力された値を参照して対処してください。

KAVF16015-I

There is no measurement data.
計測データが存在しません

Probe DaemonまたはIE Probe Daemonが起動してから，計測を行っていません。

（S）

処理を続行します。

（O）

Probe DaemonまたはIE Probe Daemonの設定が誤っている可能性があります。設定を見直してください。

KAVF16017-W

The acquired data is incorrect.
取得したデータが正しくありません

Probe DaemonまたはIE Probe Daemonから取得するデータが不正になっています。

（S）

処理を続行します。

このタイミングで取得されるはずだったパフォーマンスデータは取得されません。

（O）

Probe DaemonまたはIE Probe Daemonの動作が不正になっている可能性があります。このメッセージが繰り返し出力される場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVF16018-W

Probe Daemon has already stopped.
Probe Daemonがすでに停止しています

Probe Daemonがすでに停止していました。

（S）

サービス終了処理を続行します。

（O）

このメッセージが繰り返し出力される場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

Probe DaemonのサービスをAgent Collectorサービスを停止させる前に手動で停止させた場合もこのメッセージが出力されます。

KAVF16020-W

The measurement condition was not updated because an invalid property exists. (task ID =タスクID, property =プロパティ名)
不正なプロパティがあるため計測条件を更新しませんでした(task id=タスクID, property=プロパティ名)

不正なプロパティがあるため，計測条件を更新しませんでした。

（S）

処理を続行します。

（O）

不正なプロパティがあります。必須プロパティが入力されているか，また，入力した値が各プロパティ値の条件を満たしているかを確認し，入力し直してください。

KAVF16021-W

The measurement condition could not be created because an invalid property exists. (property =プロパティ名)
不正なプロパティがあるため計測条件を作成できませんでした(property=プロパティ名)

不正なプロパティがあるため，計測条件を作成できませんでした。

（S）

処理を続行します。

（O）

不正なプロパティがあります。不正なプロパティがNew Task IDの場合は，タスクIDが1～65535の範囲内で，既存のタスクIDと重複していないか確認し，入力し直してください。不正なプロパティがNew Task Protocolの場合は，New Task Protocolプロパティで作成したいプロトコル名を選択してください。

KAVF16022-W

A measurement condition registration file could not be read.
計測条件登録ファイルが読み込めませんでした

計測条件登録ファイルに不正な記述があるため，計測条件登録ファイルが読み込めませんでした。

（S）

監視コンソールからの計測条件登録機能が無効になります。

（O）

計測条件登録ファイルに，不正な記述があります。計測条件登録ファイルの書式に合っているか，また，計測条件登録ファイルに記述されている計測条件のIDが重複していないか確認してください。

KAVF16023-W

The number of registered measurement conditions exceeds the max. number displayable in the monitoring console.
登録されている計測条件の数が監視コンソールに表示させることができる最大数を超えています

計測条件の数が，監視コンソールに表示できる計測条件の最大数（500個）を超えています。

（S）

501個目以降の計測条件は監視コンソールに表示されません。また，501個目以降の計測条件は，削除・編集・新規追加もできません。

（O）

監視コンソールに表示されていない計測条件を更新したい場合は，Agent Collectorサービスを停止させ，計測条件登録ファイルを直接編集してください。

KAVF16024-W

The measurement condition registration file contains a measurement condition that has invalid properties. (task ID =タスクID, property =プロパティ名)
計測条件登録ファイルに不正なプロパティを含む計測条件がありました　(task id=タスクID, property=プロパティ名)

計測条件登録ファイルに不正なプロパティを持つタスクが記述されていました。

（S）

処理を続行します。

（O）

計測条件登録ファイルに不正なプロパティを含む計測条件が記述されていました。監視コンソールから必須プロパティが入力されているか，また，入力した値が各プロパティ値の条件を満たしているかを確認し，入力し直してください。

KAVF16025-I

Processing to reload the Probe daemon has ended.
Probe Daemonのリロード処理が正常に終了しました

Probe Daemonのリロード処理が正常に終了しました。

（S）

計測条件登録ファイルの定義内容に従って，Probe Daemonの処理を開始します。

KAVF16026-E

Processing to reload the Probe daemon has failed.
Probe Daemonのリロード処理が失敗しました

Probe Daemonのリロード処理が失敗しました。

（S）

エージェントコレクタの処理を続行します。

（O）

定義ファイルが誤っている可能性があります。統合ログを参照し，定義ファイルを見直してください。

KAVF16027-I

Processing to reload the IE Probe daemon has ended.
IE Probe Daemonのリロード処理が正常に終了しました

IE Probe Daemonのリロード処理が正常に終了しました。

（S）

計測条件登録ファイルの定義内容に従って，IE Probe Daemonの処理を開始します。

KAVF16028-E

Processing to reload the IE Probe daemon has failed.
IE Probe Daemonのリロード処理が失敗しました

IE Probe Daemonのリロード処理が失敗しました。

（S）

エージェントコレクタの処理を続行します。

（O）

定義ファイルが誤っている可能性があります。統合ログを参照し，定義ファイルを見直してください。

KAVF16029-I

IE Probe Daemon was started.

IE Probe Daemonを起動しました

IEプローブが起動しました。

(S)

IEプローブデーモンの処理を開始します。

KAVF16030-E

An attempt to start IE Probe Daemon has failed.

IE Probe Daemonの起動に失敗しました

IEプローブの起動に失敗しました。

(S)

エージェントコレクタの処理を続行します。

(O)

定義ファイルが誤っている可能性があります。統合ログを参照し，定義ファイルを見直してください。

KAVF16031-I

IE Probe Daemon was stopped.
IE Probe Daemonを停止しました

IEプローブが停止しました。

(S)

エージェントコレクタの処理を続行します。

KAVF16032-E

An attempt to stop IE Probe Daemon has failed.
IE Probe Daemonの停止に失敗しました

IEプローブの停止に失敗しました。

(S)

エージェントコレクタの処理を続行します。

(O)

IE Probe Daemonの負荷が高い可能性があります。計測間隔を見直してください。

KAVF16033-W

IE Probe Daemon has already stopped.
IE Probe Daemonがすでに停止しています

IE Probe Daemonがすでに停止していました。

(S)

サービス終了処理を続行します。

(O)

このメッセージが繰り返し出力される場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

IE Probe DaemonのサービスをAgent Collectorサービスを停止させる前に手動で停止させた場合もこのメッセージが出力されます。

KAVK04000-E

An invalid option exists.
コマンドのオプションが誤っています。

コマンドの引数に不正なオプションが指定されています。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

正しい引数を指定してコマンドを再実行してください。

KAVK04002-E

An internal error occurred.
内部でエラーが発生しました。

内部でエラーが発生しました。処理を継続できません。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVK04003-E

An error occurred in communication with プロセス名，エラーコード，詳細エラーコード
プロセス名との通信でエラーが発生しました。エラーコード，詳細エラーコード

デーモンとの通信でエラーが発生しました。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

再度実行しても回復しない場合は，システム管理者に連絡してください。

KAVK04004-E

A system call error occurred in communication with プロセス名，システムコール名，エラー番号，エラーストリング
プロセス名との通信でシステムコールエラーが発生しました。システムコール名，エラー番号，エラーストリング

デーモンとの通信でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

再度実行しても回復しない場合は，システム管理者に連絡してください。

KAVK04005-E

An attempt to connect with プロセス名 has failed.
プロセス名との接続に失敗しました。

デーモンと接続できませんでした。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

デーモンプロセスが起動しているか確認してください。

KAVK04006-E

プロセス名 did not return a response.
プロセス名は応答を返しませんでした。

要求に対してデーモンが応答を返さなかったためタイムアウトしました。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

デーモンでエラーが発生していないか確認してください。

問題が解決しない場合，システム管理者に連絡してください。

KAVK04007-I

プロセス名is active.
プロセス名は稼動中です。

デーモンは稼働中です。

（S）

コマンドを終了します。

KAVK04008-I

プロセス名is inactive.
プロセス名は停止中です。

デーモンは停止中です。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

対応するプロセスのエラーメッセージに従って対処してください。

KAVK07001-E

An attempt to read the password registration file has failed.
パスワードファイルの読み込みに失敗しました。

ファイルにアクセスできません。

ファイルが見つからないか，権限がなくオープンできません。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

ファイルが所定のフォルダに配置されていることを確認してください。また，ファイルのアクセス権限を確認してください。

KAVK07002-E

An attempt to write to the password registration file has failed.
パスワードファイルの書き込みに失敗しました。

パスワードファイルへのデータの書き込みに失敗しました。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

パスワードファイルのアクセス権限を確認してください。

KAVK07004-E

An unexpected error occurred.
予期せぬエラーが発生しました。

予期しないエラーが発生しました。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVK07005-E

An installation path could not be acquired.
インストールパスが取得できません。

製品がインストールされた場所を検出できません。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVK07006-E

An attempt to reserve memory has failed.
メモリーの確保に失敗しました。

処理中にメモリー不足が発生しました。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

不要なアプリケーションを終了して再度実行してください。

メモリーを増設する，または仮想メモリーの領域を増やしてください。

KAVK07007-E

The specification of an option is invalid.
オプションの指定に誤りがあります。

コマンドのオプションが誤っています。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

オプションの書式を確認し再度実行してください。

KAVK07008-E

A running esppasswd exists.
起動中のesppasswdが存在します。

ほかにesppasswdを実行しているプロセスが存在します。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

起動中のesppasswdが終了してから再度実行してください。

KAVK07010-I

The execution of the command has succeeded.
コマンドの実行に成功しました。

コマンドの実行が成功しました。

（S）

コマンドを終了します。

KAVK07011-E

An attempt to execute the command has failed.
コマンドの実行に失敗しました。

コマンドの実行に失敗しました。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

このメッセージの前に出力されたKAVKxxxxxのメッセージを参照し，適切に処理してください。

KAVK07100-W

The password is not registered.
パスワードが登録されていません。

パスワードが未登録の時にキーリストを表示しました。

（S）

コマンドを終了します。

KAVK07101-E

A password key is invalid.
パスワードキーが不正です。

パスワード追加：同一パスワードキーがすでに存在しています。

パスワード変更，削除：指定したパスワードキーが存在しません。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

登録済みのパスワードキーを確認して再度入力してください。

KAVK07102-E

The password does not match the password entered first. Check and enter the password.
一回目に入力したパスワードと異なります。パスワードを確認して入力してください。

2度入力したパスワードが異なっています。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

パスワードを確認して入力してください。

KAVK07103-E

Enter a password within 40 characters.
パスワードは40文字以内で入力してください。

40バイトより多いパスワードが入力されました。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

40文字以内のパスワードを入力してください。

KAVK07104-E

Enter a password within 64 characters.
パスワードは64文字以内で入力してください。

64バイトより多いパスワードが入力されました。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

64文字以内のパスワードを入力してください。

KAVK07105-E

An attempt to delete the backup file of a password file has failed.
パスワードファイルのバックアップファイルの削除に失敗しました。

バックアップファイルの削除に失敗しました。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

ファイルシステムでエラーが発生していないか確認してください。

問題が解決しない場合は，システム管理者に連絡してください。

KAVK07106-E

An attempt to rename the backup file of a password file has failed.
パスワードファイルのバックアップファイルのリネームに失敗しました。

バックアップファイルのリネームに失敗しました。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

ファイルシステムでエラーが発生していないか確認してください。

問題が解決しない場合は，システム管理者に連絡してください。

KAVK07107-E

An attempt to generate the backup file of a password file has failed.
パスワードファイルのバックアップファイルの生成に失敗しました。

バックアップファイルの生成に失敗しました。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

ファイルシステムでエラーが発生していないか確認してください。

問題が解決しない場合は，システム管理者に連絡してください。

KAVK07108-E

An attempt to output the password key file has failed.
パスワードキーのファイル出力に失敗しました。

バックアップファイルのファイル出力に失敗しました。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

指定されたファイルのアクセス権限を確認してください。

KAVK07109-E

An invalid character was used in the password.
パスワードに不正な文字が使用されました。

パスワードに不正な文字が使用されました。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

パスワードは英数字および記号で指定してください。

KAVK07110-E

Enter a password within 1023 characters.
パスワードは1023文字以内で入力してください。

1023バイトより多いパスワードが入力されました。

（S）

コマンドを終了します。

（O）

1023文字以内のパスワードを入力してください。

KAVK08000-I

esprobed was started.
esprobedを起動しました。

esprobedを起動しました。

（S）

esprobedを起動しました。

KAVK08001-E

Starting of esprobed has failed.
esprobedの起動に失敗しました。

esprobedの起動に失敗しました。

（S）

esprobedの起動に失敗しました。

（O）

Probe動作条件定義ファイルが所定のフォルダに格納されているか確認してください。それでも起動に失敗する場合は，システム管理者に連絡してください。

KAVK08002-I

esprobed was stopped.
esprobedを停止しました。

esprobedが正常に終了しました。

（S）

esprobedが正常に終了しました。

KAVK08003-E

esprobed abnormally ended.
esprobedが異常終了しました。

esprobedが異常終了しました。

（S）

esprobedが異常終了しました。

（O）

このメッセージの前に出力されたKAVKxxxxxのメッセージを参照し，適切に処理してください。

KAVK08005-E

An unexpected error occurred.
予期せぬエラーが発生しました。

プログラム内部でエラーが発生しました。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVK08006-E

The installation path could not be acquired.
インストールパスが取得できません。

製品がインストールされた場所を検出できません。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVK08007-E

An attempt to reserve memory has failed.
メモリーの確保に失敗しました。

処理中にメモリーの確保に失敗しました。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

不要なアプリケーションを終了して再度実行してください。メモリーを増設する，または仮想メモリーの領域を増やしてください。

KAVK08008-E

The capacity of the disk is insufficient.
ディスクの容量が不足しています。

ディスクに必要な空き容量がありません。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

不要なファイルを削除して再度実行してください。また，ディスクを増設してください。

KAVK08010-E

The abnormal termination of SCM was detected.
SCMの異常終了を検知しました。

SCMの異常終了を検出しました。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。問題が解決できない場合，システム管理者に連絡してください。

KAVK08100-E

An attempt to open the Probe action condition definition file has failed.
Probe動作条件定義ファイルのオープンに失敗しました。

Probe動作条件定義ファイルにアクセスできません。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

Probe動作条件定義ファイルが所定のフォルダに格納されているか確認してください。また，Probe動作条件定義ファイルのアクセス権限を確認してください。

KAVK08101-E

Information could not be acquired from the Probe action condition definition file.
Probe動作条件定義ファイルから情報を取得できません。

Probe動作条件定義ファイルから設定内容を読み込めません。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

Probe動作条件定義ファイルの記述形式に誤りがないか確認してください。

KAVK08102-E

The content of a definition in the Probe action condition definition file is invalid.セクション：キー
Probe動作条件定義ファイルの定義内容に誤りがあります。セクション：キー

Probe動作条件定義ファイルの設定内容に誤りがあります。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

Probe動作条件定義ファイルの設定内容を修正し，再度実行してください。

KAVK08103-E

There is not necessary directory on the shared disk in the cluster operation. Necessary directory=必要なディレクトリ
クラスタ運用で共有ディスク上に必要なディレクトリが存在しません。必要なディレクトリ=必要なディレクトリ

クラスタ構成で動作する場合に必要となるディレクトリが存在しませんでした。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

次のことを確認してください。

Probe動作条件定義ファイルの指定が正しいか。

共有ディスクが使用できる状態になっているか。

共有ディスク上にこの製品が必要とするディレクトリが存在するか。

KAVK08105-E

Information could not be acquired from the command registration file.
コマンド登録ファイルから情報を取得できません。

コマンド登録ファイルから定義内容を読み込めません。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

コマンド登録ファイルが壊れていないか確認してください。また，コマンド登録ファイルのアクセス権限を確認してください。

KAVK08106-E

The content of a definition in the command registration file is invalid. ユーザー定義サービスID
コマンド登録ファイルの定義内容に誤りがあります。ユーザー定義サービスID

コマンド登録ファイルの定義内容に誤りがあります。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

コマンド登録ファイルの内容を修正し，再度実行してください。

KAVK08110-W

esprobed will be ended because measuring conditions do not exist.
計測条件が存在しないため，esprobedを終了します。

計測条件登録ファイルが存在しないか，計測条件が含まれていません。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

計測条件登録ファイルがあることを確認してください。一つ以上の計測条件を登録してください。

KAVK08111-E

The content of a definition in the measuring condition registration file is invalid. ID=計測条件ID,TAG=タグ名
計測条件登録ファイルの定義内容に誤りがあります。ID=計測条件ID,TAG=タグ名

計測条件登録ファイルの定義内容に誤りがあります。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

計測条件登録ファイルの内容を修正し，再度実行してください。

KAVK08112-E

The format of a definition in the measuring condition registration file is invalid. エラー詳細
計測条件登録ファイルのフォーマットに誤りがあります。エラー詳細

計測条件登録ファイルのフォーマットに誤りがあります。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

計測条件登録ファイルの内容を修正し，再度実行してください。

KAVK08120-E

Authentication with the SCM has failed.
SCMとの認証に失敗しました。

SCMの認証に失敗しました。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。問題が解決できない場合，システム管理者に連絡してください。

KAVK08122-E

An attempt to initialize communication has failed.
通信の初期化に失敗しました。

通信の初期化に失敗しました。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

Probe動作条件定義ファイルの設定内容を修正し，再度実行してください。

KAVK08124-E

A system call error occurred in communication. システムコール名，エラー番号，エラーストリング
通信でシステムコールエラーが発生しました。システムコール名，エラー番号，エラーストリング

通信でシステムコールに失敗しました。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

このメッセージが繰り返し出力される場合，ネットワーク環境に問題がないか見直してください。回復しない場合は，システム管理者に連絡してください。

KAVK08125-E

An unexpected error occurred in communication.エラーコード，詳細エラーコード
通信で予期せぬエラーが発生しました。エラーコード，詳細エラーコード

通信で予期しないエラーが発生しました。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

このメッセージが繰り返し出力される場合，ネットワーク環境に問題がないか見直してください。回復しない場合は，システム管理者に連絡してください。

KAVK08131-E

The addition of monitoring conditions has failed. ID=計測条件ID
計測条件の追加に失敗しました。ID=計測条件ID

計測条件の追加に失敗しました。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

このメッセージのあとに出力されたKAVKxxxxxのメッセージを参照し，適切に処理してください。

KAVK08135-E

The monitoring measuring condition ID is invalid. ID=計測条件ID
計測条件IDが不正です。ID=計測条件ID

計測条件登録ファイルで指定された計測条件IDが不正です。指定された範囲外の値を指定しているか，重複した値を指定している可能性があります。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

計測条件IDを修正し，再度実行してください。

KAVK08137-E

A password has not been set up. ID=オブジェクトID
パスワードが未設定です。ID=オブジェクトID

指定された計測条件に必要なパスワードがパスワードファイルから取得できません。

（S）

処理を続行します。ただし，パスワードが取得できない計測条件は無視されます。

（O）

パスワードユーティリティを用いてパスワードを登録し，再度実行してください。

KAVK08140-E

The report output has failed. ID=計測条件ID
レポート出力に失敗しました。ID=計測条件ID

レポートファイルの出力に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

レポートファイルの格納フォルダが存在するか，およびアクセス権があるか。

レポートファイルがほかのプロセスで使用中ではないか。

ディスク容量が適切か。

ネットワークの状態が正しいか。

KAVK08142-W

The file size of a report file reached the maximum report file size. ID=計測条件ID
レポートファイルのサイズが上限値に達しました。ID=計測条件ID

レポートファイルのサイズが上限値に達したため，バックアップファイルを作成しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

次にレポートファイルのサイズが上限値に達した場合，レポートが失われるため，必要に応じてバックアップを行ってください。

KAVK08144-W

The backup file of a report file was overwritten. ID=計測条件ID
レポートファイルのバックアップファイルが上書きされました。ID=計測条件ID

すでに存在するレポートファイルのバックアップファイルを上書きしました。

（S）

処理を続行します。

（O）

次にレポートファイルのサイズが上限値に達した場合，再びレポートが失われるため，必要に応じてバックアップを行ってください。

KAVK08160-W

Measurement was started after having passed more than the measurement interval since measurement demand time. ID=計測条件ID
計測開始時刻から計測間隔以上経過したあとに計測が開始されました。ID=計測条件ID

計測開始時刻から実際に計測を開始した時刻まで計測間隔以上経過しています。

（S）

処理を続行します。

（O）

プローブの計測多重度を増やす，または計測条件数を減らす，計測間隔を長くするなどして実際の計測時刻のずれが少なくなるように設定を見直してください。

KAVK08170-E

The reading of a web transaction file has failed.
Webトランザクションファイルの読み込みに失敗しました。

Webトランザクションファイルの読み込みに失敗しました。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

Webトランザクションファイル格納ディレクトリへのアクセス権限があることを確認してください。

また，Webトランザクションファイルの定義内容が正しいか確認してください。

KAVK08171-E

There is no Web transaction. ID=計測条件ID , File=Webトランザクションファイル名, Web transaction=Webトランザクション名
Webトランザクションが定義されていません。ID=計測条件ID, ファイル名=Webトランザクションファイル名, Webトランザクション名=Webトランザクション名

計測条件に指定したWebトランザクションが存在しません。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

指定したWebトランザクションが正しいか確認してください。

また，指定したWebトランザクションが定義されているか確認してください。

KAVK08172-E

The format of a definition in the web transaction file is invalid. File=Webトランザクションファイル名，エラー詳細
Webトランザクションファイルのフォーマットに誤りがあります。ファイル名=Webトランザクションファイル名，エラー詳細

Webトランザクションファイルのフォーマットに誤りがあります。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

Webトランザクションファイルの内容を修正し，再度実行してください。

KAVK08173-E

The content of a definition in the web transaction file is invalid. File=Webトランザクションファイル名，TAG=タグ名
Webトランザクションファイルの定義内容に誤りがあります。ファイル名=Webトランザクションファイル名，TAG=タグ名

Webトランザクションファイルの定義内容に誤りがあります。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

Webトランザクションファイルの内容を修正し，再度実行してください。

KAVK08174-E

A password has not been set up. File=Webトランザクションファイル名，TAG=タグ名
パスワードが未設定です。ファイル名=Webトランザクションファイル名，TAG=タグ名

Webトランザクションの計測に必要なパスワードがパスワードファイルから取得できませんでした。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

Webトランザクションファイルにパスワードを定義するか，パスワードユーティリティを使用してパスワードを登録し，再度実行してください。

KAVK08176-E

A variable string is not included in URL, message body or Cookie. File=Webトランザクションファイル名，Web transaction=Webトランザクション名
可変文字列がURL，メッセージボディまたはCookieに含まれていません。ファイル名=Webトランザクションファイル名, Webトランザクション名=Webトランザクション名

Webトランザクションファイルで<VARIABLE_PART>タグに指定した可変文字列がURL，メッセージボディまたはCookieに定義した文字列の中に存在しませんでした。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

可変文字列の定義が正しいか確認してください。

KAVK08177-E

There is no specified step identifier. File=Webトランザクションファイル名，Web transaction=Webトランザクション名
指定したステップ識別子が定義されていません。ファイル名=Webトランザクションファイル名，Webトランザクション名=Webトランザクション名

Webトランザクションファイルで<TARGET_STEP_ID>タグで指定したステップ識別子が当該ステップより前に定義されているステップに定義されていませんでした。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

ステップ識別子の定義が正しいか確認してください。

KAVK08178-E

A variable string is duplicated. File=Webトランザクションファイル名，Web transaction=Webトランザクション名
可変文字列が重複しています。ファイル名=Webトランザクションファイル名，Webトランザクション名=Webトランザクション名

Webトランザクションファイルで<VARIABLE_PART>タグで指定した可変文字列が同じステップ内のほかの<VARIABLE_PART>タグの指定と重複しています。

（S）

esprobedを終了します。

（O）

可変文字列の定義が正しいか確認してください。

KAVK08201-E

An attempt to reserve memory has failed. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ
メモリーの確保に失敗しました。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ

メモリーの確保に失敗しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

不要なアプリケーションを終了して再度実行してください。メモリーを増設する，または仮想メモリーの領域を増やしてください。

KAVK08202-E

An unexpected error occurred. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ
予期せぬエラーが発生しました。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ

予期しないエラーが発生しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

このメッセージが繰り返し出力される場合，システム管理者に連絡してください。

KAVK08203-E

Generation of a socket has failed. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ
ソケットの生成に失敗しました。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ

ソケットの生成に失敗しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

不要なアプリケーションを終了して再度実行してください。

KAVK08204-E

The DNS name resolution has failed. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ
DNS名前解決に失敗しました。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ

DNS名前解決に失敗しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

DNSサーバが正常に起動しているかどうか確認してください。

KAVK08211-E

An attempt to establish a TCP connection for measurement has failed. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ
計測処理でTCP接続に失敗しました。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ

TCP接続に失敗しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

計測対象サーバが正常に起動しているか，または計測対象サーバとプローブ間のネットワークの状態に問題がないかを確認してください。

KAVK08212-E

An attempt to shut down the TCP connection for measurement has failed. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ
計測処理でTCP切断に失敗しました。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ

TCP切断に失敗しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

計測対象サーバが正常に起動しているか，または計測対象サーバとプローブ間のネットワークの状態に問題がないかを確認してください。

KAVK08213-E

An attempt to send data during measurement has failed. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ
計測処理でデータの送信に失敗しました。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ

データの送信に失敗しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

計測対象サーバが正常に起動しているか，または計測対象サーバとプローブ間のネットワークの状態に問題がないかを確認してください。

KAVK08214-E

An attempt to receive data during measurement has failed. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ
計測処理でデータの受信に失敗しました。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ

データの受信に失敗しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

計測対象サーバが正常に起動しているか，または計測対象サーバとプローブ間のネットワークの状態に問題がないかを確認してください。

KAVK08215-E

A measurement timeout occurred. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ
計測タイムアウトが発生しました。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ

計測タイムアウトが発生しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

計測対象サーバが正常に起動しているか，または監計測対象サーバとプローブ間のネットワークの状態に問題がないかを確認してください。

KAVK08216-E

Since the connection is already disconnected, data transmission cannot be performed. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ
すでにコネクションが切断されているためデータ転送ができません。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ

すでにコネクションが切断されているためデータ転送ができません。

（S）

計測を終了します。

（O）

計測対象サーバが正常に起動しているか，または計測対象サーバとプローブ間のネットワークの状態に問題がないかを確認してください。

KAVK08218-E

The specified user of the destination mail address in SMTP does not exist locally. ID=計測条件ID，Mail_address=宛先メールアドレス
SMTPの宛先メールアドレスで指定されたユーザーがローカルに存在しません。ID=計測条件ID，メールアドレス=宛先メールアドレス

指定されたユーザーがローカルに存在しません。

（S）

計測を終了します。

（O）

宛先メールアドレスが正しいか確認してください。

KAVK08219-E

The SMTP service is not available. ID=計測条件ID
SMTPのサービスが利用できません。ID=計測条件ID

SMTPのサービスが利用できません。

（S）

計測を終了します。

（O）

計測対象サーバでエラーが発生していないか確認してください。

KAVK08220-E

Execution of the command was stopped on the SMTP server. ID=計測条件ID
SMTPサーバでコマンドの実行が中止されました。ID=計測条件ID

SMTPサーバでコマンドの実行が中止されました。

（S）

計測を終了します。

（O）

計測対象サーバでエラーが発生していないか確認してください。

KAVK08221-E

The specified receipt mail address for SMTP probe is invalid. ID=計測条件ID，Mail_address=宛先メールアドレス
SMTPプローブで指定された宛先メールアドレスが不正です。ID=計測条件ID,メールアドレス=宛先メールアドレス

宛先メールアドレスで指定したドメインがメールを受理しません。

（S）

計測を終了します。

（O）

宛先メールアドレスが正しいか確認してください。

KAVK08222-E

The mail transmission by SMTP has failed. ID=計測条件ID
SMTPによるメール送信に失敗しました。ID=計測条件ID

SMTPによるメール送信処理に失敗しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

計測対象サーバでエラーが発生していないか確認してください。

KAVK08229-E

The mail receiving by POP3 has failed. ID=計測条件ID
POP3によるメール取得に失敗しました。ID=計測条件ID

POP3によるメール取得処理に失敗しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

計測対象サーバのメールボックスINBOXにアクセス可能か確認してください。また，計測対象サーバでエラーが発生していないか確認してください。

KAVK08230-E

The mail receiving by IMAP4 has failed. ID=計測条件ID
IMAP4によるメール取得に失敗しました。ID=計測条件ID

IMAP4によるメール取得処理に失敗しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

計測対象サーバのメールボックスINBOXにアクセス可能か確認してください。また，計測対象サーバでエラーが発生していないか確認してください。

KAVK08231-E

The file transmission by FTP has failed. ID=計測条件ID，File=ファイル名
FTPによるファイル転送に失敗しました。ID=計測条件ID，ファイル名=ファイル名

FTPによるファイル転送に失敗しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

計測対象サーバでエラーが発生していないか確認してください。

KAVK08238-E

The DHCP server does not have an assignable IP address. ID=計測条件ID
指定されたDHCPサーバには割り当て可能なIPアドレスがありません。ID=計測条件ID

指定されたDHCPサーバには割り当て可能なIPアドレスがありません。

（S）

計測を終了します。

（O）

DHCPサーバで管理しているIPアドレスリソースが不足している可能性があります。このメッセージが繰り返し出力される場合，DHCPサーバが正しく動作しているか確認してください。

KAVK08241-E

A DNS server error occurred. ID=計測条件ID，Server=DNSサーバIPアドレス
DNSサーバの障害です。ID=計測条件ID，サーバ=DNSサーバIPアドレス

DNSサーバの障害です。

（S）

計測を終了します。

（O）

計測対象サーバでエラーが発生していないか，または，検索対象ホスト名が正しいか確認してください。

KAVK08242-E

The domain name is not registered in the DNS server. ID=計測条件ID，Query=検索対象ホスト名
指定されたホスト名はDNSサーバに登録されていません。ID=計測条件ID，ホスト名=検索対象ホスト名

指定されたホスト名はDNSサーバに登録されていません。

（S）

計測を終了します。

（O）

検索対象ホスト名が正しいか確認してください。

KAVK08243-E

The requested operation is not supported on the DNS server. ID=計測条件ID
DNSサーバは要求された操作をサポートしていません。ID=計測条件ID

DNSサーバは要求された操作をサポートしていません。

（S）

計測を終了します。

（O）

計測対象サーバが正しいか確認してください。

KAVK08244-E

The request was refused by the policy setup of a DNS server. ID=計測条件ID
DNSサーバのポリシー設定により，要求は拒否されました。ID=計測条件ID

DNSサーバのポリシー設定により，要求は拒否されました。

（S）

計測を終了します。

（O）

計測対象サーバが正しいか確認してください。

KAVK08245-E

An SSL handshake has failed. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
SSLハンドシェイクに失敗しました。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

SSLハンドシェイクに失敗しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

指定したURLに対してHTTPSによるアクセスが可能であることを確認してください。

KAVK08247-E

CA certificates can be used to verify the peer certificate chain is unavailable. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
サーバ証明書に署名した認証局のルート証明書がありません。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

サーバ証明書に署名した認証局のルート証明書がありません。

（S）

計測を終了します。ただし，計測条件でSSL認証エラー無視フラグが指定されている場合は処理を続行します。

（O）

ルート証明書のインストールを行い，再度実行してください。

KAVK08249-E

The server certificate is not effective. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
サーバ証明書が有効ではありません。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

サーバ証明書は現在有効期限内ではありません。

（S）

計測を終了します。ただし，計測条件でSSL認証エラー無視フラグが指定されている場合は処理を続行します。

（O）

HTTPサーバのサーバ証明書を確認してください。

KAVK08250-E

NotBefore(NotAfter) information could not be retrieved from the certificate. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
サーバ証明書に有効期限の記載がありません。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

サーバ証明書に有効期限の記載がありません。

（S）

計測を終了します。

（O）

HTTPサーバのサーバ証明書を確認してください。

KAVK08251-E

The public key information could not be retrieved from the certificate. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
サーバ証明書発行者の公開鍵をデコードできません。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

サーバ証明書発行者の公開鍵をデコードできません。

（S）

計測を終了します。

（O）

HTTPサーバのサーバ証明書を確認してください。

KAVK08252-E

The signature on the peer certificate could not be verified. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
サーバ証明書の署名を検証できません。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

サーバ証明書の署名を検証できません。

（S）

計測を終了します。ただし，計測条件でSSL認証エラー無視フラグが指定されている場合は処理を続行します。

（O）

HTTPサーバのサーバ証明書を確認してください。

KAVK08253-E

A self-signed certificate was found in the chain. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
自分自身で署名した証明書があります。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

サーバ認証に必要な証明書の中に信頼性の低い自己発行の証明書があるため認証に失敗しました。

（S）

計測を終了します。ただし，計測条件でSSL認証エラー無視フラグが指定されている場合は処理を続行します。

（O）

HTTPサーバのサーバ証明書を確認してください。

KAVK08254-E

The certificate chain exceeds the maximum verification depth. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
証明チェインが長過ぎます。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

証明チェインが長過ぎるため認証に失敗しました。

（S）

計測を終了します。ただし，計測条件でSSL認証エラー無視フラグが指定されている場合は処理を続行します。

（O）

HTTPサーバのサーバ証明書を確認してください。

KAVK08255-E

The client certificate is invalid.ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
クライアント証明書が不正です。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

クライアント証明書が不正です。

（S）

計測を終了します。

（O）

クライアント証明書を確認してください。

KAVK08256-E

The private key information of the client certificate is invalid. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
クライアント証明書の秘密鍵が不正です。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

クライアント証明書の秘密鍵パスワードが不正です。

（S）

計測を終了します。

（O）

クライアント証明書の秘密鍵パスワードが正しいか確認してください。

KAVK08257-E

An authentication is required. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
指定されたリソースへの認証が必要です。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

指定されたリソースにアクセスするには認証が必要です。

（S）

計測を終了します。

（O）

計測条件またはWebトランザクションにWeb認証ユーザー名とWeb認証パスワードを登録してください。

KAVK08258-E

A proxy authentication is required. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
プロキシへの認証が必要です。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

プロキシへの認証が必要です。

（S）

計測を終了します。

（O）

計測条件またはWebトランザクションにプロキシユーザー名とプロキシパスワードを登録してください。

KAVK08259-E

A timeout has occurred. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
HTTPタイムアウトが発生しました。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

HTTPサーバでタイムアウトが発生しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

HTTPサーバまたはネットワークの状態を確認してください。

KAVK08260-E

The requested method is not allowed. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
指定されたメソッドは許可されていません。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

リソースに対して指定されたメソッドは許可されていません。

（S）

計測を終了します。

（O）

URLまたはメソッドが正しいか確認してください。

KAVK08261-E

The requested resource was not found. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
指定されたリソースがサーバ上にありません。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

指定されたリソースがサーバ上にありません。

（S）

計測を終了します。

（O）

URLが正しいか確認してください。

KAVK08262-E

The user does not have permission for the requested operation. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
指定されたリソースへのアクセス権がありません。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

指定されたリソースへのアクセス権がありません。

（S）

計測を終了します。

（O）

HTTPサーバの設定を確認してください。

クライアント認証を行っている場合は，クライアント証明書が正しいか確認してください。

KAVK08263-E

A requested resource is invalid. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
指定されたリソースが不正です。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

指定されたリソースは利用できない状態です。

（S）

計測を終了します。

（O）

リソースの状態を確認してください。

KAVK08264-E

The requested URL is too long. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
URLが長過ぎるためサーバでは受け付けられません。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

URLが長過ぎてサーバが受け付けられません。

（S）

計測を終了します。

（O）

指定するURLの長さを短くしてください。

KAVK08265-E

The entity is too long. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
エンティティが長過ぎるためサーバでは受け付けられません。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

エンティティが長過ぎてサーバが受け付けられません。

（S）

計測を終了します。

（O）

指定するメッセージボディの長さを短くしてください。

KAVK08266-E

An internal server error has occurred. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
HTTPサーバでエラーが発生しました。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

HTTPサーバでエラーが発生しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

HTTPサーバまたはプロキシサーバの状態を確認してください。

KAVK08267-E

The reading or writing of the cookie file has failed. ID=計測条件ID， Service_type=サービスタイプ，File=ファイル名
Cookieファイルの読み込みまたは書き込みに失敗しました。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，ファイル名=ファイル名

Cookieファイルの読み込みまたは書き込みに失敗しました。計測条件ID，サービスタイプ

（S）

計測を終了します。

（O）

Cookieファイルが存在するか，またはアクセス権があることを確認してください。

KAVK08268-E

The client certificate is not matching to the private key. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
クライアント証明書と秘密鍵が一致していません。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

クライアント証明書と秘密鍵が一致していません。

（S）

計測を終了します。

（O）

クライアント証明書と秘密鍵が正しいかを確認してください。

KAVK08269-E

An invalid cookie file was found. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，File=ファイル名
Cookieファイルのフォーマットが不正です。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，ファイル名=ファイル名

Cookieファイルのフォーマットが不正です。

（S）

計測を終了します。

（O）

Cookieファイルを削除してください。

KAVK08270-W

An invalid cookie header was received. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，Cookie=Cookieヘッダー
不正なCookieヘッダーを受信しました。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，Cookie=Cookieヘッダー

不正なフォーマットのCookieヘッダーを受信しました。Cookieは保存されません。

（S）

計測を続行します。

KAVK08271-E

An error occurred in the processing which set the client certificate. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
クライアント証明書の登録処理でエラーが発生しました。ID=計測条件ID,サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

クライアント証明書の登録時にエラーが発生しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。 問題が解決できない場合，システム管理者に連絡してください。

KAVK08273-E

The specified URL is invalid. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
指定されたURLが不正です。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

指定されたURLは不正なフォーマットです。

（S）

計測を終了します。

（O）

正しいフォーマットでURLを指定してください。

KAVK08275-E

The creation of the new process for the user-defined command has failed. There are too many processes. ID=計測条件ID，User_defined_command=ユーザー定義コマンド名
起動しているプロセスが多過ぎるためユーザー定義コマンドを実行できません。ID=計測条件ID，ユーザー定義コマンド名=ユーザー定義コマンド名

起動しているプロセスが多過ぎてユーザー定義コマンドを実行できません。

（S）

計測を終了します。

（O）

未使用のアプリケーションを終了してください。

KAVK08276-E

The opening of the user-defined command file has failed. ID=計測条件ID，User_defined_command=ユーザー定義コマンド名
指定されたユーザー定義コマンドの実行権限がありません。ID=計測条件ID,ユーザー定義コマンド名=ユーザー定義コマンド名

指定されたユーザー定義コマンドの実行権限がありません。

（S）

計測を終了します。

（O）

ユーザー定義コマンドが実行可能かを確認してください。

KAVK08277-E

The user-defined command file was not found. ID=計測条件ID，User_defined_command=ユーザー定義コマンド名
指定されたユーザー定義コマンドが見つかりません。ID=計測条件ID，ユーザー定義コマンド名=ユーザー定義コマンド名

指定されたユーザー定義コマンドが見つかりません。

（S）

計測を終了します。

（O）

ユーザー定義コマンドが存在するかを確認してください。

KAVK08278-E

The user-defined command execution has failed. ID=計測条件ID，User_defined_command=ユーザー定義コマンド名
指定されたユーザー定義コマンドが実行できません。ID=計測条件ID，ユーザー定義コマンド名=ユーザー定義コマンド名

指定されたユーザー定義コマンドは実行可能ではありません。

（S）

計測を終了します。

（O）

ユーザー定義コマンドが実行可能かを確認してください。

KAVK08279-E

The user-defined command has failed. ID=計測条件ID，User_defined_command=ユーザー定義コマンド名
指定されたユーザー定義コマンドは異常終了しました。ID=計測条件ID，ユーザー定義コマンド名=ユーザー定義コマンド名

指定されたユーザー定義コマンドは異常終了しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

ユーザー定義コマンドが正常動作するかを確認してください。

KAVK08280-E

The output of the user-defined command is invalid. ID=計測条件ID，User_defined_command=ユーザー定義コマンド名
指定されたユーザー定義コマンドの出力が不正です。ID=計測条件ID，ユーザー定義コマンド名=ユーザー定義コマンド名

指定されたユーザー定義コマンドの出力が不正です。

（S）

計測を終了します。

（O）

ユーザー定義コマンドの出力を確認してください。

KAVK08281-E

The DNS resolution of the target hostname has failed. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，Query=検索対象ホスト名
検索対象ホスト名の名前解決に失敗しました。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，ホスト名=検索対象ホスト名

指定された検索対象ホスト名はホスト名ではないため，対応するIPアドレスを取得できません。

（S）

計測を終了します。

（O）

検索対象ホスト名が正しいか確認してください。

KAVK08300-W

An attempt to set up the timer precision has failed.
タイマー精度の設定に失敗しました。

応答時間計測に用いるタイマーの精度設定に失敗しました。計測の精度が5ミリ秒から数10ミリ秒になる可能性があります。

（S）

計測を続行します。

KAVK08301-E

The authentication has failed. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，User=ユーザー名
認証に失敗しました。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，ユーザー名=ユーザー名

認証に失敗しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

入力した計測条件を見直してください。計測条件で与えられたユーザー名またはパスワードが誤っているおそれがあります。

KAVK08302-E

The server returned an unexpected response. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，Server=サーバ名またはIPアドレス
サーバが予期しないレスポンスを返しました。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，サーバ=サーバ名またはIPアドレス

サーバが予期しないレスポンスを返しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

計測対象サーバがRFC準拠のサーバでない可能性があります。計測対象サーバがRFCに準拠しているか確認してください。

KAVK08303-E

The reading or writing of the file for measurement of FTP has failed. ID=計測条件ID，File=ファイル名
FTPの計測用ファイルの読み込みまたは書き込みに失敗しました。ID=計測条件ID，ファイル名=ファイル名

FTPの計測用ファイルの読み込みまたは書き込みに失敗しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

指定されたファイルに対するアクセス権限があるか，またはファイルが存在するか確認してください。

KAVK08304-E

The host information acquisition of a local machine has failed.　ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ
ローカルマシンのホスト情報取得に失敗しました。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ

ローカルマシンのホスト情報取得に失敗しました。

（S）

計測を終了します。

（O）

ローカルマシンに対してIPアドレスやホスト名の設定が正常に行われていない可能性があります。設定されていない場合は適切なIPアドレスを設定してください。

KAVK08305-E

The file for measurement of FTP is not found. ID=計測条件ID，File=ファイル名
指定されたFTPの計測用ファイルが見つかりません。ID=計測条件ID,ファイル名=ファイル名

指定されたFTPの計測用ファイルが見つかりません。

（S）

計測を終了します。

（O）

指定されたファイルが存在するか確認してください。

KAVK08310-E

It was not consistent to response pattern. ID=計測条件ID，URL=URL
レスポンス判定情報に一致していませんでした。 ID=計測条件ID，URL=URL

取得したHTMLファイルの内容がレスポンス判定情報で指定した内容と一致していません。

（S）

計測を終了します。

（O）

HTTPサーバまたはネットワークの状態を確認してください。

KAVK08311-W

The measurement is continued though the acquisition of an embedded resource has failed. ID=計測条件ID，Service_type=サービスタイプ，URL=URL
埋め込みリソースの取得に失敗しましたが，計測を続行します。ID=計測条件ID，サービスタイプ=サービスタイプ，URL=URL

埋め込みリソースの取得に失敗しましたが，Probe動作条件定義ファイル(esp.conf)の設定内容に従い，計測を続行します。

（S）

計測を続行します。

（O）

このメッセージの前に出力されたKAVKnnnnn-Zのメッセージを参照し，適切に処理してください。

「nnnnn」はメッセージの通し番号を示します。「Z」はメッセージの種類を示します。

KAVK08312-E

The output of HTML has failed. ID=計測条件ID，Step_id=ステップ識別子
HTMLの出力に失敗しました。ID=計測条件ID，ステップ識別子=ステップ識別子

取得したHTMLのファイル出力に失敗しました。

（S）

計測を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

ディスク容量が不足していないか

HTMLの出力先ディレクトリがあるか，およびアクセス権があるか

ステップ識別子がほかのWebトランザクションと重複していないか

KAVK08313-W

The element including substitute string does not exists. ID=計測条件ID，Element_name=要素名
代替文字列を含む要素が見つかりませんでした。ID=計測条件ID，要素名=要素名

取得したHTML内に，指定した代替文字列を含む要素が見つかりませんでした。

（S）

可変文字列を空文字に置き換えて計測を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

<TARGET_STEP_ID>タグで指定したステップ識別子が正しいか

<TARGET_ELEMENT>タグで指定した代替文字列を含む要素が正しいか

Webトランザクションの計測で予期していない結果が応答されていないか

KAVK08314-W

The HTML including substitute string does not exists. ID=計測条件ID，Step_id=ステップ識別子
代替文字列を含むHTMLが見つかりませんでした。ID=計測条件ID，ステップ識別子=ステップ識別子

<TARGET_STEP_ID>タグで指定したステップ識別子のHTMLが見つかりませんでした。

（S）

可変文字列の置き換えを行わないで，計測を続行します。

（O）

<TARGET_STEP_ID>タグで指定したステップ識別子のステップの応答がHTMLであったかを確認してください。

KAVK08315-W

The content of element including substitute string is empty. ID=計測条件ID，Element_name=要素名
代替文字列を含む要素の内容が空でした。ID=計測条件ID，要素名=要素名

指定された代替文字列を含む要素が空要素でした。

（S）

可変文字列を空文字に置き換えて計測を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

<TARGET_STEP_ID>タグで指定したステップ識別子が正しいか

<TARGET_ELEMENT>タグで指定した代替文字列を含む要素が正しいか

<SUBSTITUTE_TYPE>タグで指定した代替文字列が含まれる個所が正しいか

KAVK08316-W

The attribute of element including substitute string does not exists. ID=計測条件ID，Element_name=要素名，Attribute_name=属性名
代替文字列を含む要素の属性がみつかりませんでした。ID=計測条件ID，要素名=要素名，属性名=属性名

<TYPE_ATTRIBUTE>タグで指定した属性名が，指定された代替文字列を含む要素に見つかりませんでした。

（S）

可変文字列を空文字に置き換えて計測を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

<TARGET_STEP_ID>タグで指定したステップ識別子が正しいか

<TARGET_ELEMENT>タグで指定した代替文字列を含む要素が正しいか

<SUBSTITUTE_TYPE>タグで指定した代替文字列が含まれる個所が正しいか

KAVK08317-W

The HTTP header including substitute string does not exists. ID=計測条件ID, Header_name=HTTPヘッダー名
代替文字列を含むHTTPヘッダーが見つかりませんでした。ID=計測条件ID, ヘッダー名=HTTPヘッダー名

取得したHTTPヘッダー内に，指定した代替文字列を含むヘッダーが見つかりませんでした。

（S）

可変文字列を空文字に置き換えて計測を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

<TARGET_STEP_ID>タグで指定したステップ識別子が正しいか。

<TARGET_HEADER>タグで指定した代替文字列を含むヘッダーが正しいか。

Webトランザクションの監視で予期していない結果が応答されていないか。

KAVK08318-W

The content of HTTP header including substitute string is empty. ID=計測条件ID, Header_name=HTTPヘッダー名
代替文字列を含むヘッダーの値が空でした。ID=計測条件ID, ヘッダー名=HTTPヘッダー名

指定された代替文字列を含むヘッダーの値が空でした。

（S）

可変文字列を空文字に置き換えて計測を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

<TARGET_STEP_ID>タグで指定したステップ識別子が正しいか。

<TARGET_HEADER>タグで指定した代替文字列を含む要素が正しいか。

KAVK08319-W

Execution of the command that generates substitute string has failed. ID=計測条件ID, Command=代替文字列生成コマンド名
代替文字列生成コマンドの実行に失敗しました。ID=計測条件ID, コマンド名=代替文字列生成コマンド名

代替文字列生成コマンドの実行に失敗しました。

（S）

可変文字列を空文字に置き換えて計測を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

指定したコマンドが存在するか。

<TARGET_COMMAND_LINE>タグで指定したコマンドラインが正しいか。

<TARGET_COMMAND_ARG>タグで指定した引数が正しいか。

指定したコマンドが標準出力に代替文字列を出力しているか。

指定したコマンドの戻り値（終了コード）が0かどうか。

KAVK08320-E

The output of HTTP header has failed. ID=計測条件ID, Step_id=ステップ識別子
HTTPヘッダーの出力に失敗しました。ID=計測条件ID, ステップ識別子=ステップ識別子

取得したHTTPヘッダーのファイル出力に失敗しました。

（S）

計測を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

ディスク容量が不足していないか。

HTMLの出力先ディレクトリがあるか，およびアクセス権があるか。

ステップ識別子がほかのWebトランザクションと重複していないか。

KAVK08321-E

A timeout has occurred during execution of the command that generates substitute string. ID=計測条件ID, Command=代替文字列生成コマンド名
代替文字列生成コマンドの実行中にタイムアウトが発生しました。ID=計測条件ID, コマンド名=代替文字列生成コマンド名

代替文字列生成コマンド実行中に計測がタイムアウトしました。計測がタイムアウトした際に代替文字列生成コマンドが実行されていたか，代替文字列生成コマンドが終了しないため計測がタイムアウトしました。

（S）

計測を終了します。

（O）

次のことを確認してください。

代替文字列生成コマンドが正しい引数で実行されているか。

代替文字列生成コマンドの実行内容が正しいか。

タイムアウト時間が短くないか。

KAVK08500-E

Insufficient memory occurred.
メモリー不足が発生しました。

メモリー不足が発生しました。処理を継続できません。

（S）

jpcviesvcを終了します。

（O）

使用していないアプリケーションを停止するか，またはメモリーを拡張してください。

KAVK08501-E

An internal error occurred.
内部でエラーが発生しました。

内部でエラーが発生しました。処理を継続できません。

（S）

jpcviesvcを終了します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVK08502-E

The error occurred in communication withプロセス名，エラーコード，詳細エラーコード
プロセス名との通信でエラーが発生しました。エラーコード，詳細エラーコード

デーモンとの通信でエラーが発生しました。

（S）

jpcviesvcを終了します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

再度実行しても回復しない場合は，システム管理者に連絡してください。

KAVK08503-E

A system call error occurred in communication withプロセス名，システムコール名，エラー番号，エラーストリング
プロセス名との通信でシステムコールエラーが発生しました。システムコール名，エラー番号，エラーストリング

デーモンとの通信でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

jpcviesvcを終了します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

再度実行しても回復しない場合は，システム管理者に連絡してください。

KAVK08504-E

An attempt to connect withプロセス名 has failed.
プロセス名との接続に失敗しました。

デーモンと接続できませんでした。

（S）

jpcviesvcを終了します。

（O）

デーモンプロセスが起動しているか確認してください。

KAVK08505-E

プロセス名did not return a response.
プロセス名は応答を返しませんでした。

要求に対してデーモンが応答を返さなかったためタイムアウトしました。

（S）

jpcviesvcを終了します。

（O）

デーモンでエラーが発生していないか確認してください。

問題が解決しない場合，システム管理者に連絡してください。

KAVK08506-E

An internal error occurred.
内部でエラーが発生しました。

内部でエラーが発生しました。処理を継続できません。

（S）

jpcviesvcを終了します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVK08507-E

Starting of jpcviesvc has failed.
jpcviesvcの起動に失敗しました。

jpcviesvcの起動に失敗しました。

（S）

エージェントコレクタの処理を続行します。

（O）

Probe動作条件定義ファイルの設定が正しいか確認してください。

IE Probeデーモンでエラーが発生していないか確認してください。

問題が解決しない場合，システム管理者に連絡してください。

KAVK08508-E

jpcviesvc abnormally ended.
jpcviesvcが異常終了しました。

jpcviesvcが異常終了しました。

（S）

エージェントコレクタの処理を続行します。

（O）

このメッセージの前に出力されるKAVKxxxxxのメッセージを参照して，適切な処理を実行してください。

問題が解決しない場合，システム管理者に連絡してください。

KAVK08509-E

The content of a definition in the Probe action condition definition file is invalid. キー
Probe動作条件定義ファイルの定義内容に誤りがあります。キー

Probe動作条件定義ファイルの定義内容に誤りがあります。

（S）

エージェントコレクタの処理を続行します。

（O）

Probe動作条件定義ファイルの設定内容を修正し，再度実行してください。

KAVK08510-E

Starting of jpcviemd has failed.
jpcviemdの起動に失敗しました。

jpcviemdの起動に失敗しました。

（S）

エージェントコレクタの処理を続行します。

（O）

このメッセージの前に出力されるKAVKxxxxxのメッセージを参照して，適切な処理を実行してください。

問題が解決しない場合，システム管理者に連絡してください。

KAVK08511-E

jpcviesvc has been already started.
jpcviesvcがすでに起動しています。

jpcviesvcがすでに起動しています。

（S）

jpcviesvcを終了します。

（O）

すでにjpcviesvcが起動しています。再起動する場合は，一度jpcviesvcを停止してから起動してください。

KAVK08512-E

A prerequisite program is not installed.
IE Probe Daemonの前提プログラムがインストールされていません。

IE Probe Daemonが動作するための前提プログラムがインストールされていません。

（S）

jpcviesvcを終了します。

（O）

IEシナリオの計測を行う場合は，IE Probe Daemonが動作するための前提プログラム（.NET Framework 2.0）をインストールしてください。

KAVK08513-E

An internal error occurred.エラー詳細
内部エラーが発生しました。エラー詳細

プログラム内部でエラーが発生しました。

（S）

jpcviesvcを終了します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVK08514-E

Win32 API error occurred. API= API関数名, ERRNO=エラーコード
Win32 APIがエラーを返しました。API=API関数名, ERRNO=エラーコード

Win32 APIがエラーを返しました。

（S）

jpcviesvcを終了します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVK10000-I

jpcviemd was started.
jpcviemdを起動しました。

jpcviemdを起動しました。

（S）

jpcviemdを起動しました。

KAVK10001-E

Starting of jpcviemd has failed.
jpcviemdの起動に失敗しました。

jpcviemdの起動に失敗しました。

（S）

jpcviemdの起動に失敗しました。

（O）

Probe動作条件定義ファイルが所定のフォルダに格納されているか確認してください。

KAVK10002-E

jpcviemd has already started.
jpcviemdがすでに起動しています。

jpcviemdがすでに起動しています。

（S）

jpcviemdを終了します。

（O）

すでにjpcviemdが起動しています。再起動する場合は，一度jpcviemdを停止してから起動してください。

KAVK10003-I

jpcviemd was stopped.
jpcviemdを停止しました。

jpcviemdが正常に終了しました。

（S）

jpcviemdが正常に終了しました。

KAVK10004-E

jpcviemd abnormally ended.
jpcviemdが異常終了しました。

jpcviemdが異常終了しました。

（S）

jpcviemdが異常終了しました。

（O）

このメッセージの前に出力されたKAVKxxxxxのメッセージを参照し，適切に処理してください。

KAVK10005-E

Abnormal termination of jpcvieprobed was detected.
jpcvieprobedの異常終了を検出しました。

jpcvieprobedの異常終了を検出しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

jpcvieprobedのメッセージを確認してください。

KAVK10006-E

A failure to start jpcvieprobed was detected.
jpcvieprobedの起動失敗を検出しました。

jpcvieprobedの起動失敗を検出しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

jpcvieprobedのメッセージを確認してください。

KAVK10007-E

An attempt to restart jpcvieprobed failed. PID=プロセスID
jpcvieprobedの再起動に失敗しました。PID=プロセスID

jpcieprobedの再起動に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

PIDで示されるプロセスの状態を確認してください。

KAVK10010-E

A prerequisite program is not installed.
IE Probe Daemonの前提プログラムがインストールされていません。

IE Probe Daemonが動作するための前提プログラムがインストールされていません。

（S）

jpcviemdを終了します。

（O）

IEシナリオを計測する場合は，IE Probe Daemonが動作するための前提プログラム（NET Framework 2.0）をインストールしてください。

KAVK10020-E

An attempt to open the Probe action condition definition file has failed.
Probe動作条件定義ファイルのオープンに失敗しました。

Probe動作条件定義ファイルにアクセスできません。

（S）

jpcviemdを終了します。

（O）

Probe動作条件定義ファイルが所定のフォルダに格納されているか確認してください。また，Probe動作条件定義ファイルのアクセス権限を確認してください。

KAVK10021-E

Information could not be acquired from the Probe action condition definition file.
Probe動作条件定義ファイルから情報を取得できませんでした。

Probe動作条件定義ファイルから情報を取得できませんでした。

（S）

jpcviemdを終了します。

（O）

Probe動作条件定義ファイルの記述形式を確認してください。

KAVK10022-E

The content of a definition in the Probe action condition definition file is invalid.セクション：キー
Probe動作条件定義ファイルの定義内容に誤りがあります。セクション：キー

Probe動作条件定義ファイルの設定内容に誤りがあります。

（S）

jpcviemdを終了します。

（O）

Probe動作条件定義ファイルの設定内容を修正し，再度実行してください。

KAVK10023-E

The specified directory is not on the shared disk. (directory =指定された共有ディスク上のディレクトリ)
指定されたディレクトリが共有ディスク上に存在しません。ディレクトリ=指定された共有ディスク上のディレクトリ

クラスタ構成で動作する場合に必要となる共有ディスク上のディレクトリが存在しませんでした。

（S）

jpcviemdを終了します。

（O）

次のことを確認してください。

Probe動作条件定義ファイルの指定が正しいか。

共有ディスクが使用できる状態になっているか。

共有ディスク上にこの製品が必要とするディレクトリが存在するか。

KAVK10030-E

An attempt to open the measurement condition registration file has failed.
計測条件登録ファイルのオープンに失敗しました。

計測条件登録ファイルにアクセスできません。

（S）

jpcviemdを終了します。

（O）

計測条件登録ファイルが所定のフォルダに格納されているか確認してください。また，計測条件登録ファイルのアクセス権限を確認してください。

KAVK10032-E

The format of a definition in the measurement condition registration file is invalid. (エラー詳細)
計測条件登録ファイルの書式に誤りがあります。エラー詳細

計測条件登録ファイルの書式に誤りがあります。

（S）

jpcviemdを終了します。

（O）

計測条件登録ファイルの記述形式を確認してください。

KAVK10033-E

The content of a definition in the measurement condition registration file is invalid. (ID =計測条件ID, tag =タグ名)
計測条件登録ファイルの定義内容に誤りがあります。ID=計測条件ID,TAG=タグ名

計測条件登録ファイルの定義内容に誤りがあるため，設定内容を読み込めませんでした。

（S）

jpcviemdを終了します。

（O）

計測条件登録ファイルの設定内容を修正し，再度実行してください。

KAVK10040-E

An attempt to open the IE scenario file has failed.
IEシナリオファイルのオープンに失敗しました。

IEシナリオファイルにアクセスできませんでした。

（S）

jpcviemdを終了します。

（O）

IEシナリオファイルが所定のフォルダに格納されているか確認してください。

また，IEシナリオファイルのアクセス権限を確認してください。

KAVK10060-E

An attempt to reserve memory has failed.
メモリーが確保できませんでした。

処理中にメモリーの確保に失敗しました。

（S）

jpcviemdを終了します。

（O）

不要なアプリケーションを終了して再度実行してください。メモリーを増設する，または仮想メモリーの領域を増やしてください。

KAVK10061-E

The capacity of the disk is insufficient.
ディスクの容量が不足しています。

ディスクに必要な空き容量がありません。

（S）

jpcviemdを終了します。

（O）

不要なファイルを削除して再度実行してください。また，ディスクを増設してください。

KAVK10070-E

An internal error occurred. (エラー詳細)
内部エラーが発生しました。エラー詳細

プログラム内部でエラーが発生しました。

（S）

jpcviemdを終了します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVK10073-E

An unexpected error occurred in communication. (エラーコード, 詳細エラーコード)
通信で予期しないエラーが発生しました。エラーコード，詳細エラーコード

通信で予期しないエラーが発生しました。

（S）

jpcviemdを終了します。

（O）

このメッセージが繰り返し出力される場合，ネットワーク環境に問題がないか見直してください。

KAVK10080-E

The report output has failed. (ID = 計測条件ID)
レポート出力に失敗しました。ID=計測条件ID

レポートファイルの出力に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

次のことを確認してください。

レポートファイルの格納フォルダが存在するか，およびアクセス権があるか。

レポートファイルがほかのプロセスで使用中ではないか。

ディスク容量が適切か。

ネットワークの状態が正しいか。

KAVK10081-W

The file size of a report file reached the maximum report file size. (ID = 計測条件ID)
レポートファイルのサイズが上限値に達しました。ID=計測条件ID

レポートファイルのサイズが上限値に達したため，バックアップファイルを作成しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

次にレポートファイルのサイズが上限値に達した場合，レポートが失われるため，必要に応じてバックアップを行ってください。

KAVK10082-W

The backup file of a report file was overwritten. (ID = 計測条件ID)
レポートファイルのバックアップファイルが上書きされました。ID=計測条件ID

すでに存在するレポートファイルのバックアップファイルを上書きしました。

（S）

処理を続行します。

（O）

次にレポートファイルのサイズが上限値に達した場合，再びレポートが失われるため，必要に応じてバックアップを行ってください。

KAVK10100-W

Measurement started after the period from the measurement start time exceeded the measurement interval. (ID = 計測条件ID)
計測開始時刻から計測間隔以上経過したあとに計測が開始されました。ID=計測条件ID

計測開始時刻から実際に計測を開始した時刻まで計測間隔以上経過しています。

（S）

処理を続行します。

（O）

プローブの計測多重度を増やす，または監視条件数を減らす，計測間隔を長くするなど，実際の計測時刻のずれが少なくなるように設定を見直してください。

KAVK10101-E

IE scenario cannot be measured because all jpcvieprobed are unavaibale.
全てのjpcvieprobedが利用できないためIEシナリオの計測ができません。

全てのjpcvieprobedが応答しない，または起動に失敗したためIEシナリオの計測ができません。

（S）

処理を続行します。

（O）

プローブを再起動してください。

KAVK10102-E

An attempt to receive the measured data has failed. ID=計測条件ID
計測データの受信に失敗しました。ID=計測条件ID

計測したデータの受信に失敗しました。

（S）

処理を続行します。

（O）

このメッセージが頻繁に出力される場合はシステムの状態を確認してください。

KAVK10103-E

Authentication with the SCM has failed.
SCMとの認証に失敗しました。

SCMとの認証に失敗しました。

（S）

jpcviemdを終了します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。問題が解決できない場合，システム管理者に連絡してください。

KAVK10104-E

An attempt to initialize communication has failed.
通信の初期化に失敗しました。

通信の初期化に失敗しました。

（S）

jpcviemdを終了します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。問題が解決できない場合，システム管理者に連絡してください。

KAVK10105-E

A system call error occurred in communication. システムコール名，エラー番号，エラーストリング
通信でシステムコールエラーが発生しました。システムコール名，エラー番号，エラーストリング

通信でシステムコールエラーが発生しました。

（S）

jpcviemdを終了します。

（O）

このメッセージが繰り返し出力される場合，ネットワーク環境に問題がないか見直してください。回復しない場合は，システム管理者に連絡してください。

KAVK10106-E

The abnormal termination of SCM was detected.
SCMの異常終了を検知しました。

SCMの異常終了を検出しました。

（S）

jpcviemdを終了します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。問題が解決できない場合，システム管理者に連絡してください。

KAVK11001-E

Starting of jpcvieprobed has failed.
jpcvieprobedの起動に失敗しました。

jpcvieprobedの起動に失敗しました。

（S）

jpcvieprobedの起動に失敗しました。

（O）

このメッセージの前に出力されたKAVKxxxxxのメッセージを参照し，適切に処理してください。

KAVK11003-E

jpcvieprobed abnormally ended.
jpcvieprobedが異常終了しました。

jpcvieprobedが異常終了しました。

（S）

jpcvieprobedが異常終了しました。

（O）

このメッセージの前に出力されたKAVKxxxxxのメッセージを参照し，適切に処理してください。

KAVK11010-I

Normal termination of jpcviemd was detected.
jpcviemdの正常終了を検出しました。

jpcviemdの正常終了を検出しました。

（S）

jpcvieprobedを終了します。

KAVK11011-E

Abnormal termination of jpcviemd was detected.
jpcviemdの異常終了を検出しました。

jpcviemdの異常終了を検出しました。

（S）

jpcvieprobedを終了します。

（O）

jpcviemdのメッセージを確認してください。

KAVK11020-E

An attempt to reserve memory has failed.
メモリーの確保に失敗しました。

処理中にメモリーの確保に失敗しました。

（S）

jpcvieprobedを終了します。

（O）

不要なアプリケーションを終了して再度実行してください。メモリーを増設する，または仮想メモリーの領域を増やしてください。

KAVK11030-E

An internal error occurred.
内部エラーが発生しました。

プログラム内部でエラーが発生しました。

（S）

jpcvieprobedを終了します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVK11040-E

An attempt to initialize communication has failed.
通信の初期化に失敗しました。

通信の初期化に失敗しました。

（S）

jpcvieprobedを終了します。

（O）

このメッセージが繰り返し出力される場合，ネットワーク環境に問題がないことを確認してください。

KAVK11041-E

A system call error occurred in communication. (システムコール名, エラー番号, エラーストリング)
通信でシステムコールエラーが発生しました。システムコール名，エラー番号，エラーストリング

通信でシステムコールに失敗しました。

（S）

jpcvieprobedを終了します。

（O）

このメッセージが繰り返し出力される場合，ネットワーク環境に問題がないか見直してください。

KAVK11042-E

An unexpected error occurred in communication. (エラーコード, 詳細エラーコード)
通信で予期しないエラーが発生しました。エラーコード，詳細エラーコード

通信で予期しないエラーが発生しました。

（S）

jpcvieprobedを終了します。

（O）

このメッセージが繰り返し出力される場合，ネットワーク環境に問題がないか見直してください。

KAVK37000-E

An attempt to start Web Recorder has failed.
Web Recorderの起動に失敗しました。

Web Recorderの起動に失敗しました。

（S）

Web Recorderを起動しません。

（O）

このメッセージの前に出力されたKAVKxxxxxのメッセージを参照し，適切に処理してください。

KAVK37001-E

Web Recorder has ended abnormally.
Web Recorderが異常終了しました。

Web Recorderが異常に終了しました。

（S）

Web Recorderを終了します。

（O）

このメッセージの前に出力されたKAVKxxxxxのメッセージを参照し，適切に処理してください。

KAVK37002-E

An attempt to initialize the logging function has failed.
統合トレース機能の起動に失敗しました。

統合トレース機能が使用できません。

（S）

Web Recorderを終了します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVK37100-E

The definition of the Web Recorder action condition definition file is invalid.（セクション名 section: キー名）
Web Recorder動作条件定義ファイルの内容に誤りがあります。（セクション名 セクション： キー名）

Web Recorder動作条件定義ファイルの記載に誤りがあります。

（S）

デフォルト値を使用して処理を続行します。

（O）

ファイルの記載内容に誤りがないか確認してください。また，デフォルトの値を使用して問題ないか確認してください。

KAVK37101-E

An attempt to read the Web Recorder action condition definition file has failed.
Web Recorder動作条件定義ファイルの読み込みに失敗しました。

Web Recorder動作条件定義ファイルが見つかりません。

または，アクセス権限がなく，ファイルをオープンできません。

（S）

デフォルト値を使用して処理を続行します。

（O）

Web Recorder動作条件定義ファイルが所定のフォルダに配置されていることを確認してください。

また，Web Recorder動作条件定義ファイルのアクセス権限を確認してください。

KAVK37102-E

An attempt to read the web transaction data has failed.（filename:ファイル名）
Webトランザクション情報の読み込みに失敗しました。（ファイル名：ファイル名）

WebトランザクションファイルからWebトランザクション情報を読み込めません。

（S）

Webトランザクションの読み込みを中止します。そのほかの処理は続行します。

KAVK37103-E

An irreparable error occurred while processing web transaction data. Read web transaction data is lost.
Webトランザクション情報の処理中に修復できないエラーが発生しました。Webトランザクション情報は失われます。

読み込んだWebトランザクション情報を処理中に，修復できないエラーが発生しました。

（S）

読み込んだWebトランザクション情報を破棄し，アプリケーションを初期状態に戻します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37104-E

The directory where web transaction file is saved does not exist.
Webトランザクションファイル格納ディレクトリが存在しません。

Webトランザクションファイル格納ディレクトリがありません。

（S）

Webトランザクションの読み込みを中止します。そのほかの処理は続行します。

（O）

Webトランザクション格納ディレクトリが所定のフォルダに配置されていることを確認してください。

KAVK37105-E

An attempt to get the list of web transactions name has failed.（filename: Webトランザクションファイル名）
Webトランザクション名の一覧の取得に失敗しました。（ファイル名：Webトランザクションファイル名）

指定したファイルのWebトランザクション名の一覧を取得するのに失敗しました。

（S）

ファイルの読み込みを中止します。そのほかの処理は続行します。

（O）

このメッセージの前に出力されるKAVKxxxxxのメッセージを参考し，指定されたファイルのWebトランザクションファイルの記載内容に誤りがないか確認してください。

KAVK37107-E

An attempt to get the list of web transaction filename has failed.
Webトランザクションファイルの一覧の取得に失敗しました。

Webトランザクションファイルの一覧を取得するのに失敗しました。

（S）

Webトランザクションファイルの一覧の取得の処理を中止します。そのほかの処理は続行します。

（O）

Webトランザクション格納ディレクトリが所定のフォルダに配置されていることを確認してください。

KAVK37109-E

A system call error occurred.
システムコールによりエラーが発生しました。

システムコールでエラーが発生しました。

（S）

ファイル操作を中止します。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37110-E

You do not have access permissions in the selected directory.（directory name: ディレクトリ名）
指定されたディレクトリへのアクセス権限がありません。（ディレクトリ名：ディレクトリ名）

指定されたディレクトリへのアクセス権限がありません。

（S）

ファイルの読み込みを中止します。そのほかの処理は続行します。

（O）

指定のディレクトリのアクセス権限を確認してください。

KAVK37111-E

You do not have access permissions in the selected file.（filename: ファイル名）
指定されたファイルへのアクセス権限がありません。（ファイル名：ファイル名）

指定されたファイルへのアクセス権限がありません。

（S）

ファイルの操作を中止します。そのほかの処理は続行します。

（O）

指定したファイルのアクセス権限を確認してください。

KAVK37113-E

No web transaction name is selected.
Webトランザクション名が指定されていません。

Webトランザクション名が指定されていません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

Webトランザクション名を指定してください。

KAVK37114-E

No web transaction filename is selected.
Webトランザクションファイル名が指定されていません。

Webトランザクションファイル名が指定されていません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

Webトランザクションファイル名を指定してください。

KAVK37115-E

The specified file is not xml.
指定されたWebトランザクションファイルがXML形式ではありません。

指定されたWebトランザクションファイルの形式がXMLではありません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

Webトランザクションファイルには，XML形式のファイルを指定してください。

KAVK37116-E

An attempt to get web transaction filename has failed.
Webトランザクションファイル名の取得に失敗しました。

Webトランザクション格納ディレクトリにあるWebトランザクションファイル名の取得に失敗しました。

（S）

そのほかの処理を続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37117-E

An attempt to get web transaction name has failed.
Webトランザクション名の取得に失敗しました。

WebトランザクションファイルからWebトランザクション名の取得に失敗しました。

（S）

そのほかの処理を続行します。

（O）

Webトランザクションファイルに，同じWebトランザクション名を持つWebトランザクションが定義されていないか確認してください。

KAVK37118-E

The specified file is not found.（filename: ファイル名）
一時書き込みファイルが見つかりません。（ファイル名： ファイル名 ）

一時書き込みファイルが一時ファイル格納ディレクトリで見つかりません。

一時書き込みファイルに書き込み中に，一時ファイル格納ディレクトリから一時書き込みファイルがありません。

（S）

ファイルの書き込み処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

Webトランザクションファイルの書き込み中に，一時ファイル格納ディレクトリ内のファイルを操作していなかったか確認してください。

KAVK37120-E

The delete object is not found.
削除する対象が見つかりません。

削除対象のWebトランザクション定義が見つかりません。

指定のWebトランザクションファイルに削除対象のWebトランザクション定義がありません。

（S）

Webトランザクションの削除処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

削除対象のWebトランザクションが指定のWebトランザクションファイルに定義されているか確認してください。

KAVK37124-E

The disk is full.
ディスク容量が不足しています。

ディスクの容量が不足しています。

書き出すファイルの容量がディスク容量を超えています。

（S）

Webトランザクションの書き込みを中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

ディスクの空き容量を増やしてください。

KAVK37125-E

The specified web transaction data does not exist.
指定されたWebトランザクション情報がありません。

指定されたWebトランザクション情報が見つかりません。

指定されたWebトランザクションの定義が指定のWebトランザクションファイルにありません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

読み込み対象のWebトランザクションがWebトランザクションファイルに定義されているか確認してください。

KAVK37127-E

An attempt to show filename has failed.
Webトランザクションファイル名の表示に失敗しました。

Webトランザクションファイル名をWebトランザクションファイル一覧に表示できませんでした。

（S）

そのほかの処理を続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37130-E

An attempt to show the list of web transaction name has failed.
Webトランザクション名の一覧の表示に失敗しました。

Webトランザクション名の一覧をWebトランザクション名一覧に表示するのに失敗しました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37131-E

An attempt to create a web transaction has failed.
Webトランザクション情報の作成に失敗しました。

新規にWebトランザクション情報を作成するのに失敗しました。

（S）

新規作成処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37132-E

The specified file does not exist.（filename: ファイル名）
指定されたファイル（ファイル名）が存在しません。

指定されたファイルがありません。

指定したディレクトリがありません。

ヘルプファイルがありません。

（S）

ファイルの読み込み，または，書き込み処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

指定したファイルが指定のディレクトリにあることを確認してください。

KAVK37133-E

An attempt to save the specified web transaction has failed.（filename: ファイル名）
指定されたWebトランザクションの保存に失敗しました。（ファイル名：ファイル名）

書き込み処理中にエラーが発生したため，Webトランザクション情報の保存に失敗しました。

（S）

Webトランザクション情報の保存処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

このメッセージの前に出力されたKAVKxxxxxのメッセージを参照し，適切に処理してください。

KAVK37134-E

An attempt to delete the specified web transaction has failed.
指定されたWebトランザクションの削除に失敗しました。

WebトランザクションファイルからWebトランザクション情報を削除するのに失敗しました。

（S）

Webトランザクション情報の削除処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

このメッセージの前に出力されたKAVKxxxxxのメッセージを参照し，適切に処理してください。

直前にメッセージが出なかった場合は，システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37135-E

A web transaction file does not exist.
Webトランザクションファイルがありません。

Webトランザクション格納ディレクトリにWebトランザクションファイルがありません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

Webトランザクション格納ディレクトリにWebトランザクションファイルがあることを確認してください。

KAVK37137-E

An invalid character does exist in filename.
ファイル名に不正な文字が含まれています。

ファイル名にファイル名として使ってはいけない文字が入っていました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

ファイル名を指定する場合，ファイル名に使用してはいけない文字を含めないでください。

KAVK37138-E

The specified web transaction name is already used.
指定されたWebトランザクション名はすでに使用されています。

新規にWebトランザクションを作成する際に，Webトランザクション名として既存のWebトランザクション名が指定されました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

Webトランザクション名は，一つのWebトランザクション定義ファイル内で一意の名前にしてください。

KAVK37139-E

The step definition does not exist.
ステップが定義されていません。

Webトランザクションを保存しようとした際に，ステップ情報を定義していませんでした。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

ステップ情報が定義されているか確認してください。

KAVK37140-E

The scope definition is invalid.
スコープの定義が不正です。

Webトランザクションを保存しようとした際に，スコープ定義が不十分，または，誤っています。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

スコープ定義が正しいことを確認してください。

KAVK37141-E

The size of web transaction name was over 入力可能最大バイト数 bytes.
Webトランザクション名の値のサイズが 入力可能最大バイト数 バイトを超えました。

指定されたWebトランザクション名が入力できる最大バイト数を超えました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

既定の範囲内の文字列でWebトランザクション名を指定してください。

KAVK37142-E

The size of web transaction filename was over 入力可能最大バイト数 bytes.
Webトランザクションファイル名の値のサイズが 入力可能最大バイト数 バイトを超えました。

指定されたWebトランザクションファイル名が入力できる最大バイト数を超えました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

既定の範囲内の文字列でWebトランザクションファイル名を指定してください。

KAVK37143-E

An attempt to open the version dialog box has failed.
バージョンダイアログを開けません。

バージョンダイアログを開けません。バージョンダイアログを表示するのに必要なファイルが破損している可能性があります。

（S）

バージョンダイアログを表示しないで，そのほかの処理を続行します。

（O）

ファイルシステムでエラーが発生していないか確認してください。

KAVK37144-E

A valid web transaction file does not exist.
有効なWebトランザクションファイルがありません。

読み込めるWebトランザクションファイルがありません。

Webトランザクションファイル格納ディレクトリにあるWebトランザクションファイルのすべてが不正です。

（S）

［Webトランザクションの選択］画面を開かないで，元の画面に戻ります。

（O）

Webトランザクションファイル格納ディレクトリに格納されているWebトランザクションファイルに間違いがないか確認してください。

KAVK37145-E

An invalid character does exist in web transaction name.
Webトランザクション名に不正な文字が含まれています。

Webトランザクション名にWebトランザクション名として使ってはいけない文字が入っていました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

Webトランザクション名を指定する場合，Webトランザクション名に使用してはいけない文字を含めないでください。

KAVK37200-E

The xml declaration does not exist on the first line.
一行目にXML宣言文がありません。

指定のXMLファイルの一行目にXML宣言文がありません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

XMLファイルの一行目には，所定のXML宣言文を設定してください。

KAVK37201-E

The xml declaration is not closed.
XML宣言文が閉じられていません。

指定のXMLファイルのXML宣言文が閉じられていません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

XMLファイルのXML宣言文が閉じられているか確認してください。

KAVK37202-E

The version attribute does not exist in xml declaration.
XML宣言文中にversion属性がありません。

XML宣言文の中にversion属性がありません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

XML宣言文中にversion属性があることを確認してください。

KAVK37203-E

Each item in xml declaration is needed separating with a space.
XML宣言文中の項目間はスペースで区切られている必要があります。

XML宣言文の中の各項目間がスペースで区切られていません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

XML宣言文の各項目間をスペースで区切ってください。

KAVK37204-E

The specified version attribute is invalid in xml declaration.
XML宣言文中のversion属性の指定が不正です。

XML宣言文のversion属性の指定が誤っています。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

XML宣言文のversion属性を正しく設定してください。

KAVK37205-E

The version number is invalid in xml declaration.
XML宣言文中のversion番号が不正です。

XML宣言文のversion番号が誤っています。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

XML宣言文のversion属性の番号を正しく設定してください。

KAVK37206-E

The encoding attribute does not exist in xml declaration.
XML宣言文中にencoding属性がありません。

XML宣言文の中にencoding属性がありません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

XML宣言文の中にencoding属性があることを確認してください。

KAVK37207-E

The specified encoding attribute is invalid in xml declaration.
XML宣言文中のencoding属性の指定が不正です。

XML宣言文のencoding属性が誤っています。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

XML宣言文のencoding属性を正しく設定してください。

KAVK37208-E

The standalone attribute does not exist in xml declaration.
XML宣言文中にstandalone属性がありません。

XML宣言文の中にstandalone属性がありません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

XML宣言文の中にstandalone属性があることを確認してください。

KAVK37209-E

The specified standalone attribute is invalid in xml declaration.
XML宣言文中のstandalone属性の指定が不正です。

XML宣言文のstandalone属性の指定が誤っています。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

XML宣言文のstandalone属性の指定を正しく設定してください。

KAVK37210-E

The xml document declaration does not exist on the second line.
二行目に文書型宣言文がありません。

XMLファイルの二行目に文書型宣言文がありません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

XMLファイルの二行目にXML宣言文があることを確認してください。

KAVK37211-E

The xml document declaration is not closed.
文書型宣言文が閉じられていません。

文書型宣言文が閉じられていません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

文書型宣言文が閉じられているか確認してください。

KAVK37212-E

項目 does not exist in the xml document declaration.
文書型宣言文の中に項目がありません。

文書型宣言文の中に定められた項目がありません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

文書型宣言内に出力された項目を設定してください。

KAVK37213-E

Each item in xml document declaration is needed separating with a space.
文書型宣言文中の項目間はスペースで区切られている必要があります。

文書型宣言文の中の各項目がスペースで区切られていません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

文書型宣言文の各項目間をスペースで区切ってください。

KAVK37214-E

The start tag of transaction list（トランザクションリスト開始タグ）does not exist.
トランザクションリストの開始タグ（トランザクションリスト開始タグ）がありません。

XMLファイル内にトランザクションリストの開始タグがありません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

トランザクションリストの開始タグを設定してください。

KAVK37215-E

The end tag of transaction list（トランザクションリスト終了タグ）does not exist.
トランザクションリストの終了タグ（トランザクションリスト終了タグ）がありません。

XMLファイル内にトランザクションリストの終了タグがありません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

トランザクションリストの終了タグを設定してください。

KAVK37216-E

The comment is not closed.
コメントが閉じられていません。

XMLファイル内のコメントが閉じられています。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

コメントを正しく閉じてください。

KAVK37217-E

The invalid string ( -- ) exists in comment.
コメント中に不正な文字列（ -- ）があります。

XMLファイル内のコメント内にコメント内では使用してはいけない文字列（--）があります。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

コメント内では「 --」を使用しないでください。

KAVK37218-E

The invalid string（不正な文字列）exists.
不正な文字列（不正な文字列）が検出されました。

不正な文字列がありました。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

不正な文字列を修正してください。

KAVK37219-E

The content of this tag（開始タグ）does not exist.
このタグ（開始タグ）の内容が指定されていません。

内容がなければならないタグの内容が空です。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

このタグの内容を設定してください。

KAVK37220-E

The content of this tag（開始タグ）must be empty.
このタグ（開始タグ）の内容は空でないといけません。

内容が空でなければならないタグの内容に値が指定されました。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

このタグの内容を消去してください。

KAVK37221-E

The start tag（開始タグ）does not exist.
開始タグ（開始タグ）がありません。

なければならない開始タグがありません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

この開始タグを正しく設定してください。

KAVK37222-E

The end tag（終了タグ）does not exist.
終了タグ（終了タグ）がありません。

なければならない終了タグがありません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

この終了タグを正しく設定してください。

KAVK37223-E

An invalid word ( & ) does exist in xml.
XML文書内で不正な文字（ & ）がありました。

XML文書内のデータフィールドで「＆」が不正に使われています。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

不正な「&」を「&amp;」に置き換えてください。

KAVK37224-E

An invalid word ( 不正な文字 ) does exist in xml.
XML文書内で不正な文字（ 不正な文字 ）がありました。

XML文書内のデータフィールドに使用してはならない文字があります。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

「7.1(1)　XML形式の記述について」を参照し，使用してはならない文字を指定の特殊文字列に置き換えてください。

KAVK37225-E

The size of content of this tag ( 開始タグ ) was over 入力可能最大バイト数 bytes.
このタグ（ 開始タグ ）の内容のサイズが 入力可能最大バイト数 バイトを超えました。

このタグ内の内容が指定できるバイト数を超えています。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

このタグの内容は指定された文字数以内で設定してください。

KAVK37226-E

The value of content of this tag ( 開始タグ ) is invalid. Specify the value between 入力可能最小バイト数-入力可能最大バイト数.
このタグ（ 開始タグ ）の内容の値が不正です。入力可能最小バイト数 ～ 入力可能最大バイト数 の範囲で設定してください。

このタグの内容の値が指定された範囲内で設定されていません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

このタグの内容の値は指定された範囲内で設定してください。

KAVK37227-E

The value of content of this tag ( 開始タグ ) is not real number.
このタグ（ 開始タグ ）の内容に整数以外が指定されました。

このタグの内容に整数値以外が指定されました。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

このタグの内容には整数を設定してください。

KAVK37228-E

This tag ( 開始タグ ) cannot be processed.
このタグ（ 開始タグ ）を処理することはできません。

処理できない不正なタグがあります。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

このタグを消去してください。

KAVK37229-E

The specified scope name is invalid in this tag ( 開始タグ ).
このタグ内（ 開始タグ ）のスコープ名の指定が不正です。

このタグ内のスコープ名の指定が不正です。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

スコープ名を正しく設定してください。

KAVK37230-E

The specified scope number is invalid in this tag ( 開始タグ ). Specify the scope number between 1-スコープ番号の最大.
このタグ内（ 開始タグ ） のスコープ番号の指定が不正です。スコープ番号は 1 ～ スコープ番号の最大値 番までで指定してください。

このタグ内のスコープ番号の指定が不正です。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

スコープ名を正しく設定してください。また，スコープ番号は指定の範囲内で設定してください。

KAVK37231-E

The same start scope as specified scope was already existing. ( scope number: スコープ番号 )
同じスコープ起点がすでに定義されています。（スコープ番号： スコープ番号）

このタグ内で指定されたスコープ起点がすでに定義されています。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

スコープ起点の定義を見直し，修正してください。

KAVK37232-E

The correspond start scope is not defined. (scope number: スコープ番号 )
対応するスコープ起点が定義されていません。（スコープ番号： スコープ番号 ）

指定したスコープ終点に対するスコープ起点が定義されていません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

スコープの定義を見直してください。

KAVK37233-E

The same end scope as specified scope was already existing. (scope number: スコープ番号 )
同じスコープ終点がすでに定義されています。（スコープ番号： スコープ番号 ）

このタグ内で指定されたスコープ終点がすでに定義されています。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

スコープ終点の定義を見直し，修正してください。

KAVK37234-E

A semicolon ( ; ) must not be used in Cookie.
Cookieに「;」を使用してはいけません。

<COOKIE>タグの内容に「;」を使用しています。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

<COOKIE>タグ内で使用されている「;」を消去してください。

KAVK37235-E

The specified data of COOKIE tag is invalid.
Cookieの指定が不正です。

Cookieの指定が誤っています。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

Cookieの指定を修正してください。

KAVK37236-E

The specified data of RESPONSE_PATTERN tag is invalid. ( エラーの内容 )
<RESPONSE_PATTERN>の内容が不正です。（ エラーの内容 ）

<RESPONSE_PATTERN>タグの内容が誤っています。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

このメッセージの括弧内を参考に，<RESPONSE_PATTERN>タグの内容を修正してください。

KAVK37237-E

An attempt to analyze the specified xml file has failed.( ファイル名 )
指定されたXMLファイルの解析に失敗しました。（ ファイル名 )

指定されたXMLファイルの解析に失敗しました。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

このメッセージの前に出力されたKAVKxxxxxのメッセージを参照し，適切に処理してください。

KAVK37238-E

A number of cookie tag is too many.
<COOKIE>タグの数が多過ぎます。

<COOKIE>タグの数が多過ぎます。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

<COOKIE>タグの指定を見直し，<COOKIE>タグの指定の数を減らしてください。

KAVK37239-E

The protocol identifier of url in url tag is invalid.
<URL>タグ内のURLのプロトコル識別子が不正です。

<URL>タグの内容のURLのプロトコル識別子が誤っています。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

<URL>タグの内容のURLのプロトコル識別子を修正してください。

KAVK37240-E

The correspond end scope is not defined. (scope number: スコープ番号 )
対応するスコープ終点が定義されていません。（スコープ番号： スコープ番号 ）

指定したスコープ起点に対するスコープ終点が定義されていません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

スコープの定義を見直し，修正してください。

KAVK37241-E

This empty tag( 空タグ ) must not be used.
この空タグ（ 空タグ ）を指定することはできません。

内容がなければならないタグが空タグで指定されました。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。ほかの処理を続行します。

（O）

空タグを消去し，タグの内容を指定してください。

KAVK37242-E

A variable string is duplicated.
可変文字列が重複しています。

Webトランザクションファイルの<VARIABLE_PART>タグで指定した可変文字列が同じステップ内のほかの<VARIABLE_PART>タグの指定と重複しています。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。

（O）

可変文字列は，同じステップ内で重複しないよう設定してください。

KAVK37243-E

There is no specified step identifier.
指定したステップ識別子が定義されていません。

Webトランザクションファイルの<TARGET_STEP_ID>タグで指定したステップ識別子が当該ステップより前に定義されているステップに定義されていません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。

（O）

ステップ識別子には，当該ステップより前に定義されているステップのステップ識別子を設定してください。

KAVK37244-E

A variable string is not included in URL, message body or cookie.
可変文字列がURL，メッセージボディまたはCookie内に含まれていません。

Webトランザクションファイルの<VARIABLE_PART>タグに指定した可変文字列がURL，メッセージボディまたはCookie内に存在しません。

（S）

XMLファイルの読み込み，または，書き込みを中断します。

（O）

可変文字列には，URL，メッセージボディまたはCookie内に含まれる文字列を設定してください。

KAVK37300-E

Reservation of memory has failed.
メモリー不足が発生しました。

処理中にメモリーの確保に失敗しました。

（S）

Web Recorderを終了します。

（O）

不要なアプリケーションを終了し，再度実行してください。

KAVK37301-E

An attempt to create popup menu of url list has failed.
URLリストのポップアップメニューの作成に失敗しました。

URLリストのポップアップメニューの作成に失敗しました。

（O）

URLリストのポップアップメニューがなくても問題がないか確認してください。また，システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37302-E

An attempt to create the list that show the list of the web transaction name has failed.
Webトランザクション一覧を表示するリストを作成するのに失敗しました。

Webトランザクション名一覧を表示するリストの作成に失敗しました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，［Webトランザクションの選択］画面を開かないで元の画面に戻ります。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37303-E

An attempt to show the list of available start scopes has failed.
設定できるスコープ起点の一覧表示に失敗しました。

指定したステップに設定可能なスコープ起点の一覧の表示に失敗しました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37304-E

An attempt to show the list of available end scopes has failed.
設定できるスコープ終点の一覧表示に失敗しました。

指定したステップに設定可能なスコープ終点の一覧の表示に失敗しました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37305-E

An available start scope does not exist.
設定できるスコープの起点はありません。

スコープ起点の追加で，指定したステップに設定可能なスコープ起点がありません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

スコープの定義を見直してください。

不要なスコープ起点の定義を削除してください。

KAVK37306-E

An available end scope does not exist.
設定できるスコープの終点はありません。

スコープ終点の追加で，指定したステップに設定可能なスコープ起点がありません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

スコープの定義を見直してください。

設定したいスコープ終点に対応するスコープ起点が正しく定義されているか確認してください。

KAVK37400-W

Closing IE window on main window will be cancelled because it cannot be closed.
メイン画面上のIEウィンドウが閉じられようとしましたが，キャンセルしました。メイン画面上のIEウィンドウは閉じられません。

メイン画面上のIEウィンドウで開いたページ上で，IEウィンドウのクローズが行われたが，キャンセルされました。

（S）

IEウィンドウのクローズをキャンセルします。そのほかの処理を続行します。

（O）

メイン画面上のIEウィンドウは閉じることができないので，そのまま操作を続行してください。

KAVK37401-W

Closing IE window will be cancelled. If you want to close this IE window, use close button on top right-hand corner.
IEウィンドウが閉じられようとしましたが，キャンセルしました。IEウィンドウを閉じたい場合は，右上の閉じるボタンで行ってください。

新しく開かれたIEウィンドウで開いたページ上で，IEウィンドウのクローズが行われたが，キャンセルされました。

（S）

IEウィンドウのクローズをキャンセルします。そのほかの処理を続行します。

（O）

新しく開かれたIEウィンドウを閉じる場合は，右上の閉じるボタンを使用してください。

KAVK37402-E

The data from IE window could not be acquired.
IEウィンドウからのデータの取得に失敗しました。

IEウィンドウから自動収集されるデータの取得に失敗しました。

（S）

IEウィンドウからのデータの取得を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

このメッセージの前に出力されたKAVKxxxxxのメッセージを参照し，適切に処理してください。

KAVK37403-E

The size of input value of url was over 入力可能最大バイト数 bytes.
入力されたURLの値のサイズが入力可能最大バイト数バイトを超えました。

IEウィンドウから自動収集したURLが指定できるバイト数を超えています。

（S）

IEウィンドウを操作中に表示された場合，IEウィンドウからのデータの取得を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

移動先のURL,または，入力したURLを見直してください。

KAVK37404-E

An input url is invalid.
入力されたURLが不正です。

IEウィンドウから自動収集したURLが誤っています。

（S）

IEウィンドウからのデータの取得を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

移動先のURLを見直してください。

KAVK37405-E

The url is not input.
URLが入力されていません。

IEウィンドウから自動収集したURLが空です。

［プロパティ］画面でURLが設定されていません。

（S）

IEウィンドウを操作中に表示された場合，IEウィンドウからのデータの自動収集を中断します。そのほかの処理は続行します。

［プロパティ］画面で表示された場合，メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

URLが入力されたか確認してください。

KAVK37406-E

The size of input value of frame name was over 入力可能最大バイト数 bytes.
入力されたフレーム名の値のサイズが入力可能最大バイト数バイトを超えました。

IEウィンドウから自動収集したフレーム名が指定できるバイト数を超えています。

（S）

IEウィンドウからのデータの取得を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

移動先のページのフレーム名，または，入力したフレーム名を見直してください。

KAVK37407-E

An input frame name is invalid.
入力されたフレーム名が不正です。

IEウィンドウから自動収集したフレーム名が誤っています。

（S）

IEウィンドウからのデータの取得を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

移動先のフレーム名を見直してください。必要に応じて，ステップ情報の編集により，フレーム名を入力してください。

KAVK37408-E

The size of input value of post data was over 入力可能最大バイト数 bytes.
入力されたメッセージボディのサイズが入力可能最大バイト数バイトを超えました。

IEウィンドウから自動収集したメッセージボディが指定できるバイト数を超えています。

（S）

IEウィンドウからのデータの処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

IEウィンドウから送られるリクエストのメッセージボディを見直してください。

KAVK37409-E

An invalid post data was input.
不正なメッセージボディが入力されました。

IEウィンドウから自動収集したメッセージボディが誤っています。

（S）

IEウィンドウからのデータの処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

IEウィンドウから送られるリクエストのメッセージボディを見直してください。

KAVK37410-E

The size of input value of content type was over 入力可能最大バイト数 bytes.
入力されたコンテントタイプの値のサイズが 入力可能最大バイト数 バイトを超えました。

IEウィンドウから自動収集したコンテントタイプが指定できるバイト数を超えています。

（S）

IEウィンドウからのデータの処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

IEウィンドウから送られるリクエストのContent-Typeを見直してください。

KAVK37411-E

An invalid content type was input.
不正なコンテントタイプが入力されました。

IEウィンドウから自動収集したコンテントタイプが誤っています。

（S）

IEウィンドウからのデータの処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

IEウィンドウから送られるリクエストのContent-Typeを見直してください。

KAVK37412-E

The separator (boundary) is not input.
セパレータ（boundary）の値が入力されていません。

IEウィンドウから自動収集したコンテントタイプがマルチパート形式で，バウンダリーが空です。

（S）

IEウィンドウを操作中に表示された場合，IEウィンドウからのデータの自動収集を中断します。

（O）

IEウィンドウから送られるリクエストのContent-Typeのboundaryを見直してください。

KAVK37413-E

The size of input value of The separator(boundary) was over 入力可能最大バイト数 bytes.
入力されたセパレータ（boundary）の値のサイズが 入力可能最大バイト数 バイトを超えました。

IEウィンドウから自動収集したコンテントタイプがマルチパート形式で，バウンダリーが指定できるバイト数を超えています。

（S）

IEウィンドウを操作中に表示された場合，IEウィンドウからのデータの自動収集を中断します。

（O）

IEウィンドウから送られるリクエストのContent-Typeのboundaryを見直してください。

KAVK37500-E

An attempt to insert the step has failed.
ステップ情報の挿入に失敗しました。

ステップ情報の挿入処理に失敗しました。

（S）

ステップ情報の挿入処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37501-E

An attempt to add the step has failed.
ステップ情報の追加に失敗しました。

ステップ情報の追加処理に失敗しました。

（S）

ステップ情報の追加処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37502-E

An attempt to edit the step has failed.
ステップ情報の編集に失敗しました。

ステップ情報の編集処理に失敗しました。

（S）

ステップ情報の編集処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37503-E

An attempt to create the step has failed.
ステップ情報の作成に失敗しました。

ステップ情報の新規作成に失敗しました。

（S）

ステップ情報の挿入，または，追加処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37504-E

An irreparable error occurred in the add step processing. Active data is lost.
ステップ情報の追加処理で修復できないエラーが発生しました。作業中のデータは失われます。

ステップ情報の追加処理に失敗し，URLリスト上の表示と，内部で保持している情報との間に不整合が起きました。

（S）

ステップ情報の追加処理を中断します。メイン画面上のデータ，保持しているデータをクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37505-E

An irreparable error occurred in the delete step processing. Active data is lost.
ステップ情報の削除処理で修復できないエラーが発生しました。作業中のデータは失われます。

ステップ情報の削除処理に失敗し，URLリスト上の表示と，内部で保持している情報との間に不整合が起きました。

（S）

ステップ情報の削除処理を中断します。メイン画面および保持しているデータをクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37506-E

An irreparable error occurred in the edit step processing. Active data is lost.
ステップ情報の編集処理で修復できないエラーが発生しました。作業中のデータは失われます。

ステップ情報の編集処理に失敗し，URLリスト上の表示と，内部で保持している情報との間に不整合が起きました。

（S）

ステップ情報の編集処理を中断します。メイン画面および保持しているデータをクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37507-E

An attempt to add the start scope has failed.
スコープ起点情報の追加に失敗しました。

スコープ起点情報の追加に失敗しました。

（S）

スコープ起点情報の追加処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37508-E

An attempt to add the end scope has failed.
スコープ終点情報の追加に失敗しました。

スコープ終点情報の追加に失敗しました。

（S）

スコープ終点情報の追加処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37509-E

An attempt to delete the start scope has failed.
スコープ起点情報の削除に失敗しました。

スコープ起点情報の削除に失敗しました。

（S）

スコープ起点情報の削除処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37510-E

An attempt to delete the end scope has failed.
スコープ終点情報の削除に失敗しました。

スコープ終点情報の削除に失敗しました。

（S）

スコープ終点情報の削除処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37511-E

An attempt to delete the correspond scope has failed.
対応するスコープ情報の削除に失敗しました。

削除したスコープに対応するスコープ情報の削除に失敗しました。

（S）

削除したスコープに対応するスコープ情報の削除処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37512-E

An irreparable error occurred in the add start scope processing. Active data is lost.
スコープ起点情報の追加処理で修復できないエラーが発生しました。作業中のデータは失われます。

スコープ起点情報の追加処理に失敗し，URLリスト上の表示と，内部で保持している情報との間に不整合が起きました。

（S）

スコープ起点情報の追加処理を中断します。メイン画面および保持しているデータをクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37513-E

An irreparable error occurred in the add end scope processing. Active data is lost.
スコープ終点情報の追加処理で修復できないエラーが発生しました。作業中のデータは失われます。

スコープ終点情報の追加処理に失敗し，URLリスト上の表示と，内部で保持している情報との間に不整合が起きました。

（S）

スコープ終点情報の追加処理を中断します。メイン画面および保持しているデータをクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37514-E

An irreparable error occurred in the delete start scope processing. Active data is lost.
スコープ起点情報の削除処理で修復できないエラーが発生しました。作業中のデータは失われます。

スコープ起点情報の削除処理に失敗し，URLリスト上の表示と，内部で保持している情報との間に不整合が起きました。

（S）

スコープ起点情報の削除処理を中断します。メイン画面および保持しているデータをクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37515-E

An irreparable error occurred in the delete end scope processing. Active data is lost.
スコープ終点情報の削除処理で修復できないエラーが発生しました。作業中のデータは失われます。

スコープ終点情報の削除処理に失敗し，URLリスト上の表示と，内部で保持している情報との間に不整合が起きました。

（S）

スコープ終点情報の削除処理を中断します。メイン画面および保持しているデータをクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37516-E

An irreparable error occurred in the delete correspond scope processing. Active data is lost.
対応するスコープ情報の削除処理で修復できないエラーが発生しました。作業中のデータは失われます。

（S）

削除したスコープに対応するスコープ情報の削除処理を中断します。メイン画面および保持しているデータをクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37517-E

Selected item of url list is a scope. A step must be selected.
URLリストでスコープが選択されています。ステップを選択してください。

ステップを処理するコマンドを実行したが，URLリスト上ではスコープを選択しています。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

URLリスト上でURLを選択しているか確認してください。

KAVK37518-E

Selected item of url list is a step. A scope must be selected.
URLリストでステップが選択されています。スコープを選択してください。

スコープを処理するコマンドを実行したが，URLリスト上ではステップを選択しています。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

URLリスト上でスコープを選択しているか確認してください。

KAVK37519-E

No item of url list is selected. A scope must be selected.
URLリストの項目が選択されていません。スコープを選択してください。

スコープを処理するコマンドを実行したが，URLリスト上では何も選択されていません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

URLリスト上でスコープを選択しているか確認してください。

KAVK37520-E

No item of url list is selected. A step must be selected.
URLリストの項目が選択されていません。ステップを選択してください。

ステップを処理するコマンドを実行したが，URLリスト上では何も選択されていません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

URLリスト上でステップを選択しているか確認してください。

KAVK37521-E

A scope of url list must be selected.
URLリストでスコープを選択してください。

スコープを処理するコマンドを実行したが，URLリスト上で不正な個所を選択しています。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

URLリスト上でスコープを選択しているか確認してください。

KAVK37522-E

A step of url list must be selected.
URLリストでステップを選択してください。

ステップを処理するコマンドを実行したが，URLリスト上で不正な個所を選択しています。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

URLリスト上でステップを選択しているか確認してください。

KAVK37523-E

The step data does not exist.
ステップ情報がありません。

［プロパティ］画面を呼び出したが，選択したステップ情報が空です。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

URLリスト上でステップを選択しているか確認してください。

KAVK37524-E

The separator(boundary) is not input.
セパレータ（boundary）が入力されていません。

［プロパティ］画面の［リクエスト情報］タブで，メソッドに［POST］，コンテントタイプにマルチパート形式を選択し，バウンダリーが入力されていません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

メソッド，コンテントタイプの選択項目を確認してください。

また，セパレータが入力されているか確認してください。

KAVK37525-E

The content-type is not input.
コンテントタイプが入力されていません。

［プロパティ］画面の［リクエスト情報］タブで，メソッドに［POST］を，コンテントタイプにその他を選択し，その他のエディットボックスに何も入力されていません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

メソッド，コンテントタイプの選択項目を確認してください。

また，その他が入力されているか確認してください。

KAVK37526-E

The message-body is not input.
メッセージボディが入力されていません。

［プロパティ］画面の［リクエスト情報］タブで，メソッドに［POST］を選択し，メッセージボディが入力されていません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

メソッド，コンテントタイプの選択項目を確認してください。

また，メッセージボディが入力されているか確認してください。

KAVK37527-E

The web auth user name is not input.
Web認証ユーザー名が入力されていません。

［プロパティ］画面の［Web認証］タブの［Web認証を行う］にチェックが入っているのに，Web認証ユーザー名が入力されていません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

［Web認証を行う］のチェックを確認してください。

また，Web認証ユーザー名が入力されているか確認してください。

KAVK37528-E

The protocol identifier of url is invalid.
URLのプロトコル識別子が不正です。

［プロパティ］画面の［ページ情報］タブで，URLに入力されているURLのプロトコル識別子が誤っています。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

入力されたURLのプロトコル識別子を確認してください。

KAVK37602-E

The hostname is not input.
ホスト名が入力されていません。

［トランザクションの設定］画面の［デフォルトプロキシ］タブの［プロキシを利用］にチェックが入っているのに，プロキシホスト名が入力されていません。

［プロパティ］画面の［プロキシ］タブで，［このプロパティの値を使用］が選択されているのに，プロキシホスト名が入力されていません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

［トランザクションの設定］画面の［プロキシ］タブなら［プロキシを利用］のチェックを確認し，プロキシホスト名が入力されているか確認してください。

［プロパティ］画面の［プロキシ］タブなら，プロキシ設定の選択項目を確認し，プロキシホスト名が入力されているか確認してください。

KAVK37603-E

The port number is invalid. Specify the port number between 1-65535.
ポート番号が不正です。1～65535の整数を入力してください。

［トランザクションの設定］画面の［デフォルトプロキシ］タブで，プロキシポート番号が誤っています。

［プロパティ］画面の［プロキシ］タブで，プロキシポート番号が誤っています。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

プロキシポート番号の設定を確認してください。

KAVK37604-E

The proxy user name is not input.
プロキシユーザー名が入力されていません。

［トランザクションの設定］画面の［デフォルトプロキシ］タブ，または，［プロパティ］画面の［プロキシ］タブで，［プロキシ認証を行う］にチェックが入っているのに，プロキシユーザー名が入力されていません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

［プロキシ認証を行う］のチェックを確認し，プロキシユーザー名が入力されているか確認してください。

KAVK37605-E

The client cert filename is not input.
クライアント証明書ファイル名が入力されていません。

［トランザクションの設定］画面の［SSL認証］タブで，［クライアント認証を行う］にチェックが入っているのに，クライアント証明書ファイル名が入力されていません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

［クライアント認証を行う］のチェックを確認し，クライアント証明書ファイル名が入力されているか確認してください。

KAVK37606-E

The port number is not input.
ポート番号が入力されていません。

［トランザクションの設定］画面の［デフォルトプロキシ］タブ，または，［プロパティ］画面の［プロキシ］タブで，プロキシポート番号が入力されていません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

［トランザクションの設定］画面の［デフォルトプロキシ］タブなら［プロキシを利用］のチェックを確認し，プロキシポート番号が入力されているか確認してください。

［プロパティ］画面の［プロキシ］タブなら，プロキシ設定の選択項目を確認し，プロキシポート番号が入力されているか確認してください。

KAVK37700-E

An attempt to parse response determination information has failed.
レスポンス判定情報の解析に失敗しました。

レスポンス判定情報の解析に失敗しました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，［レスポンス判定］タブを表示します。

（O）

このメッセージの前に出力されたKAVKxxxxxのメッセージを参照し，適切に処理してください。

KAVK37701-E

An error occurred in the response determination information processing.
レスポンス判定情報の解析中にエラーが発生しました。

レスポンス判定情報の表示に失敗しました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，［レスポンス判定］タブを表示します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37702-E

An invalid char does exist in operator position.
演算子の位置に不正な文字があります。

レスポンス判定情報内で，演算子が来るべき位置に不正な文字があります。

（S）

レスポンス判定情報の解析処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

レスポンス判定情報の，演算子の部分を見直してください。

KAVK37703-E

A number of closed braces ( } ) is not enough.
閉じ括弧「}」が足りません。

レスポンス判定情報内で，「｝」の数が足りないか，「｛」の数が多くなっています。

（S）

レスポンス判定情報の解析処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

レスポンス判定情報で，「｛，｝」の設定を見直してください。

KAVK37704-E

An invalid char or an invalid white space does exist.
不正な文字，または，不正な空白があります。

レスポンス判定情報内に，不正な文字，空白があります。

（S）

レスポンス判定情報の解析処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

レスポンス判定情報内に，不正な文字，空白がないか確認してください。

KAVK37705-E

A number of closed parenthesis[ ) ] is too many.
閉じ括弧「)」の数が多過ぎます。

レスポンス判定情報内の，閉じ括弧「)」の数が多過ぎるか，開き括弧「(」の数が足りません。

（S）

レスポンス判定情報の解析処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

レスポンス判定情報内で，「（，）」の設定を見直してください。

KAVK37706-E

A number of closed parenthesis[ ) ] is not enough.
閉じ括弧「)」の数が足りません。

レスポンス判定情報内の，閉じ括弧「)」の数が足りないか，開き括弧「(」の数が多過ぎます。

（S）

レスポンス判定情報の解析処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

レスポンス判定情報内で，「（，）」の設定を見直してください。

KAVK37707-E

A number of terms of logical expression is not enough.
項目が足りません。

レスポンス判定情報内の，項目の数が足りません。

（S）

レスポンス判定情報の解析処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

レスポンス判定情報を見直してください。

KAVK37708-E

An attempt to create response determination information has failed.
レスポンス判定情報の作成に失敗しました。

レスポンス判定条件一覧からのレスポンス判定情報の作成に失敗しました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

このメッセージの前に出力されたKAVKxxxxxのメッセージを参照し，適切に処理してください。

KAVK37709-E

This item can not be deleted.
その項目は削除できません。

レスポンス判定条件一覧の削除できない項目を削除しようとしました。一行目を選択し，削除ボタンが押されました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

レスポンス判定条件一覧で一行目が選択されていないことを確認してください。

KAVK37711-E

An irreparable error occurred in the delete item processing of list. All items of list are lost.
リストの項目の削除処理で修復できないエラーが発生しました。リスト上の項目はすべて失われます。

レスポンス判定条件一覧の項目の削除に失敗し，レスポンス判定条件一覧の表示が不正になりました。

（S）

レスポンス判定条件一覧の項目の削除処理を中断します。レスポンス判定条件一覧をクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37712-E

An irreparable error occurred in the change item processing of list. All items of list are lost.
リストの項目の修正処理で修復できないエラーが発生しました。リスト上の項目はすべて失われます。

レスポンス判定条件一覧の項目の修正に失敗し，レスポンス判定条件一覧の表示が不正になりました。

（S）

レスポンス判定条件一覧の項目の修正処理を中断します。レスポンス判定条件一覧をクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37713-E

An irreparable error occurred in the item processing of list. All items of list are lost.
リストの項目の操作中に修復できないエラーが発生しました。リスト上の項目はすべて失われます。

レスポンス判定条件一覧の項目の操作に失敗し，レスポンス判定条件一覧の表示が不正になりました。

（S）

レスポンス判定条件一覧の項目の操作を中断します。レスポンス判定条件一覧をクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37714-E

No item of the list is selected.
リストの項目が選択されていません。

各画面のリスト選択項目が，何も選択されていません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

操作対象の項目を選択してください。

KAVK37715-E

This item can not be changed.
その項目は変更できません。

レスポンス判定条件一覧の変更できない項目を変更しようとしました。

1行目を選択し，［修正］ボタン，または移動ボタンをクリックしました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

レスポンス判定条件一覧で操作対象の項目が選択されていることを確認してください。

KAVK37718-E

The rank of this item cannot be raised any more.
この項目の階層をこれ以上上げることはできません。

レスポンス判定条件一覧の，それ以上階層を上げることのできない項目の階層を上げようとしました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

レスポンス判定条件一覧で，階層を上げたい項目が選択されていることを確認してください。

KAVK37719-E

The rank of this item cannot be lowered any more.
この項目の階層をこれ以上下げることはできません。

レスポンス判定条件一覧の，それ以上階層を下げることのできない項目の階層を下げようとしました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

レスポンス判定条件一覧で，階層を下げたい項目が選択されていることを確認してください。

KAVK37720-E

The string of condition is not input.
条件の文字列が入力されていません。

追加ボタン・修正ボタンのどちらかがクリックされましたが，条件の文字列が入力されていません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

条件の文字列が入力されているか確認してください。

KAVK37721-E

The conjunction of a condition is not selected.
条件の接続が選択されていません。

追加ボタン・修正ボタンのどちらかがクリックされましたが，条件の接続が選択されていません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

条件の接続が選択されているか確認してください。

KAVK37722-E

The determine of a condition is not selected.
条件の判定が選択されていません。

追加ボタン・修正ボタンのどちらかがクリックされましたが，条件の判定が選択されていません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

条件の判定が選択されているか確認してください。

KAVK37723-E

An invalid parenthesis does exist.
不正な括弧があります。

レスポンス判定情報内で，一つの項目が括弧「（，）」で囲まれています。

（S）

レスポンス判定情報の解析処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

レスポンス判定情報内に，一つの項目を括弧「（，）」で囲んでいる部分がないか確認してください。

KAVK37724-E

An attempt to add a condition to the list has failed.
リストへの条件項目の追加に失敗しました。

レスポンス判定条件一覧の項目の追加に失敗しました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37725-E

An attempt to delete a condition of the list has failed.
リストの条件項目の削除に失敗しました。

レスポンス判定条件一覧の項目の削除に失敗しました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37726-E

An irreparable error occurred in the delete condition processing of the list. All items of list are lost.
リストの条件項目の削除処理で修復できないエラーが発生しました。リスト上の項目はすべて失われます。

レスポンス判定条件一覧の項目の削除に失敗し，レスポンス判定条件一覧の表示が不正になりました。

（S）

レスポンス判定条件一覧の項目の削除を中断します。レスポンス判定条件一覧をクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37727-E

An attempt to change a condition of the list has failed.
リストの条件項目の修正に失敗しました。

レスポンス判定条件一覧の項目の修正に失敗しました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37728-E

An attempt to process a condition of the list has failed.
リストの条件項目の操作に失敗しました。

レスポンス判定条件一覧の項目の操作に失敗しました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37729-E

An irreparable error occurred in the condition processing of the list. All items of list are lost.
リストの条件項目の操作中に修復できないエラーが発生しました。リスト上の項目はすべて失われます。

レスポンス判定条件一覧の項目の操作に失敗し，レスポンス判定条件一覧の表示が不正になりました。

（S）

レスポンス判定条件一覧の項目の操作を中断します。レスポンス判定条件一覧をクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37730-E

An irreparable error occurred in the change condition processing of the list. All items of list are lost.
リストの条件項目の修正処理で修復できないエラーが発生しました。リスト上の項目はすべて失われます。

レスポンス判定条件一覧の項目の修正に失敗し，レスポンス判定条件一覧の表示が不正になりました。

（S）

レスポンス判定条件一覧の項目の修正を中断します。レスポンス判定条件一覧をクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK37731-E

The size of input value of The response determination information was over 入力可能最大値 bytes.
レスポンス判定情報の値のサイズが 入力可能最大値 バイトを超えました。

レスポンス判定情報が指定できるバイト数を超えました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

レスポンス判定条件一覧に指定した項目を減らしてください。

KAVK37732-E

An empty string is specified.
空の文字列が指定されました。

レスポンス判定情報の条件の指定に空の文字列が指定されました。

（S）

レスポンス判定情報の解析処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

空の文字列が指定されていないか確認してください。

KAVK37733-E

This item of the list cannot be moved there.
移動できません。

レスポンス判定条件一覧の2行目を上に移動させようとしたか，最後の行を下に移動させようとしました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

レスポンス判定条件一覧で，上，または，下に移動させたい項目を選択しているか確認してください。

KAVK37734-E

A specified string includes a curly bracket ({,}).
文字列に「｛，｝（波括弧）」が含まれています。

条件を追加，修正しようとしたが，条件の文字列に「｛，｝（波括弧）」が含まれています。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

条件の文字列には「｛，｝（波括弧）」は使用できないので，削除してください。

KAVK37800-I

The web transaction that has the same name as specified web transaction was already existing. Would you like to overwrite this?
同じ名前のWebトランザクションがすでに定義されています。上書きしますか？

Webトランザクションファイル，Webトランザクション名を指定して保存しようとしたが，同じ名前のWebトランザクションが保存先Webトランザクションファイルにすでに定義されていたため，上書き確認をします。

（S）

「はい」を選択すると，指定したWebトランザクションを上書きします。

「いいえ」を選択すると，上書き処理を中断します。

KAVK37801-I

A selected step will be removed. Would you like to continue?
選択中のステップ情報を削除します。よろしいですか？

選択したステップ情報を削除するかを確認します。

（S）

「はい」を選択すると，選択したステップ情報を削除します。

「いいえ」を選択すると，ステップの削除処理を中断します。

KAVK37802-I

The scope( START(END) スコープ スコープ番号 ) will be deleted.
スコープ情報（ START(END) スコープ スコープ番号 ）を削除します。

スコープ情報が削除されることを通知します。

（S）

ダイアログを閉じると，処理を続行します。

KAVK37803-I

The scope( START(END) スコープ スコープ番号 ) will be deleted. Do you want to continue?
スコープ情報（ START(END) スコープ スコープ番号 ）を削除します。よろしいですか？

スコープ情報を削除するかを確認します。

（S）

「はい」を選択すると，指定したスコープ情報を削除します。

「いいえ」を選択すると，スコープの削除処理を中断します。

KAVK37804-I

Would you like to remove the correspond scope?
対応するスコープ情報（ START(END) スコープ名 ）を削除しますか？

削除したスコープ情報に対応するスコープ情報を削除するかを確認します。

（S）

「はい」を選択すると，対応するスコープ情報を削除します。

「いいえ」を選択すると，対応するスコープ情報の削除処理を中断します。

KAVK37805-I

END(START) スコープ名 corresponding to START(END) スコープ名 does not exist.
START(END) スコープ名 に対応する END(START) スコープ名 がありません。

対応するスコープがないことを通知します。

（S）

ダイアログを閉じると，処理を続行します。

KAVK37806-I

END スコープ名 exists before START スコープ名 and correct this.
END スコープ名 がSTARTスコープ名 よりも前にあります。修正してください。

スコープの起点と終点が後先になっていることを通知します。

（S）

ダイアログを閉じると，処理を続行します。

KAVK37807-I

The check scope processing has ended.
スコープチェックが終了しました。

スコープチェックが終わったことを通知します。

（S）

ダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

KAVK37808-I

Web transaction data being edited now will be removed from web transaction file. Would you like to continue?
現在編集中のWebトランザクション情報をWebトランザクションファイルから削除します。よろしいですか？

Webトランザクションファイルから現在編集を行っているWebトランザクション情報を削除するかを確認します。

（S）

「はい」を選択すると，現在編集中のWebトランザクションをWebトランザクションファイルから削除します。

「いいえ」を選択すると，Webトランザクション削除処理を中断します。

KAVK37809-I

Web transaction data being edited now will be discarded. Would you like to continue?
現在編集中のWebトランザクション情報は破棄されます。よろしいですか？

処理を続行すると，現在編集を行っているWebトランザクションが破棄されるため，続行していいのか確認します。

（S）

「はい」を選択すると，処理を続行します。

「いいえ」を選択すると，処理を中断し，元の画面に戻ります。

KAVK37850-E

The variable string is not input.
記録時の可変文字列が入力されていません。

［可変文字列の設定］画面で，［OK］ボタンまたは［適用］ボタンをクリックした際，もしくはタブを切り替えた際に，［記録時の可変文字列］が入力されていませんでした。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

［記録時の可変文字列］を入力してください。

KAVK37851-E

The command is not input.
文字列生成コマンドが入力されていません。

［可変文字列の設定］画面で，［文字列生成コマンドから取得］を選択し，［OK］ボタンまたは［適用］ボタンをクリックした際，もしくはタブを切り替えた際に，［文字列生成コマンド］が入力されていませんでした。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

［文字列生成コマンド］を入力してください。

KAVK37852-E

The step ID is not input.
ステップ識別子が選択されていません。

［代替文字列の設定］画面で，［OK］ボタンをクリックした際に，［ステップ識別子］が選択されていませんでした。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

［ステップ識別子］を選択してください。

KAVK37853-E

The element name is not input.
要素名が入力されていません。

［代替文字列の設定］画面で，［代替文字列をHTMLから取得］を選択し，［OK］ボタンをクリックした際に，［要素名］が入力されていませんでした。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

［要素名］を入力してください。

KAVK37854-E

The attribute name is not input.
属性名が入力されていません。

［代替文字列の設定］画面で，［代替文字列をHTMLから取得］を選択，および［代替文字列が含まれる個所の設定］の［属性］を選択し，［OK］ボタンをクリックした際に，［属性名］が入力されていませんでした。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

［属性名］を入力してください。

KAVK37855-E

The HTTP header name is not input.
ヘッダー名が入力されていません。

［代替文字列の設定］画面で，［代替文字列をHTTPヘッダーから取得］を選択し，［OK］ボタンをクリックした際に，［ヘッダー名］が入力されていませんでした。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

［ヘッダー名］を入力してください。

KAVK37856-E

The before string and after string is not input.
直前の文字列，および直後の文字列が入力されていません。

［代替文字列の設定］画面で，［代替文字列として扱わない文字列の設定］を選択し，［OK］ボタンをクリックした際に，［直前の文字列］，または［直後の文字列］が入力されていませんでした。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

［直前の文字列］，［直後の文字列］または両方を入力してください。

KAVK37857-E

The attribute value or element content is not input.
属性値，または要素の内容が入力されていません。

［絞り込み条件の設定］画面で，［OK］ボタンをクリックした際に，属性値，または要素の内容が入力されていませんでした。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

属性値，または要素の内容を入力してください。

KAVK37858-E

The substitute target not set.
代替文字列が設定されていません。

［可変文字列の設定］画面で，［OK］ボタンまたは［適用］ボタンをクリックした際に，代替文字列が一つも設定されていませんでした。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

代替文字列を設定してください。

KAVK37859-E

A variable string is duplicated.
指定した可変文字列は既に設定されています。

［可変文字列の設定］画面で，［OK］ボタンまたは［適用］ボタンをクリックした際，もしくはタブを切り替えた際に，［記録時の可変文字列］で指定した文字列がすでに設定されていました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

［記録時の可変文字列］には，まだ可変文字列として設定されていない文字列を入力してください。

KAVK37860-E

A variable string is not included in URL, message body or cookie.
指定された可変文字列が，記録されたURL，メッセージボディまたはCookie内に含まれていません。

［可変文字列の設定］画面で，［OK］ボタンまたは［適用］ボタンをクリックした際に，［記録時の可変文字列］で指定した文字列が，記録されたURL，メッセージボディまたはCookie内に存在しませんでした。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

［記録時の可変文字列］には，記録されたURL，メッセージボディまたはCookie内に含まれる文字列を設定してください。

KAVK37861-E

The prifix of step_id is not input.
ステップ識別子のプリフィックスが入力されていません。

［Webトランザクションの作成］画面で，［ステップ識別子を自動的に付与する］を選択し，［OK］ボタンをクリックした際に，［プリフィックス］が入力されていませんでした。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

［プリフィックス］を入力してください。

KAVK37862-E

An invalid character does exist in step ID.
ステップ識別子に不正な文字が含まれています。

［プロパティ］画面の［ページ情報］タブでステップ識別子入力し，［OK］ボタンまたは［適用］ボタンをクリックした際，もしくはタブを切り替えた際に，ステップ識別子に不正な文字が含まれていました。

［Webトランザクションの選択］画面で［OK］ボタンをクリックした際に，指定したトランザクション内のステップ識別子に不正な文字が含まれていました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

英数字，ハイフン，アンダースコア，および半角スペースの組み合わせでステップ識別子を指定してください。

KAVK37863-E

An invalid character does exist in prifix of step ID.
ステップ識別子のプリフィックスに不正な文字が含まれています。

［Webトランザクションの作成］画面で，［ステップ識別子を自動的に付与する］を選択し，［OK］ボタンをクリックした際に，［プリフィックス］に不正な文字が含まれていました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

英数字，ハイフン，アンダースコア，および半角スペースの組み合わせでステップ識別子のプリフィックスを指定してください。

KAVK37864-E

A variable string does not exist.
可変文字列の設定がありません。

［可変文字列の設定］画面で［取込］ボタンをクリックした際に，可変文字列が一つも設定されていませんでした。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

可変文字列を設定してください。

KAVK37865-E

A substitute string does not exist.
代替文字列の設定がありません。

［代替文字列の設定］画面で［取込］ボタンをクリックした際に，代替文字列が一つも設定されていませんでした。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

代替文字列を設定してください。

KAVK37866-E

A step ID does not set.
ステップ識別子が設定されていません。

［可変文字列の設定］画面の［代替文字列］タブで［追加］ボタンをクリックした際に，トランザクション内にステップIDが一つも設定されていませんでした。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

ステップ識別子を設定してください。

KAVK37867-E

The step ID of web transaction does not exist.
代替文字列設定で指定されたステップ識別子がトランザクション内にありません。

［メイン］画面で，「上書き保存」または「名前を付けて保存」を選択した際に，代替文字列設定で指定されたステップ識別子がトランザクション内に存在しませんでした。

［Webトランザクションの選択］画面で［OK］ボタンをクリックした際に，代替文字列設定で指定されたステップ識別子がトランザクション内に存在しませんでした。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

代替文字列設定で指定するステップ識別子には，トランザクション内に存在するステップ識別子を指定してください。

KAVK37868-W

[Output the acquired HTML and HTTP header in a file] is chosen, but there is no step information to be output. Would you like to continue?
取得したHTMLおよびHTTPヘッダーをファイルに出力する設定になっていますが，出力できるステップ情報がありません。よろしいですか？

［トランザクションの設定］画面で「取得したHTMLおよびHTTPヘッダーをファイルに出力する」を選択した状態で，［メイン］画面から「上書き保存」または「名前を付けて保存」を選択した際に，ステップ識別子がトランザクション内に一つも存在しませんでした。

（S）

「はい」を選択するとファイルに保存します。

「いいえ」を選択すると，ファイルに保存しないで元の画面に戻ります。

（O）

取得したHTMLおよびHTTPヘッダーをファイルに出力したいステップに，ステップ識別子を指定してください。

KAVK37869-E

A step ID is duplicated.
指定したステップIDは既に設定されています。

［プロパティ］画面の［ページ情報］タブで，ステップIDを入力し，［OK］ボタンまたは［適用］ボタンをクリックした際，もしくはタブを切り替えた際に，ほかのステップで，同じステップ識別子が設定されていました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

ほかのステップのステップ識別子と重複しないステップ識別子を指定してください。

KAVK37870-E

An invalid character does exist in attribute name.
属性名に不正な文字が含まれています。

［代替文字列の設定］画面で，［代替文字列をHTMLから取得］を選択し，かつ［代替文字列が含まれる個所の設定］の［属性］を選択して，［OK］ボタンをクリックした際に，［属性名］に不正な文字が含まれていました。

［Webトランザクションの選択］画面で［OK］ボタンをクリックした際に，［属性名］に不正な文字が含まれていました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

属性名には，属性名として使用できない文字を含めないでください。［属性名］に「=」は指定できません。

KAVK37873-E

The format that attribute is invalid.
属性の形式が不正です。

［要素の絞り込み条件の設定］画面で，［属性］を選択し，［OK］ボタンをクリックした際に，入力された属性の形式が不正でした。

［Webトランザクションの選択］画面で［OK］ボタンをクリックした際に，入力された属性の形式が不正でした。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

属性は「属性名=属性値」の形式で指定してください。

KAVK37874-E

The tag which is necessary for an (タグ名) tag is short.
このタグ（タグ名）に必要なタグが不足しています。

［Webトランザクションの選択］画面で［OK］ボタンをクリックしましたが，このタグに必要なタグが指定されていませんでした。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

このタグに必要なタグを指定してください。

KAVK37875-E

The value in which elements how many is used is specified is invalid. Specify the value between 1-1023.
条件を満たす要素が複数ある場合に何番目の要素を使用するかの指定が不正です。1～1023の整数を入力してください。

［代替文字列の設定］画面で［OK］ボタンをクリックしましたが，条件を満たす要素が複数ある場合に何番目の要素を使用するかの指定が誤っていました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると元の画面に戻ります。

（O）

条件を満たす要素が複数ある場合に，何番目の要素を使用するかの指定を確認してください。

KAVK38001-E

An attempt to start IE Recorder has failed.
IE Recorderの起動に失敗しました。

IE Recorderの起動に失敗しました。

（S）

IE Recorderを起動しません。

（O）

このメッセージの前に出力されたKAVKxxxxxのメッセージを参照し，適切に処理してください。

KAVK38002-E

IE Recorder has ended abnormally.
IE Recorderが異常終了しました。

IE Recorderが異常に終了しました。

（S）

IE Recorderを終了します。

（O）

このメッセージの前に出力されたKAVKxxxxxのメッセージを参照し，適切に処理してください。

KAVK38003-E

An attempt to initialize the logging function has failed.
統合トレース機能の起動に失敗しました。

統合トレース機能が使用できません。

（S）

IE Recorderを終了します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVK38004-E

IE Recorder is already running.
IE Recorderは起動中です。

IE Recorderは複数起動できません。

（S）

IE Recorderを起動しません。

（O）

先に起動しているIE Recorderを使用してください。

KAVK38100-E

The definition of the IE Recorder action condition definition file is invalid. (section = セクション名, key = キー名)
IE Recorder動作条件定義ファイルの内容に誤りがあります。 ( セクション名 セクション : キー名 )

IE Recorder動作条件定義ファイルの記載に誤りがあります。

（S）

デフォルト値を使用して処理を続行します。

（O）

ファイルの記載内容に誤りがないか確認してください。また，デフォルトの値を使用して問題ないか確認してください。

KAVK38101-E

An attempt to read the IE Recorder action condition definition file has failed.
IE Recorder動作条件定義ファイルの読み込みに失敗しました。

IE Recorder動作条件定義ファイルが見つかりません。

または，アクセス権限がなく，ファイルをオープンできません。

（S）

デフォルト値を使用して処理を続行します。

（O）

IE Recorder動作条件定義ファイルが所定のフォルダに配置されていることを確認してください。

また，IE Recorder動作条件定義ファイルのアクセス権限を確認してください。

KAVK38102-E

An attempt to read the IE scenario file has failed. (file name = ファイル名)
IEシナリオファイルの読み込みに失敗しました。 (ファイル名 : ファイル名 )

IEシナリオファイルからIEシナリオ情報を読み込めません。

（S）

IEシナリオの読み込みを中止します。そのほかの処理は続行します。

（O）

IEシナリオファイルのアクセス権限を確認してください。

KAVK38103-E

An attempt to write the IE scenario file has failed. (file name = ファイル名)
IEシナリオファイルの書き込みに失敗しました。 (ファイル名 : ファイル名 )

IEシナリオファイルにIEシナリオ情報を書き込めません。

（S）

IEシナリオの書き込みを中止します。そのほかの処理は続行します。

（O）

IEシナリオファイルのアクセス権限を確認してください。

また，IEシナリオファイルが読み取り専用になっていないか確認してください。

KAVK38104-E

An irreparable error occurred while processing IE scenario data. The IE scenario data was lost.
IEシナリオ情報の処理中に修復できないエラーが発生しました。IEシナリオ情報は失われます。

読み込んだIEシナリオ情報を処理中に，修復できないエラーが発生しました。

（S）

読み込んだIEシナリオ情報を破棄し，アプリケーションを初期状態に戻します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK38108-E

You do not have access permissions for the selected file. (file name = ファイル名)
指定されたファイルへのアクセス権限がありません。 (ファイル名 : ファイル名 )

指定されたファイルへのアクセス権限がありません。

（S）

ファイルの操作を中止します。そのほかの処理は続行します。

（O）

指定したファイルのアクセス権限を確認してください。

KAVK38113-E

An attempt to save the specified IE scenario file has failed. (file name = ファイル名)
指定されたIEシナリオファイルの保存に失敗しました。 (ファイル名 : ファイル名 )

書き込み処理中にエラーが発生したため，IEシナリオファイルの保存に失敗しました。

（S）

IEシナリオファイルの保存処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

このメッセージの前に出力されたKAVKxxxxxのメッセージを参照し，適切に処理してください。

KAVK38115-W

The IE scenario file name must be no more than 入力できる最大文字数 characters.
IEシナリオファイル名は 入力できる最大文字数 文字以内で指定してください。

指定されたIEシナリオファイル名が入力できる最大文字数を超えました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

IEシナリオファイル名は指定された文字数以内で設定してください。

KAVK38116-E

An attempt to open the version dialog box has failed.
バージョンダイアログを開けません。

バージョンダイアログを開けません。バージョンダイアログを表示するのに必要なファイルが破損している可能性があります。

（S）

バージョンダイアログを表示しないで，そのほかの処理を続行します。

（O）

ファイルシステムでエラーが発生していないか確認してください。

KAVK38117-E

Measurement conditions could not be registered because Agent Collector is running.
Agent Collectorが実行中のため，計測条件を登録できません。

Agent Collectorが実行中のため，計測条件登録ファイルに計測条件を登録できません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

計測条件登録ファイルを操作する場合はAgent Collectorを停止してください。Agent Collectorが停止できない場合はWeb Consoleから計測条件を登録してください。

KAVK38118-E

The measurement condition registration file could not be opened because Agent Collector is running.
Agent Collectorが実行中のため，計測条件登録ファイルを開けません。

Agent Collectorが実行中のため，計測条件登録ファイルを開けません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

計測条件登録ファイルを操作する場合はAgent Collectorを停止してください。

KAVK38119-W

This IE scenario file will not be measured if it is saved in this folder. Do you want to continue?
このフォルダに保存すると計測対象に指定できません。よろしいですか？

iescenaフォルダ以外にIEシナリオファイルにを保存すると，計測条件登録ファイルに指定しても計測対象になりません。

（S）

「はい」をクリックすると，ファイルを保存します。

「いいえ」をクリックすると，元の画面に戻ります。

（O）

IEシナリオファイルの保存先を確認してください。

KAVK38120-I

The measurement condition has been registered successfully.
計測条件が正常に登録されました。

計測条件の登録が正常に終了しました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

KAVK38121-E

Registration of measurement conditions has failed.
計測条件の登録に失敗しました。

計測条件の登録に失敗しました。

（S）

計測条件の簡易登録を中止します。

（O）

このメッセージの前に出力されたKAVKxxxxxのメッセージを参照し，適切に処理してください。

「PFMインストール先フォルダ¥agtv¥probe¥tmp」フォルダにIE Recorderがアクセスできるかどうか確認してください。

KAVK38122-E

The measurement condition registration file could not be opened.
計測条件登録ファイルを開けません。

計測条件登録ファイルのオープンに失敗しました。

（S）

計測条件登録ファイルのオープンを中止します。

（O）

指定したファイルのアクセス権限を確認してください。また，notepadが使用できるかどうか確認してください。

KAVK38123-E

An attempt to load the measurement condition registration file has failed.
計測条件登録ファイルの読み込みに失敗しました。

計測条件登録ファイルの読み込みに失敗しました。

（S）

計測条件の簡易登録を中止します。

（O）

計測条件登録ファイルの定義に誤りがないかどうか確認してください。

また，計測条件登録ファイルのアクセス権限を確認してください。

KAVK38124-E

A measurement condition registration file was not found.
計測条件登録ファイルが見つかりません。

計測条件登録ファイルが見つかりません。

（S）

計測条件の簡易登録を中止します。

また，計測条件登録ファイルの編集を中止します。

（O）

計測条件登録ファイルを正しく作成してください。

KAVK38200-E

The IE scenario file is invalid.
IEシナリオファイルは不正です。

IEシナリオファイルに不正なデータが含まれています。

（S）

IE Recorderを初期化します。

（O）

IE RecorderでIEシナリオファイルを作成し直してください。

KAVK38300-E

Reservation of memory has failed.
メモリー不足が発生しました。

処理中にメモリーの確保に失敗しました。

（S）

IE Recorderを終了します。

（O）

不要なアプリケーションを終了し，再度実行してください。

KAVK38302-W

The scope name includes an invalid character. A comma or double quotation mark cannot be specified.
スコープ名に不正な文字が含まれています。
「,」「"」は使用できません。

スコープ名には「,(コンマ)」,「”(ダブルクォーテーション)」は使用できません。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

スコープ名には「,(コンマ)」,「”(ダブルクォーテーション)」は使用できないので削除してください。

KAVK38303-W

The scope name exceeded入力できる最大値 bytes.
スコープ名の長さが 入力できる最大値 バイトを超えました。

スコープ名が指定できるバイト数を超えました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

スコープ名の文字数を減らしてください。

KAVK38304-W

The scope name is not specified.
スコープ名が入力されていません。

スコープ名に空の文字列が指定されました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

スコープ名に空の文字列が指定されていないか確認してください。

KAVK38500-E

An irreparable error while operation information was being deleted. Active data was lost.
操作情報の削除処理で修復できないエラーが発生しました。作業中のデータは失われます。

シナリオ情報の削除処理に失敗しました。

（S）

シナリオ情報の削除処理を中断します。メイン画面および保持しているデータをクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK38501-E

An attempt to set the start scope has failed.
スコープ起点の設定に失敗しました。

スコープ起点の設定に失敗しました。

（S）

スコープ起点情報の設定処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK38502-E

An attempt to set the end scope has failed.
スコープ終点の設定に失敗しました。

スコープ終点の設定に失敗しました。

（S）

スコープ終点情報の設定処理を中断します。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK38504-E

An irreparable error occurred during processing to set the start scope. Active data was lost.
スコープ起点の設定処理で修復できないエラーが発生しました。作業中のデータは失われます。

スコープ起点情報の設定処理に失敗しました。

（S）

スコープ起点情報の設定処理を中断します。メイン画面および保持しているデータをクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK38505-E

An irreparable error occurred during processing to set the end scope. Active data was lost.
スコープ終点の設定処理で修復できないエラーが発生しました。作業中のデータは失われます。

スコープ終点情報の設定処理に失敗しました。

（S）

スコープ終点情報の設定処理を中断します。メイン画面および保持しているデータをクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK38506-E

An irreparable error occurred during processing to cancel scope settings. Active data was lost.
スコープ情報の解除処理で修復できないエラーが発生しました。作業中のデータは失われます。

スコープ情報の解除に失敗しました。

（S）

スコープ情報の解除処理を中断します。メイン画面および保持しているデータをクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK38507-E

An attempt to get operation settings data has failed. Active data was lost.
操作の設定情報の取得に失敗しました。作業中のデータは失われます。

操作の設定情報の取得に失敗しました。

（S）

操作の設定情報の取得処理を中断します。メイン画面および保持しているデータをクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK38508-E

An attempt to set scope information has failed. Active data was lost.
スコープ情報の設定に失敗しました。作業中のデータは失われます。

スコープ情報の設定に失敗しました。

（S）

メイン画面および保持しているデータをクリアします。そのほかの処理は続行します。

（O）

システムのリソースが不足していないか確認してください。

KAVK38601-E

The Internet Options window of Internet Explorer could not be opened.
Internet Explorerのインターネットオプション画面を開けません。

Internet Explorerのインターネットオプション画面を開くときにエラーが発生しました。

（S）

メッセージダイアログを閉じると，元の画面に戻ります。

（O）

Internet Explorerを起動してインターネットオプション画面を開けるか確認してください。

KAVK38602-E

An error occurred while recording operations. Recording will be canceled.
操作を記録中にエラーが発生しました。記録を中止します。

操作の記録中にエラーが発生しました。

（S）

記録を中止します。

（O）

Internet Explorerを使用してIEシナリオと同じ操作を行い，正しく表示できることを確認してください。

KAVK38603-E

An error occurred while replaying operations. Replaying will be canceled.
操作を再生中にエラーが発生しました。再生を中止します。

操作の再生中にエラーが発生しました。

（S）

再生を中止します。

（O）

Internet Explorerを使用してIEシナリオと同じ操作を行い，正しく表示できることを確認してください。

KAVK38604-E

An attempt to display HTML source code has failed.
HTMLソースの表示に失敗しました。

HTMLソースの表示に失敗しました。

（S）

HTMLソースの表示処理を終了します。

（O）

「PFMインストール先フォルダ¥agtv¥probe¥tmp」フォルダがあるかどうか確認してください。または，表示中のWebページにHTMLが存在するかを確認してください。HTMLが存在しないページのソースは表示できません。

KAVK38605-E

An attempt to record select operation has failed.
選択操作が記録できませんでした。

リストから選択する操作の再生に必要な情報が記録できませんでした。

（S）

記録を中止します。

（O）

記録しようとしたページに再生できない操作が含まれていないことを確認してください。再生できない操作については，「4.2.3(3) 記録・再生に関する注意事項」を参照してください。

KAVK38700-E

The response pattern conditions were not satisfied.
レスポンス判定の条件を満たしていませんでした。

取得したHTMLファイルの内容がレスポンス判定の条件を満たしていません。

（S）

IEシナリオの再生を中止します。

（O）

HTTPサーバの状態を確認してください。また，IE RecorderでIEシナリオが再生できるか確認してください。

KAVK38752-E

There is no tag that will be target of the operation on specified position.
指定した位置に操作対象になるタグがありません。

指定した位置に，操作対象になるタグがありませんでした。

（S）

IEシナリオの再生を中止します。

（O）

計測対象のページが，IEシナリオを記録した時点と異なっていないか確認してください。

画面表示が同じでも，HTMLソース上でタグの位置が変わっているおそれがあります。HTMLソース上で，記録したタグの絞込み条件の位置に，操作対象のタグが存在するかどうかを確認してください。計測対象のページが記録時と同じ場合の対処については，「4.2.4(4) ページを変更していないのに「操作対象が見つかりません」エラーになる場合の対処方法」を参照してください。

KAVK38753-E

There is no tag that will be target of the operation.
操作対象となるタグがありません。

操作対象となるタグがありませんでした。

（S）

IEシナリオの再生を中止します。

（O）

計測対象のページが，IEシナリオを記録した時点と異なっていないか確認してください。

画面表示が同じでも，HTMLソース上でタグの位置が変わっているおそれがあります。HTMLソース上で，記録したタグの絞込み条件の位置に，操作対象のタグが存在するかどうかを確認してください。

計測対象のページが記録時と同じ場合の対処については，「4.2.4(4) ページを変更していないのに「操作対象が見つかりません」エラーになる場合の対処方法」を参照してください。

KAVK38754-E

There is no frame that will be target of the operation.
操作対象となるフレームページがありません。

操作対象となるフレームページがありませんでした。

（S）

IEシナリオの再生を中止します。

（O）

計測対象のWebページの構造（仕様）が，IEシナリオを記録した時点と異なっていないか確認してください。

KAVK38755-E

There is no tab that will be target of the operation.
操作対象となるタブがありません。

操作対象となるタブ（ブラウザ）がありませんでした。

（S）

IEシナリオの再生を中止します。

（O）

計測対象のWebページの構造（仕様）が，IEシナリオを記録した時点と異なっていないか確認してください。

KAVK38756-E

A dialog which is not recorded in IE scenario is poped up.
IEシナリオにないポップアップダイアログが出現しました。

IEシナリオに定義されていないダイアログが再生中に出現しました。

（S）

IEシナリオの再生を中止します。

（O）

計測対象のWebページの構造（仕様）が，IEシナリオを記録した時点と異なっていないか確認してください。

KAVK38757-E

An error occurred while replaying of the page navigation. (detail code = エラーコード)
再生中にページ遷移でエラーが発生しました。(詳細コード : エラーコード)

再生中にページ遷移でエラーが発生しました。エラーコードが0xで始まる16進数の数値の場合は内部エラーコード，3桁の数値の場合はHTTPステータスエラーコードです。

（S）

IEシナリオの再生を中止します。

（O）

計測対象のWebページの構造（仕様）が，IEシナリオを記録した時点と異なっていないか確認してください。

KAVK38758-E

An error occurred while recording of the page navigation. (detail code : エラーコード)
記録中にページ遷移でエラーが発生しました。(詳細コード : エラーコード)

記録中にページ遷移でエラーが発生しました。エラーコードが0xで始まる16進数の数値の場合は内部エラーコード，3桁の数値の場合はHTTPステータスエラーコードです。

（S）

IEシナリオの記録を中止します。

（O）

次に示す確認を実施してください。

記録する操作でWebページが正しく表示できるか確認してください。

記録対象のWebページでエラーが発生していないか確認してください（InternetExplorerで操作したときに（画面で）通知されないエラーであっても，IE Recorderはこのメッセージを出力します。IE Recorderはこのメッセージが出る操作を記録できません）。

具体的な確認方法については「4.2.4(3) ナビゲーションエラー発生時のユーザー操作の確認方法」を参照してください。

KAVK38759-E

An unexpected error occurred. (detail code = エラーコード)
予期せぬエラーが発生しました。(詳細コード : エラーコード)

予期していないエラーを検知しました。

（S）

IEシナリオの再生または記録を終了します。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KAVK38800-I

The selected operation information will be deleted. Do you want to continue?
選択中の操作情報を削除します。よろしいですか？

選択した操作情報を削除するかについて確認します。

（S）

「はい」を選択すると，選択した操作情報を削除します。

「いいえ」を選択すると，操作の削除処理を中断します。

KAVK38801-I

Scope (スコープ名) settings will be canceled. Do you want to continue?
スコープ ( スコープ名 ) の設定を解除します。よろしいですか？

スコープを解除するかについて確認します。

（S）

「はい」を選択すると，指定したスコープを解除します。

「いいえ」を選択すると，スコープの解除処理を中断します。

KAVK38803-I

An end scope does not exist for a start scope. Do you want to set the final operation as the end scope? (scope name =スコープ名)
スコープの起点に対応するスコープの終点がありません。最後の操作にスコープの終点を設定します。よろしいですか？（スコープ名：スコープ名）

スコープの起点に対応するスコープの終点がありません。最後の操作にスコープの終点を設定してよいか確認します。

（S）

「はい」を選択すると，最後の操作にスコープの終点を設定します。

「いいえ」を選択すると，上書き保存，または名前を付けて保存処理を中断します。

KAVK38804-I

A start scope does not exist for a end scope. Do you want to set the first operation as the start scope? (scope name =スコープ名)
スコープの終点に対応するスコープの起点がありません。最初の操作にスコープの起点を設定します。よろしいですか？（スコープ名：スコープ名）

スコープの終点に対応するスコープの起点がありません。最初の操作にスコープの起点を設定してよいか確認します。

（S）

「はい」を選択すると，最初の操作にスコープの起点を設定します。

「いいえ」を選択すると，上書き保存，または名前を付けて保存処理を中断します。

KAVK38805-I

Operation information after the selection will be deleted. Do you want to continue?
選択中の操作情報以降を削除します。よろしいですか？

選択した操作情報以降を削除するかについて確認します。

（S）

「はい」を選択すると，選択した操作情報以降をすべて削除します。

「いいえ」を選択すると，操作の削除処理を中断します。

KAVK38806-I

All tabs will close. Do you want to continue?
タブをすべて閉じます。よろしいですか？

IEシナリオ再生時に複数のタブが開かれていた場合，一つのタブを残してその他のタブをすべて閉じてもよいか確認します。

（S）

「はい」を選択すると，タブを一つ残しそれ以外のタブをすべて閉じます。

「いいえ」を選択すると，再生処理を中断します。

KAVK38807-I

The end scope is before the start scope. Do you want to switch the start scope and end scope? (scope ID =スコープID)
スコープの起点の操作よりスコープの終点の操作の方が先の操作です。
起点と終点を入れ替えて設定しますか？ (スコープID : スコープID )

スコープの起点よりスコープの終点の方が先になっています。起点と終点を入れ替えてよいか確認します。

（S）

「はい」を選択すると，スコープの起点とスコープの終点の場所を入れ替えます。

「いいえ」を選択すると，スコープの起点を設定しません。

KAVK38808-I

The start scope is after the end scope. Do you want to switch the start scope and end scope? (scope ID =スコープID)
スコープの終点の操作よりスコープの起点の操作の方が後の操作です。
起点と終点を入れ替えて設定しますか？ (スコープID : スコープID )

スコープの終点よりスコープの起点の方が後になっています。起点と終点を入れ替えてよいか確認します。

（S）

「はい」を選択すると，スコープの起点とスコープの終点の場所を入れ替えます。

「いいえ」を選択すると，スコープ終点を設定しません。

KAVK38809-W

Different passwords were entered. Please enter the same password in both text boxes.
パスワードが一致しません。パスワードを入力し直してください。

「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認入力」の値が一致しません。

（S）

ダイアログを閉じると，処理を続行します。

（O）

「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認入力」に同じ値を入力してください。

KAVK38810-I

The IE scenario file has modified. Do you want to save the file? (file name=ファイル名)
IE シナリオは変更されています。保存しますか？（ファイル名：ファイル名）

IEシナリオの変更を保存するかを確認します。

（S）

「はい」を選択すると，変更を保存します。

「いいえ」を選択すると，変更を保存しません。

「キャンセル」を選択すると，メイン画面に戻ります。

KAVK38811-I

The IE scenario will be replayed once. Do you want to continue?
IE シナリオが一度すべて再生されます。よろしいですか？

IEシナリオが一度再生されてもよいかを確認します。

（S）

「はい」を選択すると，IEシナリオの再生を開始します。

「いいえ」を選択すると，メイン画面に戻ります。

KAVK38812-E

The start scope has not been set. Please complete the scope settings. (scope name =スコープ名)
スコープの起点が設定されていません。スコープの設定を完了してください。（スコープ名：スコープ名）

スコープの起点が設定されていません。

（S）

「OK」を選択すると，計測テストを中止し，メイン画面に戻ります。

（O）

該当するスコープの起点を設定し，スコープの設定を完了してください。

KAVK38813-E

The end scope has not been set. Please complete the scope settings. (scope name =スコープ名)
スコープの終点が設定されていません。スコープの設定を完了してください。（スコープ名：スコープ名）

スコープの終点が設定されていません。

（S）

「OK」を選択すると，計測テストを中止し，メイン画面に戻ります。

（O）

該当するスコープの終点を設定し，スコープの設定を完了してください。

KAVK38814-I

The IE scenario file has modified. Do you want to save the file?
IE シナリオは変更されています。保存しますか？

IEシナリオの変更を保存するかどうか確認します。

（S）

「はい」を選択すると，変更を保存します。

「いいえ」を選択すると，変更を保存しません。

「キャンセル」を選択すると，メイン画面に戻ります。

KAVK38815-E

An attempt to get information from browser has failed.
ブラウザから情報の取得に失敗しました。

ダイアログの情報取得に失敗しました。

（S）

［OK］ボタンを押すと，メイン画面に戻ります。

（O）

作業中の一連の操作を初めからやり直してください。

KAVK38816-E

The file name is invalid.
ファイル名が不正です。

指定したファイル名が不正です。

（S）

［OK］ボタンを押すと，ファイルを保存しないで，メイン画面に戻ります。

（O）

拡張子（.xml）をファイル名に含めて指定してください。

12.　トラブルへの対処方法

この章では，Performance Managementの運用中にトラブルが発生した場合の対処方法などについて説明します。ここでは，主にPFM - Agentでトラブルが発生した場合の対処方法について記載しています。Performance Managementシステム全体のトラブルへの対処方法については，マニュアル「JP1/Performance Management運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

＜この章の構成＞

12.1　対処の手順

12.2　トラブルシューティング

12.3　ログ情報

12.4　トラブル発生時に採取が必要な資料

12.5　資料の採取方法

12.6　Performance Managementの障害検知

12.7　Performance Managementシステムの障害回復

12.1　対処の手順

Performance Managementでトラブルが起きた場合の対処の手順を次に示します。

現象の確認

次の内容を確認してください。

トラブルが発生したときの現象

メッセージの内容（メッセージが出力されている場合）

共通メッセージログなどのログ情報

各メッセージの要因と対処方法については，「11.　メッセージ」を参照してください。また，Performance Managementが出力するログ情報については，「12.3　ログ情報」を参照してください。

資料の採取

トラブルの要因を調べるために資料の採取が必要です。「12.4　トラブル発生時に採取が必要な資料」および「12.5　資料の採取方法」を参照して，必要な資料を採取してください。

問題の調査

採取した資料を基に問題の要因を調査し，問題が発生している部分，または問題の範囲を切り分けてください。

12.2　トラブルシューティング

ここでは，Performance Management使用時のトラブルシューティングについて記述します。Performance Managementを使用しているときにトラブルが発生した場合，まず，この節で説明している現象が発生していないか確認してください。

Performance Managementに発生する主なトラブルの内容を次の表に示します。

表12-1　トラブルの内容

分類
トラブルの内容
記述個所

セットアップやサービスの起動について

Performance Managementシリーズプログラムのサービスが起動しない

サービスの起動要求をしてからサービスが起動するまで時間が掛かる

Performance Managementシリーズプログラムのサービスを停止した直後に，別のプログラムがサービスを開始したとき，通信が正しく実行されない

「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあとMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスが停止する

12.2.1

コマンドの実行について

jpctool service list(jpcctrl list)コマンドを実行すると稼働していないサービス名が出力される

jpctool db dump(jpcctrl dump)コマンドを実行すると，指定したStoreデータベースと異なるデータが出力される

12.2.2

レポートの定義について

履歴レポートに表示されない時間帯がある

12.2.3

アラームの定義について

アクション実行で定義したプログラムが正しく動作しない

アラームイベントが表示されない

アラームしきい値を超えているのに，エージェント階層の「アラームの状態の表示」に表示されているアラームアイコンの色が緑のまま変わらない

12.2.4

パフォーマンスデータの収集と管理について

データの保存期間を短く設定したにもかかわらず，PFM - AgentのStoreデータベースのサイズが小さくならない

共通メッセージログに「Storeデータベースに不正なデータが検出されました」というメッセージが出力される

12.2.5

＜この節の構成＞

12.2.1　セットアップやサービスの起動について

12.2.2　コマンドの実行について

12.2.3　レポートの定義について

12.2.4　アラームの定義について

12.2.5　パフォーマンスデータの収集と管理について

12.2.6　その他のトラブルについて

12.2.1　セットアップやサービスの起動について

セットアップやサービスの起動に関するトラブルの対処方法を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　Performance Managementシリーズプログラムのサービスが起動しない

(2)　サービスの起動要求をしてからサービスが起動するまで時間が掛かる

(3)　Performance Managementシリーズプログラムのサービスを停止した直後に，別のプログラムがサービスを開始したとき，通信が正しく実行されない

(4)　「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあとMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスが停止する

(1)　Performance Managementシリーズプログラムのサービスが起動しない

考えられる要因およびその対処方法を次に示します。

PFM - Managerが停止している
PFM - ManagerとPFM - Agentが同じホストにある場合，PFM - Managerが停止していると，PFM - Agentサービスは起動できません。PFM - Managerサービスが起動されているか確認してください。PFM - Managerサービスが起動されていない場合は，起動してください。サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

Performance Managementシリーズプログラムの複数のサービスに対して同一のポート番号を設定している
Performance Managementシリーズプログラムの複数のサービスに対して同一のポート番号を設定している場合，Performance Managementシリーズプログラムのサービスは起動できません。デフォルトでは，ポート番号は自動的に割り当てられるため，ポート番号が重複することはありません。Performance Managementのセットアップ時にPerformance Managementシリーズプログラムのサービスに対して固定のポート番号を設定している場合は，ポート番号の設定を確認してください。Performance Managementシリーズプログラムの複数のサービスに対して同一のポート番号を設定している場合は，異なるポート番号を設定し直してください。ポート番号の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

Storeデータベースの格納フォルダの設定に誤りがある
次のフォルダを，アクセスできないフォルダまたは存在しないフォルダに設定していると，Agent Storeサービスは起動できません。フォルダ名や属性の設定を見直し，誤りがあれば修正してください。

Storeデータベースの格納先フォルダ

Storeデータベースのバックアップフォルダ

Storeデータベースの部分バックアップフォルダ

Storeデータベースのエクスポート先フォルダ

Storeデータベースのインポート先フォルダ

また，これらのフォルダを複数のAgent Storeサービスに対して設定していると，Agent Storeサービスは起動できません。フォルダ設定を見直し，誤りがあれば修正してください。

指定された方法以外の方法でマシンのホスト名を変更した
マシンのホスト名の変更方法については，マニュアル「JP1/Performance Management設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。指定された方法以外の方法でホスト名を変更した場合，Performance Managementシリーズプログラムのサービスが起動しないことがあります。

サービスコントロールマネージャーでエラーが発生した
Windowsでjpcspm start(jpcstart)コマンドを実行した場合，「Windowsのサービスコントロールマネージャーでエラーが発生しました」というエラーメッセージが出力され，サービスの起動に失敗することがあります。この現象が発生した場合，jpcspm start(jpcstart)コマンドを再実行してください。頻繁に同じ現象が発生する場合は，jpcspm start(jpcstart)コマンド実行時にサービス起動処理がリトライされる間隔および回数を，jpccomm.iniファイルを編集して変更してください。リトライ間隔およびリトライ回数を変更する方法については，マニュアル「JP1/Performance Management運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

Probe動作条件定義ファイルにサービス起動の設定をしていない
Probe動作条件定義ファイルにサービス起動の設定をしていない場合，IEプローブサービスが起動しません。Probe動作条件定義ファイルの設定を見直してください。

IE Probe Daemonの前提プログラムがインストールされていない
IE Probe Daemonの前提プログラムがインストールされていない場合，IEプローブサービスが起動しません。IE Probe Daemonの前提プログラムがインストールされているかどうか確認してください。

(2)　サービスの起動要求をしてからサービスが起動するまで時間が掛かる

jpcspm start(jpcstart)コマンドを実行してから，または［サービス］アイコンでサービスを開始してから，実際にサービスが起動するまで時間が掛かることがあります。次の要因で時間が掛かっている場合，2回目の起動時からはサービスの起動までに掛かる時間が短縮されます。

スタンドアロンモードで起動する場合，サービスが起動するまでに時間が掛かることがあります。

システム停止時にサービスを自動で停止させる設定をしないで，システムを再起動してサービスを起動すると，Storeデータベースのインデックスが再構築される場合があります。この場合，サービスが起動するまでに時間が掛かることがあります。

エージェントを新規に追加したあとサービスを起動すると，初回起動時だけStoreデータベースのインデックスが作成されます。そのため，サービスが起動するまでに時間が掛かることがあります。

電源切断などによってStoreサービスが正常な終了処理を行えなかったときは，再起動時にStoreデータベースのインデックスが再構築されるため，Storeサービスの起動に時間が掛かることがあります。

(3)　Performance Managementシリーズプログラムのサービスを停止した直後に，別のプログラムがサービスを開始したとき，通信が正しく実行されない

Performance Managementシリーズプログラムのサービスを停止した直後に，このサービスが使用していたポート番号で，ほかのプログラムがサービスを開始した場合，通信が正しく実行されないことがあります。この現象を回避するために，次のどちらかの設定をしてください。

Performance Managementシリーズプログラムのサービスに割り当てるポート番号を固定する
Performance Managementシリーズプログラムの各サービスに対して，固定のポート番号を割り当てて運用してください。ポート番号の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

TCP_TIMEWAIT値の設定をする
TCP_TIMEWAIT値で接続待ち時間を設定してください。
接続待ち時間をデフォルトの設定としてください。デフォルト値は，次のとおりです。

Windows Server 2003，Windows Server 2008の場合：2分

(4)　「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあとMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスが停止する

Storeデータベースが使用しているディスクに十分な空き容量がない場合，Storeデータベースへのデータの格納が中断されます。この場合，「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあと，Master StoreサービスまたはAgent Storeサービスが停止します。

このメッセージが表示された場合，次のどちらかの対処をしてください。

十分なディスク容量を確保する
Storeデータベースのディスク占有量を見積もり，Storeデータベースの格納先を十分な容量があるディスクに変更してください。Storeデータベースのディスク占有量を見積もる方法については，「付録A　システム見積もり」を参照してください。Storeデータベースの格納先を変更する方法については，マニュアル「JP1/Performance Management設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

Storeデータベースの保存条件を変更する
Storeデータベースの保存条件を変更し，Storeデータベースのデータ量の上限値を調整してください。Store データベースの保存条件を変更する方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

これらの対処を実施したあともMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスが起動されない場合，Storeデータベースに回復できない論理矛盾が発生しています。この場合，バックアップデータからStoreデータベースをリストアしたあと，Master StoreサービスまたはAgent Storeサービスを起動してください。利用できるバックアップデータが存在しない場合は，Storeデータベースを初期化したあと，Master StoreサービスまたはAgent Storeサービスを起動してください。Storeデータベースを初期化するには，Storeデータベースの格納先フォルダにある次のファイルをすべて削除してください。

拡張子が.DBであるファイル

拡張子が.IDXであるファイル

Store データベースの格納先フォルダについては，「2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

12.2.2　コマンドの実行について

Performance Managementのコマンドの実行に関するトラブルの対処方法を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　jpctool service list(jpcctrl list)コマンドを実行すると稼働していないサービス名が出力される

(2)　jpctool db dump(jpcctrl dump)コマンドを実行すると，指定したStoreデータベースと異なるデータが出力される

(1)　jpctool service list(jpcctrl list)コマンドを実行すると稼働していないサービス名が出力される

考えられる要因およびその対処方法を次に示します。

Performance Managementシリーズプログラムのサービス情報を削除しないでPerformance Managementシリーズプログラムをアンインストールした
Performance ManagementシリーズプログラムをアンインストールしてもPerformance Managementシリーズプログラムのサービス情報はデータベースに残っています。jpctool service delete(jpcctrl delete)コマンドを実行して，Performance Managementシリーズプログラムのサービス情報を削除してください。サービス情報の削除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management設計・構築ガイド」の，Performance Managementのインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

Performance Managementシリーズプログラムのサービス情報を削除しないでマシンのホスト名を変更した
Performance Managementシリーズプログラムのサービス情報を削除しないでマシンのホスト名を変更した場合，以前のホスト名が付加されているサービスIDのサービス情報が，Master Managerサービスが管理しているデータベースに残っています。jpctool service delete(jpcctrl delete)コマンドを実行して，Performance Managementシリーズプログラムのサービス情報を削除してください。サービス情報の削除方法およびホスト名の変更方法については，マニュアル「JP1/Performance Management設計・構築ガイド」の，Performance Managementのインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(2)　jpctool db dump(jpcctrl dump)コマンドを実行すると，指定したStoreデータベースと異なるデータが出力される

同じMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスに対して，同じエクスポートファイル名を指定して，複数回jpctool db dump(jpcctrl dump)コマンドを実行すると，先に実行した出力結果があとから実行された実行結果に上書きされます。同じMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスに対して，複数回jpctool db dump(jpcctrl dump)コマンドを実行する場合は，異なる名称のエクスポートファイルを指定してください。Store データベースのエクスポート方法については，マニュアル「JP1/Performance Management運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

12.2.3　レポートの定義について

Performance Managementのレポートの定義に関するトラブルの要因を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　履歴レポートに表示されない時間帯がある

(1)　履歴レポートに表示されない時間帯がある

PFM - Agentがインストールされたマシンの現在時刻を，現在時刻よりも未来の時刻に変更した場合，変更前の時刻から変更後の時刻までの履歴情報は保存されません。

12.2.4　アラームの定義について

Performance Managementのアラームの定義に関するトラブルの対処方法を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　アクション実行で定義したプログラムが正しく動作しない

(2)　アラームイベントが表示されない

(3)　アラームしきい値を超えているのに，エージェント階層の「アラームの状態の表示」に表示されているアラームアイコンの色が緑のまま変わらない

(1)　アクション実行で定義したプログラムが正しく動作しない

考えられる要因とその対処方法を次に示します。

PFM - Managerまたはアクション実行先ホストのAction Handlerサービスが起動されていない
PFM - Managerまたはアクション実行先ホストのAction Handlerサービスが停止していると，アクションが実行されません。アクションを実行する場合は，PFM - Managerおよびアクション実行先ホストのAction Handlerサービスを起動しておいてください。

(2)　アラームイベントが表示されない

考えられる要因とその対処方法を次に示します。

PFM - Managerが起動されていない
PFM - Managerを停止すると，PFM - Agentからのアラームイベントを正しく発行できません。アラームイベントを監視する場合は，PFM - Managerを起動しておいてください。

(3)　アラームしきい値を超えているのに，エージェント階層の「アラームの状態の表示」に表示されているアラームアイコンの色が緑のまま変わらない

考えられる要因とその対処方法を次に示します。

PFM - ManagerホストおよびPFM - AgentホストのLANG環境変数が日本語にそろっていない環境で，日本語を使用したアラームテーブルをバインドしている

このような場合，日本語を使用したアラームは正常に評価されません。PFM - ManagerホストおよびPFM - AgentホストのLANG環境変数を，日本語にそろえて運用してください。LANG環境変数の設定は共通メッセージログを確認し，最新のサービス起動メッセージが日本語と英語のどちらで出力されているかで確認してください。

なお，PFM - Managerホストが英語環境の場合，現在の設定のまま日本語環境に変更すると，既存のアラーム定義が文字化けして削除できなくなります。このため，次の作業を実施してください。

定義内に日本語を使用したアラームテーブルが必要な場合は，PFM - Web Consoleからすべてエクスポートする。
エクスポートする際に，jpctool alarm export(jpcalarm export)コマンドは使用できません。

定義内に日本語を使用したアラームテーブルをすべて削除する。

PFM - Managerを停止する。

PFM - ManagerホストのLANG環境変数を日本語に変更する。

PFM - Managerを起動する。

手順1でアラームテーブルをエクスポートした場合は，PFM - Web Consoleまたはjpctool alarm import(jpcalarm import)コマンドを使用して，アラームテーブルをインポートする。

また，日本語および英語の混在環境での，その他の注意事項については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，日本語版と英語版の混在環境での注意事項について記載している章を参照してください。

12.2.5　パフォーマンスデータの収集と管理について

Performance Managementのパフォーマンスデータの収集と管理に関するトラブルの対処方法を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　データの保存期間を短く設定したにもかかわらず，PFM - AgentのStoreデータベースのサイズが小さくならない

(2)　共通メッセージログに「Storeデータベースに不正なデータが検出されました」というメッセージが出力される

(1)　データの保存期間を短く設定したにもかかわらず，PFM - AgentのStoreデータベースのサイズが小さくならない

Storeバージョン1.0でStoreデータベースのファイル容量がすでに限界に達している場合，データの保存期間を短く設定してもファイルサイズは小さくなりません。この場合，保存期間を短く設定したあと，いったんStoreデータベースをバックアップし，リストアし直してください。

データの保存期間の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。また，Storeデータベースのバックアップとリストアの方法については，マニュアル「JP1/Performance Management運用ガイド」の，バックアップとリストアについて説明している章を参照してください。

(2)　共通メッセージログに「Storeデータベースに不正なデータが検出されました」というメッセージが出力される

予期しないサービスの停止またはマシンのシャットダウンによって，Storeデータベースに不整合なデータが発生した可能性があります。次の方法で対処してください。

Storeデータベースをバックアップしてある場合は，Storeデータベースをリストアしてください。

Storeデータベースをバックアップしていない場合は，Agent Storeサービスを停止したあと，対応するデータベースファイル（*.DBファイルおよび*.IDXファイル）を削除し，サービスを再起動してください。

12.2.6　その他のトラブルについて

トラブルが発生したときの現象を確認してください。メッセージが出力されている場合は，メッセージの内容を確認してください。また，Performance Managementが出力するログ情報については，「12.3　ログ情報」を参照してください。

「12.2.1　セットアップやサービスの起動について」～「12.2.5　パフォーマンスデータの収集と管理について」に示した対処をしても，トラブルが解決できなかった場合，または，これら以外のトラブルが発生した場合，トラブルの要因を調査するための資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

採取が必要な資料および採取方法については，「12.4　トラブル発生時に採取が必要な資料」および「12.5　資料の採取方法」を参照してください。

12.3　ログ情報

Performance Managementでトラブルが発生した場合，ログ情報を確認して対処方法を検討します。Performance Managementを運用しているときに出力されるログ情報には，次の5種類があります。

システムログ

共通メッセージログ

稼働状況ログ

トレースログ

統合トレースログ

ここでは，5種類のログ情報，および各ログ情報に設定できるログオプションについて説明します。

＜この節の構成＞

12.3.1　ログ情報の種類

12.3.2　ログファイルおよびフォルダ一覧

12.3.1　ログ情報の種類

＜この項の構成＞

(1)　システムログ

(2)　共通メッセージログ

(3)　稼働状況ログ

(4)　トレースログ

(5)　統合トレースログ

(1)　システムログ

システムログとは，システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。このログ情報はイベントログファイルに出力されます。

出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

Performance Managementのシステムログのほかに，クラスタソフトによるPerformance Managementの制御などを確認するためにクラスタソフトのログが必要です。

(2)　共通メッセージログ

共通メッセージログとは，システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。システムログよりも詳しいログ情報が出力されます。共通メッセージログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，「12.3.2　ログファイルおよびフォルダ一覧」を参照してください。また，出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用のPerformance Managementの場合，共通メッセージログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは，フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれますので，メッセージは同じログファイルに記録されます。

(3)　稼働状況ログ

稼働状況ログとは，PFM - Web Consoleが出力するログ情報のことです。稼働状況ログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，マニュアル「JP1/Performance Management運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。また，出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

(4)　トレースログ

トレースログとは，トラブルが発生した場合に，トラブル発生の経緯を調査したり，各処理の処理時間を測定したりするために採取するログ情報のことです。

トレースログは，Performance Managementシリーズプログラムの各サービスが持つログファイルに出力されます。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用のPerformance Managementの場合，トレースログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは，フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれますので，メッセージは同じログファイルに記録されます。

(5)　統合トレースログ

統合トレースログとは，各プログラムが出力するトレース情報を，統合トレース機能（HNTRLib2）を通じて，一つの出力先ファイルにまとめて採取するログ情報のことです。PFM - Agent for Service Responseは，統合トレース機能（HNTRLib2）を使用してログファイルを出力しています。

12.3.2　ログファイルおよびフォルダ一覧

ここでは，Performance Managementから出力されるログ情報について説明します。稼働状況ログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，マニュアル「JP1/Performance Management運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

＜この項の構成＞

(1)　共通メッセージログ

(2)　トレースログ

(3)　統合トレースログ

(1)　共通メッセージログ

ここでは，Performance Managementのログ情報のうち，共通メッセージログについて，ログの出力元であるサービス名または制御名，ログファイル名，およびディスク使用量を，次の表に示します。

表12-2　共通メッセージログのファイル名

ログ情報の種類
出力元
ファイル名
ディスク使用量※1
（単位：キロバイト）

共通メッセージログ
Performance Management
インストール先フォルダ¥log¥jpclog{01|02}※2
2,048
(＊2)

インストール先フォルダ¥log¥jpclogw{01|02}※2
2,048
(＊2)

共通メッセージログ（論理ホスト運用の場合）
論理ホスト運用のPerformance Management
環境フォルダ※3¥jp1pc¥log¥jpclog{01|02}※2
2,048
(＊2)

環境フォルダ※3¥jp1pc¥log¥jpclogw{01|02}※2
2,048
(＊2)

注※1

（　）内の数字は，一つのサービスに対して作成されるログファイルの数を示します。例えば，「2,048(＊2)」の場合，ディスク使用量が2,048キロバイトのログファイルが最大で二つ作成されることを示します。この場合，ディスク使用量は合計で4,096キロバイトとなります。

注※2

共通メッセージログのログファイル名には，末尾に「01」または「02」が付加されます。

シーケンシャルファイル（jpclog）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ログファイル名の末尾が「01」から「02」に変更され，ファイル名の末尾が「01」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「01」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，上書きされます。最新のログは常にファイル名の末尾が「01」のログファイルに出力されます。

ラップアラウンドファイル（jpclogw）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ファイル名の末尾が「02」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「02」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，一度データをすべて削除し，先頭行からログが出力されます。そのあとログの出力ファイルが交互に入れ替わります。

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※3

環境フォルダは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のフォルダです。

(2)　トレースログ

ここでは，Performance Managementのログ情報のうち，PFM - Agentのトレースログの出力元であるサービス名または制御名，および格納先フォルダ名を，次の表に示します。

表12-3　トレースログの格納先フォルダ名

ログ情報の種類 | 出力元 | フォルダ名
トレースログ | Action Handlerサービス | インストール先フォルダ¥bin¥action¥log¥
Performance Managementコマンド | インストール先フォルダ¥tools¥log¥
Agent Collectorサービス | インストール先フォルダ¥agtv¥agent¥log¥
Agent Storeサービス | インストール先フォルダ¥agtv¥store¥log¥
トレースログ（論理ホスト運用の場合） | Action Handler | 環境フォルダ※¥jp1pc¥bin¥action¥log¥
Performance Managementコマンド | 環境フォルダ※¥jp1pc¥tools¥log¥
Agent Collector | 環境フォルダ※¥jp1pc¥agtv¥agent¥log¥
Agent Store | 環境フォルダ※¥jp1pc¥agtv¥store¥log¥

注※

環境フォルダは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のフォルダです。

(3)　統合トレースログ

Performance Managementのログ情報のうち，統合トレースログの出力ファイル名およびフォルダ名を，次の表に示します。

表12-4　統合トレースログの格納先フォルダ名

ログ情報の種類 | 出力元 | ファイル名 | ディスク使用量（キロバイト）
統合トレースログ | Probe Daemon | HNTRLib2インストール先フォルダ¥spool¥hntr2[n※].log | 256
IE Probe Daemon | HNTRLib2インストール先フォルダ¥spool¥hntr2[n※].log | 256

注※

nには1～4の数字が入ります。

12.4　トラブル発生時に採取が必要な資料

「12.2　トラブルシューティング」に示した対処をしてもトラブルを解決できなかった場合，トラブルの要因を調べるための資料を採取し，システム管理者に連絡する必要があります。この節では，トラブル発生時に採取が必要な資料について説明します。

Performance Managementでは，採取が必要な資料を一括採取するためのコマンドを用意しています。PFM - Agentの資料を採取するには，jpcrasコマンドを使用します。jpcrasコマンドを使用して採取できる資料については，表中に記号で示しています。

注意

jpcrasコマンドで採取できる資料は，コマンド実行時に指定するオプションによって異なります。コマンドに指定するオプションと採取できる資料については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用の場合の注意事項を次に示します。

論理ホスト運用する場合のPerformance Managementのログは，共有ディスクに格納されます。なお，共有ディスクがオンラインになっている場合は，jpcrasコマンドで共有ディスク上のログも一括して採取することができます。

フェールオーバー時の問題を調査するには，フェールオーバーの前後の資料が必要です。このため，実行系と待機系の両方の資料が必要になります。

論理ホスト運用のPerformance Managementの調査には，クラスタソフトの資料が必要です。論理ホスト運用のPerformance Managementは，クラスタソフトから起動や停止を制御されているので，クラスタソフトの動きとPerformance Managementの動きを対比して調査するためです。

＜この節の構成＞

12.4.1　Windowsの場合

12.4.1　Windowsの場合

＜この項の構成＞

(1)　OSのログ情報

(2)　Performance Managementの情報

(3)　オペレーション内容

(4)　画面上のエラー情報

(5)　ユーザーダンプ（Windows Server 2008の場合）

(6)　問題レポートの採取（Windows Server 2008の場合）

(7)　その他の情報

(1)　OSのログ情報

OSに関する次の情報の採取が必要です。

表12-5　OSのログ情報

情報の種類
概要
デフォルトのファイル名
jpcrasコマンドでの採取

システムログ
Windowsイベントログ
－
○

プロセス情報
プロセスの一覧
－
○

システムファイル
hostsファイル
システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥hosts
○

servicesファイル
システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥services
○

OS情報
システム情報
－
○

ネットワークステータス
－
○

ホスト名
－
○

ダンプ情報
ワトソンログファイル※1
システムドライブ¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Microsoft¥Dr Watson¥drwtsn32.log※2
システムドライブ¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Microsoft¥Dr Watson¥user.dump※2
○

（凡例）

○：採取できる

－：該当しない

注※1

Windows Server 2008では，「ワトソン博士」は「問題のレポートと解決策」に変更されています。

注※2

別のフォルダにログファイルが出力されるように設定している場合は，該当するフォルダから資料を採取してください。

(2)　Performance Managementの情報

Performance Managementに関する次の情報の採取が必要です。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先マシン上のファイルの採取も必要です。

表12-6　Performance Managementの情報

情報の種類
概要
デフォルトのファイル名
jpcrasコマンドでの採取

共通メッセージログ
Performance Managementから出力されるメッセージログ（シーケンシャルファイル方式）
インストール先フォルダ¥log¥jpclog{01|02}※1
○

Performance Managementから出力されるメッセージログ（ラップアラウンドファイル方式）
インストール先フォルダ¥log¥jpclogw{01|02}※1
○

構成情報
各構成情報ファイル
－
○

jpctool service list(jpcctrl list)コマンドの出力結果
－
○

バージョン情報
製品バージョン
－
○

履歴情報
－
○

データベース情報
Agent Storeサービス

Storeバージョン1.0の場合
インストール先フォルダ¥agtv¥store¥*.DB
インストール先フォルダ¥agtv¥store¥*.IDX

Storeバージョン2.0の場合
インストール先フォルダ¥agtv¥store¥STPD
インストール先フォルダ¥agtv¥store¥STPIフォルダ下の次に示すファイル。
*.DB
*.IDX

○

トレースログ
Performance Managementシリーズプログラムの各サービスのトレース情報
－※2
○

インストールログ※3
インストール時のメッセージログ
（Windows Server 2003の場合）
%TEMP%¥pfm_inst.log
×

インストール時のメッセージログ
（Windows Server 2008の場合）
システムフォルダ¥TEMP¥HCDINSTフォルダ下の次に示すファイル。

HCDMAIN.LOGおよびHCDMAINn.LOG※4

HCDINST.LOGおよびHCDINSTn.LOG※4

製品形名.LOG

×

PFM - Agent for Service Responseの情報
PFM - Agent for Service Responseのログファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥log以下の全ファイル
○

PFM - Agent for Service Responseの定義ファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥conf以下の全ファイル
○

計測条件登録・保存ファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥task以下の全ファイル
○

パスワードファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥passwd以下の全ファイル
○

レポートファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥report以下の全ファイル
○

ユーザー定義コマンド
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥user以下の全ファイル
○

一時ファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥tmp以下の全ファイル
○

証明書ファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥cert以下の全ファイル
○

IEシナリオファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥iescena以下の全ファイル
○

Webトランザクションファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥webtrans以下の全ファイル
○

レジストリ情報
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥JP1PCAGTV
○

環境変数情報
－
○

統合トレースログ
－
システムドライブ¥Program Files¥hitachi¥HNTRLib2¥spool¥hntr2[n※4].log
○

（凡例）

○：採取できる

×：採取できない

－：該当しない

注※1

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※2

トレースログの格納先フォルダについては，「12.3.2　ログファイルおよびフォルダ一覧」を参照してください。

注※3

インストールに失敗した場合に採取してください。

注※4

nは1～4の数字を示します。

(3)　オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について，次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

(4)　画面上のエラー情報

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー（詳細ボタンがある場合はその内容を含む）

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］ウィンドウまたは［管理者コンソール］ウィンドウのハードコピー

(5)　ユーザーダンプ（Windows Server 2008の場合）

Windows Server 2008でPerformance Managementのプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合は，ユーザーダンプを採取してください。

(6)　問題レポートの採取（Windows Server 2008の場合）

Windows Server 2008でPerformance Managementのプロセスがアプリケーションエラーで停止した場合は，問題レポートを採取してください。

(7)　その他の情報

上記以外で必要な情報を次に示します。

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウの，［システム］および［アプリケーション］の内容

［アクセサリ］－［システムツール］－［システム情報］の内容

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

12.5　資料の採取方法

トラブルが発生したときに資料を採取する方法を次に示します。

＜この節の構成＞

12.5.1　Windowsの場合

12.5.1　Windowsの場合

＜この項の構成＞

(1)　ダンプ情報を採取する(Windows Server 2008の場合)

(2)　資料採取コマンドを実行する

(3)　資料採取コマンドを実行する（論理ホスト運用の場合）

(4)　Windowsイベントログを採取する

(5)　オペレーション内容を確認する

(6)　画面上のエラー情報を採取する

(7)　その他の情報を採取する

(1)　ダンプ情報を採取する(Windows Server 2008の場合)

Windows Server 2008の環境での，ダンプ情報の採取手順を次に示します。

タスクマネージャーを開く。

プロセスのタブを選択する。

ダンプを取得するプロセス名を右クリックし，「ダンプファイルの作成」を選択する。
次のフォルダに，ダンプファイルが格納されます。

システムドライブ¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥Temp

手順3のフォルダからダンプファイルを採取する。
手順3と異なるフォルダにダンプファイルが出力されるように環境変数の設定を変更している場合は，変更先のフォルダからダンプファイルを採取してください。

(2)　資料採取コマンドを実行する

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてAdministrators権限を持つユーザーが実行してください。

資料採取するサービスがインストールされているホストにログオンする。

コマンドプロンプトで次に示すコマンドを実行して，コマンドインタープリタの「コマンド拡張機能」を有効にする。

cmd /E:ON

採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して，jpcrasコマンドを実行する。
jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報をc:¥tmp¥jpc¥agtフォルダに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all

jpcrasコマンドを実行すると，PFMサービスの一覧取得および起動状態の確認のため，内部的に「jpctool service list -id * -host *(jpcctrl list * host=*)」コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかのPerformance Managementシステムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり，システム構成が大規模だったりすると，「jpctool service list -id * -host *(jpcctrl list * host=*)」コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は，環境変数JPC_COLCTRLNOHOSTに1を設定することで「jpctool service list -id * -host *(jpcctrl list * host=*)」コマンドの処理を抑止し，コマンドの実行時間を短縮できます。

jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

Windows Server 2008の環境で実行する場合の注意事項

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，コマンド実行時にユーザーアカウント制御のダイアログが表示される場合があります。ダイアログが表示された場合は，「続行」ボタンをクリックして資料採取を続行してください。「キャンセル」ボタンをクリックした場合は，資料採取が中止されます。

(3)　資料採取コマンドを実行する（論理ホスト運用の場合）

論理ホスト運用のPerformance Managementの資料は共有ディスクにあり，資料は実行系と待機系の両方で採取する必要があります。

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてAdministrators権限を持つユーザーが実行してください。

論理ホスト運用の場合の資料採取コマンドの実行について，手順を説明します。

共有ディスクをオンラインにする。
論理ホストの資料は共有ディスクに格納されています。実行系ノードでは，共有ディスクがオンラインになっていることを確認して資料を採取してください。

実行系と待機系の両方で，採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して，jpcrasコマンドを実行する。
jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報をc:¥tmp¥jpc¥agtフォルダに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all

jpcrasコマンドをlhostの引数を指定しないで実行すると，そのノードの物理ホストと論理ホストのPerformance Managementの資料が一とおり採取されます。論理ホスト環境のPerformance Managementがある場合は，共有ディスク上のログファイルが取得されます。
なお，共有ディスクがオフラインになっているノードでjpcrasコマンドを実行すると，共有ディスク上のファイルを取得できませんが，エラーは発生しないで正常終了します。

注意

実行系ノードと待機系ノードの両方で，資料採取コマンドを実行して資料採取をしてください。フェールオーバーの前後の調査をするには，実行系と待機系の両方の資料が必要です。

jpcrasコマンドを実行すると，PFMサービスの一覧取得および起動状態の確認のため，内部的に「jpctool service list -id * -host *(jpcctrl list * host=*)」コマンドが実行されます。コマンド実行ホストとほかのPerformance Managementシステムのホストとの間にファイアウォールが設定されていたり，システム構成が大規模だったりすると，「jpctool service list -id * -host *(jpcctrl list * host=*)」コマンドの実行に時間が掛かる場合があります。そのような場合は，環境変数JPC_COLCTRLNOHOSTに1を設定することで「jpctool service list -id * -host *(jpcctrl list * host=*)」コマンドの処理を抑止し，コマンドの実行時間を短縮できます。
jpcrasコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

クラスタソフトの資料を採取する。
この資料は，クラスタソフトとPerformance Managementのどちらでトラブルが発生しているのかを調査するために必要になります。クラスタソフトからPerformance Managementへの起動停止などの制御要求と結果を調査できる資料を採取してください。

Windows Server 2008の環境で実行する場合の注意事項

OSのユーザーアカウント制御機能（UAC）を有効にしている場合は，コマンド実行時にユーザーアカウント制御のダイアログが表示される場合があります。ダイアログが表示された場合は，「続行」ボタンをクリックして資料採取を続行してください。「キャンセル」ボタンをクリックした場合は，資料採取が中止されます。

(4)　Windowsイベントログを採取する

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウで，Windowsイベントログをファイルに出力してください。

(5)　オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

(6)　画面上のエラー情報を採取する

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー
詳細情報がある場合はその内容をコピーしてください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］ウィンドウまたは［管理者コンソール］ウィンドウのハードコピー
Windows Server 2003，Windows Server 2008の場合，［コマンドプロンプト］ウィンドウまたは［管理者コンソール］ウィンドウのハードコピーを採取する際は，［"コマンドプロンプト"のプロパティ］ウィンドウについて次のように設定しておいてください。

［オプション］タブの［編集オプション］
［簡易編集モード］がチェックされた状態にする。

［レイアウト］タブ
［画面バッファのサイズ］の［高さ］に「500」を設定する。

(7)　その他の情報を採取する

上記以外で必要な情報を採取してください。

OS共通

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

［アクセサリ］－［システムツール］－［システム情報］の内容

Windows Server 2003の場合

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウの，［システム］および［アプリケーション］の内容

Windows Server 2008の場合

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウを開き，左ペイン［Windowsログ］の，［システム］および［アプリケーション］の内容

12.6　Performance Managementの障害検知

Performance Managementでは，ヘルスチェック機能を利用することでPerformance Management自身の障害を検知できます。ヘルスチェック機能では，監視エージェントや監視エージェントが稼働するホストの稼働状態を監視し，監視結果を監視エージェントの稼働状態の変化としてPFM - Web Console上に表示します。

また，PFMサービス自動再起動機能を利用することで，PFMサービスが何らかの原因で異常停止した場合に自動的にPFMサービスを再起動したり，定期的にPFMサービスを再起動したりすることができます。

ヘルスチェック機能によって監視エージェントの稼働状態を監視したり，PFMサービス自動再起動機能によってPFMサービスを自動再起動したりするには，Performance Managementのサービスの詳細な状態を確認するステータス管理機能を使用します。このため，対象となる監視エージェントがステータス管理機能に対応したバージョンであり，ステータス管理機能が有効になっている必要があります。ホストの稼働状態を監視する場合は前提となる条件はありません。

また，Performance Managementのログファイルをシステム統合監視製品であるJP1/Baseで監視することによっても，Performance Management自身の障害を検知できます。これによって，システム管理者は，トラブルが発生したときに障害を検知し，要因を特定して復旧の対処をします。

Performance Management自身の障害検知の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

12.7　Performance Managementシステムの障害回復

Performance Managementのサーバで障害が発生したときに，バックアップファイルを基にして，障害が発生する前の正常な状態に回復する必要があります。

障害が発生する前の状態に回復する手順については，マニュアル「JP1/Performance Management運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

付録

＜この付録の構成＞

付録A　システム見積もり

付録B　識別子一覧

付録C　プロセス一覧

付録D　ポート番号一覧

付録E　PFM - Agent for Service Responseのプロパティ

付録F　ファイルおよびフォルダ一覧

付録G　移行手順と移行時の注意事項

付録H　バージョン互換

付録I　動作ログの出力

付録J　IEシナリオの計測とWebトランザクションの計測の相違点

付録K　各バージョンの変更内容

付録L　（3020-3-R51-01）の変更内容

付録M　用語解説

付録A　システム見積もり

PFM - Agent for Service Responseを使ったシステムを構築する前に，使用するマシンの性能が，PFM - Agent for Service Responseを運用するのに十分であるか，見積もっておくことをお勧めします。

見積もり項目を次に説明します。

＜この節の構成＞

付録A.1　メモリー所要量

付録A.2　ディスク占有量

付録A.3　クラスタ運用時のディスク占有量

付録A.1　メモリー所要量

メモリー所要量は，PFM - Agent for Service Responseの設定状況や使用状況によって変化します。

＜この項の構成＞

(1)　見積もり式

(2)　見積もり例

(1)　見積もり式

PFM - Agent for Service Responseのメモリー所要量の，おおよその見積もり式を次に示します。

(a)　IE Probe Daemonで計測する場合

Windows Server 2003の場合

IE Recorder起動時：45(メガバイト)※1

IEプローブ運用時：(41,000 + (a * 35,000※1) + (b * 25) + c)/1,024 (メガバイト)

Windows Server 2008の場合

IE Recorder起動時：75(メガバイト)※1

IEプローブ運用時：(41,000 + (a * 35,000※1) + (b * 25) + c)/1,024 (メガバイト)

（凡例）

a：IEプローブの計測多重度

b：IEシナリオの計測条件数

c：計測対象IEシナリオファイルの合計サイズ

注※1

計測対象ページの構成によって変動するため，記載値以上のメモリーが必要です。

(b)　Probe Daemonで計測する場合

Windows Server 2003の場合

Web Recorder起動時：15(メガバイト)

運用時：(37,000 + (a * 100) + (b * 25))/1,024 (メガバイト)

Windows Server 2008の場合

Web Recorder起動時：15(メガバイト)

運用時：(42,000 + (a * 100) + (b * 25))/1,024 (メガバイト)

（凡例）

a：プローブの計測多重度

b：計測条件数

(2)　見積もり例

Windows Server 2003の場合の見積もり例を次に示します。「(1)　見積もり式」の変数を次の値とします。

a=10
b=8

メモリーの算出式は，次のようになります。

(37,000 + (10 * 100) + (8 * 25))/1,024 (メガバイト)
=(37,000 + 1,000 + 200)/1,024
=38,200/1,024
=約37（メガバイト）

付録A.2　ディスク占有量

ディスク占有量は，パフォーマンスデータを収集するレコード数によって変化します。

PFM - Agent for Service Responseのディスク占有量の見積もりについて説明します。

＜この項の構成＞

(1)　システム全体のディスク占有量

(2)　Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量

(3)　Storeデータベース（Storeバージョン2.0）のディスク占有量

(1)　システム全体のディスク占有量

システム全体のディスク占有量の見積もりを次に示します。

表A-1　システム全体のディスク占有量

PFM - Agent for Service Responseの状態 | ディスク占有量（単位：メガバイト）
インストール時※1 | 25
運用時 | 190＋(8*R1)+(2*R2)+(S*20)+T+W

（凡例）

R1：IEシナリオ以外の計測条件数

R2：IEシナリオの計測条件数

S：IEプローブの計測多重度

T：IEシナリオで計測したHTMLソースファイルサイズ※2

W：Storeデータベースで使用するディスク占有量

注※1

インストール時にはプログラム本体容量の2倍分のディスク容量が必要となります。

注※2

デフォルトでは，計測条件ごとに過去20ページ分のHTMLソースを保存します。保存されるHTMLソースのサイズは，計測対象ページの構成により異なります。

Storeデータベースで使用するディスク占有量は，PIレコードタイプのレコードのディスク占有量とPDレコードタイプのレコードのディスク占有量の合計で計算されます。

レコードタイプごとのディスク占有量の見積もり式については，次で説明します。

(2)　Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量

Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量について説明します。

(a)　見積もり式

Storeデータベースでは，各レコードは，レコードタイプごとに一つのファイルに格納されます。Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量について，レコードタイプごとに次の表に示します。

表A-2　レコードタイプごとのStoreデータベースのディスク占有量

レコードタイプ | ディスク占有量の見積もり式（単位：バイト）
PIレコードタイプ | X₁+.....+Xa+3,500＊a
PDレコードタイプ | Y₁+.....+Yb+700＊b

（凡例）

X：PIレコードタイプのレコードで履歴データを収集する各レコードのディスク占有量

Xの算出式を次に示します。

X={d＊e+(c+1,900)＊{(d＊e)/(65,250-c)+1}※1}＊f＊1.5

Y：PDレコードタイプのレコードで履歴データを収集する各レコードのディスク占有量

Yの算出式を次に示します。

Y={d＊g+(c+1,900)＊{(d＊e)/(65,250-c)+1}※1＊(g/e)※2}＊1.5

a：PIレコードタイプのレコードで履歴データを収集するレコード数

b：PDレコードタイプのレコードで履歴データを収集するレコード数

c：履歴データを収集する各レコードの固定部のサイズ※3

d：履歴データを収集する各レコードの可変部のサイズ※3

e：履歴データを収集する各レコードのインスタンス数※4

f：履歴データを収集する各レコードの保存レコード数（インスタンス数は考慮しません）※5

g：履歴データを収集する各レコードの保存レコード数の上限値※6

注※1

{(d＊e)/(65,250-c)+1}の計算結果は，小数点以下を切り捨ててください。

注※2

(g/e)の計算結果は，小数点以下を切り捨ててください。

注※3

各レコードの固定部および可変部のサイズについては，「9.　レコード」を参照してください。

注※4

各レコードのインスタンス数を次の表に示します。

表A-3　各レコードのインスタンス数

レコード名（レコードID） | インスタンス数
DHCP（PI_DHCP） | DHCPサービスを計測する計測条件数
DNS（PI_DNS） | DNSサービスを計測する計測条件数
FTP（PI_FTP） | FTPサービスを計測する計測条件数
HTTP（PI_HTP） | HTTPサービスを計測する計測条件数
HTTPS（PI_HTPS） | HTTPSサービスを計測する計測条件数
IMAP4（PI_IMP4） | IMAP4サービスを計測する計測条件数
POP3（PI_POP3） | POP3サービスを計測する計測条件数
Service Summary Interval（PI_PI） | 登録されているすべての計測条件数
SMTP（PI_SMTP） | SMTPサービスを計測する計測条件数
TCP（PI_TCP） | TCPサービスを計測する計測条件数
User Defined Service（PI_UDEF） | ユーザー定義サービスを計測する計測条件数
Web Transaction（PI_WT） | Webトランザクションを計測する計測条件数×9
Web Transaction Overview（PI_WTO） | Webトランザクションを計測する計測条件数
IE Scenario（PI_IES） | IEシナリオを計測する計測条件数×17
IE Scenario Overview（PI_IESO） | IEシナリオを計測する計測条件数
Logged Message for IE Scenario（PL_IESM） | IEシナリオの計測でエラーが発生した回数

注※5

PIレコードタイプのレコードの場合，収集したデータがある一定の区分（時，日，週，月，および年単位）に自動的に要約されるので，分，時，日，週，月，および年の部分の保存レコード数を考慮して計算する必要があります。デフォルトの保存期間と保存レコード数を次の表に示します。

表A-4　デフォルトの保存期間と保存レコード数

データの種類
保存期間
保存レコード数
（収集間隔が1分の場合）

分単位
1日
1,440

時単位
7日
168

日単位
1年
366

週単位
1年
52

月単位
1年
12

年単位
制限なし
（収集年数）＊1

注※6

保存レコード数については，「付録E.1　Agent Storeサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

(b)　見積もり例

ここでは，次の前提条件を持つPIレコードタイプのHTTP（PI_HTP）の見積もり例を示します。

PI_HTP以外のPIレコードタイプを保存設定していないこと。

表A-2の凡例に示した変数a～ｇが，次の値であること。

a=1
c=681
d=360
e=2
f=2,039

（fの求め方）

PI_HTPの収集間隔を1分，年単位の収集年数を1年として，保存期間の設定が表A-5の注※4のとおりである場合。

1,440+168+366+52+12+1=2,039レコード
g=2,039

この場合，表A-2のXの算出式は，次のとおりとなります。

X={d＊e+(c+1,900)＊{(d＊e)/(65,250-c)+1}}＊f＊1.5
={360＊2+(681+1,900)＊{(360＊2)/(65,250-681)+1}}＊2,039＊1.5
={720+2,581＊{720/64,569+1}}＊2,039＊1.5
={720+2,581＊1}＊2,039＊1.5
=3,301＊2,039＊1.5
=10,096,108.5（バイト）
=約9.6（メガバイト）

(3)　Storeデータベース（Storeバージョン2.0）のディスク占有量

Storeデータベース（Storeバージョン2.0）のディスク占有量について説明します。

(a)　見積もり式

ディスク占有量，ファイル数，およびフォルダ数の見積もりについて説明します。

●ディスク占有量

Storeデータベースのディスク占有量は，レコードタイプごとのディスク占有量の総和となります。PIレコードタイプについては，さらに要約区分ごとのディスク占有量の総和となります。

注意

パフォーマンスデータがStoreデータベースに格納される際，幾つかのフィールドが追加されます。追加されるフィールドは，ディスク占有量に含まれるため，新たに容量を見積もる必要はありません。各レコードに共通して追加されるフィールドはStoreバージョン1.0と同じです。詳細については，「(2)　Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量」を参照してください。

レコードタイプごとのディスク占有量Xの見積もり式（単位：バイト）

X={(e+2)＊f+(d+60)＊{((e+2)＊f)/(65,250-d)+1}※1}＊a/b＊(c+1)＊1.1

a：レコードタイプ，要約区分ごとに値が異なります。表A-5を参照してください。

b：レコードタイプ，要約区分ごとに値が異なります。表A-5を参照してください※2。

c：履歴データの保存期間設定値※3。レコードタイプ，要約区分ごとに指定する単位が異なります。単位については表A-5を参照してください。

d：履歴データを収集する各レコードの固定部のサイズ※4

e：履歴データを収集する各レコードの可変部のサイズ※4

f：履歴データを収集する各レコードのインスタンス数（単数インスタンスレコードの場合は1）※5。インスタンス数が2以上の場合，4の倍数に丸め込みます。例えばインスタンス数が2の場合は，f=4となります。インスタンス数が13の場合は，f=16となります。インスタンス数が1の場合は，f=1となります。

表A-5　a，b，およびcに設定する値

レコードタイプ | 要約区分 | a | b | c
PI | 分 | 1,440 | 1+(g-1)/60※2 | 保存期間(単位：日)
時 | 24 | 1+(g-1)/3,600※2 | 保存期間(単位：日)
日 | 7 | 1+(g-1)/86,400※2 | 保存期間(単位：週)
週 | 1 | 1+(g-1)/604,800※2 | 保存期間(単位：週)
月 | 1 | 1+(g-1)/2,592,000※2 | 保存期間(単位：月)
年 | 1 | 1+(g-1)/31,622,400※2 | 保存期間(単位：年)
PD | － | 1,440 | g/60 | 保存期間(単位：日)
PL | － | 1,440 | g/60 | 保存期間(単位：日)

（凡例）

g：履歴データの収集インターバル設定値（単位：秒）

－：該当しない

注※1

{((e+2)＊f)/(65,250-d)+1}の計算結果は，小数点以下を切り捨ててください。

注※2

PIレコードタイプのbの計算結果は，小数点以下を切り捨ててください。

注※3

Storeバージョン2.0のデフォルトの保存期間を次の表に示します。

レコードタイプ | データの種類 | 保存期間
PI | 分単位 | 1日
時単位 | 7日
日単位 | 54週
週単位 | 54週
月単位 | 12か月
年単位 | 制限なし
PD | － | 7日
PL | － | 30日

（凡例）

－：該当しない

注※4

各レコードの固定部・可変部のサイズについては，「9.　レコード」のレコードサイズを参照してください。

注※5

レコードごとのインスタンス数については，「(2)　Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量」を参照してください。

●ファイル数

Storeデータベースで作成されるファイル数Nの見積もり式を次に示します。

N=20+2＊(
        (A11+A12+...+A1m+m)+
        (A21+A22+...+A2m+m)+
        (A31+A32+...+A3m+m)+
        (A41+A42+...+A4m+m)+
        (A51+A52+...+A5m+m)+
        (11＊m)+
        (B1+B2+...+Bn+n)
        (C1+C2+...+Co+o)
        )

m：PIレコードタイプで収集しているレコードの数

n：PDレコードタイプで収集しているレコードの数

o：PLレコードタイプで収集しているレコードの数

A11～A1m：PIレコードタイプのレコードごとの分レコードの保存期間設定値（単位：日）

A21～A2m：PIレコードタイプのレコードごとの時レコードの保存期間設定値（単位：日）

A31～A3m：PIレコードタイプのレコードごとの日レコードの保存期間設定値（単位：週）

A41～A4m：PIレコードタイプのレコードごとの週レコードの保存期間設定値（単位：週）

A51～A5m：PIレコードタイプのレコードごとの月レコードの保存期間設定値（単位：月）

B1～Bn：PDレコードタイプのレコードごとの保存期間設定値（単位：日）

C1～Co：PLレコードタイプのレコードごとの保存期間設定値（単位：日）

●フォルダ数

Storeデータベースで作成されるフォルダ数Nの見積もり式を次に示します。

N=25+2＊((A1max)+(A2max)+(A3max)+(A4max)+(A5max)+11+(Bmax)+(Cmax))

A1max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「分」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：日）

A2max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「時」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：日）

A3max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「日」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：週）

A4max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「週」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：週）

A5max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「月」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：月）

Bmax：PDレコードタイプのレコードごとの保存期間設定値の最大値（単位：日）

Cmax：PLレコードタイプのレコードごとの保存期間設定値の最大値（単位：日）

●Storeサービスがオープンするファイル数

Storeサービスがオープンするファイル数Nの見積もり式を次に示します。

N=20+2＊(6＊l+m+n)

l：PIレコードタイプで収集しているレコードの数

m：PDレコードタイプで収集しているレコードの数

n：PLレコードタイプで収集しているレコードの数

(b)　見積もり例

PFM - Agent for Service ResponseのStoreデータベース（Storeバージョン2.0）の見積もり例について説明します。

●ディスク占有量

PI_HTPレコードを収集する設定にした場合を例に挙げて説明します。「(a)　見積もり式」の見積もり式で示した変数が次の値とします。

d=681（バイト）
e=360（バイト）
f=4
g=60（秒）

次に，分レコード，時レコードなどそれぞれの計算を行います。

分レコード

変数を次の値とします。

a=1,440
b=1+(60-1)/60
=1.98...
=1（小数点以下切り捨て）
c=3（日）

見積もり式を次に示します。

X（分）={(360+2)＊4+(681+60)＊{((360+2)＊4)/(65,250-681)+1}}＊1,440/1＊(3+1)＊1.1
     = {362＊4+741＊1}＊1,440＊4＊1.1
     = 2,189＊1,440/1＊4＊1.1
     = 13,869,504（バイト）
     = 約13（メガバイト）

時レコード

変数を次の値とします。

a=24
b=1+(60-1)/3,600
=1.01...
=1（小数点以下切り捨て）
c=3（日）

見積もり式を次に示します。

X（時）={(360+2)＊4+(681+60)＊{((360+2)＊4)/(65,250-681)+1}}＊24/1＊(3+1)＊1.1
     = {362＊4+741＊1}＊24＊4＊1.1
     = 2,189＊24＊4＊1.1
     = 231,158.4（バイト）
     = 約0.2（メガバイト）

日レコード

変数を次の値とします。

a=7
b=1+(60-1)/86,400
=1.00...
=1（小数点以下切り捨て）
c=1（週）

見積もり式を次に示します。

X（日）={(360+2)＊4+(681+60)＊{((360+2)＊4)/(65,250-681)+1}}＊7/1＊(1+1)＊1.1
     = {362＊4+741＊1}＊7＊2＊1.1
     = 2,189＊7＊2＊1.1
     = 33710.6（バイト）
     = 約0.03（メガバイト）

週レコード

変数を次の値とします。

a=1
b=1+(60-1)/604,800
=1.00...
=1（小数点以下切り捨て）
c=1（週）

見積もり式を次に示します。

X（週）={(360+2)＊4+(681+60)＊{((360+2)＊4)/(65,250-681)+1}}＊1/1＊(1+1)＊1.1
     = {362＊4+741＊1}＊1＊2＊1.1
     = 2,189＊1＊2＊1.1
     = 4815.8（バイト）
     = 約0.005（メガバイト）

月レコード

変数を次の値とします。

a=1
b=1+(60-1)/2,592,000
=1.00...
=1（小数点以下切り捨て）
c=1（月）

見積もり式を次に示します。

X（月）={(360+2)＊4+(681+60)＊{((360+2)＊4)/(65,250-681)+1}}＊1/1＊(1+1)＊1.1
     = {362＊4+741＊1}＊1＊2＊1.1
     = 2,189＊1＊2＊1.1
     = 4815.8（バイト）
     = 約0.005（メガバイト）

年レコード

変数を次の値とします。

a=1
b=1+(60-1)/31,622,400
=1.00...
=1（小数点以下切り捨て）
c=10（固定）

見積もり式を次に示します。

X（年）={(360+2)＊4+(681+60)＊{((360+2)＊4)/(65,250-681)+1}}＊1/1＊(10+1)＊1.1
     = {362＊4+741＊1}＊1＊11＊1.1
     = 2,189＊1＊11＊1.1
     = 26486.9（バイト）
     = 約0.03（メガバイト）

以上から，PI_HTPレコードの見積もりは次のようになります。

X（合計）=X（分）+X（時）+X（日）+X（週）+X（月）+X（年）
        =13.27（メガバイト）
        =約13（メガバイト）

●ファイル数

PI_HTPおよびPI_HTPSレコードを収集する場合を例に挙げて説明します。「(a)　見積もり式」の見積もり式で示した変数が次の値とします。

m=2
n=なし
A11～A1m=3（日）
A21～A2m=3（日）
A31～A3m=1（週）
A41～A4m=1（週）
A51～A5m=1（月）
B1～Bn=不要

Storeデータベースで作成されるファイル数Nの見積もり式を次に示します。

N=20+2＊(
        (A11+A12+...+A1m+m)+
        (A21+A22+...+A2m+m)+
        (A31+A32+...+A3m+m)+
        (A41+A42+...+A4m+m)+
        (A51+A52+...+A5m+m)+
        (11＊m)
        )
=20+2＊｛(3+3+2)+(3+3+2)+(1+1+2)+(1+1+2)+(1+1+2)}
=20+2＊{8+8+4+4+4}
=20+2＊28
=76

●フォルダ数

PI_HTPおよびPI_HTPSレコードを収集する場合を例に挙げて説明します。

「(a)　見積もり式」のフォルダ数の見積もり式で示した変数が次の値とします。

A1max=3（日）（考え方：PI_HTPが2日，PI_HTPSが3日の場合は3日となります）
A2max=3（日）
A3max=1（週）
A4max=1（週）
A5max=1（月）
Bmax=なし

Storeデータベースで作成されるフォルダ数Nの見積もり式を次に示します。

N=25+2＊((A1max)+(A2max)+(A3max)+(A4max)+(A5max)+11+(Bmax))
=25+2＊(3+3+1+1+1+11)
=25+2＊20
=65

●Storeサービスがオープンするファイル数

PI_HTPおよびPI_HTPSレコードを収集する場合を例に挙げて説明します。

「(a)　見積もり式」の見積もり式で示した変数が次の値とします。

l=2
m=0

Storeサービスがオープンするファイル数Nの見積もり式を次に示します。

N=20+2＊(6＊2)
=20+2＊12
=44

付録A.3　クラスタ運用時のディスク占有量

クラスタ運用時のディスク占有量の見積もりは，クラスタシステムで運用しない場合のディスク占有量の見積もりと同じです。ディスク占有量については，「付録A.2　ディスク占有量」を参照してください。

付録B　識別子一覧

PFM - Agent for Service Responseを操作したり，PFM - Agent for Service ResponseのStoreデータベースからパフォーマンスデータを抽出したりする際，PFM - Agent for Service Responseであることを示す識別子が必要な場合があります。PFM - Agent for Service Responseの識別子を次の表に示します。

表B-1　PFM - Agent for Service Responseの識別子一覧

用途 | 名称 | 識別子 | 説明
コマンドなど | プロダクトID | V | プロダクトIDとは，サービスIDの一部。サービスIDは，コマンドを使用してPerformance Managementのシステム構成を確認する場合や，パフォーマンスデータをバックアップする場合などに必要である。サービスIDについては，マニュアル「JP1/Performance Management設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照のこと。
サービスキー | agtvまたはSR | コマンドを使用してPFM - Agent for Service Responseを起動する場合や，終了する場合などに必要である。サービスキーについては，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照のこと。
ODBC | 製品タイプ識別子 | SERVICERESPONSE | SQL文を使用してデータを抽出する場合に必要である。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，ODBC準拠のアプリケーションプログラムと連携した稼働分析について説明している章を参照のこと。
ヘルプ | ヘルプID | pcav | PFM - Agent for Service Responseのヘルプであることを表す。

付録C　プロセス一覧

ここでは，PFM - Agent for Service Responseのプロセス一覧を記載します。

PFM - Manager ，PFM - Web Console，およびPFM - Baseのプロセスについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録を参照してください。

PFM - Agent for Service Responseのプロセス一覧を次の表に示します。なお，プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

表C-1　PFM - Agent for Service Responseのプロセス一覧

プロセス名
（プロセス数）
機能

jpcagtv.exe(1)
Agent Collectorサービスプロセス。このプロセスは，PFM - Agent for Service Responseごとに一つ起動する。

jpcsto.exe(1)
Agent Storeサービスプロセス。このプロセスは，PFM - ManagerまたはPFM - Agentごとに一つ起動する。

jpcvieprobed.exe(5)※1
IE Probe Daemonデーモン。このプロセスは，PFM - Agent for Service Responseごとに五つ起動する。

esprobed.exe(1)
Probe Daemonデーモン。このプロセスは，PFM - Agent for Service Responseごとに一つ起動する。

jpcviemd.exe(1)
タスクトレイアイコンの制御，IE Probe Daemonプロセスの起動を制御する。IEシナリオの計測のスケジューリングやレポートの出力をする。

espsvc.exe(1)
Probe Daemonサービスプロセス。Probe DaemonとWindowsサービスコントロールマネージャーとの通信を行う。このプロセスは，PFM - Agent for Service Responseごとに一つ起動する。

jpcviesvc.exe(1)
IE Probe Daemonサービスプロセス。IE Probe DaemonとWindowsサービスコントロールマネージャーとの通信を行う。このプロセスは，PFM - Agent for Service Responseごとに一つ起動する。

stpqlpr.exe(1)※2
Storeデータベースのバックアップまたはエクスポート実行プロセス。

注※1

デフォルトの値です。

注※2

jpcstoプロセスの子プロセスです。

付録D　ポート番号一覧

ここでは，PFM - Agent for Service Responseで使用するポート番号を記載します。

PFM - Manager ，PFM - Web Console，およびPFM - Baseのポート番号およびファイアウォールの通過方向については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録を参照してください。

ポート番号は，ユーザー環境に合わせて任意の番号に変更することもできます。

ポート番号の変更方法については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。なお，使用するプロトコルはTCP/IPです。

注意

Performance Managementは，1対1のアドレス変換をする静的NAT(Basic NAT)に対応しています。

動的NATや，ポート変換機能を含むNAPT（IP Masquerade，NAT+）には対応していません。

＜この節の構成＞

付録D.1　PFM - Agent for Service Responseのポート番号

付録D.2　ファイアウォールの通過方向

付録D.3　ファイアウォール/NATを挟んだ計測を行う時の注意事項

付録D.1　PFM - Agent for Service Responseのポート番号

PFM - Agent for Service Responseで使用するポート番号を次の表に示します。

表D-1　PFM - Agent for Service Responseで使用するポート番号

ポート番号 | サービス名 | パラメーター | 用途
－ | Agent Storeサービス | jp1pcstov | パフォーマンスデータを記録したり，履歴レポートを取得したりするときに使用する。
－ | Agent Collectorサービス | jp1pcagtv | アラームをバインドしたり，リアルタイムレポートを取得したりするときに使用する。

（凡例）

－：サービスが再起動されるたびにシステムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。

付録D.2　ファイアウォールの通過方向

＜この項の構成＞

(1)　ファイアウォールの通過方向の設定

(2)　ファイアウォールの通過方向の設定（論理ホスト運用の場合）

(1)　ファイアウォールの通過方向の設定

ファイアウォールを挟んでPFM - ManagerとPFM - Agent for Service Responseを配置する場合は，PFM - ManagerとPFM - Agentのすべてのサービスにポート番号を固定値で設定してください。また，各ポート番号を次の表に示す方向で設定し，すべてのサービスについてファイアウォールを通過させるようにしてください。

表D-2　ファイアウォールの通過方向（PFM - ManagerとPFM - Agent間）

サービス名 | パラメーター | 通過方向
Agent Storeサービス | jp1pcstov | Agent←Manager
Agent Collectorサービス | jp1pcagtv | Agent←Manager

（凡例）

Manager：PFM - Managerホスト

Agent：PFM - Agentホスト

←：右項から左項への通信（コネクション）を開始する方向

通信（コネクション）を開始する時は，接続を受ける側（矢印が向いている側）が，表D-1のポート番号を受信ポートとして使用します。接続する側は，OSによって割り当てられる空きポート番号を送信ポートとして使用します。この場合に使用するポート番号の範囲は，OSによって異なります。

上記のAgent←Managerの場合は，Managerで一時的に使用される送信ポートがAgentの受信ポートを通過できるようにファイアウォールを設定してください。

注意

PFM - Agentのホストでjpctool db dump(jpcctrl dump)コマンドまたはjpctool service list(jpcctrl list)コマンドを実行したい場合，次のどちらかの方法でコマンドを実行してください。

jpctool db dump(jpcctrl dump)コマンドまたはjpctool service list(jpcctrl list)コマンドのproxyオプションで，PFM - Managerを経由して通信するように指定してください。jpctool db dump(jpcctrl dump)コマンドまたはjpctool service list(jpcctrl list)コマンドのproxyオプションについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

各PFM - Agentホスト間で次の表に示す方向でポート番号を設定し，ファイアウォールを通過させるようにしてください。

表D-3　ファイアウォールの通過方向（各PFM - Agentホスト間）

サービス名 | パラメーター | 通過方向
Agent Storeサービス | jp1pcstov | Agent←→Agent
Agent Collectorサービス | jp1pcagtv | Agent←→Agent

（凡例）

Agent：PFM - Agentホスト

←→：左項から右項，および右項から左項への通信（コネクション）を開始する方向

(2)　ファイアウォールの通過方向の設定（論理ホスト運用の場合）

ファイアウォールを挟んでPFM - ManagerとPFM - Agent for Service Responseを配置する場合は，PFM - ManagerとPFM - Agentのすべてのサービスにポート番号を固定値で設定してください。また，各ポート番号を次の表に示す方向で設定し，すべてのサービスについてファイアウォールを通過させるようにしてください。

表D-4　ファイアウォールの通過方向（PFM - ManagerとPFM - Agent間（論理ホスト運用の場合））

サービス名 | パラメーター | 通過方向
Agent Storeサービス(論理ホスト) | jp1pcstov | Agent(論理ホスト)←Manager
Agent Collectorサービス(論理ホスト) | jp1pcagtv | Agent(論理ホスト)←Manager

（凡例）

Manager：PFM - Managerホスト

Agent(論理ホスト)：PFM - Agentホスト

←：右項から左項への通信（コネクション）を開始する方向

通信（コネクション）を開始する時は，接続を受ける側（矢印が向いている側）が，表D-1のポート番号を受信ポートとして使用します。接続する側は，OSによって割り当てられる空きポート番号を送信ポートとして使用します。この場合に使用するポート番号の範囲は，OSによって異なります。

Managerから一時的に使用される送信ポートがAgentの論理ホストの受信ポートに通過できるようにファイアウォールを設定してください。

付録D.3　ファイアウォール/NATを挟んだ計測を行う時の注意事項

PFM - Agent for Service Responseが動作するホストと監視対象の間にファイアウォール/NATを設置する場合は，計測対象サービスに合わせた設定を行ってください。

表D-5　ファイアウォール/NATを通過させる通信の計測対象ごとの設定方法

計測対象
設定方法
ポート番号

DHCP

DNS

FTP

HTTP

HTTPS

IMAP4

POP3

SMTP

計測対象の通信プロトコルがファイアウォール/NATを通過するよう，ポートの設定を行ってください。
－

TCP
TCPが指定するIPアドレス，ポート番号がファイアウォール/NATを通過するよう，ポートの設定を行ってください。
－

Webトランザクション

IEシナリオ

計測対象ページがファイアウォール/NATを挟んで計測を行えるようポートの設定を行ってください。
－

ユーザー定義サービス
作成したプログラムが行う通信がファイアウォール/NATを通過するよう，ポートの設定を行ってください。
－

（凡例）

－：ポート番号は計測対象ごとに異なります。

付録E　PFM - Agent for Service Responseのプロパティ

ここでは，PFM - Web Consoleで表示されるPFM - Agent for Service ResponseのAgent Storeサービスのプロパティ一覧，およびAgent Collectorサービスのプロパティ一覧を記載します。

＜この節の構成＞

付録E.1　Agent Storeサービスのプロパティ一覧

付録E.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

付録E.1　Agent Storeサービスのプロパティ一覧

PFM - Agent for Service ResponseのAgent Storeサービスのプロパティ一覧を次の表に示します。

表E-1　PFM - Agent for Service ResponseのAgent Storeサービスのプロパティ一覧

フォルダ名
プロパティ名
説明

－
First Registration Date
サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示される。

Last Registration Date
サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示される。

General
－
ホスト名やフォルダなどの情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Directory
サービスの動作するカレントフォルダ名が表示される。

Host Name
サービスが動作する物理ホスト名が表示される。

Process ID
サービスのプロセスIDが表示される。

Physical Address
サービスが動作するホストのIPアドレスおよびポート番号が表示される。

User Name
サービスプロセスを実行したユーザー名が表示される。

Time Zone
サービスで使用されるタイムゾーンが表示される。

System
－
サービスが起動されているOSの，OS情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

CPU Type
CPUの種類が表示される。

Hardware ID
ハードウェアIDが表示される。

OS Type
OSの種類が表示される。

OS Name
OS名が表示される。

OS Version
OSのバージョンが表示される。

Network Services
－
Performance Management通信共通ライブラリについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Build Date
Agent Storeサービスの作成日が表示される。

INI File
jpcns.iniファイルの格納フォルダ名が表示される。

Network Services
Service
－
サービスについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Description
ホスト名が表示される。

Local Service Name
サービスIDが表示される。

Remote Service Name
接続先PFM - ManagerホストのMaster ManagerサービスのサービスIDが表示される。

EP Service Name
接続先PFM - ManagerホストのCorrelatorサービスのサービスIDが表示される。

Retention
－
Storeバージョンが1.0の場合にデータの保存期間を設定する。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management 運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

Product Interval - Minute Drawer
分ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Minute

Hour

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Hour Drawer
時間ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Hour

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Day Drawer
日ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Week Drawer
週ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Week

Month

Year

Product Interval - Month Drawer
月ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Month

Year

Product Interval - Year Drawer
年ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間。Yearで固定。

Product Detail - PDレコードタイプのレコードID
各PDレコードタイプのレコードの保存レコード数を設定する。0～2,147,483,647の整数が指定できる。
注意：範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定した場合，エラーメッセージが表示される。

RetentionEx
－
Storeバージョンが2.0の場合にデータの保存期間を設定する。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

RetentionEx
Product Interval - PIレコードタイプのレコードID
－
PIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。

Period - Minute Drawer (Day)
PIレコードタイプのレコードIDごとに，分単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（日数）を0～366の整数で指定できる。

Period - Hour Drawer (Day)
PIレコードタイプのレコードIDごとに，時間単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（日数）を0～366の整数で指定できる。

Period - Day Drawer (Week)
PIレコードタイプのレコードIDごとに，日単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（週の数）を0～522の整数で指定できる。

Period - Week Drawer (Week)
PIレコードタイプのレコードIDごとに，週単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（週の数）を0～522の整数で指定できる。

Period - Month Drawer (Month)
PIレコードタイプのレコードIDごとに，月単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（月の数）を0～120の整数で指定できる。

Period - Year Drawer (Year)
PIレコードタイプのレコードIDごとに，年単位のパフォーマンスデータの保存期間が表示される。

Product Detail - PDレコードタイプのレコードID
Period (Day)
PDレコードタイプのレコードIDごとに，パフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（日数）を0～366の整数で指定できる。

Product Log - PLレコードタイプのレコードID
Period (Day)
PLレコードタイプのレコードIDごとに，パフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（日数）を0～366の整数で指定できる。

Disk Usage
－
各データベースで使用されているディスク容量が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティには，プロパティを表示した時点でのディスク使用量が表示される。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Product Interval
PIレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

Product Detail
PDレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

Product Alarm
PAレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。PFM - Agent for Service Responseでは使用しない。

Product Log
PLレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。PFM - Agent for Service Responseでは使用しない。

Total Disk Usage
データベース全体で使用されるディスク容量が表示される。

Configuration
－
Agent Storeサービスのプロパティが表示される。

Store Version
Storeデータベースのバージョンが表示される。

Storeバージョン1.0の場合
「1.0」

Storeバージョン2.0の場合
「2.0」

（凡例）

－：該当しない

付録E.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

PFM - Agent for Service ResponseのAgent Collectorサービスのプロパティ一覧を次の表に示します。

表E-2　PFM - Agent for Service ResponseのAgent Collectorサービスのプロパティ一覧

フォルダ名
プロパティ名
説明

－
First Registration Date
サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示される。

Last Registration Date
サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示される。

Data Model Version
データモデルのバージョンが表示される。

General
－
ホスト名やフォルダなどの情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Directory
サービスの動作するカレントフォルダ名が表示される。

Host Name
サービスが動作する物理ホスト名が表示される。

Process ID
サービスのプロセスIDが表示される。

Physical Address
サービスが動作するホストのIPアドレスおよびポート番号が表示される。

User Name
サービスプロセスを実行したユーザー名が表示される。

Time Zone
サービスで使用されるタイムゾーンが表示される。

System
－
サービスが起動されているOSの，OS情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

CPU Type
CPUの種類が表示される。

Hardware ID
ハードウェアIDが表示される。

OS Type
OSの種類が表示される。

OS Name
OS名が表示される。

OS Version
OSのバージョンが表示される。

Network Services
－
Performance Management通信共通ライブラリについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Build Date
Agent Collectorサービスの作成日が表示される。

INI File
jpcns.iniファイルの格納フォルダ名が表示される。

Network Services
Service
－
サービスについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Description
ホスト名やサービス種別などサービスの追加情報が表示される。

Local Service Name
サービスIDが表示される。

Remote Service Name
Agent Collectorサービスが接続するAgent StoreサービスのサービスIDが表示される。

AH Service Name
同一ホストにあるAction HandlerサービスのサービスIDが表示される。

JP1 Event Configurations
－
JP1イベントの発行条件を設定する。

各サービス
Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス，Action Handlerサービス，およびStatus Serverサービスのリスト項目から「Yes」または「No」を選択し，サービスごとにJP1システムイベントを発行するかどうかを指定する。

JP1 Event Send Host
JP1/Baseの接続先イベントサーバ名を指定する。ただし，Action Handlerサービスと同一マシンの論理ホストまたは物理ホストで動作しているイベントサーバだけ指定できる。指定できる値は0～255バイトの半角英数字および「.」「-」で，範囲外の値が指定された場合は，省略されたと仮定する。値が省略された場合は，Action Handlerサービスが動作するホストをイベント発行元ホストとして使用する。「localhost」が指定された場合は，物理ホストが指定されたものと仮定する。

Monitoring Console Host
JP1/IM - Managerのモニター起動でPFM - Web Consoleのブラウザーを起動する場合，起動させるPFM - Web Consoleホストを指定する。指定できる値は0～255バイトの半角英数字および「.」「-」で，範囲外の値が指定された場合は，省略されたと仮定する。値が省略された場合は，接続先のPFM - Managerホストを仮定する。

Monitoring Console Port
起動するPFM - Web Consoleのポート番号（httpリクエストポート番号）を指定する。指定できる値は1～65535で，範囲外の値が指定された場合は，省略されたと仮定する。値が省略された場合は，20358が設定される。

JP1 Event Configurations
Alarm
JP1 Event Mode
アラームの状態が変化した時に，JP1システムイベントとJP1ユーザーイベントのどちらのイベントを発行するか設定する。

JP1 User Event：JP1ユーザーイベントを発行する

JP1 System Event：JP1システムイベントを発行する

Detail Records
－
PDレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示される。

Detail Records
レコードID※1
－
レコードのプロパティが格納されている。

Description
レコードの説明が表示される。このプロパティは変更できない。

Log
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，レコードをStoreデータベースに記録するかどうかを指定する。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録される。

Collection Interval
データの収集間隔を指定する。指定できる値は0～2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できる。なお，0と指定した場合は0秒となり，データは収集されない。

Collection Offset
データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0～32,767秒の1秒単位で指定できる。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値によらないで，Collection Intervalと同様の時間となる。

LOGIF
レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。PFM - Web Consoleの［サービス階層］タブで表示されるサービスのプロパティ画面の，下部フレームの［LOGIF］をクリックすると表示される［ログ収集条件設定］ウィンドウで作成した条件式（文字列）が表示される。

Interval Records
－
PIレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示される。

Interval Records
レコードID※1
－
レコードのプロパティが格納されている。

Description
レコードの説明が表示される。このプロパティは変更できない。

Log
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，レコードをStoreデータベースに記録するかどうかを指定する。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録される。

Collection Interval
データの収集間隔を指定する。指定できる値は0～2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できる。なお，0と指定した場合は0秒となり，データは収集されない。

Collection Offset
データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0～32,767秒の1秒単位で指定できる。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値によらないで，Collection Intervalと同様の時間となる。

LOGIF
レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。PFM - Web Consoleの［サービス階層］タブで表示されるサービスのプロパティ画面の，下部フレームの［LOGIF］をクリックすると表示される［ログ収集条件設定］ウィンドウで作成した条件式（文字列）が表示される。

Log Records
Description
レコードの説明が表示される。
このプロパティは変更できない。

Log
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，レコードをStoreデータベースに記録するかどうかを指定する。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録される。

Collection Interval
データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0～32,767秒の1秒単位で指定できる。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値によらないで，Collection Intervalと同様の時間となる。

Collection Offset
データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0～32,767秒の1秒単位で指定できる。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値によらないで，Collection Intervalと同様の時間となる。

LOGIF
レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。PFM - Web Consoleの［サービス階層］タブで表示されるサービスのプロパティ画面の，下部フレームの［LOGIF］をクリックすると表示される［ログ収集条件設定］ウィンドウで作成した条件式（文字列）が表示される。

Agent Configuration
－
データ補間やプローブの設定に関するレコードのプロパティが格納されている。

Agent Configuration
Agent
－
データ補間に関するレコードのプロパティが格納されている。

Data Interpolation
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，パフォーマンスデータが格納されない場合に直前のデータで補間するかどうかを指定する。「Yes」を選択すると，パフォーマンスデータが格納されない場合に直前のデータで補間される。

Probe
－
プローブに関するレコードのプロパティが格納されている。

Use Probe
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，
Agent Collectorサービスの起動時にProbe Daemonを起動するかどうかを指定する。「Yes」を選択すると，Agent Collectorサービスの起動時にProbe Daemonを起動する。「No」を選択すると，Agent Collectorサービスの起動時にProbe Daemonを起動しない。また，「Yes」を選択したときに，Probe Daemonが停止していれば起動する。「No」を選択したときに，Probe Daemonが起動していれば停止する。

Reload
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，計測条件登録ファイルを再読み込みするかを指定する。「Yes」を選択すると，計測条件登録ファイルが再読み込みされる。

Probe Status
Probe Daemonの動作状態として次のどれかが表示される。

Active

Probe Daemonが開始，または停止処理中。

Inactive

Probe Daemonが停止，または開始処理中。

Unknown

Unknown状態の取得に失敗。

Reloading

Reload処理中。

IE Probe Status
IE Probe Daemonの動作状態として次のどれかが表示される。

Active

IE Probe Daemonが開始，または停止処理中。

Inactive

IE Probe Daemonが停止，または開始処理中。

Unknown

Unknown状態の取得に失敗。

Reloading

Reload処理中。

Initial
タスクを追加したが，プロパティが入力されていないタスクの数が表示される。

Invalid
タスクのプロパティに不正な値が入力されているタスクの数が表示される。

Valid
タスクのプロパティを更新したタスクの数が表示される。有効にするには計測条件登録ファイルを再読み込みする必要がある。

Deleted
削除したタスクの数が表示される。有効にするには計測条件登録ファイルを再読み込みする必要がある。

Applied
計測条件登録ファイルに登録されているタスクの数が表示される。

Probe/Task List※2
－
計測条件に関するレコードのプロパティが格納されている。

Probe/ADD OR DELETE A TASK※3
－
計測条件の追加，削除を設定するレコードのプロパティが格納されている。

New Task ID
計測条件IDを指定する。

New Task Protocol
次のリスト項目から選択し，新規に作成するタスクのプロトコルを指定する。

HTTP

HTTPS

SMTP

POP3

IMAP4

DNS

DHCP

FTP

TCP

WEBTRANS

USERSERV

Delete A Task
削除するタスクを指定する。削除しない場合は，「None」を選択する。

Reserved
システム内部で使用している。ユーザーは使用できない。

Restart Configurations
－
PFMサービス自動再起動の条件を設定する。PFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-50以降の場合に設定できる。PFMサービス自動再起動機能については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照のこと。

Restart when Abnormal Status
Status ServerサービスがAction Handlerサービス，Agent Collectorサービス，およびAgent Storeサービスの状態を正常に取得できない場合にサービスを自動再起動するかどうかを設定する。

Restart when Single Service Running
Agent StoreサービスとAgent Collectorサービスのどちらかしか起動していない場合にサービスを自動再起動するかどうかを設定する。

Restart Configurations
Action Handler
Auto Restart
Action Handlerサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Auto Restart - Interval (Minute)
自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を分単位で設定する。

Auto Restart - Repeat Limit
自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を設定する。

Scheduled Restart
Action Handlerサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Scheduled Restart - Interval
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を設定する。

Scheduled Restart - Interval Unit
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の単位を設定する。

Scheduled Restart - Origin - Year
再起動する年を1971～2035の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Month
再起動する月を1～12の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Day
再起動する日を1～31の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Hour
再起動する時間（時）を0～23の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Minute
再起動する時間（分）を0～59の整数で指定できる。

Agent Collector
Auto Restart
Agent Collectorサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Auto Restart - Interval (Minute)
自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を分単位で設定する。

Auto Restart - Repeat Limit
自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を設定する。

Scheduled Restart
Agent Collectorサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Scheduled Restart - Interval
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を設定する。

Scheduled Restart - Interval Unit
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の単位を設定する。

Scheduled Restart - Origin - Year
再起動する年を1971～2035の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Month
再起動する月を1～12の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Day
再起動する日を1～31の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Hour
再起動する時間（時）を0～23の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Minute
再起動する時間（分）を0～59の整数で指定できる。

Agent Store
Auto Restart
Agent Storeサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Auto Restart - Interval (Minute)
自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を分単位で設定する。

Auto Restart - Repeat Limit
自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を設定する。

Scheduled Restart
Agent Storeサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Scheduled Restart - Interval
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を設定する。

Scheduled Restart - Interval Unit
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の単位を設定する。

Scheduled Restart - Origin - Year
再起動する年を1971～2035の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Month
再起動する月を1～12の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Day
再起動する日を1～31の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Hour
再起動する時間（時）を0～23の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Minute
再起動する時間（分）を0～59の整数で指定できる。

（凡例）

－：該当しない

注※1

フォルダ名には，データベースIDを除いたレコードIDが表示されます。各レコードのレコードIDについては，「9.　レコード」を参照してください。

注※2

「Probe」フォルダの下位のTask Listフォルダを示します。このフォルダに格納されているプロパティの詳細については，「表E-3　計測条件に関するプロパティ一覧」を参照してください。

注※3

「Probe」フォルダの下位のADD OR DELETE A TASKフォルダを示します。このフォルダに格納されているプロパティの詳細については，「表E-3　計測条件に関するプロパティ一覧」を参照してください。

PFM - Agent for Service ResponseのAgent Collectorサービスのプロパティのうち，計測条件に関するプロパティは，次の「/Agent Configuration/Probe/Task List」フォルダに格納されています。

計測条件に関するプロパティの一覧を次の表に示します。

表E-3　計測条件に関するプロパティ一覧

フォルダ名※1
プロパティ名
XMLタグ※2
説明

XXX_[0-9]+
－
－
XXXは，「HTTP」，「HTTPS」，「SMTP」，「POP3」，「IMAP4」，「DNS」，「DHCP」，「FTP」，「TCP」，「WEBTRANS」，「USERSERV」のどれかの文字列が表示される。
Task ID，Status，Task Label，Interval，Timeoutの各プロパティは，計測対象のサービスに依存しない共通のプロパティ※1。

Task ID
<TASKID>
計測条件IDが表示される。

Status
－
タスクの状態プロパティの設定状況およびProbe Daemonへの反映状況として次のどれかが表示される。

Applied

設定がProbe Daemonに反映されている状態。

Deleted

削除が指定されたが，Probe Daemonには反映されていない状態。

Initial

タスクが新規に作成されてから，初めに［OK］ボタンがクリックされるまでの間の状態。

Invalid

不正な値が設定されたプロパティがある状態。「Invalid」に続く大括弧内に，不正なプロパティの名称がコンマで区切られて表示される。

Valid

必要なプロパティがすべて正しく入力されているが，設定の変更をProbe Daemonに反映していない状態。

Task Label
<TASKLABEL>
タスクに任意のラベル名を付与する場合に指定する。ほかの計測条件と重複しない一意の名前にすることを推奨する。
ラベル名は，各レコードのMeasurement Condition Nameフィールドに格納される。ラベル名には「,（コンマ）」，「"（ダブルクォーテーション）」は使用できない。PFM - Web Consoleのバージョンが08-50以降の場合，日本語（マルチバイト文字）も使用できる。
空文字列を指定した場合，計測条件ラベル定義ファイルで指定した値がラベル名になる。なお，計測条件ラベル定義ファイルで指定したラベル名はプロパティとして確認できない。

Interval
<INTERVAL>
繰り返し計測をする場合の計測間隔を秒単位で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。Timeoutプロパティで指定する値（タイムアウト時間）より大きい値を指定する。

Timeout
<TIMEOUT>
タイムアウト時間（1回の計測が終了するまでの最大時間）を秒単位で指定する。Intervalプロパティの値より大きい値を指定した場合は，Intervalプロパティの値がタイムアウト時間になる。

HTTP_[0-9]+
－
－
HTTPサービスの計測に関するプロパティが格納されている。

URL
<URL>
計測対象のWebページのURLを255バイト以内の半角文字で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。
プロトコル識別子（http://）は含めない。ポート番号は省略できる。ポート番号を省略した場合，80番ポートが使用される。

Method
<POST>※3
リクエストメソッドを表示する。デフォルトはGET。リクエストメソッドはPFM - Web Consoleからは変更できないため，POSTメソッドを使用する場合，計測条件登録ファイルを直接編集するか，Webトランザクションとして定義する。
POSTメソッドで送信する文字列（計測条件登録ファイルに記述した<MESSAGE_BODY>タグの値）は，PFM - Web Consoleから確認できない。また，計測条件登録ファイルに<MESSAGE_BODY>が指定されていても，値は検証されない。

Depth
<DEPTH>
埋め込みリソース・フレームを取得する深さを1～100の半角数字で指定する。深さとは，計測対象のWebページ中に含まれるリソースとフレームのうち，ダウンロードするリソースとフレームのWebページ中の深さを表す。次に例を示す。

1を指定する場合

Webページ本体だけをダウンロードする。

2を指定する場合

Webページ本体に加えて，そのページに埋め込まれているリソースやフレームをダウンロードする。

3以上を指定する場合

Webページ本体，そのページに埋め込まれているリソースやフレーム，そのフレームに埋め込まれているリソースやフレーム・・・のように，取得したフレームの中に埋め込まれている情報の取得を，指定した数に対応するだけ繰り返しダウンロードする。フレームの中に何も埋め込まれていなければ，それ以上の取得は繰り返さない。

埋め込まれているリソースやフレームの詳細については，「9.　レコード」の「HTTP」を参照。

Web Auth
<WEB_AUTH>
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，Web認証を行うかを指定する。

Web Username
<WEB_USERNAME>
Web認証に使用するユーザー名を64バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。
Web Authプロパティが「Yes」の場合，必ず入力する。Web Authプロパティが「No」の場合，無効になる。

Proxy
<PROXY>
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，プロキシを利用するかを指定する。

Proxy Hostname
<PROXY_HOSTNAME>
プロキシサーバのホスト名またはIPアドレスを255バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。
Proxyプロパティが「Yes」の場合，必ず入力する。Proxyプロパティが「No」の場合，無効になる。

Proxy Port
<PROXY_PORT>
プロキシサーバのポート番号を1～65,535の半角数字で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。
Proxyプロパティが「Yes」の場合，必ず入力する。Proxyプロパティが「No」の場合，無効になる。

Proxy Auth
－
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，プロキシ認証を行うかを指定する。
Proxyプロパティが「No」の場合，無効になる。

Proxy Username
<PROXY_USERNAME>
プロキシ認証に使用するユーザー名を64バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。
Proxy Authプロパティが「Yes」の場合，必ず入力する。Proxy Authプロパティが「No」の場合，無効になる。

HTTPS_[0-9]+
－
－
HTTPSサービスの計測に関するプロパティが格納されている。

URL
<URL>
計測対象のWebページのURLを255バイト以内の半角文字で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。
プロトコル識別子（https://）は含めない。ポート番号は省略できる。ポート番号を省略した場合，80番ポートが使用される。

Method
<POST>※3
リクエストメソッドを表示する。デフォルトはGET。リクエストメソッドはPFM - Web Consoleからは変更できないため，POSTメソッドを使用する場合，計測条件登録ファイルを直接編集するか，Webトランザクションとして定義する。
POSTメソッドで送信する文字列は，PFM - Web Consoleから確認できない。

Depth
<DEPTH>
埋め込みリソース・フレームを取得する深さを1～100の半角数字で指定する。深さとは，計測対象のWebページ中に含まれるリソースとフレームのうち，ダウンロードするリソースとフレームのWebページ中の深さを表す。次に例を示す。

1を指定する場合

Webページ本体だけをダウンロードする。

2を指定する場合

Webページ本体に加えて，そのページに埋め込まれているリソースやフレームをダウンロードする。

3以上を指定する場合

Webページ本体，そのページに埋め込まれているリソースやフレーム，そのフレームに埋め込まれているリソースやフレーム・・・のように，取得したフレームの中に埋め込まれている情報の取得を，指定した数に対応するだけ繰り返しダウンロードする。フレームの中に何も埋め込まれていなければ，それ以上の取得は繰り返さない。

埋め込まれているリソースやフレームの詳細については，「9.　レコード」の「HTTPS」を参照。

Web Auth
<WEB_AUTH>
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，Web認証を行うかを指定する。

Web Username
<WEB_USERNAME>
Web認証に使用するユーザー名を64バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。
Web Authプロパティが「Yes」の場合，必ず入力する。Web Authプロパティが「No」の場合，無効になる。

Proxy
<PROXY>
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，プロキシを利用するかを指定する。

Proxy Hostname
<PROXY_HOSTNAME>
プロキシサーバのホスト名またはIPアドレスを255バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。
Proxyプロパティが「Yes」の場合，必ず入力する。Proxyプロパティが「No」の場合，無効になる。

Proxy Port
<PROXY_PORT>
プロキシサーバのポート番号を1～65,535の半角数字で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。
Proxyプロパティが「Yes」の場合，必ず入力する。Proxyプロパティが「No」の場合，無効になる。

Proxy Auth
－
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，プロキシ認証を行うかを指定する。
Proxyプロパティが「No」の場合，無効になる。

Proxy Username
<PROXY_USERNAME>
プロキシ認証に使用するユーザー名を64バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。
Proxy Authプロパティが「Yes」の場合，必ず入力する。Proxy Authプロパティが「No」の場合，無効になる。

SSL Auth Ignore
<SSL_AUTH_IGNORE>
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，SSLのサーバ認証で失敗しても，そのまま計測を続行するかを指定する。
「Yes」を選択すると，SSLのサーバ認証失敗時も，計測は続行される。

Client Auth
<CLIENT_AUTH>
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，クライアント認証をするかを指定する。

Client Certification File
<CLIENT_CERT_FILE>
クライアント証明書と秘密鍵を格納したファイルを255バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥cert配下に格納したファイルのファイル名を指定する。パスは含めない。ファイルは，Base64 エンコードのX.506 形式に変換しておく必要がある。PFM - Web Consoleのバージョンが08-50以降の場合，日本語（マルチバイト文字）も使用できる。

SMTP_[0-9]+
－
－
SMTPサービスの計測に関するプロパティが格納されている。

Hostname
<HOSTNAME>
SMTPサーバのホスト名またはIPアドレスを255バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。

Port
<PORT>
SMTPサーバのポート番号を1～65,535の半角数字で指定する。

Message Size
<MSG_SIZE>
計測用メールの本文サイズ（バイト）を0～10,000の半角数字で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。

Destination Mail Address
<DST_MAIL_ADDR>
計測用メールの宛先メールアドレスを一つだけ，256バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。

Source Mail Address
<SRC_MAIL_ADDR>
計測用メールの発信元メールアドレスを256バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。

POP3 Auth
<POP3_AUTH>
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，POP3認証（POP before SMTP）を実行するかを指定する。

POP3 Hostname
<POP3_HOSTNAME>
POP3サーバのホスト名またはIPアドレスを255バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。
POP3 Authプロパティが「Yes」の場合，必ず入力する。POP3 Authプロパティが「No」の場合，無効になる。

POP3 Port
<POP3_PORT>
POP3サーバのポート番号を1～65,535の半角数字で指定する。
POP3 Authプロパティが「Yes」の場合，必ず入力する。POP3 Authプロパティが「No」の場合，無効になる。

POP3 Username
<POP3_USERNAME>
POP3認証に使用するユーザー名を40バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。
POP3 Authプロパティが「Yes」の場合，必ず入力する。POP3 Authプロパティが「No」の場合，無効になる。

POP3_[0-9]+
－
－
POP3サービスの計測に関するプロパティが格納されている。

Hostname
<HOSTNAME>
POP3サーバのホスト名またはIPアドレスを255バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。

Port
<PORT>
POP3サーバのポート番号を1～65,535の半角数字で指定する。

Username
<USERNAME>
POP3サービスで使用するユーザー名を40バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。

Delete Mail
<NON_DELETE_MAIL>
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，読み込んだメールを削除するかを指定する。

IMAP4_[0-9]+
－
－
IMAP4サービスの計測に関するプロパティが格納されている。

Hostname
<HOSTNAME>
IMAP4サーバのホスト名またはIPアドレスを255バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。

Port
<PORT>
IMAP4サーバのポート番号を1～65,535の半角数字で指定する。

Username
<USERNAME>
IMAP4サービスで使用するユーザー名を64バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。

Delete Mail
<DELETE_MAIL>
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，読み込んだメールを削除するかを指定する。

DNS_[0-9]+
－
－
DNSサービスの計測に関するプロパティが格納されている。

IP Address
<IPADDRESS>
DNSサーバのIPアドレスを15バイト以内で指定する。IPアドレスだけを受け付け，DNS名は受け付けない。デフォルトでは何も指定されていない。

Port
<PORT>
DNSサーバのポート番号を1～65,535の半角数字で指定する。

Query
<QUERY>
検索対象のホスト名を255バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。

Retry
<RETRY>
リトライ回数を1～5の半角数字で指定する。ここで指定したリトライ回数と，共通のプロパティであるTimeoutプロパティで指定したタイムアウト時間から，リトライタイムアウト時間が計算され，自動的に設定される。計算式を次に示す。

リトライタイムアウト時間＝

タイムアウト時間÷（リトライ回数+1）

DHCP_[0-9]+
－
－
DHCPサーバの計測に関するプロパティが格納されている。

Hostname
<HOSTNAME>
DHCPサーバのホスト名またはIPアドレスを255バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。

Port
<PORT>
DHCPサーバのポート番号を1～65,535の半角数字で指定する。

Probe Port
<PROBE_PORT>
計測条件で使用するDHCPクライアントとなるプローブのポート番号を，1～65,535の半角数字で指定する。

Accept Offer
<NON_ACCEPT_OFFER>※4
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，DHCPサーバから割り当てられたIPアドレスを受理するか指定する。

FTP_[0-9]+
－
－
FTPサービスの計測に関するプロパティが格納されている。

Hostname
<HOSTNAME>
FTPサーバのホスト名またはIPアドレスを255バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。

Port
<PORT>
FTPサーバのポート番号を1～65,535の半角数字で指定する。

Username
<USERNAME>
FTPサービスで使用するユーザー名を64バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。

Direction
<TRANS_DIRECTION>
ファイルを転送する方向を指定する。サーバへファイルを転送する場合は「UPLOAD」を，サーバからファイルを転送する場合は「DOWNLOAD」を選択する。
計測用の転送ファイルはあらかじめ次のフォルダに格納しておく必要がある。

UPLOAD の場合：

インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥probedata¥ftp

DOWNLOADの場合：

指定したアカウントのホームディレクトリ下

File
<FILE_NAME>
転送するファイル名を32バイト以内の半角文字列で指定する。PFM - Web Consoleのバージョンが08-50以降の場合，日本語（マルチバイト文字）も使用できる。デフォルトでは何も指定されていない。

Connection Mode
<PASSIVE>※5
リスト項目から「ACTIVE」または「PASSIVE」を選択し，接続モードを指定する。接続モードに対応したコネクション確立方法を次に示す。

ACTIVEモードの場合：

FTPサーバから，ファイル転送用のコネクション要求を行う。

PASSIVEモードの場合：

FTPプローブから，ファイル転送用のコネクション要求を行う。

TCP_[0-9]+
－
－
TCPサービスの計測に関するプロパティが格納されている。

Hostname
<HOSTNAME>
TCPサーバのホスト名またはIPアドレスを255バイト以内の半角文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。

Port
<PORT>
TCPサーバのポート番号を1～65,535の半角数字で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。

WEBTRANS_[0-9]+
－
－
Webトランザクション計測に関するプロパティが格納されている。

Filename
<TRANSACTION_FILE>
Webトランザクションファイル名を指定する。デフォルトでは何も指定されていない。
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥webtransに格納されている，拡張子が.xmlのファイルを指定する。パスは含めない。大文字・小文字は区別されない。PFM - Web Consoleのバージョンが08-50以降の場合，日本語（マルチバイト文字）も使用できる。

Transaction
<TRANSACTION_NAME>
Webトランザクション名を255バイト以内の文字列で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。
「|（ストローク）」は使用できない。PFM - Web Consoleのバージョンが08-50以降の場合，日本語（マルチバイト文字）も使用できる。

USERSERV_[0-9]+
－
－
ユーザー定義サービスの計測に関するプロパティが格納されている。

User Service ID
<USER_SERVICE_ID>
コマンド登録ファイルに登録した，ユーザー定義サービスIDを1～100の半角数字で指定する。デフォルトでは何も指定されていない。

IESCENA_[0-9]+
－
－
IEシナリオ計測に関するプロパティが格納されている。

Filename
<IESCENA_FILE>
IEシナリオファイル名を指定する。
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥iescenaに格納されている，拡張子が.xmlのファイルを指定する。パスは含めない。大文字・小文字は区別されない。PFM - Web Consoleのバージョンが08-50以降の場合，日本語（マルチバイト文字）も使用できる。

（凡例）

－：該当しない

注※1

「/Agent Configuration/Probe/Task List」フォルダ内のフォルダ名です。

「[0-9]+」はフォルダ名の該当個所に「一つ以上の数字」が入ることを指します。この数字は，タスク作成時にタスクIDとして指定した数字です。

例えば，タスクIDが「100」のWebトランザクションの計測に関するプロパティは次のように表示されます。

注※2

計測条件登録ファイルで，プロパティの定義に使用しているタグです。

注※3

設定値がPOSTの場合，<POST>タグで定義されます。設定値がGETの場合，タグは省略されます。

注※4

設定値がNoの場合，<NON_ACCEPT_OFFER>タグで定義されます。設定値がYesの場合，タグは省略されます。

注※5

設定値がPassiveの場合，<PASSIVE>タグで定義されます。設定値がActiveの場合，タグは省略されます。

付録F　ファイルおよびフォルダ一覧

ここでは，PFM - Agent for Service Responseのファイルおよびフォルダ一覧を記載します。

Performance Managementのインストール先フォルダは任意です。デフォルトのインストール先フォルダは次のとおりです。

Windows Server 2003 (x64)，64ビット版のWindows Server 2008の場合

システムドライブ¥Program Files(x86)¥Hitachi¥jp1pc¥

上記以外の場合

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥jp1pc¥

PFM - Agent for Service Responseのファイルおよびフォルダ一覧を次の表に示します。

表F-1　PFM - Agent for Service Responseのファイルおよびフォルダ一覧

フォルダ名 | ファイル名 | 説明
インストール先フォルダ¥agtv¥ | － | PFM - Agent for Service Responseのルートフォルダ
readme.txt | README.TXT（日本語）
*.* | PFM - Agent for Service Response各種ファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥agent¥ | － | Agent Collectorサービスのルートフォルダ
jpcagt.ini | Agent Collectorサービス設定ファイル
jpcagt.ini.model | Agent Collectorサービス設定ファイルのモデルファイル
jpcagtv.exe | Agent Collectorサービス実行プログラム
インストール先フォルダ¥agtv¥agent¥log¥ | － | Agent Collectorサービス内部ログファイル格納フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥lib¥ | － | メッセージカタログ格納フォルダ
jpcagtvmsg.dll | PFM - Agent for Service Responseメッセージカタログファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥ | － | Probe DaemonおよびIE Probe Daemonサービスのルートフォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥bin¥ | － | Probe Daemonのバイナリ・コマンド格納フォルダ
esplastresult.exe | 計測結果の参照コマンド
esprobed.exe | Probe Daemonサービス実行プログラム
esppasswd.exe | パスワードの登録・変更・削除コマンド
espstatus.exe | Probe Daemonの状態確認コマンド
espsvc.exe | Probe Daemonのサービスコマンド
espwebrec.exe | Web Recorder
jpcviemd.exe | IEプローブマスタデーモン
jpcvieprobed.exe | IEプローブ計測用デーモン
jpcvierec.exe | IE Recorder
jpcviesvc.exe | IE Probe Daemonのサービスコマンド
jpcviebrwsctrl.dll | IE 共通ブラウザコントロール
jpcviectrl.dll | IE 共通ユーザーコントロール
jpcvieopctrl.dll | IE 共通操作データコントロール
jpcvieparts.dll | IE 共通マネージ部品ライブラリ
jpcviexml.dll | IE 共通XML処理部品ライブラリ
jpcvumcommon.dll | IE 共通ログ制御ライブラリ
jpcvumiecom.dll | IE 共通COM処理ライブラリ
jpcvumiehook.dll | IE 共通ダイアログ制御ライブラリ
jpcvumiemsg.dll | IE 共通アンマネージ部品ライブラリ
JpcvUmPrbPipe.dll | Collector / IEプローブ共通パイプ制御ライブラリ
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥cert¥ | － | 証明書格納フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥conf¥ | － | 定義ファイル格納フォルダ
esp.conf | Probe動作条件定義ファイル
espras.conf | RAS動作定義ファイル
esptasklabel.conf | 計測条件ラベル定義ファイル
wr.conf | WebRecorder動作条件定義ファイル
jpcvieprobed.conf | IE Probe動作条件定義ファイル
jpcvierec.conf | IE Recorder動作条件定義ファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥log¥ | － | ログファイル格納フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥passwd¥ | － | パスワードファイル格納フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥probedata¥ | － | Probe Daemon作業フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥probedata¥ftp¥ | － | FTP計測用一時ファイル格納フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥probedata¥http¥ | － | HTTP（S）計測用一時ファイル格納フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥probedata¥webtrans¥ | － | Webトランザクション計測時のHTMLファイル出力フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥probedata¥iescena¥ | － | IEシナリオ計測時のHTMLファイル出力フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥probedata¥iescena¥ieprobed_計測条件ID¥ | － | 計測条件別IEシナリオ計測時のHTMLファイル出力フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥report¥ | － | Probe Daemonのレポート格納フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥task¥ | － | Probe Daemonの計測条件登録ファイル格納フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥task¥esp¥ | － | Probe Daemonの計測条件を格納するフォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥tmp¥ | － | Probe Daemonの一時ファイル格納フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥user¥ | － | Probe Daemonのユーザー定義コマンド格納フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥usertools¥ | － | Probe Daemonのサンプルファイル格納フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥webtrans¥ | － | Probe DaemonのWebトランザクションファイル格納フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥probe¥iescena¥ | － | IE Probe DaemonのIEシナリオファイル格納フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥store¥ | － | Agent Storeサービスのルートフォルダ
*.DB | パフォーマンスデータファイル
*.IDX | パフォーマンスデータファイルのインデックスファイル
*.LCK | パフォーマンスデータファイルのロックファイル
jpcsto.ini | Agent Storeサービス設定ファイル
jpcsto.ini.model | Agent Storeサービス設定ファイルのモデルファイル
*.DAT | データモデル定義ファイル
インストール先フォルダ¥agtv¥store¥backup¥ | － | 標準のデータベースバックアップ先フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥store¥partial¥ | － | 標準のデータベースの部分バックアップ先フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥store¥dump¥ | － | 標準のデータベースエクスポート先フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥store¥import¥ | － | 標準のデータベースインポート先フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥store¥log¥ | － | Agent Storeサービス内部ログファイル格納フォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥store¥STPD¥ | － | PDデータベース固有のフォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥store¥STPI¥ | － | PIデータベース固有のフォルダ
インストール先フォルダ¥agtv¥store¥STPL¥ | － | PLデータベース固有のフォルダ
インストール先フォルダ¥auditlog¥ | － | 動作ログファイルの標準の出力フォルダ
jpcauditn.log※ | 動作ログファイル
インストール先フォルダ¥setup¥ | － | セットアップファイル格納フォルダ
jpcagtvu.Z | PFM - Agentセットアップ用アーカイブファイル（UNIX）
jpcagtvw.EXE | PFM - Agentセットアップ用アーカイブファイル（Windows）
インストール先フォルダ¥setup¥alarm¥ | － | アラームテーブル復旧用格納フォルダ
インストール先フォルダ¥setup¥extract¥ | － | セットアップファイル展開フォルダ
システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥spool¥ | － | 統合トレースログフォルダ

（凡例）

－：該当しない

注※

nは数値です。ログファイル数は，jpccomm.iniファイルで変更できます。

付録G　移行手順と移行時の注意事項

PFM - Agent for Service Responseをバージョンアップするには，PFM - Agent for Service Responseを上書きインストールします。インストールの操作の詳細については，「2.　インストールとセットアップ」を参照してください。

注意

バージョンアップする際には，古いバージョンのPFM - Agent for Service Responseをアンインストールしないでください。アンインストールすると，古いバージョンで作成したパフォーマンスデータなども一緒に削除されてしまうため，新しいバージョンで使用できなくなります。

PFM - Agent for Service Responseを上書きインストールすると，次の項目が自動的に更新されます。
・Agent StoreサービスのStoreデータベースファイル
・iniファイル

クラスタシステムの運用中にPFM - Agent for Service Response 08-00をバージョンアップする場合，共有ディスク上に計測条件登録ファイルをコピーしておく必要があります。詳細については，「5.3.4　セットアップ」を参照してください。

付録H　バージョン互換

PFM - Agentには，製品のバージョンのほかに，データモデルのバージョンがあります。

データモデルは，上位互換を保っているため，古いバージョンで定義したレポートの定義やアラームの定義は，新しいバージョンのデータモデルでも使用できます。

PFM - Agent for Service Responseのバージョンの対応を次の表に示します。

表H-1　PFM - Agent for Service Responseのバージョン対応表

PFM - Agent for Service Responseのバージョン | データモデルのバージョン | 監視テンプレートのアラームテーブルのバージョン
08-00 | 4.0 | 8.00
08-50 | 4.0 | 8.00
09-00 | 5.0 | 09.00

PFM - Agent for Service Responseの場合，PFM - Web Consoleの画面の［アラーム階層］に，使用中のPerformance Managementシステムにはないバージョンのアラームテーブルが表示されることがあります。Performance Managementシステムで使用しているアラームテーブルのバージョンおよびバージョンの互換性をご確認の上，使用してください。

バージョン互換については，マニュアル「JP1/Performance Management設計・構築ガイド」の，付録に記載されているバージョン互換を参照してください。

付録I　動作ログの出力

Performance Managementの動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

例えば，PFMサービスの起動・停止時や，PFM - Managerとの接続状態の変更時に動作ログに出力されます。

動作ログは，PFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-10以降の場合に出力できます。

動作ログは，CSV形式で出力されるテキストファイルです。定期的に保存して表計算ソフトで加工することで，分析資料として利用できます。

動作ログは，jpccomm.iniの設定によって出力されるようになります。ここでは，PFM - AgentおよびPFM - Baseが出力する動作ログの出力内容と，動作ログを出力するための設定方法について説明します。

＜この節の構成＞

付録I.1　動作ログに出力される事象の種別

付録I.2　動作ログの保存形式

付録I.3　動作ログの出力形式

付録I.4　動作ログを出力するための設定

付録I.1　動作ログに出力される事象の種別

動作ログに出力される事象の種別およびPFM - AgentおよびPFM - Baseが動作ログを出力する契機を次の表に示します。事象の種別とは，動作ログに出力される事象を分類するための，動作ログ内での識別子です。

表I-1　動作ログに出力される事象の種別

事象の種別
説明
PFM - AgentおよびPFM - Baseが出力する契機

StartStop
ソフトウェアの起動と終了を示す事象。

PFMサービスの起動・停止

スタンドアロンモードの開始・終了

ExternalService
JP1製品と外部サービスとの通信結果を示す事象。
異常な通信の発生を示す事象。
PFM - Managerとの接続状態の変更

ManagementAction
プログラムの重要なアクションの実行を示す事象。
ほかの監査カテゴリーを契機にアクションが実行されたことを示す事象。
自動アクションの実行

付録I.2　動作ログの保存形式

ここでは，動作ログのファイル保存形式について説明します。

動作ログは規定のファイル（カレント出力ファイル）に出力され，満杯になった動作ログは別のファイル（シフトファイル）として保存されます。動作ログのファイル切り替えの流れは次のとおりです。

動作ログは，カレント出力ファイル「jpcaudit.log」に順次出力されます。

カレント出力ファイルが満杯になると，その動作ログはシフトファイルとして保存されます。
シフトファイル名は，カレント出力ファイル名の末尾に数値を付加した名称です。シフトファイル名は，カレント出力ファイルが満杯になるたびにそれぞれ「ファイル名末尾の数値+1」へ変更されます。つまり，ファイル末尾の数値が大きいほど，古いログファイルとなります。

例

カレント出力ファイル「jpcaudit.log」が満杯になると，その内容はシフトファイル「jpcaudit1.log」へ保管されます。

カレント出力ファイルが再び満杯になると，そのログは「jpcaudit1.log」へ移され，既存のシフトファイル「jpcaudit1.log」は「jpcaudit2.log」へリネームされます。

なお，ログファイル数が保存面数（jpccomm.iniファイルで指定）を超えると，いちばん古いログファイルから削除されます。

カレント出力ファイルが初期化され，新たな動作ログが書き込まれます。

動作ログの出力要否，出力先および保存面数は，jpccomm.iniファイルで設定します。jpccomm.iniファイルの設定方法については，「付録I.4　動作ログを出力するための設定」を参照してください。

付録I.3　動作ログの出力形式

Performance Managementの動作ログには，監査事象に関する情報が出力されます。動作ログは，ホストごとに1ファイル出力されます。動作ログの出力先ホストは次のようになります。

サービスを実行した場合：実行元サービスが動作するホストに出力

コマンドを実行した場合：コマンドを実行したホストに出力

動作ログの出力形式，出力先，出力項目について次に説明します。

＜この項の構成＞

(1)　出力形式

(2)　出力先

(3)　出力項目

(4)　出力例

(1)　出力形式

CALFHM x.x,出力項目1=値1,出力項目2=値2,…,出力項目n=値n

(2)　出力先

インストール先フォルダ¥auditlog¥

動作ログの出力先は，jpccomm.iniファイルで変更できます。jpccomm.iniファイルの設定方法については，「付録I.4　動作ログを出力するための設定」を参照してください。

(3)　出力項目

出力項目には二つの分類があります。

共通出力項目
動作ログを出力するJP1製品が共通して出力する項目です。

固有出力項目
動作ログを出力するJP1製品が任意に出力する項目です。

(a)　共通出力項目

共通出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお，この表はPFM - Managerが出力する項目や内容も含みます。

表I-2　動作ログの共通出力項目

項番
出力項目
値
内容

項目名
出力される属性名

1
共通仕様識別子
－
CALFHM
動作ログフォーマットであることを示す識別子

2
共通仕様リビジョン番号
－
x.x
動作ログを管理するためのリビジョン番号

3
通番
seqnum
通し番号
動作ログレコードの通し番号

4
メッセージID
msgid
KAVExxxxx-x
製品のメッセージID

5
日付・時刻
date
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD※
動作ログの出力日時およびタイムゾーン

6
発生プログラム名
progid
JP1PFM
事象が発生したプログラムのプログラム名

7
発生コンポーネント名
compid
サービスID
事象が発生したコンポーネント名

8
発生プロセスID
pid
プロセスID
事象が発生したプロセスのプロセスID

9
発生場所
ocp:host

ホスト名

IPアドレス

事象が発生した場所

10
事象の種別
ctgry

StartStop

Authentication

ConfigurationAccess

ExternalService

AnomalyEvent

ManagementAction

動作ログに出力される事象を分類するためのカテゴリー名

11
事象の結果
result

Success（成功）

Failure（失敗）

Occurrence（発生）

事象の結果

12
サブジェクト識別情報
subj:pid
プロセスID
次のどれかの情報

ユーザー操作によって動作するプロセスID

事象を発生させたプロセスID

事象を発生させたユーザー名

ユーザーに1：1で対応づけられた識別情報

subj:uid
アカウント識別子（PFMユーザー/JP1ユーザー）

subj:euid
実効ユーザーID（OSユーザー）

（凡例）

－：なし。

注※

Tは日付と時刻の区切りです。

TZDはタイムゾーン指定子です。次のどれかが出力されます。

+hh:mm：UTCからhh:mmだけ進んでいることを示す。

-hh:mm：UTCからhh:mmだけ遅れていることを示す。

Z：UTCと同じであることを示す。

(b)　固有出力項目

固有出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお，この表はPFM - Managerが出力する項目や内容も含みます。

表I-3　動作ログの固有出力項目

項番
出力項目
値
内容

項目名
出力される属性名

1
オブジェクト情報
obj

PFM - AgentのサービスID

追加，削除，更新されたユーザー名（PFMユーザー）

操作の対象

obj:table
アラームテーブル名

obj:alarm
アラーム名

2
動作情報
op

Start（起動）

Stop（停止）

Add（追加）

Update（更新）

Delete（削除）

Change Password（パスワード変更）

Activate（有効化）

Inactivate（無効化）

Bind（バインド）

Unbind（アンバインド）

事象を発生させた動作情報

3
権限情報
auth

管理者ユーザー
Management

一般ユーザー
Ordinary

Windows
Administrator

UNIX
SuperUser

操作したユーザーの権限情報

auth:mode

PFM認証モード
pfm

JP1認証モード
jp1

OSユーザー
os

操作したユーザーの認証モード

4
出力元の場所
outp:host
PFM - Managerのホスト名
動作ログの出力元のホスト

5
指示元の場所
subjp:host

ログイン元ホスト名

実行ホスト名（jpctool alarm(jpcalarm)コマンド実行時だけ）

操作の指示元のホスト

6
自由記述
msg
メッセージ
アラーム発生時，および自動アクションの実行時に出力されるメッセージ

固有出力項目は，出力契機ごとに出力項目の有無や内容が異なります。出力契機ごとに，メッセージIDと固有出力項目の内容を次に説明します。

●PFMサービスの起動・停止（StartStop）

出力ホスト：該当するサービスが動作しているホスト

出力コンポーネント：起動・停止を実行する各サービス

項目名
属性名
値

メッセージID
msgid
起動：KAVE03000-I
停止：KAVE03001-I

動作情報
op
起動：Start
停止：Stop

●スタンドアロンモードの開始・終了（StartStop）

出力ホスト：PFM - Agentホスト

出力コンポーネント：Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス

項目名
属性名
値

メッセージID
msgid
スタンドアロンモードを開始：KAVE03002-I
スタンドアロンモードを終了：KAVE03003-I

注1　固有出力項目は出力されない。

注2　PFM - Agentの各サービスは，起動時にPFM - Managerホストに接続し，ノード情報の登録，最新のアラーム定義情報の取得などを行う。PFM - Managerホストに接続できない場合，稼働情報の収集など一部の機能だけが有効な状態（スタンドアロンモード）で起動する。その際，スタンドアロンモードで起動することを示すため，KAVE03002-Iが出力される。その後，一定期間ごとにPFM - Managerへの再接続を試み，ノード情報の登録，定義情報の取得などに成功すると，スタンドアロンモードから回復し，KAVE03003-Iが出力される。この動作ログによって，KAVE03002-IとKAVE03003-Iが出力されている間は，PFM - Agentが不完全な状態で起動していることを知ることができる。

●PFM - Managerとの接続状態の変更（ExternalService）

出力ホスト：PFM - Agentホスト

出力コンポーネント：Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス

項目名
属性名
値

メッセージID
msgid
PFM - Managerへのイベントの送信に失敗（キューイングを開始）：KAVE03300-I
PFM - Managerへのイベントの再送が完了：KAVE03301-I

注1　固有出力項目は出力されない。

注2　Agent Storeサービスは，PFM - Managerへのイベント送信に失敗すると，イベントのキューイングを開始し，以降はイベントごとに最大3件がキューにためられる。KAVE03300-Iは，イベント送信に失敗し，キューイングを開始した時点で出力される。PFM - Managerとの接続が回復したあと，キューイングされたイベントの送信が完了した時点で，KAVE03301-Iが出力される。この動作ログによって，KAVE03300-IとKAVE03301-Iが出力されている間は，PFM - Managerへのイベント送信がリアルタイムでできていなかった期間と知ることができる。

注3　Agent Collectorサービスは，通常，Agent Storeサービスを経由してPFM - Managerにイベントを送信する。何らかの理由でAgent Storeサービスが停止している場合だけ，直接PFM - Managerにイベントを送信するが，失敗した場合にKAVE03300-Iが出力される。この場合，キューイングを開始しないため，KAVE03301-Iは出力されない。この動作ログによって，PFM - Managerに送信されなかったイベントがあることを知ることができる。

●自動アクションの実行（ManagementAction）

出力ホスト：アクションを実行したホスト

出力コンポーネント：Action Handlerサービス

項目名
属性名
値

メッセージID
msgid
コマンド実行プロセス生成に成功：KAVE03500-I
コマンド実行プロセス生成に失敗：KAVE03501-W
E-mail送信に成功：KAVE03502-I
E-mail送信に失敗：KAVE03503-W

自由記述
msg
コマンド実行：cmd=実行したコマンドライン
E-mail送信：mailto=送信先メールアドレス

注　コマンド実行プロセスの生成に成功した時点でKAVE03500-Iが出力される。その後，コマンドが実行できたかどうかのログ，および実行結果のログは，動作ログには出力されない。

(4)　出力例

動作ログの出力例を次に示します。

CALFHM 1.0, seqnum=1, msgid=KAVE03000-I, date=2007-01-18T22:46:49.682+09:00,
progid=JP1PFM, compid=TA1host01, pid=2076,
ocp:host=host01, ctgry=StartStop, result=Occurrence,
subj:pid=2076,op=Start

付録I.4　動作ログを出力するための設定

動作ログを出力するための設定は，jpccomm.iniファイルで定義します。設定しない場合，動作ログは出力されません。動作ログを出力するための設定内容とその手順について次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　設定手順

(2)　jpccomm.iniファイルの詳細

(1)　設定手順

動作ログを出力するための設定手順を次に示します。

ホスト上の全PFMサービスを停止させる。

テキストエディターなどで，jpccomm.iniファイルを編集する。

jpccomm.iniファイルを保存して閉じる。

(2)　jpccomm.iniファイルの詳細

jpccomm.iniファイルの詳細について説明します。

(a)　格納先フォルダ

インストール先フォルダ

(b)　形式

jpccomm.iniファイルには，次の内容を定義します。

動作ログの出力の有無

動作ログの出力先

動作ログの保存面数

動作ログのファイルサイズ

指定形式は次のとおりです。

"項目名"=値

設定項目を次の表に示します。

表I-4　jpccomm.iniファイルで設定する項目および初期値

項番
項目
説明

1
[Action Log Section]
セクション名です。変更はできません。

2
Action Log Mode
動作ログを出力するかどうかを指定します。この項目の設定は省略できません。

初期値
0（出力しない）

指定できる値
0（出力しない），1（出力する）
これ以外の値を指定すると，エラーメッセージが出力され，動作ログは出力されません。

3
Action Log Dir
動作ログの出力先を指定します。
制限長を超えるパスを設定した場合や，フォルダへのアクセスが失敗した場合は，共通ログにエラーメッセージが出力され，動作ログは出力されません。

初期値
省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）
インストール先フォルダ¥auditlog¥

初期値
インストール先フォルダ¥auditlog¥

指定できる値
1～185バイトの文字列

4
Action Log Num
ログファイルの総数の上限（保存面数）を指定します。カレント出力ファイルとシフトファイルの合計を指定してください。

初期値
省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）
5

指定できる値
2～10の整数

数値以外の文字列を指定した場合，エラーメッセージが出力され，デフォルト値である5が設定されます。
範囲外の数値を指定した場合，エラーメッセージを出力し，指定値に最も近い2～10の整数値が設定されます。

5
Action Log Size
ログファイルのサイズをキロバイト単位で指定します。

初期値
省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）
2048

指定できる値
512～2096128の整数

数値以外の文字列を指定した場合，エラーメッセージが出力され，デフォルト値である2048が設定されます。
範囲外の数値を指定した場合，エラーメッセージが出力され，指定値に最も近い512～2096128の整数値が設定されます。

付録J　IEシナリオの計測とWebトランザクションの計測の相違点

IEシナリオの計測とWebトランザクションの計測の相違点を次の表に示します。

表J-1　IEシナリオの計測とWebトランザクションの計測の相違点

項目 | IEシナリオ | Webトランザクション
計測できる応答性能 | Internet Explorerで操作を実行してから動作が完了するまでの時間を応答性能として計測できます。Internet Explorerを使用しているときに体感する時間に近い時間を応答性能として計測できます。 | HTTP(S)，DNSなどのサービスの通信処理にかかる時間を応答性能として計測できます。
パスワードの管理 | IEシナリオ定義ファイルで管理します。 | Webトランザクションファイルとは別に，パスワードファイルで管理します。
スコープ定義 | Internet Explorerの操作を単位として定義します。 | リクエスト・レスポンスのステップを単位として定義します。
レスポンス判定 | 条件をニつまで組み合わせて設定できます。 | 三つ以上の条件を組み合わせても設定できます。
埋め込みリソースの取得 | Internet Explorerが自動的に取得します。 | 取得するかどうかをWebトランザクションファイルで定義する必要があります。
動的セッション管理対応 | Internet Explorerが自動的に処理します。 | 動的に変化する情報を判断して，Webトランザクションファイルで定義する必要があります。
文字セットの指定 | Internet Explorerが自動的に処理します。 | Webトランザクションファイルで定義する必要があります。

付録K　各バージョンの変更内容

＜この節の構成＞

付録K.1　09-00の変更内容

付録K.2　08-50の変更内容

付録K.1　09-00の変更内容

「ソリューションセット」の名称を「監視テンプレート」に変更しました。

監視テンプレートのアラームテーブルのバージョンを追加しました。

データモデルのバージョン互換について追加しました。

08-51以前のコマンドと互換性を持つ新形式のコマンドが追加されたことに伴い，コマンドを次のように表記しました。
09-00以降のコマンド（08-51以前のコマンド）

PFM - Agent for Service Responseが動作するOSおよび監視対象プログラムに次のOSを追加しました。

Windows Server 2008

IE Probe Daemonを使ってIEシナリオを測定する機能を追加しました。

Product Logレコードタイプのレコードを収集する機能を追加しました。

計測条件登録ファイルについて，クラスタシステムの運用中にバージョンアップする際の注意事項を追加しました。

次の監視テンプレート（アラーム）を追加しました。

IES Failure

IES Replay Time

次の監視テンプレート（レポート）を追加しました。

IE Scenario Detail

IE Scenario Logged Message

IE Scenario Replay Time Status

IE Scenario Replay Time Status（リアルタイムレポート）

IE Scenario Replay Time Summary

IE Scenario Replay Time Trend

IE Scenario Scope Detail

IE Scenario Scope Rate

IE Scenario Top 10

次のレコードを追加しました。

IE Scenario（PI_IES）

IE Scenario Overview（PI_IESO）

Logged Message for IE Scenario（PL_IESM）

次のメッセージを追加しました。
KAVK38815-E，KAVK38816-E，KAVK10103-E～KAVK10106-E，KAVK08500-E～KAVK08514-E

付録K.2　08-50の変更内容

計測条件をPFM - Web Consoleから設定できるようにしました。

動的セッション管理を行っているサイトをWebトランザクション計測できるようにしました。

Webトランザクション計測で文字セットを指定できるようにしました。

URLで区切り文字として扱われる文字が代替文字列に含まれる場合でも，URLエンコードできるようにしました。

パフォーマンスの監視例に関する説明を追加しました。

ステータス管理機能についての注意を追加しました。

バージョンアップについての注意を追加しました。

動作ログを出力する機能を追加しました。

セットアップ時に，PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleへPFM - Agent for Service Responseが自動的に登録されるようにしました。

Storeバージョン2.0を使用できるようにしました。

部分的に格納されないパフォーマンスデータを補間できるようにしました。

タスクのラベル名を計測条件登録ファイル（esptask.xml）から指定できるようにしました。

次のソリューションセット（レポート）を追加しました。
FTP Rate，FTP Top 10，HTTP Rate，HTTP Top 10，HTTPS Rate，HTTPS Top 10，IMAP4 Rate，IMAP4 Top 10，POP3 Rate，POP3 Top 10，SMTP Rate，SMTP Top 10

共通フィールドのリザルトコード「ネットワークエラー」の説明を変更しました。

次のレコードで使用するHTTPバージョンを記載しました。

HTTP（PI_HTP）

Web Transaction（PI_WT）

次のレコードに，Internet Explorer 6.0を使用したクライアント証明書と秘密鍵の取得方法を記載しました。
HTTPS（PI_HTPS）

次のメッセージを追加しました。
KAVF16020-W～KAVF16024-W，KAVK08317-W～KAVK08321-E，KAVK37242-E～KAVK37244-E，KAVK37850-E～KAVK37875-E

次のメッセージを削除しました。
KAVF16019-E

次のメッセージを変更しました。
KAVK08176-E

JP1/Performance Management - Managerで，運用中に異常停止となったPFMサービスを自動的に再起動できる機能が追加されたことに伴い，プロパティを追加しました。

古いバージョンからの移行時の注意事項を追加しました。

バージョン互換に関する説明を追加しました。

付録L　（3020-3-R51-01）の変更内容

3020-3-R51-01の変更内容を次の表に示します。

表L-1　（3020-3-R51-01）の変更内容

項番
変更個所
追加・変更内容

1
全体
Windows Server 2003 (x64)およびWindows Server 2008 (x64)を追加した。

2
全体
Windows Internet Explorer 8を追加した。

3
1.1.1
HTTPSの注釈を削除した。

4
1.4.3
操作手順に注釈を追加した。

5
3.7
計測条件登録ファイル（esptask.xml）を直接編集する運用とPFM - Web Consoleから定義する運用を併用する場合の注意事項に注釈を追加した。

6
4.1
PFM - Agent for Service Responseのサービス一覧に，サービス名「Extensible Service IE Probe」を追加した。

7
4.1
WindowsサービスからのIEプローブの起動と終了についての説明を追加した。

8
4.2.3
IEシナリオの記録・再生に関する注意事項の説明を変更した。

9
4.2.3
IEシナリオの記録・再生に関する注意事項を追加した。

10
5.3.2
インストールとセットアップ時の項目を追加した。

11
5.3.4
セットアップの項目，セットアップ時の操作手順および注意事項を追加した。

12
5.5.2
PFM - Agent for Service Response用定義ファイルの変更を追加した。

13
5.6
クラスタシステムで運用する場合の注意事項を追加した。

14
6.2.1
ナビゲーションおよびユーザー定義操作の説明を変更した。

15
6.2.1
Internet Explorerのウィンドウがアクティブな状態のときに使用できないIE Recorderのアクセラレータキーについて，説明を追加した。

16
6.3.8
［可変文字列の設定］画面の［文字列生成コマンドから取得］に，注意事項を追加した。

17
7.2
Probe動作条件定義ファイルに，ie_service_flagおよびdisable_ssl_protocolを追加した。

18
9. 共通フィールド
リザルトコードの説明に例を追加した。

19
11.2，11.4
次のメッセージを追記した。
KAVF16029-I～KAVF16033-W，KAVK08500-E～KAVK08514-E，KAVK10007-E，KAVK10103-E～KAVK10106-E，KAVK38700-E，KAVK38759-E，KAVK38815-E，KAVK38816-E

20
11.2，11.4
次のメッセージを削除した。
KAVK11000-I，KAVK11002-I，KAVK38600-E

21
12.2.1
Performance Managementシリーズプログラムのサービスが起動しない場合のトラブルシューティングに，考えられる要因と対処を追記した。

22
12.3.2
統合トレースログに，IE Probe Daemonを追加した。

23
付録D.3
ファイアウォール/NATを挟んだ計測を行う時の注意事項を追加した。

24
付録E.2
Agent Collectorサービスのプロパティ一覧のLog Recordsフォルダのプロパティの説明を修正した。

付録M　用語解説

（英字）

Action Handler

PFM - ManagerまたはPFM - Agentのサービスの一つです。アクションを実行するサービスのことです。

Agent Collector

PFM - Agentのサービスの一つです。パフォーマンスデータを収集したり，アラームに設定されたしきい値で，パフォーマンスデータを評価したりするサービスのことです。

Agent Store

PFM - Agentのサービスの一つです。パフォーマンスデータを格納するサービスのことです。Agent Storeサービスは，パフォーマンスデータの記録のためにデータベースを使用します。各PFM - Agentに対応して，各Agent Storeサービスがあります。

Correlator

PFM - Managerのサービスの一つです。サービス間のイベント配信を制御するサービスのことです。アラームの状態を評価して，しきい値を超過するとアラームをTrap GeneratorサービスおよびPFM - Web Consoleに送信します。

IE Probe Daemon

Internet Explorerの操作の応答を計測するプロセスです。

IE Recorder

IEシナリオ情報および計測条件を定義するためのGUIです。

IE Recorder動作条件定義ファイル

IE Recorderの動作条件を設定したファイルです。IE Recorderの起動時に読み込まれます。

IEシナリオ

応答性能の計測対象として定義するInternet Explorerの操作です。1回の操作だけでなく，複数の操作から成る一連の作業もIEシナリオとして定義できます。

IEシナリオ計測

Internet Explorerで操作を実行してからWebページの表示が完了するまでの時間を取得し，Internet Explorerを使用しているときに体感するインターネットサービスの応答性能を計測できます。IEシナリオ計測をする場合は，IEシナリオファイルを作成してIEシナリオ情報を定義し，その内容に従ってInternet Explorerの応答時間を計測します。IEシナリオの再生・計測は，Internet Explorerの1回の操作だけでなく，連続した操作をシミュレーションして行われます。IEシナリオ計測では，IEシナリオ全体の計測のほか，任意のページ遷移の応答性能や，IEシナリオ計測中の応答内容をチェックして計測対象の異常検知などもできます。

IEシナリオファイル

IEシナリオを計測する場合に，Internet Explorerで実行した操作情報をIEシナリオとして定義するファイルです。IE Probe Daemonの起動時に読み込まれます。

IEプローブ

計測を実行する機能（Internet Explorerの操作の応答性能を測定する機能）です。

IEプローブ制御サービス

IE Probe Daemonを管理するサービスプロセスです。

Master Manager

PFM - Managerのサービスの一つです。PFM - Managerのメインサービスのことです。

Master Store

PFM - Managerのサービスの一つです。各PFM - Agentから発行されたアラームイベントを管理するサービスのことです。Master Storeサービスはイベントデータの保持のためにデータベースを使用します。

Name Server

PFM - Managerのサービスの一つです。システム内のサービス構成情報を管理するサービスのことです。

ODBCキーフィールド

PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要なODBCキーフィールドを示します。ODBCキーフィールドには，各レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。

PDレコードタイプ

→「Product Detailレコードタイプ」

Performance Management

システムのパフォーマンスに関する問題を監視および分析するために必要なソフトウェア群の総称です。Performance Managementは，次の五つのプログラムプロダクトで構成されます。

PFM - Manager

PFM - Web Console

PFM - Base

PFM - Agent

PFM - RM

PFM - Agent

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの一つです。PFM - Agentは，システム監視機能に相当し，監視対象となるアプリケーション，データベース，OSによって，各種のPFM - Agentがあります。PFM - Agentには，次の機能があります。

監視対象のパフォーマンスの監視

監視対象のデータの収集および記録

PFM - Base

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの一つです。Performance Managementの稼働監視を行うための基盤機能を提供します。PFM - Agentを動作させるための前提製品です。PFM - Baseには，次の機能があります。

各種コマンドなどの管理ツール

Performance Managementと他システムとの連携に必要となる共通機能

PFM - Manager

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの一つです。PFM - Managerは，マネージャー機能に相当し，次の機能があります。

Performance Managementのプログラムプロダクトの管理

イベントの管理

PFM - Manager名

Storeデータベースに格納されているフィールドを識別するための名称です。コマンドでフィールドを指定する場合などに使用します。

PFM - View名

PFM - Manager名の別名です。PFM - Manager名に比べ，より直感的な名称になっています。例えば，PFM - Manager名の「INPUT_RECORD_TYPE」は，PFM - View名では「Record Type」です。PFM - Web ConsoleのGUI上でフィールドを指定する場合などに使用します。

PFM - Web Console

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの一つです。ブラウザーでPerformance Managementシステムを一元的に監視するためWebアプリケーションサーバの機能を提供します。PFM - Web Consoleには，次の機能があります。

GUIの表示

統合監視および管理機能

レポートの定義およびアラームの定義

PIレコードタイプ

→「Product Intervalレコードタイプ」

PLレコードタイプ

→「Product Logレコードタイプ」

Probe Daemon

サービスの応答を計測するサービスです。

Probe動作条件定義ファイル（esp.conf）

Probe Daemonの起動オプションを設定したファイルです。Probe Daemonの起動時に読み込まれます。Probe動作条件定義ファイルには，プローブの計測多重度，レポートファイルのサイズ上限などの，起動オプションの設定などがあります。

Product Detailレコードタイプ

現在起動しているプロセスの詳細情報など，ある時点でのシステムの状態を示すパフォーマンスデータが格納されるレコードタイプのことです。PDレコードタイプは，次のような，ある時点でのシステムの状態を知りたい場合に使用します。

システムの稼働状況

現在使用しているファイルシステム容量

Product Intervalレコードタイプ

1分ごとのプロセス数など，ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータが格納されるレコードタイプのことです。PIレコードタイプは，次のような，時間の経過に伴うシステムの状態の変化や傾向を分析したい場合に使用します。

一定時間内に発生したシステムコール数の推移

使用しているファイルシステム容量の推移

Product Logレコードタイプ

UNIX上で実行されているアプリケーションまたはデータベースのログ情報が格納されるレコードタイプのことです。

Storeデータベース

Agent Collectorサービスが収集したパフォーマンスデータが格納されるデータベースのことです。

Trap Generator

PFM - Managerのサービスの一つです。SNMPトラップを発行するサービスのことです。

Web Recorder

Webトランザクション情報および計測条件を定義するためのGUIです。

Web Recorder動作条件定義ファイル

Web Recorderの動作条件を設定したファイルです。Web Recorderの起動時に読み込まれます。

Webトランザクション計測

HTTP(S)サービスの計測については，1回のリクエスト・レスポンスの計測だけでなく複数のHTTP(S)のリクエスト・レスポンスから成るトランザクションを計測できます。Webトランザクション計測をする場合は，Webトランザクションファイルを作成してWebトランザクション情報を定義し，その内容に従ってHTTP(S)リクエストを発行して応答時間などを計測します。トランザクションの再生・計測は，Internet Explorerなどのブラウザーソフトでの連続した操作をシミュレーションして行われます。Webトランザクション計測では，Webトランザクション全体の計測のほか，任意のページ遷移の応答性能や，トランザクション計測中の応答内容をチェックして計測対象の異常検知などもできます。

Webトランザクションファイル

Webトランザクション計測をする場合に，計測対象となるWebトランザクションのアクセス先のURL，Web認証，プロキシなどの情報を定義するファイルです。Probe Daemonの起動時に読み込まれます。

（ア行）

アクション

監視するデータがしきい値に達した場合に，Performance Managementによって自動的に実行される動作のことです。次の動作があります。

Eメールの送信

コマンドの実行

SNMPトラップの発行

JP1イベントの発行

アラーム

監視するデータがしきい値に達した場合のアクションやイベントメッセージを定義した情報のことです。

アラームテーブル

次の情報を定義した一つ以上のアラームをまとめたテーブルです。

監視するオブジェクト（Process，TCP，WebServiceなど）

監視する情報（CPU使用率，1秒ごとの受信バイト数など）

監視する条件（しきい値）

インスタンス

このマニュアルでは，インスタンスという用語を次のように使用しています。

レコードの記録形式を示す場合
1行で記録されるレコードを「単数インスタンスレコード」，複数行で記録されるレコードを「複数インスタンスレコード」，レコード中の各行を「インスタンス」と呼びます。

PFM - Agentの起動方式を示す場合
同一ホスト上の監視対象を一つのエージェントで監視する方式のエージェントを「シングルインスタンスエージェント」と呼びます。これに対して監視対象がマルチインスタンスをサポートする場合，監視対象のインスタンスごとにエージェントで監視する方式のエージェントを「マルチインスタンスエージェント」と呼びます。マルチインスタンスエージェントの各エージェントを「インスタンス」と呼びます。

エージェント

パフォーマンスデータを収集するPFM - Agentのサービスのことです。

エポック秒

GMT（世界標準時）の1970年1月1日0時0秒からの秒数を表した値です。

（カ行）

監視テンプレート

PFM - Agentに用意されている，定義済みのアラームとレポートのことです。監視テンプレートを使用することで，複雑な定義をしなくてもPFM - Agentの運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

管理ツール

サービスの状態の確認やパフォーマンスデータを操作するために使用する各種のコマンドまたはGUI上の機能のことです。次のことができます。

サービスの構成および状態の表示

パフォーマンスデータの退避および回復

パフォーマンスデータのテキストファイルへのエクスポート

パフォーマンスデータの消去

計測条件ID

計測条件に対し，一意の番号を付けて管理するIDです。計測条件の識別子になるため，重複しないように設定します。同じ計測条件であっても，異なる計測条件IDを付けることで，別の計測条件として登録できます。

計測条件登録ファイル（esptask.xml）

計測対象サービスタイプやホスト名，計測間隔などの計測条件を登録するファイルです。Probe Daemonの起動時に読み込まれます。

計測条件ラベル定義ファイル（esptasklabel.conf）

各インターネットサービスの計測条件に任意のラベル名を定義するファイルです。

コマンド登録ファイル（espcommand.xml）

作成したユーザー定義コマンドを登録するファイルです。Probe Daemonの起動時に読み込まれます。ユーザー定義サービスの計測をする場合のサービス固有条件は，コマンドの引数として，コマンド登録ファイルに登録します。

（サ行）

サービスID

Performance Managementプログラムのサービスに付加された，一意のIDのことです。コマンドを使用してPerformance Managementのシステム構成を確認する場合，または個々のエージェントのパフォーマンスデータをバックアップする場合などは，Performance ManagementプログラムのサービスIDを指定してコマンドを実行します。サービスIDの形式は，プロダクト名表示機能の設定によって異なります。サービスIDの形式については，マニュアル「JP1/Performance Management 設計・構築ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

サービスタイプ

PFM - Agent for Service Responseがサポートしているインターネットサービスおよびユーザー定義サービスの種類を示す番号です。

スタンドアロンモード

PFM - Agent単独で起動している状態のことです。PFM - ManagerのMaster ManagerサービスおよびName Serverサービスが，障害などのため起動できない状態でも，PFM - Agentだけを起動して，パフォーマンスデータを収集できます。

ステータス管理機能

PFM - ManagerおよびPFM - Agent上で動作するすべてのサービスの状態を管理する機能です。ステータス管理機能を用いると，システム管理者は各ホストでのサービスの起動や停止などの状態を正しく把握できるため，障害復旧のための適切な対処を迅速に行うことができます。

（タ行）

タスク

計測条件のことです。

タスクID

計測条件IDのことです。

→「計測条件ID」を参照してください。

単数インスタンスレコード

1行で記録されるレコードです。このレコードは，固有のODBCキーフィールドを持ちません。

→「インスタンス」を参照してください。

データベースID

PFM - Agentの各レコードに付けられた，レコードが格納されるデータベースを示すIDです。データベースIDは，そのデータベースに格納されるレコードの種類を示しています。データベースIDを次に示します。

PI　：PIレコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。

PD　：PDレコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。

PL　：PLレコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。

データモデル

各PFM - Agentが持つレコードおよびフィールドの総称のことです。データモデルは，バージョンで管理されています。

動的セッション管理

発行するリクエストのURLやメッセージボディ，またはCookieを動的に変化させることによってセッションを管理することです。

ドリルダウンレポート

レポートまたはレポートのフィールドに関連づけられたレポートです。あるレポートの詳細情報や関連情報を表示したい場合に使用します。

（ハ行）

バインド

アラームをエージェントと関連づけることです。バインドすると，エージェントによって収集されているパフォーマンスデータが，アラームで定義したしきい値に達した場合，ユーザーに通知できるようになります。

パスワードファイル

インターネットサービスへのログインに必要なパスワードを管理するファイルです。パスワードファイルには，パスワードユーティリティを使って登録します。登録したパスワードは文字列変換されています。

パスワードユーティリティ

パスワードを登録，変更，または削除するesppasswdコマンドのことです。

パフォーマンスデータ

監視対象システムから収集したリソースの稼働状況データのことです。

フィールド

レコードを構成するパフォーマンスデータの集まりのことです。

複数インスタンスレコード

複数行で記録されるレコードです。このレコードは，固有のODBCキーフィールドを持っています。

→「インスタンス」を参照してください。

物理ホスト

クラスタシステムを構成する各サーバに固有な環境のことです。物理ホストの環境は，フェールオーバー時にもほかのサーバに引き継がれません。

プローブ

計測を実行する機能（インターネットサービスの応答性能を測定する機能）です。

（ヤ行）

ユーザー定義コマンド

PFM - Agent for Service Responseが標準でサポートするインターネットサービス以外のサービスを計測するために作成するプログラムです。一つのユーザー定義コマンドで，一つの計測項目について計測できます。

ユーザー定義サービス

PFM - Agent for Service Responseが標準でサポートするインターネットサービス以外のサービスです。ユーザー定義コマンドを作成し，PFM - Agent for Service Responseに登録することで，計測できるようになります。

ユーザー定義サービスID

ユーザー定義サービスに対する計測条件に対し，一意の番号を付けて管理するIDです。計測条件の識別子になるため，重複しないように設定します。

（ラ行）

ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間のことです。

リアルタイムレポート

監視対象の現在の状況を示すレポートです。

履歴レポート

監視対象の過去から現在までの状況を示すレポートです。

レコード

収集したパフォーマンスデータを格納する形式のことです。レコードの種類は，Storeデータベースの各データベースによって異なります。

レポート

PFM - Agentが収集したパフォーマンスデータをグラフィカルに表示する際の情報を定義したものです。主に，次の情報を定義します。

レポートに表示させるレコード

パフォーマンスデータの表示項目

パフォーマンスデータの表示形式（表，グラフなど）

レポートファイル

計測結果を一時的に保存しておくファイルです。出力形式はCSV形式で，1回の計測結果が1行に出力されます。計測が一定期間継続する場合は，計測を実行した回数分の計測結果が出力されます。レポートファイルの最新値は，Agent Collectorによって収集され，レコードの形式で管理されます。

索引

[Ａ][Ｃ][Ｄ][Ｅ][Ｆ][Ｈ][Ｉ][Ｊ][Ｌ][Ｍ][Ｎ][Ｏ][Ｐ][Ｓ][Ｔ][Ｕ][Ｗ][Ｘ]
[ア行][カ行][サ行][タ行][ナ行][ハ行][マ行][ヤ行][ラ行]

(英字)

(Ａ)

Action Handler〔用語解説〕

Agent Collector〔用語解説〕

Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

Agent Collectorによる収集間隔の設定

Agent Store〔用語解説〕

Agent Storeサービスのプロパティ一覧

(Ｃ)

Correlator〔用語解説〕

(Ｄ)

DHCP（PI_DHCP）レコード

DHCP（計測条件）

DHCP Response Time Status

DHCP Response Time Status（リアルタイムレポート）

DHCP Response Time Summary

DHCP Response Time Trend

DNS（PI_DNS）レコード

DNS（計測条件）

DNS Response Time Status

DNS Response Time Status（リアルタイムレポート）

DNS Response Time Summary

DNS Response Time Trend

(Ｅ)

esp.conf

espcommand.xml

esppasswd

esptask.xml

esptasklabel.conf

(Ｆ)

FTP（PI_FTP）レコード

FTP（計測条件）

FTP Failureアラーム

FTP Rate

FTP Response Time Status

FTP Response Time Status（リアルタイムレポート）

FTP Response Time Summary

FTP Response Time Trend

FTP Response Timeアラーム

FTP Top 10

(Ｈ)

HAクラスタシステム

hntr2utilコマンド

HNTRLib2

HTTP（計測条件）

HTTP Rate

HTTP Response Time Status

HTTP Response Time Status（リアルタイムレポート）

HTTP Response Time Summary

HTTP Response Time Trend

HTTP Top 10

HTTP（PI_HTP）レコード

HTTPS（計測条件）

HTTPS Rate

HTTPS Response Time Status

HTTPS Response Time Status（リアルタイムレポート）

HTTPS Response Time Summary

HTTPS Response Time Trend

HTTPS Top 10

HTTPS（PI_HTPS）レコード

(Ｉ)

IE Probe Daemon〔用語解説〕

IE Recorder

IE Recorder〔用語解説〕

［IE Recorder］（メイン）画面

［IE Recorder］（メイン）画面のメニュー項目

IE Recorder動作条件定義ファイル

IE Recorder動作条件定義ファイル〔用語解説〕

IE Recorderの画面

IE Recorderの起動

［IE Recorderの設定］画面

IE Recorderの動作条件の設定

IESCENA

IE Scenario（PI_IES）レコード

IE Scenario Detail

IE Scenario Logged Message

IE Scenario Overview（PI_IESO）レコード

IE Scenario Replay Time Status

IE Scenario Replay Time Status（リアルタイムレポート）

IE Scenario Replay Time Summary

IE Scenario Replay Time Trend

IE Scenario Scope Detail

IE Scenario Scope Rate

IE Scenario Top 10

IES Failureアラーム

IES Replay Timeアラーム

IEシナリオ〔用語解説〕

IEシナリオ計測〔用語解説〕

IEシナリオ計測の概要

IEシナリオのオプション設定

IEシナリオの確認

IEシナリオの記録

IEシナリオの計測

IEシナリオの計測とWebトランザクションの計測の相違点

IEシナリオの定義（IEシナリオファイルの作成）

IEシナリオの保存

IEシナリオファイル

IEシナリオファイル

IEシナリオファイル〔用語解説〕

IEシナリオを計測するための定義

IEプローブ〔用語解説〕

IEプローブおよびプローブの計測多重度

IEプローブ使用時のセキュリティ管理

IEプローブ制御サービス〔用語解説〕

IEプローブの自動起動

IEモード

IMAP4（PI_IMP4）レコード

IMAP4（計測条件）

IMAP4 Failureアラーム

IMAP4 Rate

IMAP4 Response Time Status

IMAP4 Response Time Status（リアルタイムレポート）

IMAP4 Response Time Summary

IMAP4 Response Time Trend

IMAP4 Response Timeアラーム

IMAP4 Top 10

IPアドレスの設定

(Ｊ)

jpcconf db define(jpcdbctrl config)コマンド

jpchostsファイル

jpcrasコマンド

jpcsto.ini

jpcvierec.conf

(Ｌ)

Logged Message for IE Scenario（PL_IESM）レコード

(Ｍ)

Master Manager〔用語解説〕

Master Store〔用語解説〕

(Ｎ)

Name Server〔用語解説〕

(Ｏ)

ODBCキーフィールド〔用語解説〕

ODBCキーフィールド一覧

(Ｐ)

PDレコードタイプ

PDレコードタイプ〔用語解説〕

Performance Management〔用語解説〕

Performance Managementシステムの障害回復

Performance Managementの障害検知

PFM - Agent〔用語解説〕

PFM - Agent for Service Responseのアンインストールとアンセットアップの流れ

PFM - Agent for Service Responseのアンセットアップ

PFM - Agent for Service Responseの運用方式の変更〔クラスタ運用時〕

PFM - Agent for Service Responseの起動と終了

PFM - Agent for Service Responseの機能

PFM - Agent for Service Responseの登録

PFM - Agent for Service Responseの特長

PFM - Agent for Service Responseの論理ホスト環境をセットアップする

PFM - Agent for Service Response用各定義ファイルをコピーする

PFM - Agent for Service Responseを登録する

PFM - Base〔用語解説〕

PFM - Manager〔用語解説〕

PFM - Managerが停止した場合の影響

PFM - Managerでの設定の削除

PFM - Managerでの設定の削除

PFM - Manager名〔用語解説〕

PFM - View名〔用語解説〕

PFM - Web Console〔用語解説〕

PFM - Web Consoleからの計測条件の定義

PI_DHCP

PI_DNS

PI_FTP

PI_HTP

PI_HTPS

PI_IES

PI_IESO

PI_IMP4

PI_PI

PI_POP3

PI_SMTP

PI_TCP

PI_UDEF

PI_WT

PI_WTO

PIレコードタイプ

PIレコードタイプ〔用語解説〕

PL_IESM

PLレコードタイプ

PLレコードタイプ〔用語解説〕

POP3（PI_POP3）レコード

POP3（計測条件）

POP3 Failureアラーム

POP3 Rate

POP3 Response Time Status

POP3 Response Time Status（リアルタイムレポート）

POP3 Response Time Summary

POP3 Response Time Trend

POP3 Response Timeアラーム

POP3 Top 10

Probe Daemon〔用語解説〕

Probe動作条件定義ファイル

Probe動作条件定義ファイル〔用語解説〕

Product Detailレコードタイプ〔用語解説〕

Product Intervalレコードタイプ〔用語解説〕

Product Logレコードタイプ〔用語解説〕

(Ｓ)

Scope Detail

Service Summary Interval（PI_PI）レコード

SMTP（PI_SMTP）レコード

SMTP（計測条件）

SMTP Failureアラーム

SMTP Rate

SMTP Response Time Status

SMTP Response Time Status（リアルタイムレポート）

SMTP Response Time Summary

SMTP Response Time Trend

SMTP Response Timeアラーム

SMTP Top 10

［SSL認証］タブ（［トランザクションの設定］画面）

Storeデータベース

Storeデータベース〔用語解説〕

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

Storeバージョン2.0への移行

(Ｔ)

TCP（PI_TCP）レコード

TCP（計測条件）

TCP Failureアラーム

TCP Response Time Status

TCP Response Time Status（リアルタイムレポート）

TCP Response Time Summary

TCP Response Time Trend

TCP Response Timeアラーム

Transaction Detail

Trap Generator〔用語解説〕

(Ｕ)

URLエンコード

User Defined Service（PI_UDEF）レコード

User Defined Service Response Time Status

User Defined Service Response Time Status（リアルタイムレポート）

User Defined Service Response Time Summary

User Defined Service Response Time Trend

USERSERV（計測条件）

(Ｗ)

Web Recorder

Web Recorder〔用語解説〕

［Web Recorder］（メイン）画面

［Web Recorder］（メイン）画面のメニュー項目

Web Recorder動作条件定義ファイル

Web Recorder動作条件定義ファイル〔用語解説〕

Web Recorderの画面

Web Recorderの動作条件の設定

Web Transaction Overview（PI_WTO）レコード

Web Transaction Response Time Status

Web Transaction Response Time Status（リアルタイムレポート）

Web Transaction Response Time Summary

Web Transaction Response Time Trend

Web Transaction Scope Detail

Web Transaction Scope Rate

Web Transaction Top 10

Web Transaction（PI_WT）レコード

WEBTRANS（計測条件）

Webトランザクション計測〔用語解説〕

Webトランザクション計測の概要

Webトランザクションの計測

［Webトランザクションの作成］画面

［Webトランザクションの選択］画面

Webトランザクションファイル

Webトランザクションファイル

Webトランザクションファイル〔用語解説〕

Webトランザクションを計測するための定義

［Web認証］タブ（［プロパティ］画面）

Webブラウザでマニュアルを参照するための設定

Windowsイベントログの一覧

wr.conf

WT Failureアラーム

WT Response Timeアラーム

(Ｘ)

XML形式の記述

(ア行)

(あ)

アクション

アクション〔用語解説〕

アラーム

アラーム〔用語解説〕

アラーム一覧

アラームテーブル

アラームテーブル〔用語解説〕

アラームの記載形式

アンインストール

アンインストール手順

アンインストールとアンセットアップ

アンインストールとアンセットアップ

アンインストールの前に

アンセットアップ手順

(い)

移行時の注意事項

移行手順

インスタンス〔用語解説〕

インストール

インストールから運用開始までの流れ

インストール手順

インストールとセットアップ

インストールとセットアップ

インストールとセットアップの流れ

インストールとセットアップの前に

インストールを始める前に

インターネットオプションの設定

インターネットサービス計測の概要

インターネットサービスの計測

インターネットサービスを計測するための定義

(う)

埋め込みリソースの取得

埋め込みリソースの取得対象

運用上の注意事項

運用方式の変更

(え)

エイリアス名

エージェント〔用語解説〕

エポック秒〔用語解説〕

(お)

応答性能情報

大文字・小文字の区別

置き換えが必要な文字

(カ行)

(か)

改行コード

開始タグと終了タグ

稼働状況ログ

［可変文字列設定の取込元選択］画面

［可変文字列］タブ（［可変文字列の設定］画面）

［可変文字列］タブ（［プロパティ］画面）

［可変文字列の設定］画面

画面

画面遷移

画面の基本操作

環境設定で使用する定義ファイル

監視テンプレート

監視テンプレート

監視テンプレート

監視テンプレート〔用語解説〕

監視テンプレートの概要

管理ツール〔用語解説〕

(き)

記述例（IE Recorder動作条件定義ファイル）

記述例（Probe動作条件定義ファイル）

記述例（Web Recorder動作条件定義ファイル）

記述例（Webトランザクションファイル）

記述例（計測条件登録ファイル）

記述例（計測条件ラベル定義ファイル）

記述例（コマンド登録ファイル）

既存のWebトランザクション定義を表示・編集する

起動・停止の確認

起動オプションの設定

起動オプションの設定

起動と終了

共通フィールド

共通メッセージログ

共通メッセージログ

共通メッセージログ

共有ディスクをオフラインにする

共有ディスクをオンラインにする

(く)

空白，タブ，改行の削除

クラスタ運用時のディスク占有量

クラスタシステムでの運用

クラスタシステムでの環境を設定する

クラスタシステムの概要

クラスタソフトの登録を解除する

クラスタソフトへPFM - Agent for Service Responseを登録する

クラスタソフトへ登録する

(け)

計測条件ID〔用語解説〕

計測条件登録ファイル

計測条件登録ファイル（esptask.xml）への簡易登録

計測条件登録ファイル〔用語解説〕

計測条件の定義（IEシナリオ）

計測条件の定義（Webトランザクション）

計測条件の定義（インターネットサービス）

計測条件の定義（ユーザー定義サービス）

計測条件ラベル定義ファイル

計測条件ラベル定義ファイル〔用語解説〕

計測テスト

欠落データ補間の設定

(こ)

コマンド一覧

コマンド格納フォルダ

コマンド登録ファイル

コマンド登録ファイル〔用語解説〕

コマンドによるサービスの起動と終了

コマンドプロンプトの起動方法

コメントの記述

(サ行)

(さ)

サービスID〔用語解説〕

サービス一覧

サービス計測の定義にあたっての注意事項

サービス自動起動の設定手順

サービスタイプ〔用語解説〕

サービスの起動

サービスの停止

再生

［再生レポート］画面

(し)

識別子一覧

時刻の変更

システム構成の変更

システムの運用に関する注意事項

システム見積もり

システムログ

実行系ノードの論理ホスト環境をアンセットアップする

実行系ノードの論理ホスト環境をセットアップする

実ホスト名

障害が発生した場合のフェールオーバー

書式（IE Recorder動作条件定義ファイル）

書式（Probe動作条件定義ファイル）

書式（Web Recorder動作条件定義ファイル）

書式（Webトランザクションファイル全体）

書式（Webトランザクションファイルの計測条件）

書式（計測条件登録ファイル）

書式（計測条件登録ファイルの共通部分）

書式（計測条件登録ファイルのサービス固有条件部分）

書式（計測条件ラベル定義ファイル）

書式（コマンド登録ファイル）

資料の採取方法

(す)

［スコープ一覧］画面

［スコープ起点の設定］画面

［スコープ終点の設定］画面

［スコープ選択］画面

スコープの解除

スコープの起点の設定

スコープの起点の設定（IEシナリオの計測）

スコープの削除

スコープの終点の設定

スコープの終点の設定（IEシナリオの計測）

スコープの設定

スコープの設定（IEシナリオの計測）

スコープの定義例（IEシナリオの計測）

スコープの定義例（Webトランザクションの計測）

スタンドアロンモード〔用語解説〕

ステータス管理機能

ステータス管理機能〔用語解説〕

ステップ再生

ステップ情報のカスタマイズ

ステップ情報の記録（IEモード）

ステップ情報の項目一覧と必須項目

ステップ情報の削除

ステップ情報の挿入

ステップ情報の追加

ステップ情報の定義

ステップ情報の定義（直接入力モード）

ステップ情報の変更

(せ)

接続先PFM - Managerの設定

接続先PFM - Managerを設定する

セットアップ

セットアップコマンドを実行

セットアップコマンドを実行

セットアップ手順

セットアップファイルをコピー

前提OS

前提プログラム

(そ)

［操作対象］タブ

［操作の設定］画面

その他のPerformance Managementシリーズプログラムの論理ホスト環境をアンセットアップする

その他のPerformance Managementシリーズプログラムの論理ホスト環境をセットアップする

(タ行)

(た)

待機系ノードの論理ホスト環境をアンセットアップする

待機系の論理ホスト環境をセットアップする

［代替文字列設定の取込元選択］画面

［代替文字列］タブ（［可変文字列の設定］画面）

［代替文字列の設定］画面

タイムアウト時間

タグの特定

タグの特定

タスク〔用語解説〕

タスクID〔用語解説〕

単数インスタンスレコード〔用語解説〕

(ち)

直接入力モード

(て)

定義情報の反映（IEシナリオ）

定義情報の反映（Webトランザクション）

定義情報の反映（インターネットサービス）

定義情報の反映（ユーザー定義サービス）

定義内容（IE Recorder動作条件定義ファイル）

定義内容（Probe動作条件定義ファイル）

定義内容（Web Recorder動作条件定義ファイル）

定義内容（Webトランザクションファイル全体）

定義内容（Webトランザクションファイルの計測条件）

定義内容（計測条件登録ファイル）

定義内容（計測条件登録ファイルの共通部分）

定義内容（計測条件登録ファイルのサービス固有条件部分）

定義内容（計測条件ラベル定義ファイル）

定義内容（コマンド登録ファイル）

定義の流れ

定義ファイル一覧

ディスク占有量

データ型一覧

データベースID〔用語解説〕

データモデル

データモデル

データモデル〔用語解説〕

［デフォルトプロキシ］タブ（［トランザクションの設定］画面）

(と)

統合トレースログ

統合トレースログ

統合トレースログ機能の設定の変更

統合トレースログの設定を変更する

動作ログ出力の設定

動作ログ出力を設定する

動作ログの出力

動的セッション管理〔用語解説〕

動的セッション管理対応（Webトランザクションの計測）

トラブルシューティング

トラブル発生時に採取が必要な資料

トラブルへの対処方法

［トランザクション］タブ（［トランザクションの設定］画面）

トランザクションの設定

［トランザクションの設定］画面

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

ドリルダウンレポート（レポートレベル）

ドリルダウンレポート〔用語解説〕

トレースログ

トレースログ

(ナ行)

(な)

［名前を付けて保存］画面

(に)

任意の操作の応答性能計測

任意のページ遷移の応答性能計測

(ね)

ネットワークの環境設定

ネットワークの設定

ネットワークの設定をする

(ハ行)

(は)

バージョンアップの注意事項

バージョン互換

バインド

バインド〔用語解説〕

［パスワードの変更］画面

パスワードファイル〔用語解説〕

パスワードユーティリティ

パスワードユーティリティ〔用語解説〕

パスワードを登録・変更・削除する

バックアップ

パフォーマンス監視の運用例

パフォーマンス監視の目的

パフォーマンスデータ〔用語解説〕

パフォーマンスデータの格納先の変更

パフォーマンスデータの格納先の変更

パフォーマンスデータの格納先を変更する

パフォーマンスデータの管理方法

パフォーマンスデータの収集と管理の概要

パフォーマンスデータの収集方法

(ふ)

ファイアウォール/NATを通過させる通信の計測対象ごとの設定方法

ファイアウォール/NATを挟んだ計測を行う時の注意事項

ファイアウォールの通過方向

ファイルおよびフォルダ一覧

フィールド

フィールド

フィールド〔用語解説〕

フィールドの値

フェールオーバー時の処理

複数インスタンスレコード〔用語解説〕

物理ホスト〔用語解説〕

ブレークポイントの設定

プローブ〔用語解説〕

［プロキシ］タブ（［プロパティ］画面）

プロセス一覧

プロパティ

［プロパティ］画面

(へ)

［ページ情報］タブ（［プロパティ］画面）

ベースラインの選定

(ほ)

ポート番号一覧

ポート番号の設定

ポート番号の設定を解除する

(マ行)

(ま)

［待ち時間］タブ

(め)

メッセージ

メッセージ一覧

メッセージの記載形式

メッセージの形式

メッセージの出力形式

メッセージの出力先一覧

メモリー所要量

(も)

文字セットの指定

(ヤ行)

(ゆ)

ユーザー定義コマンド

ユーザー定義コマンド〔用語解説〕

ユーザー定義サービス

ユーザー定義サービス

ユーザー定義サービス〔用語解説〕

ユーザー定義サービスID〔用語解説〕

ユーザー定義サービス計測の概要

ユーザー定義サービスを計測するための定義

(よ)

［要素の絞り込み条件の設定］画面

要約ルール

(ラ行)

(ら)

ライフタイム〔用語解説〕

(り)

リアルタイムレポート

リアルタイムレポート〔用語解説〕

［リクエスト情報］タブ（［トランザクションの設定］画面）

［リクエスト情報］タブ（［プロパティ］画面）

リストア

履歴レポート

履歴レポート〔用語解説〕

(れ)

レコード

レコード

レコード

レコード〔用語解説〕

レコード一覧

レコードの記載形式

レスポンス判定（IEシナリオの計測）

レスポンス判定（IEシナリオの計測）

レスポンス判定（Webトランザクションの計測）

［レスポンス判定］タブ

［レスポンス判定］タブ（［プロパティ］画面）

レポート

レポート〔用語解説〕

レポート一覧

レポートの記載形式

レポートのフォルダ構成

レポートファイル〔用語解説〕

(ろ)

ログ情報

ログのファイルサイズ変更

ログのファイルサイズ変更をする

ログファイルおよびフォルダ一覧

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート・インポート

論理ホスト環境定義ファイルを待機系ノードにコピーする

論理ホスト環境定義ファイルを待機系ノードにコピーする

論理ホスト環境定義をインポートする

論理ホスト環境定義をエクスポートする

論理ホスト環境定義をエクスポートする

論理ホスト環境のPFM - Agent for Service Responseをアンセットアップする

■ 商標類

Adobe，およびReaderは，Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
AIXは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
AIX 5Lは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
BEA WebLogic Serverは，BEA Systems, Inc.の登録商標です。
BSAFEは，RSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
DB2は，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
DB2 Universal Databaseは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
HP-UXは，米国Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
JavaScriptは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Lotusは，IBM Corporationの登録商標です。
Lotus Dominoは，IBM Corporationの登録商標です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft, Hyper-Vは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft Exchange Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Microsoft Internet Information Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Microsoft SQL Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Netscapeは，米国およびその他の国におけるNetscape Communications Corporationの登録商標です。
Netscape Navigatorは，米国およびその他の国におけるNetscape Communications Corporationの登録商標です。
ODBCは，米国Microsoft Corp.が提唱するデータベースアクセス機構です。
OpenViewは，ヒューレット・パッカード社の商標です。
ORACLEは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Oracle及びWebLogicは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
PA-RISCは，米国Hewlett-Packard Companyの商標です。
RC2は，RSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
RC4は，RSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標若しくは商標です。
RSAは，RSA Security Inc.の登録商標です。
Solarisは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
すべてのSPARC商標は，米国SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC商標がついた製品は，米国Sun Microsystems, Inc. が開発したアーキテクチャに基づくものです。
Sunは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Sun Microsystemsは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
WebSphereは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他製品名などの固有名詞は各社の商品名，商標および登録商標です。
プログラムプロダクト「P-9D2C-AA91，P-9D2C-AR91」には，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社.が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9D2C-AA91，P-9D2C-AR91」には，UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。
JP1/Performance Management - Agent Option for Service Responseは，RSA Security Inc.のRSA(R) BSAFE(TM) ソフトウェアを搭載しています。