PRINT DATA EXCHANGE for Open

3020-3-P02-O0

前書き

対象製品

R-1521C-251 PRINT DATA EXCHANGE for Open 02-14（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

R-F1521C-2511 PRINT DATA EXCHANGE - Enterprise Printer Option 02-14（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

R-F1521C-2512 PRINT DATA EXCHANGE - Electronic Document Option 02-14（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

R-F1521C-2513 PRINT DATA EXCHANGE - Line Printer Option 02-14（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

R-F1521C-2212 PRINT DATA EXCHANGE - Access Control Option 02-05（適用OS：Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022）

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，CommuniNet，JP1，KGRAF，SEWB，uCosminexus，XMAPは，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Excelは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Jscriptは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

PostScriptは，米国およびその他の国におけるAdobe社の登録商標または商標です。

Red Hat is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

Red Hatは，米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。

Windowsは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Windows Serverは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

マイクロソフト製品のスクリーンショットの使用について

マイクロソフトの許可を得て使用しています。

マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

Excel

Microsoft(R) Office Excel

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard

Windows Server 2012 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard

Windows Server 2016

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard

Windows Server 2019

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard

Windows Server 2022

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Datacenter

Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Standard

Windows Server 2012，Windows Server 2012 R2，Windows Server 2016，Windows Server 2019，およびWindows Server 2022を合わせてWindowsと表記することがあります。

発行

2023年3月 3020-3-P02-O0

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2007, 2023, Hitachi, Ltd.

All Rights Reserved. Copyright (C) 2007, 2023, Hitachi Solutions, Ltd.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

変更内容

変更内容（3020-3-P02-O0）　PRINT DATA EXCHANGE for Open 02-14，PRINT DATA EXCHANGE - Enterprise Printer Option 02-14，PRINT DATA EXCHANGE - Electronic Document Option 02-14，PRINT DATA EXCHANGE - Line Printer Option 02-14

追加・変更内容

変更個所

システム標準の外字フォントの有効／無効を設定できるようにした。

7.1.4 (4)

MsConv以外のファイルオープン抑止をできるようにした。

7.1.1 (2)(h)

QRコード出力に関するトラブルシューティングを追加した。

13.1.4

PDE for Openが出力するイベントログの，イベントID「11」に補足説明を追加しました。

14.1

Windows Server 2022に対応した。

−

Windows Server 2008 R2をサポート対象外とした。

−

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，次に示すプログラムプロダクトの機能とその使用方法について説明したものです。

R-1521C-251　PRINT DATA EXCHANGE for Open　02-14

R-F1521C-2511　PRINT DATA EXCHANGE - Enterprise Printer Option　02-14

R-F1521C-2512　PRINT DATA EXCHANGE - Electronic Document Option　02-14

R-F1521C-2513　PRINT DATA EXCHANGE - Line Printer Option　02-14

R-F1521C-2212　PRINT DATA EXCHANGE - Access Control Option　02-05

対象読者

オープン環境の業務プログラムで作成された印刷データを，Windows接続のオープンプリンタに出力するシステム管理者を対象とします。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。

第1章　概要

PDE for Openの概要について説明しています。

第2章　PDE for Openを利用する前に

PDE for Openを利用する前に調査する必要がある，PDE for Openで利用できる装置種別およびデータ種別について説明しています。

第3章　インストールおよびアンインストール

PDE for Openのインストール方法およびアンインストール方法について説明しています。

第4章　移行作業

メインフレームのセンタプリンタに出力していたバッチ帳票をPDE for Openで利用するための移行作業について説明しています。

第5章　実行準備

PDE for Openの実行準備の作業について説明しています。

第6章　PDL変換機能

PDL変換機能について説明しています。

第7章　環境設定ユティリティ

PDE for Openの環境設定ユティリティの設定について説明しています。

第8章　制御イメージ作成機能

PDE - LP Optionの制御イメージ作成機能について説明しています。

第9章　変換操作

PDE for Openの監視サービスを使用した変換操作，コマンドラインでの変換操作，および後処理UOCの作成方法などについて説明しています。

第10章　出力

PDE for Openで出力できる形態について説明しています。

第11章　PDE for Openと他製品との連携

PDE for Openと他製品との連携について説明しています。

第12章　PDE - Access Control Option

PDE - Access Control Optionの使用方法について説明しています。

第13章　トラブルシューティング

運用中にトラブルが発生した場合の対処方法について説明しています。

第14章　保守情報

保守情報について説明しています。

付録A　PDE for Openに設定できるジョブ属性とシステムオプション

PDE for Openに設定できるジョブ属性とシステムオプションについて説明しています。

付録B　ジョブ定義XMLファイルによるジョブ属性の扱い

ジョブ定義XMLファイルによるジョブ属性の扱いについて説明しています。

付録C　出力できるCOBOL命令文の範囲とUAP移行手順

出力できるCOBOL命令文の範囲とUAP移行手順について説明しています。

付録D　移行時の注意

PDE for Openに移行する場合の注意について説明しています。

付録E　変換データ量とメモリ所要量

変換データ量とメモリ所要量の見積もりについて説明しています。

付録F　変換種別を変更してコピーした場合の留意事項

変換種別を変更してコピーした場合の留意事項について説明しています。

付録G　HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17およびH-6C26プリンタ出力時の設定

HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17およびH-6C26プリンタ出力時の設定について説明しています。

付録H　バーコード機能キャラクタによるバーコード出力

PDE for Openでバーコード機能キャラクタを用いて出力できるバーコードについて説明しています。

付録I　機能キャラクタの詳細仕様

PDE for Openで扱う機能キャラクタについて説明しています。

付録J　ジョブコメントを使用する場合の運用

ファイル名/ドキュメント名や分類フォルダ名としてジョブコメントを使用する場合の運用と注意事項について説明しています。

付録K　Windows外字エディタを利用した外字の作成手順

Windows外字エディタを利用した外字の作成手順について説明しています。

付録L　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報について説明しています。

付録M　用語解説

このマニュアルで使用している用語の意味について説明しています。

読書手順

このマニュアルは，利用目的に合わせて章を選択して読むことができます。利用目的別にお読みいただくことをお勧めします。

マニュアルを読む目的

記述個所

PDE for Openの概要について知りたい

第1章

PDE for Openで利用できる装置種別およびデータ種別について知りたい

第2章

PDE for Openのインストール方法およびアンインストール方法について知りたい

第3章

メインフレームのセンタプリンタに出力していたバッチ帳票をPDE for Openで利用するための移行作業について知りたい

第4章

PDE for Openの実行準備の作業について知りたい

第5章

PDL変換機能について知りたい

第6章

PDE for Openの環境設定ユティリティの設定について知りたい

第7章

PDE - LP Optionの制御イメージ作成機能について知りたい

第8章

PDE for Openの監視サービス，コマンドラインでの変換操作，および後処理UOCの作成方法などについて知りたい

第9章

PDE for Openで出力できる形態について知りたい

第10章

PDE for Openと他製品との連携について知りたい

第11章

PDE - Access Control Optionの使用方法について知りたい

第12章

運用中に発生したトラブルや，出力されたメッセージでの対処方法を知りたい

第13章，第14章

PDE for Openに設定できるジョブ属性とシステムオプションについて知りたい

付録A

ジョブ定義XMLファイルによるジョブ属性の扱いについて知りたい

付録B

出力できるCOBOL命令文の範囲とUAP移行手順について知りたい

付録C

PDE for Openに移行する場合の注意について知りたい

付録D

変換データ量とメモリ所要量の見積もりについて知りたい

付録E

変換種別を変更してコピーした場合の留意事項について知りたい

付録F

プリンタ出力時の設定について知りたい

付録G

PDE for Openで出力できるバーコードについて知りたい

付録H

PDE for Openで扱う機能キャラクタについて知りたい

付録I

ジョブコメントを使用する場合の運用と注意事項について知りたい

付録J

Windows外字エディタを利用した外字の作成手順について知りたい

付録K

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を知りたい

付録L

PDE for Openで使用する用語について知りたい

付録M

このマニュアルで使用している記号

このマニュアルで使用している記号を，次のように定義します。

記号

意味

イタリック体

イタリック体の語または文字は，ユーザが指定する変数値を示します。

［　　　］

ウィンドウのボタン，またはメニューを示します。

［　A　］−［　B　］

Aはメニューバーのメニューを示し，Bは，Aのメニューをクリックすると表示されるメニューを示します。

｛　｝

｛　｝内のどれか一つを選んで指定することを示します。

｜

｛　｝内の選択肢の区切りを示します。

下線

オペランドを指定しない場合に仮定されるパラメタを示します。

《　》

値を指定しない場合に仮定される値を示します。

↑：↑

小数点以下切り上げを示します。

↓：↓

小数点以下切り捨てを示します。

｜：｜

記号内の計算式で求められる値の小数点以下を四捨五入することを示します。

△

空白を空けることを示します。

図中で使用している記号

このマニュアルの図中で使用している記号を，次のように定義します。

1　概要

この章では，PDE for Openの機能概要について説明します。

1.1　PDE for Openの概要

PDE for Openは，メインフレームのセンタプリンタに出力していたバッチ帳票を，オープン環境で扱えるようにするためのプログラムです。PDE for Openを使用することで，メインフレームの書式オーバレイ，FCBなどの制御イメージを使用して印刷していた帳票を，オープン環境の業務プログラムやバッチジョブ実行システムからの帳票に移行し，PDE - Form Designerで作成した制御イメージやPDE - LP Optionの制御イメージ作成機能で作成した制御イメージを使用して，Windows環境のオープンプリンタに出力したり，PDFファイルとして出力したりできます。

PDE for Openの概要を次に示します。

図1‒1　PDE for Openの概要

また，PDE for Openの付加プログラムとして，PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Option，およびPDE - LP Optionがあります。

PDE - Enterprise Printer Optionは，オープン環境で出力された帳票データをPostScript対応のページプリンタに出力できるようにします。なお，プリンタ出力時のデータ形式はPostScriptとなります。

PDE - Electronic Document Optionは，オープン環境で出力された帳票データをPDFファイルとして出力できるようにします。

PDE - LP Optionは，オープン環境で出力された帳票データをESC/P対応のラインプリンタ（Prinfina IMPACT GXシリーズ）に出力できるようにします。なお，プリンタ出力時のデータ形式はESC/Pとなります。

1.1.1　PDE for Openの製品構成

PDE for Open

PDE for Openは，Windows環境で動作し，オープン環境で作成された帳票データをプリンタやファイルに出力するためのプログラムです。このプログラム単体で，Windows環境のページプリンタへ出力できます。プリンタ出力時のデータ形式はWindows GDIとなります。

＜他製品との連携＞

Prinfina MANAGER OPと連携することで，用紙確認指示の表示やプリンタ障害時の再印刷操作ができます。

PDE - Enterprise Printer Option

PDE - Enterprise Printer Optionは，PDE for Openの付加プログラムです。オープン環境で出力された帳票データをPostScript対応のページプリンタに出力するためのプログラムです。プリンタ出力時のデータ形式はPostScript（言語レベル2）となります。

＜他製品との連携＞

PDE - EAN128 Optionを使用することで，H-6C15およびH-6C17プリンタで読み取り精度の高いEAN128バーコードを印刷できます。また，Prinfina MANAGER SPと連携することで，介入要求の表示やプリンタ障害時のリカバリ操作も利用できます。

PDE - Electronic Document Option

PDE - Electronic Document Optionは，PDE for Openの付加プログラムです。オープン環境で出力された帳票データをPDFファイルとして出力するためのプログラムです。出力したPDFファイルはAdobe Readerを利用して参照できます。

＜他製品との連携＞

HOPSS3/AS REV/OSEや活文Contents Lifecycle Managerと連携することで，PDFファイルを電子帳票システムに登録できます。

PDE - Access Control Optionを使用することで，PDE - Electronic Document Optionが出力するPDFファイルに対してセキュリティを与えられます。

PDE - LP Option

PDE - LP Optionは，PDE for Openの付加プログラムです。オープン環境で出力された帳票データをESC/P対応のラインプリンタ（Prinfina IMPACT GXシリーズ）に出力するためのプログラムです。プリンタ出力時のデータ形式はESC/Pとなります。

＜他製品との連携＞

Prinfina MANAGER SPと連携することで，介入要求の表示やプリンタ障害時のリカバリ操作も利用できます。

PDE - Access Control Option

PDE - Access Control Optionは，PDE - Electronic Document Optionの付加プログラムです。PDE - Electronic Document Optionが出力するPDFファイルに対してセキュリティ（印刷などの制限やパスワードを使用した暗号化）を与えるためのプログラムです。

PDE - EAN128 Option

PDE - EAN128 Optionは，PDE for Openの付加プログラムです。H-6C15およびH-6C17プリンタで読み取り精度の高いEAN128バーコードを印刷するためのプログラムです。

1.2　PDE for Openと関連製品の特長

ここでは，PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Option，およびPDE - LP Optionの特長について説明します。

1.2.1　PDE for Openの特長

(1)　Windows環境のオープンプリンタでセンタプリンタ同様の出力ができます

メインフレームでセンタプリンタに出力していたバッチ帳票を，オープン環境の業務プログラムから，Windows環境のオープンプリンタでセンタプリンタ同様に出力できます。また，センタ漢字プリンタで利用していた書式オーバレイやFCBなどの制御イメージを使用するため，メインフレームで出力している帳票に近いイメージで出力でき，両面印刷および縮小印刷もできます。なお，外字はWindows外字を利用します。

(2)　既存の帳票をカラー化できます

書式オーバレイのカラー化や，高精細なオープンプリンタへの出力に対応しているため，メインフレームの既存帳票に対して見栄えのよい帳票が出力できます。

(3)　外字を使用することなくバーコード印刷ができます

機能キャラクタを利用することで，バーコード出力ができるようになります。

(4)　プリンタ出力時の再印刷などのプリンタ運用管理ができます

Prinfina MANAGER OPと連携することで，プリンタ出力時の再印刷などのプリンタ運用管理ができます。また，メインフレームで行っていた，用紙形式コードによる帳票出力開始時のオペレータ通知についても，Prinfina MANAGER OPの介入要求の表示で代替できます。

(5)　配布先別に印刷ジョブの分割ができます

配布先別に印刷ジョブを分割し，簡易な仕分けができます。印刷ジョブを分割することによる効果を次に示します。

分割単位にSYSOUTセパレータが自動で挿入されるため，人手による仕分け作業を軽減できます。

再印刷や保留印刷時に必要な分だけ取り出せます。

片面印刷から両面印刷に運用を変更した場合に，同一ページの表面と裏面に，異なる配布先のページが印刷されなくなります。

(6)　メインフレームのCOBOLプログラムからCOBOL2002への移行が容易になります

ファイル形式2を使用することで，メインフレームで使用していたCOBOLプログラムからCOBOL2002への移行が容易になります。詳細については，「11.4　COBOL2002との連携」を参照してください。

(7)　COBOL以外のプログラムの印刷データにも対応します

COBOL以外のプログラム言語から出力した印刷データにも対応します。

ファイル形式3を使用することで，機能キャラクタや機械制御文字を通常の文字列として指定することができます。バイナリデータを使用せず，通常の文字列だけで印刷データを生成できるようになるため，COBOLから文字列操作が得意な他言語への切り替えが容易になります。

(8)　変換処理が完了するタイミングで，任意の処理を後処理UOCとして実行できます。

変換処理が完了するタイミングで，任意の処理を後処理UOC として実行できます。UOCはWindowsアプリケーション（WinMain），またはバッチやスクリプトとして作成できます。

詳細については「9.3　後処理UOCによる操作（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）」を参照してください。

1.2.2　PDE - Enterprise Printer Optionの特長

PDE - Enterprise Printer Optionによって，PDE for Openの機能にPostScript変換機能が追加され，データの変換種別としてPostScriptが利用できるようになります。

(1)　Windows環境のオープンプリンタにPostScriptデータを出力できます

メインフレームで出力していた帳票をWindows対応のPostScriptプリンタ（PostScript言語レベル2以上対応プリンタ）に出力できます。PostScript出力を指定することでGDI出力よりも高速印刷ができます。

(2)　プリンタ出力時の障害リカバリなどのプリンタ運用管理ができます

Prinfina MANAGER SPと連携することで，プリンタ出力時の障害リカバリなどのプリンタ運用管理ができます。なお，Prinfina MANAGER OP 利用時の障害リカバリは，再印刷だけとなります。また，メインフレームで行っていた，用紙形式コードによる帳票出力開始時のオペレータ通知についても，Prinfina MANAGER SPの介入要求メッセージの表示で代替できます。

(3)　PDE - EAN128 Optionと連携して読み取り精度の高いバーコードを印刷できます

PDE - EAN128 Optionと連携することで，H-6C15およびH-6C17プリンタで読み取り精度の高いEAN128バーコードを印刷できます。詳細は，「PRINT DATA EXCHANGE - High Grade Printer EAN128 Barcode Option取扱説明書」を参照してください。

(4)　配布先別に印刷ジョブの分割ができます

配布先別に印刷ジョブを分割し，簡易な仕分けができます。印刷ジョブを分割することによる効果を次に示します。なお，Prinfina MANAGER SPと連携する場合は使用できません。

分割単位にSYSOUTセパレータが自動で挿入されるため，人手による仕分け作業を軽減できます。

再印刷や保留印刷時に必要な分だけ取り出せます。

片面印刷から両面印刷に運用を変更した場合に，同一ページの表面と裏面に，異なる配布先のページが印刷されなくなります。

(5)　変換処理が完了するタイミングで，任意の処理を後処理UOCとして実行できます。

変換処理が完了するタイミングで，任意の処理を後処理UOC として実行できます。UOCはWindowsアプリケーション（WinMain），またはバッチやスクリプトとして作成できます。

詳細については「9.3　後処理UOCによる操作（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）」を参照してください。

1.2.3　PDE - Electronic Document Optionの特長

PDE - Electronic Document Optionによって，PDE for Openの機能にPDF変換機能が追加され，データの変換種別としてPDFが利用できるようになります。

(1)　オープン環境の業務プログラムからPDF出力できます

メインフレームで出力していた帳票をPDFファイルに出力でき，Adobe Readerを利用して帳票を表示できます。なお，PDFファイルはAdobe Acrobatで正常に編集できることを保証するものではありません。

(2)　作成したPDFファイルを電子帳票システムに自動登録できます

HOPSS3/AS REV/OSEや活文Contents Lifecycle Managerと連携することで，作成したPDFファイルを電子帳票システムに自動登録できます。

(3)　作成するPDFファイルに対してセキュリティを付与できます

PDE - Access Control Optionと連携することで，PDE - Electronic Document Optionが出力するPDFファイルに対してセキュリティ（印刷などの制限やパスワードを使用した暗号化）を与えられます。詳細は，「12.　PDE - Access Control Option」を参照してください。

(4)　配布先別にPDFファイルの分割ができます

配布先別にPDFファイルを分割し，簡易な仕分けができます。PDFファイルを分割することによる効果を次に示します。

分割単位にフォルダを分けて出力することで，適切な単位でのファイル管理を実現できます。

分割単位に配布先コードを分けてHOPSS3/AS REV/OSEや活文Contents Lifecycle Managerへデータを登録することで，適切な単位でのファイル管理を実現できます。

分割単位にPDFセキュリティを分けて設定することで，適切な単位でセキュリティを与えられます。

(5)　変換処理が完了するタイミングで，任意の処理を後処理UOCとして実行できます。

変換処理が完了するタイミングで，任意の処理を後処理UOC として実行できます。UOCはWindowsアプリケーション（WinMain），またはバッチやスクリプトとして作成できます。

詳細については「9.3　後処理UOCによる操作（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）」を参照してください。

1.2.4　PDE - LP Optionの特長

PDE -LP Optionによって，PDE for Openの機能にESC/P変換機能が追加され，データ変換種別としてESC/Pが利用できるようになります。

(1)　Windows環境のオープンプリンタでセンタプリンタ同様の出力ができます

メインフレームでインパクトプリンタに出力していた帳票を，Windows環境のオープンプリンタ（Prinfina IMPACT GXシリーズ）に出力できます。

(2)　プリンタ出力時の障害リカバリなどのプリンタ運用管理ができます

Prinfina MANAGER SPと連携することで，Prinfina IMPACT GXシリーズのプリンタ出力時での障害リカバリなどのプリンタ運用管理ができます。なお，Prinfina MANAGER OP 利用時の障害リカバリは，再印刷だけとなります。

また，メインフレームで行っていた，用紙形式コードによる帳票出力開始時のオペレータ通知についても，次のメッセージの表示で代替できます。

Prinfina MANAGER SPの介入要求メッセージ

1.3　PDE for Openの機能

ここでは，PDE for Openの機能について説明します。

1.3.1　PDL変換機能

オープン環境の業務プログラムによって作成された帳票データを印刷またはPDFに変換する機能です。FCB，書式オーバレイなどの制御イメージと帳票データを組み合わせて帳票として印刷します。プリンタ出力時のデータ形式には，Windows GDI，PostScript（言語レベル2），またはESC/Pが選べます。

1.3.2　監視サービスによる自動実行機能

監視対象フォルダの帳票データの作成状況を監視し，作成された帳票データを自動的にPDL変換します。業務プログラムから出力された帳票データファイルと，バッチジョブ実行システムから転送されたSYSOUT管理ファイルの両方を監視できます。

1.3.3　環境設定機能

環境設定用のGUIを使用して印刷条件ごとに変換方法，変換時のオプションなどをあらかじめ設定できます。

1.3.4　制御イメージ作成機能

オープン環境でGUIを使って制御イメージを定義および作成できます。

この機能を使用するには，PDE - Form Designerが必要です。

1.3.5　セキュリティ付与機能

セキュリティ付与機能は，PDE - Electronic Document Optionが出力するPDFファイルに対してセキュリティを与える機能です。

この機能を使用するには，PDE - Access Control Optionが必要です。

1.3.6　H-6C15およびH-6C17プリンタでのEAN128バーコード出力機能

H-6C15およびH-6C17プリンタで読み取り精度の高いEAN128バーコードを印刷できます。

この機能を使用するには，PDE - EAN128 Optionが必要です。

1.3.7　インパクトプリンタ用制御イメージ作成機能

オープン環境でGUIを使って制御イメージを定義および作成できます。

この機能を使用するには，PDE - LP Optionが必要です。

1.4　PDE for Openを利用した変換の手順

PDE for Openを利用した変換の手順は，大きく「移行作業」「実行準備作業」「実行」の3段階に分けられます。それぞれの段階で実施する項目の概要を次に示します。詳細については，「参照先」に示す個所を参照してください。

表1‒1　PDE for Openを利用した変換の手順

手順

説明

参照先

1.移行作業

メインフレームのセンタプリンタに出力していたバッチ帳票をPDE for Openで利用するための環境や条件について調査し，移行作業を実施します。移行作業は次に示す作業があります。

移行可否の調査

制御イメージの調査

印刷属性の実行オプションの調査

1バイトコードの調査

業務プログラムからの出力手段の検討

適用条件の検討

業務プログラムの修正

「4.　移行作業」

2.実行準備作業

PDE for Openの実行準備作業を実施します。実行準備作業は次に示す作業があります。

外字の作成

利用フォルダの作成

制御イメージの準備

FTP環境の準備

監視サービスの設定

プリンタの設定

環境設定

「5.　実行準備」

3.実行

監視サービスを使用した変換操作

PDE for Openのサービス監視フォルダに印刷データを受信した場合，自動でPDL変換を実行します。

「9.1　監視サービスを使用した変換操作」

コマンドラインを使用した変換操作

JP1/AJS3と連携してジョブの実行制御を行う場合に，コマンドラインでPDL変換を実行します。

「9.2　コマンドラインを使用した変換操作」

後処理UOC

変換処理が完了するタイミングで，任意の処理を後処理UOCとして実行できます。

「9.3　後処理UOCによる操作（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）」

2　PDE for Openを利用する前に

この章では，PDE for Openを利用する前に調査する必要がある，PDE for Openで利用できる装置種別およびデータ種別について説明します。

2.1　PDE for Openの適用範囲

ここでは，PDE for Openの適用範囲について説明します。

PDE for Openは，従来メインフレーム接続のセンタプリンタに印刷していた業務プログラムのデータを，オープンプリンタ出力またはPDFファイルの形式に変換します。OS環境やプリンタの違いなどにより，変換結果が従来の出力結果と異なる場合があります（特に，センタプリンタの例外動作やイレギュラーなデータの扱いなどは異なります）。

2.1.1　PDE for Openがサポートする装置種別

PDE for Openでは，利用する形態によってメインフレームから見た装置の種別が異なります。

メインフレームのプリンタへのデータをオープンプリンタへ出力する場合の扱いを次に示します。

表2‒1　メインフレームのプリンタへのデータをオープンプリンタへ出力する場合の扱い（PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option）

出力対象装置

代表機種

データの種類

オープンプリンタ

センタ漢字プリンタ

カット紙センタ漢字プリンタ

H-626x

H-628x

行データ

カット紙プリンタ

連続紙センタ漢字プリンタ

H-625x

H-627x

行データ

カット紙プリンタ※1※2

連続紙プリンタ※3

センタラインプリンタ

H-6245

H-6248

行データ

カット紙プリンタ※1

連続紙プリンタ※1※3

センタ漢字ラインプリンタ

H-6242

H-6243

H-6246

行データ※4

カット紙プリンタ※1

連続紙プリンタ※1※3

端末プリンタ

ページプリンタ，FAX

4543

行データ※4

カット紙プリンタ※1

連続紙プリンタ※1※3

漢字プリンタ

5349

行データ※4

カット紙プリンタ※1

連続紙プリンタ※1※3

インサータ付き漢字プリンタ

5344

行データ※4

カット紙プリンタ※1

連続紙プリンタ※1※3

拡張ラインモードプリンタ

4302

行データ※4

カット紙プリンタ※1

連続紙プリンタ※1※3

注※1

FCBの作成が必要です。詳細は，「付録D.6　制御イメージの再作成」を参照してください。

注※2

用紙長が11インチまたは8.5インチの連続紙センタ漢字プリンタ用FCBの場合に限り，環境設定ユティリティを設定することでカット紙プリンタへ出力できます。詳細は，「7.2.7(1)(b)　［FCBイメージ詳細設定］画面」の［連続紙用FCBイメージ設定］を参照してください。

注※3

ホスト用互換形式の連続紙用FCBを使用する場合は，環境設定ユティリティで用紙幅の設定が必要です。なお，用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを利用する場合は，FCB中に用紙サイズの情報が含まれているため，環境設定ユティリティでの用紙サイズの設定は必要ありません。

注※4

機能キャラクタについては，すべてセンタ漢字プリンタの動作として扱います。プリンタによって字間値機能キャラクタの仕様が異なるため，環境設定ユティリティの［印刷データ設定］タブで字間値のカスタマイズが必要な場合があります。詳細については，「7.2.10　印刷データの扱いを設定する（印刷データ設定）」を参照してください。

表2‒2　メインフレームのプリンタへのデータをオープンプリンタへ出力する場合の扱い（PDE - LP Option）

出力対象装置

代表機種

データの種類

オープンプリンタ

センタ漢字プリンタ

カット紙センタ漢字プリンタ

H-626x

H-628x

行データ※1

Prinfina IMPACT GXシリーズ※2

連続紙センタ漢字プリンタ

H-625x

H-627x

行データ※1

Prinfina IMPACT GXシリーズ※2

センタラインプリンタ

H-6245

H-6248

行データ

Prinfina IMPACT GXシリーズ

センタ漢字ラインプリンタ

H-6242

H-6243

H-6246

行データ

Prinfina IMPACT GXシリーズ

端末漢字ラインプリンタ

HT-4521-11

HT-5682-11

行データ

Prinfina IMPACT GXシリーズ※2

端末プリンタ

HT-4302-51

HT-4543

HT-5344-11

HT-5345-11

HT-5349

HT-5641-11

行データ※1

Prinfina IMPACT GXシリーズ※2

注※1

機能キャラクタについては，すべてセンタ漢字ラインプリンタまたは端末漢字ラインプリンタの動作として扱うため，出力結果が異なる場合があります。

注※2

FCBの作成が必要です。

(1)　カット紙センタ漢字プリンタ

PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option，またはPDE - Electronic Document Optionを利用して，カット紙センタ漢字プリンタのデータをカット紙ページプリンタ，またはPDFファイルに出力できます。

なお，PDE for Openは，印刷データの変換を主な目的とするプログラムです。センタ漢字プリンタとPDE for Openの仕様の違いによって，次に示すような機能差があります。

表2‒3　センタ漢字プリンタとPDE for Openの機能差

機能

センタ漢字プリンタ

PDE for Open（GDI）

PDE - Enterprise Printer Option（PostScript）

給紙ホッパの指定

有効（複数指定可能）

有効（複数指定無効,全ホッパから用紙サイズに基づく自動選択になります）

有効※1（HT-4559，HT-4561またはH-6C26プリンタの場合は複数指定有効，その他のプリンタの場合は複数指定無効）

排出スタッカの指定

有効（複数指定可能）

無効

有効（HT-4559，HT-4561またはH-6C26プリンタの場合は複数指定有効，その他のプリンタの場合は複数指定無効）

両面/片面印刷切り替え

有効

有効

有効

両面印刷のとじ代位置（上・下・左・右）

有効

有効※2

有効

用紙向き（ランドスケープ・ポートレート）

有効

有効

有効

180°回転

有効

有効※3

有効※3

オフセットスタック

有効

無効

無効

注※1

PostScript言語レベル3対応プリンタの場合に有効となります。PostScript言語レベル2対応（レベル3未対応）プリンタの場合は無効となります。

注※2

一部のプリンタでは，両面印刷のとじ代位置が無効となる場合があります。Windows上にプリンタを複数指定し，プリンタドライバの設定でとじ代位置をFCBの定義内容と合わせて指定し，FCBは片面のものを使用してください。

注※3

FCBイメージの180°回転指定を有効にするためには，環境設定ユティリティでの設定が必要です。なお，同じFCBイメージを使用しても，印刷データや書式の印刷される方向が，センタプリンタとオープンプリンタで異なる場合があります。また，オープンプリンタの機種や変換種別によっても異なる場合があります。このため，プリンタや変換種別に応じて上記を設定したあと，正しく印刷されるように調整する必要があります。詳細は，「7.2.7(1)(b)　［FCBイメージ詳細設定］画面」を参照してください。

重要

プリンタまたはプリンタドライバの仕様によっては，一部の機能が無効になる，または機能に制限が生じる場合があります。

(2)　連続紙センタ漢字プリンタ

PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option，またはPDE - Electronic Document Optionを利用して，連続紙センタ漢字プリンタのデータを連続紙ページプリンタ，またはPDFファイルに出力できます。ただし，ホスト用互換形式の連続紙用FCBを使用する場合は，利用する連続紙の用紙幅を環境設定ユティリティの［連続紙設定］タブで事前に定義してください。なお，用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを使用する場合は，事前に［連続紙設定］タブでの定義は必要ありません。詳細については，「7.2.12　連続紙用FCBの用紙情報を設定する（連続紙設定）」を参照してください。

(3)　センタラインプリンタ・センタ漢字ラインプリンタ・端末漢字ラインプリンタ

センタラインプリンタ・センタ漢字ラインプリンタ・端末漢字ラインプリンタについて，説明します。

PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option，またはPDE - Electronic Document Optionを利用する場合

センタ漢字プリンタのデータとしてページプリンタ（変換種別がGDIまたはPostScriptの場合），Prinfina IMPACT GXシリーズ（変換種別がGDIの場合），またはPDFファイル（変換種別がPDFの場合）に出力されます。ラインプリンタとセンタ漢字プリンタでは，字間値機能キャラクタの仕様が異なるため，環境設定ユティリティの［印刷データ設定］タブで字間値のカスタマイズが必要な場合があります。詳細については，「7.2.10　印刷データの扱いを設定する（印刷データ設定）」を参照してください。

なお，FCBイメージの再作成が必要です。詳細については，「付録D.6　制御イメージの再作成」を参照してください。また，機種によっては，搭載されている文字が一部異なるものがあります。詳細については，「付録D.2　文字の扱い」を参照してください。

センタラインプリンタを利用する場合は，書式番号1の文字ピッチを10CPIに設定する必要があります。詳細については，「7.2.6　文字の書体を設定する（書体設定）」を参照してください。

PDE - LP Optionを利用する場合

センタラインプリンタ，センタ漢字ラインプリンタ，および端末漢字ラインプリンタ用のデータをPrinfina IMPACT GXシリーズに出力できます。

2.1.2　出力の対象となる印刷データ

PDE for Openは，次に示すデータを対象として，PDE - Form Designerやメインフレームで作成した既存のFCBイメージやデフォルト機能キャラクタイメージ，タイプC書式オーバレイイメージを使用して印刷データの変換を行います。PDE for Openが対象とする制御イメージについては，「2.1.4　PDE for Openで扱う制御イメージ」を参照してください。

業務プログラムが出力した印刷データに対し，上記プリンタ制御イメージの適用や，複写回数などの指定を適用した変換を行います。通常出力時およびバッチジョブ実行システム連携の出力時のジョブ属性については，「6.2.1　ジョブ属性の指定」および「6.3.4　バッチジョブ実行システム連携時のジョブ属性の指定」を参照してください。

(1)　PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Optionを利用する場合

PDE for Openを適用できるメインフレームのスプールデータの種類を，次に示します。

表2‒4　メインフレームのスプールデータの種類と適用範囲（PDE for Open）

出力対象装置

データの種類

VOS3

VOS1

VOSK

センタ漢字プリンタ

行データ

○

○

○

図形データ/画像データ/任意座標文字

×

×

×

ページデータ

×

×

×

センタラインプリンタ

行データ

○

○

○

センタ漢字ラインプリンタ

行データ

−

○※

○※

端末プリンタ（FAX含む）

行データ

○※

○※

○※

図形データ/画像データ

×

×

×

マップデータ

−

×

×

（凡例）

○：出力できます。

×：出力できません。

−：該当するデータがありません。

注※

機能キャラクタについては，すべてセンタ漢字プリンタの動作として扱います。プリンタによって字間値機能キャラクタの仕様が異なるため，環境設定ユティリティの［印刷データ設定］タブで字間値のカスタマイズが必要な場合があります。詳細については，「7.2.10　印刷データの扱いを設定する（印刷データ設定）」を参照してください。

(2)　PDE - LP Optionを利用する場合

PDE - LP Optionを適用できるメインフレームのスプールデータの種類を，次に示します。

表2‒5　メインフレームのスプールデータの種類と適用範囲（PDE - LP Option）

出力対象装置

データの種類

VOS3

VOS1

VOSK

センタ漢字プリンタ

行データ

○※

○※

○※

図形データ/画像データ/任意座標文字/ページデータ

×

×

×

センタラインプリンタ

行データ

○

○

○

センタ漢字ラインプリンタ

行データ

−

○

○

端末漢字ラインプリンタ

行データ

○

○

○

図形データ/画像データ/マップデータ

−

×

×

端末プリンタ（FAX含む）

行データ

○※

○※

○※

図形データ/画像データ/マップデータ

−

×

×

（凡例）

○：出力できます。

×：出力できません。

−：該当するデータがありません。

注※

機能キャラクタについては，すべてセンタ漢字ラインプリンタまたは端末漢字ラインプリンタの動作として扱うため，出力結果が異なる場合があります。

2.1.3　印刷データの種類と形式

PDE for Openは，次の印刷データを変換対象とします。

図2‒1　印刷データの種類

PDE for Openが変換対象とする印刷データの形式および詳細を次に示します。

図2‒2　印刷データの形式（ファイル形式1の場合）

図2‒3　印刷データの形式（ファイル形式2の場合）

注　UAPで意識する内容です。ほかに制御情報が自動的に付加されます。

図2‒4　印刷データの形式（ファイル形式3の場合）

表2‒6　印刷データの詳細

対象とする項目の分類

ファイル形式1

ファイル形式2

ファイル形式3

COBOL UAP形式

Windows UAP形式

文字コード

シフトJIS

Unicode（UTF-8）※1

シフトJIS

Unicode（UTF-8）※1

シフトJIS

シフトJIS

Unicode（UTF-8）※1

レコードの区切り※2

改行（0A）₁₆

復帰（0D）₁₆

改ページ（0C）₁₆

復帰改行（0D0A）₁₆

レコード区切り文字はありません。

改行（0A）₁₆

復帰（0D）₁₆

改ページ（0C）₁₆

プリンタ制御文字

機械制御文字

ANSI制御文字

制御文字なし

ANSI制御文字

制御文字なし

機械制御文字

ANSI制御文字

制御文字なし

機械制御文字

ANSI制御文字

制御文字なし

実レコードデータの形式

文字列レコード

SETPRTテキストレコード

画像データレコード

任意座標指定文字レコード

文字列レコード

SETPRTテキストレコード

画像データレコード

任意座標指定文字レコード

文字列レコード

SETPRTテキストレコード

画像データレコード

任意座標指定文字レコード

文字列レコード

SETPRTテキストレコード

画像データレコード

任意座標指定文字レコード

ファイルサイズ

上限なし

上限なし

上限なし

上限なし

レコードサイズ※3

2,048バイトまで

2,048バイトまで

2,048バイトまで

2,048バイトまで※4

注※1

基底文字と結合文字による文字の結合には対応しません（「か゜」などを1文字として出力できません）。また，結合は使用しないでください。結合を使用した場合，出力結果は不正になります。

注※2

機能キャラクタ中にある（0A）₁₆，（0D）₁₆，（0C）₁₆，（0D0A）₁₆は除きます。

注※3

ファイルの先頭にUnicodeのBOMがある場合，先頭レコードはBOMを含めて2,048バイトまでとなります。

注※4

ファイル形式3では，機械制御文字（英数字2バイト）を1バイトとして扱います。また，機能キャラクタのバイト数は，バイナリデータへ変換後のバイト数で換算します（例："!&@[1A468C]"の場合，(1A468C)₁₆の3バイトして扱います）。

入力データがどのような形式であるかは，次のように指定します。

ファイル形式（ファイル形式1・ファイル形式2・ファイル形式3）

印刷データ生成時にジョブ属性として指定します（指定しない場合はファイル形式1）。

バッチジョブ実行システムと連携しない通常出力の場合は，印刷データのファイル名にファイル形式情報として指定します。バッチジョブ実行システムと連携する場合は，ファイル形式1とファイル形式2はジョブ定義XMLファイルで指定し，ファイル形式3は環境設定ユティリティの［印刷ジョブ設定］タブで指定します。詳細については，「7.2.11　印刷ジョブの初期状態を設定する（印刷ジョブ設定）」を参照してください。

印刷データ形式（COBOL UAP・Windows UAP）

環境設定ユティリティの［印刷ジョブ設定］タブで設定します。詳細については，「7.2.11　印刷ジョブの初期状態を設定する（印刷ジョブ設定）」を参照してください。なお，この指定はファイル形式1の場合にのみ有効となります。

プリンタ制御文字（機械制御文字・ANSI制御文字・制御文字なし）

印刷データ生成時にジョブ属性として指定します（指定しない場合は制御文字なし）。

バッチジョブ実行システムと連携しない通常出力の場合は，印刷データのファイル名にファイル形式情報として指定します。バッチジョブ実行システムと連携する場合は，ジョブ定義XMLファイルで指定します。

(1)　文字コード

ファイル形式1またはファイル形式3の場合，シフトJISまたはUnicode（UTF-8）の入力データに対応します。ファイル形式2の場合，シフトJISの入力データに対応します。

Unicodeの基底文字と結合文字による文字の結合には対応しません（「か゜」などを1文字として出力できません）。

結合を使用した場合，文字は結合されず，別々の文字として出力されます。ただし，Windows Vista以降でGDI出力の場合，文字は結合されますが，次に出力される文字の位置は結合されない場合と変わりません。

(2)　レコードの区切り

ファイル形式1の場合，Windows制御文字によってレコードの区切りを認識します。COBOL UAP形式では，改行（0A）₁₆，復帰（0D）₁₆，改ページ（0C）₁₆までを1レコードとし，Windows UAP形式では復帰改行（0D0A）₁₆までを1レコードとしてPDL変換します。

ファイル形式2の場合，レコードの区切り文字はありません。

ファイル形式3の場合，改行（0A）₁₆，復帰（0D）₁₆，改ページ（0C）₁₆までを1レコードとしてPDL変換します。

(3)　改行制御

ジョブ属性として指定されたプリンタ制御文字（機械制御文字・ANSI制御文字・制御文字なし）に従います。

機械制御およびANSI制御の場合は，レコードの先頭1バイト（ただし，ファイル形式3の機械制御のみ先頭2バイト）を制御文字とします。なお，制御文字のないレコード（ファイル形式1やファイル形式3の場合，レコード区切り文字だけのレコード）は無視されます。

制御文字なしの場合は，ファイル形式1やファイル形式3ではレコード区切りとして使用したASCII制御文字で改行・改ページを制御し，ファイル形式2では出力後1行改行します。

なお，ANSI制御文字は，ASCIIコードに変換する必要があります。通常は，COBOLソース移行時の文字コード変換作業でASCIIコードに変換されますが，ANSI制御文字を16進で指定している場合は正しくコード変換できないため，対応するASCIIコードに変更する必要があります。

PDE for Openで対応しているプリンタ制御文字については「6.1.4　改行制御の扱い」を参照してください。

(4)　実レコードデータの形式

各レコードからプリンタ制御文字およびレコード区切り文字を除いた部分を，実レコードデータと呼びます。実レコードデータの形式として文字列レコード，SETPRTテキストレコード，画像データレコード，および任意座標指定文字レコードが扱えます。

PDE - LP Optionを利用する場合は，次のレコードおよび情報は無効になります。

画像データレコード

任意座標指定文字レコード

SETPRTテキストレコードの次の情報

書式オーバレイイメージ情報

書式オーバレイイメージ適用枚数情報

印刷面スキップ

ホッパの変更種別

スタッカの変更種別

ホッパ情報

スタッカ情報

なお，実レコードデータがないレコードでも改行制御は行われます。

(a)　文字列レコード

印字データ用のレコードです。文字列レコードには，文字コードのほかに機能キャラクタも使用できます。機能キャラクタについては，「6.1.8　機能キャラクタの扱い（ファイル形式1またはファイル形式2の場合）」を参照してください。

(b)　SETPRTテキストレコード

ジョブ属性変更用のレコードです。印刷途中でFCBや書式などのジョブ属性を変更したい場合に使用します。メインフレームで使用していたSETPRTレコード形式とは文字コードや領域サイズなどが異なるため，業務プログラム作成時には注意が必要です。なお，このレコードを指定した場合は，必ず改ページされるため，同時に指定されたプリンタ制御文字は無効となります。SETPRTテキストレコードの形式について次に示します。

表2‒7　SETPRTテキストレコードの形式

位置

（10進）

長さ

内容

形式

値

備考

0

1

データ種別

JIS8

空白（20）₁₆

SETPRTテキストレコード識別子。

16進値

（00）₁₆（COBOL UAP形式用）

1

7

データ識別子

JIS8

'*HITAC*'固定

8

4

FCBイメージ名

JIS8

英数字,'#','@','_'

左詰めで後部に空白（20）₁₆

指定なしは空白（20）₁₆埋め

指定なしの場合は，ファイル名またはジョブ定義XMLファイル，もしくは環境設定ユティリティで指定したFCBイメージ名を使用します。

12

4

予備

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

16

4

システム使用領域

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

20

4×4

CHARS情報

−

4個まで指定できる

−

4

CHARSイメージ名

JIS8

英数字,'#','@','_'

左詰めで後部に空白（20）₁₆

指定なしは空白（20）₁₆埋め

指定なしの場合は，ファイル名またはジョブ定義XMLファイルで指定したCHARSイメージ名を使用します。

36

1

システム領域

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

37

3

予備

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

40

3

ページ複写枚数

JIS8

10進で001〜255の範囲で入力

右詰めで前部に0（30）₁₆

指定なしは0または空白（20）₁₆埋め

指定なしの場合は，オプションによって動作が変わります。※

43

1

予備

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

44

3

予備

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

47

1

予備

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

48

4

外字フォント名

JIS8

英数字,'#','@','_'

左詰めで後部に空白（20）₁₆

指定なしは空白（20）₁₆埋め

指定なしの場合は，ファイル名またはジョブ定義XMLファイル，もしくは環境設定ユティリティで指定した外字フォント名を使用します。

52

4

予備

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

56

4

システム領域

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

60

4

予備

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

64

4×8

書式オーバレイイメージ情報

−

8個まで指定できる

（複数のイメージ名を指定する場合，途中のイメージ名を指定なしにしないでください）

−

4

書式オーバレイイメージ名

JIS8

英数字,'#','@','_'

左詰めで後部に空白（20）₁₆

指定なしは空白（20）₁₆埋め

8個すべてが指定なしの場合は，オプションによって動作が変わります。※

96

3×8

書式オーバレイイメージ適用枚数情報

−

8個まで指定できる

書式オーバレイイメージ情報の定義順に指定

（複数の適用枚数を指定する場合，途中の適用枚数を指定なしにしないでください）

−

3

書式オーバレイイメージ適用枚数

JIS8

10進で001〜255の範囲で入力

右詰めで前部に0（30）₁₆

指定なしは0または空白（20）₁₆埋め

指定なしの場合は，対応する書式オーバレイイメージ名の指定があるときは255となります。対応する書式オーバレイイメージ名の指定がないときはオプションによって動作が変わります。※

120

1

予備

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

121

4

デフォルト機能キャラクタイメージ名

JIS8

英数字,'#','@','_'

左詰めで後部に空白（20）₁₆

指定なしは空白（20）₁₆埋め

指定なしの場合は，ファイル名またはジョブ定義XMLファイル，もしくは環境設定ユティリティで指定したデフォルト機能キャラクタイメージ名を使用します。

125

4

予備

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

129

1

印刷面スキップ

JIS8

'R'：次のデータは表面へ印刷

'V'：次のデータは裏面へ印刷

指定なしは空白（20）₁₆埋め

メインフレームではバイナリ情報のため，業務プログラム移行時にはテキスト形式に変更する必要があります。指定なしの場合は印刷面制御しません。

130

1

予備

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

131

1

ホッパの変更種別

JIS8

'I'：初期状態に戻す

'Y'：変更する

指定なしは空白（20）₁₆埋め

指定なしの場合は初期状態に戻ります。初期状態ではファイル名，または環境設定ユティリティで指定したデフォルトホッパが使用されます。変更する場合は，133バイト目のホッパ情報で指定したホッパが使用されます。

132

1

スタッカの変更種別

JIS8

'I'：初期状態に戻す

'Y'：変更する

指定なしは空白（20）₁₆埋め

指定なしの場合は初期状態に戻ります。初期状態ではファイル名，または環境設定ユティリティで指定したデフォルトスタッカが使用されます。変更する場合は，141バイト目のスタッカ情報で指定したスタッカが使用されます。

133

8

ホッパ情報

JIS8

'ABCD0000'で指定

A：ホッパ1

B：ホッパ２

C：ホッパ３

D：ホッパ４

<A〜Ｄに入れる値>

'0'：指定なし

'1'：指定あり

複数指定できます

131バイト目の「ホッパの変更種別」で「変更する」を指定した場合に有効となります。メインフレームではバイナリ情報のため，業務プログラム移行時には領域を拡張し，テキスト形式に変更する必要があります。

141

8

スタッカ情報

JIS8

'ABCDE000'で指定

A：サンプルトレイ

B：スタッカ１

C：スタッカ２

D：スタッカ３

E：スタッカ４

<A〜Ｅに入れる値>

'0'：指定なし

'1'：指定あり

複数指定できます

132バイト目の「スタッカの変更種別」で「変更する」を指定した場合に有効となります。メインフレームではバイナリ情報のため，業務プログラム移行時には領域を拡張し，テキスト形式に変更する必要があります。

（凡例）

数字：'0'〜'9'。

英字：'A'〜'Z'（小文字は大文字として扱います）。

英数字：英字または数字。

−：該当なし。

注　制御イメージのプリフィクスは環境設定に従います。

注※

変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合は，環境設定ユティリティの［印刷ジョブ設定］タブ−［詳細設定］画面−［SETPRTテキストレコードで書式オーバレイイメージ・ページ複写省略時の動作］の［ファイル名・ジョブ定義XMLファイル・環境設定ユティリティに従う］の指定によって動作が変わります。変換種別がESC/Pの場合は，環境設定ユティリティの［印刷ジョブ設定］タブ−［詳細設定］画面−［SETPRTテキストレコードでページ複写省略時の動作］の［ファイル名・ジョブ定義XMLファイル・環境設定ユティリティに従う］の指定によって動作が変わります。

・チェックなしの場合

書式オーバレイイメージ名は，環境設定ユティリティで指定したイメージ名を使用します。書式オーバレイイメージ適用枚数は255です。ページ複写枚数は1です。PDE for Open 01-06以前と同等の出力結果になります。

・チェックありの場合

書式オーバレイイメージ名は，ファイル名またはジョブ定義XMLファイル，もしくは環境設定ユティリティで指定したイメージ名を使用します。書式オーバレイイメージ適用枚数は，ファイル名またはジョブ定義XMLファイルに指定された適用枚数を使用します（指定がない場合は255です）。ページ複写枚数は，ファイル名またはジョブ定義XMLファイル，もしくは環境設定ユティリティで指定したページ複写枚数（ページ複写回数）を使用します。

設定例

SETPRTテキストレコードの設定例を次に示します。

(c)　画像データレコード

画像データ用のレコードです。オープン環境の画像ファイルを帳票に出力したい場合に画像データレコードで指定します。なお，画像データレコードでは改行制御を行いません（同時に指定されたプリンタ制御文字は無効となります）。PDE for Openで扱える画像データファイルについて次に示します。

表2‒8　PDE for Openで扱える画像データファイル

項目

PDE for Openで扱える画像データファイル

画像データファイルの種類

TIFF※1，ビットマップ

画像データファイルの色形式

モノクロ，グレースケール，パレットカラー，フルカラー

画像データファイルの幅・高さ

16,383ドットまで※2

注※1

マルチページ形式のTIFFには対応していません。

注※2

大きな画像データファイルを指定すると，PDL変換時間・PDLデータサイズが増大します。また，プリンタ出力時にプリンタでエラーが発生する場合があります。

画像データレコードの形式について次に示します。

表2‒9　画像データレコードの形式

位置

（10進）

長さ

内容

形式

値

備考

0

1

データ種別

JIS8

'%'（25）₁₆

画像データレコード識別子

1

7

データ識別子

JIS8

'*HITAC*'固定

8

1

JIS8

'1'（31）₁₆

9

8

予備

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

17

5

x座標

JIS8

FCBで定義される印刷領域の左端からの距離

10進で00000〜32767（1/1,440インチ単位）

−

22

1

予備

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

23

5

y座標

JIS8

FCBで定義される印刷領域の上端からの距離

10進で00000〜32767（1/1,440インチ単位）

−

28

1

予備

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

29

5

幅※1

JIS8

出力時の大きさ

10進で00000〜32767（1/1,440インチ単位）

00000の場合は高さに比例した幅となります※2

34

1

予備

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

35

5

高さ※1

JIS8

出力時の大きさ

10進で00000〜32767（1/1,440インチ単位）

00000の場合は幅に比例した高さとなります※2

40

3

ファイル形式

JIS8

'BMP'：ビットマップ形式

'TIF'：TIFF形式

−

43

13

予備

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

56

1

前景色パレット番号

JIS8

環境設定ユティリティの［色設定］タブの［カラーパレット］に対応する値

10進で1〜8

指定なしは空白（20）₁₆埋め

モノクロ画像だけ有効

指定なしの場合：パレット8

57

1

前景・背景反転

JIS8

'Y'：前景・背景反転する

'N'：前景・背景反転しない

指定なしは空白（20）₁₆埋め

モノクロ画像だけ有効

指定なしの場合：前景・背景反転なし

58

1

背景透過

JIS8

'Y'：背景を透過する

'N'：背景を透過しない（背景色は白）

指定なしは空白（20）₁₆埋め

モノクロ画像だけ有効

指定なしの場合：背景透過なし

59

1

予備

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

60

1〜255※3

ファイル名

SJIS

画像データファイル名（ファイル名.拡張子）

フォルダは環境設定ユティリティの［印刷データ設定］タブの［画像データフォルダ］で指定

UTF-8※4

（凡例）

−：該当なし。

注※1

画像データファイル自体が持つドット数や解像度の情報とは関係なく，任意の値を指定できます。

注※2

幅と高さ両方に00000を指定した場合はエラーとなります。片方だけ00000で指定した場合も，比例計算結果が32,767を超える場合はエラーとなります。

注※3

シフトJISでのバイト数です。「画像データフォルダ」と合わせたファイルパスが，シフトJISで259バイトを超える場合はエラーとなります。

注※4

シフトJIS範囲外の文字は指定できません。指定した場合はエラーとなります。

設定例

左から10インチ，上から1インチの位置に，0.5インチ四方でビットマップ画像を出力する場合の画像データレコードの設定例を次に示します。

描画方法

画像データは指定された順に描画します。なお，書式オーバレイは常に最背面となります。画像データの描画順を次に示す設定例で説明します。

設定例

モノクロ画像については，レコードで前景色のパレット番号，前景・背景の反転有無，背景の透過有無を指定できます。モノクロ画像で指定できる表示について次に示します。

描画例

モノクロ画像以外（グレースケール画像，パレットカラー画像，フルカラー画像など）に対しては，前景色パレット番号，前景・背景反転，背景透過の指定は無効となります。グレースケール画像に対して色付けはできません。

なお，画像データファイルの形式によって，モノクロ画像またはモノクロ画像以外の判定がされます。画像データファイル中で実際に使われている色が白と黒だけの場合でも，画像データファイルの形式がモノクロでなければモノクロ画像としては扱われません。前景色パレット番号，前景・背景の反転，および背景の透過の指定は無効になります。

変換種別による差異

変換種別がGDIの場合とPostScriptおよびPDFの場合とでは，モノクロ画像の背景透過ありで前景色が黒以外の出力結果に差異が生じます。この差異は，書式オーバレイ中のドットパターンで生じるものと同じです。ただし，出力結果はプリンタドライバによって異なる場合があります。

変換種別がGDIの場合

モノクロ画像の前景ピクセルは，描画先の元のピクセルの色と前景色の論理積演算の結果になります。モノクロ画像の背景ピクセルは，描画先の元のピクセルの色が保存されます。変換種別がGDIの場合の描画例について次に示します。

描画例

変換種別がPostScriptおよびPDFの場合

モノクロ画像の前景ピクセルは，前景色となります。モノクロ画像の背景ピクセルは，描画先の元のピクセルの色が保存されます。変換種別がPostScriptおよびPDFの場合の描画例について次に示します。

描画例

異常時の動作

画像データレコード処理中に異常が発生した場合，ログメッセージを出力し変換を中止します。ただし，画像データの後処理に失敗した場合は警告ログを出力し変換を続行します。ログメッセージの詳細については，「14.2　メッセージとエラーログ」を参照してください。

(d)　任意座標指定文字レコード

任意座標指定文字用のレコードです。任意の座標に文字を出力したい場合に任意座標指定文字レコードで指定します。任意座標指定文字レコードには，文字列レコードと同様に，文字コードのほかに機能キャラクタも使用できます。機能キャラクタについては，「6.1.8　機能キャラクタの扱い（ファイル形式1またはファイル形式2の場合）」を参照してください。

なお，任意座標指定文字レコードでは改行制御を行いません（同時に指定されたプリンタ制御文字は無効となります）。また，任意座標指定文字レコードではデフォルト機能キャラクタは無効になります。

任意座標指定文字レコードの形式を次に示します。

表2‒10　任意座標指定文字レコードの形式

位置（10進）

長さ

内容

形式

値

備考

0

1

データ種別

JIS8

'%'（25）₁₆

任意座標指定文字レコード識別子

1

7

データ識別子

JIS8

'*HITAC*'固定

8

1

JIS8

'0'（30）₁₆

9

51

予備

JIS8

空白（20）₁₆埋め

−

60

0以上

任意座標指定文字

−

出力する文字列（SJISまたはUTF-8）および機能キャラクタ

指定可能な機能キャラクタは，「6.1.8　機能キャラクタの扱い（ファイル形式1またはファイル形式2の場合）」を参照してください。

（凡例）

−：該当なし。

出力座標の指定方法

出力座標は，座標指定キャラクタを使用してFCBで定義される印刷領域の左上端からの距離をドット単位（240dpi換算値）で指定します。座標指定機能キャラクタの詳細は，「付録I.12　座標指定（1A7D80xxxxxxxx）₁₆」を参照してください。なお，座標指定機能キャラクタで座標指定が行われない場合，FCBで定義される印刷領域の左上端に文字列が出力されます。

設定例

左から10インチ，上から1インチの位置に文字列を出力する場合の任意座標指定文字レコードの設定例を次に示します。

2.1.4　PDE for Openで扱う制御イメージ

ここでは，制御イメージについて説明します。

(1)　PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Optionを利用する場合

PDE for Openでは，PDE - Form Designerで作成した制御イメージ（FCBイメージ，デフォルト機能キャラクタイメージ，および書式オーバレイイメージ）を使用して変換を行います。また，メインフレーム上で作成したセンタ漢字プリンタの制御イメージは，PDE for Openの実行環境にFTPコマンドなどでバイナリ転送して使用します。センタ漢字プリンタ以外の制御イメージは，センタ漢字プリンタの制御イメージに作り直す必要があります。

メインフレーム上で作成した制御イメージの転用については「付録D.1　制御イメージの移行性」，制御イメージの再作成については，「付録D.6　制御イメージの再作成」を参照してください。

PDE for Openの制御イメージの扱いを次に示します。

表2‒11　PDE for Openの制御イメージの扱い（PDE for Open）

制御イメージ

内容

PDE for Openでの扱い

FCBイメージ

行配置情報・用紙情報

イメージ情報に従い描画します。

デフォルト機能キャラクタイメージ

行データ中の文字修飾情報の初期値

イメージ情報に従い描画します。

タイプC書式オーバレイイメージ※

書式オーバレイ情報

イメージ情報に従い描画します。

外字イメージ

外字パターン

外字イメージは使用しません。Windows外字を使用します。

EBCDIK文字セットイメージ

Kモードの1バイト文字印刷パターン

イメージは使用しません。環境設定ユティリティの［書体設定］タブの［文字順序番号・CHARSイメージ］で該当するイメージ名および対応するフォントと文字ピッチを定義してください。

文字配列テーブル

ANモードの文字セット指定

コピー修飾イメージ

コピー印刷時の文字修飾

イメージは使用しません。無効となります。

注※

書式中に外字が含まれる場合は，PDE - Form Designerでオープン用書式として作成する必要があります（PDE - Form Designerを使用する環境とPDE for Openの実行環境では，Windows外字が同じ並びで作成および管理されていることが前提となります）。また，PDE - Form DesignerまたはSTAMPSⅡ Windows95版 書式プロトタイピング機能でランダム・マッピングを指定して定義した書式は，PDE - Form Designerでオープン用書式として作成する必要があります。

(a)　FCBイメージ

用紙サイズと印刷領域の設定には，センタ漢字プリンタと同様にFCBを使用します。FCBの形式とPDL変換での扱いを次に示します。

表2‒12　FCBイメージの扱い（PDE for Open）

イメージ種別

形式

プリンタ

プリンタモード

プリフィクス

ファイル名

適用

VOS3

ホスト用互換形式※1

カット紙

（両面印刷）

K

FCBA

FCBAxxxx

○※2

FCBC

FCBCxxxx

○※2

AN

FCB3

FCB3xxxx

○※2

FCB4

FCB4xxxx

○※2

カット紙（単機能），連続紙

K

FCBA

FCBAxxxx

○

AN

FCB3

FCB3xxxx

○

インパクト

−

FCB2

FCB2xxxx

×

用紙サイズ・行間値拡張形式※3

−

K

FCBA

FCBAxxxx.

○※2

FCBC

FCBCxxxx

○※2

AN

FCB3

FCB3xxxx

○※2

FCB4

FCB4xxxx

○※2

VOS1

ホスト用互換形式※1

カット紙（両面印刷），カット紙（単機能），連続紙

K

FCBA

FCBAxxxx.OBJECT

○※4

AN

FCB1

FCB1xxxx.OBJECT

○

インパクト

−

FCB2

FCB2xxxx.OBJECT

×

用紙サイズ・行間値拡張形式※3

−

K

FCBA

FCBAxxxx.OBJECT

○

AN

FCB1

FCB1xxxx.OBJECT

○

VOSK

ホスト用互換形式※1

カット紙（両面印刷），カット紙（単機能），連続紙

K

FCBA

FCBAxxxx.DATA

○※4

インパクト

−

FCB2

FCB2xxxx.DATA

×

用紙サイズ・行間値拡張形式※3

−

K

FCBA

FCBAxxxx.DATA

○

（凡例）

○：変換で適用できます。

×：変換で適用できません。

−：該当なし。

注　メインフレーム上でイメージ名に'￥'を使用していた場合は，Windows側に転送するとき，'￥'の代わりに'_'を使用してください。

注※1

ホスト用互換形式は，従来のホスト用FCBイメージと互換性のある形式です。ホストから転送されたFCBイメージや，PDE - Form Designerで「ホスト用互換形式」として作成されたFCBイメージを指します。

注※2

有効とするプリフィクスを環境設定ユティリティの［制御イメージ設定］タブで指定します。詳細については，「7.2.7　センタプリンタの制御イメージを設定する（制御イメージ設定）」を参照してください。

注※3

用紙サイズ・行間値拡張形式は，用紙サイズと行間値の入力範囲が拡張されたFCBイメージの形式です。PDE - Form Designerで「用紙サイズ・行間値拡張形式」として作成されたFCBイメージを指します。詳細については，マニュアル「PRINT DATA EXCHANGE - Form Designer」を参照してください。

注※4

センタ漢字ラインプリンタ用のイメージは適用できません。

FCBイメージの持つ情報の扱いを次に示します。

表2‒13　FCBイメージの持つ情報の扱い（PDE for Open）

FCB情報

変換種別GDIの場合

変換種別PostScriptの場合

変換種別PDFの場合

行間隔（行ピッチ）

○

○

○

チャネル番号※1

○

○

○

ホスト用互換形式のカット紙の情報/用紙サイズ・行間値拡張形式の情報

用紙サイズ

○

○

○

マージン※2

○

○

○

印刷向き

○

○

○

両面印刷※3

○※6

○

×

とじ位置※3

○※6

○

×

縮小印刷

○

○

○

ページ回転（180°）※5

○※6

○

×

桁ずらし文字数

○

○

○

ホスト用互換形式の連続紙の情報※4

用紙長

○

○

○

印字禁止領域幅

○

○

○

（凡例）

○：変換で適用できます。

×：変換で適用できません。

注※1

通常，改ページはチャネル1スキップによって行うため，FCBの先頭行にチャネル1を置いてください。

注※2

プリンタによっては，センタ漢字プリンタの印刷結果と完全には一致しない場合があります。

注※3

プリンタによっては，裏面の印刷結果がセンタ漢字プリンタと一致しない場合があります。また，ページ複写指定がある場合は印刷結果が常にセンタ漢字プリンタと一致しないため，利用を避けてください。

注※4

ホスト用互換形式の連続紙用FCBを使用する場合，連続紙の用紙横サイズは，環境設定ユティリティで指定したサイズとなります。また，カット紙プリンタに出力を行う場合は，正しい用紙サイズで印刷できないため，カット紙用のFCBに変更してください。なお，用紙長が11インチまたは8.5インチの連続紙センタ漢字プリンタ用FCBの場合に限り，環境設定ユティリティを設定することでカット紙プリンタへ出力できます。詳細は，「7.2.7(1)(b)　［FCBイメージ詳細設定］画面」の［縮小設定］を参照してください。

注※5

FCBイメージの180°回転指定を有効にするためには，環境設定ユティリティでの設定が必要です。なお，同じFCB イメージを使用しても，印刷データや書式の印刷される方向が，センタプリンタとオープンプリンタで異なる場合があります。また，オープンプリンタの機種や変換種別によっても異なる場合があります。このため，プリンタや変換種別に応じて上記を設定したあと，正しく印刷されるように調整する必要があります。詳細は，「7.2.7(1)(b)　［FCB イメージ詳細設定］画面」を参照してください。

注※6

変換種別GDIのファイル出力時は無効となります。

(b)　デフォルト機能キャラクタイメージ

デフォルト機能キャラクタは，印刷する行の先頭に仮定する機能キャラクタの内容を指定する制御イメージです。サポート対象とするデフォルト機能キャラクタの形式を次に示します。また，デフォルト機能キャラクタが持つ情報のサポート範囲については，「6.1.8　機能キャラクタの扱い（ファイル形式1またはファイル形式2の場合）」を参照してください。

表2‒14　サポート対象とするデフォルト機能キャラクタ形式（PDE for Open）

イメージ種別

プリフィクス

ファイル名

適用

VOS3

DFIA

DFIAxxxx

○※1

DFIB

DFIBxxxx

○※1

VOS1

DFIA

DFIAxxxx.OBJECT

○※2

VOSK

DFIA

DFIAxxxx.DATA

○※2

（凡例）

○：変換で適用できます。

注　メインフレーム上でイメージ名に'￥'を使用していた場合は，Windows側に転送するとき，'￥'の代わりに'_'を使用してください。

注※1

有効とするプリフィクスを環境設定ユティリティの［制御イメージ設定］タブで指定します。詳細については，「7.2.7　センタプリンタの制御イメージを設定する（制御イメージ設定）」を参照してください。

注※2

センタ漢字ラインプリンタ用のイメージは適用できません。

(c)　書式オーバレイイメージ

印刷時に書式を適用したい場合は，書式オーバレイイメージを使用します。サポート対象とする書式オーバレイイメージの形式を次に示します。

表2‒15　サポート対象とする書式オーバレイイメージ形式

書式タイプ

イメージ種別

プリフィクス

ファイル名

適用

備考

タイプC

VOS3

FORO

FOROxxxx

○

書式中に外字がある場合，外字が文字化けします。PDE - Form Designerで該当する文字を再定義して，イメージ種別オープンとして生成します。

PDE - Form DesignerまたはSTAMPSⅡ Windows95版 書式プロトタイピング機能でランダム・マッピングを指定して定義した書式は，PDE - Form Designerでイメージ種別オープンとして生成します。

詳細については，「付録D.1(4)　タイプC書式（FORO*）」を参照してください。

VOS1

FORO

FOROxxxx.OBJECT

○

VOSK

FORO

FOROxxxx.DATA

○

オープン

FORO

FOROxxxx.FOROP

○

PDE - Form Designer 01-02以降で作成できます。

タイプ1

−

−

−

×

タイプC書式にリコンパイルする必要があります。詳細については，「付録D.1(3)　書式記述文」を参照してください。

タイプ2

−

−

−

×

タイプC書式にリコンパイルする必要があります。タイプC書式とは座標原点が異なるため注意が必要です。詳細については，「付録D.6(2)　タイプ2書式からタイプC書式へ移行する場合」を参照してください。

タイプR

−

−

−

×

使用できません。

（凡例）

○：変換で適用できます。

×：変換で適用できません。

−：該当なし

注　メインフレーム上でイメージ名に'￥'を使用していた場合は，Windows側に転送するとき，'￥'の代わりに'_'を使用してください。

なお，メインフレームの書式の移行性やセンタ漢字プリンタとPDE for Openでの描画仕様の違いなど書式オーバレイの詳細については，「付録D.5　書式オーバレイイメージの扱い」を参照してください。

(2)　PDE - LP Optionを利用する場合

PDE - LP Optionでは，制御イメージ作成機能で作成した制御イメージ（FCBイメージおよびデフォルト機能キャラクタイメージ）を使用して変換を行います。また，メインフレーム上で作成したセンタラインプリンタ，またはセンタ漢字ラインプリンタの制御イメージは，PDE - LP Optionの実行環境にFTPコマンドなどでバイナリ転送して使用します。

PDE - LP Optionの制御イメージの扱いを次に示します。

表2‒16　PDE - LP Optionの制御イメージの扱い（PDE - LP Option）

出力対象装置

制御イメージの種類

VOS3

VOS1

VOSK

センタ漢字プリンタ

FCBイメージ

×※1

×※1

×※1

デフォルト機能キャラクタイメージ

×※2

×※2

×※2

書式オーバレイイメージ

×

×

×

外字イメージ

×※3

×※3

×※3

文字配列テーブル

×※4

×※4

−

EBCDIK文字セットイメージ

×※4

×※4

×※4

コピー修飾モジュール

×

×

×

図形文字修飾モジュール

×

×

−

センタラインプリンタ

FCBイメージ

○

○

○

デフォルト機能キャラクタイメージ

−※2

−※2

−※2

外字イメージ

−※3

−※3

−※3

センタ漢字ラインプリンタ

FCBイメージ

−

○

○

デフォルト機能キャラクタイメージ

−

○

○

外字イメージ

−※3

×※3

×※3

端末漢字ラインプリンタ

FCBイメージ

−※1

×※1

−※1

デフォルト機能キャラクタイメージ

−※2

−※2

−※2

外字イメージ

×※3

×※3

×※3

端末プリンタ

FCBイメージ

−※1

×※1

−※1

デフォルト機能キャラクタイメージ

−※2

−※2

−※2

外字イメージ

×※3

×※3

×※3

（凡例）

○：使用できます。

×：使用できません。

−：該当する制御イメージは存在しません。

注※1

センタラインプリンタ用またはセンタ漢字ラインプリンタ用のFCBイメージを使用してください。

注※2

センタ漢字ラインプリンタ用のデフォルト機能キャラクタイメージが使用できます。

注※3

外字イメージは使用しません。Windows外字を使用します。

注※4

イメージは使用しません。環境設定ユティリティの［印刷ジョブ設定］タブの［CHARS指定の有効／無効］に［常に有効にする］を設定し，［書体設定］タブの［文字配列テーブル・CHARSイメージ］で該当するイメージ名，および対応するフォントと文字ピッチを設定してください。

(a)　FCBイメージ

用紙サイズと印刷領域の設定には，センタラインプリンタおよびセンタ漢字ラインプリンタと同様にFCBを使用します。FCBの形式とPDL変換での扱いを次に示します。

表2‒17　FCBイメージの扱い（PDE - LP Option）

イメージ種別

プリンタ

プリフィクス

ファイル名

適用

VOS3

センタ漢字プリンタ

FCBA

FCBAxxxx

×

FCBC

FCBCxxxx

×

FCB3

FCB3xxxx

×

FCB4

FCB4xxxx

×

センタラインプリンタ

FCB2

FCB2xxxx

○

VOS1

センタ漢字プリンタ

FCBA

FCBAxxxx.OBJECT

×

FCB1

FCB1xxxx.OBJECT

×

センタラインプリンタ

FCB2

FCB2xxxx.OBJECT

○

センタ漢字ラインプリンタ

FCBA

FCBAxxxx.OBJECT

○

VOSK

センタ漢字プリンタ

FCBA

FCBAxxxx.DATA

×

センタラインプリンタ

FCB2

FCB2xxxx.DATA

○

センタ漢字プリンタ

FCBA

FCBAxxxx.DATA

○

（凡例）

○：変換で適用できます。

×：変換で適用できません。

注　メインフレーム上でイメージ名に'￥'を使用していた場合は，Windows側に転送するとき，'￥'の代わりに'_'を使用してください。

FCBイメージの持つ情報の扱いを次に示します。

表2‒18　FCBイメージの持つ情報の扱い（PDE - LP Option）

FCB情報

PDE - LP Optionでの扱い

行間隔（行ピッチ）

○※1

チャネル番号

○

用紙長

○

プリントポジションインデクシング（桁ずらし文字数）情報

○※2

（凡例）

○：変換で適用できます。

注※1

センタラインプリンタ用FCBの行間値は，環境設定ユティリティの［制御イメージ設定］タブの［行間値］の指定で，［6LPI/8LPI］または［6LPI/10LPI］が選択できます。

注※2

右移動の場合だけ有効になります。環境設定ユティリティの［文字配置設定］タブの［プリントポジションインデクシング］の指定と足し合わされます。左移動の場合は無効になります。環境設定ユティリティの［文字配置設定］タブの［プリントポジションインデクシング］の指定が有効となります。

端末漢字ラインプリンタでVOS3 TWTR E2の印字様式やVOS1 FCBWマクロで生成したFCBイメージを使用していた場合，センタラインプリンタまたはセンタ漢字ラインプリンタのFCBイメージを作成する必要があります。VOS3 TWTR E2印字様式の扱いを次の表に示します。

表2‒19　VOS3 TWTR E2印字様式の扱い

印字様式定義マクロ

PDE - LP Optionでの扱い

オペランド

設定値

NAME

印字様式名

−

FCBイメージ名として指定してください。

PS

用紙サイズ

用紙方向

A3〜A5，B4〜B6

横，縦

指定できません。

CS

文字サイズ

7，9，12，14，18，24ポイント

指定できません。

LP

改行間隔

3，4，6，8LPI

センタ漢字ラインプリンタのFCBに行間値を定義してください（センタラインプリンタのFCBには3LPIと4LPIは指定できません）。

CF

文字間隔

0〜15ポイント

環境設定ユティリティの［文字配置設定］タブの［標準文字間隔］を指定してください。

CHAR

文字数

0〜999文字

指定できません。

LINE

行数

0〜999行

センタラインプリンタまたはセンタ漢字ラインプリンタのFCBに行を定義してください。

TMGN

上空白行数

1〜99行

指定できません。

LMGN

左空白文字数

1〜99文字

センタラインプリンタのFCBのプリントポジションインデクシング（桁ずらし文字数）情報として定義してください。または，環境設定ユティリティの［文字配置設定］タブの［プリントポジションインデクシング］を指定してください。

MXLINE

最大行数

1〜999行

指定できません。

MXCOLM

最大文字数

1〜999文字

指定できません。

MTMGN

上マージン

0〜288mm

指定できません。

MLMGN

左マージン

0〜288mm

指定できません。

（凡例）

−：該当なし。

VOS1 FCBWマクロの扱いを次の表に示します。

表2‒20　VOS1 FCBWマクロの扱い

FCBWマクロ

PDE - LP Optionでの扱い

オペランド

設定値

CHANNEL

チャネル番号

1〜12

センタラインプリンタまたはセンタ漢字ラインプリンタのFCBにチャネル番号を定義してください。

LINES

行数

2〜180行

センタラインプリンタまたはセンタ漢字ラインプリンタのFCBに行を定義してください。

LM

左余白

301〜16,383mm

指定できません。

TM

上余白

301〜16,383mm

指定できません。

LPI

改行間隔

3，4，6，8LPI

センタ漢字ラインプリンタのFCBに行間値を定義してください（センタラインプリンタのFCBには3LPIと4LPIは指定できません）。

CS

文字サイズ

5，7，9，12，14，18，24ポイント

指定できません。

CF

文字間隔

0〜15ポイント

環境設定ユティリティの［文字配置設定］タブの［標準文字間隔］を指定してください。

CHAR

文字数

1〜241文字

指定できません。

PS

用紙サイズ

用紙方向

A3〜A5，B4〜B6

横，縦

指定できません。

OV

書式フェーズ名

−

指定できません。

MCP

コピー枚数

1〜32

ジョブ属性に複写枚数を指定してください。

（凡例）

−：該当なし。

(b)　デフォルト機能キャラクタイメージ

デフォルト機能キャラクタは，印刷する行の先頭に仮定する機能キャラクタの内容を指定する制御イメージです。サポート対象とするデフォルト機能キャラクタの形式を次に示します。また，デフォルト機能キャラクタが持つ情報のサポート範囲については，「6.1.8　機能キャラクタの扱い（ファイル形式1またはファイル形式2の場合）」を参照してください。

表2‒21　サポート対象とするデフォルト機能キャラクタ形式（PDE - LP Option）

イメージ種別

プリンタ

プリフィクス

ファイル名

適用

VOS3

センタ漢字プリンタ

DFIA

DFIAxxxx

×

DFIB

DFIBxxxx

×

VOS1

センタ漢字プリンタ

DFIA

DFIAxxxx.OBJECT

×

センタ漢字ラインプリンタ

DFIA

DFIAxxxx.OBJECT

○

VOSK

センタ漢字プリンタ

DFIA

DFIAxxxx.DATA

×

センタ漢字ラインプリンタ

DFIA

DFIAxxxx.DATA

○

（凡例）

○：変換で適用できます。

×：変換で適用できません。

注　メインフレーム上でイメージ名に'￥'を使用していた場合は，Windows側に転送するとき，'￥'の代わりに'_'を使用してください。

2.1.5　外字

印刷データや書式オーバレイで外字を使用する場合には，PDL変換やPDE - Form Designerでの書式定義および生成に使用するPC（Windows）に外字コードに対応したフォントを準備する必要があります。

(1)　使用可能なコード範囲

ユーザ外字は，シフトJISの場合は最大1,880字（（F040）₁₆〜（F9FC）₁₆），Unicodeの場合は最大6,400字（U+E000〜U+F8FF）となります。AIX，HP-UXまたはRed Hat Enterprise Linux上の業務プログラムを実行する場合，OSの違いによって使用できる外字コードの範囲が異なる場合もあるため，注意してください。

ユーザ外字のコード範囲について次に示します。

表2‒22　ユーザ外字のコード範囲

文字コード

コード範囲

使用可否

シフトJIS

（F040）₁₆〜（F9FC）₁₆

ユーザ外字には，この領域を使用してください。WindowsではIBM拡張文字があるため，ユーザ外字として使えるのはこの範囲（最大1,880字）となります。

（FA40）₁₆〜（FCFC）₁₆

IBM拡張文字領域を含むため，ユーザ外字として利用できません。

Unicode

U+E000〜U+F8FF

ユーザ外字には，この領域（私用領域）を使用してください（最大6,400字）。なお，一部の私用領域に登録された外字が，Windowsの制限によって正しく表示・印刷されない場合があるため，Unicodeで外字を登録する際にはご注意ください。

U+F0000〜U+FFFFF

ユーザ外字として利用できません。

U+100000〜U+10FFFF

ユーザ外字として利用できません。

注　外字はすべて全角文字として扱います。

(2)　PDE for Openを使用した外字の出力

外字を使用するとき，プリンタに対しては特別な設定は不要です。Windowsの外字フォントに，PDE for Openを使用して印字したい外字を登録することで，登録した外字を出力できます。

PDE for Openでは，次に示す方法で外字を出力できます。

(a)　システム標準の外字フォント（EUDC.tte）を使用する

システム標準の外字フォント（EUDC.tte）を使用して，外字を出力します。標準の設定では，この方法によって外字を出力します。

重要

実際には，GDI変換以外では「MS明朝」フォントに対応している外字を使用しますので，外字作成時にフォント固有にリンク付けした外字フォントは作成しないでください。外字エディタによる外字作成時に，外字フォントの種類として［すべてのフォントにリンクする］で作成し，「MS明朝」フォントに外字がすでにリンクされている場合は削除してください。

(b)　任意の外字フォント（*.tte）を使用する

任意の外字フォント（*.tte）を使用して，外字を出力します。この場合，使用したい外字フォント名をジョブ属性として指定する必要があります。

この方法を利用すると，帳票ごと，またはページごとに使用する外字フォントを変更できます。ただし，書体番号ごとに使用する外字は変更できません。また，ファイル名やドキュメント名，ログ情報などに使用される外字には，任意に指定した外字フォントは適用されません。サポート対象とするWindows 外字フォントの形式を次に示します。

種別

Windows外字フォント

ファイル名形式

4けた以内の英数字（'A'〜'Z'，'0'〜'9'），'#'，'@'，'_'

拡張子

.tte

なお，帳票のページ（セパレータのページも含む）ごとに書式中の外字を切り替えたい場合は書式を分けて作成し，それぞれの書式に対して個々に外字フォントを割り当てるように指定してください。

(3)　出力上の注意事項

画面・帳票中に外字（シフトJISの場合（F040）₁₆〜（F9FC）₁₆，Unicodeの場合U+E000〜U+F8FFのコード）を使用している場合，そのコードに対応する外字が登録されていないと，未定義文字として，「・」または空白で出力されます。必ず対応する外字を定義してください。なお，文字が割り当てられていない外字（シフトJISの場合（F040）₁₆〜（F9FC）₁₆，Unicodeの場合U+E000〜U+F8FF）以外のコードを使用した場合は，GDI変換では「・」，PostScriptおよびPDF変換では空白として出力されます。

フォント（書体番号）の変更は，外字には適用されません。フォントに合わせて外字を変更したい場合は，外字のコード範囲をフォントごとに分けて定義するなどの対応が必要となります。

PDE for Openでは，Windows外字の文字パターンを画像として出力します。PC環境では，作成できる外字の大きさは1種類だけです。変換時に必要に応じて拡大します。

GDI変換では，外字もほかの文字と同様に出力します（画像としては出力しません）。ただし，ジョブ属性として外字フォントを指定した場合は，画像として出力します。

PDF変換では，外字は画像としてPDFファイルへ出力されますので，Acrobatによる外字の検索はできません。

PDE - LP Optionでは，外字は24×24ドットで出力されます。外字に細かい点画がある場合は判読しにくくなるおそれがあります。また，次の文字も外字と同様に「MS明朝」フォントの文字パターンを画像として出力されます。

シフトJISのNEC選定IBM拡張文字に相当する文字

シフトJISのIBM拡張文字に相当する文字

シフトJIS範囲外の文字（Unicodeの場合）

3　インストールおよびアンインストール

この章では，PDE for Openと関連製品のインストール方法およびアンインストール方法について説明します。

3.1　インストール

PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Option，PDE - LP Option，およびPDE - Access Control Optionのインストール方法について説明します。なお，対応するバージョンのPDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Option，PDE - LP Option，およびPDE - Access Control Optionを，同じPCにインストールできます。

ここでは，PDE for Openのインストール方法を例に説明します。

重要

PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Option，およびPDE - LP Optionをインストールする場合は，先にPDE for Openをインストールしてください。PDE for Openがインストールされていなければ，PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Option，およびPDE - LP Optionはインストールできません。

PDE - Access Control Optionをインストールする場合は，先にPDE - Electronic Document Optionをインストールしてください。PDE - Electronic Document OptionまたはPDE - PDF Editionがインストールされていなければ，PDE - Access Control Optionはインストールできません。

3.1.1　インストール方法

PDE for Openのインストール方法を説明します。

PDE for Openは，アドミニストレータ権限を持っているユーザがインストールしてください。また，すべてのプログラムを終了してからインストールを開始してください。

PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Option，PDE - LP Option，およびPDE - Access Control Optionのインストール方法はPDE for Openと同じです。ここでは，PDE for Openのインストール手順を例に説明します。

PDE for OpenのインストールCD-ROMをセットします。

「CD-ROMドライブ:¥Disk1¥setup.exe」を実行します。

インストーラが起動されます。

［次へ］ボタンをクリックします。

ユーザ情報を入力する画面が表示されます。

［ユーザ名］と［所属］を入力して，［次へ］ボタンをクリックします。

インストール先を選択する画面が表示されます。なお，PDE for Openの上書きインストールの場合，PDE - Enterprise Printer Optionのインストールの場合，PDE - Electronic Document Optionのインストールの場合，またはPDE - Access Control Optionの上書きインストールの場合は，手順6.に移ります。

PDE for Openをインストールするフォルダを指定します。

PDE for Openの場合，デフォルトは「OSのインストールドライブ:¥Program Files¥HITACHI¥PDE for Open」です。PDE - Access Control Optionの場合，デフォルトは「OSのインストールドライブ:¥Program Files¥HITACHI¥PDE Options」です。なお，インストール先にシフトJIS範囲外の文字と次の文字は指定できません。

','，';'，'*'，'?'，'"'，'<'，'>'，'|'

［次へ］ボタンをクリックします。

インストールを確認する画面が表示されます。

［インストール］ボタンをクリックします。

ファイルのコピーが開始されます。

ファイルのコピーが終了すると，インストールが終了したことを通知する画面が表示されます。

［完了］ボタンをクリックします。

インストールプログラムが終了します。

3.1.2　インストール後のフォルダ構成

(1)　PDE for Open ，PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Option，PDE - LP Option

PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Option，またはPDE - LP Optionをインストールした場合のフォルダ構成を次に示します。

図3‒1　PDE for Openインストール後のフォルダ

(2)　PDE - Access Control Option

PDE - Access Control Optionをインストールした場合のフォルダ構成を次に示します。

図3‒2　PDE - Access Control Optionインストール後のフォルダ

3.2　アンインストール

ここでは，PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Option，PDE - LP Option，およびPDE - Access Control Optionのアンインストール方法について説明します。

アンインストールは，アドミニストレータ権限を持っているユーザが実施してください。また，すべてのプログラムを終了し，監視サービス使用時にはサービスを終了してからアンインストールを開始してください。監視サービスの停止方法については，「9.1.1(2)　監視サービスの停止手順」を参照してください。

3.2.1　PDE for Openのアンインストール方法

PDE for Openのアンインストール方法を説明します。

重要

PDE for Openをアンインストールする場合は，必ずPDE - Enterprise Printer OptionとPDE - Electronic Document OptionとPDE - LP Optionを先にアンインストールしてください。

Windowsの［コントロールパネル］の［プログラムと機能］を選択します。

アンインストールするプログラムを選択する画面が表示されます。

［PRINT DATA EXCHANGE for Open］をクリックします。

表示される画面の指示に従ってアンインストールを進めてください。

3.2.2　PDE - Enterprise Printer Optionのアンインストール方法

PDE - Enterprise Printer Optionのアンインストール方法を説明します。なお，PDE - Enterprise Printer Optionをアンインストールしたあとも，PDE for Open，PDE - Electronic Document Option，およびPDE - LP Optionは使用できます。

PDE for Openの環境設定ユティリティで環境設定情報を削除します。

変換種別がPSの環境設定情報を削除してください。

Windowsの［コントロールパネル］の［プログラムと機能］を選択します。

アンインストールするプログラムを選択する画面が表示されます。

［PRINT DATA EXCHANGE - Enterprise Printer Option］をクリックします。

表示される画面の指示に従ってアンインストールを進めてください。

3.2.3　PDE - Electronic Document Optionのアンインストール方法

PDE - Electronic Document Optionのアンインストール方法を説明します。なお，PDE - Electronic Document Optionをアンインストールしたあとも，PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option，およびPDE - LP Optionは使用できます。

重要

PDE - Electronic Document Optionをアンインストールする場合は，必ずPDE - Access Control Optionを先にアンインストールしてください。ただし，PDE - PDF Editionで引き続きPDE - Access Control Optionを使用する場合は，PDE - Access Control Optionのアンインストールは必要ありません。

PDE for Openの環境設定ユティリティで環境設定情報を削除します。

変換種別がPDFの環境設定情報を削除してください。

Windowsの［コントロールパネル］の［プログラムと機能］を選択します。

アンインストールするプログラムを選択する画面が表示されます。

［PRINT DATA EXCHANGE - Electronic Document Option］をクリックします。

表示される画面の指示に従ってアンインストールを進めてください。

3.2.4　PDE - LP Optionのアンインストール方法

PDE - LP Optionのアンインストール方法を説明します。なお，PDE - LP Optionをアンインストールしたあとも，PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option，およびPDE - Electronic Document Optionは使用できます。

PDE for Openの環境設定ユティリティで環境設定情報を削除します。

変換種別がESC/Pの環境設定情報を削除してください。

Windowsの［コントロールパネル］の［プログラムと機能］を選択します。

アンインストールするプログラムを選択する画面が表示されます。

［PRINT DATA EXCHANGE - Line Printer Option］をクリックします。

表示される画面の指示に従ってアンインストールを進めてください。

3.2.5　PDE - Access Control Optionのアンインストール方法

PDE - Access Control Optionのアンインストール方法を説明します。なお，PDE - Access Control Optionをアンインストールしたあとも，PDE - Electronic Document Optionは使用できます。

PDE for Openの環境設定ユティリティで環境設定情報を変更します。

変換種別がPDFの環境設定情報で，［連携設定］タブの［セキュリティを付加する］のチェックを外してください。

Windowsの［コントロールパネル］の［プログラムと機能］を選択します。

アンインストールするプログラムを選択する画面が表示されます。

［PRINT DATA EXCHANGE - Access Control Option］をクリックします。

表示される画面の指示に従ってアンインストールを進めてください。

4　移行作業

この章では，メインフレームのセンタプリンタに出力していたバッチ帳票をPDE for Openで利用するための移行作業について説明します。

4.1　移行作業の作業項目

メインフレームのセンタプリンタに出力していたバッチ帳票をPDE for Openで利用する場合，メインフレームのセンタプリンタに出力していたバッチ帳票を移行する必要があります。移行作業で実施する項目を次に示します。詳細については，「参照先」に示す個所を参照してください。

表4‒1　移行作業の作業項目

項目

説明

参照先

移行可否の調査

PDE for Openへの移行可否を調査します。

「4.2.1　移行可否の調査」

制御イメージの調査

使用している制御イメージの名称と形式を調査します。

「4.2.2　制御イメージの調査」

印刷属性の実行オプションの調査

メインフレームで指定していた業務プログラム実行時の印刷オプション設定について調査します。

「4.2.3　印刷属性の実行オプションの調査」

1バイトコードの調査

文字配列テーブル名やEBCDIK文字セットイメージ名が指定されているかを調査します。

「4.2.4　1バイトコードの調査」

業務プログラムからの出力手段の検討

業務プログラムからの出力方法を検討します。

「4.2.5　業務プログラムからの出力手段の検討」

適用条件の検討

PDE for Openでの適用条件を検討します。

「4.2.6　適用条件の検討」

業務プログラムの修正

メインフレームから移行するCOBOL UAPをオープン用に修正します。

「4.2.7　業務プログラムの修正」

利用プリンタの調査※

利用しているプリンタの種類を調査します。

「4.2.8　利用プリンタの調査」

注※

PDE - LP Optionを利用する場合に実施してください。

4.2　移行作業の詳細

ここでは，メインフレームのセンタプリンタに出力していたバッチ帳票をPDE for Openで利用する場合の移行作業について説明します。

4.2.1　移行可否の調査

PDE for Openへの移行可否を調査します。移行できるジョブ属性については，「付録A　PDE for Openに設定できるジョブ属性とシステムオプション」および「付録B　ジョブ定義XMLファイルによるジョブ属性の扱い」を参照してください。COBOL UAPの移行については，「付録C　出力できるCOBOL命令文の範囲とUAP移行手順」を参照してください。移行時の注意については，「付録D　移行時の注意」を参照してください。

4.2.2　制御イメージの調査

ここでは，制御イメージの調査について説明します。

(1)　PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Optionを利用する場合

使用している制御イメージ（書式オーバレイイメージ・FCBイメージ・EBCDIK文字セットイメージ・デフォルト機能キャラクタイメージ・外字イメージ）の名称と形式を調査します。制御イメージの形式がセンタ漢字プリンタ用でなければ，制御イメージを再作成する必要があります。制御イメージの詳細については，「2.1.4(1)　PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Optionを利用する場合」を参照してください。また，制御イメージの再作成については，「付録D.6　制御イメージの再作成」を参照してください。

なお，外字イメージは使用しません。Windows外字作成のために，使用している外字を調べてください。

(2)　PDE - LP Optionを利用する場合

使用している制御イメージ（FCBイメージ・デフォルト機能キャラクタイメージ・外字イメージ）の名称と形式を調査します。制御イメージの形式がセンタラインプリンタ用，またはセンタ漢字ラインプリンタ用でなければ，制御イメージを再作成する必要があります。制御イメージの詳細については，「2.1.4(2)　PDE - LP Optionを利用する場合」を参照してください。

なお，外字イメージは使用しません。Windows外字作成のために，使用している外字を調べてください。

4.2.3　印刷属性の実行オプションの調査

メインフレームで指定していた業務プログラム実行時の印刷属性の実行オプションについて調査します。印刷属性の実行オプションと，PDE for Openでの適用については，「付録A　PDE for Openに設定できるジョブ属性とシステムオプション」を参照してください。

4.2.4　1バイトコードの調査

文字配列テーブル名やEBCDIK文字セットイメージ名が指定されているかを調査します。メインフレーム側で文字配列テーブル名やEBCDIK文字セットイメージ名に指定している文字は，Windowsフォントまたはプリンタ内蔵フォントに置き換えられて出力されます。

このため，メインフレーム側で文字配列テーブル名やEBCDIK文字セットイメージ名を指定している場合は，該当する文字の文字サイズと書体の設定を確認して，環境設定ユティリティの［書体設定］タブおよび［フォント設定］タブで設定してください。

また，CPI文字の定義についても，環境設定ユティリティの［書体設定］タブおよび［フォント設定］タブで設定してください。

環境設定ユティリティの［書体設定］タブの詳細については，「7.2.6　文字の書体を設定する（書体設定）」を参照してください。

環境設定ユティリティの［フォント設定］タブの詳細については，「7.2.5　フォント名称を設定する（フォント設定）」を参照してください。

なお，PDE - LP Optionを利用する場合は，1バイトコード文字は，センタラインプリンタ，センタ漢字ラインプリンタ，および端末漢字ラインプリンタの機種によって一部の文字が異なります。そのため，1バイトコード文字の文字コードの変更が必要になる場合があります。また，センタラインプリンタ，センタ漢字ラインプリンタ，および端末漢字ラインプリンタに搭載されている文字の一部は，オープンプリンタには搭載されていないため出力できません。

4.2.5　業務プログラムからの出力手段の検討

業務プログラムからの出力をバッチジョブ実行システム経由にするのか，サーバからのファイル転送またはファイル共用にするのかを検討します。なお，FTP転送にする場合は，PC側にFTPサービスを設定してください。

4.2.6　適用条件の検討

PDE for Openでの適用条件を検討します。PDE for Openでは，出力クラス，ジョブ名，FCB名，用紙形式コード，ホストID，ユーザ名，書式名，および出力先コードを指定して変換方法や出力先を分けることができます。変換方法や出力先を分けるには，環境設定ユティリティの適用条件に，出力クラス，ジョブ名，FCB名，用紙形式コード，ホストID，ユーザ名，書式名，および出力先コードを指定して，それぞれの組み合わせ別に環境設定情報を定義します。なお，環境設定ユティリティでの設定方法については，「7.1.2(3)　対象ジョブ条件」を参照してください。

4.2.7　業務プログラムの修正

メインフレームから移行するCOBOL UAPをオープン用に修正します。COBOL UAPはコンパイル時のオプションや実行時の環境変数によって動作が変わるため，「付録C　出力できるCOBOL命令文の範囲とUAP移行手順」を参照して修正方法を確認してください。

なお，ファイル形式2を使用することで，メインフレームで使用していたCOBOL UAPのCOBOL2002への移行が容易になります。詳細については，「11.4　COBOL2002との連携」を参照してください。

また，ファイル形式3を利用した場合，機械制御文字や機能キャラクタを通常の文字列として指定することができます。バイナリデータを使用せず，通常の文字列だけで印刷データを生成できるようになるため，COBOLから文字列操作が得意な他言語への切り替えが容易になります。なお，ファイル形式3はCOBOL以外の言語への切り替えを目的としているため，COBOL2002での利用は推奨しません。メインフレームで使用していたCOBOLプログラムを移行する場合は，ファイル形式1またはファイル形式2の利用をご検討ください。

4.2.8　利用プリンタの調査

センタラインプリンタ（H-6245プリンタ，H-6248プリンタなど），センタ漢字ラインプリンタ（H-6242プリンタ，H-6243プリンタ，H-6246プリンタなど），または端末漢字ラインプリンタ（HT-5682-11プリンタ，HT-4521-11プリンタなど）の内，どの種類のプリンタを利用しているかを調査します。

なお，PDE - LP Optionはセンタ漢字プリンタおよび端末漢字プリンタには対応していません。また，端末漢字ラインプリンタの行データ以外のデータ（T-560/20データなど），各プリンタの特注機能についても対応していません。詳細については，「2.1.1　PDE for Openがサポートする装置種別」および「2.1.2　出力の対象となる印刷データ」を参照してください。

5　実行準備

この章では，PDE for Openの実行準備の作業について説明します。

5.1　実行準備の作業項目

PDE for Openの実行準備の作業項目を次に示します。詳細については，「参照先」に示す個所を参照してください。

表5‒1　実行準備の作業項目

項目

説明

参照先

外字の作成

使用するPC（Windows）に外字コードに対応したフォントを準備します。

「5.2.1　外字の作成」

利用フォルダの作成

PDE for Openで利用するフォルダを準備します。

「5.2.2　利用フォルダの作成」

制御イメージの準備※1

書式オーバレイ，FCBイメージ，およびデフォルト機能キャラクタイメージを作成して，制御イメージを準備します。

「5.2.3　制御イメージの準備」

FTP環境の準備※1

印刷データ，制御イメージを受信するためのFTP環境を準備します。

「5.2.4　FTP環境の準備」

監視サービスの設定※1

スプールデータの着信監視を行うための監視サービスを設定します。

「5.2.5　監視サービスの設定」

プリンタの設定

出力するオープンプリンタを設定します。

「5.2.6　プリンタの設定」

環境設定※2

出力先プリンタ，PDFファイルの出力先，出力時のオプションを指定します。

「5.2.7　環境設定」

注※1

利用フォルダを先に作成してから実行準備作業を行ってください。

注※2

利用フォルダの作成およびプリンタの設定を先にしてから実行準備作業を行ってください。

5.2　実行準備の詳細

ここでは，PDE for Openの実行準備の詳細について説明します。

5.2.1　外字の作成

印刷データや書式オーバレイでユーザ外字（シフトJISの場合（F040）₁₆〜（F9FC）₁₆，Unicodeの場合U+E000〜U+F8FF）を使用する場合には，使用するPC（Windows）に外字コードに対応したフォントを準備（外字エディタを使用して，作成および登録）する必要があります。外字の詳細については，「2.1.5　外字」を参照してください。また，Windows外字エディタを利用した外字フォントの作成手順については，「付録K　Windows外字エディタを利用した外字の作成手順」を参照してください。

標準の設定では，システム標準の外字フォント（EUDC.tte）を使用して，外字を印刷しますので，すべてのフォントにリンクされた外字フォントへの外字の登録を行います。帳票によって使用する外字フォントを変更する場合は，使用する外字フォント（*.tte）の作成および外字の登録を行います。

なお，書式中に外字を使用する場合は，オープンタイプ用書式を作成するPDE - Form Designerを組み込んだすべてのPC，およびPDE for Openを実行するすべてのPCで，同じ並びでWindows外字を作成・管理していることが前提となります。

Microsoftでは，作成した外字をほかのPCで使用することを動作保証外としています。

5.2.2　利用フォルダの作成

PDE for Openで利用する次のフォルダを実行環境に準備してください。

PDFファイルの出力フォルダ（PDE - Electronic Document Optionの場合）

変換したPDFファイルを格納するフォルダを準備します。

イメージフォルダ

変換で使用する制御イメージおよび外字フォントをWindows上に配置するフォルダを準備します。

監視フォルダ

業務プログラムやバッチジョブ実行システムが出力する印刷データを受け取るためのフォルダを準備します。

ネットワークフォルダを利用する場合は，「PRINT DATA EXCHANGE for Open」サービスのアカウントでアクセスできるようにしておきます。

SYSOUT転送フォルダ

バッチジョブ実行システムと連携する場合，印刷データに相当するSYSOUTファイルを受け取るためのフォルダを準備します。

なお，イメージフォルダおよび監視フォルダのパス長は，200バイト以内で指定し，次の文字は使用できません。

','，';'，'*'，'?'，'"'，'<'，'>'，'|'

また，監視フォルダにドライブのルートディレクトリは指定しないでください。

5.2.3　制御イメージの準備

制御イメージの準備として，書式オーバレイイメージとFCBイメージおよびデフォルト機能キャラクタイメージを作成してください。

(1)　書式オーバレイイメージの作成

PDE - Form Designerを使用して書式オーバレイイメージを作成します。詳細については，マニュアル「PRINT DATA EXCHANGE - Form Designer」を参照してください。

(2)　FCBイメージおよびデフォルト機能キャラクタイメージの作成

FCBイメージおよびデフォルト機能キャラクタイメージの作成について説明します。

(a)　PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Optionを利用する場合

FCBが必要となる場合，FCBイメージを作成します。「表2-1　メインフレームのプリンタへのデータをオープンプリンタへ出力する場合の扱い（PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option）」を参照して作成する必要があるか確認してください。

ラインプリンタからの移行などでデフォルト機能キャラクタイメージが必要となる場合，デフォルト機能キャラクタイメージを作成します。なお，FCBイメージおよびデフォルト機能キャラクタイメージの作成の詳細については，マニュアル「PRINT DATA EXCHANGE - Form Designer」を参照してください。

重要

センタ漢字プリンタと異なり，センタ漢字ラインプリンタでは行頭で10CPI相当の字間値が仮定されるため，センタ漢字ラインプリンタからの移行の場合は，字間値を指定したデフォルト機能キャラクタの作成が必要となります。

(b)　PDE - LP Optionを利用する場合

端末漢字ラインプリンタからの移行などでFCBイメージやデフォルト機能キャラクタイメージが必要となる場合，FCBイメージおよびデフォルト機能キャラクタイメージを作成します。なお，FCBイメージおよびデフォルト機能キャラクタイメージの作成の詳細については，「8.2　FCBイメージ作成機能」「8.3　デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能」を参照してください。

5.2.4　FTP環境の準備

ここでは，FTP環境の準備について説明します。

(1)　アカウントの準備

PDE実行サーバ側にFTP用アカウント（ユーザID・パスワード）を準備します。

(2)　ルートパスの設定

FTPモードのルートパスの設定を行います。監視フォルダとSYSOUT転送フォルダを設定してください。

スプールデータ転送フォルダの設定

スプールデータを転送するフォルダをFTPサービスの仮想ディレクトリとして設定します。なお，次の文字は使用できません。

','，';'，'*'，'?'，'"'，'<'，'>'，'|'

FTPサービスの自動起動の設定

FTPが常時利用できるように，FTPサービスを自動起動するよう指定します。

5.2.5　監視サービスの設定

ここでは，監視サービスの設定について説明します。

(1)　監視サービスの環境設定

監視サービスの環境設定では，スプールデータの着信監視を設定します。

Windowsの［スタート］メニューから［プログラム］−［PDE for Open］−［監視サービス環境設定］を選択します。

［監視サービスセットアップ］画面が表示されます。なお，Windows Vista以降で起動した場合は，プログラムの続行を確認する画面が表示されますので，［続行］ボタンをクリックして起動してください。

［監視サービスセットアップ］画面の［監視フォルダ］に，FTPサービスで仮想ディレクトリとして指定したフォルダの物理的パスを指定します。

ドライブのルートディレクトリは指定しないでください。また，パス長は200バイト以内で指定し，次の文字を使用できません。

','，';'，'*'，'?'，'"'，'<'，'>'，'|'

［監視サービスセットアップ］画面の［監視時間］に，スプールデータの着信を監視する時間間隔（ミリ秒単位）を指定します。

0を指定した場合，監視はされません。

［監視サービスセットアップ］画面の［複数ファイル着信時の動作］に，スプールデータを複数着信した場合の動作を指定します。

［着信順に変換する］

作成日時が最も古いファイルから，順に1ファイルずつ変換を実施します。最も古いファイルが転送中／作成中などの理由で他プロセスからロックされている場合，ロックが解除されるまで変換処理を待機します。

ジョブの実行順に印刷／ファイル出力をする必要がある場合に指定してください。

［処理可能なファイルから変換する］

他プロセスからロックされていないファイルの中で，着信時間が最も古いファイルから順に1ファイルずつ変換を実施します。この指定をした場合，ジョブの実行順と印刷／ファイルの出力順が一致しないときがあります。ジョブの実行順に印刷／ファイル出力をする必要がなく，待機時間を短縮したい場合に指定してください。

(2)　監視サービスの起動設定

監視サービスは，インストール直後は手動起動として登録されています。PCの起動と同時に監視サービスを起動する場合は，スタートアップの種類を自動起動に指定します。指定方法の詳細については，「9.1.1　監視サービスの起動と停止」を参照してください。

また，監視サービスのアカウントはローカルシステムアカウントとして設定されています。このアカウントではネットワーク上の資源にアクセスできないため，PDE - Electronic Document Optionで変換したPDFファイルなどをネットワークフォルダに格納するときなどは，サービスのアカウントをネットワーク資源にアクセスできるアカウントに設定しておく必要があります。アカウントはWindowsの［コントロールパネル］−［ユーザーとパスワード］で設定してください。

なお，アカウントをドメイン管理している場合とワークグループで管理している場合とで，設定方法が異なります。それぞれの場合に合わせて，次のとおりに設定してください。

表5‒2　ドメイン管理している場合のアカウントの設定

設定項目

設定内容

アカウント

ドメイン名¥Administrator

（必ずDomain Adminsグループに所属させてください）

パスワード

上記アカウントのパスワード

表5‒3　ワークグループでのアカウントの設定

設定項目

設定内容

アカウント

Administrator

（必ずAdministratorsグループに所属させてください）

パスワード

上記アカウントのパスワード

なお，PDE for Openをクライアントとして使用する場合は，クライアント側のアカウントとパスワードは，サーバ側と同じ設定にしてください。

5.2.6　プリンタの設定

PDE for OpenでスプールデータをWindowsプリンタに出力する場合，環境設定ユティリティで環境設定情報を定義する前に，Windows上にプリンタの設定をしておく必要があります。なお，使用するプリンタは，PDE for OpenがインストールされているPCのローカルポートに接続されているプリンタ，またはLAN接続されているプリンタにしてください。プリンタをLAN接続で使用する場合は各プリンタ，またはLANオプションで公開している注意事項を参照してください。また，Windows共用プリンタは指定しないでください。

5.2.7　環境設定

環境設定ユティリティで，出力するプリンタの指定や，PDFファイルを出力するフォルダの指定などの環境設定情報を作成します。出力クラス単位で出力プリンタを切り替えたり，ジョブ単位でPDFファイルを出力するフォルダを切り替えたりするなどの出力運用を行うために，クラス名，ジョブ名，FCB名，用紙形式コード，ホストID，ユーザ名，書式名，および出力先コードを組み合わせた条件で複数の環境設定情報を作成できます。

次にPDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Option，およびPDE - LP Optionでの環境設定の概要を示します。なお，環境設定ユティリティの使用方法については，「7.　環境設定ユティリティ」を参照してください。

(1)　PDE for Openの環境設定

PDE for Openの環境設定を行う前に，既存のメインフレームでの出力クラスの指定内容を調査してください。PDE for Openでは，必ず一つは環境設定情報を作成しておく必要があります。また，複数の環境設定情報の作成が必要になる用件としては，次のような項目があります。

複数のプリンタに出力

クラス単位，ジョブ単位などでプリンタ出力を行うために，出力先単位で環境設定を指定します。

連続紙プリンタに出力

ホスト用互換形式の連続紙プリンタ用FCBでは，用紙の横サイズの情報がないため，連続紙プリンタを利用する場合は，使用する用紙の種類（用紙サイズ）分，環境設定ユティリティで用紙サイズを指定します。なお，用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを利用する場合は，FCB中に用紙サイズの情報が含まれているため，環境設定ユティリティでの用紙サイズの設定は必要ありません。

ジョブ属性の異なる出力

センタ漢字プリンタの出力モード（Kモード・ANモード）など，メインフレームの出力運用時のクラスやライタのオプションを分けて運用する場合に，環境設定ユティリティで指定します。

(2)　PDE - Enterprise Printer Optionの環境設定

PDE - Enterprise Printer Optionの環境設定を行う前に，既存のメインフレームでの出力クラスの指定内容を調査してください。PDE - Enterprise Printer Optionでは，必ず一つは環境設定情報を作成しておく必要があります。また，複数の環境設定情報の作成が必要になる用件としては，次のような項目があります。

複数のプリンタに出力

クラス単位，ジョブ単位などでプリンタ出力を行うために，出力先単位で環境設定を指定します。

連続紙プリンタに出力

ホスト用互換形式の連続紙プリンタ用FCBでは，用紙の横サイズの情報がないため，連続紙プリンタを利用する場合は，使用する用紙の種類（用紙サイズ）分，環境設定ユティリティで用紙サイズを指定します。なお，用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを利用する場合は，FCB中に用紙サイズの情報が含まれているため，環境設定ユティリティでの用紙サイズの設定は必要ありません。

ジョブ属性の異なる出力

センタ漢字プリンタの出力モード（Kモード・ANモード）など，メインフレームの出力運用時のクラスやライタのオプションを分けて運用する場合に，環境設定ユティリティで指定します。

(3)　PDE - Electronic Document Optionの環境設定

PDE - Electronic Document Optionの環境設定を行う前に，既存のメインフレームでの出力クラスの指定内容を調査してください。PDE - Electronic Document Optionでは，必ず一つは環境設定情報を作成しておく必要があります。また，複数の環境設定情報の作成が必要になる用件としては，次のような項目があります。

複数のフォルダにPDFファイルを出力

クラス単位，ジョブ単位などでPDFファイルを出力するフォルダを指定します。

連続紙プリンタ用FCBの使用

ホスト用互換形式の連続紙プリンタ用FCBでは，用紙の横サイズの情報がないため，連続紙プリンタ用FCBを使用する場合は，使用する用紙の種類（用紙サイズ）分，環境設定ユティリティで用紙サイズを指定します。なお，用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを利用する場合は，FCB中に用紙サイズの情報が含まれているため，環境設定ユティリティでの用紙サイズの設定は必要ありません。

ジョブ属性の異なる出力

センタ漢字プリンタの出力モード（Kモード・ANモード）など，メインフレームの出力運用時のクラスやライタのオプションを分けて運用する場合に，環境設定ユティリティで指定します。

電子帳票システム出力

電子帳票システム（HOPSS3/AS REV/OSEや活文Contents Lifecycle Manager）に登録する帳票の種類別に，環境設定ユティリティで指定します。

(4)　PDE - LP Optionの環境設定

PDE - LP Optionの環境設定を行う前に，既存のメインフレームでの出力クラスの指定内容を調査してください。PDE - LP Optionでは，必ず一つは環境設定情報を作成しておく必要があります。また，複数の環境設定情報の作成が必要になる用件としては，次のような項目があります。

複数のプリンタに出力

クラス単位，ジョブ単位などでプリンタ出力を行うために，出力先単位で環境設定を指定します。

ジョブ属性の異なる出力

メインフレームの出力運用時のクラスやライタのオプションを分けて運用する場合に，環境設定ユティリティで指定します。

5.3　PDE for Open実行環境の移設時の作業項目

PCのリプレースなどで，PDE for Openの実行環境を移設するときの作業項目を次に示します。ここでは，移設元と移設先で同じフォルダ構成とした場合について説明しています。移設先のフォルダ構成を変更する場合は，変更後のフォルダ構成に読み替えてください。

表5‒4　PDE for Open実行環境の移設時の作業項目

項目

説明

参照先

外字の作成

外字コードに対応したフォントを準備します。

「5.2.1　外字の作成」

利用フォルダの作成※1

PDE for Openで利用するフォルダを，移設元のPCと同じフォルダ構成で準備します。

「5.2.2　利用フォルダの作成」

FTP環境の準備※1

印刷データ，制御イメージを受信するためのFTP環境を準備します。

「5.2.4　FTP環境の準備」

監視サービスの設定※1

スプールデータの着信監視を行うための監視サービスを設定します。

「5.2.5　監視サービスの設定」

プリンタの設定

出力するオープンプリンタを設定します。

「5.2.6　プリンタの設定」

環境設定情報，制御イメージのコピー※2

環境設定に関する情報および制御イメージを，移設元のPCからコピーします。

「5.3.1　環境設定情報，制御イメージのコピー」

注※1

利用フォルダを先に作成してから実行準備作業を行ってください。

注※2

利用フォルダの作成およびプリンタの設定を先にしてから実行準備作業を行ってください。

5.3.1　環境設定情報，制御イメージのコピー

次に示す環境設定に関する情報および制御イメージを，移設元のPCから移設先のPCへコピーします。

環境設定ファイル

「PDE for Openインストールフォルダ¥BIN¥MsConv.ini」を，移設先のPCの同じフォルダにコピーします。

PDE - Print Control Extensionと連携して，別名で保存した環境設定ファイルを拡張監視サービスごとに指定している場合は，別名で保存した環境設定ファイルを移行先のPCの同じフォルダにコピーします。詳細は，PDE - Print Control Extensionの取扱説明書を参照してください。

制御イメージ

［制御イメージ設定］タブ−［ユーザイメージライブラリ］に指定したフォルダ内にある制御イメージファイル（FCBイメージ，デフォルト機能キャラクタイメージ，および書式オーバレイイメージ）を，移設先のPCの同じフォルダにコピーします。外字フォントファイルについては，Microsoft社では，ほかのPCで使用することを動作保証外としています。

稼動ログ設定情報

［共通設定］画面−［稼動ログ設定］の内容を記録しておき，移設先のPCで記録内容と同じ設定を行います。

画像データファイル（画像データを利用している場合だけ）

画像データを利用している場合は，［印刷データ設定］タブ−［画像データフォルダ］に指定したフォルダ内にある画像データファイルを，移設先のPCの同じフォルダにコピーします。

パーツ別設定ファイル（配布先分割を利用している場合だけ）

配布先分割でパーツ別設定ファイルを利用している場合は，［出力先設定］タブ−［分割詳細設定］画面−［パーツ別設定ファイル名］に指定したパーツ別設定ファイルを，移設先のPCの同じフォルダにコピーします。

後処理UOC（後処理UOCを利用している場合だけ）

後処理UOCを作成して利用している場合，［出力先設定］タブ−［後処理UOC名］および［任意の引数］の内容を記録しておき，移設先のPCに同じ設定を行います。cmd.exeなどの実行プログラムを指定している場合は移行先のPCのパスに合わせて設定してください。

文字サイズ設定ファイル（文字サイズ設定ファイルを利用している場合だけ）

文字サイズ設定ファイルを利用している場合は，［印刷データ設定］タブ−［文字サイズ(1A46)］−［機能キャラクタ詳細設定］画面−［ファイル名］に指定した文字サイズ設定ファイルを，移設先のPCの同じフォルダにコピーします。

背景画像出力調整用ファイル（背景画像出力調整用ファイルを利用している場合だけ）

背景画像出力調整用ファイルを利用している場合は，［挿入設定］タブ−［背景画像］−［背景画像詳細設定］画面の背景画像出力調整用ファイル名に指定したファイルを，移設先のPCの同じフォルダにコピーします。

EAN128パターンファイル（PDE - EAN128 Optionと連携している場合だけ）

PDE - EAN128 Optionと連携している場合は，［バーコード設定］タブ−［EAN128］−［ファイル名］に指定したEAN128パターンファイルを，移設先のPCの同じフォルダにコピーします。

CMap定義ファイル（CMapを定義している場合だけ）

CMapを定義している場合は，［PDF設定］タブ−［CMap定義ファイル］に指定したCMap定義ファイルを，移設先のPCの同じフォルダにコピーします。

ICCプロファイル（ICCプロファイルを使用している場合だけ）

ICCプロファイルを使用している場合は，［PDF設定］タブ−［PDF出力設定］−［PDF出力詳細設定］−［PDF/A，PDF/X出力設定］−［ICCプロファイル］に指定したICCプロファイルを，移設先のPCの同じフォルダにコピーします。

活文 Contents Lifecycle Manager連携設定ファイル（活文 Contents Lifecycle Managerと連携している場合だけ）

活文 Contents Lifecycle Managerと連携している場合は，［連携設定］タブ−［活文 Contents Lifecycle Manager 詳細設定］画面−［連携設定ファイル名］に指定した活文 Contents Lifecycle Manager連携設定ファイルを，移設先のPCの同じフォルダにコピーします。

制御イメージ作成機能環境設定ファイル（PDE - LP Optionを利用している場合だけ）

「PDE for Openインストールフォルダ¥BIN¥MsEnv.ini」を，移設先のPCの同じフォルダにコピーします。

セキュリティ設定ファイル（PDE - Access Control Optionと連携している場合だけ）

PDE - Access Control Optionと連携している場合は，「PDE Optionsインストールフォルダ¥BIN¥security.csv」を，移設先のPCの同じフォルダにコピーします。

6　PDL変換機能

この章では，PDL変換機能について説明します。

6.1　変換規則とサポート範囲

PDL変換機能は，指定されたFCBイメージに合わせて行データを変換します。PDL変換での文字コード，出力できる文字，印刷/表示文字，改行制御，文字サイズ，文字順序番号，外字，機能キャラクタおよび用紙サイズと有効印字領域の扱い，ならびにGDI出力とPostScript出力の差異について説明します。

6.1.1　文字コードの扱い

印刷データと同じ文字コードでPDLデータ（PDL変換後の生成データ）を作成します。

印刷データとPDLデータの文字コードの関係を次に示します。

表6‒1　入力データの文字コードと出力データの文字コードの関係

入力データの文字コード

変換種別

出力データの文字コード

シフトJIS

GDI

シフトJIS

PostScript

シフトJIS，JIS※1※2

PDF

シフトJIS※2

ESC/P

JIS※3

Unicode（UTF-8）※4

GDI

Unicode（UTF-16LE）

PostScript

Unicode（UTF-16BE）※2※5

PDF

Unicode（UTF-16BE）※2

ESC/P

JIS※3

注※1

環境設定ユティリティの［フォント設定］タブで選択したフォントによって，対応する文字コードでPDLデータを出力します。

注※2

Windowsフォントの場合は，フォント固有のグリフIDとなります。

注※3

次の文字は画像として出力します。

・シフトJISのNEC選定IBM拡張文字に相当する文字

・シフトJISのIBM拡張文字に相当する文字

・シフトJIS範囲外の文字（入力データの文字コードがUnicodeの場合）

注※4

ファイル形式1とファイル形式3の場合だけ使用できます。

注※5

プリンタにUnicode（UTF-16）対応フォントが搭載されていない場合，出力結果は不正になります。

印刷する文字および表示する文字は，クライアントPCのWindowsフォントや出力するプリンタのプリンタフォントを使用するため，表示する環境が異なる場合や，表示と印刷の場合で字形が異なります。詳細については，「付録D.2　文字の扱い」を参照してください。

PDE - LP Optionの場合，1バイト文字については，環境設定ユティリティの［書体設定］タブで［文字ピッチ］に［10CPI］，［12CPI］，または［15CPI］が指定されている文字に，ESC/Pの「カタカナコード表」の文字を出力します。［文字ピッチ］に半角が指定されている文字は，ESC/Pの漢字モードでの半角文字として出力するため，1バイトコード（JIS8）から2バイトコード（JIS）に変換します。このときの変換表を次に示します。ただし，［フォント名称］にOCR-Bが指定されている場合は，［文字ピッチ］に半角が指定されていても，字間値が3ドット以上のときは，実際には12CPIの文字で出力します。詳細については，「7.2.6(3)　書体設定の要素」を参照してください。

図6‒1　ESC/P半角文字出力時のJIS8コードからJISコードへの変換表

注　変換表に示されていない文字は，空白（JISコード（2121）₁₆）として扱います。

6.1.2　出力できる文字の扱い

入力データで指定したすべての文字が出力できるわけではありません。変換種別や出力環境によって，出力できる文字は異なります。なお，どの変換種別でも異体字セレクタ（IVS）による文字出力には対応していません。

(1)　GDI

Windowsフォントまたはプリンタ搭載フォントで定義されている文字を出力できます。そのほかの文字は出力できません。また，Windowsフォントまたはプリンタ搭載フォントで定義されている文字であっても，次の範囲外の文字を使用すると，縦書きにならなかったり，範囲外の文字ではフォントの文字幅が一定でないため文字の水平位置がそろわなくなったりする場合があります。

シフトJIS範囲内の文字

JIS X 0213の第3水準漢字集合（Unicodeの場合）

JIS X 0213の第4水準漢字集合（Unicodeの場合）

外字

(2)　PostScript

Windowsフォント，またはプリンタ搭載フォントで定義されている文字を出力できます。そのほかの文字は出力できません。また，Windowsフォント，またはプリンタ搭載フォントで定義されている文字であっても，次の範囲外の文字を使用すると，範囲外の文字ではフォントの文字幅が一定でないため，文字の水平位置がそろわなくなる場合があります。

シフトJIS範囲内の文字

JIS X 0213の第3水準漢字集合（Unicodeの場合）

JIS X 0213の第4水準漢字集合（Unicodeの場合）

外字

Unicodeの場合，プリンタにUnicode（UTF-16）対応フォントが搭載されていないときは，出力結果が不正になります。

(3)　PDF

シフトJISで標準フォントを指定した場合，AdobeのCMap「90ms-RKSJ-H」「90ms-RKSJ-V」で規定されている文字を出力できます。Unicodeで標準フォントを指定した場合，Adobeの文字集合「Adobe-Japan1」で規定されている文字（デフォルトではAdobeのCMap「UniJIS-UTF16-H」「UniJIS-UTF16-V」で規定されている文字）を出力できます。Windowsフォントを指定した場合，Windowsフォントで定義されている文字を出力できます。そのほかの文字は出力できません。また，CMapで規定されている文字またはWindowsフォントで定義されている文字でも，次の範囲外の文字を使用すると，範囲外の文字ではフォントの文字幅が一定でないため，文字の水平位置がそろわなくなる場合があります。

シフトJIS範囲内の文字

JIS X 0213の第3水準漢字集合（Unicodeの場合）

JIS X 0213の第4水準漢字集合（Unicodeの場合）

外字

なお，標準フォントの場合，実際に表示される字形は，AcrobatまたはAdobe Readerで表示に使用されるフォントに依存するため，表示する環境によって異なる場合があります。

(4)　ESC/P

プリンタ搭載フォントで定義されている文字を出力できます。そのほかの文字は出力できません。次の範囲外の文字を使用すると，範囲外の文字ではフォントの文字幅が一定でないため，文字の水平位置がそろわなくなる場合があります。

シフトJIS範囲内の文字

JIS X 0213の第3水準漢字集合（Unicodeの場合）

JIS X 0213の第4水準漢字集合（Unicodeの場合）

外字

なお，次の文字は「MS明朝」フォントの文字パターンを画像として割り当てて出力します。

シフトJISのNEC選定IBM拡張文字に相当する文字

シフトJISのIBM拡張文字に相当する文字

シフトJIS範囲外の文字（Unicodeの場合）

6.1.3　印刷/表示文字の扱い

印刷文字は，WindowsフォントやWindows接続プリンタの文字を使用するため，センタ漢字プリンタと字形が異なります。PDE for Openで使用する標準フォントを次に示します。

表6‒2　PDE for Openで使用する標準フォント

出力形態

書体

フォント名称（エンコーディング）

備考

プリンタ出力（GDI）※1

明朝体

MS明朝

横書きフォント

＠MS明朝

縦書きフォント

ゴシック体

MSゴシック

横書きフォント

＠MSゴシック

縦書きフォント

プリンタ出力（PostScript）※1

明朝体（JIS）

Ryumin-Light-H

横書きフォント

Ryumin-Light-V

縦書きフォント

Ryumin-Light.Hankaku

1バイトフォント

明朝体（シフトJIS）

Ryumin-Light-90ms-RKSJ-H

横書きフォント

Ryumin-Light-90ms-RKSJ-V

縦書きフォント

ゴシック体（JIS）

GothicBBB-Medium-H

横書きフォント

GothicBBB-Medium-V

縦書きフォント

GothicBBB-Medium.Hankaku

1バイトフォント

ゴシック体（シフトJIS）

GothicBBB-Medium-90ms-RKSJ-H

横書きフォント

GothicBBB-Medium-90ms-RKSJ-V

縦書きフォント

PDF出力※1

明朝体（シフトJIS）

Ryumin-Light※2

（90ms-RKSJ-H）

横書きフォント

（90ms-RKSJ-V）

縦書きフォント

明朝体（Unicode）

（UniJIS-UTF16-H）※3

横書きフォント

（UniJIS-UTF16-V）※3

縦書きフォント

ゴシック体（シフトJIS）

GothicBBB-Medium※2

（90ms-RKSJ-H）

横書きフォント

（90ms-RKSJ-V）

縦書きフォント

ゴシック体（Unicode）

（UniJIS-UTF16-H）※3

横書きフォント

（UniJIS-UTF16-V）※3

縦書きフォント

注※1

環境設定ユティリティで，利用するフォントを変更できます。ただし，縦書きフォントは，横書きフォントに対応するフォントが適用されるため，環境設定ユティリティで直接指定できません。

注※2

PDF内で指定するフォント名称です。Windowsで実際に表示する場合は，「MS明朝」，「MSゴシック」など，別のフォントとなります。

注※3

環境設定ユティリティで，利用するエンコード（CMap）を変更できます。

文字列レコードや任意座標指定文字レコード中に，機能キャラクタ以外で（00）₁₆〜（1F）₁₆の制御文字が使用されていた場合は，半角スペースとして扱い，そのほかの文字コードについては，入力されたコードで出力します。メインフレームで2バイトシフト中に半角スペースを指定していた帳票をPDE for Openで出力すると，文字のずれが発生することがあります。詳細については，「付録D.3　半角スペースの扱い」を参照してください。

6.1.4　改行制御の扱い

PDE for Openで対応しているプリンタ制御文字を次に示します。

表6‒3　対応しているプリンタ制御文字

機械制御文字※4

ANSI制御文字

制御文字なし

（ファイル形式1やファイル形式3のレコード区切り文字）※1

プリンタの動作

出力と出力後の行送り

行送りだけ（出力なし）

行送りと行送り後の出力

出力と出力後の行送り

（01）₁₆

（03）₁₆（無動作）

（2B）₁₆（'+'）

（0D）₁₆

0行改行します。※2

（09）₁₆

（0B）₁₆

（20）₁₆（'　'）

（0A）₁₆

1行改行します。

（11）₁₆

（13）₁₆

（30）₁₆（'0'）

−

2行改行します。

（19）₁₆

（1B）₁₆

（2D）₁₆（'-'）

−

3行改行します。

（21）₁₆

−

−

−

4行改行します。

（29）₁₆

−

−

−

5行改行します。

（31）₁₆

−

−

−

6行改行します。

（39）₁₆

−

−

−

7行改行します。

（41）₁₆

−

−

−

8行改行します。

（49）₁₆

−

−

−

9行改行します。

（51）₁₆

−

−

−

10行改行します。

（59）₁₆

−

−

−

11行改行します。

（61）₁₆

−

−

−

12行改行します。

（69）₁₆

−

−

−

13行改行します。

（71）₁₆

−

−

−

14行改行します。

（79）₁₆

−

−

−

15行改行します。

（89）₁₆

（8B）₁₆

（31）₁₆（'1'）

（0C）₁₆

チャネル1へ位置づけます。※3

（91）₁₆

（93）₁₆

（32）₁₆（'2'）

−

チャネル2へ位置づけます。

（99）₁₆

（9B）₁₆

（33）₁₆（'3'）

−

チャネル3へ位置づけます。

（A1）₁₆

（A3）₁₆

（34）₁₆（'4'）

−

チャネル4へ位置づけます。

（A9）₁₆

（AB）₁₆

（35）₁₆（'5'）

−

チャネル5へ位置づけます。

（B1）₁₆

（B3）₁₆

（36）₁₆（'6'）

−

チャネル6へ位置づけます。

（B9）₁₆

（BB）₁₆

（37）₁₆（'7'）

−

チャネル7へ位置づけます。

（C1）₁₆

（C3）₁₆

（38）₁₆（'8'）

−

チャネル8へ位置づけます。

（C9）₁₆

（CB）₁₆

（39）₁₆（'9'）

−

チャネル9へ位置づけます。

（D1）₁₆

（D3）₁₆

（41）₁₆（'A'）

−

チャネル10へ位置づけます。

（D9）₁₆

（DB）₁₆

（42）₁₆（'B'）

−

チャネル11へ位置づけます。

（E1）₁₆

（E3）₁₆

（43）₁₆（'C'）

−

チャネル12へ位置づけます。

（凡例）

−：該当なし。

注　表にない機械制御文字およびANSI制御文字が指定された場合は，空白行1行作成として動作します。

注※1

ファイル形式2の場合，出力後1行改行します。

注※2

センタ漢字プリンタと異なり，重ね印字をした場合は，前に送った行の文字と重なって，表示・印刷されるイメージで変換されます。

注※3

通常，改ページはチャネル1スキップによって行うため，FCBの先頭行にチャネル1を置くようにしてください。

注※4

ファイル形式3の場合，機械制御文字の値(16進値)を2バイトの英数字('A'〜'F'，'0'〜'9')で指定します。なお，不正な指定を行った場合，出力後1行改行として扱います。

＜ファイル形式3の機械制御文字の指定例＞

・出力後改ページ(89)₁₆でレコードを出力する場合

89任意の文字列

プリンタ制御文字による改行動作の詳細を次に示します。

(1)　n行改行

現在の行からn行分改行を行います。改ページが発生した場合は，次ページの先頭行に位置づけます。

(2)　出力ありチャネルNスキップ

現在の行から次行・次ページ以降でFCB内のチャネル番号Nを検出するまで改行を行います（チャネル番号Nの行に位置づけます）。現在の行にチャネルNが設定されている場合は，次のチャネルNまでスキップします。

(3)　出力なしチャネルNスキップ（機械制御文字だけ）

現在の行から次行・次ページ以降でFCB内のチャネル番号Nを検出するまで改行を行います（チャネル番号Nの行に位置づけます）。現在の行にチャネルNが設定されている場合は動作しません。ただし，直前のレコードが出力あり0行改行の場合は，次のチャネルNまでスキップします。また，出力なしチャネル1スキップで現在の行にチャネル1が設定されている場合，ページ内ですでに画像データレコードや任意座標指定文字レコードがあるときは，次のチャネル1までスキップします。

6.1.5　文字サイズの扱い

ここでは，文字サイズの扱いについて説明します。

(1)　PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Optionを利用した場合

PDE for Openでは，センタ漢字プリンタの文字サイズ（解像度240dpiのドットフォント）に合わせて変換します。PDE for Openで描画する文字サイズを次に示します。

表6‒4　文字サイズ（PDE for Open）

文字種

文字サイズ横×縦（240dpi換算値）

半角文字※1

7ポイント：12×24

9ポイント：16×32

12ポイント：20×40

14ポイント：24×48

19ポイント：32×64

38ポイント：64×128

77ポイント：128×256

78〜127ポイント：

横：（ポイント数×240÷72）※2÷2

縦：（ポイント数×240÷72）※2

10CPI

24×28

12CPI

20×24

13.3CPI

18×22

15CPI

16×20

全角文字※1

7ポイント：24×24

9ポイント：32×32

12ポイント：40×40

14ポイント：48×48

19ポイント：64×64

38ポイント：128×128

77ポイント：256×256

78〜127ポイント：

横：（ポイント数×240÷72）※2

縦：（ポイント数×240÷72）※2

注※1

半角文字と全角文字の文字サイズは，環境設定ユティリティの［印刷データ設定］タブでカスタマイズできます。詳細については，「7.2.10　印刷データの扱いを設定する（印刷データ設定）」を参照してください。

注※2

小数点以下を切り捨てて，偶数の整数にします。

(2)　PDE - LP Optionを利用した場合

PDE - LP Optionでは，センタラインプリンタ，センタ漢字ラインプリンタ，および端末漢字ラインプリンタの文字サイズ（解像度180dpiのドットフォント）に合わせて変換します。PDE - LP Optionで描画する文字サイズを次に示します。

表6‒5　文字サイズ（PDE - LP Option）

文字種

文字サイズ横×縦（240dpi換算値）

半角文字

12×24

10CPI

18×24

12CPI

15×24

15CPI

12×24

全角文字

24×24

6.1.6　文字順序番号の扱い

文字順序番号に「あり」を選択した場合，文字列レコードの実レコードデータ部の先頭1バイトを文字順序番号として扱います。対応している文字順序番号を次に示します。

表6‒6　対応している文字順序番号

文字順序番号

ファイル形式1およびファイル形式2の場合

ファイル形式3の場合

文字順序番号0

（00）₁₆

（30）₁₆（'0'）

文字順序番号1

（01）₁₆

（31）₁₆（'1'）

文字順序番号2

（02）₁₆

（32）₁₆（'2'）

文字順序番号3

（03）₁₆

（33）₁₆（'3'）

文字順序番号0〜3に対応する印刷文字は，CHARSオペランドのイメージ名と環境設定ユティリティで指定された書体および文字ピッチとなります。詳細については，「6.2.1(2)　印刷データのファイル名指定のジョブ属性」および「6.3.4(2)　ジョブ定義XMLファイルによるジョブ属性の設定」を参照してください。

6.1.7　外字の扱い

外字は，シフトJISの場合は最大1,880字（（F040）₁₆〜（F9FC）₁₆），Unicodeの場合は最大6,400字（U+E000〜U+F8FF）となります。文字列レコード，任意座標指定文字レコードおよび書式中に含まれる外字は，Windows外字の文字パターンを画像として割り当てて出力します。そのため，PostScriptで印刷した場合や，PDFファイルを別環境のPC上で表示した場合でも正しく表示できます。

GDI変換では，外字もほかの文字と同様に出力します（画像としては出力しません）。ただし，ジョブ属性として外字フォントを指定した場合は，画像として出力します。

PDF変換では，外字は画像としてPDFファイルへ出力されますので，Acrobatによる外字の検索はできません。

ESC/P変換では，次の文字も外字と同様に文字パターンを画像として割り当てて出力します。

シフトJISのNEC選定IBM拡張文字に相当する文字

シフトJISのIBM拡張文字に相当する文字

シフトJIS範囲外の文字（Unicodeの場合）

詳細については，「2.1.5　外字」を参照してください。

6.1.8　機能キャラクタの扱い（ファイル形式１またはファイル形式２の場合）

ここでは，機能キャラクタの扱いについて説明します。

(1)　PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Optionを利用した場合

PDE for Openでは，プリンタモードをKモードとしたとき，センタ漢字プリンタ用の機能キャラクタが使用できます。PDE for Openでの機能キャラクタの扱いを次に示します。

表6‒7　機能キャラクタの扱い（PDE for Open）

機能名

機能キャラクタ

16進指定，xxはオプション

適用

デフォルト機能キャラクタ

行データ

任意座標指定文字

1バイトコード開始※1

0A41

△※2

△※2

△※2

2バイトコード開始※1

0A42

△※2

△※2

△※2

書体番号指定

1A42xx

○

○

○

文字サイズ指定

1A46xx

●

●

●

絵文字開始

1A45xx

−

△

△

絵文字終了※1

0A45

−

△

△

強調開始

1A43xx

○※3

○

△

強調終了※1

0A43

○※3

○

△

字間値指定（固定ドット）

1A47xx

●

●

●

拡張字間値指定（ポイント）

1AA8xx

●※3

●

●

拡張字間値指定（ドット）

1A57xx

○※3

△

△

分割開始

1A44xx

−

○

△

分割終了※1

0A44

−

○

△

連続

1A48xx

−

○

△または〇※5

縦書き開始※1

0A55

○

○

○

横書き開始※1

0A54

○

○

○

座標指定

1A7D80xxxxxxxx

−

×

○

抹消指定※1

0AA1

○

○

△

抹消終了※1

0AA2

○

○

△

横倍文字開始／終了

1A81xx

○

○

○

拡大文字

1ABCxxxx

−

○

○

色指定

1AD701xx

−

○

○

行データ右移動

1A90xx

○※3

△

△

ユーザエリア指定

1A8300xxxx

△※4

×

×

バーコード

1ADBxxxxxxxxxxxx･･･

−

○

○

（凡例）

●：有効（センタ漢字プリンタの機能キャラクタとして変換されます。また，環境設定ユティリティの［印刷データ設定］タブ−［機能キャラクタカスタマイズ］で，各機能キャラクタのパラメタのカスタマイズができます）。

○：有効（センタ漢字プリンタの機能キャラクタとして変換されます）。

△：無効（変換時に無視されます）。

−：指定できません。

×：指定時は文字として印刷されるため，指定しないでください。

注※1

ファイル形式1の場合，（0A）₁₆始まりの機能キャラクタは，別コードへの置き換えが必要です。

注※2

2バイトシフト中の半角スペースを全角スペースとして扱う場合，2バイトシフト中かどうかの判定に使用します。詳細については，「7.2.10(2)　2バイトシフト中の半角スペースの扱い（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）」を参照してください。

注※3

KAPSでは作成できません。

注※4

PDE - Form Designerでは作成できません。

注※5

環境設定ユティリティの［印刷データ設定］タブ−［任意座標文字レコードでの連続機能キャラクタの扱い］で無効とするか，または有効とするかを選択できます。

(2)　PDE - LP Optionを利用した場合

PDE - LP Optionでは，センタ漢字ラインプリンタ用または端末漢字ラインプリンタ用の機能キャラクタが使用できます。PDE - LP Optionでの機能キャラクタの扱いを次の表に示します。

表6‒8　機能キャラクタの扱い（PDE - LP Option）

機能名

機能キャラクタ

16進指定，xxはオプション

適用

デフォルト機能キャラクタ

行データ

1バイトコード開始※1

0A41

△

△

2バイトコード開始※1

0A42

△

△

書体番号指定

1A42xx

○

○

文字サイズ指定

1A46xx

−

△

絵文字開始

1A45xx

−

△

絵文字終了※1

0A45

−

△

強調開始

1A43xx

△※2※3

△

強調終了※1

0A43

△※2※3

△

字間値指定（固定ドット）※4

1A47xx

○

○

拡張字間値指定（ポイント）

1AA8xx

−

△

拡張字間値指定（ドット）

1A57xx

−

△

分割開始

1A44xx

−

△

分割終了※1

0A44

−

△

連続

1A48xx

−

○

縦書き開始※1

0A55

−

△

横書き開始※1

0A54

−

△

座標指定

1A7D80xxxxxxxx

−

×

抹消指定※1

0AA1

△※3

△

抹消終了※1

0AA2

△※3

△

横倍文字開始／終了

1A81xx

○※5

○

拡大文字

1ABCxxxx

−

△

色指定

1AD701xx

−

△

行データ右移動

1A90xx

−

△

ユーザエリア指定

1A8300xxxx

−

×

バーコード

1ADBxxxxxxxxxxxx･･･

−

△

（凡例）

○：有効。

△：無効（変換時に無視されます）。

−：指定できません。

×：指定時は文字として印刷されるため，指定しないでください。

注※1

ファイル形式1の場合，（0A）₁₆始まりの機能キャラクタは，別コードへの置き換えが必要です。

注※2

KAPSでは作成できません。

注※3

デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能では作成できません。

注※4

センタ漢字ラインプリンタと端末漢字ラインプリンタで扱いが異なります。環境設定ユティリティの［印刷ジョブ設定］タブの［プリンタ種別］で扱いを指定します。

注※5

横倍だけ有効となります。

6.1.9　機能キャラクタの扱い（ファイル形式3の場合）

ファイル形式3では，ファイル形式1やファイル形式2と同じ範囲の機能キャラクタを使用できます。詳細は，「6.1.8 機能キャラクタの扱い（ファイル形式1またはファイル形式2の場合）」を参照してください。

ファイル形式3で機能キャラクタを使用する方法を以下に説明します。

(1)　ファイル形式3での機能キャラクタ指定方法

機能キャラクタの前後に次の文字列を記述し，その中に機能キャラクタを示す16進値を英数字（'A'〜'F'，'0'〜'9'）で記述します。

16進文字列指定の開始記号：!&@[

16進文字列指定の終了記号：]

なお，(0A)₁₆始まりの機能キャラクタを英数字で指定する際に'0E'に置き換える必要はありません。環境設定ユティリティの［印刷データ設定］タブ−［機能キャラクタ］の設定内容は，ファイル形式3では無視されます。

(2)　ファイル形式3での機能キャラクタ指定例

以下に指定例を示します。

漢字シフトコード(0A42)₁₆を指定する場合

!&@[0A42]任意の文字列

漢字シフトコード(0A42)₁₆と12ポの文字サイズ指定(1A468C)₁₆を行う場合

!&@[0A421A468C]任意の文字列

(3)　例外時の動作

以下のような誤った指定を行った場合，警告ログに出力した上で，指定内容("!&@["から"]"までの全て)を無視して変換処理を継続します。

"!&@[" から "]"内に有効範囲外の文字が含まれる

レコード例：帳票!&@[1A463X]データ
変換結果　：帳票データ
説明　　　：不正な文字('X')を含むため，"!&@[1A463X]"の指定は無視されます。

"!&@["の後，レコード末尾までに"]"がない

レコード例：帳票!&@[1A42データ
変換結果　：帳票
説明　　　："!&@[1A42"に"]"がないため，"!&@[1a42"からレコード末尾までの内容はすべて無視されます。

"!&@[" から "]"内の文字数が偶数でない

レコード例：帳票!&@[1A423]データ
変換結果　：帳票データ
説明　　　："1A423"の文字数が奇数のため，"!&@[1A423]"の指定は無視されます。

(4)　注意事項

例外時の動作の条件のいずれにも合致しない指定はすべて正常な指定として扱い，指定された16進文字列をバイナリデータに変換して，印刷データとして処理します。（例："!&@[8140]"を指定した場合，(8140)₁₆として扱います）

16進文字列内で指定された復帰(0D)₁₆、改行(0A)₁₆，改ページ(0C)₁₆ コードはいずれもレコード区切り文字としては扱われません。

ファイル形式3を使用する場合，バイナリデータで機能キャラクタを指定しないでください。

バーコード機能キャラクタ内に格納する文字列は，通常の文字列として指定することができます。なお，バーコード機能キャラクタの3バイト目（QRコードの場合は3〜4バイト目）に指定するパラメタ長を計算する場合，格納する文字列の長さはバイナリデータ換算のバイト長（文字列の実際のバイト長）で扱う必要があります。以下に指定例を示します（以下の16進指定文字列では，説明のため空白を挿入していますが，実際には空白なしで指定する必要があります）。

＜バーコード機能キャラクタの指定例＞

JAN(標準)で，文字列(4901234567894)を出力する場合

その他の設定は「付録I.19 (2)(b) JAN（標準／短縮)」での例示内容に準じます。

QRコードに文字列(〒123-4567＿○×県○×市○○○123)を出力する場合

その他の設定は「付録I.19 (2)(g) QRコード」での例示内容に準じます。

6.1.10　用紙サイズと有効印字領域の扱い

PDE for Openが扱う用紙サイズと有効印字領域を次に示します。なお，プリンタ出力の場合，PDE for Openが扱う用紙サイズと実際に使用される用紙サイズは，プリンタの設定によって異なる場合があります。印刷データは，有効印字領域内に収まるように定義してください。また，プリンタ出力の場合は，実際に使用される用紙サイズ内で，かつプリンタのハードマージンに重ならない範囲で定義してください。

図6‒2　用紙サイズと有効印字領域の関係

用紙サイズ（用紙長と用紙幅），およびマージンの値は，出力形態によって異なります。

(1)　カット紙

用紙長：FCBイメージでの指定値。

用紙幅：FCBイメージでの指定値。

上マージン：FCBイメージでの指定値。

下マージン：FCBイメージでの指定値。

左マージン：FCBイメージでの指定値。

右マージン：FCBイメージでの指定値。

(2)　連続紙（ホスト用互換形式）

用紙長：FCBイメージでの指定値。

用紙幅：環境設定ユティリティの［連続紙設定］タブ−［用紙設定（ホスト用互換形式のFCB使用時）］−［用紙幅］。

上マージン：環境設定ユティリティの［連続紙設定］タブ−［用紙設定（ホスト用互換形式のFCB使用時）］−［上マージン］。

下マージン：FCBイメージで指定した上マージン×2から，環境設定ユティリティの［連続紙設定］タブ−［用紙設定（ホスト用互換形式のFCB使用時）］−［上マージン］を引いた値。

左マージン：環境設定ユティリティの［連続紙設定］タブ−［用紙設定（ホスト用互換形式のFCB使用時）］−［左マージン］。

右マージン：左マージンと同じ値。

(3)　連続紙（用紙サイズ・行間値拡張形式）

用紙長：FCBイメージでの指定値。

用紙幅：FCBイメージでの指定値に，環境設定ユティリティの［連続紙設定］タブ−［補正値（用紙サイズ・行間値拡張形式のFCB使用時）］−［用紙幅補正値］を加えた値。

上マージン：FCBイメージでの指定値。

下マージン：FCBイメージでの指定値。

左マージン：FCBイメージでの指定値に，環境設定ユティリティの［連続紙設定］タブ−［補正値（用紙サイズ・行間値拡張形式のFCB使用時）］−［左右マージン補正値］を加えた値。

右マージン：FCBイメージでの指定値に，環境設定ユティリティの［連続紙設定］タブ−［補正値（用紙サイズ・行間値拡張形式のFCB使用時）］−［左右マージン補正値］を加えた値。

(4)　ラインプリンタ用連続紙

用紙長：FCBイメージで指定した行間隔の合計値。

用紙幅：13.6インチ。

上マージン：なし。

下マージン：なし。

左マージン：なし。

右マージン：なし。

6.1.11　GDI出力とPostScript出力の差異について

GDI出力と，PostScript出力の差異について次に示します。

表6‒9　GDI出力とPostScript出力の差異

項目

GDI出力

PostScript出力

使用できるフォント

Windowsフォントが使用できます。

Windowsフォント，またはプリンタ搭載フォントが使用できます。

モノクロ画像（背景透過あり），書式オーバレイ中のパターンの色が黒以外の場合の出力結果

描画先の下のピクセル色との論理積の色となります。

（出力例）

最前面の色となります。

（出力例）

Windows外字の利用可否

利用できます（外字フォントを指定しない場合は文字として，指定した場合は画像として出力されます）。

利用できます（常に画像として出力されます）。

ホッパ指定

単一だけ指定できます。

一部のプリンタでは複数指定できます。※1

スタッカ指定

単一だけ指定できます。

一部のプリンタでは複数指定できます。※1

FCBイメージでの180°回転指定

有効になります。※2

有効になります。※2

用紙サイズ不一致時の動作

指定できません。

指定できます。

網掛け設定

グレースケール（自動，濃度指定）を指定できます。

パターン，グレースケール（濃度指定）を指定できます。

線パターン

Windows標準パターン，ホスト互換パターンを指定できます。

指定できません。

EAN128バーコード印刷

推奨しません。

一部のプリンタだけ推奨します。※3

PDL変換後の出力サイズ

PostScript変換より大きくなります。

GDI変換より小さくなります。ただし，Windowsフォントを使用する場合，帳票によってはGDI変換より大きくなることがあります。

PDL変換時間

PostScript変換より長くなります。

GDI変換より短くなります。

プリンタドライバの設定

一部有効になります。

次の項目は無効です。

用紙サイズ

用紙方向

ホッパ（PDEでホッパを指定したとき）

片面印刷（PDEで両面を指定したとき）

綴じ位置（PDEで両面を指定したとき）

印刷部数（環境設定ユティリティの［印刷ジョブ設定］タブで［複写回数指定時の動作］に［プリンタの機能を使用する］を指定したとき）

無効になります。

注※1

複数指定に対応しているプリンタは，HT-4559，HT-4561，H-6C26となります。

注※2

FCBイメージの180°回転指定を有効にするためには，環境設定ユティリティでの設定が必要です。なお，同じFCBイメージを使用しても，印刷データや書式の印刷される方向が，センタプリンタとオープンプリンタで異なる場合があります。また，オープンプリンタの機種や変換種別によっても異なる場合があります。このため，プリンタや変換種別に応じて上記を設定したあと，正しく印刷されるように調整する必要があります。詳細は，「7.2.7(1)(b)　［FCBイメージ詳細設定］画面」を参照してください。

注※3

EAN128バーコードの印刷は，HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C26を利用した場合，およびH-6C15，H-6C17でEAN128パターンファイルを利用した場合だけ推奨します。

6.1.12　PDFのバージョンについて

変換種別PDFでPDFファイルを作成する場合，環境設定ユティリティの設定内容に応じて，次の表に示すPDFのバージョンで作成されます。

表6‒10　環境設定の設定内容に対するPDFのバージョン

環境設定の設定内容

PDFのバージョン

［連携設定］タブ−［セキュリティを付加する］−［セキュリティ詳細設定］画面で，［セキュリティ共通設定］−［暗号化レベル］に［AES(256bit)］を選択している。

1.7

次のどちらかの設定をしている場合

［フォント設定］タブ−［フォント種別］に［Windowsフォント］を選択し，［２バイトフォント名称］または［１バイトフォント名称］にPostScriptアウトラインのOpenTypeフォントの名称を指定している。

［PDF設定］タブ−［PDF出力設定］−［PDF出力詳細設定］画面で，［出力設定］に［PDF/X-4(PDF1.6)を出力］を選択している。

［連携設定］タブ−［セキュリティを付加する］−［セキュリティ詳細設定］画面で，［セキュリティ共通設定］−［暗号化レベル］に［AES(128bit)］を選択している。

1.6

［PDF設定］タブ−［PDF出力設定］−［PDF出力詳細設定］画面で，［出力設定］に［PDF/A-1b(PDF1.4)を出力］または［PDF/X-1a(PDF1.4)を出力］を選択している。

1.4

上記のどれにも該当しない。

1.3

注

複数の設定内容に該当する場合，一番数字の大きなPDFのバージョンが適用されます。

6.2　通常出力

ここでは，バッチジョブ実行システムと連携しない通常出力について説明します。

6.2.1　ジョブ属性の指定

PDE for Openは，SETPRTテキストレコードやファイル名などに指定されたジョブ属性（印刷ジョブに関する情報）に従いPDL変換を実行します。複数個所でジョブ属性が指定された場合の優先順位は次のとおりです。

SETPRTテキストレコードで指定したジョブ属性

印刷データのファイル名に指定したジョブ属性

対象ジョブ条件の一致する環境設定情報のジョブ属性

(1)　SETPRTテキストレコード指定のジョブ属性

バッチジョブ実行システム連携の有無に関係なく指定できます。SETPRTテキストレコードに指定できるジョブ属性については，「2.1.3(4)　実レコードデータの形式」を参照してください。

(2)　印刷データのファイル名指定のジョブ属性

バッチジョブ実行システムと連携しない通常出力の場合は，印刷データのファイル名によってジョブ属性を指定してください。ファイル名は次の規則でジョブ属性をハイフンでつないだ形式で作成します。

なお，PDE - LP Optionを利用する場合は，次のジョブ属性は無効になります。

ファイル形式情報のプリンタモード

ファイル形式情報を指定する場合は，「K」を指定してください。

書式オーバレイイメージ情報

ジョブ属性として17項目まで同時に指定できます。ただし，ファイルパスが259バイト以内に収まるようにシステム設計する必要があります。また，各ジョブ属性は省略でき，最後のジョブ属性よりあとのハイフンも省略できます。

ファイル名規則の詳細を次に示します。

表6‒11　ファイル名に指定できるジョブ属性の形式

ジョブ属性

省略

入力形式

内容

ホストID

不可

英数字，'#'，'@'，'_'

2けた以内

業務プログラム実行環境（Windows，AIX，HP-UXまたはRed Hat Enterprise Linux）を識別できる任意の名称を指定します。

ジョブ名

不可

英数字，'#'，'@'，'_'，'!'，'$'，'%'，'&'，'''，'('，')'，'+'，'['，']'，'^'，'`'，'{'，'}'，'~'，半角カタカナ

31けた以内

印刷ジョブの特定に使用（VOSのジョブ名相当）。

ジョブ通し番号

不可

英数字，'#'，'@'，'_'

6けた以内

印刷ジョブの特定に使用（VOSのジョブ通し番号相当）。

ユーザ名

可

英数字，'#'，'@'，'_'

8けた以内

印刷ジョブの特定に使用（VOSのユーザ名相当）。

ファイル識別名

不可

英数字，'#'，'@'，'_'

8けた以内

同じジョブ内でファイルを一意に識別できる名称を指定します（VOS3のDD名相当）。

入力ファイル特定情報（ファイル通し番号）

可

英数字，'#'，'@'，'_'

15けた以内

複数のジョブからファイルを一意に識別できる名称を指定します。また，ファイル作成日時として使用することもできます。

出力クラス

可

英数字，'#'，'@'，'_'

8けた以内

適用条件や出力先を切り替える情報を指定します（VOSの出力クラスおよびVOS3の出力先コード相当）。

ファイル形式情報

可

5けた以内

次に示す印刷データの制御方式を指定します（VOS3のDCB相当）。

（指定例）

プリンタ制御文字とエンコード種別を指定したい場合は「M△△S」のように指定します。

プリンタ制御文字

A：ANSI制御文字

M：機械制御文字

Nまたは空白：制御文字なし（デフォルト）

文字順序番号の有無

J：順序番号あり

Nまたは空白：順序番号なし（デフォルト）

プリンタモード

K：Kモード

A：ANモード

空白：環境設定に従う（デフォルト）

エンコード種別

S：シフトJIS

O：UTF-8

空白：環境設定に従う（デフォルト）

ファイル形式

1または空白：ファイル形式1（デフォルト）

2：ファイル形式2

3：ファイル形式3

用紙形式コード

可

英数字，'#'，'@'，'_'

4けた以内

適用条件の切り替えや，プリンタ管理ソフトと連携した用紙の架け替えなどの識別に使用。

CHARS情報

可

英数字，'#'，'@'，'_'

4,8,12,16けた

1バイト文字に対する文字修飾情報として，CHARSイメージ名4けた※1※2を最大四つ指定できます。

（指定例）

書式オーバレイイメージ情報

可

<イメージ名>

英数字，'#'，'@'，'_'

<適用枚数>

数字

7，14，21，28，35，42，49，56けた

イメージ名4けた※１+適用枚数3けた（000〜255）のセットを最大八つ指定できます。

（指定例）

適用枚数に000を指定した場合は，255とみなします。複数のイメージ名を指定する場合は，途中でイメージ名4けたを空白（20）₁₆埋めにしないでください。

コピー情報

可

<部数複写>

数字3けた

<ページ複写>

数字3けた

部数複写3けた（000〜255）+「#」+ページ複写3けた（000〜255）で指定します。

（指定例）

部数複写を省略する場合，「#003」のように指定します。

ページ複写を省略する場合，「002」のように指定します。

部数複写およびページ複写に000を指定した場合は，1（複写なし）とみなします。

FCBイメージ名

可

英数字，'#'，'@'，'_'

4けた以内

イメージ名を指定します。

デフォルト機能キャラクタイメージ名

可

英数字，'#'，'@'，'_'

4けた以内

イメージ名を指定します。

ジョブコメント

可

任意の全角文字，英数字，'#'，'@'，'_'，'!'，'$'，'%'，'&'，'''，'('，')'，'+'，'='，'['，']'，'^'，'`'，'{'，'}'，'~'，半角カタカナ，半角スペース

50けた以内

任意の情報として使用する場合や，PDE変換時にファイル/ドキュメント名および連携用情報として使用する場合に指定します。詳細については，「付録J　ジョブコメントを使用する場合の運用」を参照してください。

仕分け番号

可

英数字，'#'，'@'，'_'

4けた以内

Prinfina MANAGER SPで，仕分けやセパレータ付加する際に指定します。詳細については，「Prinfina MANAGER SP取扱説明書」を参照してください。

予約

常に省略

なし

システム予約領域のため値を入力しないでください。

外字フォント名

可

英数字，'#'，'@'，'_'

4けた以内

外字フォント名を指定します。

ホッパ情報

可

'0'，'1'

4けた

ホッパ情報を'ABCD'で指定します。

A：ホッパ1

B：ホッパ2

C：ホッパ3

D：ホッパ4

<A〜Dに入れる値>

'0'：指定なし

'1'：指定あり

複数指定できます。

（指定例）ホッパ1とホッパ3を指定

スタッカ情報

可

'0'，'1'

5けた

スタッカ情報を'ABCDE'で指定します。

A：サンプルトレイ

B：スタッカ1

C：スタッカ2

D：スタッカ3

E：スタッカ4

<A〜Eに入れる値>

'0'：指定なし

'1'：指定あり

複数指定できます。

（指定例）サンプルトレイとスタッカ2を指定

（凡例）

数字：'0'〜'9'。

英字：'A'〜'Z'（ジョブコメントを除いて，小文字は大文字として扱います）。

英数字：英字または数字。

注※1

イメージ名が4けたに満たない場合は，空白（20）₁₆で埋めます。

注※2

最後のCHARSイメージ名が4けたに満たないためにCHARS情報の最後の文字が空白となる場合は，書式オーバレイイメージ情報以降を省略する場合でも，ファイル名にはCHARS情報の後ろにハイフンを一つ付加する必要があります。

ジョブ属性をすべて指定した例を次に示します。

H1-JOBNAME1-JA1234-USER1-DDNAME01-20061117141732-CLASS001-MJKS1-STD1-KJ10-OVLY001-002#005-SB61-SYSA-COMMENT00001-RM01--GA01-1000-01000

ジョブ属性を省略した例を次に示します。

H1-JOBNAME1-JA1234-USER1-DDNAME01-20061117141732-CLASS001--------COMMENT00001

(3)　環境設定情報のジョブ属性

環境設定ユティリティで，出力するプリンタ名やファイル出力するフォルダ名，デフォルトで使用するジョブ属性など，PDL変換に必要な情報を設定します。詳細については，「7.　環境設定ユティリティ」を参照してください。

6.2.2　変換終了時の動作

通常出力時に，印刷データはPDL変換後，Windowsスプールまたはフォルダへの出力が正常に完了した時点で削除されます。なお，変換時にエラーが発生した場合の動作については，「13.2.2　エラー発生時の入出力データの扱い」を参照してください。

6.3　バッチジョブ実行システムから転送された帳票データの印刷

ここでは，バッチジョブ実行システムから転送された帳票データの印刷について説明します。

6.3.1　バッチジョブ実行システムの帳票印刷機能の概要

バッチジョブ実行システムは，JP1/AJS3と連携することで，VOS3からの帳票印刷に近い運用をオープン環境で実行できる機能を提供します。バッチジョブ実行システムは，印刷ジョブによって出力された印刷データファイル（SYSOUTファイル）をオープン環境へ転送します。また，印刷ジョブ実行時にジョブ定義XMLファイル（XML形式のJCL）で指定された印刷ジョブ属性をSYSOUT管理ファイルに記録して転送します。PDE for Openでは，SYSOUT管理ファイルに指定されているジョブ属性に従い，印刷データファイル（SYSOUTファイル）のPDL変換を行います。

表6‒12　通常出力時とバッチジョブ実行システム連携時の比較

比較項目

通常出力時

バッチジョブ実行システム連携時

入力対象ファイル

印刷データファイル

SYSOUT管理ファイルとそのファイル中で指定されているすべての印刷データファイル

監視サービスが着信監視する（コマンド起動時に指定する）入力ファイル

印刷データファイル

SYSOUT管理ファイル

ジョブ属性指定方法

印刷データファイル名に指定

ジョブ定義XMLファイルで指定（SYSOUT管理ファイルに記録）

変換方式

入力された印刷データファイルをPDL変換します。

入力されたSYSOUT管理ファイルの情報に従い，ジョブステップ-DD単位に印刷データファイルを一つずつPDL変換します。途中のDD処理でエラーが発生した場合は，環境設定ユティリティの［共通設定］画面での設定に従い，エラー発生時点で処理を中止するか，ほかのDD処理を継続して行います。

セキュリティ付与，後処理UOC機能，HOPSS3/AS REV/OSE連携，活文Contents Lifecycle Manager連携

印刷データファイルがPDL変換されたあとに実行されます。

印刷データファイルがPDL変換されたあとにそのつど実行されます。

終了処理

正常終了

印刷データファイルを削除します。

すべての印刷データファイルのPDL変換が正常終了した時点で，すべての印刷データファイルおよびSYSOUT管理ファイルを削除します。

異常終了，変換中止終了

印刷データファイルを入力ファイル退避フォルダへ移動します。

PDL変換エラーが発生した場合は，SYSOUT管理ファイルを入力ファイル退避フォルダへ移動します。

リカバリ（再出力）方法

入力ファイル退避フォルダに退避された印刷データファイルを着信監視フォルダへ移動またはコマンド起動時の引数に指定します。

入力ファイル退避フォルダに退避されたSYSOUT管理ファイルを着信監視フォルダへ移動またはコマンド起動時の引数に指定します。変換が完了していない印刷データファイルのPDL変換が再実行されます。

6.3.2　SYSOUT管理ファイルとSYSOUTファイル

バッチジョブ実行システムから転送されるSYSOUT管理ファイルの概念図を次に示します。

図6‒3　SYSOUT管理ファイルの概念図

バッチジョブ実行システムからの印刷はジョブ単位で行われます。一つのジョブは複数のジョブステップから構成されます。また，一つのジョブステップでは複数DDを指定できます。DDは，印刷データであるSYSOUTファイルと，SYSOUTファイル印刷時の属性を指定したDD情報で構成されます。SYSOUT管理ファイルは，ジョブが持つジョブ情報と，ジョブ中のジョブステップが持つジョブステップ情報，ジョブステップ中のDDが持つDD情報を一まとめにして管理しているファイルであり，印刷ジョブ実行時にジョブ定義XMLファイルで指定されたジョブ属性が記録されています。

6.3.3　印刷データの形式

バッチジョブ実行システム実行時の印刷データであるSYSOUTファイルの形式は，通常印刷でのCOBOL UAPが出力する印刷データと違いはありません。SYSOUTファイルの形式については，「2.1.3　印刷データの種類と形式」を参照してください。

6.3.4　バッチジョブ実行システム連携時のジョブ属性の指定

バッチジョブ実行システム連携時には，SETPRTテキストレコードやジョブ定義XMLファイルなどに指定したジョブ属性（印刷ジョブに関する情報）に従いPDL変換を実行します。複数個所でジョブ属性が指定された場合の優先順位は次のとおりです。

SETPRTテキストレコードで指定したジョブ属性

ジョブ定義XMLファイルで指定したジョブ属性

対象ジョブ条件の一致する環境設定情報のジョブ属性

(1)　SETPRTテキストレコード指定のジョブ属性

バッチジョブ実行システム連携の場合でも指定できます。SETPRTテキストレコードに指定できるジョブ属性については，「2.1.3(4)　実レコードデータの形式」を参照してください。

(2)　ジョブ定義XMLファイルによるジョブ属性の設定

バッチジョブ実行システムが指定するため，ジョブ定義XMLファイルによるジョブ属性の設定は，ユーザが意識する必要はありません。PDE for Openで対応するジョブ定義XMLファイルの属性および用途については，「付録B　ジョブ定義XMLファイルによるジョブ属性の扱い」を参照してください。なお，ジョブ定義XMLファイルに英字を指定する場合は，英大文字で指定し，英小文字は使用しないでください。

(3)　環境設定情報のジョブ属性

環境設定ユティリティで，出力するプリンタ名やファイル出力するフォルダ名，デフォルトで使用するジョブ属性など，PDL変換に必要な情報を設定します。詳細については，「7.　環境設定ユティリティ」を参照してください。

6.3.5　変換方法

PDL変換はジョブステップ-DD単位で実行され，その結果はプリンタまたはファイルに出力されます。また，PDF変換時に後処理UOC機能や連携設定（セキュリティ付与，HOPSS3/AS REV/OSE連携，活文 Contents Lifecycle Manager連携）が選択されている場合は，一つの印刷データがPDL変換されるたびに，後処理UOC機能および連携機能が実行されます。途中のDD処理でエラーが発生した場合は，環境設定ユティリティの［共通設定］画面での設定に従い，エラー発生時点で処理を中止するか，ほかのDD処理を継続して行います。［共通設定］画面の詳細については，「7.1.4　［共通設定］画面」を参照してください。

PDL変換の詳細については，「6.1　変換規則とサポート範囲」を参照してください。

6.3.6　バッチジョブ実行システム連携時の変換終了時の動作

一つのSYSOUT管理ファイルの管理下にある，一つのジョブ内で出力されたすべての印刷データファイルのPDL変換が正常終了した時点で，すべての印刷データファイルおよびSYSOUT管理ファイルが削除されます。なお，変換時にエラーが発生した場合の動作については，「13.2.2　エラー発生時の入出力データの扱い」を参照してください。

7　環境設定ユティリティ

この章では，PDE for Openの環境設定ユティリティの設定について説明します。

7.1　環境設定ユティリティの基本操作

PDE for Openで出力するための環境設定情報は，環境設定ユティリティを使用して設定します。

なお，PDL変換時には，その時点での環境設定情報が適用されます。PDL変換中に環境設定情報を変更しないようにしてください。ただし，監視サービス起動中に環境設定情報を変更しても，監視サービスを再起動する必要はありません。

7.1.1　環境設定ユティリティの操作

環境設定ユティリティでは，環境設定情報の新規作成，変更，コピー，削除が行えます。

(1)　環境設定ユティリティの起動方法

環境設定ユティリティの起動手順を次に示します。

Windowsのスタートメニューから，［プログラム］を選択します。

［PDE for Open］−［環境設定ユティリティ］を選択します。

［環境設定ユティリティ］画面が表示されます。なお，Windows Vista以降で起動した場合は，プログラムの続行を確認する画面が表示されますので，［続行］ボタンをクリックして起動してください。

(2)　［環境設定ユティリティ］画面

［環境設定ユティリティ］画面について説明します。

PDE - Print Control Extensionをインストールしていない場合

PDE - Print Control Extensionをインストールしている場合

［環境設定ユティリティ］画面で設定できる項目を次に示します。

(a)　環境設定情報一覧

作成済みの環境設定情報名が，設定した出力クラス名，ジョブ名などの対象ジョブ条件とともに表示されます。

運用時には，表示順に適用条件を検索するので，必要に応じて［↑］［↓］ボタンで表示順序を入れ替えます。

デフォルト値

デフォルト値はありません。

(b)　［新規作成］ボタン

新しく環境設定情報を作成する場合に選択します。クリックすると［新規作成］画面が表示されます。

(c)　［変更］ボタン

作成済みの環境設定情報を変更する場合に選択します。クリックすると環境設定ユティリティの詳細設定が表示されます。

(d)　［コピー］ボタン

作成済みの環境設定情報を基に，新しく環境設定情報を作成する場合に選択します。クリックすると［コピー作成］画面が表示されます。

(e)　［削除］ボタン

作成済みの環境設定情報を削除する場合に，削除する環境設定情報を選択してからクリックします。クリックすると，選択した環境設定情報が削除されます。

(f)　［共通設定］ボタン

対象ジョブ条件に使用する条件項目など，全環境設定情報で共通の設定を変更する場合に選択します。クリックすると［共通設定］画面が表示されます。

(g)　［終了］ボタン

環境設定ユティリティを終了する場合に選択します。

(h)　［拡張監視サービス用設定］

PDE - Print Control Extensionをインストールしている場合にだけ表示されます。また，このとき現在編集中の環境設定ファイル名が環境設定ユティリティのタイトルバー上に表示されます。

なお，別名保存した環境設定ファイルは，PDE - Print Control Extension 02-02以降の拡張監視サービス環境設定で拡張監視サービスごとに指定することができます。詳細は，PDE - Print Control Extensionの取扱説明書を参照してください。

［別名保存］ボタン

環境設定ファイルを任意のファイル名称で保存する場合に選択します。クリックすると［別名保存］画面が表示され，任意のファイル名称で環境設定ファイルを保存できるようになります。なお，別名保存後の画面上での変更内容は，別名保存された環境設定ファイルに記録されます。

保存先やファイル名は次の入力規則に従ってください。

「PDE for Openインストールフォルダ¥BIN」直下に保存してください。

ファイル名の先頭は「MsConv_」を指定してください。

ファイル名の先頭の「MsConv_」および拡張子を除いた部分が最大32バイト以内にしてください。

［ファイルを開く］ボタン

任意の場所の環境設定ファイルを開く場合に選択します。クリックすると［ファイルを開く］画面が表示され，任意の場所に保存されたファイル名の先頭が「MsConv」で始まる環境設定ファイルを開くことができます。なお，環境設定ファイルを開いた後の画面上での変更内容は，開いた環境設定ファイルに記録されます。

重要

環境設定ユティリティの［共通設定］−［稼働ログ設定］の設定内容は，環境設定ファイルには保存されていません。このため，この機能を利用して環境設定ファイルを切り替えた場合でも，［稼働ログ設定］はシステム内で最後に設定したときの状態が表示されます。

(3)　環境設定ユティリティの画面遷移

環境設定情報を新規作成またはコピーする場合は，環境設定名，変換種別，および対象ジョブ条件を指定し，詳細設定を行います。

環境設定情報を変更する場合は，作成済みの環境設定情報を指定し，詳細設定を行います。

環境設定ユティリティ画面の画面遷移について次に示します。

図7‒1　環境設定ユティリティの画面遷移

7.1.2　［新規作成］画面

［新規作成］画面は，新しく環境設定情報を作成する場合に使用します。

［新規作成］画面で設定できる項目を次に示します。

(1)　環境設定名

環境設定情報を識別するための名称を指定します。

文字数は最大200バイトで，1バイト文字と2バイト文字が使用できます。なお，「JOB」という環境設定名は指定できません。また，次の文字は使用できません。

'¥'，'/'，':'，','，';'，'*'，'?'，'"'，'<'，'>'，'|'，'='，'['，']'

デフォルト値

デフォルト値はありません。

(2)　変換種別

変換種別を［GDI］，［PostScript］，［PDF］および［ESC/P］から指定します。

PDE for Openインストール時は［GDI］が選択できます。PDE - Enterprise Printer Optionインストール時は［PostScript］，PDE - Electronic Document Optionインストール時は［PDF］，PDE - LP Optionインストール時は，［ESC/P］が選択できるようになります。

デフォルト値

デフォルト値はありません。

(3)　対象ジョブ条件

環境設定情報を適用する条件を指定します。

ここで指定した条件に一致するジョブが環境設定情報の適用対象となります。対象とするジョブの条件は［共通設定］画面で変更できます。なお，SETPRTテキストレコードで指定したジョブ属性はジョブ条件の対象とはなりません。

対象ジョブ条件の詳細については，「7.1.2(3)(a) 対象ジョブ条件の詳細」を参照してください。また，［共通設定］画面については，「7.1.4　［共通設定］画面」を参照してください。

デフォルト値

［対象出力クラス］

*

［対象ジョブ名］

*

［対象FCB名］

*

［対象用紙形式コード］

*

［対象ホストID］

*

［対象ユーザ名］

*

［対象出力先コード］

*

［対象書式名］

*

(a)　対象ジョブ条件の詳細

対象ジョブ条件は次の範囲で指定します。

表7‒1　対象ジョブ条件一覧

対象ジョブ条件

入力できる文字

入力できる文字長

バッチジョブ実行システム連携時

通常出力時

対象出力クラス

英数字，'#'，'@'，'_'，'*'

1〜31

1〜8

対象ジョブ名

英数字，'#'，'@'，'_'，'!'，'$'，'%'，'&'，'''，'('，')'，'+'，'['，']'，'^'，'`'，'{'，'}'，'~'，半角カタカナ，'*'

1〜31

1〜31

対象FCB名

英数字，'#'，'@'，'_'，'*'

1〜4

1〜4

対象用紙形式コード

英数字，'#'，'@'，'_'，'*'

1〜4

1〜4

対象ホストID

英数字，'#'，'@'，'_'，'*'

1〜31

1〜2

対象ユーザ名

英数字，'#'，'@'，'_'，'*'

1〜63

1〜8

対象出力先コード

英数字，'#'，'@'，'_'，'*'

1〜31

指定できません

対象書式名※

英数字，'#'，'@'，'_'，'*'

1〜4

1〜4

（凡例）

英数字：'0'〜'9'，'A'〜'Z'。

*：ワイルドカード（*の後ろに文字列を入力することはできません）。

注※

ジョブ実行時に書式名は最大8個指定できますが，1番目の書式名だけを条件として使用します。

対象ジョブ条件の指定例

対象ジョブ条件の指定例を次に示します。

Kが付くクラスでFCB名SB61を利用したジョブを変換する環境設定情報の適用条件（対象ジョブ条件の条件項目が対象出力クラス，対象ジョブ名，対象FCB名，対象用紙形式コードの場合）

対象出力クラス：K*
対象ジョブ名：*
対象FCB名：SB61
対象用紙形式コード：*

(4)　作成位置

環境設定ユティリティの環境設定情報一覧のどの位置に新しく環境設定情報を作成するかを指定します。

［リストの先頭］

環境設定情報一覧の先頭位置に作成します。

［リストの最後］

環境設定情報一覧の最後の位置に作成します。

［選択項目の上］

環境設定情報一覧で現在選択されている項目の直前に作成します（項目が選択されていない場合は指定できません）。

［選択項目の下］

環境設定情報一覧で現在選択されている項目の直後に作成します（項目が選択されていない場合は指定できません）。

デフォルト値

リストの最後

7.1.3　［コピー作成］画面

［コピー作成］画面は，あらかじめ設定しておいた環境設定情報を参照して，新たな環境設定情報を作成する場合に使用します。

［環境設定名］，［変換種別］，および［対象ジョブ条件］には，コピー元の設定がデフォルトで表示されます。環境設定名および対象ジョブ条件の全条件が，既存のものと重複しないように変更してください。なお，変換種別を変更してコピーすることもできます。ただし，コピー作成の際に変換種別を変更した場合，値が変更される項目があります。変換種別を変更してのコピーについては，「付録F　変換種別を変更してコピーした場合の留意事項」を参照してください。

7.1.4　［共通設定］画面

［共通設定］画面では，全環境設定情報で共通の設定を変更します。

［共通設定］画面で設定できる項目を次に示します。

(1)　利用可能な条件，対象ジョブ条件

リストにはジョブの振り分けに使用する対象ジョブ条件一覧が表示されます。表示される項目を次に示します。

対象ジョブ名

対象ユーザ名

対象用紙形式コード

対象ホストID

対象出力クラス

対象出力先コード

対象FCB名

対象書式名

［追加−＞］［＜−削除］ボタンで，使用する条件を変更できます。対象ジョブ条件には，五つまで条件を追加できます。必ず一つは条件として指定してください。なお，すでに値が定義されている（「*」以外の指定がされている）条件は削除できません。このような場合は，削除したい条件の値をすべて「*」に変更してから削除してください。

デフォルト値

対象ジョブ条件

対象出力クラス

対象ジョブ名

対象FCB名

対象用紙形式コード

(2)　稼動ログ設定

［ログファイルサイズ］

交互に出力する二つのログファイル（MsTrace1.log，MsTrace2.log）の合計ファイルサイズを200〜4,000KBの範囲で指定します。

［ログ出力レベル］

ログファイルに出力する情報のレベルを選択します。

警告/エラーを出力

情報/警告/エラーを出力

デフォルト値

［ログファイルサイズ］

2000

［ログ出力レベル］

警告/エラーを出力

(3)　エラー発生時の動作

バッチジョブ実行システム連携時で1ジョブに複数SYSOUTデータファイルがある場合のエラー発生時の動作を指定します。なお，エラー発生時の入出力データの扱いについては，「13.2.2　エラー発生時の入出力データの扱い」を参照してください。

［中止する］

PDL変換処理中にエラーが発生した場合，当該ジョブ中のほかのSYSOUTデータファイルのPDL変換処理は行いません。

［継続する］

PDL変換処理中にエラーが発生した場合，当該ジョブ中のほかのSYSOUTデータファイルのPDL変換処理は行います。

デフォルト値

中止する

(4)　システム標準の外字フォントの有効

システム標準の外字フォント（EUDC.tte）を利用できるように，有効化するかどうかを指定します。

［有効にする］

Windows APIのEnableEUDC関数を使用して，システム標準の外字フォント（EUDC.tte）を有効にする場合に指定します。以下のOS環境によって設定内容をご検討ください。また，本設定変更を有効にするためには，OSの再起動が必要となります。設定変更後は必ずOSを再起動してください。

Windows Server 2022以前のOSの場合

チェックありを指定してください。

Windows Server 2022のOSの場合

Windows APIのEnableEUDC関数の実行性能がAPI実行回数に伴い徐々に遅延する事象を確認しています。チェックありを選択する場合は，事象解消のため，定期的にOSを再起動することを推奨します。チェックなしを選択する場合は，システム標準の外字フォント（EUDC.tte）は利用できません。このため外字利用時は，必ず任意の外字フォント（*.tte）指定により外字を出力してください。外字の出力の詳細は，「2.1.5(2)　PDE for Openを使用した外字の出力」を参照してください。

デフォルト値

チェックあり

(5)　SYSOUTデータフォルダ

バッチジョブ実行システム連携時に，SYSOUTデータファイルを格納するフォルダを指定します。

FTPで設定したSYSOUTデータファイルの転送先フォルダと同じフォルダを指定してください。なお，デフォルトでは何も入力されないため，バッチジョブ実行システム連携時は必ず入力してください。

デフォルト値

デフォルト値はありません。

(6)　対象ジョブ条件変更後の動作

ここで決定した対象ジョブ条件の組み合わせと順序が，［環境設定ユティリティ］画面，［新規作成］（コピー）画面，および［適用条件設定］タブにそれぞれ反映されます。変換実行時には，ここで選択した条件を比較することで，条件の一致する環境設定名を探します。対象ジョブ条件を変更したあとの反映例を次に示します。

図7‒2　対象ジョブ条件変更後の反映例

7.2　環境設定ユティリティの詳細

環境設定ユティリティでは，設定したい項目をタブで選択して個々に設定します。ここでは，次に示す項目の設定方法と設定項目について説明します。

適用条件設定

出力先設定

色設定（GDI，PostScriptまたはPDFの場合）

網掛け設定（GDI，PostScriptまたはPDFの場合）

フォント設定（GDI，PostScriptまたはPDFの場合）

書体設定

制御イメージ設定

挿入設定

バーコード設定（GDI，PostScriptまたはPDFの場合）

印刷データ設定

印刷ジョブ設定

連続紙設定（GDI，PostScriptまたはPDFの場合）

PostScript設定（PostScriptの場合）

PDF設定（PDFの場合）

連携設定（PDFの場合）

文字配置設定（ESC/Pの場合）

ESC/P設定（ESC/Pの場合）

7.2.1　環境設定情報を適用する条件を設定する（適用条件設定）

［適用条件設定］タブでは，環境設定情報を適用する条件を設定します。

［適用条件設定］タブで設定できる項目を次に示します。

(1)　環境設定名

新規作成，変更またはコピーで指定した環境設定名が表示されます。

変更したい場合は，環境設定名を指定します。

デフォルト値

［新規作成］画面で指定した環境設定名が表示されます。

(2)　対象ジョブ条件

新規作成，変更またはコピーで指定した対象ジョブ条件が表示されます。

変更したい場合は，対象ジョブ条件を指定します。対象ジョブ条件の内容の詳細については，「7.1.2　［新規作成］画面」を参照してください。

デフォルト値

［新規作成］画面で指定した対象ジョブ条件が表示されます。

(3)　使用メモリ量

変換で使用するメモリを1,000キロバイト以上2,000,000キロバイト以下で指定します。

PDE for Openは，指定されたメモリを変換前に一括して確保します。通常は変更する必要はありませんが，PDF変換でページ数が多い場合などは必要なメモリ量が大きくなるため，使用メモリ量を変更する必要があります。

変換時に必要なメモリ所要量については，「付録E.2　メモリ所要量」を参照してください。

デフォルト値

10000

7.2.2　出力先の情報を設定する（出力先設定）

［出力先設定］タブでは，出力先の情報を設定します。

［出力先設定］タブで設定できる項目を次に示します。

(1)　出力先

出力先を指定します。

［プリンタ］

プリンタに出力します。

［ファイル］

ファイルに出力します。

［プリンタファイル］（変換種別がGDIの場合だけ）

プリンタファイルに出力します。プリンタファイルとは，プリンタ名称で指定したプリンタのプリンタドライバを通して作成された，印刷情報を含むファイルです。

PDE - Enterprise Printer Optionがインストールされている場合（プリンタ名称で指定するプリンタがPostScriptプリンタの場合），またはPDE - Line Printer Optionがインストールされている場合（プリンタ名称で指定するプリンタがPrinfina IMPACT GXプリンタの場合）に有効となります。

デフォルト値

プリンタ（変換種別がPDFの場合はファイル）

(2)　ファイル名／ドキュメント名設定

ファイル出力時はファイル名，プリンタ出力時はドキュメント名，プリンタファイル出力時はファイル名およびドキュメント名※を指定します。詳細については，「7.2.2(6)　ファイル名／ドキュメント名設定の詳細」を参照してください。

注※　ファイル名とドキュメント名は共通です。

ファイル出力時およびプリンタファイル出力時は，変換種別によって次に示す拡張子がファイル名に自動的に付きます。

変換種別がGDI（ファイル出力）の場合：.emf

変換種別がGDI（プリンタファイル出力）の場合：.prn

変換種別がPostScriptの場合：.ps

変換種別がPDFの場合：.pdf

変換種別がESC/Pの場合：.esc

なお，変換種別がGDIの場合に，出力先にファイルを選択したときは，「出力ファイル名-*.emf」（*は0から始まるページ番号）としてページ数分のファイルが出力されます。

デフォルト値

<ホストID>-<ジョブ名>-<ジョブ通し番号>-<変換日時>

(3)　プリンタ設定

プリンタの情報を指定します（出力先でプリンタおよびプリンタファイルを指定した場合）。

詳細については，「7.2.2(7)　プリンタ設定の詳細」を参照してください。

デフォルト値

［プリンタ名称］

Windowsで通常使うプリンタとして設定されているプリンタ

［用紙形式コード］，［用紙名称］

デフォルト値はありません。

(4)　フォルダ設定

出力先フォルダの情報を指定します（出力先でファイルおよびプリンタファイルを指定した場合）。

なお，変換種別がPDFの場合，［連携設定］タブの［HOPSS3/AS REV/OSE詳細設定］画面の［登録後にPDFファイルを削除する］を指定しているときは，出力先フォルダ内に作成されたPDFファイルは自動的に削除されます。

詳細については，「7.2.2 (8)　フォルダ設定の詳細」を参照してください。

デフォルト値

［フォルダ名］

PDE for Openインストールフォルダ¥OUTFILE¥

［分類フォルダ名］

デフォルト値はありません。

(5)　分割設定

一つのスプールファイルを分割して，複数の印刷ジョブまたはファイルを生成する場合に設定します。

詳細については，「7.4　配布先分割時の設定」を参照してください。

分割は，配布先名など印刷データ中の特定位置にある文字列が切り替わったタイミング，または印刷データ中の特定位置に特定の文字列が現れたタイミングで実施されます。この分割された単位をパーツと呼びます。また，パーツを分割する判断条件として帳票中に指定される文字列をパーツ分割文字列，パーツ分割文字列が指定された特定位置をパーツ分割文字位置，パーツを識別するために帳票中に指定される文字列をパーツ識別文字列，パーツ識別文字列が指定された特定位置をパーツ識別文字位置と呼びます。

(a)　分割の種類

文字列の切り替わりによる分割

印刷データ中の特定位置（パーツ分割文字位置）にある文字列が切り替わったタイミングで分割します。

特定文字列の出現による分割

印刷データ中の特定位置（パーツ分割文字位置）に，特定の文字列が現れたタイミングで分割します。

(b)　パーツ識別文字列

パーツ分割文字位置の文字列をパーツ識別文字列として扱う

パーツ分割文字位置の文字列を，分割条件だけでなく，パーツ識別用の文字列としても使用します。文字列の切り替わりによる分割の場合だけ利用できます。

パーツ識別文字位置から取得する

パーツ識別文字列を取得するための位置を指定し，その位置から文字列を取得します。パーツ識別文字列は，各パーツの先頭ページから取得します。

(c)　分割の対象

分割設定できる変換種別と出力先の対応を次に示します。

表7‒2　分割設定できる変換種別と出力先の対応

変換種別

出力先

プリンタ

ファイル

プリンタファイル

GDI

○

×

×

PostScript

○

×

−

PDF

−

○

−

ESC/P

×

×

−

（凡例）

○：分割できます。

×：分割できません。

−：該当しません。

分割設定の対象となる帳票の形式を次に示します。

表7‒3　分割設定の対象となる帳票の形式

帳票の形式

配布先単位での分割可否

一般帳票（文字列レコード，SETPRTテキストレコード，画像レコード，任意座標指定文字レコード）

機械制御

○※

ANSI制御

○※

制御文字なし

○※

（凡例）

○：分割できます。

注※

文字列レコード中の内容によって分割します。文字列レコード以外の内容で分割できません。

重要

配分先分割の対象とする帳票は，先頭ページから配布先ごとに整列されている帳票です。ただし，文字列の切り替わりによる分割の場合は，帳票中のすべてのページを同じレイアウトにしてください。

なお，1ページ中に同じチャネル番号が複数存在するFCBを使用している帳票は正しく分割できません。また，配布先分割と部数複写は併用できません。

表示される項目を次に示します。

［分割しない］

スプールファイルを分割しません。

［配布先単位に分割する］

印刷データの特定位置の内容（配布先名など）が変わったところ，または印刷データ中の特定位置に特定の文字列が現れたところで分割します。

［詳細設定］ボタンをクリックすると表示される［分割詳細設定］画面で，分割方法を指定します。［分割詳細設定］画面の詳細については，「7.2.2(9)　分割設定の詳細」を参照してください。

デフォルト値

［分割しない］

(6)　ファイル名／ドキュメント名設定の詳細

ここでは，ファイル名／ドキュメント名設定項目の詳細について説明します。

(a)　指定時の注意

ファイル名／ドキュメント名設定の指定時の注意について説明します。

ファイル名の表示形式については，「10.2.1　ファイル名の表示形式」を，ドキュメント名の表示形式については，「10.1.1　ドキュメント名の表示形式」を参照してください。

ファイル名のパスが200バイト以内になるように設定してください。なお，出力先フォルダに同名のファイルがある場合は，既存ファイルはリネームされますが，リネーム後のファイル名のパスが200バイトを超えるような場合でもリネームされるので注意してください。リネームについての詳細は，「10.2　ファイルへの出力」を参照してください。

ドキュメント名が200バイト以内になるように設定してください。

Prinfina MANAGER SPを使用する場合，この指定は無効となります。

Prinfina MANAGER OP連携時には，ドキュメント名に「△△△FNAM-」の文字列が含まれないようにしてください。

ファイル名の先頭の空白スペースはOSの制限により自動的に除去されるため，出力けた数を指定している場合でも意図したけた数にならないことがあります。厳密にファイル名のけた数を固定にしたい場合，構成要素の先頭には半角スペースで始まることのない要素を指定してください。

例えば，「任意の文字」で半角スペース以外の文字を指定するなどの方法で，けた数を固定することができます。

(b)　ファイル名／ドキュメント名設定の表示内容

ファイル名／ドキュメント名設定には，ファイル名構成要素（ファイル出力時）またはドキュメント名構成要素（プリンタ出力時）が表示されます。ファイル出力時は，この項目では拡張子は表示されませんが，出力時に拡張子が自動的に付きます。この項目に表示される内容を次に示します。

表7‒4　ファイル名／ドキュメント名設定に表示される内容

表示内容※1

意味

<FCBイメージ名>

FCBイメージ名

<ジョブコメント：n,m>

ジョブコメントの次の部分

開始位置nけた，けた数mけた

<ジョブ名>

ジョブ名

<ジョブ通し番号>

ジョブ通し番号

<ステップ名>

ジョブステップ名

<ステップ通し番号>

ジョブステップ通し番号

<ファイル識別名>

ファイル識別名

<ファイル通し番号>

ファイル通し番号※2

<ホストID>

ホストID

<ユーザ名>

ユーザ名

<仕分けコード>

仕分けコード

<出力クラス>

出力クラス

<出力先コード>

出力先コード

<変換日時：出力形式>

変換日時※3を次のどれかの出力形式で表示

yyyyMMddHHmmssSSS：年月日時分秒ミリ秒

yyyyMMddHHmmss：年月日時分秒

yyyyMMdd：年月日

HHmmssSSS：時分秒ミリ秒

HHmmss：時分秒

yyyy：年

MM：月

dd：日

HH：時

mm：分

ss：秒

SSS：ミリ秒

<用紙形式コード>

用紙形式コード

<任意の文字：文字列>

指定した任意の文字列

注※1

出力桁数が指定されている場合，要素名の直後に［出力桁数］を表示します（例：<FCBイメージ名［10］>）。

注※2

ジョブ定義XMLファイル上のDDの位置とは必ずしも一致しません。

注※3

PDE for Openで変換された日時が使用されます。Windowsのファイルのプロパティでの作成日時，更新日時，およびPDFファイルの概要で表示される作成日時ではありません。

(c)　ファイル名／ドキュメント名設定の［詳細設定］画面

ファイル名／ドキュメント名設定の［詳細設定］画面を次に示します。

図7‒3　 ［詳細設定］画面

［詳細設定］画面を使用して，ファイル名構成要素（ファイル出力時），またはドキュメント名構成要素（プリンタ出力時）を設定します。

［ファイル名／ドキュメント名構成要素］

ファイル名／ドキュメント名を構成する要素の一覧が表示されます。なお，構成要素は最大40個まで登録できます。

表示項目を上から順につないだ形式でファイル名／ドキュメント名を構築します。項目には一つ以上の要素を指定してください。

［追加］ボタン

構成要素を新たに追加する場合にクリックします。クリックすると，［構成要素詳細設定］画面が表示されます。［構成要素詳細設定］画面の詳細については，「7.2.2(6)(d)　［構成要素詳細設定］画面」を参照してください。

［変更］ボタン

構成要素の設定内容を変更する場合に，構成要素を選択してからクリックします。クリックすると，［構成要素詳細設定］画面が表示されます。［構成要素詳細設定］画面の詳細については，「7.2.2(6)(d)　［構成要素詳細設定］画面」を参照してください。

［削除］ボタン

選択した構成要素の設定情報を一覧から削除します。

ファイル名／ドキュメント名に使用する要素の順番を変更する場合は，要素を選択して［↑］ボタンまたは［↓］ボタンをクリックして順番を変更してください。

［要素区切り文字］

要素間の区切り文字に関する設定を行います。

［挿入しない］

要素と要素の間に区切り文字を挿入しません。

［挿入する］

要素と要素の間に区切り文字を挿入します。

デフォルト値

挿入する

［区切り文字］エディットボックス

区切り文字として挿入する半角文字を指定します。なお，次の半角文字は使用できません。

¥ / ; , : * ? " < > |

デフォルト値

　ハイフン（-）

重要

ファイル名／ドキュメント名構成要素に含まれる'¥'，'/'，';'，','，':'，'*'，'?'，'"'，'<'，'>'，'|'は，アンダースコア（_）に置き換わります。

ファイル名／ドキュメント名構成要素が値なし（すべて半角スペースの場合を含みます）の場合で，その要素に出力けた数が指定されていないときは，空文字列として扱われます。

ファイル名／ドキュメント名全体が空文字列となった場合は，エラーログを出力し変換処理を中止します。なお，ファイル名／ドキュメント名設定でジョブコメントを使用する場合の運用例および注意事項については，「付録J　ジョブコメントを使用する場合の運用」を参照してください。

(d)　［構成要素詳細設定］画面

［構成要素詳細設定］画面を次に示します。なお，1けたは1バイトとなります。

図7‒4　 ［構成要素詳細設定］画面

［要素名］プルダウンリスト

ファイル名／ドキュメント名を構成する要素を指定します。指定できる項目を次に示します。

FCBイメージ名

ジョブコメント

ジョブ通し番号

ジョブ名

ステップ通し番号

ステップ名

ファイル識別名

ファイル通し番号

ホストID

ユーザ名

仕分けコード

出力クラス

出力先コード

変換日時

用紙形式コード

任意の文字

任意の文字を選択した場合，隣のテキストボックスが有効になり，要素に使用する任意の文字を指定できるようになります。なお，次の文字は使用できません。

¥ / ; , : * ? " < > |

［出力桁数］プルダウンリスト

要素をファイル名／ドキュメント名に出力する際にけた数を指定するかどうかを選択します。指定できる項目を以下に示します。

指定しない

指定する

「指定する」を選択した場合，隣のテキストボックスが有効になりけた数を指定することができます。指定できる値の範囲は1〜200です。要素が指定されたけた数に満たない場合，指定されたけた数になるまで末尾に半角空白が追加されます。また，指定されたけた数を超える場合，超過部分は省略されます。なお，省略時の末尾が全角文字の1バイト目にあたる場合，不正な文字を出力しないように末尾を半角空白に置き換えます。

デフォルト値

指定しない

［使用範囲］

使用範囲を指定します。この項目は，要素名プルダウンリストに「ジョブコメント」が選択された場合だけ指定できます。

［開始位置］

使用するジョブコメントの開始位置を指定します。指定する範囲はバッチジョブ実行システム連携時と通常出力時で異なります。

デフォルト値

1

［桁数］

使用するジョブコメントのけた数を指定します。

指定できる範囲は要素名によって異なります。

デフォルト値

1

ジョブコメントの使用範囲について次に示します。

表7‒5　ジョブコメントの使用範囲

運用形態

開始位置

けた数

開始位置からのけた数

バッチジョブ実行システム連携時

1〜255

1〜255

先頭から255けた以内

通常出力時

1〜50

1〜50

先頭から50けた以内

［変換日時設定］

ファイル名／ドキュメント名に使用する変換日時に関する設定を行います。

この項目は，［要素名］プルダウンリストに「変更日時」を選択した場合だけ指定できます。

［出力形式］プルダウンリスト

ファイル名／ドキュメント名に使用する変換日時の形式を指定します。指定できる項目を以下に示します。

yyyyMMddHHmmssSSS（年月日時分秒ミリ秒）

yyyyMMddHHmmss（年月日時分秒）

yyyyMMdd（年月日）

HHmmssSSS（時分秒ミリ秒）

HHmmss（時分秒）

yyyy（年）

MM（月）

dd（日）

HH（時）

mm（分）

ss（秒）

SSS（ミリ秒）

デフォルト値

yyyyMMddHHmmssSSS

(7)　プリンタ設定の詳細

ここでは，プリンタの情報の指定について説明します。

(a)　［プリンタ名称］

出力するプリンタの名称を選択します。プルダウンリストには，登録されているプリンタ名称が表示されます。ローカルポートに接続されているプリンタ，またはLAN接続されているプリンタを選択してください。なお，Windows共用プリンタは選択しないでください。

(b)　［ホッパ設定］（変換種別がGDI，PostScriptの場合）

メインフレームのホッパとプリンタの給紙トレイを対応づけ，デフォルトで使用するホッパを設定します。なお，変換種別がGDIの場合，出力先またはプリンタ名称を変更すると，ホッパ設定はすべて初期化されます。

変換種別がGDIの場合

［プリンタ設定］の［ホッパ設定］ボタンをクリックすると，［ホッパ設定］画面が表示されます。

［ホッパ設定］画面で設定できる項目を次に示します。

給紙トレイ名称

メインフレームのホッパ1〜4に対応づけるプリンタの給紙トレイ名称を選択します。

［ホッパ1］〜［ホッパ4］

Windowsの［プリンタ］プロパティで，プリンタのデバイス設定に表示される名称と同じ内容が表示されます。印刷ジョブで該当ホッパを指定すると，選択した給紙トレイが使用されます。

なお，［指定なし］を選択した場合，使用される給紙トレイはプリンタドライバ依存となります。また，印刷ジョブで複数のホッパを指定した場合，指定されたホッパがすべて同じ給紙トレイに対応づいていなければ，使用される給紙トレイはプリンタドライバ依存となります。

デフォルト値

指定なし

デフォルトホッパ

印刷ジョブ中にホッパの指定がない場合に使用する給紙トレイを指定します。

［指定なし］

プリンタドライバ依存となります。

［ホッパ1］〜［ホッパ4］

給紙トレイ名称で当該ホッパに対応づけた給紙トレイから給紙されます。

デフォルト値

［指定なし］

給紙トレイ選択方法（GDIの場合）

変換種別がGDIの場合の給紙トレイ選択方法について次に示します。

表7‒6　給紙トレイ選択方法（GDIの場合）

ページの内訳

印刷ジョブでのホッパの指定※1

デフォルトホッパ※2の指定

セパレータホッパ※3の指定

選択される給紙トレイ※4

セパレータページ以外の給紙

指定あり（指定したホッパが，単一の給紙トレイと対応づいていた場合）

−

−

印刷ジョブで指定されたホッパに対応づいている給紙トレイから給紙されます。※5

指定あり（指定したホッパが，複数の給紙トレイと対応づいていた場合）

−

−

プリンタドライバ依存となります。

指定なし

指定あり

−

デフォルトホッパ※2に対応づいている給紙トレイから給紙されます。※5

指定なし

−

プリンタドライバ依存となります。

セパレータページの給紙

−

−

指定あり

セパレータホッパ※3に対応づいている給紙トレイから給紙されます。※5

指定なし

プリンタドライバ依存となります。

（凡例）

−：該当しない。

注※1

印刷ジョブのファイル名，またはSETPRTテキストレコードのホッパ情報に指定します。なお，両方同時に指定した場合，SETPRTテキストレコードの指定が優先されます。

注※2

［ホッパ設定］のデフォルトホッパ。

注※3

［挿入設定］タブの［前置ジョブセパレータ］−［詳細設定］画面−［ホッパ］，［後置ジョブセパレータ］−［詳細設定］画面−［ホッパ］，［前置SYSOUTセパレータ］−［詳細設定］画面−［ホッパ］，または［後置SYSOUTセパレータ］−［詳細設定］画面−［ホッパ］に指定します。

注※4

実際に選択される給紙トレイはプリンタドライバにも依存します。

注※5

給紙トレイ名称が［指定なし］の場合は，プリンタドライバ依存となります。

変換種別がPostScriptの場合

［プリンタ設定］の［ホッパ設定］ボタンをクリックすると，［ホッパ設定］画面が表示されます。

［ホッパ設定］画面で設定できる項目を次に示します。

トレイ制御コマンド

トレイ制御コマンドを選択します。ここでの指定は，［スタッカ設定］のトレイ制御コマンドと連動しています。

［専用コマンド］

トレイの制御に，特定のプリンタ専用のコマンドを使用します。

HT-4559，HT-4561，およびH-6C26プリンタに出力する場合に指定してください。

［PS3標準コマンド(MediaPosition)］または［PS3標準コマンド(MediaColor)］

トレイの制御に，PostScript言語レベル3での標準コマンドを使用します。

PostScript言語レベル3での標準コマンド（MediaPositionまたはMediaColor）によるトレイ制御が可能なプリンタに出力する場合に指定してください（これらの標準コマンドが利用できるかどうかは，プリンタの仕様に依存しますので，事前にプリンタ製造元へお問い合わせください）。

本指定を行った場合，複数のトレイは指定できません（ホッパおよびスタッカは複数選択できません）。また，用紙切れ発生時の動作や用紙サイズ不一致時の動作，印刷途中でのトレイ切り替え動作については，プリンタの仕様に従いますので，事前に評価をしてください。

なお，PDE for Open 02-08以前で［PS3標準コマンド］を選択していた場合は，［PS3標準コマンド(MediaPosition)］を選択することで同等の動作となります。

デフォルト値

専用コマンド

給紙トレイ番号／用紙色

メインフレームのホッパ1〜4に対応づけるプリンタの給紙トレイを選択します。

［ホッパ1］〜［ホッパ4］

［トレイ制御コマンド］に［専用コマンド］または［PS3標準コマンド(MediaPosition)］を選択している場合，0〜128の値が表示されますので，各プリンタのトレイに対応する値を選択します。

［トレイ制御コマンド］に［PS3標準コマンド(MediaColor)］を選択している場合，次に示す用紙色が表示されますので，各プリンタのトレイに対応する用紙色を選択します。

white，blue，yellow，green，pink，ivory，gray，buff，goldenrod，red，orange，noColor

また，用紙色はリストボックス内に直接文字列を入力することもできます。ただし，次の文字は使用できません。

2バイト文字

特殊文字：()<>[]{}/%

なお，［指定なし］を選択した場合，給紙トレイは用紙サイズを基にしたプリンタによる自動選択となります。また，プリンタが対応していないトレイ番号や用紙色は指定しないでください。

デフォルト値

指定なし

デフォルトホッパ

印刷ジョブ中にホッパの指定がない場合に使用する給紙トレイを指定します。

［ホッパ1］〜［ホッパ4］

［給紙トレイ番号／用紙色］で該当ホッパに対応づけた給紙トレイから給紙されます。［トレイ制御コマンド］が［専用コマンド］の場合，複数のホッパを指定することもできます。

なお，すべてのチェックを外した場合は，用紙サイズを基にしたプリンタによる自動選択となります。

デフォルト値

デフォルト値はありません。

注　HT-4559，HT-4561，およびH-6C26プリンタについては，「付録G.1　給紙トレイ・排紙トレイについて（HT-4559，HT-4561，H-6C26プリンタ）」を参照してください。その他のプリンタのトレイおよびトレイ番号／用紙色については，プリンタ製造元へお問い合わせください。また，［PS3標準コマンド(MediaPosition)］による給紙トレイ制御は，PostScript言語レベル3対応プリンタの場合に有効となります。PostScript言語レベル2対応（レベル3未対応）プリンタの場合は，利用できません。

給紙トレイ選択方法（PostScriptの場合）

変換種別がPostScriptの場合の給紙トレイ選択方法について次に示します。

表7‒7　給紙トレイ選択方法（PostScript，専用コマンドの場合）

ページの内訳

印刷ジョブでのホッパの指定※1

デフォルトホッパ※2の指定

セパレータホッパ※3の指定

選択される給紙トレイ※4

セパレータページ以外の給紙

指定あり

−

−

印刷ジョブで指定されたホッパに対応づいている給紙トレイの中から，用紙サイズを基に自動選択されます。※5

指定なし

指定あり

−

デフォルトホッパ※2に対応づいている給紙トレイの中から，用紙サイズを基に自動選択されます。※5

指定なし

指定あり

セパレータホッパ※3以外のホッパに対応づいている給紙トレイの中から，用紙サイズを基に自動選択されます。※6

指定なし

プリンタの全トレイから用紙サイズを基に自動選択されます。

セパレータページの給紙

−

−

指定あり

セパレータホッパ※3に対応づいている給紙トレイの中から，用紙サイズを基に自動選択されます。※6

指定なし

プリンタの全トレイから用紙サイズを基に自動選択されます。

（凡例）

−：該当しない。

注※1

印刷ジョブのファイル名，またはSETPRTテキストレコードのホッパ情報に指定します。なお，両方同時に指定した場合，SETPRTテキストレコードの指定が優先されます。

注※2

［出力先設定］タブの［ホッパ設定］−［デフォルトホッパ］に指定します。

注※3

［挿入設定］タブの［前置ジョブセパレータ］−［詳細設定］画面−［ホッパ］，［後置ジョブセパレータ］−［詳細設定］画面−［ホッパ］，［前置SYSOUTセパレータ］−［詳細設定］画面−［ホッパ］，または［後置SYSOUTセパレータ］−［詳細設定］画面−［ホッパ］に指定します。

注※4

実際に選択される給紙トレイは，プリンタにも依存するため，詳細については，「付録G.1　給紙トレイ・排紙トレイについて（HT-4559，HT-4561，H-6C26プリンタ）」を参照してください。

注※5

給紙トレイ番号が［指定なし］のホッパと［指定なし］以外のホッパを同時に指定した場合，［指定なし］のホッパは無視されます。ただし，指定されたホッパのトレイ番号がすべて［指定なし］の場合は，セパレータホッパ以外から用紙サイズを基に自動選択されます。

注※6

給紙トレイ番号が［指定なし］のホッパと［指定なし］以外のホッパを同時に指定した場合，［指定なし］のホッパは無視されます。ただし，指定されたホッパのトレイ番号がすべて［指定なし］の場合は，プリンタの全トレイから用紙サイズを基に自動選択されます。

表7‒8　給紙トレイ選択方法（PostScript，PS3 標準コマンドの場合）

ページの内訳

印刷ジョブでのホッパの指定※1

デフォルトホッパ※2の指定

セパレータホッパ※3の指定

選択される給紙トレイ※4

セパレータページ以外の給紙

指定あり（指定したホッパが，単一の給紙トレイと対応づいていた場合）

−

−

印刷ジョブで指定されたホッパに対応づいている給紙トレイから給紙されます。※5

指定あり（指定したホッパが，複数の給紙トレイと対応づいていた場合）

−

−

プリンタの全トレイから用紙サイズを基に自動で選択されます。

指定なし

指定あり

−

デフォルトホッパ※2に対応づいている給紙トレイから給紙されます。※5

指定なし

−

プリンタの全トレイから用紙サイズを基に自動で選択されます。

セパレータページの給紙

−

−

指定あり

セパレータホッパ※3に対応づいている給紙トレイから給紙されます。※5

指定なし

プリンタの全トレイから用紙サイズを基に自動で選択されます。

（凡例）

−：該当しない。

注※1

印刷ジョブのファイル名，またはSETPRTテキストレコードのホッパ情報に指定します。なお，両方同時に指定した場合，SETPRTテキストレコードの指定が優先されます。

注※2

［出力先設定］タブの［ホッパ設定］−［デフォルトホッパ］に指定します。

注※3

［挿入設定］タブの［前置ジョブセパレータ］−［詳細設定］画面−［ホッパ］，［後置ジョブセパレータ］−［詳細設定］画面−［ホッパ］，［前置SYSOUTセパレータ］−［詳細設定］画面−［ホッパ］，または［後置SYSOUTセパレータ］−［詳細設定］画面−［ホッパ］に指定します。

注※4

実際に選択される給紙トレイはプリンタにも依存します。

注※5

［給紙トレイ番号／用紙色］が「指定なし」，またはプリンタに存在しないトレイ番号の場合は，プリンタの全トレイから用紙サイズを基に自動で選択されます。

(c)　スタッカ設定（PostScriptの場合）

メインフレームのサンプルトレイ，およびスタッカ1〜4にプリンタの排紙トレイを対応づけ，デフォルトで使用するスタッカを設定します。

［プリンタ設定］の［スタッカ設定］ボタンをクリックすると，［スタッカ設定］画面が表示されます。

［スタッカ設定］画面で設定できる項目を次に示します。

トレイ制御コマンド

トレイ制御コマンドを選択します。ここでの指定は，［ホッパ設定］のトレイ制御コマンドと連動しています。

［専用コマンド］

トレイの制御に，特定のプリンタ専用のコマンドを使用します。

HT-4559，HT-4561，およびH-6C26プリンタに出力する場合に指定してください。

［PS3標準コマンド］

トレイの制御に，PostScript言語レベル3での標準コマンドを使用します。

PS3標準コマンドの場合，複数のトレイを指定できません（ホッパおよびスタッカは複数選択できません）。

印刷途中でのトレイ切り替え動作については，プリンタの仕様に従いますので，事前に評価をしてください。

デフォルト値

専用コマンド

排紙トレイ番号

メインフレームのサンプルトレイおよびスタッカ1〜4に対応づけるプリンタの排紙トレイ番号を選択します。

［サンプルトレイ］／［スタッカ1］〜［スタッカ4］

0〜128の値が表示されますので，各プリンタのトレイに対応する値を選択します。［指定なし］を選択した場合，排紙トレイはプリンタによる自動選択となります。

デフォルト値

指定なし

デフォルトスタッカ

印刷ジョブ中にスタッカの指定がない場合に使用する排紙トレイを指定します。

［サンプルトレイ］／［スタッカ1］〜［スタッカ4］

排紙トレイ番号で対応づけた排紙トレイへ排紙します。［トレイ制御コマンド］が［専用コマンド］の場合，複数指定することもできます。

なお，すべてのチェックを外した場合は，プリンタによる自動選択となります。

デフォルト値

デフォルト値はありません。

注　HT-4559，HT-4561，およびH-6C26プリンタについては，「付録G.1　給紙トレイ・排紙トレイについて（HT-4559，HT-4561，H-6C26プリンタ）」を参照してください。その他のプリンタのトレイおよびトレイ番号については，プリンタ製造元へお問い合わせください。また，PostScript言語レベル2対応（レベル3未対応）プリンタで排紙トレイ制御を行う場合は，［トレイ制御コマンド］に［PS3標準コマンド］を選択してください。

排紙トレイ選択方法（PostScriptの場合）

排紙トレイ選択方法について次に示します。

表7‒9　排紙トレイ選択方法（PostScript，専用コマンドの場合）

印刷ジョブでのスタッカの指定※1

デフォルトスタッカの指定

選択される排紙トレイ※2

指定あり

−

印刷ジョブで指定されたスタッカに対応づいている排紙トレイの中から自動選択されます。※3

指定なし

指定あり

デフォルトスタッカに対応づいている排紙トレイから排紙されます。※3

指定なし

プリンタの全トレイの中から自動選択されます。

（凡例）

−：該当しない。

注※1

印刷ジョブのファイル名，またはSETPRTテキストレコードのスタッカ情報に指定します。なお，両方同時に指定した場合，SETPRTテキストレコードの指定が優先されます。

注※2

実際に選択される排紙トレイは，プリンタにも依存するため，詳細については，「付録G.1　給紙トレイ・排紙トレイについて（HT-4559，HT-4561，H-6C26プリンタ）」を参照してください。

注※3

排紙トレイ番号が［指定なし］のスタッカと［指定なし］以外のスタッカを同時に指定した場合，［指定なし］のスタッカは無視されます。ただし，指定されたスタッカのトレイ番号がすべて［指定なし］の場合は，プリンタの全トレイの中から自動選択されます。

表7‒10　排紙トレイ選択方法（PostScript，PS3標準コマンドの場合）

印刷ジョブでのスタッカの指定※1

デフォルトスタッカの指定

選択される排紙トレイ※2

指定あり

（指定したスタッカが，単一の排紙トレイと対応づいている場合）

−

印刷ジョブで指定されたスタッカに対応づいている排紙トレイの中から自動選択されます。※3

指定あり

（指定したスタッカが，複数の排紙トレイと対応づいている場合）

−

プリンタの全トレイの中から自動選択されます。

指定なし

指定あり

デフォルトスタッカに対応づいている排紙トレイから排紙されます。※3

指定なし

プリンタの全トレイの中から自動選択されます。

（凡例）

−：該当しない。

注※1

印刷ジョブのファイル名，またはSETPRTテキストレコードのスタッカ情報に指定します。なお，両方同時に指定した場合，SETPRTテキストレコードの指定が優先されます。

注※2

実際に選択される排紙トレイはプリンタにも依存します。

注※3

［排紙トレイ番号］が「指定なし」，またはプリンタに存在しないトレイ番号の場合は，プリンタの全トレイから自動で選択されます。

(d)　［用紙情報の通知頻度］（変換種別がGDIの場合）

プリンタドライバへ用紙情報（用紙サイズ，両面／片面，給紙ホッパなど）を通知する頻度を設定します。

［毎ページ］

ページごとに必ず用紙情報を通知します。PDE for Open 02-09以前と同じ動作になります。

［変更時のみ］

用紙情報（用紙サイズ，両面／片面，給紙ホッパなど）が変わった場合のみ通知します。プリンタドライバへ通知する用紙情報量を必要最小限にできます。

デフォルト値

毎ページ

(e)　［特定のプリンタで任意用紙サイズを有効にする］チェックボックス（変換種別がGDIの場合）

プリンタによっては，FCBおよび［連続紙設定］タブで指定した任意用紙サイズ（A4，A5など定型ではない用紙サイズ）が無効となる場合があります。

次のプリンタへ出力するなど，任意用紙サイズが無効となる場合に指定してください。

キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ社：[図データ]シリーズ

デフォルト値

オフ

(f)　用紙名称設定

Prinfina MANAGER OP，Prinfina MANAGER SP，またはHOPSS3/AS REV/OSEと連携した出力を行う際，用紙形式コードをキー情報として用紙形式コードが変わる場合に，Prinfina MANAGER OP，Prinfina MANAGER SP，またはHOPSS3/AS REV/OSEの用紙交換メッセージを表示させる場合に指定します。

［追加］ボタン

［プリンタ設定］の［追加］ボタン，または［変更］ボタンをクリックすると，［用紙名称設定］画面が表示されます。

［用紙名称設定］画面で設定できる項目を次に示します。なお，用紙形式コード，用紙名称は16個まで登録できます。

［用紙形式コード］

印刷ジョブで指定される用紙形式コードを，英数字（'A'〜'Z'，'0'〜'9'），'#'，'@'，'_'で，1〜4文字で指定します。

デフォルト値

デフォルト値はありません。

［用紙名称］

Prinfina MANAGER OP，Prinfina MANAGER SP，またはHOPSS3/AS REV/OSEで表示させる用紙名称を指定します。

デフォルト値

デフォルト値はありません。

［変更］ボタン

用紙形式コード，用紙名称を変更する場合に選択します。クリックすると［用紙名称設定］画面が表示されます。

［削除］ボタン

用紙形式コード，用紙名称を削除する場合に選択します。

［用紙名称としてジョブコメントを使用する］チェックボックス

用紙名称としてジョブコメントを使用する場合に選択します。このチェックボックスを指定した場合は，HOPSS3/AS REV/OSEの用紙交換メッセージに「用紙形式コード-ジョブコメント」の形式で用紙名称が表示されます。なお，Prinfina MANAGER OPおよびPrinfina MANAGER SPと連携する場合は，チェックボックスを指定しないでください。

［ジョブコメント使用範囲］

用紙名称として使用するジョブコメントの範囲を指定します。

［開始位置］

使用するジョブコメントの開始位置を指定します。

［桁数］

使用するジョブコメントのけた数を指定します。

デフォルト値

［開始位置］：1

［桁数］：1

なお，ジョブコメントを使用する場合の運用例および注意事項については，「付録J　ジョブコメントを使用する場合の運用」を参照してください。

重要

［用紙名称としてジョブコメントを使用する］チェックボックスを指定する場合，用紙形式コードに対応するジョブコメントは必ず一意になるようにしてください。HOPSS3/AS REV/OSEではジョブコメントも用紙形式コードの一部として認識されるため，以下のように直前のジョブと用紙形式コードが一致していても，ジョブコメントが異なる場合には用紙交換メッセージが表示されます。

1ジョブ目：用紙形式コード=F001，ジョブコメント=A4用紙

2ジョブ目：用紙形式コード=F001，ジョブコメント=B4用紙

(8)　フォルダ設定の詳細

ここでは，出力先フォルダの情報の設定について説明します。

(a)　［フォルダ名］

ファイル出力時のフォルダ名を指定します。この項目で指定したフォルダに，ファイルおよび分類フォルダが出力されます。なお，次の文字は使用できません。

','，';'，'*'，'?'，'"'，'<'，'>'，'|'

(b)　［分類フォルダ名］

分類フォルダ名を表示します。分類フォルダとは，ジョブ実行時に指定された名称で作成されるフォルダであり，変換実行時に「フォルダ名」で指定したフォルダの直下に作成されます。ファイルは分類フォルダ内に出力されます。

なお，分類フォルダ作成時にすでに同名のフォルダがある場合は，作成しないで既存のフォルダにファイルを出力します。この項目に表示される内容を次に示します。

表7‒11　分類フォルダに表示される内容

表示内容

意味

表示なし

分類フォルダを使用しません。

<ジョブコメント：n,m>

ジョブコメントの次の部分で指定した名称のフォルダにファイルを出力します。ジョブコメント指定値ごとにファイルを分類したい場合に使用します。

開始位置nけた，けた数mけた

<ユーザ名>

ユーザ名のフォルダにファイルを出力します。ユーザごとにファイルを分類したい場合に使用します。

［フォルダ設定］の［詳細設定］ボタンをクリックすると，［詳細設定］画面が表示されます。

［詳細設定］画面で設定できる項目を次に示します。

［分類フォルダ］

［（使用しない）］，［ジョブコメント］，または「ユーザ名」を指定します。

デフォルト値

（使用しない）

ジョブコメント使用範囲

分類フォルダ名に使用するジョブコメントの範囲を指定します。この項目は，分類フォルダで［ジョブコメント］が選択された場合に入力できます。使用範囲の詳細については，「表7-5　ジョブコメントの使用範囲」のジョブコメントの使用範囲を参照してください。

デフォルト値

［開始位置］

1

［桁数］

1

重要

分類フォルダ名に含まれる'¥'，'/'，';'，','，':'，'*'，'?'，'"'，'<'，'>'，'|'は，アンダースコア（_）に置き換わります。

分類フォルダ名が値なしの場合（すべて半角スペースの場合を含みます）は，「フォルダ名」で指定したフォルダの直下にファイルが出力されます。

なお，分類フォルダ名の設定でジョブコメントを使用する場合の運用例および注意事項については，「付録J　ジョブコメントを使用する場合の運用」を参照してください。

(9)　分割設定の詳細

ここでは，一つのスプールファイルを分割して，複数の印刷ジョブまたはファイルを生成する場合の設定について説明します。

(a)　［分割詳細設定］画面

［分割設定］の［配布先単位に分割する］を選択すると，印刷データの特定位置の内容（配布先名など）が変わったところ，または印刷データ中の特定位置に特定の文字列が現れたところで分割します。［分割設定］の［詳細設定］ボタンをクリックすると，［分割詳細設定］画面が表示されます。

［分割詳細設定］画面で設定できる項目を次に示します。

［分割実行タイミング］

分割を実行するタイミングを指定します。

［文字列の切り替わり］

印刷データ中のパーツ分割文字位置にある文字列が切り替わったタイミングで分割するときに指定します。

［パーツ分割文字列をパーツ識別文字列として使用する］チェックボックス

パーツ分割文字位置の文字列をパーツ識別文字列として使用するときに指定します。［特定文字列の出現］を選択している場合は，指定できません。

［特定文字列の出現］

印刷データ中のパーツ分割文字位置に，特定の文字列が現れたタイミングで分割するときに指定します。

［特定文字列］

分割する契機となる特定の文字列を指定します。［文字列の切り替わり］を選択している場合は，指定できません。また，シフトJIS範囲外の文字を指定することはできません。

デフォルト値

文字列の切り替わり

パーツ分割文字列をパーツ識別文字列として使用する

［位置設定］

パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置を指定します。

［パーツ分割文字位置］および［パーツ識別文字位置］

パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置を指定します。

どちらも2か所まで指定できます。

［位置］

パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置の位置番号が表示されます。

1，2の順に分割文字および識別文字を合成して，パーツ分割文字列およびパーツ識別文字列を生成します。

［チャネル］

パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置のチャネル番号が表示されます。

［行位置］

パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置の行位置が表示されます。

［開始位置］

パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置の開始位置が表示されます。

［有効長］

パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置の有効長が表示されます。

［編集］ボタン

パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置を編集する場合にクリックします。クリックすると，［パーツ分割文字位置の編集］画面および［パーツ識別文字位置の編集］画面が表示されます。詳細は，「7.2.2(9)(b)　［パーツ分割文字位置の編集］画面および［パーツ識別文字位置の編集］画面」を参照してください。

［削除］ボタン

パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置を削除します。

デフォルト値

デフォルト値はありません。

［パーツ別設定ファイル名］

PDFファイルの出力先やHOPSS3/AS REV/OSEの配布先コードなど，パーツ別に設定内容を変更したい場合に，パーツ別設定ファイル名を指定します。［参照］ボタンをクリックすると表示される画面からファイルを指定してください。

パーツ別に設定内容を変更しない場合は，何も指定しないでください。

パーツ別設定ファイルの詳細は，「7.4.2　パーツ別設定ファイル（csv）の作成」を参照してください。

デフォルト値

デフォルト値はありません。

(b)　［パーツ分割文字位置の編集］画面および［パーツ識別文字位置の編集］画面

［位置］

パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置の位置番号が表示されます。

［チャネル番号］

パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置の基点となるチャネル番号を指定します。指定できる値の範囲は1〜12です。

［行位置］

チャネル番号からの行位置を指定します。指定できる値の範囲は1〜99です。

指定値が1の場合はチャネル番号の行を示します。

［開始位置］

行頭からの位置を指定します。指定できる値の範囲は1〜512です。

プリンタ制御文字および文字順序番号を除いた値を指定してください。また，連続や横倍などの機能キャラクタを使用している場合は，機能キャラクタなしの場合の出力位置によって判断してください。

［有効長］

開始位置からの長さを指定します。指定できる値の範囲は1〜40です。

連続や横倍などの機能キャラクタを使用している場合は，機能キャラクタなしの場合の出力位置によって判断してください。

デフォルト値

［チャネル番号］

1

［行位置］

1

［開始位置］

1

［有効長］

1

(c)　パーツ分割文字位置（パーツ分割文字列）およびパーツ識別文字位置（パーツ識別文字列）に関する注意事項

帳票データの範囲外に文字位置を指定した場合は，値なしとして扱われます。

パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置の文字列の前後にある半角スペースは削除されます。このため，各位置設定の内容が異なる場合でも，合成結果が同じになることがあります。

各パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置の文字列を連結した結果，文字列長が40けたを超える場合は，先頭から40けたまでをパーツ分割文字列およびパーツ識別文字列として扱います。

パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置に指定された行を重ね打ちする場合，最初にプリントする空白以外の行データをパーツ分割文字列およびパーツ識別文字列の対象とします。

パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置が次の範囲の場合，エラーログを出力し，処理を中止します。

全角文字の途中から範囲指定した場合

全角文字の途中（奇数バイト）に使用範囲の終端が位置する場合

印刷データ設定で，「2バイトシフト中の半角スペースの扱い」に「半角スペース2つを全角スペースとして扱う」を選択している場合でも，パーツ分割文字列およびパーツ識別文字列では半角スペースとして扱います。

パーツ識別文字位置を指定した場合，パーツ識別文字列は各パーツの先頭ページから取得します。先頭ページ以外の位置指定が原因でエラーとなることはありません。

(10)　後処理UOC名（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

変換処理が完了するタイミングで，任意の処理を後処理UOCとして実行する場合に，後処理UOC名を指定します。後処理UOCの作成方法については，「9.3　後処理UOCによる操作（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）」を参照してください。

［後処理UOC名］テキストボックス

後処理UOCのexeファイルを指定します。バッチやスクリプトなどを実行する場合は，cmd.exeなどの実行環境のexeファイルを指定してください。

［UOC実行時に任意の引数を指定する］チェックボックス

後処理UOCでバッチやスクリプトなどを実行する場合に指定します。

［任意の引数］テキストボックス

実行するバッチやスクリプトのフルパスを，1024文字以内で指定します。未入力の場合は，空の引数が後処理UOCに渡されます。［UOC実行時に任意の引数を指定する］チェックボックスを選択した場合だけ入力できます。

後処理UOCとしてバッチファイルを実行する場合の，任意の引数の指定例を次に示します。

/c△（batファイルのフルパス）△（batファイル実行時の引数）

［後処理UOC名］テキストボックスに何も入力していない場合に，［UOC実行時に任意の引数を指定する］チェックボックスを指定したときは，［OK］ボタンをクリックするとエラーとなります。

重要

［UOC実行時に任意の引数を指定する］チェックボックスを指定していない場合，UOC名には空白文字を含めないでください。

7.2.3　色の扱いを設定する（色設定）

［色設定］タブでは，スプールデータに対する色の扱いを指定し，カラーパレットを設定します。

［色設定］タブで設定できる項目を次に示します。

(1)　［デフォルト色］

スプールデータ中の文字（書式中の文字を除く）に対し色付けする場合の色を，カラーパレットの番号で指定します。

デフォルト値

パレット8

(2)　［書式オーバレイ色］

書式オーバレイに対する色の扱いを指定します。

［印刷データに従う］

書式オーバレイ中の色番号を，そのままパレット番号として使用します。

［パレット番号指定］

書式オーバレイ中の色番号の指定を無視して，指定されたパレット番号で色付けします。

デフォルト値

印刷データに従う

［グレースケール］

パレット8

(3)　［カラーパレット］

カラーパレット情報として，色番号に対する色をRGB値で指定します。

使用できる色番号は8種類です。指定できる色の種類は1,677万色（24ビットカラー）から選択できます。

デフォルト値

パレット1

赤（R=255，G=0，B=0）

パレット2

緑（R=0，G=128，B=0）

パレット3

黄色（R=255，G=255，B=0）

パレット4

青（R=0，G=0，B=255）

パレット5

紫（R=128，G=0，B=128）

パレット6

水色（R=135，G=206，B=235）

パレット7

白（R=255，G=255，B=255）

パレット8

黒（R=0，G=0，B=0）

7.2.4　網掛けと線パターンの描画方法を設定する（網掛け設定）

［網掛け設定］タブでは，書式オーバレイ中の網掛けと線パターン（GDIの場合）の描画方法を設定します。

［網掛け設定］タブで設定できる項目を次に示します。

(1)　網掛け描画方法

書式オーバレイ中の網掛け描画方法を指定します。

［パターン］

センタプリンタと同様に網掛けをドットパターンで描画します。変換種別がGDIの場合は指定できません。

［グレースケール］

網掛けをグレースケールで高速描画します。パターン指定時に性能が悪化する場合，グレースケールを指定することで性能が改善される場合があります。

［自動］

網掛け種別（濃・中・淡）ごとのグレースケールの濃度を自動的に決定します。変換種別がPostScriptまたはPDFのときは指定できません。なお，この指定をした場合，書式オーバレイの網掛けは書式オーバレイ色ではなく，常に濃い灰色・中間の灰色・薄い灰色になります。

［濃度指定］

グレースケールの濃度を網掛け種別（濃・中・淡）ごとに0〜100%で指定します。0%で白，100%で書式オーバレイ色と同じ色になります。

デフォルト値

変換種別がGDI以外の場合

パターン

変換種別がGDIの場合

グレースケール

［グレースケール］

変換種別がGDI以外の場合

　濃度指定

変換種別がGDIの場合

　自動

［濃度指定］

濃：20

中：10

淡：5

(2)　［線パターン］

書式オーバレイ中の線を描画する際のパターンの種類を指定します。変換種別がGDIの場合に指定できます。

［Windows標準パターン］

Windows GDI規定の線パターンで代替します。点線はすべて同一種類の点線として，鎖線もすべて同一種類の鎖線として扱われ，センタプリンタの出力結果と異なります（使用するプリンタドライバによって出力結果は異なります）。

［ホスト互換パターン］

センタプリンタに近似した線パターンで描画します（プリンタの解像度の違いなどによって出力結果は若干異なります）。一部のプリンタでは［Windows標準パターン］指定時に比べて印刷速度が低下する場合があります。

デフォルト値

Windows標準パターン

7.2.5　フォント名称を設定する（フォント設定）

［フォント設定］タブでは，変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFのときに，［書体設定］タブで指定するフォント番号に対応するフォント名称を設定します。

(1)　変換種別がGDIの場合

［フォント設定］タブでWindowsフォント名称を指定します。

［フォント設定］タブ（変換種別がGDIの場合）で設定できる項目を次に示します。

［2バイトフォント名称］

スプールデータ中の2バイト文字に適用するPC側のWindowsフォント名称を一覧から選択します。選択したフォント番号を一括で変更できます。

インストールされているフォントのうち次のすべての条件に当てはまるフォントが選択できます。

日本語フォント

固定ピッチフォント

横書きフォント

なお，機能キャラクタで縦書きが指定されたときには，PDE for Openが自動的に縦書きフォントを使用します。

デフォルト値

フォント番号2以外の場合

MS明朝

フォント番号2の場合

MSゴシック

［1バイトフォント名称］

スプールデータ中の1バイト文字に適用するPC側のWindowsフォント名称を一覧から選択します。選択したフォント番号を一括で変更できます。

インストールされているフォントのうち次のすべての条件に当てはまるフォントが選択できます。

日本語フォントまたは欧文フォント

固定ピッチフォント

横書きフォント

デフォルト値

フォント番号2以外の場合

MS明朝

フォント番号2の場合

MSゴシック

注　1バイトフォントにOCRフォントを使用する場合は，［書体設定］タブで対応するフォント番号の［フォントの縦横比］を［変更しない］に設定することを推奨します。フォント長については，使用するフォントの仕様に従って設定してください。

(2)　変換種別がPostScriptの場合

［フォント設定］タブでWindows フォント名称，またはプリンタ搭載のPostScriptフォント名称を指定します。

［フォント設定］タブ（変換種別がPostScriptの場合）で設定できる項目を次に示します。

［変更］ボタン

各フォント番号に対応するフォント名称を指定する［フォント名称］画面を表示します。なお，複数のフォント番号を選択した状態で［変更］ボタンをクリックすると，選択したフォント名称を一括で変更できます。

(a)　［フォント名称］画面

プリンタ搭載フォントを利用する場合は［プリンタフォント］ラジオボタン，Windowsフォントを利用する場合は［Windows フォント］ラジオボタンを選択してから，各プルダウンリストで使用するフォント名称を選択します。なお，Windowsフォントを利用する場合は，PostScript言語レベル3対応プリンタが必要になります。また，［プリンタフォント］プルダウンリストでは，直接フォント名称を入力できます。［フォント名称］画面を次に示します。

［2バイトフォント名称］

2バイト文字に使用するフォント名称を指定します。

［プリンタフォント］プルダウンリスト

スプールデータ中の2バイト文字に適用するプリンタ搭載のPostScriptフォント名称を指定します。固定ピッチフォントを指定し，プロポーショナルフォントは指定しないでください。不正なフォント名称を指定した場合，印刷結果は保証できません。

印刷データがシフトJISの場合は，JISエンコーディングまたはシフトJISエンコーディングの横書き用フォント，印刷データがUnicodeの場合は，UTF-16エンコーディングの横書き用フォントを指定してください。［印刷データ設定］タブのエンコードと一致させる必要があります。

［OK］ボタンをクリックすることで指定を反映します。［フォント設定］タブで複数のフォント番号を選択すると，複数のフォント番号をまとめて変更できます。

なお，直接入力でも指定できます。ただし，半角スペースおよび次の文字は使用できません。

'('，')'，'<'，'>'，'['，']'，'{'，'}'，'/'，'%'，','

また，PostScriptの日本語フォント名称には，次の規則があります。なお，「[ ]」で囲んだ項目は，任意選択項目を表します。

フォントファミリー-幅と太さ[-かなプロポーショナル][-文字セット][-エンコーディング]-向き

この項目には，フォント名称に使用できる文字，PostScriptの日本語フォント名称の規則に従い，次の条件を満たすフォント名称を指定してください。

・エンコーディング

印刷データがシフトJISの場合，省略（JIS）または"RKSJ"（シフトJIS）を指定してください。印刷データがUnicodeの場合，"UTF16"（UTF-16）を指定してください。

・向き

"H"（横書き）を指定してください。なお，機能キャラクタで縦書きが指定されたときには，PDE for Openが自動的に"V"（縦書き）のフォントを使用します。

また，"･･･-90ms-RKSJ-H"のフォントを使用すると，シフトJISコード（8740）₁₆〜（879C）₁₆（Windows特殊文字），（ED40）₁₆〜（EEFC）₁₆（NEC選定IBM拡張文字），（FA40）₁₆〜（FC4B）₁₆（IBM拡張文字）の文字も出力できます。

PostScriptで指定できる2バイトフォントの名称を次に示します。

表7‒12　PostScriptで指定できる2バイトフォント名称

印刷データ

フォントのエンコーディング

フォント名称の末尾

シフトJIS

シフトJIS

-RKSJ-H

JIS

-H

Unicode

UTF-16

-UTF16-H

デフォルト値

フォント番号2以外の場合

Ryumin-Light-90ms-RKSJ-H

フォント番号2の場合

GothicBBB-Medium-90ms-RKSJ-H

［Windowsフォント］プルダウンリスト

スプールデータ中の2バイト文字に適用するPC側のWindowsフォント名称を一覧から選択します。［フォント設定］タブで複数のフォント番号を選択すると，複数のフォント番号をまとめて変更できます。

インストールされているフォントのうち，次のすべての条件に当てはまるフォントが選択できます。

・TrueTypeフォントまたはOpenTypeフォント※

・日本語フォント

・固定ピッチフォント

・横書きフォント

・アウトラインフォントまたはベクタフォント

・埋め込みが許可されているフォント

注※　選択できるのは，TrueTypeアウトラインだけです。

なお，機能キャラクタで縦書きが指定されたときには，PDE for Openが自動的に縦書きフォントを使用します。

デフォルト値

・フォント番号2以外の場合

　　MS明朝

・フォント番号2の場合

　　MSゴシック

［1バイトフォント名称］

1バイト文字に使用するフォント名称を指定します。

［プリンタフォント］プルダウンリスト

スプールデータ中の1バイト文字に適用するプリンタ搭載のPostScriptフォント名称を指定します。固定ピッチフォントを指定し，プロポーショナルフォントは指定しないでください。不正なフォント名称を指定した場合，印刷結果は保証できません。

印刷データがUnicodeでUnicodeエンコーディングのフォントを指定しない場合，フォントが適用される文字はJIS8範囲内でなければなりません。JIS8範囲外の場合，PDL変換時にエラーとなります。

［OK］ボタンをクリックすることで指定を反映します。［フォント設定］タブで複数のフォント番号を選択すると，複数のフォント番号をまとめて変更できます。

なお，直接入力でも指定できます。ただし，半角スペースおよび次の文字は使用できません。

'('，')'，'<'，'>'，'['，']'，'{'，'}'，'/'，'%'，','

UCS-2（半角）エンコーディングのフォントの場合，U+007E（Tilde）は「￣」で出力されます。「〜」で出力したい場合は，シフトJISエンコーディングのフォントを指定してください。

PostScriptで指定できる1バイトフォントの名称を次に示します。

表7‒13　PostScriptで指定できる1バイトフォント名称

印刷データ

フォントのエンコーディング

フォント名称の末尾

シフトJIS

シフトJIS

-RKSJ-H

JIS

.Hankaku※1

JIS8

任意

Unicode

UCS-2（半角）

-UCS2-HW-H

シフトJIS※2

-RKSJ-H

JIS※2

.Hankaku※1

JIS8※2

任意

注※1

".Roman"，".Hiragana"，".Katakana"は指定しないでください。

注※2

フォントが適用される文字は，JIS8範囲内でなければなりません。JIS8範囲外の場合，PDL変換時にエラーになります。

デフォルト値

フォント番号2以外の場合

Ryumin-Light-90ms-RKSJ-H

フォント番号2の場合

GothicBBB-Medium-90ms-RKSJ-H

各プリンタで指定できるフォント名称については，プリンタ製造元にお問い合わせください。なお，HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17およびH-6C26プリンタの使用時に，［フォント設定］タブで指定するフォント名称については，「付録G.2　PostScript出力時のフォント名称について」を参照してください。

また，HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17およびH-6C26プリンタで，増設フォント1，増設フォント2，または増設フォント3を利用する場合は，［書体設定］タブでフォントを設定する必要があります。設定内容の詳細については，「7.2.6　文字の書体を設定する（書体設定）」を参照してください。

［Windowsフォント］プルダウンリスト

スプールデータ中の1バイト文字に適用するPC側のWindowsフォント名称を一覧から選択します。［フォント設定］タブで複数のフォント番号を選択すると，複数のフォント番号をまとめて変更できます。

インストールされているフォントのうち，次のすべての条件に当てはまるフォントが選択できます。

・TrueTypeフォントまたはOpenTypeフォント※

・日本語フォントまたは欧文フォント

・固定ピッチフォント

・横書きフォント

・アウトラインフォントまたはベクタフォント

・埋め込みが許可されているフォント

注※　選択できるのは，TrueTypeアウトラインだけです。

デフォルト値

・フォント番号2以外の場合

　　MS明朝

・フォント番号2の場合

　　MSゴシック

注　1バイトフォントにOCRフォントを使用する場合は，［書体設定］タブで対応するフォント番号の［フォントの縦横比］を［変更しない］に設定することを推奨します。フォント長については，使用するフォントの仕様に従って設定してください。

(3)　変換種別がPDFの場合

［フォント設定］タブで標準フォント（明朝・ゴシック）またはWindowsフォント名称を指定します。

［フォント設定］タブ（変換種別がPDFの場合）で設定できる項目を次に示します。

(a)　フォント名称

［2バイトフォント名称］

スプールデータ中の2バイト文字に適用するフォント名称を一覧から選択します。

選択したフォント番号を一括で変更できます。

［フォント種別］が［標準フォント］の場合は，明朝またはゴシックから選択します。

［フォント種別］が［Windowsフォント］の場合は，インストールされているフォントのうち次のすべての条件に当てはまるフォントが選択できます。

日本語フォント

固定ピッチフォント

横書きフォント

アウトラインフォントまたはベクタフォント

埋め込みが許可されているフォント

なお，機能キャラクタで縦書きが指定されたときには，PDE for Openが自動的に縦書きフォントを使用します。

デフォルト値

フォント番号2以外の場合

明朝

フォント番号2の場合

ゴシック

［1バイトフォント名称］

スプールデータ中の1バイト文字に適用するフォント名称を一覧から選択します。

選択したフォント番号を一括で変更できます。

［フォント種別］が［標準フォント］の場合は，明朝またはゴシックから選択します。

［フォント種別］が［Windowsフォント］の場合は，インストールされているフォントのうち次のすべての条件に当てはまるフォントが選択できます。

日本語フォントまたは欧文フォント

固定ピッチフォント

横書きフォント

アウトラインフォントまたはベクタフォント

埋め込みが許可されているフォント

デフォルト値

フォント番号2以外の場合

明朝

フォント番号2の場合

ゴシック

注　1バイトフォントにOCRフォントを使用する場合は，［書体設定］タブで対応するフォント番号の［フォントの縦横比］を［変更しない］に設定することを推奨します。フォント長については，使用するフォントの仕様に従って設定してください。

(b)　フォント種別

使用するフォントの種類を指定します。この指定によって，［フォント名称］で選択できるフォントの種類が変わります。なお，PDF出力をPDF/AまたはPDF/Xで出力する場合は，［標準フォント］を指定できません。

［標準フォント］

標準のフォント（明朝・ゴシック）を使用します。フォントはPDFファイル中に埋め込まれません。

PDE - Electronic Document Option 01-03以前と同様になります。

［Windowsフォント］

Windowsフォントを使用します。フォントはPDFファイル中に埋め込まれます。

デフォルト値

標準フォント

(c)　注意事項

標準フォントの場合，表示される字形はPDF表示環境に依存します。

Windowsフォントの場合，CMap定義ファイルによる埋め込みCMapは適用されません（フォント固有のCMapが適用されます）。

7.2.6　文字の書体を設定する（書体設定）

［書体設定］タブでは，スプールデータ中の文字の書体に対する扱いを設定します。

＜GDI，PostScriptまたはPDFの書体設定の場合＞

＜ESC/Pの書体設定の場合＞

(1)　書体設定の対象になる項目

［書体設定］タブで設定できる項目を次に示します。

(a)　文字順序番号・CHARSイメージ

デフォルトとなる各文字順序番号の1バイト文字の書体と，CHARSイメージ名に対応する1バイト文字の書体を設定します。

文字順序番号は，順序番号0〜3の名称であらかじめ登録されており，追加・削除はできません。CHARSイメージ名は，KN10・KN12・KN15があらかじめ登録されており，必要に応じて追加・削除できます。

各ボタンをクリックすることで次の設定を行います。

［追加］ボタン

CHARSイメージ名に対応する書体設定を新たに追加します。

［変更］ボタン

文字順序番号・CHARSイメージ名に対する設定内容を変更します。

［削除］ボタン

選択したCHARSイメージ名に対する設定情報を一覧から削除します。

CHARSイメージ名は16個まで登録できます。重複するイメージ名は，プリンタモードが（KモードとANモードとで）異なる場合だけ登録できます。変換種別がESC/Pの場合，重複するイメージ名は登録できません。

ジョブ実行時に指定しているCHARSイメージ名（およびプリンタモード）が，書体設定のCHARSイメージ名（およびプリンタモード）と一致する場合，該当する1バイト文字の書体が各文字順序番号に設定されます。

一致するCHARSイメージ名（およびプリンタモード）が登録されていない場合，変換種別がESC/Pでは，対応する文字順序番号の書体を使用します。変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFでの動作は，［イメージ名が存在しない場合は変換処理を中止する］の設定に依存します。

［イメージ名が存在しない場合は変換処理を中止する］

チェックなし

対応する文字順序番号の書体を使用します。

チェックあり

イメージ名未登録エラーとして変換処理を中止します。

デフォルト値

チェックなし

(b)　書体番号

機能キャラクタの書体番号指定に対応する書体を指定します。

設定内容を［変更］ボタンで変更します。なお，2バイト書体で指定した書体は，書式オーバレイ中の1バイト文字にも適用されます。

(2)　1バイト文字の書体の設定

変換で適用される1バイト文字の書体は，［印刷ジョブ設定］タブの［CHARS指定の有効／無効］の設定によって異なります。

(a)　変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合

変換で適用される1バイト文字の書体の設定個所については，次の表を参照してください。また，印刷ジョブ設定については，「7.2.11　印刷ジョブの初期状態を設定する（印刷ジョブ設定）」を参照してください。

表7‒14　適用される1バイト文字の書体の設定個所（GDI，PostScriptまたはPDF）

ジョブ実行時の指定

［CHARS指定の有効／無効］※1が「常に無効とする」の場合に登録されているCHARSイメージ名（およびプリンタモード）※2

［CHARS指定の有効／無効］※1が「常に有効とする」の場合に登録されているCHARSイメージ名（およびプリンタモード）※2

［CHARS指定の有効／無効］※1が「ジョブの設定に従う」の場合に登録されているCHARSイメージ名（およびプリンタモード）※2

一致する

一致しない

一致する

一致しない

一致する

一致しない

Kモードかつ順序番号なし

CHARS指定あり

１書

１書

CHARS

順序※3

CHARS

順序※3

CHARS指定なし

−

１書

−

順序

−

1書

ANモードまたは順序番号あり

CHARS指定あり

CHARS

順序※3

CHARS

順序※3

CHARS

順序※3

CHARS指定なし

−

順序

−

順序

−

順序

（凡例）

1書：［書体設定］タブ−［書体番号］の1バイト書体（書体番号0〜15）。

CHARS：［書体設定］タブ−［文字順序番号・CHARSイメージ］のCHARSイメージ名。

順序：［書体設定］タブ−［文字順序番号・CHARSイメージ］の文字順序番号（順序番号0〜3）※4。

−：該当しない。

注　2バイト文字の書体および書式オーバレイ中の1バイト文字の書体には，書体番号の［2バイト書体］で設定した値が適用されます。SETPRTテキストレコードでCHARSイメージ名が指定されなかった場合は，変換実行直後の書体情報が適用されます。

注※1

［印刷ジョブ設定］タブの［CHARS指定の有効／無効］の指定。

注※2

［書体設定］タブの［文字順序番号・CHARSイメージ］の指定。

注※3

［イメージ名が存在しない場合は変換処理を中止する］がチェックありの場合は，イメージ名未登録エラーとして変換処理が中止されます。

注※4

順序番号なしの場合，［書体設定］タブ−［文字順序番号・CHARSイメージ］の［順序番号0］の指定値が適用されます。

ヒント

表7-14　適用される1バイト文字の書体の設定個所（GDI，PostScriptまたはPDF）の見方の例

【例1】

①ジョブ実行時の指定

Kモード指定

順序番号指定なし

CHARS指定なし

②PDE for Open環境設定

［印刷ジョブ設定］タブ−［CHARS指定の有無］に［ジョブの設定に従う］を指定

上記の場合，表7-14　適用される1バイト文字の書体の設定個所（GDI，PostScriptまたはPDF）の以下の行／列に該当します。

行：「ジョブ実行時の指定」の「Kモードかつ順序番号なし」−「CHARS指定なし」

列：「［CHARS指定の有無］が「ジョブの設定に従う」の場合に登録されているCHARSイメージ名（およびプリンタモード）」の「一致しない」

以上により，表中の「1書」に該当するため，1バイト文字の書体は，［書体設定］タブ−［書体番号］の書体番号0〜15の設定に従い印刷されます（レコード中に書体番号の指定がない場合はデフォルトの書体番号1，書体番号の指定がある場合は指定された書体番号の設定に従います）。

【例2】

①ジョブ実行時の指定

Kモード指定

順序番号指定なし

CHARSにKN10を指定

②PDE for Open環境設定

［印刷ジョブ設定］タブ−［CHARS指定の有無］に［ジョブの設定に従う］を指定

［印刷ジョブ設定］タブ−［文字順序番号・CHARSイメージ］に「KN10」を追加済み

上記の場合，表7-14　適用される1バイト文字の書体の設定個所（GDI，PostScriptまたはPDF）の以下の行／列に該当します。

行：「ジョブ実行時の指定」の「Kモードかつ順序番号なし」−「CHARS指定あり」

列：「［CHARS指定の有無］が「ジョブの設定に従う」の場合に登録されているCHARSイメージ名（およびプリンタモード）」の「一致する」

以上により，表中の「CHARS」に該当するため，1バイト文字の書体は，［書体設定］タブ−［文字順序番号・CHARSイメージ］の「KN10」の設定に従い印刷されます。

(b)　変換種別がESC/Pの場合

変換で適用される1バイト文字の書体の設定個所については，次の表を参照してください。また，印刷ジョブ設定については，「7.2.11　印刷ジョブの初期状態を設定する（印刷ジョブ設定）」を参照してください。

表7‒15　適用される1バイト文字の書体の設定個所（ESC/P）

ジョブ実行時の指定

［CHARS指定の有効／無効］※1が「常に無効とする」の場合に登録されているCHARSイメージ名※2

［CHARS指定の有効／無効］※1が「常に有効とする」の場合に登録されているCHARSイメージ名※2

一致する

一致しない

一致する

一致しない

順序番号なし

CHARS指定あり

１書

１書

CHARS

順序

CHARS指定なし

−

１書

−

順序

順序番号あり

CHARS指定あり

CHARS

順序

CHARS

順序

CHARS指定なし

−

順序

−

順序

（凡例）

1書：書体番号の1バイト書体。

CHARS：CHARSイメージ名。

順序：文字順序番号。

−：該当しない。

注　2バイト文字の書体には，書体番号の［2バイト書体］で設定した値が適用されます。SETPRTテキストレコードでCHARSイメージ名が指定されなかった場合は，変換実行直後の書体情報が適用されます。

注※1

［印刷ジョブ設定］タブの［CHARS指定の有効／無効］の指定。

注※2

［書体設定］タブの［文字順序番号・CHARSイメージ］の指定。

(3)　書体設定の要素

指定できる書体設定の要素は，設定対象項目と変換種別の組み合わせによって異なります。

変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合

設定対象項目と変換種別の組み合わせによって指定できる書体設定の要素の違いについて次に示します。

表7‒16　設定対象項目と変換種別の組み合わせによって指定できる書体設定の要素の違い（GDI，PostScriptまたはPDF）

書体設定の要素

文字順序番号・CHARSイメージ

書体番号

2バイト書体

フォント番号

×

○

1バイト書体

イメージ名

○※1

×

プリンタモード（モード）

○※1

×

フォント番号

○

○

スタイル

○

○

文字ピッチ

○

○

フォントの縦横比

○

○

フォント長

○※2

○※2

フォント幅

○※2※3

○※2※3

縦方向調整値

○※2

○※2

横方向調整値

○※2

○※2

（凡例）

○：指定できます。

×：指定できません。

注※1

CHARSイメージ名に対して指定できます。文字順序番号に対しては指定できません。

注※2

文字ピッチに［半角］以外を選択した場合に指定できます。

注※3

フォントの縦横比に［変更する］を選択した場合に指定できます。

変換種別がESC/Pの場合

設定対象項目の組み合わせによって指定できる書体設定の要素の違いについて次に示します。

表7‒17　設定対象項目の組み合わせによって指定できる書体設定の要素の違い（ESC/P）

書体設定の要素

文字順序番号・CHARSイメージ

書体番号

2バイト書体

フォント名称

×

○

1バイト書体

イメージ名

○※

×

フォント名称

○

○

文字ピッチ

○

○

（凡例）

○：指定できます。

×：指定できません。

注※

CHARSイメージ名に対して指定できます。文字順序番号に対しては指定できません。

また，設定対象項目の［文字順序番号・CHARS］画面および［書体番号］画面も変換種別によって異なります。それぞれの設定画面を次に示します。

(a)　［文字順序番号・CHARS］画面

＜変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合＞

＜変換種別がESC/Pの場合＞

［書体設定］タブの［文字順序番号・CHARS］画面で設定できる項目を次に示します。

［イメージ名］

文字順序番号の場合は，［順序番号0］〜［順序番号3］で固定となるため変更できません。CHARSイメージの場合は，1〜4文字の英数字（'A'〜'Z'，'0'〜'9'）で指定します。

デフォルト値

デフォルト値はありません。

［プリンタモード］（［モード］）

CHARSイメージ名をKモード（EBCDIK文字セットイメージ）として登録するか，ANモード（文字配列テーブル）として登録するかを指定します。文字順序番号の場合は［−］固定となります。

−

プリンタモードを特定しません。イメージはKモードおよびANモードの両方で有効となります。

K

Kモード（EBCDIK文字セットイメージ）として登録します。イメージはKモードの場合だけ有効となります。

AN

ANモード（文字配列テーブル）として登録します。イメージはANモードの場合だけ有効となります。

デフォルト値

−

［フォント番号］（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

対応づけるフォント番号を一覧から指定します。［フォント設定］タブでフォント番号に対応づけたフォント名称が適用されます。

デフォルト値

1

［スタイル］（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

文字のスタイルを一覧から指定します。標準，太字が指定できます。

太字を選択すると，変換種別や使用するフォントによって文字の太さが異なる場合があるため，必ず事前に評価をしてください。

［イメージ名］を指定した場合に，スタイルを指定しないで［OK］ボタンをクリックすると，エラーとなります。

デフォルト値

標準

［フォント名称］（変換種別がESC/Pの場合）

対応づけるフォント名称を一覧から指定します。

プリンタにクーリエが搭載されていない場合は，クーリエを指定した場合でもローマンで出力されます。

デフォルト値

ローマン

重要

文字ピッチが半角で字間値が3ドット未満の場合，OCR-Bはゴシック（プリンタにゴシックが搭載されていない場合は明朝）で出力します。

OCR-Bに対しては，文字ピッチが半角の場合でも機能キャラクタの横倍指定は無効になります。

［文字ピッチ］（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

1バイト文字に対して適用する文字ピッチを一覧から指定します。半角，10CPI，12CPI，13.3CPI，15CPIが指定できます。CPIを指定した場合は，機能キャラクタでの文字サイズの指定にかかわらず，常に同じ文字ピッチが適用されます。

なお，HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17およびH-6C26プリンタで，増設フォント1，増設フォント2，または増設フォント3を利用する場合は，「表7-22　増設フォント使用時のフォント長の推奨値」に示す増設フォントの推奨値を目安に指定してください。

半角を指定した場合は，［フォントの縦横比］，［フォント長］，［フォント幅］，［横方向調整値］，および［縦方向調整値］は指定できません。

デフォルト値

10CPI

［文字ピッチ］（変換種別がESC/Pの場合）

1バイト文字に対して適用する文字ピッチを一覧から指定します。半角，10CPI，12CPI，15CPIが指定できます。［半角］を指定すると，ESC/Pの漢字モードでの半角文字として出力するため，実際の出力文字は次の表のようになります。

表7‒18　文字ピッチ半角指定時の実際の出力文字

指定値

実際の出力

フォント名称

字間値

文字ピッチ

フォント

字間値

ローマン

任意

半角

明朝

指定された字間値

クーリエ

任意

半角

明朝

指定された字間値

OCR-B

3ドット未満

半角

ゴシック※

指定された字間値

3ドット以上

12CPI

OCR-B

指定された字間値-3ドット

注※

プリンタにゴシックが搭載されていない場合は明朝で出力されます。

デフォルト値

10CPI

重要

文字ピッチが半角以外の場合は，機能キャラクタの横倍指定と字間値指定，および［文字配置設定］タブの標準文字間隔は無効になります。

文字ピッチが半角の場合でも，フォント名称がOCR-Bのときは，機能キャラクタの横倍指定は無効になります。

文字ピッチが15CPIの場合，1バイトのカナ文字は出力できません。

［フォントの縦横比］（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

フォントの縦横比を変更するかしないかを設定します。変更しないを指定した場合は，［フォント幅］は指定できません。フォントの縦横比については，「7.2.6(3)(c)　フォントの縦横比の詳細」を参照してください。

デフォルト値

変更する

［フォント長］

出力するときのフォントの高さをポイント数で指定します。HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17およびH-6C26プリンタで，増設フォント1，増設フォント2，または増設フォント3を利用する場合は，「表7-22　増設フォント使用時のフォント長の推奨値」に示す増設フォントの推奨値を目安に指定してください。なお，0.0（デフォルト値）を指定した場合，文字ピッチによってフォントの高さを決定します。詳細については，「表7-20　デフォルトのフォント長およびフォント幅」を参照してください。

デフォルト値

0.0

［フォント幅］

出力するときのフォントの幅をポイント数で指定します。0.0（デフォルト値）を指定した場合，文字ピッチによってフォントの幅を決定します。デフォルトのフォント長およびフォント幅については，「表7-20　デフォルトのフォント長およびフォント幅」を参照してください。

デフォルト値

0.0

［横方向調整値］

出力位置を横方向にずらしたいとき，ずらす量をポイント数で指定します。負の値を指定すると左に，正の値を指定すると右にずらします。

デフォルト値

0.0

［縦方向調整値］

出力位置を縦方向にずらしたいとき，ずらす量をポイント数で指定します。負の値を指定すると上に，正の値を指定すると下にずらします。

デフォルト値

0.0

(b)　［書体番号］画面

＜変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合＞

＜変換種別がESC/Pの場合＞

［書体設定］タブの［書体番号］画面で設定できる項目を次に示します。

［フォント番号］（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

対応づけるフォント番号を一覧から指定します。［フォント設定］タブでフォント番号に対応づけたフォント名称が適用されます。

デフォルト値

書体番号2以外の場合

2バイト書体のフォント番号：1

1バイト書体のフォント番号：1

書体番号2の場合

2バイト書体のフォント番号：2

1バイト書体のフォント番号：2

［スタイル］（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

文字のスタイルを一覧から指定します。標準，太字が指定できます。

太字を選択すると，変換種別や使用するフォントによって文字の太さが異なる場合があるため，必ず事前に評価をしてください。

デフォルト値

標準

［フォント名称］（変換種別がESC/Pの場合）

対応づけるフォント名称を一覧から指定します。

プリンタにクーリエが搭載されていない場合は，クーリエを指定した場合でもローマンで出力されます。また，プリンタにゴシックが搭載されていない場合は，ゴシックを指定した場合でも明朝で出力されます。

デフォルト値

2バイト書体のフォント名称：明朝

1バイト書体のフォント名称：ローマン

重要

文字ピッチが半角で字間値が3ドット未満の場合，OCR-Bはゴシック（プリンタにゴシックが搭載されていない場合は明朝）で出力します。

OCR-Bに対しては，文字ピッチが半角の場合でも機能キャラクタの横倍指定は無効になります。

［文字ピッチ］（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

1バイト文字に対して適用する文字ピッチを一覧から指定します。半角，10CPI，12CPI，13.3CPI，15CPIが指定できます。CPIを指定した場合は，機能キャラクタでの文字サイズの指定にかかわらず，常に同じ文字ピッチが適用されます。

なお，HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17およびH-6C26プリンタで，増設フォント1，増設フォント2，または増設フォント3を利用する場合は，「表7-22　増設フォント使用時のフォント長の推奨値」に示す増設フォントの推奨値を目安に指定してください。

半角を指定した場合は，［フォントの縦横比］，［フォント長］，［フォント幅］，［横方向調整値］，および［縦方向調整値］は指定できません。

デフォルト値

半角

［文字ピッチ］（変換種別がESC/Pの場合）

1バイト文字に対して適用する文字ピッチを一覧から指定します。半角，10CPI，12CPI，15CPIが指定できます。［半角］を指定すると，ESC/Pの漢字モードでの半角文字として出力するため，実際の出力文字は次の表のようになります。

表7‒19　文字ピッチ半角指定時の実際の出力文字

指定値

実際の出力

フォント名称

字間値

文字ピッチ

フォント

字間値

ローマン

任意

半角

明朝

指定された字間値

クーリエ

任意

半角

明朝

指定された字間値

OCR-B

3ドット未満

半角

ゴシック※

指定された字間値

3ドット以上

12CPI

OCR-B

指定された字間値-3ドット

注※

プリンタにゴシックが搭載されていない場合は明朝で出力されます。

デフォルト値

10CPI

重要

文字ピッチが半角以外の場合は，機能キャラクタの横倍指定と字間値指定，および［文字配置設定］タブの標準文字間隔は無効になります。

文字ピッチが半角の場合でも，フォント名称がOCR-Bのときは，機能キャラクタの横倍指定は無効になります。

文字ピッチが15CPIの場合，1バイトのカナ文字は出力できません。

［フォントの縦横比］（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

フォントの縦横比を変更するかしないかを設定します。変更しないを指定した場合は，［フォント幅］は指定できません。フォントの縦横比については，「7.2.6(3)(c)　フォントの縦横比の詳細」を参照してください。

デフォルト値

変更する

［フォント長］

出力するときのフォントの高さをポイント数で指定します。HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17およびH-6C26プリンタで，増設フォント1，増設フォント2，または増設フォント3を利用する場合は，「表7-22　増設フォント使用時のフォント長の推奨値」に示す増設フォントの推奨値を目安に指定してください。なお，0.0（デフォルト値）を指定した場合，文字ピッチによってフォントの高さを決定します。詳細については，「表7-20　デフォルトのフォント長およびフォント幅」を参照してください。

デフォルト値

0.0

［フォント幅］

出力するときのフォントの幅をポイント数で指定します。0.0（デフォルト値）を指定した場合，文字ピッチによってフォントの幅を決定します。デフォルトのフォント長およびフォント幅については，「表7-20　デフォルトのフォント長およびフォント幅」を参照してください。

デフォルト値

0.0

［横方向調整値］

出力位置を横方向にずらしたいとき，ずらす量をポイント数で指定します。負の値を指定すると左に，正の値を指定すると右にずらします。

デフォルト値

0.0

［縦方向調整値］

出力位置を縦方向にずらしたいとき，ずらす量をポイント数で指定します。負の値を指定すると上に，正の値を指定すると下にずらします。

デフォルト値

0.0

(c)　フォントの縦横比の詳細

変更しない

出力する文字の幅は，フォント長の指定値によって自動的に決まります。フォント幅は指定できません。また，文字の出力位置は文字ピッチの左端になります。文字の出力を文字ピッチの中央にする場合は，横方向調整値で出力位置を調整してください。

変更する

指定されたフォント長とフォント幅に従って描画します。文字の出力位置は，指定されたフォント幅を基に自動的に文字ピッチの左右中央になります。横方向調整値に0.0以外の値を指定すると，文字ピッチの中央から出力位置をずらして文字が出力されます。

(d)　デフォルトのフォント長およびフォント幅

デフォルトのフォント長およびフォント幅を次に示します。

表7‒20　デフォルトのフォント長およびフォント幅

文字ピッチ

フォント長

フォント幅

10CPI

8.4ポイント

7.2ポイント

12CPI

7.2ポイント

6.0ポイント

13.3CPI

6.6ポイント

5.4ポイント

15CPI

6.0ポイント

4.8ポイント

(e)　センタプリンタと同一の出力を得るためのフォント幅指定値の目安

PDE for Openのデフォルトのフォント幅は，文字ピッチと同一になっています。このため，デフォルトのフォントではセンタプリンタよりも文字の幅がやや広く出力されます。センタプリンタと同一の出力を得るためには，各文字ピッチのフォント幅を変更します。デフォルトのフォントでセンタプリンタと同一の出力を得るためのフォント幅指定値の目安を次に示します。

表7‒21　センタプリンタと同一の出力を得るためのフォント幅指定値の目安

文字ピッチ

フォント幅

10CPI

5.4ポイント

12CPI

4.8ポイント

13.3CPI

4.2ポイント

15CPI

3.6ポイント

(f)　増設フォント使用時のフォント長の推奨値

HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17およびH-6C26プリンタで，増設フォント1，増設フォント2，または増設フォント3を利用する場合は，［フォントの縦横比］に［変更しない］を指定し，フォント長には次に示す増設フォントの推奨値を目安に指定してください。

表7‒22　増設フォント使用時のフォント長の推奨値

フォント

文字ピッチ

フォント長

フォントの縦横比

増設フォント1

10CPI

9.0ポイント

変更しない

12CPI

7.5ポイント

変更しない

13.3CPI

6.7ポイント

変更しない

15CPI

6.0ポイント

変更しない

増設フォント2

10CPI

9.4ポイント

変更しない

増設フォント3

10CPI

9.4ポイント

変更しない

(g)　Adobe Readerで文字列として検索できるフォント幅指定値の目安

PDF出力の場合フォント幅に小さな値を指定すると，文字と文字の間に空いた領域をAdobe Readerが1文字分のスペースとして認識するため，Adobe Readerで文字列の検索が正しくできなくなります。Adobe Readerで文字列として検索できるフォント幅指定値の目安を次に示します（Adobe Readerの仕様がバージョンなどによって変わるおそれがあるので必ず事前評価を行ってください）。

表7‒23　Adobe Readerで文字列として検索できるフォント幅指定値の目安

文字ピッチ

フォント幅

10CPI

6.3ポイント以上

12CPI

5.3ポイント以上

13.3CPI

4.8ポイント以上

15CPI

4.2ポイント以上

(4)　書体の設定例

書体の設定例を次に示します。書体を設定する前に環境設定ユティリティの［印刷ジョブ設定］タブの［プリンタモード］，［CHARS指定の有効／無効］が正しく設定されているか確認してください。環境設定ユティリティの［印刷ジョブ設定］タブについては，「7.2.11　印刷ジョブの初期状態を設定する（印刷ジョブ設定）」を参照してください。

(a)　設定例1

メインフレーム側で書体番号1で出力していたKモード用の1バイト文字および2バイト文字を，1バイト文字は"GothicBBB-Medium.Hankaku"で，2バイト文字は"GothicBBB-Medium-90ms-RKSJ-H"でPostScript出力する場合。

環境設定ユティリティの［フォント設定］タブで［フォント番号］にフォント番号3を選択し，［1バイトフォント名称］には"GothicBBB-Medium.Hankaku"を，［2バイトフォント名称］には"GothicBBB-Medium-90ms-RKSJ-H"をそれぞれ設定してください。

環境設定ユティリティの［書体設定］タブで［書体番号］から書体番号１を選択し，［変更］をクリックします。

［書体番号１］画面で［2バイト書体］の［フォント番号］から3を選択します。［スタイル］は標準を選択します。

書体番号1で出力していた2バイト文字を，［フォント設定］タブのフォント番号3の2バイトフォント名称で指定したフォントで出力します。このとき，スタイルは標準となります。

［書体番号1］画面で［1バイト書体］の［フォント番号］から3を選択します。［スタイル］は標準を選択します。

書体番号1で出力していた1バイト文字を，［フォント設定］タブのフォント番号3の1バイトフォント名称で指定したフォントで出力します。このとき，スタイルは標準となります。

［書体番号1］画面の［OK］をクリックします。

(b)　設定例2

メインフレーム側で出力していたANモード用文字を，15CPIの"Courier"でGDI出力する場合。

環境設定ユティリティの［フォント設定］タブで［フォント番号］にフォント番号5を選択し，［1バイトフォント名称］には"Courier"を設定します。

環境設定ユティリティの［書体設定］タブで［文字順序番号・CHARSイメージ］から順序番号0を選択し，［変更］をクリックします。

［文字順序番号・CHARS］画面で［フォント番号］から5を，［スタイル］から標準を，［文字ピッチ］から15CPIを選択します。

［文字順序番号・CHARS］画面の［OK］をクリックします。

1バイト文字を，［フォント設定］タブのフォント番号5の1バイトフォント名称で指定したフォントで出力します。このとき，スタイルは標準，文字ピッチは15CPIとなります。

(c)　設定例3

メインフレーム側でCHARS=KN10で出力していたANモード用文字を，半角文字の"ゴシック"でPDF出力する場合。

環境設定ユティリティの［フォント設定］タブで［フォント番号］にフォント番号2を選択し，［1バイトフォント名称］には"ゴシック"を設定します。

環境設定ユティリティの［書体設定］タブで［文字順序番号・CHARSイメージ］の［追加］をクリックします。

［文字順序番号・CHARS］画面の［イメージ名］にKN10を入力します。

［文字順序番号・CHARS］画面の［フォント番号］から2を選択します。

［文字順序番号・CHARS］画面の［スタイル］から標準を選択します。

［文字順序番号・CHARS］画面の［文字ピッチ］から半角を選択します。

［文字順序番号・CHARS］画面の［OK］をクリックします。

CHARS=KN10で出力していた1バイト文字を半角文字の"ゴシック"で出力します。

7.2.7　センタプリンタの制御イメージを設定する（制御イメージ設定）

［制御イメージ設定］タブでは，スプールデータに適用するセンタプリンタの制御イメージの扱いを設定します。

(1)　変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合

［制御イメージ設定］タブで設定できる項目を次に示します。

(a)　FCBイメージ指定

漢字プリンタ出力モード（Kモード）およびノンインパクトプリンタ出力モード（ANモード）時に適用するFCBのプリフィクスを指定します。なお，各プリフィクスが対象とするFCBについては，「表2-12　FCBイメージの扱い（PDE for Open）」を参照してください。

Kモード用FCBID

［FCBA］

指定されたFCBイメージのプリフィクスをFCBAとして扱います。

［FCBC］

指定されたFCBイメージのプリフィクスをFCBCとして扱います（VOS3の場合）。

デフォルト値

FCBA

ANモード用FCBID

［FCB3］

指定されたFCBイメージのプリフィクスをFCB3として扱います（VOS3の場合）。

［FCB4］

指定されたFCBイメージのプリフィクスをFCB4として扱います（VOS3の場合）。

［FCB1］

指定されたFCBイメージのプリフィクスをFCB1として扱います（VOS1の場合）。

デフォルト値

FCB3

［FCBイメージ名］

ジョブ属性にFCBイメージ名の指定がない場合に適用させるイメージ名を指定します。

デフォルト値

SB61

［詳細設定］ボタン

FCBイメージに関する詳細設定を行う場合にクリックします。クリックすると，［FCBイメージ詳細設定］画面が表示されます。［FCBイメージ詳細設定］画面については，「7.2.7(1)(b)　［FCBイメージ詳細設定］画面」を参照してください。

(b)　［FCBイメージ詳細設定］画面

＜変換種別がGDIまたはPostScriptの場合＞

＜変換種別がPDFの場合＞

［印刷面設定］

カット紙プリンタに出力する場合の印刷面に関する設定をします。なお，連続紙プリンタに出力する場合は設定しないでください。

［片面／両面］

片面／両面印刷について指定します。

［FCBイメージに従う］

FCBイメージの指定に従い片面／両面印刷を行います。

［常に片面印刷］

FCBイメージの指定に関係なく常に片面印刷を行います。

［常に両面印刷］

FCBイメージの指定に関係なく常に両面印刷を行います。

片面指定のFCBイメージを使用し，［とじ代］で［FCBイメージに従う］を指定した場合，とじ代位置は，次のように用紙の向きによって異なります。

・ランドスケープの場合：上

・ポートレートの場合：左

・正方形の場合※：上

注※　用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBイメージで正方形の任意用紙サイズにしているときだけです。

なお，両面指定のFCBイメージの場合，とじ代位置はFCBイメージの指定に従います。

デフォルト値

　FCBイメージに従う

［とじ代］

とじ代について指定します。

［FCBイメージに従う］

FCBイメージで指定されたとじ代位置で出力します。

［上］

［下］

［左］

［右］

FCBイメージの指定に関係なく，常にここで指定したとじ代位置で出力します。

デフォルト値

　FCBイメージに従う

［180°回転指定の扱い］（変換種別がGDIまたはPostScriptの場合）

FCBイメージによる180°回転指定を変換に適用するかどうかを指定します。

［無効にする］

FCBイメージでの180°回転指定を変換に適用しません。PDE for Open 01-08以前と同様の結果になります。

［有効にする］

FCBイメージでの180°回転指定を変換に適用します。180°回転指定のFCBイメージを使用した場合，印刷データと書式が180°回転して印刷されます。

デフォルト値

　無効にする

印刷データや書式の印刷方向はプリンタに依存します。穴あき用紙のセット方向がハードウェア側で制限されているプリンタでは，穴あき用紙使用時のとじ位置（穴の位置）がセンタプリンタからの移行前と異なってしまう場合があります。

このような場合，［有効にする］を選択した上で，180°回転指定のFCBイメージを使用すると，穴あき用紙使用時のとじ位置（穴の位置）を調節できます。

重要

変換種別GDIでのファイル出力時は，FCBイメージの180°回転指定は常に無効になります。

Prinfina MANAGER SPが挿入するセパレータページに対しては，FCBイメージの180°回転指定は常に無効になります。

同じFCBイメージを使用しても，印刷データや書式の印刷される方向が，センタプリンタとオープンプリンタで異なる場合があります。また，オープンプリンタの機種によっても異なる場合があります。このため，プリンタに応じてこの設定をしたあと，正しく印刷されるように調整する必要があります。

同一のプリンタであっても，印刷データや書式の印刷される方向が，使用する変換種別によって異なる場合があります。このため，変換種別ごとにこの設定をしたあと，正しく印刷されるように調整する必要があります。

PDF変換の場合は，指定できません。

［縮小設定］

カット紙プリンタに出力する場合の縮小印刷に関する設定をします。なお，連続紙プリンタに出力する場合は設定しないでください。

［連続紙用FCBイメージ（8.5または11インチ）をカット紙出力に使用する］

用紙長が8.5インチまたは11インチのホスト用互換形式の連続紙用FCBイメージを用いてカット紙に出力する場合に指定します。

［縮小情報を直接指定する］チェックボックスと同時に指定できません。

用紙長が8.5インチの場合

縮小率100%（縮小なし）でカット紙（A4用紙，ランドスケープ，とじ代位置上側※，回転なし）に出力します。

用紙長が11インチの場合

縮小率70%または75%でカット紙（A4用紙，ランドスケープ，とじ代位置上側※，回転なし）に出力します。

注※

［印刷面設定］の［とじ代］に［FCBイメージに従う］を指定した場合の動作です。［FCBイメージに従う］以外を指定した場合，指定されたとじ代位置で出力します。

デフォルト値

　チェックなし

なお，カット紙（A4用紙）に出力するためには，縮小前の印刷データが次の表に示す有効印字領域幅の内側に収まるようにしてください。

表7‒24　各用紙長・縮小率での有効印字領域幅

用紙長

縮小率

有効印字領域幅（縮小前の値）

ドット（240dpi）

インチ

mm

8.5インチ

100％（縮小なし）

2,640

11

約279

11インチ

70％

3,529

約14.7

約373

11インチ

75％

3,361

約14

約355

［連続紙用FCBイメージ（11インチ）の縮小率］

用紙長が11インチのホスト用互換形式の連続紙用FCBイメージを用いる場合の縮小率を設定します。

［70%］

A4用紙に縮小率70%で出力します。

［75%］

A4用紙に縮小率75%で出力します。

デフォルト値

　70%

なお，［印刷面設定］の［片面／両面］と［縮小設定］の［連続紙用FCBイメージ（8.5または11インチ）をカット紙出力に使用する］を組み合わせた場合の動作は，使用するFCBイメージの種類によってそれぞれ異なります。FCBイメージの種類ごとの動作を次の表に示します。

表7‒25　ホスト用互換形式のカット紙用FCBイメージ，用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBイメージ（定型用紙サイズおよび任意用紙サイズ）の場合

設定内容

連続紙用FCBイメージ（8.5または11インチ）をカット紙出力に使用する

指定なし

指定あり

片面／両面

FCBイメージに従う

FCBイメージの指定に従い出力

FCBイメージの指定に従い出力

常に片面印刷

片面指定で，そのほかの用紙情報はFCBイメージの指定に従い出力

片面指定で，そのほかの用紙情報はFCBイメージの指定に従い出力

常に両面印刷

両面指定で，そのほかの用紙情報はFCBイメージの指定に従い出力

両面指定で，そのほかの用紙情報はFCBイメージの指定に従い出力

表7‒26　ホスト用互換形式の連続紙用FCBイメージ（用紙長8.5または11インチ）の場合

設定内容

連続紙用FCBイメージ（8.5または11インチ）をカット紙出力に使用する

指定なし

指定あり

片面／両面

FCBイメージに従う

FCBイメージの指定に従い出力

片面指定で，A4用紙（ランドスケープ，回転なし）に出力

常に片面印刷

×（6008）

片面指定で，A4用紙（ランドスケープ，回転なし）に出力

常に両面印刷

×（6008）

両面指定（とじ代位置上※）で，A4用紙（ランドスケープ，回転なし）に出力

（凡例）

×：エラーになります（括弧内は詳細コードの下4けた）。

注※

［印刷面設定］の［とじ代］に［FCBイメージに従う］を指定した場合の動作です。［FCBイメージに従う］以外を指定した場合，指定されたとじ代位置で出力します。

表7‒27　ホスト用互換形式の連続紙用FCBイメージ（用紙長8.5または11インチ以外）の場合

設定内容

連続紙用FCBイメージ（8.5または11インチ）をカット紙出力に使用する

指定なし

指定あり

片面／両面

FCBイメージに従う

FCBイメージの指定に従い出力

×（6006）

常に片面印刷

×（6008）

×（6006）

常に両面印刷

×（6008）

×（6006）

（凡例）

×：エラーになります（括弧内は詳細コードの下4けた）。

［縮小情報を直接指定する］

縮小情報を直接指定して印刷する場合に指定します。

［連続紙用FCBイメージ（8.5または11インチ）をカット紙出力に使用する］チェックボックスと同時に指定できません。

［縮小情報］

縮小情報を設定します。なお，縮小率適用後の印刷データが指定された用紙サイズの有効印字領域の内側に収まるように，縮小率を設定してください。

［縮小率］

横/縦の縮小率を指定します。指定できる値の範囲は10〜100%です。

デフォルト値

　100%

［用紙サイズ］

縮小率適用後に印刷する用紙サイズを指定します。指定できる用紙サイズは，［A3］，［A4］，［A5］，［B4］，［B5］，［レター］の6種類です。

デフォルト値

　A4

［用紙向き］

縮小率適用後に印刷する用紙の向きを指定します。指定できる用紙の向きは，［横］，［縦］の2種類です。

デフォルト値

　横

［マージン］

縮小率適用後に印刷する用紙のマージン（上，下，左，右）をそれぞれ1/1,440インチ単位で指定します。上マージンと下マージンには，合計値が［用紙サイズ］で選択した用紙の用紙長より小さい値を指定してください。また，左マージンと右マージンには，合計値が［用紙サイズ］で選択した用紙の用紙幅より小さい値を指定してください。

デフォルト値

　上：510，下：282，左：510，右：282

(c)　デフォルト機能キャラクタイメージ指定

デフォルト機能キャラクタイメージのプリフィクスをDFIA（連続紙またはカット紙）またはDFIB（カット紙）で指定します（VOS1およびVOSKの場合はDFIAだけ）。

また，ジョブ属性にデフォルト機能キャラクタイメージ名の指定がない場合に適用させるイメージ名を指定できます。

デフォルト値

デフォルト機能キャラクタイメージID

DFIA

デフォルト機能キャラクタイメージ名

デフォルト値はありません。

(d)　イメージ種別

変換で使用するプリンタ制御イメージのファイル名称形式を指定します。

［オープン］

書式オーバレイイメージは拡張子".FOROP"を参照し，FCBイメージおよびデフォルト機能キャラクタイメージは拡張子なしのファイル名を参照します。

［VOS3］

プリンタ制御イメージ名称そのまま（拡張子なし）のファイル名を参照します（FCBASB61など）。

［VOS1］

イメージ転送の転送ファイル名（プリンタ制御フェーズ名.OBJECT）を参照します（FCBASB61.OBJECTなど）。

［VOSK］

イメージ転送の転送ファイル名（プリンタ制御イメージ名.DATA）を参照します（FCBASB61.DATAなど）。

デフォルト値

オープン

(e)　書式オーバレイイメージ指定

［書式オーバレイイメージ名］

ジョブ属性に書式オーバレイイメージ名の指定がない場合に適用させるイメージ名を指定します。

ページのコピーを指定している場合は，コピー分の全ページに適用されます。

デフォルト値

デフォルト値はありません。

［書式の配置］

書式オーバレイイメージの配置位置について指定します。

［左上揃え］

FCBイメージ（先頭行）の左上に合わせて書式を配置します。

［左下揃え］

FCBイメージ（最終行）の左下に合わせて書式を配置します。

書式記述文のOPTION文のDEPTHオペランドで起点を調整していないタイプ2書式からタイプC書式への移行で，座標原点の違いにより，印刷データと書式にずれが生じる場合に指定してください。詳細については，「付録D.6(2)　タイプ2書式からタイプC書式へ移行する場合」を参照してください。

デフォルト値

左上揃え

(f)　外字フォント指定

［外字フォント名］

ジョブ属性に外字フォント名の指定がない場合に適用させる外字フォント名を指定します。

デフォルト値

デフォルト値はありません。

(g)　ユーザイメージライブラリ

変換で参照するプリンタ制御イメージおよび外字フォントが格納されているフォルダを指定します。

指定がない場合は，「PDE for Openインストールフォルダ¥IMAGE¥」が適用されます。

二つ指定した場合は，まずユーザイメージライブラリ1を参照し，イメージが格納されていなければユーザイメージライブラリ2を参照します。

なお，パス長は200バイト以内で指定し，次の文字は使用しないでください。

','，';'，'*'，'?'，'"'，'<'，'>'，'|'

デフォルト値

デフォルト値はありません。

(2)　変換種別がESC/Pの場合

［制御イメージ設定］タブで設定できる項目を次に示します。

(a)　FCBイメージ指定

FCBイメージに関する設定をします。

FCBID

センタラインプリンタ用のFCBイメージを使用するか，センタ漢字ラインプリンタ用のFCBイメージを使用するかを指定します。

［FCB2］

センタラインプリンタ用のFCBイメージを使用します。

［FCBA］

センタ漢字ラインプリンタ用のFCBイメージを使用します。

デフォルト値

FCB2

行間値

センタラインプリンタ用FCBの行間値の解釈を指定します。

センタラインプリンタの印刷行間隔切替機構があるかどうかに応じて，次のどちらかを指定します。

［6LPI/8LPI］

印刷行間隔切替機構のないプリンタ用に設計したFCBを使用する場合に指定します。

行間値を6LPIまたは8LPIとして解釈します。

［6LPI/10LPI］

印刷行間隔切替機構付きのプリンタ用に設計したFCBを使用する場合に指定します。

行間値を6LPIまたは10LPIとして解釈します。

デフォルト値

6LPI/8LPI

［FCBイメージ名］

印刷ジョブでFCBイメージ名の指定がない場合に適用させるイメージ名を指定します。

この項目の指定を省略した場合は，「SB61」が仮定されます。

デフォルト値

SB61

(b)　デフォルト機能キャラクタイメージ指定

デフォルト機能キャラクタイメージに関する設定をします。

［デフォルト機能キャラクタイメージ名］

印刷ジョブでデフォルト機能キャラクタイメージ名の指定がない場合に適用させるイメージ名を指定します。

デフォルト値

デフォルト値はありません。

(c)　イメージ種別

変換で使用するプリンタ制御イメージのファイル名称形式を指定します。

［VOS3］

プリンタ制御イメージ名称そのまま（拡張子なし）のファイル名を参照します（FCB2SB61など）。

［VOS1］

イメージ転送の転送ファイル名（プリンタ制御フェーズ名.OBJECT）を参照します（FCB2SB61.OBJECTなど）。

［VOSK］

イメージ転送の転送ファイル名（プリンタ制御イメージ名.DATA）を参照します（FCB2SB61.DATAなど）。

デフォルト値

VOS3

(d)　外字フォント指定

［外字フォント名］

ジョブ属性に外字フォント名の指定がない場合に適用させる外字フォント名を指定します。

デフォルト値

デフォルト値はありません。

(e)　ユーザイメージライブラリ

変換で参照するプリンタ制御イメージおよび外字フォントが格納されているフォルダを指定します。

指定がない場合は，「PDE for Openインストールフォルダ¥IMAGE¥」が適用されます。

二つ指定した場合は，まずユーザイメージライブラリ1を参照し，イメージが格納されていなければユーザイメージライブラリ2を参照します。

なお，パス長は200バイト以内で指定し，次の文字は使用しないでください。

','，';'，'*'，'?'，'"'，'<'，'>'，'|'

デフォルト値

デフォルト値はありません。

7.2.8　セパレータやページ連番の挿入を設定する（挿入設定）

［挿入設定］タブでは，印刷ジョブを出力する前に色紙などセパレータを挿入するとき（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）や，各ページにページ連番を挿入するときに設定します。

＜GDI，PostScriptの挿入設定の場合＞

＜PDFの挿入設定の場合＞

＜ESC/Pの挿入設定の場合＞

［挿入設定］タブで設定できる項目を次に示します。

(1)　前置ジョブセパレータ／後置ジョブセパレータ（変換種別がGDI，PostScriptの場合）

バッチジョブ実行システム連携時に前置ジョブセパレータ，後置ジョブセパレータを挿入するかどうかを指定します。ジョブセパレータ機能は，バッチジョブ実行システムから転送された帳票データの場合にだけ有効です。

［挿入しない］

前置ジョブセパレータまたは後置ジョブセパレータを挿入しません。

［挿入する］

前置ジョブセパレータまたは後置ジョブセパレータを挿入します。

前置ジョブセパレータページは同一ジョブ内の最初のSYSOUTの先頭ページ，後置ジョブセパレータは同一ジョブ内の最後のSYSOUTの最終ページに挿入します。

［詳細設定］ボタン

［挿入する］を選択した場合で，ジョブセパレータページの制御イメージや出力項目を指定するときにクリックします。クリックすると詳細設定画面が表示されます。詳細は，「7.2.8(3)　セパレータの詳細設定画面（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）」を参照してください。

デフォルト値

前置ジョブセパレータ

挿入しない

後置ジョブセパレータ

挿入しない

重要

前置ジョブセパレータページは，ジョブ内の先頭のSYSOUTの印刷ジョブに出力されます。また，後置ジョブセパレータページは，ジョブ内の最後のSYSOUTの印刷ジョブに出力されます。当該のSYSOUTで変換エラーが発生した場合，ジョブセパレータは正常に出力されません。

単一ジョブ内でSYSOUTごとに異なる環境設定を適用する場合，前置ジョブセパレータは，ジョブ内の最初のSYSOUTに適用される環境設定が適用されます。同様に，後置ジョブセパレータは，ジョブ内の最後のSYSOUTに適用される環境設定が適用されます。

分割を行う場合，前置ジョブセパレータはジョブ内先頭SYSOUTの最初の配布先の先頭ページに，後置ジョブセパレータはジョブ内最終SYSOUTの最後の配布先の最終ページに挿入されます。

変換エラー発生時に「PDE for Openインストールフォルダ¥ERROROUT¥」内に移動されたSYSOUT管理ファイルを利用してジョブの再実行を行う場合，ジョブ内の先頭のSYSOUTがすでに正常に変換されている場合は，前置ジョブセパレータは挿入されません。同様に，ジョブ内の最後のSYSOUTがすでに正常に変換されている場合，後置ジョブセパレータは挿入されません。

(2)　前置SYSOUTセパレータ，後置SYSOUTセパレータ（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

前置SYSOUTセパレータ，後置SYSOUTセパレータを挿入するかどうかを指定します。

［挿入しない］

前置SYSOUTセパレータまたは後置SYSOUTセパレータを挿入しません。

［挿入する］

前置SYSOUTセパレータまたは後置SYSOUTセパレータを挿入します。

部数複写回数指定がある場合，各部に前置SYSOUTセパレータ，後置SYSOUTセパレータが挿入されます。

分割を行う場合，各配布先に前置SYSOUTセパレータ，後置SYSOUTセパレータが挿入されます。

［詳細設定］ボタン

［挿入する］を選択した場合，SYSOUTセパレータページの制御イメージや出力項目を指定するときにクリックします。クリックすると詳細設定画面が表示されます。詳細は，「7.2.8(3)　セパレータの詳細設定画面（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）」を参照してください。

デフォルト値

前置SYSOUTセパレータ

挿入しない

後置SYSOUTセパレータ

挿入しない

(3)　セパレータの詳細設定画面（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

セパレータの詳細設定画面を次に示します。なお，画面のタイトルは設定を行うセパレータの種類に応じて，それぞれ以下のように表示されます。

前置ジョブセパレータの詳細設定の場合は「前置ジョブセパレータ設定」

後置ジョブセパレータの詳細設定の場合は「後置ジョブセパレータ設定」

前置SYSOUTセパレータの詳細設定の場合は「前置SYSOUTセパレータ設定」

後置SYSOUTセパレータの詳細設定の場合は「後置SYSOUTセパレータ設定」

また，画面中の［出力面］は，後置ジョブセパレータ設定および後置SYSOUTセパレータ設定の場合にだけ表示されます。

＜変換種別がGDIの場合＞

＜変換種別がPostScriptの場合＞

＜変換種別がPDFの場合＞

(a)　ホッパ（変換種別がGDI，PostScriptの場合）

セパレータ用紙を給紙するトレイを指定します。

変換種別がGDIの場合

［指定なし］

プリンタドライバに依存します。

［ホッパ1］

［ホッパ2］

［ホッパ3］

［ホッパ4］

［出力先設定］タブで対応づけたプリンタのトレイから用紙を給紙します。

変換種別がPostScriptの場合

［ホッパ1］チェックボックス

［ホッパ2］チェックボックス

［ホッパ3］チェックボックス

［ホッパ4］チェックボックス

［出力先設定］タブで対応づけたプリンタのトレイから用紙を給紙します。

［出力先設定］タブの［トレイ制御コマンド］が［専用コマンド］以外の場合，ホッパを複数選択できません。

(b)　出力面

セパレータを用紙の表面から出力するか裏面から出力するかを指定します。セパレータページに両面印刷用FCBが適用されている場合だけ有効になります。

［表面］

セパレータを用紙の表面から出力します。

［裏面］

セパレータを用紙の裏面から出力します。

デフォルト値

表面

(c)　制御イメージ

［FCBイメージ指定］

セパレータページに適用するFCBイメージを指定します。

［任意指定］

任意のFCBイメージ名を［FCBイメージ名］テキストボックスに指定します。［FCBイメージ名］テキストボックスには，ID（プリフィクス）を除く下4文字を指定してください。

FCBのプリフィクスは［制御イメージ設定］タブの指定に従います。

FCBイメージ名を指定しない場合，前置ジョブセパレータはジョブ内の最初のSYSOUTの先頭ページと同じFCBイメージ，後置ジョブセパレータはジョブ内の最後のSYSOUTの最終ページと同じFCBイメージ，前置SYSOUTセパレータは当該SYSOUTの先頭ページと同じFCBイメージ，後置SYSOUTセパレータは当該SYSOUTの最終ページと同じFCBイメージがそれぞれ適用されます。

［ジョブの設定に従う］

印刷ジョブ実行時に指定したFCBイメージが適用されます。

デフォルト値

任意指定

［デフォルト機能キャラクタイメージ指定］

セパレータページに適用するデフォルト機能キャラクタイメージを指定します。

［任意指定］

任意のデフォルト機能キャラクタイメージ名を［デフォルト機能キャラクタイメージ］テキストボックスに指定します。［デフォルト機能キャラクタイメージ］テキストボックスには，ID（プリフィクス）を除く下4文字を指定してください。

デフォルト機能キャラクタイメージのプリフィクスは［制御イメージ設定］タブの指定に従います。

デフォルト機能キャラクタイメージ名を指定しない場合，セパレータページにデフォルト機能キャラクタイメージは適用されません。

［ジョブの設定に従う］

印刷ジョブ実行時に指定したデフォルト機能キャラクタイメージが適用されます。

デフォルト値

任意指定

［書式オーバレイイメージ指定］

セパレータページに適用する書式オーバレイイメージを指定します。

［任意指定］

任意の書式オーバレイイメージ名を［書式オーバレイイメージ名］テキストボックスに指定します。［書式オーバレイイメージ名］テキストボックスには，ID（プリフィクス）を除く下4文字を入力してください。

書式オーバレイイメージ名を指定しない場合，セパレータページに書式オーバレイイメージは適用されません。

［ジョブの設定に従う］

印刷ジョブ実行時に指定した書式オーバレイイメージが適用されます。

デフォルト値

任意指定

［CHARSイメージ指定］

セパレータページに適用するCHARSイメージを指定します。セパレータページの1バイト文字に適用される書体を次に示します。

表7‒28　セパレータ出力項目の1バイト文字に適用される書体

ジョブ実行時の指定

CHARS指定の有効/無効※1

CHARSイメージ指定※2

プリンタモードおよび順序番号の有無

CHARSイメージ名

任意指定

ジョブの設定に従う

指定なし※3

指定あり

Kモードおよび順序番号なし

指定あり

ジョブの設定に従う※3

1書

CHARS

CHARSまたは順序0※4

指定なし

1書

指定あり

常に無効とする

1書

指定なし

指定あり

常に有効とする

CHARSまたは順序0※4

指定なし

順序0

ANモードまたは順序番号あり

CHARSまたは順序0※4

（凡例）

順序0：順序番号0。

1書：書体番号0〜15の1バイト書体。

CHARS：CHARSイメージ。

注※1

［印刷ジョブ設定］タブで設定します。

注※2

［挿入設定］タブで設定します。

注※3

デフォルト値です。

注※4

詳細については，「表7-14　適用される1バイト文字の書体の設定個所（GDI，PostScriptまたはPDF）」を参照してください。

［任意指定］

［書体設定］タブの［文字順序番号・CHARSイメージ］に登録されている任意のCHARSイメージ名を［CHARSイメージ名］テキストボックスに指定します。CHARSイメージ名を指定しない場合，セパレータページにCHARSイメージは適用されません。1バイト文字の書体は，［書体設定］タブの［書体番号］画面の［1バイト書体］の指定が適用されます。

［ジョブの設定に従う］

印刷ジョブ実行時に指定したCHARSイメージが適用されます。ただし，次のどちらかの場合，1バイト文字の書体は，［書体設定］タブの［書体番号］画面の［1バイト書体］の指定が適用されます。

・Kモードおよび順序番号なしで，［印刷ジョブ設定］タブの［CHARS指定の有効／無効］が［常に無効とする］の場合。

・Kモードおよび順序番号なしで，［印刷ジョブ設定］タブの［CHARS指定の有効／無効］が［ジョブの設定に従う］で，ジョブ実行時にCHARSイメージを指定していない場合。

デフォルト値

任意指定

［外字フォント指定］

セパレータページに適用する外字フォントを指定します。

［任意指定］

任意の外字フォント名を［外字フォント名］テキストボックスに指定します。外字フォント名を指定しない場合は，システム標準の外字フォント（EUDC.tte）を使用して出力します。

［ジョブの設定に従う］

印刷ジョブ実行時に指定した外字フォントが適用されます。

デフォルト値

任意指定

(d)　出力項目

セパレータページに出力する文字を指定します。

［追加］ボタン

出力項目を新たに追加する場合にクリックします。クリックすると，［セパレータ出力項目］画面が表示されます。［セパレータ出力項目］画面の詳細については，「7.2.8(3)(e)　［セパレータ出力項目］画面」を参照してください。なお，出力項目は15個まで登録できます。

［変更］ボタン

出力項目の設定内容を変更する場合に，出力項目を選択してからクリックします。クリックすると，［セパレータ出力項目］画面が表示されます。［セパレータ出力項目］画面の詳細については，「7.2.8(3)(e)　［セパレータ出力項目］画面」を参照してください。

［削除］ボタン

選択した出力項目の設定情報を一覧から削除します。

(e)　［セパレータ出力項目］画面

［セパレータ出力項目］画面を次に示します。

［出力項目］プルダウンリスト

セパレータページに出力する文字を指定します。指定できる項目を次に示します。

FCBイメージ名（SYSOUTセパレータの場合だけ）

ジョブコメント（SYSOUTセパレータの場合だけ）

ジョブ通し番号

ジョブ名

ファイル識別名（SYSOUTセパレータの場合だけ）

ファイル通し番号（SYSOUTセパレータの場合だけ）

ホストID

ユーザ名

仕分けコード

出力クラス

出力先コード（SYSOUTセパレータの場合だけ）

パーツ識別文字列（分割する場合だけ有効）（SYSOUTセパレータの場合だけ）

変換時刻（HH:mm:ss）

変換日付（yyyy/MM/dd）

用紙形式コード（SYSOUTセパレータの場合だけ）

［ジョブコメント使用範囲］

セパレータページに出力するジョブコメントの範囲を指定します。

［出力項目］プルダウンリストに「ジョブコメント」が選択された場合だけ指定できます。

［開始位置］

使用するジョブコメントの開始位置を指定します。

［桁数］

使用するジョブコメントのけた数を指定します。

デフォルト値

［開始位置］

　1

［桁数］

　1

［出力位置］

出力項目を出力する位置を指定します。

［行位置］

出力項目を出力する行を1〜128で指定します。

［桁位置］

出力項目を出力するけたを1〜256で指定します。

デフォルト値

［行位置］

　1

［桁位置］

　1

［文字属性］

出力項目の書体番号と文字サイズを指定します。

［書体番号］

出力項目の書体番号を指定します。「指定なし」を選択した場合，デフォルト機能キャラクタで指定された書体番号が有効になります。1バイト文字に対しては，次のどちらかの場合に有効になります。

［CHARSイメージ指定］で［任意指定］を指定して，CHARSイメージ名を指定していない場合。

［CHARSイメージ指定］で［ジョブの設定に従う］を指定して，Kモードおよび順序番号なしで，次のどちらかの場合。

　・［印刷ジョブ設定］タブの［CHARS指定の有効／無効］が［常に無効とする］の場合。

　・［印刷ジョブ設定］タブの［CHARS指定の有効／無効］が［ジョブの設定に従う］で，ジョブ実行時にCHARSイメージを指定していない場合。

［文字サイズ］

出力項目の文字サイズを指定します。「指定なし」を選択した場合，デフォルト機能キャラクタで指定された文字サイズが有効となります。なお，実際の文字サイズは［印刷データ設定］タブの［機能キャラクタカスタマイズ］の指定値になります。1バイト文字に対しては，文字ピッチが半角の場合に有効になります。

デフォルト値

［書体番号］

　指定なし

［文字サイズ］

　指定なし

(4)　ページ連番

ページ連番を挿入するかどうかを指定します。ページ連番とは，ページ順序の確認や，不正持ち出しなどによるページの抜けの確認を目的として挿入される，連続した番号のことです。ユーザデータの一部として使用することは目的としていません。

ページ連番を挿入する場合は，環境設定ごとに，基点位置からの出力位置と出力形式を指定します。基点位置は，変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合は有効印字領域の左上，左下，右上，または右下，変換種別がESC/Pの場合は有効印字領域の左上または左下となります。各ページに，基点位置から同じ位置に対して，同じ形式でページ連番が出力されます。

図7‒5　ページ連番の挿入

ページの途中で基点位置からの出力位置および出力形式は変更できません。SETPRTテキストレコードによってページ途中でFCBを切り替えている場合は，ページ連番が用紙からはみ出すことがあります。また，変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合に，ページ途中で書式を切り替えているときは，ページ連番が書式と重なることがあります。ページ連番の出力位置に問題がないかを事前に確認してください。

図7‒6　FCBおよび書式（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDF の場合）の切り替えによって出力位置が不正になる事例

また，複数の帳票を一つの環境設定情報で処理する場合も，それぞれの帳票に対してページ連番の出力位置に問題がないかを事前に確認し，必要に応じて環境設定情報を分けて定義してください。

図7‒7　複数の帳票を一つの環境設定情報で処理した場合に出力位置が不正になる事例

ページ連番は，印刷データファイル（SYSOUTファイル）単位にカウントされます。ジョブやジョブステップ単位ではカウントされません。

変換種別がGDIまたはPostScriptの場合の両面印刷時は，ページ両面に出力されます（表面と裏面がカウントされます）。

ページ複写によって複写されたページは，複写元と複写先で同じページ連番で出力されます（複写ページはカウントされません）。

変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合のSYSOUTセパレータページに対しては，出力するかどうかを選択できます。出力する場合は，SYSOUTセパレータページもカウントされます。SYSOUTセパレータに両面FCBを適用している場合は，通常ページと同様に，ページ両面に出力されます。なお，Prinfina MANAGER SPが挿入するSYSOUTセパレータページに対しては出力できません。

帳票中にセパレータページや複写ページが含まれる場合，出力されるページ連番と，PDE for Openの稼動ログやプリンタの印刷キューなどに表示されるページ数（ページ番号）が，ページカウント仕様の違いによって一致しなくなる場合があります。ページのカウント仕様を次に示します。

表7‒29　ページのカウント仕様

カウント仕様

通常のページ

ジョブセパレータページ※1

SYSOUTセパレータページ※1

ページ複写によって複写されたページ

ページ連番

○※2

×

△※2※3

×

保守情報（Windowsアプリケーションイベント，稼動ログ）に出力されるページ数（ページ番号）

○※2

○※2※4

○※2

○

プリンタの印刷キューに表示されるページ数

○※2

○※2※4

○※2

○

PDFファイルのページ数

○※2

○※2※4

○※2

○

GDIファイル出力時にファイル名に付加されるページ番号

○※2

○※2※4

○※2

○

Prinfina MANAGER SPで表示されるページ数（ページ分割時のページ数）

○※2

−

−

○

（凡例）

○：カウントされます。

×：カウントされません。

△：設定によって，カウントするかどうかを選択できます。

−：該当しません。

注※1

ジョブセパレータページは変換種別がGDIまたはPostScriptの場合にだけ挿入できます。また，SYSOUTセパレータページは変換種別がGDI，PostScript，またはPDFの場合にだけ挿入できます。

注※2

変換種別がGDIまたはPostScriptの場合の両面印刷時は，表面と裏面のそれぞれがカウントされます。また，面スキップによる白紙ページもカウントされます。面スキップによる白紙ページは次の場合に出力されます。

・表面印刷後にSETPRTテキストレコードで表面への面スキップを行った場合

・裏面印刷後にSETPRTテキストレコードで裏面への面スキップを行った場合

・表面印刷後にFCBイメージ，ホッパ指定，スタッカ指定，またはプリンタモードが変更された場合

注※3

変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合，［ページ連番設定］画面の［SYSOUTセパレータにページ連番を出力する］チェックボックスで，カウントするかどうかを選択します。

注※4

前置ジョブセパレータの場合，ジョブ内の最初のSYSOUTにだけカウントされます。また，後置ジョブセパレータの場合，ジョブ内の最後のSYSOUTにだけカウントされます。

表示される項目を次に示します。

［挿入しない］

ページ連番を挿入しません。

［挿入する］

ページ連番を挿入します。

［詳細設定］ボタン

［挿入する］を選択した場合，ページ連番の出力位置や出力形式を指定するときにクリックします。クリックすると［ページ連番設定］画面が表示されます。詳細は，「7.2.8(5)　［ページ連番設定］画面」を参照してください。

デフォルト値

挿入しない

(5)　［ページ連番設定］画面

［ページ連番設定］画面を次に示します。

＜変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合＞

＜変換種別がESC/Pの場合＞

(a)　位置

ページ連番の挿入位置を，基点位置からの相対距離で指定します。基点位置は，変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合は有効印字領域の左上，左下，右上，または右下，変換種別がESC/Pの場合は有効印字領域の左上または左下となります。

なお，変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合は有効印字領域外を指定することもできます。

用紙サイズを超える位置，またはプリンタのハードマージンと重なる位置は指定しないでください。印刷結果は保証できません。PDE for Openでの用紙サイズおよび有効印字領域については「6.1.10　用紙サイズと有効印字領域の扱い」を参照してください。

基点位置からの相対距離（x位置およびy位置）は，1/1,440インチ単位で指定します。

図7‒8　挿入位置の指定（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

図7‒9　挿入位置の指定（変換種別がESC/Pの場合）

ページ途中でFCBを変更したことで有効印字領域が変更になった場合は，変更後の有効印字領域に従って出力されます。

図7‒10　FCB変更後のページ連番の出力位置（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

図7‒11　FCB変更後のページ連番の出力位置（変換種別がESC/Pの場合）

［基点位置］

基点位置を指定します。

［有効印字領域の左上］

［有効印字領域の左下］

［有効印字領域の右上］

［有効印字領域の右下］

変換種別がESC/Pの場合は［有効印字領域の右上］および［有効印字領域の右下］は指定できません。

デフォルト値

有効印字領域の左上

［x位置］

変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合，基点位置から右方向への距離を-23,796〜23,796の範囲（1/1,440インチ単位）で指定します。変換種別がESC/Pの場合，基点位置から右方向への距離を0〜19,584の範囲（1/1,440インチ単位）で指定します。

デフォルト値

0

［y位置］

基点位置から下方向への距離を-23,796〜23,796の範囲（1/1,440インチ単位）で指定します。

デフォルト値

0

(b)　形式

ページ連番の出力形式を指定します。

［書体番号］

書体番号（0〜15）を指定します。

デフォルト値

書体番号1

［文字サイズ］（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

文字サイズ（7，9ポイント）を指定します。機能キャラクタのコード（1A 46 80〜1A 46 FF）からも指定できます。なお，実際の文字サイズは［印刷データ設定］タブの［機能キャラクタカスタマイズ］の指定値になります。1バイト文字に対しては，文字ピッチが半角の場合に有効になります。

デフォルト値

9

［文字の配置］

横配置または縦配置を指定します。

デフォルト値

横配置

［桁数］

出力するけた数（1〜10）を指定します。

ページ連番がここで指定したけた数を超える場合は，上位けたを切り捨てて，指定されたけた数だけを出力します。このとき，Windowsアプリケーションイベントおよび稼動ログには警告を示すメッセージが出力されます。

デフォルト値

6

［桁揃え］

けた揃えを指定します。［ゼロ埋め］が指定されている場合は無効になります。

［左/上揃え］

［文字の配置］が［横配置］の場合は左揃え，［縦配置］の場合は上揃えで出力します。

［右/下揃え］

［文字の配置］が［横配置］の場合は右揃え，［縦配置］の場合は下揃えで出力します。

デフォルト値

左/上揃え

［ゼロ埋め］

ページ連番が出力するけた数に満たない場合，ゼロで補います。

デフォルト値

チェックなし

(c)　開始番号

ページ連番の開始番号を0〜1,000,000,000の範囲で指定します。

デフォルト値

1

(d)　分割単位にページ連番をリセットする（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

配布先分割機能やPrinfina MANAGER SPで分割して出力する場合に，分割単位にページ連番を［開始番号］の値に戻すかどうかを指定します。

デフォルト値

チェックなし

(e)　SYSOUTセパレータにページ連番を出力する（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

SYSOUTセパレータページに対して，ページ連番を出力するかどうかを指定します。Prinfina MANAGER SPが挿入するSYSOUTセパレータページに対しては出力できません。

デフォルト値

チェックあり

(6)　裏面書式

両面印刷時に，裏面書式を挿入する場合に設定します。裏面書式を設定すると，帳票はすべて表面に印刷され，裏面には書式だけが印刷されます。

図7‒12　裏面書式の挿入

帳票に設定されている書式ごとに，挿入する裏面書式を変更することもできます。

図7‒13　書式ごとの裏面書式の挿入

裏面書式の挿入は，両面指定のFCBイメージを適用するか，［制御イメージ設定］タブの［FCBイメージ詳細設定］画面で［常に両面印刷］を設定しておく必要があります。また，変換種別がPDFの場合は，［FCBイメージの両面指定を有効にする］チェックボックスを設定しておく必要があります。詳細については，「7.2.7(1)(b)　［FCB イメージ詳細設定］画面」，または「7.2.14(4)　［PDF出力詳細設定］画面」を参照してください。

表示される項目を次に示します。

［挿入しない］

裏面書式を挿入しません。

［挿入する］

裏面書式を挿入します。

［詳細設定］ボタン

［挿入する］を選択した場合，裏面書式の対象書式名や裏面書式オーバレイイメージ名を指定するときにクリックします。クリックすると［裏面書式設定］画面が表示されます。詳細は，「7.2.8(6)(a)　［裏面書式設定］画面」を参照してください。

デフォルト値

挿入しない

重要

片面印刷の場合，裏面書式の設定は無視されます。

裏面書式を設定した場合，SETPRTレコードの面スキップの指定は無視されます。

セパレータページには，裏面書式は挿入されません。

裏面書式の設定で挿入された裏面ページには，ページ連番のページ番号は挿入されません。また，ページカウントの対象にもなりません。

(a)　［裏面書式設定］画面

［裏面書式設定］画面を次に示します。

図7‒14　［裏面書式設定］画面

［追加］ボタン

裏面書式を挿入する対象書式名を追加する場合にクリックします。クリックすると，［裏面書式詳細設定］画面が表示されます。詳細は，「7.2.8(6)(b)　［裏面書式詳細設定］画面」を参照してください。

対象書式名に*（ワイルドカード）を指定すると，表面の書式の指定の有無に関わらず，すべての裏面に書式が適用されます。また，*を指定した場合に挿入できる対象書式名は，1個までとなります。*を指定しない場合は，1024個まで指定できます。

［変更］ボタン

選択した対象書式名，および裏面書式名の設定内容を変更する場合にクリックします。対象条件で対象書式名および裏面書式名を選択し，［変更］ボタンをクリックすると，［裏面書式詳細設定］画面が表示されます。詳細は，「7.2.8(6)(b)　［裏面書式詳細設定］画面」を参照してください。

［削除］ボタン

対象条件で対象書式名および裏面書式名を選択し，［削除］ボタンをクリックすると設定内容が削除されます。

(b)　［裏面書式詳細設定］画面

［裏面書式詳細設定］画面を次に示します。

図7‒15　［裏面書式詳細設定］画面

［対象書式名］

裏面書式を挿入する対象書式名を，IDを除く下４文字で指定します。

なお，*（ワイルドカード）の前後に文字列を入力することはできません。

デフォルト値

*

［裏面書式オーバレイイメージ指定］

［裏面書式オーバレイイメージ名］

裏面に印刷する書式オーバレイイメージ名を，IDを除く下４文字で指定します。

デフォルト値

デフォルト値はありません。

［裏面書式詳細設定］画面で指定できる形式を，次に示します。

表7‒30　［裏面書式詳細設定］画面の指定形式

入力可能な文字

入力可能な文字長

英数字（'A'〜'Z'，'0'〜'9'），'#'，'@'，'_'，'*'

1〜4

注

入力可能な文字のうち，*を指定できるのは［対象書式名］の場合だけです。

(7)　背景画像

背景画像を挿入する場合に設定します。背景画像を挿入すると，指定した画像を行データや書式の背景に設定できます。

背景画像に使用する画像データファイルは，PDEの制御イメージの格納先フォルダに格納しておく必要があります。デフォルトでは「PDE for Openインストールフォルダ¥IMAGE¥」となります。

背景画像は，書式単位に変更できます。セパレータに指定された書式も変更の対象となります。背景画像は出力座標，出力サイズ，回転，および二値画像を使用した場合は色の調整ができます。

なお，背景画像の調整は，回転，クリッピング，出力画像設定，出力画像サイズの順番で実行されます。

図7‒16　背景画像

背景画像に使用できる画像データファイルの形式を，次の表に示します。

表7‒31　背景画像に使用できる画像データファイルの形式

項目

画像データの形式

画像データファイルの種類※1

TIFF※2（拡張子tif），ビットマップ（拡張子bmp）

画像データファイルの色形式

モノクロ，グレースケール，パレットカラー，フルカラー

画像データファイルの幅・高さ

16383ドットまで※3※4（600dpi換算で約27.3センチ）

注※1

拡張子の大文字・小文字は区別されません。拡張子だけが異なる同名の画像ファイルが格納されていた場合は，拡張子がTIFのファイルが優先されます。

注※2

マルチページ形式のTIFFには対応していません。

注※3

大きな画像データファイルを指定すると，PDL変換時間・PDLデータサイズが増大します。また，プリンタ出力時にプリンタでエラーが発生する場合があります。

注※4

変換種別がGDIの場合，大きな画像データファイルを指定すると，プリンタ出力時にエラーが発生する可能性が高いため，背景画像に大きな画像データファイルを指定することは推奨しません。

表示される項目を次に示します。

［挿入しない］

背景画像を挿入しません。

［挿入する］

背景画像を挿入します。

［詳細設定］ボタン

［挿入する］を選択した場合，背景画像の入力画像設定を指定するときにクリックします。クリックすると［背景画像詳細設定］画面が表示されます。詳細は，「7.2.8(8)　［背景画像詳細設定］画面」を参照してください。

デフォルト値

挿入しない

重要

両面印刷時は，次に示すページへは背景画像は挿入されません。

SETPRTレコードの面スキップによる空白ページ

前置ジョブセパレータおよび前置SYSOUTセパレータの裏面ページ

後置ジョブセパレータおよび後置SYSOUTセパレータの出力面（表面または裏面）の反対側のページ

(8)　［背景画像詳細設定］画面

［背景画像詳細設定］画面を次に示します。

図7‒17　［背景画像詳細設定］画面

(a)　入力画像設定

［背景画像名］

背景画像に適用するファイル名を指定します。

［書式名に従う］

「書式名.拡張子」の形式で，画像ファイルが適用されます。書式名の指定がない場合，背景画像には挿入されません。

［書式オーバレイロードエラーを抑止する］（チェックボックス）

ジョブ属性で指定した書式オーバレイイメージが存在しないときに発生するロードエラーを抑止したい場合に指定します。書式オーバレイイメージを用意しないで背景画像だけを印字したい場合，この指定をしてください。

なお，この指定で抑止できるのは，書式オーバレイイメージが存在しない場合に発生するロードエラー（詳細コード（下４けた）が6301）だけです。また，誤って書式オーバレイモジュールを格納し忘れた場合にもエラーを検知することができなくなりますのでご注意ください。

［用紙形式コードに従う］

「用紙形式コード.拡張子」の形式で，画像ファイルが適用されます。用紙形式コードの指定がない場合，背景画像には挿入されません。

［任意指定］

任意のファイル名を指定します。ファイル名は英数字（A〜Z，0〜9），#，@，¥で，4文字以内で指定します。

「ファイル名.拡張子」の形式で，画像ファイルが適用されます。

任意指定の場合，両面印刷時に対象外となるページを除き，すべてのページが背景画像の挿入対象となります。

デフォルト値

書式名に従う

［画像回転］

画像の中心を基準に，時計回りの回転角度を指定します。

［角度］

-180.0°〜180.0°までを指定できます。

デフォルト値

0.0

［画像クリッピング(pixel)］

背景画像をクリッピングする領域を，ピクセル単位で指定します。

［上］

［下］

［左］

［右］

0〜16383の範囲で指定します。0を指定した場合，クリッピングはしません。

デフォルト値

0

(b)　出力画像設定

［出力位置（1/1440インチ）］

FCBで定義される印刷領域の左上端を基準点（0.0）として，背景画像を出力する位置を調整します。

［X座標］

［Y座標］

背景画像を出力する位置を1/1440インチ単位で指定します。

指定できる値の範囲は-23796〜23796です。

デフォルト値

0

［出力画像サイズ（1/1440インチ）］

背景画像の出力サイズを指定します。

［幅］

［高さ］

背景画像を出力するサイズを1/1440インチ単位で指定します。指定できる値の範囲は，0〜32767です。

幅，高さのどちらかに0を指定した場合，元となる画像の縦横比率のまま出力します。幅，高さの両方に0を指定した場合は，画像の解像度（dpi）に従います。

デフォルト値

0

［出力画像色（二値画像使用時）］

出力画像の前景色を指定します。

［パレット番号］

パレット1〜パレット8を指定できます。各パレット番号の色は，［色設定］タブの値に従います。

デフォルト値

パレット8

［背景画像出力調整用ファイルを使用する］（チェックボックス）

背景画像出力調整用ファイルを使用する場合に指定します。

［背景画像出力調整用ファイルを使用する］にチェックすると，背景画像単位（画像名単位）に出力位置や出力画像サイズを指定できるようになります。背景画像出力調整用ファイルの詳細については「7.2.8(9)　背景画像出力調整用ファイル」を参照してください。

なお，背景画像出力調整用ファイルを使用する場合でも［出力画像色（二値画像使用時）］は［背景画像詳細設定］画面上での指定値が適用されます。また，背景画像出力調整用ファイルに指定されていない画像名の背景画像が指定された場合，出力位置および出力画像サイズは［背景画像詳細設定］画面上での指定値が適用されます。

デフォルト値

チェックなし

(9)　背景画像出力調整用ファイル

背景画像出力調整用ファイルでは，背景画像の各画像名に対して，出力位置（X座標），出力位置（Y座標），出力画像サイズ（幅），および出力画像サイズ（高さ）が指定できます。

(a)　背景画像出力調整用ファイルの設定方法

背景画像出力調整用ファイルの設定方法を次に示します。メモ帳などを利用して，次の形式で作成してください。

背景画像出力調整用ファイルの形式

画像名,出力位置(X座標),出力位置(Y座標),出力画像サイズ(幅),出力画像サイズ(高さ)

画像名,出力位置(X座標),出力位置(Y座標),出力画像サイズ(幅),出力画像サイズ(高さ)

　　　　：

（凡例）

斜体の文字列：可変の文字列を示します。

注1　文字コードはシフトJISを使用してください。

注2　空白行やコメント行など，不要な定義はしないでください。

注3　1行の終わりは，必ず改行コード(0D0A)₁₆にしてください。行の終わりが改行コードではない場合，その行は無視されます。

注4　項目中に改行コード(0D0A)₁₆や(0A)₁₆は指定しないでください。

背景画像出力調整用ファイルの設定項目を次に示します。

表7‒32　背景画像出力調整用ファイルの設定項目

項目名

内容

入力規則

画像名

出力調整対象となる画像ファイル名を指定します。実際には「ファイル名.拡張子」の画像ファイルが対象となります。

ファイル名は英数字（A〜Z，0〜9），#，@，_で，4文字以内で指定してください。

出力位置（X座標），

出力位置（Y座標）

FCBで定義される印刷領域の左上端を基準点（0,0）として，背景画像を出力する位置を1/1440インチ単位で指定します。

-23796〜23796の値を指定してください。

出力画像サイズ（幅），

出力画像サイズ（高さ）

背景画像を出力するサイズを1/1440インチ単位で指定します。

幅，高さの両方に0を指定した場合は，画像の解像度（dpi）に従います。また，幅，高さのどちらかに0を指定した場合，元となる画像の縦横比率のまま出力します。

0〜32767の値を指定してください。

注　入力規則に一致しない場合，変換時にエラーとなります。

作成例を次に示します。

OMOT.tifは，出力位置（100，200），サイズ（14400×14400），URA.tifは，出力位置（300，400），サイズ（28800×28800）で出力したい場合

OMOT,100,200,14400,14400
URA,300,400,28800,28800

なお，背景画像出力調整用ファイルに指定されていない画像名の背景画像が指定された場合，［背景画像詳細設定］画面上での指定値が適用されます。

7.2.9　バーコード情報を設定する（バーコード設定）

［バーコード設定］タブでは，出力するバーコードの情報を設定します。

［バーコード設定］タブで設定できる項目を次に示します。

(1)　表示書体／バー幅調整値設定

各バーコード（JAN（標準），JAN（短縮），カスタマバーコード，ITF，NW-7，CODE39，EAN128）の表示書体（文字表示ありの場合にバーコードの下に出力する文字の書体番号）とバー幅調整値をそれぞれ指定します。詳細は「7.2.9(4) ［バーコードオプション］画面」を参照してください。

(2)　出力設定

バーコードの出力方法について指定します。

［解像度］プルダウンリスト

バーコードを出力する際の解像度(dpi)を指定します。

［180］

［240］

［300］

［400］

［480］

［600］

［1200］

出力プリンタの解像度に合わせて設定してください。なお，解像度に600を指定した場合，PDE for Open 02-04以前と同様の結果になります。

デフォルト値

600

(3)　EAN128

EAN128バーコードの情報を設定します。変換種別GDIまたはPostScriptを利用時にPDE - EAN128 Optionをインストールしているときだけ指定できます。

［EAN128パターンファイルを使用する］チェックボックス

EAN128パターンファイルを使用してEAN128バーコードを描画する場合に指定します。

EAN128パターンファイルを使用する場合，バー幅の調整はできません。また，［解像度］の指定は無視されます。詳細は，PDE - High Grade Printer EAN128 Barcode Optionの取扱説明書を参照してください。

EAN128バーコードの詳細は，マニュアル「H-6256-C30/P30ページプリンタ　EAN128バーコード印刷マニュアル」または「付録I.19(2)(f)　EAN128」を参照してください。

デフォルト値

オフ

(4)　［バーコードオプション］画面

［バーコードオプション］画面を次に示します。

図7‒18　［バーコードオプション］画面（EAN128以外の場合）

図7‒19　［バーコードオプション］画面（EAN128の場合）

［書体番号］

各バーコード（JAN(標準)，JAN(短縮)，ITF，NW-7，CODE39，EAN128）が文字表示ありの場合にバーコードの下に出力する文字の書体をそれぞれ指定します。書体番号は［書体設定］タブの1バイト書体に指定した書体番号と対応しています。

バーコードがEAN128の場合は，該当する書体番号の文字ピッチを15CPIに設定してください。また，バーコードがEAN128以外の場合は，半角以外の文字ピッチを設定してください。

なお，文字は，［印刷ジョブ設定］タブの［CHARS指定の有効／無効］で［常に有効とする］を選択している場合でも，1バイト書体の属性に従って出力されます。

デフォルト値

書体番号０

［バー幅調整値］（EAN128以外の場合）

各バーコード（JAN(標準)，JAN(短縮)，カスタマバーコード，ITF，NW-7，CODE39）の黒バー幅の増減量をドット数（［バーコード設定］タブ-［出力設定］-［解像度］で指定した解像度換算）で指定します。指定できる値の範囲は-3〜3です。

負の値を指定すると黒バーを細く，白バーを太く描画します。

正の値を指定すると黒バーを太く，白バーを細く描画します。

なお，-3〜3の任意の値を指定してもバーコード全体の幅は変わりません。また，バー幅が1ドット未満になることはありません。

デフォルト値

0

［バー幅調整値］（EAN128の場合）

EAN128バーコードの黒バー幅の増減量をドット数（［バーコード設定］タブ-［出力設定］-［解像度］で指定した解像度換算）で指定します。指定できる値の範囲は-3〜3です。

負の値を指定すると黒バーを細く，白バーを太く描画します。

正の値を指定すると黒バーを太く，白バーを細く描画します。

スタートキャラクタおよびストップキャラクタと，それ以外の部分に分けて値を指定できます。なお，HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17およびH-6C26プリンタに出力する場合は，「付録G.5　EAN128バーコード印刷について」を参照してください。

［スタート／ストップキャラクタ］

スタートキャラクタおよびストップキャラクタの黒バー幅に対する増減量を指定します。-3〜3の任意の値を指定してもバーコード全体の幅は変わりません。また，バー幅が1ドット未満になることはありません。

デフォルト値

0

［スタート／ストップキャラクタ以外］

スタートおよびストップキャラクタ以外のキャラクタの黒バー幅に対する増減量を指定します。-3〜3の任意の値を指定してもバーコード全体の幅は変わりません。また，バー幅が1ドット未満になることはありません。

デフォルト値

0

EAN128バーコードの構成を次に示します。

図7‒20　EAN128バーコードの構成

EAN128バーコードの最も細いバーの幅は，センタプリンタ（H-6256）では480dpiで3ドット分ですが，PDE for Openでは読み取り精度を考慮し，出力するプリンタに合わせて指定された解像度（［バーコード設定］タブ-［出力設定］-［解像度］の指定値）に応じた大きさとなります（例：600dpiでは4ドット分）。

このため，コンビニエンスストアでの料金代理収納システムで使用されるEAN128バーコード（スタートキャラクタ・ストップキャラクタを含めて26けた）の全体の幅（左右クワイエットゾーンを除く）は，センタプリンタでは480dpiで864ドット（1.8インチ≒45.7mm）ですが，PDE for Openで600dpiを指定して出力した場合は1152ドット（1.92インチ≒48.8mm）と大きくなります。

バーコードの領域には，「付録H.2(6)　EAN128」を参照し，描画に十分な領域を指定するようにしてください。

(5)　［詳細設定］ボタン

バーコードの詳細な設定を行う場合にクリックします。クリックすると［詳細設定］画面が表示されます。

［詳細設定］画面を次に示します。

図7‒21　［詳細設定］画面

［NW-7バーコード生成時の動作］

NW-7バーコード生成時の動作を指定します。

［ホスト互換サイズのバーコードを生成する］チェックボックス

センタ漢字プリンタのNW-7バーコードのサイズは，バーコード印刷領域に合わせて3種類（大／中／小）の中から自動選択されます。一方，PDE for Open標準のNW-7バーコードのサイズは，バーコード印刷領域に合わせて約100段階の中から自動選択されるため，センタ漢字プリンタより大きくなることがあります。

バーコード印刷領域を変更しないでセンタ漢字プリンタと同じサイズのNW-7バーコードを印刷したい場合は，このチェックボックスを指定してください。なお，［バーコード設定］タブ−［出力設定］−［解像度］で480dpi未満の解像度を指定している場合，このチェックボックスは指定できません。

デフォルト値

オフ

(6)　EAN128パターンファイルを使用する（PDE - EAN128 Optionインストール時の場合）

EAN128パターンファイルを使用してEAN128バーコードを描画します。EAN128パターンファイルを使用する場合，バー幅の調整は行えません。詳細については，「PRINT DATA EXCHANGE - High Grade Printer EAN128 Barcode Option取扱説明書」を参照してください。

なお，EAN128バーコードの詳細については，「H-6256-C30/P30 ページプリンタ　EAN128 バーコード印刷マニュアル」または「付録H.2(6)　EAN128」を参照してください。

7.2.10　印刷データの扱いを設定する（印刷データ設定）

［印刷データ設定］タブでは，印刷データの扱いを設定します。

［印刷データ設定］タブで設定できる項目を次に示します。

(1)　機能キャラクタ

ファイル形式1の場合，センタ漢字プリンタで使用していた（0A）₁₆始まりの機能キャラクタは，別のコードに置き換えた上で使用する必要があります。ここでは置き換えたコードを機能キャラクタ（0A）₁₆および（1A）₁₆として扱うための設定を行います。

［0Aとして扱うコード］

機能キャラクタ（0A）₁₆として扱うコードを16進文字で指定します。0A，0C，0Dを除く1F以下のコードを指定してください。0Eを指定することを推奨します。

［1Aとして扱うコード］

機能キャラクタ（1A）₁₆として扱うコードを16進文字で指定します。0A，0C，0Dを除く1F以下のコードを指定してください。1Aを指定することを推奨します。

デフォルト値

［0Aとして扱うコード］

0E

［1Aとして扱うコード］

1A

注　0Aとして扱うコードと1Aとして扱うコードに同じコードは設定できません。なお，機械制御文字を使用する場合は，機械制御文字と値が重複するため01，03，09，0B，11，13，19，1Bは指定しないでください。また，文字順序番号を使用する場合は，文字順序番号と値が重複するため，00，01，02，03は指定しないでください。SETPRTレコード識別子として（00）₁₆を使用する場合は，00は指定しないでください。

対象ファイル形式

［0Aとして扱うコード］および［1Aとして扱うコード］の設定を適用する印刷データのファイル形式を指定します。なお，ファイル形式3の場合は無視されます。

［ファイル形式1にのみ適用する］

印刷データがファイル形式1の場合にのみ適用します。

［ファイル形式1および2に適用する］

印刷データがファイル形式1およびファイル形式2の場合の両方に適用します。ファイル形式1とファイル形式2が混在するシステムの場合，本指定を行うことで，どちらのファイル形式でも［0Aとして扱うコード］および［1Aとして扱うコード］で指定したコードを機能キャラクタの先頭コードとして扱うことができるようになります。

デフォルト値

ファイル形式1にのみ適用する

注　ファイル形式2では，（0A）₁₆および（1A）₁₆は常に機能キャラクタの先頭コードとして扱います。例えば，［0Aとして扱うコード］に（0E）₁₆を指定した上で［ファイル形式1および2に適用する］を選択した場合，ファイル形式1では（0E42）₁₆を2バイトシフト開始コードとして扱いますが，ファイル形式2では（0E42）₁₆および（0A42）₁₆を2バイトシフト開始コードとして扱います。

(2)　2バイトシフト中の半角スペースの扱い（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

2バイトシフト中に指定された半角スペースの扱いを指定します。半角スペースの扱いについては，「付録D.3　半角スペースの扱い」を参照してください。

［半角スペースとして扱う］

半角スペースのまま扱います。半角スペースには，1バイト文字属性が適用されます。

［半角スペース2つを全角スペースとして扱う］

半角スペース二つを全角スペースとして扱います。このとき，全角スペースの文字に置き換えて出力されるのではなく，全角スペースの幅だけ文字間隔を空けて出力されます。また，半角スペースが奇数個の場合，残りの半角スペース幅には，書体番号の1バイト文字属性が適用されます（文字順序番号，CHARSの1バイト文字属性は適用されません）。1バイト文字と2バイト文字とで異なる字間値を設定していた場合や，文字順序番号・CHARSでCPI文字を使用していた場合に，センタ漢字プリンタでの出力と同等の文字間隔で，文字を印字できます。

デフォルト値

半角スペース2つを全角スペースとして扱う

(3)　機能キャラクタカスタマイズ（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

文字サイズ（1A46）₁₆，字間値（1A47）₁₆，拡張字間値（1AA8）₁₆の各機能キャラクタのパラメタをカスタマイズするかどうかを指定します。

［変更しない］

機能キャラクタのパラメタをカスタマイズしません。デフォルトの値が使用されます。

［変更する］

機能キャラクタのパラメタをカスタマイズします。

デフォルト値

変更しない

［詳細設定］

［変更する］を選択した場合に機能キャラクタのパラメタの値を指定します。クリックすると［機能キャラクタ詳細設定］画面が表示されます。

(4)　U+005C（バックスラッシュ）の扱い（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

印刷データがUnicodeの場合のU+005C（バックスラッシュ）の扱いを指定します。また，印刷データがシフトJISで変換種別がPDFまたはPostScript，かつ［フォント設定］タブで［Windowsフォント］を指定した場合の（5C）₁₆の扱いを指定します。

［U+00A5（円記号）に変換する］

印刷データがUnicodeの場合，U+00A5に変換して出力します。

印刷データがシフトJISの場合，PDFまたはPostScriptにU+00A5の文字を埋め込みます。

［変換しない］

印刷データがUnicodeの場合，U+005Cのまま出力します。

印刷データがシフトJISの場合，PDFまたはPostScriptにU+005Cの文字を埋め込みます。

デフォルト値

U+00A5（円記号）に変換する

重要

実際に出力される文字は使用するフォントによって異なります。

欧文フォントの場合，U+005Cはバックスラッシュですが，日本語フォントの場合，U+005Cに円記号が定義されている場合があります。

フォントによっては，U+00A5が定義されていない場合があります。

(5)　任意座標文字レコードでの連続機能キャラクタの扱い（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

任意座標文字レコードでの連続機能キャラクタの扱いを指定します。

［無効とする］

任意座標文字レコードにて連続機能キャラクタを無効にします。PDE for Open 02-10以前と同等の動作になります。

［有効とする］

任意座標文字レコードにて連続機能キャラクタを有効にします。

デフォルト値

無効とする

(6)　けい線文字の扱い（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

けい線文字の扱いを指定します。PDE for Openでけい線文字として扱われる文字コードについては「図D-1　けい線文字として扱う文字コード」を参照してください。

なお，センタ漢字プリンタの出力に合わせる場合は，［行間値に合わせる］を指定してください。

［行間値に合わせない］

けい線文字を行間値に関係なく出力します。

［行間値に合わせる］

けい線文字を行間値に合わせて出力します。また，けい線文字に対する文字サイズ機能キャラクタ，横倍機能キャラクタおよび拡大機能キャラクタは無効になります。

この指定は，文字列レコード中のけい線文字にだけ有効です。任意座標文字レコードや書式中のけい線文字は，常に行間値に関係なく出力されます。

重要

［行間値に合わせる］を指定した場合，けい線文字を行間値に合わせて縦方向に拡大または縮小して出力します。このため，6LPIを超える大きな行間値で出力したときは，拡大率によっては横線が縦線に比べ太く見えることがあります。

けい線文字の字形は，センタ漢字プリンタの出力とは完全には一致しない場合があります。例えば，センタ漢字プリンタのけい線文字では線の太さが3種類ありますが，PDE for Openで扱えるけい線文字の線の太さは2種類しかありません。また，PDE for Openでは，点線はけい線文字として出力できません。

HOPSS3/AS REV/OSEと連携する場合は，［行間値に合わせる］は指定しないでください。

(7)　画像データフォルダ（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

画像データファイルを格納するフォルダを指定します。

なお，デフォルトでは何も入力されていないため，画像データを使用する場合は必ず入力してください。入力されていないと画像データ使用時にエラーになります。

デフォルト値

デフォルト値はありません。

(8)　機能キャラクタカスタマイズの詳細設定（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

［機能キャラクタカスタマイズ］の［詳細設定］ボタンをクリックすると，［機能キャラクタ詳細設定］画面が表示されます。［機能キャラクタ詳細設定］画面では，機能キャラクタのパラメタを設定します。

［機能キャラクタ詳細設定］画面で設定できる項目を次に示します。

［変更］ボタン

選択したパラメタの値を変更します。クリックすると［パラメタ値変更］画面が表示されます。複数のパラメタを選択している場合は，選択したパラメタを同じ値に一括して変更します。ただし，文字サイズ（1A46）₁₆のパラメタ89，字間値（1A47）₁₆のパラメタ80，拡張字間値（1AA8）₁₆のパラメタ80は変更できません。

［連続値］ボタン

1バイト文字，2バイト文字，または両方の連続するパラメタに連続する値を指定します。クリックすると［連続値生成］画面が表示されます。

［リセット］ボタン

選択したパラメタの値をデフォルト値に戻します。デフォルト値については，「付録I.3　文字サイズ指定（1A46xx）₁₆」，「付録I.6　字間値指定（固定ドット）（1A47xx）₁₆」，または「付録I.7　拡張字間値指定（ポイント）（1AA8xx）₁₆」を参照してください。

［全リセット］ボタン

すべてのパラメタの値をデフォルト値に戻します。デフォルト値については，「付録I.3　文字サイズ指定（1A46xx）₁₆」，「付録I.6　字間値指定（固定ドット）（1A47xx）₁₆」，または「付録I.7　拡張字間値指定（ポイント）（1AA8xx）₁₆」を参照してください。

［文字サイズ設定ファイルを使用する］チェックボックス（文字サイズの場合）

文字サイズ設定ファイルを使用する場合に指定します。

［文字サイズ設定ファイルを使用する］にチェックすると，文字サイズや文字ピッチについて柔軟な指定ができるようになります。また，［機能キャラクタ詳細設定］画面上では指定できないパラメタ89への設定ができるようになります。文字サイズ設定ファイルの詳細については「7.2.10(9)　文字サイズ設定ファイル」を参照してください。

なお，文字サイズ設定ファイルを使用する場合，［機能キャラクタ詳細設定］画面上で各パラメタに設定した値はすべて無効になり，文字サイズ設定ファイルで指定した値が適用されます。

(a)　パラメタ値変更

［パラメタ値変更］画面では，［機能キャラクタ詳細設定］画面で選択したパラメタの値を変更します。

［パラメタ値変更］画面で設定できる項目を次に示します。

［1バイト文字］

選択したパラメタの1バイト文字に対する文字サイズ，または字間値をポイント数で指定します。

［2バイト文字］

選択したパラメタの2バイト文字に対する文字サイズ，または字間値をポイント数で指定します。

(b)　連続値生成

［連続値生成］画面では，1バイト文字，2バイト文字，または両方の連続するパラメタに連続する値を指定します。

［連続値生成］画面で設定できる項目を次に示します。

パラメタ

対象となるパラメタの範囲を指定します。文字サイズ（1A46）₁₆のパラメタ89を含む範囲は指定できません。

［1バイト文字］

1バイト文字に対する文字サイズ，または字間値をポイント数で指定します。チェックしない場合，1バイト文字の文字サイズ，または字間値は変更されません。

［2バイト文字］

2バイト文字に対する文字サイズ，または字間値をポイント数で指定します。チェックしない場合，2バイト文字の文字サイズ，または字間値は変更されません。

(9)　文字サイズ設定ファイル

文字サイズ設定ファイルでは，文字サイズ機能キャラクタの各パラメタに対して，文字ピッチ，フォント長，フォント幅，フォントの縦横比の変更有無，横方向調整値，および縦方向調整値が指定できます。

(a)　文字サイズ設定ファイルの設定方法

文字サイズ設定ファイルの設定方法を次に示します。メモ帳などを利用して，次の形式で作成してください。

文字サイズ設定ファイルの形式

文字サイズ設定パラメタ用ヘッダ,文字サイズ設定情報用ヘッダ〔,文字サイズ設定情報用ヘッダ〔,…〕〕

文字サイズ設定パラメタ,文字サイズ設定情報〔,文字サイズ設定情報〔,…〕〕

文字サイズ設定パラメタ,文字サイズ設定情報〔,文字サイズ設定情報〔,…〕〕

文字サイズ設定パラメタ,文字サイズ設定情報〔,文字サイズ設定情報〔,…〕〕

　　：

（凡例）

斜体の文字列：可変の文字列を示します。

〔 〕：省略できます。

…：繰り返し指定できます。

注1　文字コードにはシフトJISを使用してください。

注2　空白行やコメント行など，不要な定義はしないでください。

注3　1行の終わりは必ず改行コード(0D0A)₁₆にしてください。行の終わりが改行コードではない場合，その行は無視されます。

注4　項目中に改行コード(0D0A)₁₆や(0A)₁₆は指定しないでください。

文字サイズ設定ファイルの設定項目の詳細を次に示します。

表7‒33　文字サイズ設定ファイルの設定項目

項目名

内容

入力規則

文字サイズ設定パラメタ用ヘッダ※1

1列目が文字サイズ設定パラメタであることを示すためのヘッダ情報です。

PARAM固定

文字サイズ設定パラメタ※2

カスタマイズを行う文字サイズ機能キャラクタのパラメタ値（3バイト目の値）を指定します。

80〜FFの値を指定してください。

文字サイズ設定情報用ヘッダ※3

同じ列が，1バイト文字または2バイト文字のどの文字サイズ設定情報（文字ピッチ，フォント長，フォント幅，横方向調整値，縦方向調整値）であるかを示すためのヘッダ情報です。

各項目に関する指定可能な値は「表7-34　文字サイズ設定情報用ヘッダおよび文字サイズ設定情報の指定範囲」を参照してください。

文字サイズ設定情報

カスタマイズを行う文字サイズ設定情報（文字ピッチ，フォント長，フォント幅，横方向調整値，縦方向調整値）のそれぞれの設定値です。

各項目に関する指定可能な値は「表7-34　文字サイズ設定情報用ヘッダおよび文字サイズ設定情報の指定範囲」を参照してください。

注※1

不正な文字サイズ設定パラメタ用ヘッダを指定した場合はエラーになります。

注※2

文字サイズ設定パラメタは，昇順に定義してください。なお，次のどれかに該当する場合はエラーになります。

・文字サイズ設定パラメタに同じ値が複数指定されている。

・文字サイズ設定パラメタが昇順に指定されていない。

・文字サイズ設定パラメタに指定範囲外の値が指定されている。

注※3

不正な文字サイズ設定情報用ヘッダを指定した場合や，複数の列で同じ文字サイズ設定情報用ヘッダを指定した場合はエラーになります。

表7‒34　文字サイズ設定情報用ヘッダおよび文字サイズ設定情報の指定範囲

項目名

文字サイズ設定情報用ヘッダ

文字サイズ設定情報の指定範囲

（単位：ポイント）

1バイト文字

2バイト文字

文字ピッチ

PITCH1

PITCH2

0.0〜256.0※1

フォント長

FONTH1

FONTH2

0.1〜256.0

フォント幅

FONTW1

FONTW2

0.0〜256.0※2または-※3

横方向調整値

ADJUSTX1

ADJUSTX2

-256.0〜256.0

縦方向調整値

ADJUSTY1

ADJUSTY2

-256.0〜256.0

注1　指定範囲以外の値を指定した場合はエラーになります。

注2　数値は「小数点なし」または「小数点第1位」までで指定してください。「小数点第2位」以降の値を指定した場合はエラーになります。

注※1

文字ピッチに「0.0」を指定した場合，1バイト文字はフォント長の1/2，2バイト文字はフォント長と同じ値として扱います。

注※2

フォント幅に「0.0」を指定した場合，1バイト文字はフォント長の1/2，2バイト文字はフォント長と同じ値として扱います。

注※3

「-（ハイフン）」は，1バイト文字のフォント幅だけに指定できます。フォント幅に「-（ハイフン）」を指定した場合，フォントの縦横比を変更しないで出力します。このとき，出力する文字の幅は，1バイトフォント長の指定値によって自動的に決定されます。フォントの縦横比の変更有無による動作の違いについては，「7.2.6(3)(c)　フォントの縦横比の詳細」を参照してください。

なお，文字サイズ設定パラメタにはカスタマイズが必要なパラメタだけを指定できます。文字サイズ設定情報ヘッダに必要な項目だけを指定することで，カスタマイズ不要な項目の指定を省略できます。

項目の設定を省略した場合の仮定値を次に示します。

表7‒35　項目省略時の仮定値

項目名

仮定値

文字ピッチ

0.0

フォント長

文字サイズ機能キャラクタの各パラメタのデフォルトの文字サイズが仮定されます。実際に適用される値は，「表I-3　文字サイズ指定のパラメタ（実際に適用される値）」を参照してください。

フォント幅

0.0

横方向調整値

0.0

縦方向調整値

0.0

横倍機能キャラクタ指定時は，文字ピッチ，フォント幅，および横方向調整値は2倍になります。ただし，フォントの縦横比を変更しない場合は，文字ピッチと横方向調整値だけ2倍になります。

また，字間値機能キャラクタ指定時は，文字の始点から次の文字の始点までの距離は，文字ピッチと字間値の和になります。

(b)　文字サイズ設定ファイルの設定例

文字サイズ設定ファイルの設定例を次に示します。

なお，次の例では可読性を高めるため，コンマ（,）の位置合わせに空白を挿入していますが，実際の指定では空白は挿入しないでください。

パラメタA0〜A4の1バイト文字および2バイト文字に，7，9，12，14，19ポイントの縦倍の文字を設定

パラメタ87，89，8Cの1バイト文字に，7，9，12ポイントのフォントの縦横比を変更しない文字を設定

パラメタ89の1バイト文字および2バイト文字に，文字ピッチは9ポイントで文字サイズが9ポイントより2ドット小さい文字（15×30および30×30ドット（240DPI換算））を設定

7.2.11　印刷ジョブの初期状態を設定する（印刷ジョブ設定）

［印刷ジョブ設定］タブでは，印刷ジョブの初期状態を設定します。ただし，ジョブ実行時のジョブ属性ですでに指定がある場合は，ジョブ属性での指定が有効になります。

(1)　変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合

変換種別がGDIの場合

変換種別がPostScriptの場合

変換種別がPDFの場合

［印刷ジョブ設定］タブで設定できる項目を次に示します。

(a)　印刷データ形式

ファイル形式1の場合のレコード区切り文字を指定します。

なお，この設定はファイル形式1の場合に有効になり，ファイル形式2やファイル形式3の場合には無視されます。

［COBOL UAP］

COBOL UAPがファイルに出力したテキストデータを変換する場合に指定します。1レコードは改行（（0A）₁₆），復帰（（0D）₁₆），改ページ（（0C）₁₆）で区切られます。

［Windows UAP］

Windows UAPがファイルに出力したテキストデータを変換する場合に指定します。1レコードは復帰改行（（0D0A）₁₆）で区切られます。

デフォルト値

COBOL UAP

(b)　エンコード

印刷データファイルのエンコードを指定します。変換種別がPostScriptの場合，［フォント設定］タブのフォント名称と一致させる必要があります。詳細については，「7.2.5(2)　変換種別がPostScriptの場合」を参照してください。

［シフトJIS］

印刷データがシフトJISの場合に指定します。

［UTF-8］

印刷データがUnicode（UTF-8）の場合に指定します。

デフォルト値

シフトJIS

(c)　プリンタモード

印刷データファイルに適用するプリンタ動作モードを指定します。

通常は［Kモード］を指定してください。

［Kモード］

漢字プリンタ用印刷データファイルとして扱います。印刷データファイルに漢字コードや機能キャラクタが入っているときに指定します。

［ANモード］

ノンインパクトプリンタ用印刷データファイルとして扱います。

［常にKモードとして扱う］

印刷ジョブ実行時のジョブ属性にANモードと指定されていた場合でも，Kモードとして扱う場合に指定します。

デフォルト値

Kモード

(d)　CHARS指定の有効／無効

Kモードおよび順序番号なしの場合に，印刷ジョブ実行時のジョブ属性で指定したCHARSイメージを有効にするか，または無効にするかを指定します。

この設定によって，変換で適用される書体の設定個所が変わりますので，詳細は「表7-14　適用される1バイト文字の書体の設定個所（GDI，PostScriptまたはPDF）」で確認してください。

［ジョブの設定に従う］

印刷ジョブ実行時のジョブ属性でCHARSイメージを指定していた場合は有効に，指定していなかった場合は無効にします。

［常に無効とする］

印刷ジョブ実行時のジョブ属性の指定によらず，常に無効にします。

［常に有効とする］

印刷ジョブ実行時のジョブ属性の指定によらず，常に有効にします。

デフォルト値

ジョブの設定に従う

(e)　出力情報のない印刷データの扱い

印字する情報がない印刷データ（SETPRTレコードだけなど）の扱いを指定します。

［エラーとする］

エラー終了します。ファイルの出力およびプリンタへの印刷は行われません。

［無視する］

正常終了します。ファイルの出力およびプリンタへの印刷は行われません。

重要

Prinfina MANAGER SP 03-02より前のバージョン，またはPrinfina MANAGER RX 07-02より前のバージョンと連携する場合は［無視する］を指定しないでください。

デフォルト値

エラーとする

(f)　空白ページの出力

印刷データファイルに空白ページがあったときの扱いを指定します。

［出力しない（ホストライタ互換）］

各ページの先頭で，データ出力後の改ページ（先頭行チャネル1スキップ）命令が指定された場合，出力データがすべて半角スペースのときに，空白ページが出力されます。この空白ページの出力を抑止する場合に指定します。メインフレーム側で帳票を，ライタ経由で出力していた場合に指定してください。

なお，空白ページの出力を抑止できるのは，データ出力後の改ページ命令が次の場合です。

機械制御文字（89）₁₆による半角スペースだけ出力後のチャネル1スキップ

制御文字なしの場合の，半角スペースだけ出力後の（0C）₁₆によるチャネル1スキップ

制御文字なしの場合の，半角スペースだけ出力後の（0D）₁₆（0C）₁₆によるチャネル1スキップ

［出力しない（完全抑止）］

空白ページの出力を完全に抑止します。ただし，次のページは抑止の対象外となります。

画像データが挿入されているページ

全角空白が出力されているページ

セパレータのページ

SETPRT テキストレコードによる面スキップが指定されている空白ページ

バーコード機能キャラクタが指定されているページ

強調開始機能キャラクタが指定されているページ

抹消指定機能キャラクタが指定されているページ

注意

デフォルト機能キャラクタイメージで，強調開始機能キャラクタおよび抹消指定機能キャラクタを使用している場合は，［出力しない（完全抑止）］を指定しないでください。

［出力する］

各ページの先頭で，データ出力後の改ページ（先頭行チャネル1スキップ）命令が指定された場合，出力データがすべて半角スペースのときに，空白ページが出力されます。この空白ページをそのまま出力します。

メインフレーム側でプリンタに直接出力していた場合や，ANSI制御文字を使用した帳票をライタ経由で出力していた場合に指定してください。

デフォルト値

出力しない（ホストライタ互換）

(g)　用紙形式コード

用紙形式コードの特殊な扱いについて指定します。

［FCBイメージ名として使用する］

用紙形式コードをFCBイメージ名として使用します。チェックした場合，用紙形式コードと一致するFCBイメージを変換に適用します。

デフォルト値

チェックなし

変換に適用されるFCBイメージ

この機能を使用した場合，ジョブや環境設定ユティリティで指定したFCBイメージ名はすべて無効となり，代わりに用紙形式コードと同名のFCBイメージが変換に適用されます。各設定で指定されたFCBイメージの変換適用の有無について次に示します。

表7‒36　FCBイメージの変換適用有無

FCBイメージの種類

用紙形式コード

FCBイメージ名として使用しない

FCBイメージ名として使用する

印刷ジョブで指定されたFCBイメージ※1

○

×

SETPRTレコードのFCBイメージ

○

×

セパレータに指定されたFCBイメージ※2

○

×

（凡例）

○：変換に適用されます。

×：変換に適用されません（用紙形式コードと同名のFCBイメージが適用されます）。

注※1

印刷ジョブに指定がない場合は，環境設定ユティリティで指定したFCBイメージを指します。

注※2

環境設定ユティリティの［挿入設定］タブの［前置ジョブセパレータ］−［詳細設定］画面−［FCBイメージ指定］，［後置ジョブセパレータ］−［詳細設定］画面−［FCBイメージ指定］，［前置SYSOUTセパレータ］−［詳細設定］画面−［FCBイメージ指定］，および［後置SYSOUTセパレータ］−［詳細設定］画面−［FCBイメージ指定］で指定されたFCBイメージを指します。

用紙形式コードが明示的に指定されていない場合の動作

この機能の使用時でも，用紙形式コードの指定を省略したジョブの場合は，この機能は無効になります。この場合，この機能を使用していないときと同じ動作になります。

他機能への影響

次に示す項目について，この機能を使用することで動作が変更されることはありません。

セパレータの出力項目

セパレータの出力項目にFCBイメージ名を指定できますが，FCBイメージ名は常にジョブで指定されたものが出力されます。

HOPSS3/AS REV/OSE連携時の帳票コード

HOPSS3/AS REV/OSE連携時の帳票コードにFCBイメージ名を指定できますが，帳票コードとして適用されるFCBイメージ名は常にジョブで指定されたものが適用されます。

用紙形式コードによる帳票出力開始時のオペレータ通知

Prinfina MANAGER OP，Prinfina MANAGER SP，またはHOPSS3/AS REV/OSEの用紙形式コードによる帳票出力開始時のオペレータ通知は，この機能の使用有無に関係なく通常どおり動作します。

(h)　ページ複写回数

各ページの複写枚数を指定します（1〜255枚）。

デフォルト値

1

(i)　部数複写回数

各部の複写回数を指定します（1〜255回）。変換種別GDIの場合，プリンタ出力時だけ有効です。

また，変換種別PDFの場合，複写回数はHOPSS3/AS REV/OSEの帳票自動印刷機能を使用時だけ適用されます。HOPSS3/AS REV/OSEの帳票自動印刷機能使用時に複写回数を適用するためには，［連携設定］タブ−［連携機能］−［HOPSS3/AS REV/OSE 詳細設定］画面で［部数複写回数を登録する］を選択してください。なお，出力されるPDFファイルには，複写回数は適用されません。

デフォルト値

1

(j)　複写回数指定時の動作（変換種別がGDIの場合）

2以上の複写回数が指定された場合の動作を設定します。

［プリンタの機能を使用する］

一つの印刷ジョブを生成し，プリンタに複写回数分だけ出力するよう指示します。効率のよい方法ですが，プリンタによっては正しく出力されない場合があります※。

注※　プリンタによっては，複写回数の指定が無視される場合があります。また，データ量が少なければ正しく出力されるプリンタでも，データ量が多くなると正しく出力されない場合があります。

［複写回数だけ印刷ジョブをコピーする］

同一印刷ジョブを複写回数分だけ生成します。各印刷ジョブのドキュメント名には，「（X／複写回数）」（X=1,…,複写回数）が付加されます。

なお，ジョブ属性で用紙形式コードが指定されている場合は，「△△△FNAM-用紙形式コード」が付加されます。環境設定ユティリティの［出力先設定］タブで用紙形式コードに対応する用紙名称を設定している場合は，「△△△FNAM-用紙名称」が付加されます。

出力プリンタにPDE for Open以外のアプリケーションからも同時に印刷すると，複写の印刷ジョブの間に，ほかのアプリケーションからの印刷ジョブが割り込む場合があります。また，変換の途中で制御イメージを削除などすると，途中の印刷ジョブまで正常に出力されたあとに，エラー終了となる場合があります。

［挿入設定］タブでSYSOUTセパレータの挿入を指定している場合，SYSOUTセパレータページは各印刷ジョブに挿入されます。

デフォルト値

複写回数だけ印刷ジョブをコピーする

重要

前置ジョブセパレータを挿入する場合，ジョブ内の先頭のSYSOUTにはこの指定は無効になり，常に［複写回数だけ印刷ジョブをコピーする］が適用されます。また，後置ジョブセパレータを挿入する場合，ジョブ内の最後のSYSOUTにはこの指定は無効になり，常に［複写回数だけ印刷ジョブをコピーする］が適用されます。

(k)　バッチジョブ実行システム連携時のファイル形式

バッチジョブ実行システム連携時の印刷データのファイル形式を指定します。

［ジョブの設定に従う］

印刷ジョブ実行時のジョブ属性で指定したファイル形式に従います。ファイル形式1，2を使用する場合はこちらを指定してください。

［常にファイル形式3として扱う］

印刷ジョブ実行時のジョブ属性の指定によらず，常にファイル形式3として扱います。ファイル形式3を使用する場合はこちらを指定してください。

デフォルト値

ジョブの設定に従う

(l)　詳細設定

そのほかの詳細な設定を行う場合にクリックします。クリックすると［詳細設定］画面が表示されます。詳細は，「7.2.11(3)　［詳細設定］画面（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）」を参照してください。

(2)　変換種別がESC/Pの場合

［印刷ジョブ設定］タブで設定できる項目を次に示します。

(a)　印刷データ形式

ファイル形式1の場合のレコード区切り文字を指定します。

なお，この設定はファイル形式1の場合に有効になり，ファイル形式2やファイル形式3の場合には無視されます。

［COBOL UAP］

COBOL UAPがファイルに出力したテキストデータを変換する場合に指定します。1レコードは改行（（0A）₁₆），復帰（（0D）₁₆），改ページ（（0C）₁₆）で区切られます。

［Windows UAP］

Windows UAPがファイルに出力したテキストデータを変換する場合に指定します。1レコードは復帰改行（（0D0A）₁₆）で区切られます。

デフォルト値

COBOL UAP

(b)　エンコード

印刷データファイルのエンコードを指定します。

［シフトJIS］

印刷データがシフトJISの場合に指定します。

［UTF-8］

印刷データがUnicode（UTF-8）の場合に指定します。

デフォルト値

シフトJIS

(c)　プリンタ種別

機能キャラクタの種別を指定します。

［センタ漢字ライン］

センタ漢字ラインプリンタ用機能キャラクタとして扱います。

［端末漢字ライン］

端末漢字ラインプリンタ用機能キャラクタとして扱います。

デフォルト値

端末漢字ライン

(d)　CHARS指定の有効／無効

1バイト文字の描画属性を指定します。通常は［常に無効とする］（デフォルト値）を指定してください。

［常に無効とする］

［書体設定］タブの［書体番号］の指定を使用します。ただし，順序番号ありの場合は，［文字順序番号・CHARSイメージ］の指定を使用します。

［常に有効とする］

［書体設定］タブの［文字順序番号・CHARSイメージ］の指定を使用します。

デフォルト値

常に無効とする

(e)　出力情報のない印刷データの扱い

印字する情報がない印刷データ（SETPRTレコードだけなど）の扱いを指定します。

［エラーとする］

エラー終了します。ファイルの出力およびプリンタへの印刷は行われません。

［無視する］

正常終了します。ファイルの出力およびプリンタへの印刷は行われません。

重要

Prinfina MANAGER SP 03-02より前のバージョン，またはPrinfina MANAGER RX 07-02より前のバージョンと連携する場合は［無視する］を指定しないでください。

デフォルト値

エラーとする

(f)　空白ページの出力

印刷データファイルに空白ページがあったときの扱いを指定します。

各ページの先頭で，データ出力後の改ページ（先頭行チャネル1スキップ）命令が指定された場合，出力データがすべて半角スペースのときに，空白ページが出力されます。この空白ページの出力を抑止するかどうかを指定します。

空白ページの出力を抑止できるのは，データ出力後の改ページ命令が次の場合です。

機械制御文字（89）₁₆による半角スペースだけ出力後のチャネル1スキップ

制御文字なしの場合の，半角スペースだけ出力後の（0C）₁₆によるチャネル1スキップ

制御文字なしの場合の，半角スペースだけ出力後の（0D）₁₆（0C）₁₆によるチャネル1スキップ

［出力しない］

空白ページの出力を抑止します。メインフレーム側で帳票をライタ経由で出力していた場合に指定してください。

［出力する］

空白ページをそのまま出力します。メインフレーム側でプリンタに直接出力していた場合に指定してください。

デフォルト値

出力しない

(g)　ページ複写回数

各ページの複写枚数を指定します（1〜255枚）。

デフォルト値

1

(h)　部数複写回数

各部の複写回数を指定します（1〜255回）。

デフォルト値

1

(i)　バッチジョブ実行システム連携時のファイル形式

バッチジョブ実行システム連携時の印刷データのファイル形式を指定します。

［ジョブの設定に従う］

印刷ジョブ実行時のジョブ属性で指定したファイル形式に従います。ファイル形式1，2を使用する場合はこちらを指定してください。

［常にファイル形式3として扱う］

印刷ジョブ実行時のジョブ属性の指定によらず，常にファイル形式3として扱います。ファイル形式3を使用する場合はこちらを指定してください。

デフォルト値

ジョブの設定に従う

(j)　詳細設定

そのほかの詳細な設定を行う場合にクリックします。クリックすると［詳細設定］画面が表示されます。詳細は，「7.2.11(4)　［詳細設定］画面（変換種別がESC/Pの場合）」を参照してください。

(3)　［詳細設定］画面（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

［詳細設定］画面を次に示します。

(a)　SETPRTテキストレコードで書式オーバレイイメージ・ページ複写省略時の動作

SETPRTテキストレコードで書式オーバレイイメージまたはページ複写が指定なしの場合の動作を指定します。

［ファイル名・ジョブ定義XMLファイル・環境設定ユティリティの指定に従う］

ファイル名またはジョブ定義XMLファイル，環境設定ユティリティでの指定値を使用します。詳細は，「2.1.3(4)(b)　SETPRTテキストレコード」を参照してください。

デフォルト値

チェックあり

(4)　［詳細設定］画面（変換種別がESC/Pの場合）

［詳細設定］画面を次に示します。

(a)　SETPRTテキストレコードでページ複写省略時の動作

SETPRTテキストレコードでページ複写が指定なしの場合の動作を指定します。

［ファイル名・ジョブ定義XMLファイル・環境設定ユティリティの指定に従う］

ファイル名またはジョブ定義XMLファイル，環境設定ユティリティでの指定値を使用します。詳細は，「2.1.3(4)(b)　SETPRTテキストレコード」を参照してください。

デフォルト値

チェックあり

7.2.12　連続紙用FCBの用紙情報を設定する（連続紙設定）

［連続紙設定］タブでは，連続紙用FCBを使用するときの用紙情報を設定します。

連続紙の設定は，使用するFCBの形式によって適用範囲が異なります。適用範囲を次に示します。

表7‒37　連続紙設定の適用範囲

設定値

FCB形式

ホスト用互換形式

用紙サイズ・行間値拡張形式

連続紙用

カット紙用

定型用紙サイズ指定時（A4，B5，…）

任意用紙サイズ指定時

用紙設定（ホスト用互換形式のFCB使用時）

用紙幅

○※

−

−

−

上マージン

○※

−

−

−

左マージン

○※

−

−

−

補正値（用紙サイズ・行間値拡張形式のFCB使用時）

用紙幅補正値

−

−

−

○

左右マージン補正値

−

−

−

○

（凡例）

○：変換で適用されます。

−：変換で適用されません。

注※

連続紙用FCBイメージをカット紙出力に使用するように設定した場合，変換に適用されません。設定方法の詳細は，「7.2.7(1)(b)　［FCBイメージ詳細設定］画面」の［連続紙用FCBイメージ設定］を参照してください。

［連続紙設定］タブで設定できる項目を次に示します。

(1)　用紙設定（ホスト用互換形式のFCB使用時）

ホスト用互換形式の連続紙用FCBを使用する場合に設定します。

(a)　［用紙幅］

ホスト用互換形式のFCBを使用する場合，センタプリンタで使用していた連続紙の用紙幅を1/1,440インチ単位で指定します。指定できる値の範囲は2880〜28800です。

15インチ用紙の場合，21600を指定します。

なお，HT-4558，H-6C15およびH-6C17プリンタに出力する場合の設定値については，「付録G.4　連続紙用紙幅について（HT-4558，H-6C15，H-6C17プリンタ）」を参照してください。

デフォルト値

21600

(b)　［左マージン］

ホスト用互換形式のFCBを使用する場合，用紙左端からの印刷開始位置を1/1,440インチ単位で指定します。指定できる値の範囲は0〜28800です。

なお，HT-4558，H-6C15およびH-6C17プリンタに出力する場合の設定値については，「付録G.4　連続紙用紙幅について（HT-4558，H-6C15，H-6C17プリンタ）」を参照してください。

デフォルト値

720

(c)　上マージン

ホスト用互換形式のFCBを使用する場合，用紙の上マージンを指定します。

［FCBに従う］

FCBで指定される上マージンに合わせます。

［任意指定］

用紙上端からの印刷開始位置を1/1,440インチ単位で指定します。指定できる値の範囲は0〜28800です。

デフォルト値

FCBに従う

(2)　補正値（用紙サイズ・行間値拡張形式のFCB 使用時）

用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを使用して，HT-4558，H-6C15およびH-6C17プリンタに出力する場合に設定します。設定値の詳細については「付録G.4　連続紙用紙幅について（HT-4558，H-6C15，H-6C17プリンタ）」を参照してください。

(a)　［用紙幅補正値］

用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBに定義されている用紙幅に対して，補正したい値を相対値（1/1,440インチ単位）で指定します。指定できる値の範囲は-1440〜1440です。

この設定は，用紙サイズを任意で設定している（A4，A5などの定型用紙サイズではない）用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを使用した場合だけ適用されます。用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを使用する場合，カット紙と連続紙の区別なく補正値が適用されます。カット紙出力時など，補正が不要の場合は0（デフォルト）になっていることを確認してください。

デフォルト値

0

(b)　［左右マージン補正値］

用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBに定義されている左マージンおよび右マージンに対して，補正したい値を相対値（1/1,440インチ単位）で指定します。指定できる値の範囲は-1440〜1440です。なお，補正後の左マージンおよび右マージンの値（FCB定義値＋補正値）が必ず正の値になるように指定してください。

この設定は，用紙サイズを任意で設定している（A4，A5などの定型用紙サイズではない）用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを使用した場合だけ適用されます。また，用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを使用する場合，カット紙と連続紙の区別なく補正値が適用されます。カット紙出力時など，補正が不要の場合は0（デフォルト）になっていることを確認してください。

デフォルト値

0

7.2.13　PostScriptの出力情報を設定する（PostScript設定）

［PostScript設定］タブでは，PostScript出力する際の情報を設定します。

［PostScript設定］タブで設定できる項目を次に示します。

(1)　出力先プリンタ種別

出力先のプリンタの種類を指定します。

［カット紙プリンタ］

カット紙プリンタ出力を前提としたデータを生成します。

［連続紙プリンタ］

連続紙プリンタ出力を前提としたデータを生成します。

デフォルト値

カット紙プリンタ

(2)　用紙サイズ不一致時の動作

FCBで指定したサイズの用紙がプリンタにない場合の動作を指定します。

指定できる値を次に示します。

指定できる値

説明

［プリンタの設定に従う］

指定したサイズの用紙がプリンタにない場合の動作は，プリンタの設定に従います。

［方針0］

PostScriptエラー（configurationerror）で印刷を終了します。

［方針1］

指定された用紙サイズを無視します。

［方針2］

プリンタのフロントパネル上などにメッセージを表示し，ユーザの操作を待ちます。

［方針3］

指定されたサイズに最も近い用紙を選択し，ページ調整して出力します。

［方針4］

指定されたサイズの次に大きい用紙を選択し，ページ調整して出力します。

［方針5］

指定されたサイズに最も近い用紙を選択し，ページ調整なしで出力します。

［方針6］

指定されたサイズの次に大きい用紙を選択し，ページ調整なしで出力します。

［方針7］

PostScriptレベル3プリンタでは，指定されたサイズがプリンタのサポートする用紙と一致する場合は直前に使用した用紙にページ調整なしで出力し，一致しない場合はPostScriptエラー（configurationerror）で印刷を終了します。PostScriptレベル2プリンタでは選択しないでください。

注　選択された用紙が指定されたサイズより小さい場合は，用紙に収まるようにページイメージを縮小します。また，選択された用紙の中央にページイメージを配置します。なお，この指定はプリンタによって無効となったり動作が異なったりする場合があります。通常の運用では方針2を指定することを推奨します。ただし，一部のプリンタではPostScriptエラー（configurationerror）が発生する場合があります。HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17およびH-6C26プリンタに出力する場合は，「付録G.3　用紙サイズ不一致時動作について」を参照してください。

デフォルト値

プリンタの設定に従う。

(3)　複写回数指定時の動作

2以上の複写回数が指定された場合の動作を設定します。

［プリンタの機能を使用する］

一つの印刷ジョブを生成し，プリンタに複写回数分だけ出力するよう指示します。効率のよい方法ですが，プリンタによっては正しく出力されない場合があります※。H-6C15またはH-6C17プリンタでは，この指定は印刷ジョブ単位の複写ではなく，ページ単位の複写となるため使用できません。また，HT-4558，HT-4559，HT-4561およびH-6C26プリンタに出力する場合の制限事項については，「付録G.6　複写回数について」を参照してください。

注※

プリンタによっては，複写回数の指定が無視される場合があります。また，データ量が少なければ正しく出力されるプリンタでも，データ量が多くなると正しく出力されない場合があります。さらに，プリンタによっては，同一印刷ジョブの途中でSETPRTテキストレコードによってFCBを変更すると正しく出力されない場合もあります。

［複写回数だけ印刷ジョブをコピーする］

同一印刷ジョブを複写回数分だけ生成します。各印刷ジョブのドキュメント名には，「（X／複写回数）」（X=1,…,複写回数）が付加されます。

なお，ジョブ属性で用紙形式コードが指定されている場合は，「△△△FNAM-用紙形式コード」が付加されます。環境設定ユティリティの［出力先設定］タブで用紙形式コードに対応する用紙名称を設定している場合は，「△△△FNAM-用紙名称」が付加されます。

出力プリンタにPDE for Open以外のアプリケーションからも同時に印刷すると，複写の印刷ジョブの間に，ほかのアプリケーションからの印刷ジョブが割り込む場合があります。また，変換の途中で制御イメージを削除などすると，途中の印刷ジョブまで正常に出力されたあとに，エラー終了となる場合があります。

ファイル出力の場合は，複写回数の指定を無視し，複写回数1として単一のファイルを出力します。

［挿入設定］タブでSYSOUTセパレータの挿入を指定している場合，SYSOUTセパレータページは各印刷ジョブに挿入されます。

デフォルト値

プリンタの機能を使用する

重要

Prinfina MANAGER SPを使用する場合は，この指定は無効となり，常に印刷ジョブをコピーする動作となります。

前置ジョブセパレータを挿入する場合，ジョブ内の先頭のSYSOUTにはこの指定は無効になり，常に［複写回数だけ印刷ジョブをコピーする］が適用されます。また，後置ジョブセパレータを挿入する場合，ジョブ内の最後のSYSOUTにはこの指定は無効になり，常に［複写回数だけ印刷ジョブをコピーする］が適用されます。

7.2.14　PDFファイルの文書属性を設定する（PDF設定）

［PDF設定］タブでは，変換するPDFファイルの文書属性を設定します。

［PDF設定］タブで設定できる項目を次に示します。

(1)　PDF表示倍率

Acrobatで表示するときの倍率を指定します。なお，PDF/AまたはPDF/Xで出力する場合は，［Acrobatの環境設定に従う］チェックボックス以外を指定できません。

［Acrobatの環境設定に従う］

表示倍率はAcrobatの環境設定に従います。

［1ページ全体を表示］

Acrobatで開くときページ全体が表示されるようにします。

［倍率指定］

8〜1,600パーセントの範囲で表示倍率を指定します。

デフォルト値

Acrobatの環境設定に従う

(2)　PDF表示レイアウト

Acrobatで表示するときのページレイアウトを指定します。

［Acrobatの環境設定に従う］

表示レイアウトはAcrobatの環境設定に従います。

［単一ページ］

ページ単位で表示します。

［連続ページ］

連続したページで表示します。

デフォルト値

Acrobatの環境設定に従う

(3)　PDF出力設定

PDFの出力について指定します。

［全角／半角スペースをすべて出力しない］チェックボックス

すべての全角スペースおよび半角スペースを文字として出力しません。PDFで全角スペースを含む文字列を検索したい場合，この指定で検索できることがあります。

［全角／半角スペースをすべて出力する］チェックボックス

すべての全角スペースおよび半角スペースを文字として出力させる場合に指定します。HOPSS3/AS REV/OSEで全角スペースや半角スペースを含む文字列を検索したい場合，この指定で検索できるときがあります。すべての全角スペースおよび半角スペースを文字として出力するため，帳票によっては変換データ量が増加するときがあります。2バイトシフト中の半角スペース2つを全角スペースとして扱う設定を行っていた場合は，半角スペース2つが全角スペースの文字として出力されます。

デフォルト値

チェックなし

上記のチェックボックスは同時に指定できません。また，上記のチェックボックスをどちらも指定しない場合，全角スペースはすべて出力し，半角スペースは文字列の並びに応じて最適化して出力します。このとき，2バイトシフト中の半角スペース2つを全角スペースとして扱う設定を行っていた場合は，半角スペース2つは全角スペースの文字に置き換えて出力されるのではなく，全角スペースの幅だけ文字間隔を空けて出力されます。なお，指定によってAcrobatやHOPSS3/AS REV/OSEでの表示が変わることはありません。

［詳細設定］ボタン

PDF/AまたはPDF/Xで出力する場合に設定します。クリックすると［PDF出力詳細設定］画面が表示されます。

(4)　［PDF出力詳細設定］画面

［PDF出力詳細設定］画面を次に示します。

図7‒22　［PDF出力詳細設定］画面

［PDF/A，PDF/X出力設定］

［出力設定］プルダウンリスト

PDF/AまたはPDF/Xの規格を指定します。

PDF/A，PDF/Xを設定しない

PDF/A-1b（PDF1.4）を出力

PDF/X-1a（PDF1.4）を出力

PDF/X-4 （PDF1.6）を出力

デフォルト値

　PDF/A，PDF/Xを設定しない

重要

PostScriptで定義されているOpenTypeフォントが埋め込まれたPDFを出力する場合，「PDF/X-4（PDF1.6）を出力」を指定してください。PDF/A-1bおよびPDF/X-1aを出力する場合は，PostScriptで定義されているOpenTypeフォントを使用できません。

［ICCプロファイル］

PDF/Xを出力する場合に，ICCプロファイルのファイルパスを指定します。ここで指定するファイルは，CMYK用プロファイルを指定してください。指定できるファイルの拡張子は「.icc」，または「.icm」だけです。

PDE for Openで利用できるCMYK用ICCプロファイルは，以下の手順で確認できます。

ICCプロファイルを「%systemroot%¥system32¥spool ¥drivers¥color」に配置してください。

Windowsのコントロールパネルを開き［表示方法］に［大きいアイコン］もしくは［小さいアイコン］を選択します。

Windowsのコントロールパネルから［色の管理］を選択します。

［色の管理］画面の［すべてのプロファイル］タブを選択します。

確認したいICCプロファイルを一覧より選択し，［説明］欄の［色空間］を確認します。CMYK用プロファイルの場合，［色空間］がCMYKとなります。

デフォルト値

　デフォルト値はありません。

重要

PDE for OpenではICCプロファイルに設定されている「Saturation（彩度）」の変換方式を使用してCMYKに変換しています。指定したICCプロファイルによって，色変換の結果が異なる場合があります。必ず事前に十分な評価を行ってください。

［FCBイメージの両面指定を有効にする］チェックボックス

FCBイメージの両面指定を変換に適用するかどうかを指定します。このチェックボックスを指定した場合，両面指定のFCBイメージを使用時に奇数ページを表面，偶数ページを裏面と仮定して以下の機能が有効になります。

SETPRTテキストレコードによる面スキップ

FCBイメージによるとじ代位置指定

後置ジョブセパレータおよび後置SYSOUTセパレータの出力面指定

裏面書式の挿入

デフォルト値

　チェックなし

重要

SETPRTテキストレコードを使用してページ単位に片面指定と両面指定が混在する帳票を変換する場合，このチェックボックスは指定しないでください。

(5)　PDF文書情報

PDFファイルに付加する情報を設定します（タイトル・サブタイトル・作成者・キーワード）。

［タイトル］テキストボックス

PDFファイルに付加するタイトルを指定します。

PDF/X規格のPDFを出力する設定時にタイトルを空欄にした場合は，タイトルとして半角スペース1文字が設定されます。

［サブタイトル］テキストボックス

PDFファイルに付加するサブタイトルを指定します。

［作成者］テキストボックス

PDFファイルに付加する作成者を指定します。

［キーワード］テキストボックス

PDFファイルに付加するキーワードを指定します。

デフォルト値

［タイトル］

デフォルト値はありません。

［サブタイトル］

デフォルト値はありません。

［作成者］

デフォルト値はありません。

［キーワード］

デフォルト値はありません。

(6)　CMap定義ファイル

Unicodeの特定の文字コードに対するPDF表示文字の対応づけを標準から変更したい場合，CMap定義ファイルを指定します。CMap定義ファイルを指定しない場合，標準のCMapが使用されます。印刷データがシフトJISの場合，CMap定義ファイルを指定しても無視されます。

なお，Windowsフォント指定時，PDF/AまたはPDF/Xでの出力時，またはHOPSS3/AS REV/OSE連携時は，CMap定義ファイルを指定できません。

［横書き］テキストボックス

横書きの文字に対するCMap定義ファイルを指定します。［参照］ボタンをクリックすると表示される画面からファイルを指定してください。

［縦書き］テキストボックス

縦書きの文字に対するCMap定義ファイルを指定します。［参照］ボタンをクリックすると表示される画面からファイルを指定してください。

デフォルト値

［横書き］

デフォルト値はありません。

［縦書き］

デフォルト値はありません。

CMap定義ファイルの指定と使用されるCMapの対応を次に示します。

表7‒38　CMap定義ファイルの指定と使用されるCMap

エンコード

向き

CMap定義ファイルの指定

使用されるCMap

シフトJIS

横書き

指定しても無視されます

標準のCMap（90ms-RKSJ-H）

縦書き

標準のCMap（90ms-RKSJ-V）

Unicode

横書き

指定なし

標準のCMap（UniJIS-UTF16-H）

指定あり（1〜64文字の英数字-UTF16-H.csv）

指定されたCMap定義ファイルの情報による埋め込みCMap

縦書き

指定なし

標準のCMap（UniJIS-UTF16-V）

指定あり（1〜64文字の英数字-UTF16-V.csv）

指定されたCMap定義ファイルの情報による埋め込みCMap

（凡例）

英数字：'A'〜'Z'，'a'〜'z'，'0'〜'9

注

Windowsフォントの場合，フォント固有のCMapが使用され，上記のCMapは使用されません。

(a)　CMap定義ファイルの設定方法

CMap定義ファイルには，変更したい文字コード（UTF-16）の範囲と，対応づける文字番号（CID）を定義します。メモ帳などを利用して次の形式で作成してください。

CMap定義ファイルの形式

utf16_lo,utf16_hi,cid_lo

utf16_lo,utf16_hi,cid_lo

utf16_lo,utf16_hi,cid_lo

　：

（凡例）

斜体の文字列：可変の文字列を示します。

注1　文字コードにはASCIIコードを使用してください。

注2　空白行やコメント行など，不要な定義はしないでください。

注3　1行の終わりは必ず改行コード（0D0A）₁₆にしてください。行の終わりが改行コードではない場合，その行は無視されます。

注4　項目中に改行コード（0D0A）₁₆や（0A）₁₆は指定しないでください。

注5　例えば，「0020」のように，先頭に「0」の付いたデータの含まれるCSVファイルをExcelで開くと，「20」のように「0」がない状態になります。そのためExcelを利用して，CSVファイルを編集する場合は，いったんCSVファイルをTXT形式で保存したあと，TXTファイルを文字列としてExcelに読み込んでください。

CMap定義ファイルの設定項目の詳細を次に示します。

表7‒39　CMap定義ファイルの設定項目

項目名

内容

入力規則

utf16_lo

文字コード（UTF-16）の範囲の開始

16進文字（'0'〜'9'，'A'〜'F'，'a'〜'f'）4けた（0000〜D7FF，E000〜FFFF），またはサロゲートの場合8けた（D800DC00〜DBFFDFFF）で指定します。utf16_loとutf16_hiは同じけた数で，utf16_lo≦utf16_hiである必要があります。4けたの場合，D800〜DFFFを含まない範囲である必要があります。8けたの場合，前半4けたはD800〜DBFF，後半4けたはDC00〜DFFFである必要があります。

utf16_hi

文字コード（UTF-16）の範囲の終了

cid_lo

文字コードの範囲に対応づける文字番号（CID）の範囲の開始

10進整数1〜5けたで指定します。

注　入力規則に一致しない場合，PDL変換時にエラーとなります。

UTF-16のutf16_loからutf16_hiの範囲に対応する文字番号（CID）をcid_loからcid_lo＋utf16_hi−utf16_loに対応づけます。それぞれの範囲は昇順（例えばサロゲートはU+FF01を含む範囲より先）にオーバーラップしないよう定義する必要があります（範囲が昇順でない場合，またはオーバーラップしている場合は，PDL変換時にエラーとなります）。

(b)　CMap定義ファイルの設定例

CMap定義ファイルの設定例を次に示します。

Unicodeの半角英数字のデザインをシフトJISの文字と合わせる場合のCMap定義ファイル（横書き）。

0020,007d,231
007e,007e,631
00a5,00a5,291

Unicodeの全角文字「‘」「’」「“」「”」を半角文字ではなく全角文字として表示する場合のCMap定義ファイル（横書きおよび縦書き）。

2018,2019,670
201c,201d,672

U+2225を「//」ではなく[図データ]として表示する場合のCMap定義ファイル（横書き）。

2225,2225,666

U+2225を「//」ではなく[図データ]として表示する場合のCMap定義ファイル（縦書き）。

2225,2225,7895

Unicodeの「°」「′」「″」[図データ]「゛」「゜」の縦書き文字をシフトJISと合わせる場合のCMap定義ファイル（縦書き）。

00b0,00b0,707
2032,2033,708
3013,3013,8270
309b,309c,643

(c)　注意事項

個々の文字番号（CID）に対する文字の割り当てについては，Adobeから公開されている「Adobe-Japan1-6 Character Collection for CID-Keyed Fonts」を参照してください。

縦書きの場合，上記文書に表示されている文字を反時計回りに90度回転させて出力します。なお，実際に表示される字形は，AcrobatまたはAdobe Readerで表示に使用されるフォントに依存するため，表示する環境によって異なります。

Adobe-Japan1-5までのCIDを使用することを推奨します。

半角文字のUnicodeに対しては半角文字のCIDを，全角文字のUnicodeに対しては全角文字のCIDを対応づけてください。なお，PDE for Openでは次のように半角および全角を扱います。

Unicode：MS明朝Version 5.0のメトリクスに従います。

CID：Adobe-Japan1の632以下を半角，633以上を全角として扱います。

7.2.15　PDFファイルの各種連携を設定する（連携設定）

［連携設定］タブでは，変換したPDFファイルを各種連携に使用するときのオプションを設定します。

［連携設定］タブで設定できる項目を次に示します。

(1)　連携機能

［セキュリティを付加する］

PDE - Access Control Optionをインストールした場合に表示されます。

PDFにセキュリティを付加するかどうかを設定します。なお，［HOPSS3/AS REV/OSEへ登録する］と同時に指定することはできません。PDEで出力できるPDF/A規格またはPDF/X規格のPDFを出力する場合は，指定できません。

チェックなし

PDFにセキュリティを付加しません。

チェックあり

PDFにセキュリティを付加します。

デフォルト値

チェックなし

［詳細設定］ボタン

PDFにセキュリティを付加する際の詳細を設定します。クリックすると［詳細設定］画面が表示されます。詳細については，「7.2.15(2)　セキュリティ詳細設定」を参照してください。

［HOPSS3/AS REV/OSEへ登録する］

HOPSS3/AS REV/OSEへ登録するかどうかを設定します。なお，［セキュリティを付加する］と同時に指定することはできません。

PDEで出力できるPDF/A規格またはPDF/X規格のPDFは，HOPSS3/AS REV/OSEに対応していません。

チェックなし

PDFファイルのHOPSS3/AS REV/OSEへの登録を行いません。PDFファイルを指定したフォルダに出力します。

チェックあり

PDFファイルのHOPSS3/AS REV/OSEへの登録を行います。

デフォルト値

チェックなし

［詳細設定］ボタン

HOPSS3/AS REV/OSEへ登録する際の配布先コードや帳票コードを指定します。クリックすると［HOPSS3/AS REV/OSE詳細設定］画面が表示されます。詳細については，「7.2.15(3)　HOPSS3/AS REV/OSE詳細設定」を参照してください。

［活文 Contents Lifecycle Managerへ登録する］

PDE - Print Control Extensionをインストールした場合に表示されます。

PDE - Print Control Extensionの活文 Contents Lifecycle Manager連携機能を利用してPDFファイルを活文 Contents Lifecycle Managerへ登録するかどうかを設定します。活文 Contents Lifecycle Manager連携機能の詳細は，PDE - Print Control Extensionの取扱説明書を参照してください。

なお，［HOPSS3/AS REV/OSEへ登録する］と同時に指定することはできません。

チェックなし

活文 Contents Lifecycle Manager連携機能を利用してPDFファイルを活文 Contents Lifecycle Managerへ登録しません。

チェックあり

活文 Contents Lifecycle Manager連携機能を利用してPDFファイルを活文 Contents Lifecycle Managerへ登録します。

デフォルト値

チェックなし

［詳細設定］ボタン

PDE - Print Control Extensionの活文 Contents Lifecycle Manager連携機能を利用するために必要な設定を行います。クリックすると［活文 Contents Lifecycle Manager 詳細設定］画面が表示されます。詳細については，「7.2.15(4)　活文 Contents Lifecycle Manager 詳細設定」を参照してください。

(2)　セキュリティ詳細設定

［詳細設定］画面では，PDE - Access Control OptionでPDFに付与するセキュリティを指定します。PDE - Access Control OptionおよびPDFのセキュリティの詳細については，「12.　PDE - Access Control Option」を参照してください。

［詳細設定］画面で設定できる項目を次に示します。

［セキュリティ共通設定］

セキュリティに関する共通設定を指定します。

［暗号化レベル］プルダウンリスト

指定できる値を次に示します。

表7‒40　暗号化レベルの値

指定できる値

説明

RC4(128bit)

RC4(128bit)※1にてPDFを暗号化します。

PDE - Access Control Option 02-00以前を利用してPDFを暗号化した場合と同様の結果になります。

AES(128bit)

AES(128bit)※1にてPDFを暗号化します。

AES(256bit)※2

AES(256bit)※1にてPDFを暗号化します。

注※1

括弧内は鍵長を示します。

注※2

暗号化レベルに「AES(256bit)」を指定した場合，作成されたPDFファイルの参照にAcrobat XまたはAcrobat Reader X以降が必要になります。

［ジョブコメント使用範囲］

ジョブコメントの使用目的を指定します。なお，配布先分割機能を使用する場合，パーツ別設定ファイルの設定が優先されます。パーツ別設定ファイルの詳細については，「7.4.2　パーツ別設定ファイル（csv）の作成」を参照してください。

［文書を開くパスワードとして使用する］

文書を開くパスワードとしてジョブコメントを使用します。文書を開くパスワード以外のセキュリティは，セキュリティ設定ファイルのデフォルト設定を適用します。

［セキュリティポリシーIDとして使用する］

セキュリティポリシーIDとしてジョブコメントを使用します。セキュリティ設定ファイルでセキュリティポリシーIDに対応づけられているセキュリティを適用します。

［使用しない（デフォルトのセキュリティ設定を使用する）］

セキュリティ設定ファイルのデフォルト設定を適用します。

デフォルト値

RC4(128bit)

［開始位置］

ジョブコメントを使用する場合，ジョブコメントで使用する部分の開始位置を指定します。開始位置に指定できる範囲は，バッチジョブ実行システム連携時と通常出力時とで変わります。

デフォルト値

1

［桁数］

ジョブコメントを使用する場合，ジョブコメントで使用する部分のけた数を指定します。

デフォルト値

1

［開始位置］と［桁数］に指定できる範囲を次に示します。

表7‒41　ジョブコメントの範囲

ジョブコメント使用範囲

開始位置

けた数

開始位置からのけた数

バッチジョブ実行システム連携時

通常出力時

バッチジョブ実行システム連携時

通常出力時

バッチジョブ実行システム連携時

通常出力時

文書を開くパスワードとして使用する

1〜255

1〜50

1〜32または127※１

1〜32または50※2

先頭から255けた以内

先頭から50けた以内

セキュリティポリシーIDとして使用する

1〜255

1〜50

1〜40

1〜40

先頭から255けた以内

先頭から50けた以内

注※1

バッチジョブ実行システム連携時のけた数の上限は，暗号化レベルにAES(256bit)以外を選択している場合は32けた，AES(256bit)を選択している場合は127けたになります。

注※2

通常出力時のけた数の上限は，暗号化レベルにAES(256bit)以外を選択している場合は32けた，AES(256bit)を選択している場合は50けたになります。

ジョブコメントを使用する場合の運用例および注意事項については，「付録J　ジョブコメントを使用する場合の運用」を参照してください。

(3)　HOPSS3/AS REV/OSE詳細設定

［HOPSS3/AS REV/OSE詳細設定］画面では，HOPSS3/AS REV/OSEへ登録する際の配布先コードや帳票コードを指定します。

［HOPSS3/AS REV/OSE詳細設定］画面で設定できる項目を次に示します。

［キャビネット番号］

HOPSS3/AS REV/OSEに登録するとき，キャビネット番号を直接指定できます。キャビネット番号は，HOPSS3/AS REV/OSE 08-01以降のバージョンで使用できます。このため，HOPSS3/AS REV/OSE 08-01より前のバージョンと連携して使用した場合，エラーとなりますので注意してください。

キャビネット番号は英数字（'A'〜'Z'，'0'〜'9'），半角カタカナ，'#'，'@'，'¥'，'-'，'.'，'/'，'!'，'$'，'('，')'，'+'，'`'，'{'，'}'，'~'で，16けた以内で指定します。

［デフォルト］

キャビネット番号を指定しません。［デフォルト］を指定する場合は，［フォルダ番号］も［デフォルト］を指定してください。

［ホストID］

ホストIDをキャビネット番号として使用します。

［ジョブ名］

ジョブ名をキャビネット番号として使用します。ジョブ名が16けたを超えている場合は登録できません。

［ジョブ通し番号］

ジョブ通し番号をキャビネット番号として使用します。

［ステップ名］

ステップ名をキャビネット番号として使用します。ステップ名が16けたを超えている場合は登録できません。

［ステップ通し番号］

ステップ通し番号をキャビネット番号として使用します。

［ユーザ名］

ユーザ名をキャビネット番号として使用します。ユーザ名が16けたを超えている場合は登録できません。

［出力クラス］

出力クラスをキャビネット番号として使用します。

［ジョブコメント］

ジョブコメントで指定した値をキャビネット番号として使用します。

［仕分けコード］

仕分けコードをキャビネット番号として使用します。

［出力先コード］

出力先コードをキャビネット番号として使用します。

［変換日付］

変換実行時の日付をキャビネット番号として使用します。

［任意の文字］

キャビネット番号として使用する任意の文字を指定します。

デフォルト値

デフォルト

［フォルダ番号］

HOPSS3/AS REV/OSEに登録するとき，キャビネット番号とあわせてフォルダ番号を直接指定できます。フォルダ番号は，HOPSS3/AS REV/OSE 08-01以降のバージョンで使用できます。このため，HOPSS3/AS REV/OSE 08-01より前のバージョンと連携して使用した場合，エラーとなりますので注意してください。

フォルダ番号は英数字（'A'〜'Z'，'0'〜'9'），半角カタカナ，'#'，'@'，'¥'，'-'，'.'，'/'，'!'，'$'，'('，')'，'+'，'`'，'{'，'}'，'~'で，16けた以内で指定します。

［デフォルト］

フォルダ番号を指定しません。［デフォルト］を指定する場合は，［キャビネット番号］も［デフォルト］を指定してください。

［ホストID］

ホストIDをフォルダ番号として使用します。

［ジョブ名］

ジョブ名をフォルダ番号として使用します。ジョブ名が16けたを超えている場合は登録できません。

［ジョブ通し番号］

ジョブ通し番号をフォルダ番号として使用します。

［ステップ名］

ステップ名をフォルダ番号として使用します。ステップ名が16けたを超えている場合は登録できません。

［ステップ通し番号］

ステップ通し番号をフォルダ番号として使用します。

［ユーザ名］

ユーザ名をフォルダ番号として使用します。ユーザ名が16けたを超えている場合は登録できません。

［出力クラス］

出力クラスをフォルダ番号として使用します。

［ジョブコメント］

ジョブコメントで指定した値をフォルダ番号として使用します。

［仕分けコード］

仕分けコードをフォルダ番号として使用します。

［出力先コード］

出力先コードをフォルダ番号として使用します。

［変換日付］

変換実行時の日付をフォルダ番号として使用します。

［任意の文字］

フォルダ番号として使用する任意の文字を指定します。

デフォルト値

デフォルト

［ラベル１〜３］

HOPSS3/AS REV/OSEに登録するときのラベル１〜３を指定します。各ラベルは全角または半角の60けた以内で指定します。なお，半角のアポストロフィ（ ' ），引用符（ " ），およびコンマ（ , ）は使用できません。

［デフォルト］

ラベルを指定しません。

［詳細設定］

複数の要素を組み合わせてラベルを構成したい場合に指定します。［詳細設定］を選択すると，［詳細設定］画面が表示されます。［詳細設定］画面の詳細については，「7.2.15(3)(a)　［詳細設定］画面」を参照してください。

なお，［詳細設定］画面で構成要素を指定した場合，［任意の文字］のテキストボックスに指定内容が表示されます。このとき，表示される内容を次に示します。

表7‒42　［任意の文字］のテキストボックスに表示される内容

表示内容※1

意味

<FCBイメージ名>

FCBイメージ名

<ジョブコメント：n,m>

ジョブコメントの次の部分

開始位置nけた，けた数mけた

<ジョブ通し番号>

ジョブ通し番号

<ジョブ名>

ジョブ名

<ステップ名>

ジョブステップ名

<ステップ通し番号>

ジョブステップ通し番号

<ファイル識別名>

ファイル識別名

<ファイル通し番号>

ファイル通し番号※2

<ホストID>

ホストID

<ユーザ名>

ユーザ名

<仕分けコード>

仕分けコード

<出力クラス>

出力クラス

<出力先コード>

出力先コード

<変換日時：出力形式>

変換日時※3を次のどれかの出力形式で表示

yyyyMMddHHmmssSSS：年月日時分秒ミリ秒

yyyyMMddHHmmss：年月日時分秒

yyyyMMdd：年月日

HHmmssSSS：時分秒ミリ秒

HHmmss：時分秒

yyyy：年

MM：月

dd：日

HH：時

mm：分

ss：秒

SSS：ミリ秒

<用紙形式コード>

用紙形式コード

<任意の文字：文字列>

指定した任意の文字列

注※1

出力桁数が指定されている場合，要素名の直後に［出力桁数］を表示します（例：<FCBイメージ名［10］>）。

注※2

ジョブ定義XMLファイル上のDDの位置とは必ずしも一致しません。

注※3

PDE for Openで変換された日時が使用されます。

デフォルト値

デフォルト

注意

ラベルを指定する場合，ラベル１から順に指定してください。ラベル２を指定しないでラベル３を指定するなど，途中のラベルを省略して指定することはできません。

ラベルに設定したジョブ属性がすべて省略されたスプールデータを変換した場合，該当のラベル以降を省略してHOPSS3/AS REV/OSEに登録します。例えば，ラベル２に設定したジョブ属性がすべて省略されたスプールデータを変換した場合，ラベル２およびラベル３は省略され，ラベル１のみがHOPSS3/AS REV/OSEに登録されます。

ラベルは，HOPSS3/AS REV/OSE 10-04以降と連携する場合に使用できます。HOPSS3/AS REV/OSE 10-04より前のバージョンと連携して使用した場合，エラーとなりますのでご注意ください。

［配布先コード］

HOPSS3/AS REV/OSEに登録するときの配布先コード（フォルダ名）を指定します。配布先コードは，英数字（'A'〜'Z'，'0'〜'9'），半角カタカナ，'#'，'@'，'¥'，'-'，'.'，'/'，'!'，'$'，'('，')'，'+'，'`'，'{'，'}'，'~' で，16けた以内で指定します。

［デフォルト］

HOPSS3/AS REV/OSEの設定でデフォルトとして登録されている配布先コードが使用されます。

［ホストID］

ホストIDを配布先コードとして使用します。

［ジョブ名］

ジョブ名を配布先コードとして使用します。ジョブ名が16けたを超えている場合は登録できません。

［ジョブ通し番号］

ジョブ通し番号を配布先コードとして使用します。

［ステップ名］

ステップ名を配布先コードとして使用します。ステップ名が16けたを超えている場合は登録できません。

［ジョブ通し番号］

ジョブ通し番号を配布先コードとして使用します。

［ユーザ名］

ユーザ名を配布先コードとして使用します。ユーザ名が16けたを超えている場合は登録できません。

［出力クラス］

出力クラスを配布先コードとして使用します。

［ジョブコメント］

ジョブコメントで指定した値を配布先コードとして使用します。

［仕分けコード］

仕分けコードを配布先コードとして使用します。

［出力先コード］

出力先コードを配布先コードとして使用します。

［任意の文字］

配布先コードとして使用する任意の文字を指定します。

デフォルト値

デフォルト

［帳票コード］

HOPSS3/AS REV/OSEに登録するときの帳票コードを指定します。帳票コードは，英数字（'A'〜'Z'，'0'〜'9'），半角カタカナ，'#'，'@'，'¥'，'-'，'.'，'/'，'!'，'$'，'('，')'，'+'，'`'，'{'，'}'，'~' で，16けた以内で指定します。

［ジョブ名］

ジョブ名を帳票コードとして使用します。ジョブ名が16けたを超えている場合は登録できません。

［ジョブ通し番号］

ジョブ通し番号を帳票コードとして使用します。

［ステップ名］

ステップ名を帳票コードとして使用します。ステップ名が16けたを超えている場合は登録できません。

［ステップ通し番号］

ステップ通し番号を帳票コードとして使用します。

［ファイル識別名］

ファイル識別名を帳票コードとして使用します。ファイル識別名が16けたを超えている場合は登録できません。

［ファイル通し番号］

ファイル通し番号を帳票コードとして使用します。

［FCBイメージ名］

FCBイメージ名を帳票コードとして使用します。

［用紙形式コード］

用紙形式コードを帳票コードとして使用します。

［ジョブコメント］

ジョブコメントで指定した値を帳票コードとして使用します。

［任意の文字］

帳票コードとして使用する任意の文字を指定します。

デフォルト値

ジョブ名

［帳票名称］

HOPSS3/AS REV/OSEに登録するときの帳票名称を指定します。帳票名称は全角または半角の60けた以内で指定します。なお，半角のアポストロフィ（ ' ），引用符（ " ），およびコンマ（ , ）は使用できません。

［デフォルト］

HOPSS3/AS REV/OSE のサーバ側のマスタ情報に登録されている帳票情報の設定に従います。

［ジョブ名］

ジョブ名を帳票名称として使用します。

［ジョブ通し番号］

ジョブ通し番号を帳票名称として使用します。

［ステップ名］

ステップ名を帳票名称として使用します。

［ステップ通し番号］

ステップ通し番号を帳票名称として使用します。

［ファイル識別名］

ファイル識別名を帳票名称として使用します。

［ファイル通し番号］

ファイル通し番号を帳票名称として使用します。

［ジョブコメント］

ジョブコメントで指定した値を帳票名称として使用します。

［任意の文字］

帳票名称として使用する任意の文字を指定します。文字列の前後にある半角スペースは削除されます。

［詳細設定］

複数の要素を組み合わせて帳票名を構成したい場合に指定します。［詳細設定］を選択すると，［詳細設定］画面が表示されます。［詳細設定］画面の詳細については，「7.2.15(3)(a)　［詳細設定］画面」を参照してください。

なお，［詳細設定］画面で構成要素を指定した場合，［任意の文字］のテキストボックスに指定内容が表示されます。このとき，表示される内容については，「表 7-42　［任意の文字］のテキストボックスに表示される内容」を参照してください。

デフォルト値

デフォルト

［登録日付］

HOPSS3/AS REV/OSEに登録するときの登録日付を指定します。登録日付は数字8けたで指定します。

［デフォルト］

HOPSS3/AS REV/OSEのサーバへ登録されたときの日付となります。

［変換日付］

変換実行時の日付を登録日付とします。

［ジョブコメント］

ジョブコメントで指定した値を登録日付として使用します。ジョブコメントで指定する文字は，数字8けたまたは6けたで指定する必要があります。けた数に「8（yyyyMMdd）」を選択した場合は8けたで指定してください。「6（20yyMMdd）」または「6（19yyMMdd）」を選択した場合は6けたで指定してください（この場合，西暦上2けたにはそれぞれ「20」と「19」が自動で設定されます）。

［任意の文字］

登録日付として使用する任意の文字を指定します。

デフォルト値

デフォルト

［順序番号］

HOPSS3/AS REV/OSEに登録するときの順序番号を指定します。順序番号は数字4けたで指定します。

登録日付に［デフォルト］を指定した場合は［デフォルト］か［最大空き順序番号］だけが選択できます。

［デフォルト］

1が設定されます。すでに同一の登録日付，順序番号の帳票がある場合は上書きされます。

［変換時刻］

変換実行時の時刻を基に順序番号を自動生成します。16時05分に変換した場合は，順序番号を1605として登録します。

［ジョブコメント］

ジョブコメントで指定した値を順序番号として使用します。

［最大空き順序番号］

HOPSS3/AS REV/OSEの最大空き順序番号割り当て機能を使用します。すでに登録されている同一の登録日付の帳票に対し，最大となる順序番号が割り当てられます。なお，この機能は，HOPSS3/AS REV/OSE 06-05以降と連携したときだけ使用できます。このため，HOPSS3/AS REV/OSE 06-05より前のバージョンと連携して使用した場合，エラーとなりますのでご注意ください。

デフォルト値

最大空き順序番号

［保存日数］

HOPSS3/AS REV/OSEに登録するときの保存日数を指定します。保存日数は数字4けた以内で指定します。

［デフォルト］

HOPSS3/AS REV/OSEのサーバ側のマスタ情報に登録されている保存日数の設定に従います。

［ジョブコメント］

ジョブコメントで指定した値を保存日数として使用します。

［任意の文字］

保存日数として使用する任意の文字を指定します。

デフォルト値

デフォルト

［バックアップ保存日数］

HOPSS3/AS REV/OSEに登録するときのバックアップ保存日数を指定します。バックアップ保存日数は数字4けた以内で指定します。

［デフォルト］

HOPSS3/AS REV/OSEのサーバ側のマスタ情報に登録されているバックアップ保存日数の設定に従います。

［ジョブコメント］

ジョブコメントで指定した値をバックアップ保存日数として使用します。

［任意の文字］

バックアップ保存日数として使用する任意の文字を指定します。

デフォルト値

デフォルト

［帳票自動印刷機能用オプション設定］

HOPSS3/AS REV/OSEの帳票自動印刷機能を使用するときのオプションを指定します。

［部数複写回数を登録する］チェックボックス

HOPSS3/AS REV/OSEに登録するときに，部数複写回数を登録します。この項目を指定すると，HOPSS3/AS REV/OSEの自動印刷機能で部数印刷ができるようになります。この機能はHOPSS3/AS REV/OSE 09-03以降で使用できます。このため，HOPSS3/AS REV/OSE 09-03より前のバージョンと連携して使用した場合，エラーが発生するときがあります。なお，配布先分割機能を使用する場合は，この項目は指定しないでください。

デフォルト値

チェックなし

［帳票名称に用紙情報を付加する］チェックボックス

HOPSS3/AS REV/OSEに登録するときに，帳票名称の末尾に「△FNAM=用紙形式コード」を追加します。また，環境設定ユティリティの［出力先設定］タブで用紙形式コードに対応する用紙名称を指定した場合は，帳票名称の末尾に「△FNAM=用紙名称」が追加されます。

この項目を指定すると，HOPSS3/AS REV/OSEの帳票自動印刷機能で，用紙形式コードが変わるタイミングで用紙切り替え画面を表示することができるようになります。

なお，「△FNAM=用紙形式コード」または「△FNAM=用紙名称」を追加したあとの帳票名称を含めた総バイト数が60バイトを超えた場合，帳票名称の末尾を省略して60バイト以内に調整してから登録します。

デフォルト値

チェックなし

注意

環境設定ユティリティの［出力先設定］タブで，用紙形式コードに対応する用紙名称に，半角のアポストロフィ（'），引用符（"），およびコンマ（,）が指定されている場合，登録時にエラーとなります。

［帳票名称に用紙情報を付加する］は，HOPSS3/AS REV/OSE 09-03以降と連携する場合に使用できます。このため，HOPSS3/AS REV/OSE 09-03より前のバージョンと連携して使用した場合，HOPSS3/AS REV/OSEの用紙切り替え画面は表示されません。

［片面／両面情報を登録する］チェックボックス

HOPSS3/AS REV/OSEに登録するときに，帳票の先頭ページに適用されたFCBイメージの片面／両面情報を登録します。この項目を指定すると，HOPSS3/AS REV/OSEの自動印刷機能で帳票に適用されたFCBイメージに応じて，片面／両面印刷が制御できるようになります。

デフォルト値

チェックなし

注意

［片面／両面情報を登録する］を選択する場合，事前に［PDF設定］タブの［PDF出力設定］−［PDF出力詳細設定］画面で［FCBイメージの両面指定を有効にする］を選択してください。

SETPRTテキストレコードを使用してページ単位に片面指定と両面指定が混在する帳票を登録する場合，［片面／両面情報を登録する］は選択しないでください。

［片面／両面情報を登録する］は，HOPSS3/AS REV/OSE 10-02以降で使用できます。このため，HOPSS3/AS REV/OSE 10-02より前のバージョンと連携して使用した場合，エラーが発生します。

［付属情報登録機能用オプション設定］

HOPSS3/AS REV/OSEの付属情報登録機能を使用するときのオプションを指定します。

［PDFファイルを付属情報として登録する］チェックボックス

HOPSS3/AS REV/OSEに登録するときに，登録に使用したPDFファイルを付属情報として登録します。この項目を指定すると，HOPSS3/AS REV/OSEのクライアントから登録時に使用したPDFファイルを付属情報として参照できるようになります。

デフォルト値

チェックなし

注意

付属情報名称には，登録時の帳票名称が適用されます。帳票名称が30バイトを超える場合は，先頭から30バイト目までが適用されます。帳票名称に「デフォルト」を指定している場合は，帳票コードが適用されます。

HOPSS3/AS REV/OSEのサイドREVのコマンドライン実行時，付属情報登録時のユーザIDの指定は行いません。

この機能はHOPSS3/AS REV/OSE 10-02以降で使用できます。このため，HOPSS3/AS REV/OSE 10-02より前のバージョンと連携して使用した場合，エラーが発生します。

［登録後にPDFファイルを削除する］

HOPSS3/AS REV/OSEにPDFを登録したあとに，出力先フォルダからPDFファイルを削除するかどうかを指定します。

デフォルト値

チェックあり

(a)　［詳細設定］画面

［詳細設定］画面を次に示します。

図7‒23　［詳細設定］画面（帳票名称の場合）

［詳細設定］画面を使用して，帳票名称またはラベルを設定します。

［帳票名称構成要素］／［ラベル１〜３構成要素］

帳票名称またはラベルを構成する要素の一覧が表示されます。なお，構成要素は最大40個まで登録できます。

表示項目を上から順につないだ形式で帳票名称またはラベルを構築します。項目には一つ以上の要素を指定してください。

［追加］ボタン

構成要素を新たに追加する場合にクリックします。クリックすると，［構成要素詳細設定］画面が表示されます。［構成要素詳細設定］画面の詳細については，「7.2.15(3)(b)　［構成要素詳細設定］画面」を参照してください。

［変更］ボタン

構成要素の設定内容を変更する場合に，構成要素を選択してからクリックします。クリックすると，［構成要素詳細設定］画面が表示されます。［構成要素詳細設定］画面の詳細については，「7.2.15(3)(b)　［構成要素詳細設定］画面」を参照してください。

［削除］ボタン

選択した構成要素の設定情報を一覧から削除します。

使用する要素の順番を変更する場合は，要素を選択して［↑］ボタンまたは［↓］ボタンをクリックして順番を変更してください。なお，各要素間に区切り文字は挿入されません。

重要

構成要素全体が60けたを超える場合，61けた目以降は省略されて登録されます。

構成要素に出力けた数が指定されておらず，その要素の値がすべて半角スペースになった場合，その要素は空文字列（""）として扱われます。

(b)　［構成要素詳細設定］画面

［構成要素詳細設定］画面を次に示します。

図7‒24　［構成要素詳細設定］画面

［要素名］プルダウンリスト

帳票名称またはラベルを構成する要素を指定します。指定できる項目を次に示します。

FCBイメージ名

ジョブコメント

ジョブ通し番号

ジョブ名

ステップ名

ファイル識別名

ファイル通し番号

ホストID

ユーザ名

仕分けコード

出力クラス

出力先コード

変換日時

用紙形式コード

任意の文字

任意の文字を選択した場合，隣のテキストボックスが有効になり，要素に使用する任意の文字を指定できるようになります。なお，次の文字は使用できません。

' " , < >

［出力桁数］プルダウンリスト

要素を出力する際にけた数を指定するかどうかを選択します。指定できる項目を以下に示します。

指定しない

指定する

「指定する」を選択した場合，隣のテキストボックスが有効になりけた数を指定することができます。指定できる値の範囲は1〜60です。要素が指定されたけた数に満たない場合，指定されたけた数になるまで末尾に半角空白が追加されます。また，指定されたけた数を超える場合，超過部分は省略されます。なお，省略時の末尾が全角文字の１バイト目にあたる場合，不正な文字を出力しないように末尾を半角空白に置き換えます。

デフォルト値

指定しない

［使用範囲］

使用範囲を指定します。この項目は，［要素名］プルダウンリストに「ジョブコメント」が選択された場合だけ指定できます。

［開始位置］

使用するジョブコメントの開始位置を指定します。指定する範囲はバッチジョブ実行システム連携時と通常出力時で異なります。

デフォルト値

1

［桁数］

使用するジョブコメントのけた数を指定します。

指定できる範囲は要素名によって異なります。

デフォルト値

1

［変換日時設定］

帳票名称またはラベルに使用する変換日時に関する設定を行います。

この項目は，［要素名］プルダウンリストに「変更日時」を選択した場合だけ指定できます。

［出力形式］プルダウンリスト

帳票名称またはラベルに使用する変換日時の形式を指定します。指定できる項目を以下に示します。

yyyyMMddHHmmssSSS（年月日時分秒ミリ秒）

yyyyMMddHHmmss（年月日時分秒）

yyyyMMdd（年月日）

HHmmssSSS（時分秒ミリ秒）

HHmmss（時分秒）

yyyy（年）

MM（月）

dd（日）

HH（時）

mm（分）

ss（秒）

SSS（ミリ秒）

デフォルト値

yyyyMMddHHmmssSSS

(c)　ジョブコメントの開始位置とけた数

［開始位置］

ジョブコメントで使用する部分の開始位置を指定します。開始位置に指定できる範囲は，HOPSS3/AS REV/OSEに登録する情報，およびバッチジョブ実行システム連携時か通常出力時かによって変化します。

［桁数］

ジョブコメントで使用する部分のけた数を指定します。けた数に指定できる範囲はHOPSS3/AS REV/OSEに登録する情報によって異なります。

［開始位置］と［桁数］に指定できる範囲を次に示します。

表7‒43　ジョブコメントの範囲

HOPSS3/AS REV/OSEに登録する情報

開始位置

けた数

開始位置からのけた数

バッチジョブ実行システム連携時

通常出力時

バッチジョブ実行システム連携時

通常出力時

キャビネット

1〜255

1〜50

1〜16

先頭から255けた以内

先頭から50けた以内

フォルダ

1〜255

1〜50

1〜16

先頭から255けた以内

先頭から50けた以内

ラベル１〜３

1〜255

1〜50

1〜16

先頭から255けた以内

先頭から50けた以内

配布先コード

1〜255

1〜50

1〜16

先頭から255けた以内

先頭から50けた以内

帳票コード

1〜255

1〜50

1〜16

先頭から255けた以内

先頭から50けた以内

帳票名称

1〜255

1〜50

1〜60

先頭から255けた以内

先頭から50けた以内

登録日付

1〜250

1〜45

6または8

先頭から255けた以内

先頭から50けた以内

順序番号

1〜252

1〜47

4

先頭から255けた以内

先頭から50けた以内

保存日数

1〜255

1〜50

1〜4

先頭から255けた以内

先頭から50けた以内

バックアップ保存日数

1〜255

1〜50

1〜4

先頭から255けた以内

先頭から50けた以内

(4)　活文 Contents Lifecycle Manager 詳細設定

［活文 Contents Lifecycle Manager 詳細設定］画面では，PDE - Print Control Extensionの活文 Contents Lifecycle Manager連携機能を利用するために必要な設定を行います。活文 Contents Lifecycle Manager連携機能の詳細は，PDE - Print Control Extensionの取扱説明書を参照してください。

［活文 Contents Lifecycle Manager 詳細設定］画面で設定できる項目を次に示します。

［連携設定ファイル名］

活文 Contents Lifecycle Manager連携設定ファイルを指定します。活文 Contents Lifecycle Manager連携設定ファイルの詳細については，PDE - Print Control Extensionの取扱説明書を参照してください。

7.2.16　文字の配置方法を設定する（文字配置設定）

［文字配置設定］タブでは，文字の配置方法を設定します。

(1)　プリントポジションインデクシング

プリントデータの印刷位置を右にずらすけた数を指定します。指定できる値の範囲は0〜255です。

FCBイメージ中に右移動のプリントポジションインデクシング（桁ずらし文字数）情報がある場合，その値と足し合わされます。

FCBイメージ中に左移動のプリントポジションインデクシング（桁ずらし文字数）情報がある場合，その値は無効になり，この項目に指定した値が有効になります。

デフォルト値

0

(2)　標準文字間隔

半角文字の標準の字間値を指定します。全角文字の標準の字間値は，この項目に指定した値の2倍の値になります。

なお，［書体設定］タブで文字ピッチが半角以外に指定された1バイト文字に対しては，この項目の指定値は無効になります。

［プリンタ種別に従う］

［印刷ジョブ設定］タブの［プリンタ種別］が［センタ漢字ライン］のときは「10CPI相当」として扱います。

［印刷ジョブ設定］タブの［プリンタ種別］が［端末漢字ライン］のときは「15CPI相当」として扱います。

［10CPI相当］

半角文字を1インチ当たり10文字印字します。

［12CPI相当］

半角文字を1インチ当たり12文字印字します。

［15CPI相当］

半角文字を1インチ当たり15文字印字します。

［ポイント指定］

標準の字間値をポイント単位で指定します。指定できる値の範囲は0〜15です。

デフォルト値

プリンタ種別に従う

標準文字間隔の指定値と字間値ドット数（180dpi換算値）の対応を次に示します。

表7‒44　標準文字間隔の指定値と字間値ドット数（180dpi換算値）の対応

指定値

字間値ドット数（180dpi換算値）

10CPI相当

6ドット

12CPI相当

3ドット

15CPI相当

0ドット

ポイント指定

0ポイント

0ドット

1ポイント

1ドット

2ポイント

3ドット

3ポイント

4ドット

4ポイント

6ドット

5ポイント

7ドット

6ポイント

9ドット

7ポイント

10ドット

8ポイント

12ドット

9ポイント

13ドット

10ポイント

15ドット

11ポイント

16ドット

12ポイント

18ドット

13ポイント

19ドット

14ポイント

21ドット

15ポイント

22ドット

(3)　標準文字間隔の配置

標準文字間隔と文字の配置方法を指定します。

［プリンタ種別に従う］

［印刷ジョブ設定］タブの［プリンタ種別］が「センタ漢字ライン」のときは［文字の右側］として扱います。

［印刷ジョブ設定］タブの［プリンタ種別］が「端末漢字ライン」のときは［文字の両側］として扱います。

［文字の両側］

標準文字間隔を文字の左右両側に半分ずつ配置します。

［文字の右側］

標準文字間隔を文字の右側に配置します。

デフォルト値

プリンタ種別に従う

(4)　行中での文字の配置

FCBで定義される行に対する文字の配置方法を指定します。

［プリンタ種別に従う］

［印刷ジョブ設定］タブの［プリンタ種別］が［センタ漢字ライン］のときは［上端揃え］として扱います。

［印刷ジョブ設定］タブの［プリンタ種別］が［端末漢字ライン］のときは［上下中央揃え］として扱います。

［上下中央揃え］

文字を行の上下中央に配置します。ただし，行ピッチが7.5LPI未満の場合は［上端揃え］になります。

［上端揃え］

文字の上端を行の上端と合わせるように配置します。

デフォルト値

プリンタ種別に従う

7.2.17　ESC/Pの出力情報を設定する（ESC/P設定）

［ESC/P設定］タブでは，ESC/P出力する際の情報を設定します。

(1)　印刷後の初期化

印刷ジョブの終了時にプリンタを初期化するかどうかを設定します。

［初期化する］

印刷ジョブの終了時にプリンタの初期化を行います。

［初期化しない］

印刷ジョブの終了時にプリンタの初期化を行いません。

デフォルト値

初期化する

印刷終了後にプリンタの［改行］ボタン，［改頁］ボタンを押したときの用紙送り量を次に示します。

表7‒45　プリンタの［改行］ボタン，［改頁］ボタンを押した時の用紙送り量

印刷後の初期化

直前の印刷で使用したFCBの用紙長

［改行］ボタンを押した時の用紙送り量

［改頁］ボタンを押した時の用紙送り量

［初期化する］

任意

プリンタ側で設定した改行ピッチ

プリンタ側で設定したページ長

［初期化しない］

255ドット（180dpi換算）以下の場合

FCBと印刷データの内容に依存する

FCBの用紙長

1/6インチの整数倍かつ21＋1/6インチ以下の場合

FCBと印刷データの内容に依存する

FCBの用紙長

上記以外の場合

FCBと印刷データの内容に依存する

FCBと印刷データの内容に依存する

プリンタ電源再投入後

プリンタ側で設定した改行ピッチ

プリンタ側で設定したページ長

7.3　環境設定ユティリティの設定例（変換種別がESC/Pの場合）

変換種別がESC/Pの場合の環境設定ユティリティの設定例について説明します。

センタラインプリンタ，センタ漢字ラインプリンタ，端末漢字ラインプリンタのそれぞれから移行する場合に，環境設定ユティリティの初期値から変更する必要がある項目を次に示します。これ以外の項目は，必要に応じて変更してください。

表7‒46　環境設定ユティリティの設定例

詳細画面のタブ

設定項目

センタラインプリンタの場合

センタ漢字ラインプリンタの場合

端末漢字ラインプリンタの場合

初期値

［書体設定］タブ

書体番号1の文字ピッチ

10CPI

半角

半角

半角

［制御イメージ設定］タブ

FCBID

FCB2

FCBA

センタラインプリンタ用のFCBを使用する場合：FCB2

センタ漢字ラインプリンタ用のFCBイメージを使用する場合：FCBA

FCB2

イメージ種別

移行元のOS

移行元のOS

移行元のOS

VOS3

［印刷ジョブ設定］タブ

プリンタ種別

センタ漢字ライン

センタ漢字ライン

端末漢字ライン

端末漢字ライン

7.4　配布先分割時の設定

PDE for Openでは，配布先分割機能によって印刷ジョブまたはPDFファイルを分割できます。ここでは，配布先別に分割するための設定を説明します。

7.4.1　配布先分割機能の設定

(1)　パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置の設定

パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置は，次の値の指定によって決定されます。

基準となるチャネル番号

チャネル番号からの行位置

開始位置※

有効長※

注※　連続や横倍などの機能キャラクタを使用している場合は，機能キャラクタなしの場合の出力位置によって判断してください。開始位置については，プリンタ制御文字および文字順序番号を除いた値を指定してください。

(2)　配布先分割機能の設定方法

配布先分割時の設定方法を説明します。

環境設定ユティリティで分割する環境設定情報を選択し，［出力先設定］タブを表示します。

［分割設定］で［配布先単位に分割する］を選択し，［詳細設定］ボタンをクリックします。

［分割詳細設定］画面が表示されます。

［分割実行タイミング］で分割を実行する契機を選択します。

［分割実行タイミング］の詳細については，「7.2.2(9)　分割設定の詳細」を参照してください。

［位置設定］の［パーツ分割文字位置］および［パーツ識別文字位置］で次の値を設定します。

［位置］

［チャネル］

［行位置］

［開始位置］

［有効長］

［分割実行タイミング］で［文字列の切り替わり］と［パーツ分割文字列をパーツ識別文字列として使用する］を選択している場合は，［パーツ識別文字位置］は設定できません。

［パーツ分割文字位置］および［パーツ識別文字位置］の詳細については，「7.2.2(9)　分割設定の詳細」を参照してください。

［OK］ボタンをクリックします。

設定内容が保存されます。設定した内容で配布先別に分割されます。

次の値を指定した場合のパーツ分割文字位置を図に示します。

＜パーツ分割文字位置1＞

基準となるチャネル番号：1

チャネル番号からの行位置：3

開始位置：4けた

有効長：4けた

＜パーツ分割文字位置2＞

基準となるチャネル番号：1

チャネル番号からの行位置：6

開始位置：22けた

有効長：6けた

パーツ分割文字位置は最大2か所指定できます。例えば，パーツ分割文字位置1に「東京」，パーツ分割文字位置2に「人事部」の文字列が指定されていた場合，パーツ分割文字列は「東京人事部」となります。指定された各パーツ分割文字位置の文字列を連結して，一連の文字列（最大40けた）をパーツ分割文字列として合成します。

パーツ識別文字位置についても，パーツ分割文字位置と同様に指定できます。指定された各パーツ識別文字位置の文字列を連結して，一連の文字列（最大40けた）をパーツ識別文字列として合成します。

パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置の注意事項は，「7.2.2(9)　分割設定の詳細」を参照してください。

(3)　設定例と注意事項

配布先分割機能を使用した分割の例と，その場合の注意事項を説明します。

(a)　印刷ジョブの分割

プリンタ出力時に，配布先分割機能を使用することで，印刷ジョブを分割できます。

分割時は，ドキュメント名の後ろに「(パーツ識別文字列)」が追加されます。

また，SYSOUTセパレータ設定時は，分割されたドキュメント単位にSYSOUTセパレータが挿入されます。

重要

ドキュメント名に関する注意事項

パーツ識別文字列の中に以下の文字が含まれていた場合は，ドキュメント名には該当文字をアンダースコア（_）に置き換えて表示します。

・'¥'，'/'，';'，','，':'，'*'，'?'，'"'，'<'，'>'，'|'

・シフトJIS範囲外の文字（入力データの文字コードがUnicodeの場合）

パーツ識別文字列がすべて半角スペースの場合は，値なしとして表示します。

ドキュメント名は，200バイト以内で設定してください。

ドキュメント名カスタマイズによって表示される変換日時は，パーツ単位では変わりません。

(b)　PDFファイルの分割

変換種別PDFでファイル出力時に，配布先分割機能を使用することで，PDFファイルを分割できます。

分割時は，出力ファイル名の後ろ（拡張子の前）に「(パーツ識別文字列)」が追加されます。なお，出力先フォルダに同名のファイルが存在する場合，既存ファイルはリネームされます。

重要

ファイル名に関する注意事項

パーツ識別文字列の中に次の文字が含まれていた場合は，ファイル名には該当文字をアンダースコア（_）に置き換えて表示します。

・'¥'，'/'，';'，','，':'，'*'，'?'，'"'，'<'，'>'，'|'

・シフトJIS範囲外の文字（入力データの文字コードがUnicodeの場合）

パーツ識別文字列がすべて半角スペースの場合は，値なしとして表示します。

ファイル名のパスは，200バイト以内で設定してください。

ファイル名カスタマイズによって表示される変換日時は，パーツ単位では変わりません。

7.4.2　パーツ別設定ファイル（csv）の作成

配布先分割では，印刷ジョブおよびPDFファイルの分割をするだけでなく，分割単位（以降，パーツ単位）で次の設定内容を変更できます。

出力先フォルダ（変換種別がPDF）

HOPSS3/AS REV/OSEの配布先コード（変換種別がPDF，HOPSS3/AS REV/OSE連携時）

PDFに付与するセキュリティポリシーID（変換種別がPDF，PDE - Access Control Option連携時）

パーツ単位で設定内容を変更する場合は，パーツのパーツ識別文字列と，そのパーツに適用する設定情報を対応づけたパーツ別設定ファイル（csvファイル）をあらかじめ作成しておく必要があります。

(1)　パーツ別設定ファイル（csv）の設定方法

パーツ別設定ファイル（csv）とは，パーツ識別文字列とパーツ別情報を対応づけたファイルです。メモ帳などを利用して，次の形式で作成してください。

パーツ別設定ファイルの形式

"パーツ識別文字列用ヘッダ","パーツ情報用ヘッダ"〔,"パーツ情報用ヘッダ"〔,…〕〕

"パーツ識別文字列","パーツ情報"〔,"パーツ情報"〔,…〕〕

"パーツ識別文字列","パーツ情報"〔,"パーツ情報"〔,…〕〕

"パーツ識別文字列","パーツ情報"〔,"パーツ情報"〔,…〕〕

　　：

（凡例）

斜体の文字列：可変の文字列を示します。

〔　〕：省略できます。

…：繰り返し指定できます。

注1　文字コードにはシフトJISまたはUTF-8を使用してください。

注2　空白行やコメント行など，不要な定義はしないでください。

注3　1行の終わりは必ず改行コード（0D0A）₁₆にしてください。行の終わりが改行コードではない場合，その行は無視されます。

注4　コンマ（,）および引用符（"）を含む項目は，引用符で囲んでください。含まない項目は，引用符で囲んでも囲まなくてもかまいません。

　　引用符で項目を囲む場合は，引用符の外側に文字列を指定しないでください。

　　誤った例と正しい例を次に示します。なお，△はスペースを示します。

　　＜誤った例＞△"TOKYO"△,1"234"5

　　＜正しい例＞"TOKYO","12345"

注5　項目中に引用符（"）を使用する場合は，「""」と指定します。

注6　項目中に改行コード（0D0A）₁₆や（0A）₁₆は指定しないでください。

パーツ別設定ファイルの設定項目の詳細を次に示します。

表7‒47　パーツ別設定ファイルの設定項目

項目名

内容

入力規則

パーツ識別文字列用ヘッダ

1列目がパーツ識別文字列であることを示すためのヘッダ情報です。

パーツ別設定ファイルの文字コードに応じて以下を設定してください。

シフトJIS

"PARTSID"固定

UTF-8

"PARTSID_UTF8"固定

パーツ識別文字列

パーツを一意に識別するためのキーです。

40けた以内で指定してください。

パーツ情報用ヘッダ

同列が，次のうちのどのパーツ情報であるかを示すためのヘッダ情報です。

出力フォルダ名

HOPSS3/AS REV/OSE配布先コード

セキュリティポリシーID

出力フォルダ名

"OUTFOLDER"固定

HOPSS3/AS REV/OSE配布先コード

"HOPSSFOLDER"固定

セキュリティポリシーID

"SECURITYPOLICYID"固定

パーツ情報

パーツ情報用ヘッダによって，次のように設定内容が異なります。

出力フォルダ名

HOPSS3/AS REV/OSE配布先コード

セキュリティポリシーID

出力フォルダ名

, ; * ? “ < > | 以外のシフトJIS範囲内の文字を使用して，255けた以内のフルパスまたは相対パスで指定します。

HOPSS3/AS REV/OSE配布先コード

英数字，半角カタカナ，'@'，'¥'，'#'，'-'，'.'，'/'，'!'，'$'，'('，')'，'+'，'`'，'{'，'}'，'~' を使用して，16けた以内で指定します。

セキュリティポリシーID

外字は使用できません。40けた以内で指定します。

（凡例）

英数字：'A'〜'Z'，'0'〜'9'。

(2)　パーツ別設定ファイル（csv）の設定例

パーツ別設定ファイル（csv）の設定例を次に示します。

(a)　分割単位にフォルダを分けてPDFファイル出力

変換種別がPDFでファイル出力時に，配布先分割機能を使用することで，PDFファイルを分割できます。さらに分割した単位で出力先フォルダを分けて出力できます。ただし，フォルダは事前に作成しておく必要があります（分類フォルダと併用する場合も事前にフォルダを作成しておく必要があります）。

分割単位にフォルダを分けてPDFファイル出力する場合の手順を説明します。

パーツ別設定ファイルを作成し，パーツごとに出力フォルダ名を定義します。

出力フォルダ名は絶対パスまたは相対パスで指定します。出力フォルダ名に相対パスを指定した場合は，環境設定ユティリティの［出力先設定］タブの［フォルダ設定］で指定した出力先フォルダからの相対パスとなるので，相対パス指定をする場合は，出力先フォルダ下のフォルダ名を指定してください。

分割した単位で出力先フォルダを分けてPDFファイルを出力する場合のパーツ別設定ファイル（csv）の設定例を次に示します。

"PARTSID","OUTFOLDER"
"東京","¥¥Tokyo¥Outfile¥"
"大阪","Osaka"
"愛知",""

パーツ分割されなかった場合，またはパーツ別設定ファイルに一致するパーツ識別文字列がなかった場合に使用する出力先フォルダを設定します。

出力フォルダは，環境設定ユティリティの［出力先設定］タブの［フォルダ設定］で指定します。パーツ別設定ファイルで出力フォルダ名を相対パス指定したときは，ここで指定したフォルダからの相対パスとなります。

配布先分割機能の設定を行います。

配布先分割機能の設定については，「7.4.1(2)　配布先分割機能の設定方法」を参照してください。

［出力先設定］タブの［分割設定］−［分割詳細設定］画面の［パーツ別設定ファイル名］には，手順1.で作成したパーツ別設定ファイルを設定します。詳細については，「7.2.2(9)　分割設定の詳細」を参照してください。

(b)　分割単位に配布先コードを分けてHOPSS3/AS REV/OSE登録

変換種別がPDFでHOPSS3/AS REV/OSE連携している場合に，帳票を分割して，さらにその分割単位で配布先コードを分けてHOPSS3/AS REV/OSE登録できます。

分割単位に配布先コードを分けてHOPSS3/AS REV/OSE登録する場合の手順を説明します。

パーツ別設定ファイルを作成し，パーツごとに配布先コードを定義します。

分割した単位で配布先コードを分けてHOPSS3/AS REV/OSE登録する場合のパーツ別設定ファイル（csv）の設定例を次に示します。

"PARTSID","HOPSSFOLDER"
"東京","HOPSSTOKYO"
"大阪","HOPSSOSAKA"
"愛知","HOPSSAICHI"

分割してHOPSS3/AS REV/OSE登録する場合は，すべてのパーツがそれぞれ別のHOPSS3/AS REV/OSE配布先コードに割り当たるようにパーツ別設定ファイルを作成してください。一つの帳票から生成されるパーツはすべて同じ帳票コードとなるため，配布先コードを分けていないと，あとのパーツによって上書きされます。

これによって，分割後の帳票はすべて帳票コードが同じとなるため，HOPSS3/AS REV/OSEの串刺し検索機能を利用して，同一帳票コードを持つ帳票に対して横断的な検索ができます。

HOPSS3/AS REV/OSE連携の設定を行います。

HOPSS3/AS REV/OSE連携の設定については，「11.3　HOPSS3/AS REV/OSEへのPDFファイルの登録」を参照してください。

また，パーツ分割されなかったとき，またはパーツ別設定ファイルに一致するパーツ識別文字列がなかったときに使用する配布先コードを，環境設定ユティリティの［連携設定］タブ−［連携機能］−［HOPSS3/AS REV/OSE詳細設定］画面の［配布先コード］に設定してください。詳細については，「7.2.15(3)　HOPSS3/AS REV/OSE詳細設定」を参照してください。

配布先分割機能の設定を行います。

配布先分割機能の設定については，「7.4.1(2)　配布先分割機能の設定方法」を参照してください。

［出力先設定］タブの［分割設定］−［分割詳細設定］画面の［パーツ別設定ファイル名］には，手順1.で作成したパーツ別設定ファイルを設定します。詳細については，「7.2.2(9)　分割設定の詳細」を参照してください。

(c)　分割単位にPDFセキュリティを分けて設定

変換種別がPDFでPDE - Access Control Option連携時に，配布先分割機能を使用することで，分割された各PDFファイルにPDFセキュリティを付けられます。さらに分割した単位でセキュリティの内容（セキュリティポリシーID）を変更できます。

分割単位にPDFセキュリティを分けて設定する場合の手順を説明します。

パーツ別設定ファイルを作成し，パーツごとにセキュリティポリシーIDを定義します。

分割された各PDFファイルにPDFセキュリティを付ける場合のパーツ別設定ファイル（csv）の設定例を次に示します。

"PARTSID","SECURITYPOLICYID"
"東京","SECURITYTOKYO"
"大阪","SECURITYOSAKA"
"愛知","SECURITYAICHI"

PDFセキュリティの設定を行います。

PDFセキュリティの設定については，「12.　PDE - Access Control Option」を参照してください。

また，パーツ分割されなかったとき，またはパーツ別設定ファイルに一致するパーツ識別文字列がなかったときに使用するセキュリティポリシーIDを，環境設定ユティリティの［連携設定］タブのPDFセキュリティの詳細設定で設定してください。

配布先分割機能の設定を行います。

配布先分割機能の設定については，「7.4.1(2)　配布先分割機能の設定方法」を参照してください。

［出力先設定］タブの［分割設定］−［分割詳細設定］画面の［パーツ別設定ファイル名］には，手順1.で作成したパーツ別設定ファイルを設定します。詳細については，「7.2.2(9)　分割設定の詳細」を参照してください。

(d)　分割単位にPDFセキュリティを分けて設定し，フォルダを分けて出力

分割した単位でPDFセキュリティの内容（セキュリティポリシーID）とPDFの出力先を変更できます。

分割された各PDFファイルのPDFセキュリティの内容（セキュリティポリシーID）とPDFの出力先を設定する場合の，パーツ別設定ファイル（csv）の設定例を次に示します。

"PARTSID","SECURITYPOLICYID","OUTFOLDER"
"東京","SECURITYTOKYO","¥¥Tokyo¥Outfile¥"
"大阪","SECURITYOSAKA","¥¥Osaka¥Outfile¥"
"愛知","SECURITYAICHI","¥¥Aichi¥Outfile¥"

7.4.3　配布先分割時の注意事項

分割途中でエラーが発生した場合，エラー発生前までのパーツは出力をキャンセルできません。ジョブを再度実行すると，エラー発生前までのパーツが再度出力されることになります。このため，途中までのパーツデータを削除するなどの対応が必要となります。

BJEX連携時に，共通設定のエラー発生時の動作で「中止する」と「継続する」のどちらを指定した場合でも，再実行すると途中まで正常に出力された分割データは二重に出力されます。

8　制御イメージ作成機能

この章では，PDE - LP Optionの制御イメージ作成機能について説明します。

8.1　制御イメージ作成機能環境設定

制御イメージ作成機能環境設定では，制御イメージを作成する環境を設定します。

制御イメージ作成機能環境設定で設定できる項目を次に示します。

［イメージ種別］

出力する制御イメージのファイル名のOS形式を指定します。

イメージ種別は，FCBイメージ作成機能およびデフォルト機能キャラクタイメージ作成機能で有効となる設定項目です。

［VOS3］，［VOS1］，［VOSK］で作成した制御イメージのファイル名はそれぞれ異なります。そのため，PDE - LP OptionでFCBイメージおよびデフォルト機能キャラクタイメージを生成する場合には，どのファイル名称形式で生成するかを指定します。なお，生成した制御イメージをPDL変換機能で利用する際には，環境設定ユティリティの［制御イメージ設定］タブの［イメージ種別］と合わせておく必要があります。

重要

制御イメージを移行しないで新規に制御イメージを作成する場合は，［VOS3］を設定することを推奨します。

デフォルト値

VOS3

［プリンタ種別］

出力する制御イメージのフォーマットのプリンタ形式を指定します。

プリンタ種別は，FCBイメージ作成機能およびデフォルト機能キャラクタイメージ作成機能で有効となる設定項目です。

［センタ漢字ライン］，［端末漢字ライン］，［センタライン］で作成した制御イメージのフォーマットはそれぞれ異なります。そのため，PDE - LP OptionでFCBイメージおよびデフォルト機能キャラクタイメージを生成する場合には，どのフォーマットで生成するかを指定します。なお，生成した制御イメージをPDL変換機能で利用する際には，環境設定ユティリティの［制御イメージ設定］タブの［FCBID］および［印刷ジョブ設定］タブの［プリンタ種別］と合わせておく必要があります。プリンタ種別に応じて，次の表のように環境設定ユティリティを設定してください。

表8‒1　プリンタ種別と環境設定ユティリティの対応

制御イメージ作成機能環境設定

環境設定ユティリティ

プリンタ種別

FCBID

プリンタ種別

センタ漢字ライン

FCBA

センタ漢字ライン

端末漢字ライン

FCBA

端末漢字ライン

センタライン

FCB2

センタ漢字ライン

重要

端末漢字ラインプリンタ用のFCBイメージは存在しないため，［端末漢字ライン］が選択された場合はセンタ漢字ラインプリンタ用のFCBイメージを作成します。また，センタラインプリンタ用のデフォルト機能キャラクタイメージも存在しないため，［センタライン］が選択された場合はセンタ漢字ラインプリンタ用のデフォルト機能キャラクタイメージを作成します。

デフォルト値

センタ漢字ライン

［センタラインプリンタFCB行間値］

センタラインプリンタ用のFCBの行間値を指定します。

センタラインプリンタFCB行間値は，FCBイメージ作成機能で有効となる設定項目です。

［6LPI/8LPI］，［6LPI/10LPI］で制御イメージの解釈の仕方がそれぞれ異なります。そのため，PDE - LP OptionでFCBイメージを生成する場合には，どのセンタラインプリンタFCB行間値で解釈するかを指定します。なお，生成した制御イメージをPDL変換機能で利用する際には，環境設定ユティリティの［制御イメージ設定］タブの［行間値］と合わせておく必要があります。

デフォルト値

6LPI/8LPI

［デフォルト機能キャラクタイメージ格納フォルダ］

デフォルト機能キャラクタイメージを格納しているフォルダを指定します。

デフォルト機能キャラクタイメージ格納フォルダでは，デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能のファイルメニューコマンドで［開く］または［名前を付けて保存］を指定した場合に表示される，フォルダ/ドライブのデフォルトを指定できます。

デフォルト値

PDE for Openインストールフォルダ¥IMAGE

［FCBイメージ格納フォルダ］

FCBイメージを格納しているフォルダを指定します。

FCBイメージ格納フォルダでは，FCBイメージ作成機能のファイルメニューコマンドで［開く］または［名前を付けて保存］を指定した場合に表示される，フォルダ/ドライブのデフォルトを指定できます。

デフォルト値

PDE for Openインストールフォルダ¥IMAGE

［保存］ボタン

現在の内容を制御イメージ作成機能環境設定ファイルに書き込みます。

［キャンセル］ボタン

制御イメージ作成機能環境設定プログラムを終了します。

［初期化］ボタン

制御イメージ作成機能環境設定ファイルを初期化します。

また，タイトルバーの左端のコントロールボックスからコントロールメニューの［バージョン情報］を選択すると，制御イメージ作成機能環境設定のバージョン情報が表示されます。

8.1.1　制御イメージ作成機能環境設定の開始と終了

制御イメージ作成機能環境設定の開始と終了について説明します。

(1)　制御イメージ作成機能環境設定の開始

制御イメージ作成機能環境設定は，システム管理者が行ってください。

Windowsの［スタート］メニューから［プログラム］−［PDE for Open］−［Line Printer Optionユティリティ］−［制御イメージ作成機能環境設定］を選択します。

［制御イメージ作成機能環境設定］画面が表示されます。

制御イメージ作成機能環境設定の起動時に，制御イメージ作成機能環境設定ファイルが破壊されている場合は，メッセージ画面が表示されます。

(2)　制御イメージ作成機能環境設定の終了

制御イメージ作成機能環境設定の終了には，次の3とおりの方法があります。

［制御イメージ作成機能環境設定］画面の［保存］ボタンを選択します。

設定した内容を，制御イメージ作成機能環境設定ファイルに出力して，制御イメージ作成機能環境設定が終了します。

［制御イメージ作成機能環境設定］画面の［キャンセル］ボタンを選択します。

設定した内容は，制御イメージ作成機能環境設定ファイルに出力しないで，制御イメージ作成機能環境設定が終了します。

タイトルバーの左端のコントロールボックスからコントロールメニューの［閉じる］を選択する，またはタイトルバーの右端の閉じるボタンをクリックします。

設定した内容は，制御イメージ作成機能環境設定ファイルに出力しないで，制御イメージ作成機能環境設定が終了します。

8.1.2　制御イメージ作成機能環境設定ファイルの初期化

制御イメージ作成機能環境設定ファイルの初期化について説明します。

制御イメージ作成機能環境設定ファイルをインストール直後の内容に戻すには，次の操作を行ってください。

Windowsの［スタート］メニューから［プログラム］−［PDE for Open］−［Line Printer Optionユティリティ］−［制御イメージ作成機能環境設定］を選択します。

［制御イメージ作成機能環境設定］画面の［初期化］ボタンを選択します。

設定中の内容を初期化する確認メッセージ画面が表示されます。

［OK］ボタンを選択します。

設定中の内容がインストール直後の内容に初期化されます。

［制御イメージ作成機能環境設定］画面の［保存］ボタンを選択します。

制御イメージ作成機能環境設定ファイルがインストール直後の内容に初期化されます。

8.2　FCBイメージ作成機能

FCBイメージは，ラインプリンタの用紙の大きさ，行間隔，および行に対するチャネル番号などを指定する制御イメージです。さらに，センタラインプリンタの場合は，桁ずらし文字数が指定できます。

FCBイメージの8けた以内の名前のうち，上位4けた（プリフィクス）は，プリンタ装置によって固有のプリフィクスを持っています。上位4けた（プリフィクス）を除いた名前をFCBイメージ名と呼びます。

FCBイメージ作成機能は，VOS1 FCBマクロ，VOS1 KAPSの漢字ライブラリ保守（KLIB），およびVOSK漢字処理のFCBイメージの作成に相当する機能で，PDE - LP Optionで使用するFCBイメージをGUIによって対話的に作成する機能です。入力なしで直接FCBイメージを作成でき，またメインフレームからFCBイメージをバイナリ転送し，それを入力としてFCBイメージを作成できます。

なお，VOS1およびVOSKで作成したFCBイメージを入力として，FCBイメージを作成する場合には，転送前にメインフレーム上でFCBイメージをPRINT DATA EXCHANGEイメージ転送で変換しておく必要があります。PRINT DATA EXCHANGEイメージ転送の使用方法については，マニュアル「PRINT DATA EXCHANGE」を参照してください。

VOS1 FCBマクロで使用するオペランドと，FCBイメージ作成機能で設定できる機能範囲の対応を次に示します。

表8‒2　VOS1 FCBマクロのサポート範囲

オペランド

設定項目

サポート有無

FCBイメージ作成機能での設定

CHANNEL

チャネル番号

○

［行の変更］で入力

LINES

行数

○

［行の挿入］で入力

PPI

シフト文字数

△

［桁ずらし文字数］で入力

LPI

行間隔

○

［行間値］で入力

（凡例）

○：サポート。

△：右ずらしだけサポート。

VOS1 KAPSの漢字ライブラリ保守（KLIB）で指定する項目と，FCBイメージ作成機能で設定できる機能範囲の対応を次に示します。

表8‒3　VOS1 KAPSのサポート範囲

KLIB制御文

オペランド

設定項目

サポート有無

FCBイメージ作成機能での設定

INCLUDE

FEATURE

装置ニモニック

△

制御イメージ作成機能環境設定の［プリンタ種別］で入力

FCB

DIST

行間隔

○

［行の挿入］・［行の変更］で入力（［数値の単位］に［ドット］を選択）

LPI

行間隔

○

［行の挿入］・［行の変更］で入力

CHx

チャネルコード

○

［行の変更］で入力

SIZE

長さ

×※

設定できません

DEFAULT

デフォルトイメージ指定

×

設定できません

（凡例）

○：サポート。

×：サポートしていません。

△：CKLP2だけサポート。

注※

行間隔合計を表示することで対応できます。

VOSK漢字処理のFCBイメージの作成で指定する項目と，FCBイメージ作成機能で設定できる機能範囲の対応を次に示します。

表8‒4　VOSK漢字処理のサポート範囲

画面

設定項目

サポート有無

FCBイメージ作成機能での設定

制御イメージ作成機能選択画面（JSTHJM1）

装置種別

△

制御イメージ作成機能環境設定の［プリンタ種別］で入力

制御イメージ名

○

［名前を付けて保存］で入力

ラインプリンタ用FCBイメージ定義画面（JSTHJL1）

1インチ当たりの行数

○

［行間値］で入力

1ページ当たりの行数

○

［行の挿入］で入力

チャネル番号

○

［行の変更］で入力

漢字ラインプリンタ用FCBイメージ定義画面（JSTHJA1）

用紙の長さ

×※1

設定できません

標準行間隔

×※2

設定できません

漢字ラインプリンタ用FCBイメージ行定義画面（JSTHJA2）

行間隔値

○

［行の挿入］・［行の変更］で入力

行数

○

［行の挿入］で入力

チャネル番号

○

［行の変更］で入力

（凡例）

○：サポート。

×：サポートしていません。

△：CLPとCKLPだけサポート。

注※1

行間隔合計を表示することで対応できます。

注※2

［行の挿入］で対応できます。

8.2.1　FCBイメージ作成の手順

FCBイメージ作成の開始から終了までの流れを次に示します。

図8‒1　FCBイメージ作成の手順の流れ

数値の単位の選択

設定する数値の単位を選択します。

行間値の選択（センタラインプリンタの場合だけ）

行間値を選択します。

行情報の設定

行情報を設定します。

桁ずらし文字数の設定（センタラインプリンタの場合だけ）

桁ずらし文字数を設定します。

8.2.2　FCBイメージ作成機能の入出力ファイル

FCBイメージ作成機能の入出力対象となるファイルと，その役割を次に示します。

表8‒5　FCBイメージ作成機能の入出力ファイル

ファイル

入出力

ファイルの役割

FCBイメージファイル

入力

FCBイメージ作成機能，またはメインフレームで作成されたFCBイメージファイルは，内容を変更するために入力できます。

出力

FCBイメージ作成機能でFCBイメージを新規作成および変更した内容が格納されます。出力されたファイルは，PDE - LP Optionのユーザイメージライブラリにコピーして使用します。ファイルの名称については，「8.2.2(1)　FCBイメージファイル名」を参照してください。

制御イメージ作成機能環境設定ファイル（MsEnv.ini）

入力

編集時に参照します。生成するFCBイメージのイメージ種別，プリンタ種別，センタラインプリンタFCB行間値，入力するFCBイメージファイルの格納フォルダの初期設定情報を登録しておきます。詳細については，「8.1　制御イメージ作成機能環境設定」を参照してください。

(1)　FCBイメージファイル名

PDE - LP OptionでFCBイメージを新規作成する場合，ファイル名は制御イメージ作成機能環境設定で設定されたイメージ種別とプリンタ種別によって決まります。FCBイメージファイル名の規則を次に示します。

表8‒6　FCBイメージファイル名の規則

イメージ種別

プリンタ種別

プリフィクス

ファイル名

VOS3

センタ漢字ライン

FCBA

FCBAxxxx

端末漢字ライン

センタライン

FCB2

FCB2xxxx

VOS1

センタ漢字ライン

FCBA

FCBAxxxx.OBJECT

端末漢字ライン

センタライン

FCB2

FCB2xxxx.OBJECT

VOSK

センタ漢字ライン

FCBA

FCBAxxxx.DATA

端末漢字ライン

センタライン

FCB2

FCB2xxxx.DATA

（凡例）

xxxx：［名前を付けて保存］画面の［イメージ名］の項目で設定した4文字の英数字（'A'〜'Z'，'0'〜'9'），'#'，'@'，'_'。

8.2.3　FCBイメージ作成機能のウィンドウ構成とメニュー項目一覧

FCBイメージ作成機能のウィンドウ構成とメニュー項目一覧について説明します。

(1)　ウィンドウ構成

FCBイメージ作成機能のウィンドウ構成を次に示します。

図8‒2　FCBイメージ作成機能のウィンドウ構成

タイトルバー

タイトルには，ファイル名と「FCBイメージ作成機能」が表示されます。

メニューバー

コマンドメニューが表示されます。

数値の単位ボックス

画面上の数値表示を，ドット（180dpi），ミリメートル，インチから選択して設定します。

桁ずらし文字数（センタラインプリンタの場合だけ活性）

桁ずらし文字数を設定します。

行間値（センタラインプリンタの場合だけ活性）

行間値を設定します。

行情報リスト

定義された行情報（各行の行ピッチ，行間隔，チャネル）が表示される領域であり，これらの定義に対して行の挿入，行情報の変更，行の削除を行います。

垂直スクロールバー

行情報表示リストを垂直方向にスクロールさせるときに操作します。

行間隔合計表示

定義された各行の高さの合計値が表示されます。

(2)　メニュー項目の一覧

FCBイメージ作成機能のメニュー項目を次に示します。

表8‒7　FCBイメージ作成機能のメニュー項目一覧

メニューバー

プルダウンメニュー

機能

ファイル（F）

新規作成（N）

FCBイメージを新規に作成します。

開く（O）...

作成済のFCBイメージを開きます。

閉じる（C）

作業中のFCBイメージを閉じます。

上書き保存（S）

FCBイメージを閉じることなく，［開く］のときに指定したファイルと同一のFCBイメージに保存します。

名前を付けて保存（A）...

作業中のFCBイメージを別のファイル名で保存します。

終了（X）

FCBイメージ作成を終了します。

編集（E）

コピー（C）

選択されている行情報のテキストをクリップボードに保存します。

行の挿入（I）...

新しく行を挿入します。

行の変更（R）...

すでに定義されている行を変更します。

行の削除（D）

すでに定義されている行を削除します。

ヘルプ（H）

バージョン情報（A）...

プログラムのバージョンなどを表示します。

8.2.4　FCBイメージ作成の開始と終了

FCBイメージ作成の開始と終了について説明します。

(1)　新規FCBイメージの作成の開始

FCBイメージ作成を開始するには，次の操作を行ってください。

Windowsの［スタート］メニューから［プログラム］−［PDE for Open］−［Line Printer Optionユティリティ］−［FCBイメージ作成機能］アイコンを選択します。

［FCBイメージ作成機能］画面が表示されます。

メニューバーの［ファイル］から［新規作成］を選択します。

(2)　作成したFCBイメージの変更の開始

作成したFCBイメージを変更するには，次の操作を行ってください。

Windowsの［スタート］メニューから［プログラム］−［PDE for Open］−［Line Printer Optionユティリティ］−［FCBイメージ作成機能］アイコンを選択してください。

［FCBイメージ作成機能］画面が表示されます。

メニューバーの［ファイル］から［開く］を選択してください。または，［FCBイメージ作成機能］画面，またはアイコンにFCBイメージのアイコンをドラッグアンドドロップしてください。

［ファイルを開く］画面が開きます。

編集するFCBイメージファイルを選び，［開く］ボタンを押してください。

［FCBイメージ作成機能］画面に制御が戻り，開いたFCBイメージに設定された内容が画面上に表示されるので，設定された内容を変更してください。

［ファイルを開く］画面で指定したFCBイメージが，PDE - LP Optionのサポート外の形式で作成されている場合は，エラーメッセージ画面が表示されます。

重要

数値の単位，センタラインプリンタFCB行間値（6LPI/8LPI，6LPI/10LPIのどちらで解釈するか）はFCBイメージファイルには保存されないため，既存のFCBイメージからは引き継がれません。

(3)　FCBイメージ作成の終了

FCBイメージ作成を終了するには，次の3とおりの方法があります。

メニューバーの［ファイル］から［終了］を選択してください。FCBイメージ作成機能が終了します。

タイトルバーの左端のコントロールボックスからコントロールメニューの［閉じる］を選択してください。FCBイメージ作成機能が終了します。

タイトルバーの右端の閉じるボタンをクリックしてください。FCBイメージ作成機能が終了します。

8.2.5　FCBイメージの編集

FCBイメージを編集する方法について説明します。

(1)　数値の単位の選択

FCBイメージを設計する単位を選択します。選択できる単位は，［ドット（180dpi）］，［ミリメートル］，または［インチ］です。［行間隔］，［行間隔合計］，［行間値］の数値は，選択された単位で表示されます。

(2)　行間値の選択（センタラインプリンタの場合だけ選択）

行間値を選択します。指定できる値（［6LPI］，［8LPI］，［10LPI］）は，制御イメージ作成機能環境設定の［センタラインプリンタFCB行間値］の設定によって決まります。

(3)　行情報の編集

行情報を編集する方法について説明します。

(a)　行の挿入

行を挿入するには，次の操作を行ってください。

行情報リストからその行の直前に行を挿入する行情報を選び，［挿入］ボタンを選択します。なお，最終行として挿入したい場合は，行「…」を選択して［挿入］ボタンを選択します。

［行の挿入］画面が開きます。

行数と行間値（センタ漢字ラインプリンタの場合だけ）を指定します。

等しい行間値を持つ複数の行を一度に作成できます。

［OK］ボタンを選択します。

［FCBイメージ作成機能］画面に制御が戻ります。また，行情報リストに挿入した行情報が追加され，行間隔合計表示が更新されます。

挿入行数

挿入行数を指定します。

［手動］

指定した行数分（1〜256行※）を挿入します。

［自動］

行数の合計が256行※になるように挿入します。

デフォルト値

手動（1）

注※　センタラインプリンタの場合，桁ずらしありの場合は254行，桁ずらしなしの場合は255行になります。

行間値

行間値を指定します。設定できる行間値を次に示します。

表8‒8　設定できる行間値

LPI

ドット（180dpi）

ミリメートル

インチ

24.0LPI

7.5

1.06

0.042

12.0LPI

15.0

2.12

0.083

10.0LPI

18.0

2.54

0.100

8.0LPI

22.5

3.17

0.125

7.5LPI

24.0

3.39

0.133

6.0LPI

30.0

4.23

0.167

4.0LPI

45.0

6.35

0.250

3.0LPI

60.0

8.47

0.333

1.5LPI

120.0

16.93

0.667

0.8LPI

240.0

33.87

1.333

デフォルト値

6.0LPI（0.167インチ）

(b)　行の変更

すでに設定されている行情報に対して，チャネルの設定や変更をしたり，行間隔を変更したりする場合には，次の操作で行情報の変更をしてください。

行情報のリストから変更する行情報を選び［変更］ボタンを選択します。

［行の変更］画面が開きます。

チャネルコードの設定，行間値の設定内容（センタ漢字ラインプリンタの場合）を変更します。

［OK］ボタンを選択します。

［FCBイメージ作成機能］画面に制御が戻ります。また，行情報リストの当該行情報の表示と，行間隔合計表示が更新されます。

チャネルコード

チャネルコードを指定します。チャネルコードを設定しない行には［なし］，設定する行には1〜12の中から選択します。

デフォルト値

なし

行間値

行間値を指定します。設定できる行間値については，「表8-8　設定できる行間値」を参照してください。

デフォルト値

6.0LPI（0.167インチ）

(c)　行の削除

行を削除するには，次の操作を行ってください。

行情報リストから削除する行番号を選び［削除］ボタンを選択します。

行情報リストから選んだ行情報が削除され，以降の行情報の行番号が繰り上がります。また，行間隔合計表示も更新されます。削除する行情報は，複数選択できます。

(4)　桁ずらし文字数の設定（センタラインプリンタの場合）

桁ずらし文字数（0〜31）を設定します。これによって，行データの位置だけを右にずらして印刷できます。

8.2.6　FCBイメージの保存

［FCBイメージ作成機能］画面のメニューバーの［ファイル］から［上書き保存］を選択した場合，既存のFCBイメージを開いて編集したときは，FCBイメージが上書き保存され，新規にFCBイメージを作成したときは，［名前を付けて保存］画面が表示されます。また，編集したFCBイメージの内容を保存しないで，［FCBイメージ作成機能］画面のメニューバーの［ファイル］から［閉じる］または［終了］を選択した場合，内容を保存するかどうかの［メッセージ］画面が表示されます。

保存を選択した場合，既存のFCBイメージを開いて編集したときは，上書き保存され，新規にFCBイメージを作成したときは，［名前を付けて保存］画面が表示されます。

また，編集操作の有無に関係なく，［FCBイメージ作成機能］画面のメニューバーの［ファイル］から［名前を付けて保存］を選択することで，表示されているFCBイメージに名前を付けて保存できます。

(1)　名前を付けて保存

［フォルダ］

FCBイメージファイルの格納先フォルダを指定します。FCBイメージを新規に作成した場合は，制御イメージ作成機能環境設定のフォルダ設定で設定，または仮定されたFCBイメージ格納フォルダが表示されます。ファイルを開いている場合は，編集ファイルの格納フォルダが表示されます。必要に応じて変更してください。

［イメージ名］

FCBイメージの名前を半角4けた以内の英数字（'A'〜'Z'，'0'〜'9'），'#'，'@'，'_'で指定します。FCBイメージを新規に作成した場合は，イメージ名は表示されないので，指定してください。ファイルが開いている場合は，編集ファイルのイメージ名が表示されます。必要に応じて変更してください。

［プリフィクス］

プリフィクスが表示されます。変更できません。

［拡張子］

拡張子が表示されます。変更できません。

FCBイメージファイル名は，プリフィクスとイメージ名と拡張子を連結した名前となります。FCBイメージのファイル名については，「8.2.2(1)　FCBイメージファイル名」を参照してください。

チャネル1が設定されていない場合は，メッセージ画面で通知されますので，処理を続行するか，処理を中断して条件を満たすよう再設計してください。先頭行にはチャネル1を設定することを推奨します。

センタラインプリンタの場合で，行情報が2行以上でない場合は，メッセージ画面で通知されますので，条件を満たすよう再設定してください。

8.3　デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能

デフォルト機能キャラクタイメージは，印刷する行の先頭に仮定する機能キャラクタの内容を指定する制御イメージです。

デフォルト機能キャラクタイメージの8けた以内の名前のうち，上位4けたにはシステムが「DFIA」という固定の名前を持っています。上位4けた（プリフィクス）を除いた名前をデフォルト機能キャラクタイメージ名と呼びます。

デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能は，VOS1 KAPSの漢字ライブラリ保守（KLIB），およびVOSK漢字処理のデフォルト機能キャラクタイメージの作成に相当する機能で，PDE - LP Optionで使用するデフォルト機能キャラクタイメージをGUIによって対話的に作成する機能です。入力なしで直接デフォルト機能キャラクタイメージを作成でき，またメインフレームからデフォルト機能キャラクタイメージをバイナリ転送し，PDE - LP Optionで使用するデフォルト機能キャラクタイメージを作成できます。

デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能では，VOSK漢字処理では作成できない機能キャラクタも作成できます。

なお，VOS1およびVOSKで作成したデフォルト機能キャラクタイメージを入力として，デフォルト機能キャラクタイメージを作成する場合には，転送前にメインフレーム上でデフォルト機能キャラクタイメージをPRINT DATA EXCHANGEイメージ転送で変換しておく必要があります。PRINT DATA EXCHANGEイメージ転送の使用方法の詳細については，マニュアル「PRINT DATA EXCHANGE」を参照してください。

VOS1 KAPSの漢字ライブラリ保守（KLIB）で指定する項目と，デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能で設定できる機能範囲の対応を次に示します。

表8‒9　VOS1 KAPSのサポート範囲

KLIB制御文

オペランド

設定項目

コード

パラメタ

サポート有無

INCLIDE

FEATURE

装置ニモニック※1

−

−

△

DFUNC

CODE=EBCDIK

1バイトコード

0A41

なし

○

CODE=KANJI

2バイトコード

0A42

なし

○

STYLE

書体番号（1〜15）※2

1A42

80〜8F

○

INTERVAL

字間値

1A47

80〜FF

○

WIDTH

横倍文字

1A81

80，90

○

（凡例）

○：サポート。

△：CKLP2だけサポート。

−：該当しない。

注※1

制御イメージ作成機能環境設定の［プリンタ種別］で入力します。

注※2

デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能では書体番号0〜15になります。

VOSK漢字処理のデフォルト機能キャラクタイメージの作成で指定する項目と，デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能で設定できる機能範囲の対応を次に示します。

表8‒10　VOSK漢字処理のサポート範囲

画面

設定項目

コード

パラメタ

サポート有無

制御イメージ作成機能選択画面（JSTHJM1）

装置種別※1

−

−

△

制御イメージ名

−

−

○

漢字ラインプリンタ用デフォルト機能キャラクタイメージ定義画面（JSTHJB1）

文字コード（EBCDIK）

0A41

なし

○

文字コード（漢字）

0A42

なし

○

書体（1〜15）※2

1A42

80〜8F

○

字間値

1A47

80〜FF

○

（凡例）

○：サポート。

△：CKLPだけサポート。

−：該当しない。

注※1

制御イメージ作成機能環境設定の［プリンタ種別］で入力します。

注※2

デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能では書体0〜15になります。

8.3.1　デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能の入出力ファイル

デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能の入出力対象となるファイルとその役割を次に示します。

表8‒11　デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能の入出力ファイル

ファイル

入出力

ファイルの役割

デフォルト機能キャラクタイメージファイル

入力

デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能，またはメインフレームで作成されたデフォルト機能キャラクタイメージファイルは，内容を変更するために入力できます。

出力

デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能でデフォルト機能キャラクタイメージを新規作成・変更した内容が格納されます。出力されたファイルは，PDE - LP Optionのユーザイメージライブラリにコピーして使用します。ファイルの名称については，「8.3.1(1)デフォルト機能キャラクタイメージファイル名」を参照してください。

制御イメージ作成機能環境設定ファイル（MsEnv.ini）

入力

編集時に参照します。生成するデフォルト機能キャラクタイメージのイメージ種別，プリンタ種別，入力するデフォルト機能キャラクタイメージファイルの格納フォルダの初期設定情報を登録しておきます。詳細については，「8.1　制御イメージ作成機能環境設定」を参照してください。

(1)　デフォルト機能キャラクタイメージファイル名

PDE - LP Optionでデフォルト機能キャラクタイメージを新規作成する場合，ファイル名は制御イメージ作成機能環境設定で設定されたイメージ種別によって決まります。

デフォルト機能キャラクタイメージのファイル名の規則を次に示します。

表8‒12　デフォルト機能キャラクタイメージファイル名

イメージ種別

プリフィクス

ファイル名

VOS3

DFIA

DFIAxxxx

VOS1

DFIA

DFIAxxxx.OBJECT

VOSK

DFIA

DFIAxxxx.DATA

（凡例）

xxxx：［名前を付けて保存］画面の［イメージ名］の項目で設定した4文字の英数字（'A'〜'Z'，'0'〜'9'），'#'，'@'，'_'。

8.3.2　デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能のウィンドウ構成とメニュー項目一覧

デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能のウィンドウ構成とメニュー項目一覧について説明します。

(1)　ウィンドウ構成

デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能のウィンドウ構成を次に示します。

図8‒3　デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能のウィンドウ構成

タイトルバー

タイトルには，ファイル名と「デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能」が表示されます。

メニューバー

コマンドメニューが表示されます。

ステータスバー

制御イメージ作成機能環境設定のプリンタ種別に設定されている値が表示されます。

機能キャラクタ表示リスト

デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能で設定可能な機能キャラクタの情報が表示されます。

使用

その機能キャラクタが設定されている場合には，チェックマークが表示されます。

設定対象

設定する機能キャラクタの種類です。

値

［設定対象］の機能キャラクタのデフォルト値，または変更した値が表示されます。

コード

［設定対象］，［値］によって作成される機能キャラクタのコードが表示されます。

(2)　メニュー項目の一覧

デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能のメニュー項目を次に示します。

表8‒13　デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能のメニュー項目一覧

メニューバー

プルダウンメニュー

機能

ファイル（F）

新規作成（N）

デフォルト機能キャラクタイメージを新規に作成します。

開く（O）...

作成済のデフォルト機能キャラクタイメージを開きます。

閉じる（C）

作業中のデフォルト機能キャラクタイメージを閉じます。

上書き保存（S）

デフォルト機能キャラクタイメージを閉じることなく，［開く］のときに指定したファイルと同一のデフォルト機能キャラクタイメージに保存します。

名前を付けて保存（A）...

作業中のデフォルト機能キャラクタイメージを別のファイル名で保存します。

終了（X）

デフォルト機能キャラクタイメージ作成を終了します。

編集（E）

使用する（Ａ）

選択中のすべての機能キャラクタの［使用］にチェックマークが付きます（機能キャラクタを設定します）。

使用しない（Ｄ）

選択中のすべての機能キャラクタの［使用］のチェックマークが外れます（機能キャラクタを設定しません）。

パラメタの設定（Ｐ）...

選択されている機能キャラクタのパラメタを設定する画面を表示します。

ヘルプ（H）

バージョン情報（A）...

プログラムのバージョンなどを表示します。

8.3.3　デフォルト機能キャラクタイメージ作成の開始と終了

デフォルト機能キャラクタイメージ作成の開始と終了について説明します。

(1)　新規デフォルト機能キャラクタイメージの作成の開始

デフォルト機能キャラクタイメージ作成を開始するには，次の操作を行ってください。

Windowsの［スタート］メニューから［プログラム］−［PDE for Open］−［Line Printer Optionユティリティ］−［デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能］を選択します。

［デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能］画面が表示されます。機能キャラクタ表示リストには何も表示されません。

メニューバーの［ファイル］から［新規作成］を選択します。

機能キャラクタ表示リストに，すべての機能キャラクタの［使用］，［設定対象］，［値］，［コード］のデフォルト値が表示されます。［使用］にチェックマークは入っていません。

(2)　作成したデフォルト機能キャラクタイメージの変更の開始

作成したデフォルト機能キャラクタイメージを変更するには，次の操作を行ってください。

Windowsの［スタート］メニューから［プログラム］−［PDE for Open］−［Line Printer Optionユティリティ］−［デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能］を選択してください。

［デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能］画面が表示されます。機能キャラクタ表示リストには何も表示されません。

メニューバーの［ファイル］から［開く］を選択してください。または，［デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能］画面，またはアイコンにFCBイメージのアイコンをドラッグアンドドロップしてください。

［ファイルを開く］画面が開きます。

編集するデフォルト機能キャラクタイメージファイルを選び，［開く］ボタンを押してください。

機能キャラクタ表示リストに，すべての［設定対象］が表示されます。開いたデフォルト機能キャラクタイメージに設定されている項目については，［使用］にチェックマーク，および設定されている［値］と［コード］が，画面上に表示されます。未設定項目についてはデフォルト値が表示されます。

［ファイルを開く］画面で指定したデフォルト機能キャラクタイメージが，PDE - LP Optionのサポート外の形式で作成されている場合は，エラーメッセージ画面が表示されます。

(3)　デフォルト機能キャラクタイメージ作成の終了

デフォルト機能キャラクタイメージ作成を終了するには，次の3とおりの方法があります。

メニューバーの［ファイル］から［終了］を選択してください。デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能が終了します。

タイトルバーの左端のコントロールボックスからコントロールメニューの［閉じる］を選択してください。デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能が終了します。

タイトルバーの右端の閉じるボタンをクリックしてください。デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能が終了します。

8.3.4　デフォルト機能キャラクタイメージの編集

デフォルト機能キャラクタイメージを編集する方法について説明します。

(1)　使用/不使用の編集

機能キャラクタ表示リストに表示されている［使用］を編集するには，次の3とおりの方法があります。

リスト上の対象行にある［使用］のチェックボックスをクリックします。

リスト上の対象行を選んで，メニューバーの［編集］から［使用する］・［使用しない］を選択します。

リスト上の対象行を選んで，各項目を設定する画面を表示します。次に示す手順で画面を表示させてください。

機能キャラクタ表示リストから対象行を選択してください。

メニューバーの［編集］から［パラメタの設定］を選択してください。またはリスト上の設定変更の対象行をダブルクリックしてください。

各種機能キャラクタを設定する画面が開きます。

設定する値を表示させて，［OK］を選択してください。

デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能の画面に戻り，選択した行の［使用］にチェックマークが表示されます。

(2)　値の編集

作成したデフォルトキャラクタイメージの値を変更するには，次の操作を行ってください。

機能キャラクタ表示リストから，対象行を選択してください。

メニューバーの［編集］から［パラメタの設定］を選択してください。または，リスト上の値変更の対象行をダブルクリックしてください。

各種機能キャラクタを設定するメッセージ画面が開きます。

［OK］または［キャンセル］を選択してください。

［デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能］画面に戻ります。

［OK］を選んだ場合，選択した行の［使用］にチェックマークが表示され，［値］の表示も更新されます。

［キャンセル］を選んだ場合，［使用］および［値］は，［パラメタ設定］選択前のままとなります。

各機能キャラクタの設定画面を次に示します。

(a)　［コード種別］画面

［コード種別］

コード種別を指定します。

1バイトコード

2バイトコード

デフォルト値

1バイトコード

(b)　［書体番号］画面

［書体番号］

使用する書体番号0〜15を指定します。

デフォルト値

書体番号1

(c)　［字間値］画面

［字間値］

字間値を次のどちらかの方法で指定します。

ポイント指定ポイント単位の字間値を指定してください。設定できる値は，センタ漢字ラインプリンタの場合は0.0〜62.0（ポイント），端末漢字ラインプリンタの場合は0〜15（ポイント）です。

CPI指定CPI単位の字間値を指定してください。選択できる値は，10CPI，12CPI，15CPIです。

デフォルト値

ポイント指定

(d)　［横倍］画面

［横倍］

横倍の開始または終了を指定します。

デフォルト値

横倍を終了する

8.3.5　デフォルト機能キャラクタイメージの保存

［デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能］画面のメニューバーの［ファイル］から［上書き保存］を選択した場合，既存のデフォルト機能キャラクタイメージを開いて編集したときは，デフォルト機能キャラクタイメージが上書き保存され，新規にデフォルト機能キャラクタイメージを作成したときは，［名前を付けて保存］画面が表示されます。また，編集したデフォルト機能キャラクタイメージの内容を保存しないで，［デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能］画面のメニューバーの［ファイル］から［閉じる］または［終了］を選択した場合，内容を保存するかどうかの［メッセージ］画面が表示されます。

保存を選択した場合，既存のデフォルト機能キャラクタイメージを開いて編集したときは，上書き保存され，新規にデフォルト機能キャラクタイメージを作成したときは，［名前を付けて保存］画面が表示されます。

また，編集操作の有無に関係なく，メニューバーの［ファイル］から［名前を付けて保存］を選ぶことで，表示されているデフォルト機能キャラクタイメージに名前を付けて保存できます。

［フォルダ］

デフォルト機能キャラクタイメージの格納先フォルダを指定します。

デフォルト機能キャラクタイメージを新規に作成した場合は，制御イメージ作成機能環境設定のフォルダ設定で設定，または仮定されたデフォルト機能キャラクタイメージ格納フォルダが表示されます。ファイルを開いている場合は，編集ファイルの格納フォルダが表示されます。必要に応じて変更してください。

［イメージ名］

デフォルト機能キャラクタイメージの名前を半角4けた以内の英数字（'A'〜'Z'，'0'〜'9'），'#'，'@'，'_'で指定します。

デフォルト機能キャラクタイメージを新規に作成した場合は，イメージ名は表示されませんので指定してください。ファイルを開いている場合は，編集ファイルのイメージ名が表示されますので，必要に応じて変更してください。

［プリフィクス］

プリフィクスが表示されます。変更することはできません。

［拡張子］

拡張子が表示されます。変更することはできません。

デフォルト機能キャラクタイメージファイル名は，プリフィクスとイメージ名と拡張子を連結した名前となります。デフォルト機能キャラクタイメージのファイル名については，「8.3.1(1)　デフォルト機能キャラクタイメージファイル名」を参照してください。

9　変換操作

この章では，PDE for Openの監視サービスを使用した変換操作，コマンドラインでの変換操作，および後処理UOCによる操作について説明します。

9.1　監視サービスを使用した変換操作

監視サービスは，アプリケーションから出力されるスプールデータの格納フォルダを監視し，格納を契機として，スプールデータの変換処理を呼び出します。

9.1.1　監視サービスの起動と停止

監視サービスは，PDE for Openのインストール時に，次の属性でWindowsに登録されます。

スタートアップの種類：手動

ログオン：ローカルシステムアカウント

監視サービスのスタートアップの種類を「自動」にすることで，PC起動とともにサービスを自動的に起動できます。監視サービスのスタートアップの種類を「自動」にするには，次に示す手順で設定してください。

Windowsのコントロールパネルから［管理ツール］−［サービス］を選択します。

［PRINT DATA EXCHANGE for Open］のサービスを右クリックし，ポップアップメニューから［プロパティ］を選択します。

プロパティ画面の［スタートアップの種類］で［自動］を選択します。

監視サービスは，サービスのログオンで指定したアカウントで動作します。プリンタやファイルアクセスの権限も同様です。

(1)　監視サービスの起動手順

監視サービスの起動の前に，次に示すサービス/プログラムが起動しているか確認してください。

HOPSS3/AS REV/OSEサーバ（HOPSS3/AS REV/OSE連携時）

起動していることが確認できたら，次に示す手順で監視サービスを起動してください。

Windowsのコントロールパネルから，［管理ツール］−［サービス］を選択します。

サービスの一覧から［PRINT DATA EXCHANGE for Open］のサービス名を選択して［サービスの開始］ボタンをクリックします。

サービスが起動します。

(2)　監視サービスの停止手順

次に示す手順で監視サービスを停止してください。

Windowsのコントロールパネルから，［管理ツール］−［サービス］を選択します。

サービスの一覧から［PRINT DATA EXCHANGE for Open］のサービス名を選択して［サービスの停止］ボタンをクリックします。

サービスが停止します。

なお，処理中のスプールデータは，処理を中止しないでそのまま出力されます。伝送中のスプールデータがある場合は，処理を中止して出力されません。

9.2　コマンドラインを使用した変換操作

コマンド実行による出力は，JP1/AJS3と連携してジョブの実行制御を行う場合などに使用します。なお，終了時の処理については，「6.2.2　変換終了時の動作」および「6.3.6　バッチジョブ実行システム連携時の変換終了時の動作」を参照してください。

9.2.1　起動コマンド

次に示す起動コマンドでPDL変換を実行してください。

PDE for Openインストールディレクトリ¥BIN¥MsMain.exe△入力ファイル名〔,環境設定名　〔,環境設定名〔…〕〕〕

（凡例）

△：一つ以上の半角スペースを表します。

〔　〕：省略可能な値です。

入力ファイル名：

「6.2.1(2)　印刷データのファイル名指定のジョブ属性」に示す規則で作成されたファイル名を指定します。

通常出力時は，COBOL UAPまたはWindows UAPが出力したファイルを指定してください。バッチジョブ実行システムと連携する場合は，SYSOUT管理ファイルを指定してください。なお，入力ファイル名は引用符（"）で囲まないで指定してください。

環境設定名：

変換に使用する環境設定情報の環境設定名を指定します。

環境設定名は4つまで指定できます。5つ以上指定した場合はエラーログを出力し，処理を中止します。

入力ファイル名と環境設定名の間のコンマ（,）の前後には半角スペースを入れないで指定してください。

9.2.2　戻り値

実行形式プログラムの戻り値として次の値が戻ります。

0：正常終了

1：変換エラー

9.3　後処理UOCによる操作（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）

PDE for Open監視サービスを使用する場合，またはコマンドラインでのPDL変換の場合，後処理UOCを使用できます。後処理UOCを使用すると，PDE for Openの変換処理終了直前（PDLデータ作成・保存後，終了する直前）に指定したUOCが起動して，任意の処理が実施されます。PDE for Openでは，UOCが返した戻り値に応じてスプールデータの消去などを実行します。

UOCはWindowsアプリケーション（WinMain），またはバッチやスクリプトとして作成できます。WinMainを実行する場合は，環境設定ユティリティの［出力先設定］の［後処理UOC名］に，WinMainのプログラム名を指定します。バッチやスクリプトを実行する場合は，［後処理UOC名］にcmd.exeなどの実行プログラムを指定します。作成したバッチやスクリプトは，実行プログラムに渡す引数として［任意の引数］に指定して実行します。

ここでは，後処理UOCの使用方法を説明します。

9.3.1　UOCの作成

UOCを作成して，環境設定ユティリティの［出力先設定］で後処理UOCとして指定します。

UOCを作成する主な目的を次に示します。

PDE - Enterprise Printer Optionの場合

変換で使用したスプールデータをそのまま使用して，別の環境設定情報で別のプリンタへの出力やPDF変換をします。

PDE - Electronic Document Optionの場合

変換したPDFファイルを，任意のコマンドラインによりHOPSS3/AS REV/OSEへ登録したり，別の記録媒体などに登録したりします。

(1)　WindowsアプリケーションとしてUOCを作成

後処理UOCに任意の引数を指定しない場合に，PDE for OpenからUOCを呼び出すときのインタフェースは次のとおりです。

後処理UOC名.exe△"入力ファイル名"△"｛出力ファイル名｜プリンタ名｝"△"ジョブコメント"

後処理UOC名.exe：

環境設定ユティリティの［出力先設定］で指定した後処理UOC名です。

入力ファイル名：

PDE for Openが入力とした，スプールデータのファイル名を絶対パスで渡します。

出力ファイル名｜プリンタ名：

環境設定ユティリティの出力先設定により渡される情報が異なります。

出力ファイル名

環境設定ユティリティで出力先をファイルとした場合，出力ファイル名を絶対パスで渡します。

変換種別がGDIのときは次の規則で渡されます。

格納フォルダ¥ファイル名-*.emf（FindFirstFile WindowsAPIで検索可能な形式）

プリンタ名

環境設定ユティリティで出力先をプリンタとした場合，指定したプリンタ名を渡します。

ジョブコメント：

印刷ジョブで指定したコメントを渡します。

なお，コメントを使用する場合，次の文字は指定しないでください。

外字

引用符（"）

円記号（¥）

(2)　スクリプトでUOCを作成

後処理UOCにVBScriptやJScriptなどのスクリプトを指定する場合に，PDE for OpenからUOCを呼び出すときのインタフェースは次のとおりです。

後処理UOC名.exe△スクリプトファイルのフルパス△スクリプトファイル実行時の引数

後処理UOC名.exe：

環境設定ユティリティの［出力先設定］で指定した後処理UOC名です。cmd.exeなどの実行プログラムを指定してください。

スクリプトファイルのフルパス，スクリプトファイル実行時の引数：

実行するスクリプトファイルのフルパス，および実行時の引数を1024文字以内で指定します。

9.3.2　UOC作成時の注意事項

UOCはWindowsアプリケーション（WinMain）として作成する必要があります。ただし，任意の引数を指定した場合はcmd.exeなどの実行プログラムを後処理UOC名に指定して，バッチやスクリプトは引数で渡すようにしてください。UOC作成時の注意事項を次に示します。

必ず戻り値を返すように作成してください。ユーザの入力待ち状態になるプログラムや処理が無限ループとなるプログラムを，後処理UOC名に指定しないでください。

UOCの中でPDEのコマンド（msmain.exe）を呼び出して入力データを変換する場合は，必ず別の環境設定情報の環境設定名を呼び出すようにして，指定する環境設定情報では後処理UOCを適用しないようにしてください。

任意の引数として設定された文字は，PDEで変更しないでそのまま後処理UOCの引数として渡されます。

［後処理UOC名］にバッチやスクリプトは指定できません。指定した場合，作成したバッチやスクリプトの動作については保証しません。

cmd.exeでバッチファイルを実行する場合は「/c△(バッチファイル名)」の形式で，引数にバッチファイル名を必ず指定してください。

スクリプトでUOCを作成する場合は，次の注意も必要です。

任意の引数でバッチやスクリプトなどを指定する場合は，フルパスで指定してください。

任意の引数に特殊文字を含む場合は，必要に応じてエスケープ処理をしてください。PDEではエスケープ処理は行いません。

9.3.3　ジョブ情報の取得

PDE for Openでは，スプールファイル内のジョブ情報をプロセス環境変数として設定して，UOCを実行できます。ジョブ情報の取得先は，ファイル名，またはSYSOUT管理ファイルです。ただし，スプールファイル内にジョブ情報が設定されなかった場合は，環境変数の値は空になります。なお，作成した環境変数は，UOCの実行が終了すると削除されます。

プロセス環境変数に設定できるジョブ情報の内容を，次の表に示します。なお，ジョブ属性の値については，バッチジョブ実行システムと連携しない場合は「表6-11　ファイル名に指定できるジョブ属性の形式」を，連携する場合は「表B-1　ジョブ定義XMLファイルのジョブ属性の扱い」を参照してください。

表9‒1　環境変数一覧

環境変数名

内容

_PDE_CLASS

出力クラス名

_PDE_HOSTID

ホストID

_PDE_JOBNAME

ジョブ名

_PDE_JOBNUM

ジョブ通し番号

_PDE_DDNAME

ファイル識別名

_PDE_FILENUM

ファイル通し番号

_PDE_STEPNAME

ステップ名

_PDE_USERNAME

ユーザ名

_PDE_FCB

FCB名

_PDE_ROOM

仕分けコード

_PDE_PARTS

パーツ識別文字列

_PDE_OUTPUTCODE

出力先コード

_PDE_COMMENT

ジョブコメント

_PDE_DATE

変換日付（YYYYmmdd）

_PDE_TIME

変換時刻（HHMMSSsss）

_PDE_FNAM

用紙形式コード

_PDE_DOCNAME

出力ドキュメント名

_PDE_COPYCOUNT

部数複写回数

_PDE_INPUT

入力スプールファイル名（BJEX連携時はSYSOUT管理ファイル名）

_PDE_OUTPUT

ファイル出力時：出力ファイル名

プリンタ出力時：出力プリンタ名

_PDE_TOTALPAGE

出力総ページ数

配布先分割機能を指定した場合は，配布先単位での総ページ数

重要

ジョブ属性の値が無い場合は，環境変数の値は空文字となります。

パーツ識別文字列の中にシフトJIS範囲外の文字が含まれていた場合は，環境変数（_PDE_PARTS）には該当文字をアンダースコア（_）に置き換えて設定します。

後処理UOCの場合，同名の環境変数が指定されているときは，PDE for Openで設定された値が優先されます。なお，プロセス環境変数として登録されるので，他の環境変数には影響しません。

部数複写時はすべての部数複写の出力が終了したあとに，後処理UOCが実行されます。

9.3.4　戻り値

PDE for Openへの戻り値として，次の値をUOCで設定します。

0：正常終了

PDE for Openはスプールデータを消去します。任意の引数を指定していない場合は，PDF変換後のHOPSS3/AS REV/OSE連携は強制的に中止します。

1：正常終了（任意の引数を指定しない場合）

PDE for Openはスプールデータを消去します。

その他：エラー発生

PDE for Openでスプールデータをエラー発生フォルダ（PDE for Openインストールフォルダ¥ERROROUT¥）に移動します。戻り値をエラー情報としてエラーログに出力します。

任意の引数を指定した場合，指定したバッチやスクリプトにより，戻り値を返却する形式が異なります。バッチやスクリプトごとの戻り値の返却形式の例を次の表に示します。なお，詳細については，各バッチ，または各スクリプトの提供するヘルプを参照してください。

表9‒2　バッチやスクリプトごとの戻り値の返却形式（例）

種類

戻り値の返却形式

bat

exit△戻り値

VBScript

WScript.quit（戻り値）

JScript

WScript.quit（戻り値）;

9.3.5　UOCコーディング例

後処理UOCのコーディング例を次に示します。

(1)　Windowsアプリケーションの場合

この例では，変換で使用したスプールデータを使用して，再度ジョブコメントで指定した環境設定名で変換します。

#include <windows.h>
#include <mmsystem.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define  MSMAIN "C:¥¥Program Files¥¥HITACHI¥¥PDE for Open¥¥BIN¥¥msmain.exe"
int WINAPI WinMain(
    HINSTANCE       hInstance,
    HINSTANCE       hPrevInstance,
    LPSTR           lpCmdLine,
    int             nCmdShow
)
{
/*local areas*********************************************************/
    char    *infile;        /* input spool file name                 */
    char    *outfile;       /* output spool file name                */
    char    *cmtbuf;        /* JCL comment area buffer               */
    char     cmtarea[65];   /* JCL comment area                      */
    int      i;             /* work loop counter                     */
    int      j;             /* work counter                          */
    int      cmdL;          /* command line length                   */
    DWORD        ExitCode;              /* exit code                 */
    PROCESS_INFORMATION procInfo;       /* process information       */
    STARTUPINFO  stInfo;    /* process startup information           */
    BYTE         CallCmdLine[512];      /* command line for call proc*/
    DWORD        Event;                 /* process wait event code   */
    DWORD        rc;                    /* win32 last error code     */
/*process start*******************************************************/
    cmdL = lstrlen(lpCmdLine);
    infile = outfile = cmtbuf = NULL;
    memset(cmtarea, '¥0', sizeof(cmtarea));
    /* input file name get */
    for (i = 0; i < cmdL; i++)
    {
        if ('"' == lpCmdLine[i])
        {
            if (NULL == infile)
                infile = &lpCmdLine[i + 1];
            else
            {
                lpCmdLine[i] = '¥0';
                break;
            }
        }
    }
    /* output file name get */
    for ( ; i < cmdL; i++)
    {
        if ('"' == lpCmdLine[i])
        {
            if (NULL == outfile)
                outfile = &lpCmdLine[i + 1];
            else
            {
                lpCmdLine[i] = '¥0';
                break;
            }
        }
    }
    /* JCL comment area get */
    for ( ; i < cmdL; i++)
    {
        if ('¥¥' == lpCmdLine[i])
        {
            i++;
        }
        else if ('"' == lpCmdLine[i] )
        {
            if (NULL == cmtbuf)
                cmtbuf = &lpCmdLine[i + 1];
            else
            {
                lpCmdLine[i] = '¥0';
                break;
            }
        }
    }
    for (i = 0, j = 0; i < lstrlen(cmtbuf); i++) {
        if ('¥¥' == cmtbuf[i])
         {
            i++;
        }
        cmtarea[j++] = cmtbuf[i];
    }
        if (!*cmtarea)
    {
        ExitProcess(1);
    }
    /* UOC Start */
    /* コマンドライン組み立て： msmain.exe 入力ファイル名, 環境設定名*/
    sprintf(CallCmdLine, "¥"%s¥" %s,%s", MSMAIN, infile, cmtarea);
    memset(&stInfo, '¥0', sizeof(STARTUPINFO));
    stInfo.cb = sizeof(STARTUPINFO);
    if (!CreateProcess(MSMAIN, CallCmdLine, NULL, NULL,
                       FALSE, CREATE_NEW_PROCESS_GROUP, NULL,
                       NULL, &stInfo, &procInfo))
    {
        rc = GetLastError();
        ExitProcess(rc);
    }
    GetExitCodeProcess(procInfo.hProcess, &ExitCode);
    while (ExitCode == STILL_ACTIVE)
    {
        Event = WaitForSingleObject(procInfo.hProcess, INFINITE);
        if (WAIT_TIMEOUT != Event &&
            WAIT_ABANDONED != Event)
        {
            GetExitCodeProcess(procInfo.hProcess, &ExitCode);
        }
    }
    CloseHandle(procInfo.hProcess);
    if (ExitCode == 0)
    {
        ExitProcess(1);
    }
    else if (ExitCode != 1)
    {
        ExitProcess(ExitCode);
    }
    ExitProcess(1);
}

(2)　スクリプトの場合

この例では，変換で使用したスプールデータを使用して「C:¥Hitachi¥PDESample.txt」に変換時刻（環境変数_PDE_TIME）を出力し，戻り値0で終了します。

batファイルの場合

    @echo off

    rem 出力されるファイル名を環境変数にセット
    set OutputFileName=C:¥¥Hitachi¥¥PDESample.txt

    rem 環境変数 _PDE_TIMEをファイルに出力
    echo %_PDE_TIME% >> %OutputFileName%

    rem 戻り値を返す
    exit 0

VBScriptの場合

    Option Explicit

    'ファイルオブジェクトの生成
    Dim FileObj
    Dim FilePt
    set FileObj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    set FilePt = FileObj.CreateTextFile("C:¥¥Hitachi¥¥PDESample.txt") '出力ファイル名

    '環境変数 _PDE_TIMEをファイルに出力
    Dim WshObj
    set WshObj = CreateObject("WScript.Shell")
    FilePt.Write("TIME : ")
    Dim Env
    set Env = WshObj.Environment("PROCESS")
    FilePt.WriteLine(Env("_PDE_TIME"))

    '後処理
    FilePt.Close()
    set FilePt = Nothing
    set FileObj = Nothing

    '戻り値を返す
    WScript.quit(0)

JScriptの場合

    //ファイルオブジェクトの生成
    var FileObj;
    var FilePt;
    FileObj = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
    FilePt = FileObj.OpenTextFile("C:¥¥Hitachi¥¥PDESample.txt", 2, -2);

    //環境変数 _PDE_HOSTIDをファイルに出力
    var WshObj = new ActiveXObject("WScript.Shell");
    FilePt.Write("TIME : ");
    var Env = WshObj.Environment("PROCESS");
    FilePt.WriteLine(Env("_PDE_TIME"));

    //後処理
    FilePt.Close();
    FilePt = null;
    FileObj = null;

    //戻り値を返す
    WScript.quit(0);

10　出力

この章では，PDE for Openで出力できる形態について説明します。

10.1　プリンタへの出力

PDE for Openでは，環境設定ユティリティで指定されたプリンタ名称のWindowsスプールに出力を行います。Windowsスプールに出力する際のドキュメント名は，環境設定ユティリティで指定されたドキュメント名が使用されます。

また，Prinfina MANAGER OPと連携して，プリンタ出力時に用紙確認指示を表示できます。Prinfina MANAGER OPとの連携については，「11.1　Prinfina MANAGER OPとの連携」を参照してください。なお，Windowsスプールには2GB以上のデータを出力することができません。変換データ量が2GB以上になる場合は，配布先分割機能やPrinfina MANAGER SPで分割して出力する必要があります。

10.1.1　ドキュメント名の表示形式

Windowsスプールに出力されるドキュメント名を次に示します。

ドキュメント名〔（X／複写回数）〕〔(パーツ識別文字列)〕〔△△△FNAM-用紙形式コードまたは用紙名称〕

（凡例）

〔　〕：省略される場合がある値です。

X／複写回数

複写回数が2以上の場合，複写回数指定時の動作として印刷ジョブのコピーを選択しているときは，ドキュメント名に追加されます。

X = 1, …, 複写回数

複写回数指定時の動作の詳細は，「10.1.2　複写回数指定時の動作」を参照してください。

パーツ識別文字列

配布先単位で分割する場合に，分割されたパーツのパーツ識別文字列がドキュメント名に追加されます。

△△△FNAM-用紙形式コードまたは用紙名称

ジョブ属性で用紙形式コードが指定されている場合は，次のように用紙形式コードを出力ドキュメント名に付けます。

ドキュメント名△△△FNAM-用紙形式コード

環境設定ユティリティの［出力先設定］タブで用紙形式コードに対応する用紙名称を設定している場合は，次のように用紙名称を出力ドキュメント名に付けます。

ドキュメント名△△△FNAM-用紙名称

また，環境設定ユティリティの［出力先設定］タブで［用紙名称としてジョブコメントを使用する］を指定している場合は，次のように用紙名称を出力ドキュメント名に付けます。

ドキュメント名△△△FNAM-用紙形式コード〔-ジョブコメント〕

複写された印刷ジョブの表示例を次に示します。

図10‒1　複写された印刷ジョブの表示例

10.1.2　複写回数指定時の動作

出力形式ごとに，複写回数指定時の動作を説明します。PDE for Openでは，複写回数が指定された場合の動作として，プリンタの機能を使用する方法と印刷ジョブをコピーする方法があります。

GDI出力の場合

［印刷ジョブ設定］タブの［複写回数指定時の動作］で動作を選択します。複写回数指定時の動作の詳細は，「7.2.11(1)(j)　複写回数指定時の動作（変換種別がGDIの場合）」を参照してください。

PostScript出力の場合

［PostScript設定］タブの［複写回数指定時の動作］で動作を選択します。複写回数指定時の動作の詳細は，「7.2.13(3)　複写回数指定時の動作」を参照してください。

ESC/P出力の場合

複写回数指定時の動作は，常に印刷ジョブをコピーする方法になります。

Prinfina MANAGER SPを使用した出力の場合

複写回数指定時の動作は，常に印刷ジョブをコピーする方法になります。

印刷ジョブをコピーする方法を選択した場合，出力プリンタにPDE for Open以外のアプリケーションからも同時に印刷すると，複写の印刷ジョブの間にほかのアプリケーションからの印刷ジョブが割り込むことがあります。また，変換の途中でエラーが発生すると，途中の印刷ジョブまで正常に出力された後にエラー終了になる場合があります。

図10‒2　ほかのアプリケーションからの印刷ジョブの割り込みの表示例

［挿入設定］タブでSYSOUTセパレータ挿入を指定している場合，SYSOUTセパレータは各印刷ジョブに挿入されます。

10.2　ファイルへの出力

環境設定ユティリティで指定されたフォルダに変換したファイルを出力します。ここでは，ファイル名の表示形式，および同じ名称のファイルがある場合の既存ファイルのリネーム処理について説明します。

なお，変換種別PDFでは，ファイルサイズが9,999,999,999バイトを超えるPDFファイルを出力することができません。PDFファイルのファイルサイズが9,999,999,999バイトを超える場合は，配布先分割機能で分割して出力する必要があります。

10.2.1　ファイル名の表示形式

ファイル名には，環境設定ユティリティで指定されたファイル名が使用されます。

出力されるファイル名を次に示します。

ファイル名〔-ページ番号〕〔(パーツ識別文字列)〕.拡張子

（凡例）

〔　〕：省略される場合がある値です。

ページ番号

変換種別GDIでファイル出力する場合，1ページ単位でファイルが作成されます。このときページ番号がファイル名に追加されます。

ページ番号 = 0, 1, ・・・

パーツ識別文字列

配布先単位で分割する場合に，分割されたパーツのパーツ識別文字列がファイル名に追加されます。

10.2.2　同じ名称のファイルのリネーム処理

出力先フォルダに同じ名称のファイルがある場合，既存のファイルをリネームした上でファイルを出力します。既存ファイルは次の名称にリネームされます。

"既存ファイル名.yyyyMMddHHmmssSSS〔（リネーム回数）〕.既存拡張子"

（凡例）

〔　〕：省略される場合がある値です。

リネーム回数

数字（1，2・・・）が表示されます。リネーム日付（yyyyMMddHHmmssSSS）が同じ場合は，回数が順次加算されます。リネーム回数が1の場合は，リネーム回数の表示は省略されます。

変換種別GDIでファイル出力する場合は，「ファイル名-ページ番号.emf」の形式でページ単位にファイル出力しますが，ファイル名が一致した場合はページ番号に関係なく，一括してリネームされます。

重要

PDL変換途中で処理が中止された場合でも，一度リネームされたファイルは，リネームされたままの状態になります。

11　PDE for Openと他製品との連携

この章では，PDE for Openと他製品との連携について説明します。

11.1　Prinfina MANAGER OPとの連携

Prinfina MANAGER OPと連携することで，用紙確認指示の表示やプリンタ障害時の再印刷操作ができます。

Prinfina MANAGER OPと連携するためには，環境設定ユティリティの［出力先設定］タブで，［出力先］に［プリンタ］を，［プリンタ設定］の［プリンタ名称］にPrinfina MANAGER OPの仮想プリンタを指定してください。なお，Prinfina MANAGER OPと連携できるのは，変換種別がGDIの場合だけです。

11.2　Prinfina MANAGER SPとの連携

Prinfina MANAGER SPと連携する場合，印刷データファイル（バッチジョブ実行システム連携時はSYSOUT管理ファイル）を格納するフォルダは，PDE for Open監視サービスの監視フォルダとして設定しないでください。PDE for Open監視サービスの監視フォルダとして設定されたフォルダに格納された印刷データファイル（バッチジョブ実行システム連携時はSYSOUT管理ファイル）は，Prinfina MANAGER SPと連携しないで出力されます。

なお，同じサーバ上で，PDF変換など，Prinfina MANAGER SPと連携しない出力をする場合は，印刷データファイルを格納するフォルダを別に用意して，PDE for Open監視サービスの監視フォルダとして設定します。

Prinfina MANAGER SP連携時の環境設定情報は，変換種別をGDI（PostScriptプリンタ出力時もしくはPrinfina IMPACT GXプリンタ出力時），PostScript（PostScriptプリンタ出力時），またはESC/P（Prinfina IMPACT GXプリンタ出力時）として作成する必要があります。なお，変換種別GDIでPrinfina IMPACT GXプリンタに出力する場合，PDE for Openのほかに，PRINT DATA EXCHANGE - Line Printer Optionがインストールされている必要があります。

ただし，一部の項目に制限があります。Prinfina MANAGER SP連携時に制限がある項目を次に示します。

表11‒1　Prinfina MANAGER SP連携時の設定

画面・タブ

項目

設定の有効・無効

共通設定

SYSOUTデータフォルダ

無効となります。

エラー発生時の動作

出力先設定

出力先

変換種別がPostScriptまたはESC/Pの場合は，無効となります。

変換種別がGDIの場合は，出力先をプリンタファイルに設定してください。

ファイル名/ドキュメント名設定

無効となります。

プリンタ名称

変換種別がPostScriptまたはESC/Pの場合は，無効となります。

変換種別がGDIの場合は，Prinfina MANAGER SPで管理するプリンタ名称を設定してください。※

用紙名称

有効となります。

設定するためには，変換種別がPostScriptまたはESC/Pの場合は出力先に「プリンタ」を，変換種別がGDIの場合は出力先に「プリンタファイル」をそれぞれ指定し，プリンタ名称を設定してください。

フォルダ設定

無効となります。

分割設定

無効となります。

挿入設定

前置ジョブセパレータ

無効となります。

後置ジョブセパレータ

無効となります。

前置SYSOUTセパレータ

無効となります。

後置SYSOUTセパレータ

無効となります。

印刷ジョブ設定

部数複写回数

無効となります。

PostScript設定

複写回数指定時の動作

無効となります。

注※

出力先をプリンタファイルに設定した場合，プリンタ名称で指定したプリンタを一時停止の状態にしていると，処理が途中で停止します。このため，一時停止状態にはしないでください。なお，処理が途中で停止したときは，一時停止を解除してください。

また，Prinfina MANAGER SP連携時は，ジョブ名に'_'，'('，')'の文字は使用できません。

11.3　HOPSS3/AS REV/OSEへのPDFファイルの登録

PDE - Electronic Document Optionがインストールされている場合は，変換したPDFファイルをHOPSS3/AS REV/OSEに登録できます。

環境設定ユティリティで，HOPSS3/AS REV/OSE連携を設定している場合，PDE - Electronic Document Optionは，HOPSS3/AS REV/OSEのサイドREVを自動的に呼び出します。また，変換したPDFファイルはHOPSS3/AS REV/OSEに登録されます。

PDE - Electronic Document Optionは，HOPSS3/AS REV/OSEのサイドREVに対し，次のコマンドラインで登録しています。なお，「［］」で囲んだ項目は，省略できることを表します。

サイドREVインストールフォルダ¥BIN¥SideRev.exe△変換したPDFファイル名
［△-d△配布先コード］
△-r△帳票コード［,"帳票名称△FNAM=用紙形式コードまたは用紙名称"］
［△-y△登録日付［,順序番号］］
［△-a］
［△-m△キャビネット番号,,フォルダ番号,］
［△-k△保存日数］
［△-b△バックアップ保存日数］
［△-autoprint△部数複写回数］
［△-dup△両面指定値］
［△-attachownfile△"付属情報名称"］
［△-label△"ラベル１"［,"ラベル２"［,"ラベル３"］］

（凡例）

〔　〕：省略される場合がある値です。

配布先コード，帳票コード，帳票名称，登録日付，順序番号，キャビネット番号，フォルダ番号，保存日数，バックアップ保存日数，ラベル１〜３

環境設定ユティリティの［連携設定］タブの［HOPSS3/AS REV/OSE詳細設定］で設定した値を指定します。

用紙形式コードまたは用紙名称※

環境設定ユティリティの［出力先設定］タブの［プリンタ設定］で，設定した値を指定します。

用紙形式コードに対応する用紙名称が設定されていない場合は，用紙形式コードに設定した値を指定します。

用紙形式コードに対応する用紙名称が指定されている場合は，用紙名称に設定した値を指定します。また，［用紙名称としてジョブコメントを使用する］を指定している場合は，次のように用紙名称を設定します。

用紙形式コード［-ジョブコメント］

なお，ここで指定した「帳票名称△FNAM=用紙形式コードまたは用紙名称」の総バイト数が60バイトを超えた場合，帳票名称の末尾を省略して60バイト以内に調整してから登録されます。

注※

この項目は，環境設定ユティリティの［連携設定］タブの［HOPSS3/AS REV/OSE 詳細設定］画面で［帳票名称に用紙情報を付加する］を指定している場合で，用紙形式コードが指定されているときにだけ出力されます。

-a

環境設定ユティリティの［連携設定］タブの［HOPSS3/AS REV/OSE詳細設定］で［順序番号］に［最大空き順序番号］を設定した場合に指定します。

部数複写回数

帳票自動印刷機能使用時の印刷部数を指定します。省略した場合は「1」が仮定されます。

なお，部数複写回数は，環境設定ユティリティの［連携設定］タブの［HOPSS3/AS REV/OSE詳細設定］画面の［帳票名称に用紙情報を付加する］を指定している場合で，部数複写回数に2以上が指定されているときにだけ，出力されます。なお，HOPSS3/AS REV/OSE 09-03より前のバージョンと連携して使用した場合，部数複写回数に2以上を指定すると，エラーが発生します。

両面指定値

帳票自動印刷機能使用時の両面指定値を指定します。両面指定値は，帳票の先頭ページに適用されたFCBイメージの情報に応じて以下の値が指定されます。

片面の場合：0

両面（上とじ）の場合：1

両面（下とじ）の場合：2

両面（左とじ）の場合：3

両面（右とじ）の場合：4

なお，両面指定値は，環境設定ユティリティの［連携設定］タブの［HOPSS3/AS REV/OSE詳細設定］画面で［片面／両面情報を登録する］を指定している場合だけ出力されます。また，HOPSS3/AS REV/OSE 10-02より前のバージョンと連携して使用した場合，エラーが発生します。

付属情報名称

PDFファイルを付属情報として登録する際の名称を指定します。付属情報名称には，登録時の帳票名称が指定されます。帳票名称が30バイトを超える場合は，先頭から30バイト目までが指定されます。また，帳票名称を省略している場合は，帳票コードが指定されます。

なお，付属情報名称は，環境設定ユティリティの［連携設定］タブの［HOPSS3/AS REV/OSE詳細設定］画面で［PDFファイルを付属情報として登録する］を指定している場合だけ出力されます。また，HOPSS3/AS REV/OSE 10-02より前のバージョンと連携して使用した場合，エラーが発生します。

重要

HOPSS3/AS REV/OSEへの登録が正常に終了した場合に，変換したPDFファイルを出力先フォルダから削除するかどうかは，環境設定ユティリティの［連携設定］タブの［HOPSS3/AS REV/OSE詳細設定］画面で指定します。

HOPSS3/AS REV/OSEサーバが起動していないなどの原因によって登録が失敗した場合は，PDFファイルは出力フォルダに残ったままとなり，スプールデータは入力ファイル退避フォルダ「PDE for Openインストールフォルダ¥ERROROUT¥」に移動されます。なお，コマンドライン引数にジョブコメントなどを使用するように環境設定ユティリティで定義した場合に，指定したジョブコメントなどの内容によってコマンドライン引数が原因で登録が失敗した場合も，上記と同様にPDFファイルは出力フォルダに残ったままとなり，スプールデータは入力ファイル退避フォルダ「PDE for Openインストールフォルダ¥ERROROUT¥」に移動されます。

HOPSS3/AS REV/OSEのサイドREVのエラーログを調査し，エラー要因が解除できた場合，入力ファイル退避フォルダに格納されたスプールデータを監視サービスが参照しているフォルダに移動することで，再登録できます。HOPSS3/AS REV/OSEとの連携は，次の手順で設定してください。

HOPSS3/AS REV/OSE出力情報の指定

「11.3.1　HOPSS3/AS REV/OSE出力情報の指定」を参照してください。

HOPSS3/AS REV/OSEサーバの設定

「11.3.2　HOPSS3/AS REV/OSEサーバの設定」を参照してください。

HOPSS3/AS REV/OSEのサイドREVの設定

「11.3.3　HOPSS3/AS REV/OSEのサイドREVの設定」を参照してください。

PDF変換の設定

「11.3.4　PDF変換の設定」を参照してください。

PDFファイルを任意に登録したい場合は，任意のコマンドラインで登録するUOCを作成して，環境設定ユティリティの後処理UOCに指定します。後処理UOCが指定されている場合は，UOC終了後にPDE - Enterprise Printer OptionによってHOPSS3/AS REV/OSEに登録されるため，必要に応じて環境設定ユティリティのHOPSS3/AS REV/OSE設定を見直してください。後処理UOCの詳細は，「9.3　後処理UOCによる操作（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）」を参照してください。

11.3.1　HOPSS3/AS REV/OSE出力情報の指定

HOPSS3/AS REV/OSE連携を行う帳票について，HOPSS3/AS REV/OSE登録時の情報およびPDE - Electronic Document Optionでの適用条件を決定します。

(1)　HOPSS3/AS REV/OSE登録時の情報

HOPSS3/AS REV/OSE登録時の次の情報を決定します。なお，これらの情報について，ジョブ属性として指定した値を使用する，任意の固定文字列を使用する，または自動生成値を使用するかを環境設定ユティリティで指定できます。

キャビネット番号

帳票を登録するキャビネット番号を決めます。省略できます。

フォルダ番号

帳票を登録するフォルダ番号を決めます。省略できます。

ラベル１〜３

登録する帳票のラベルを決定します。省略できます。

帳票コード

登録帳票に対しユニークとなる帳票コードを決定します。

帳票名称

登録する帳票の名称を決定します。

配布先コード

帳票を登録するフォルダを決定します。

登録日付

帳票を登録したとする日付を決定します。

順序番号

同一日付に同一帳票を複数回登録するときの順序番号を決定します。

保存日数

登録する帳票の保存日数を決めます。

バックアップ保存日数

帳票バックアップ時の保存日数を指定します。

帳票自動印刷機能

自動印刷するときに［用紙確認指示］画面を表示するか，部数印刷するかを決めます。

(2)　適用条件

登録帳票をPDE - Electronic Document Optionで変換するときの適用条件として，対象ジョブ条件を決定します。

11.3.2　HOPSS3/AS REV/OSEサーバの設定

HOPSS3/AS REV/OSEの［管理情報登録クライアント］の［運用情報］から［配布先管理］を行うことで，帳票の格納場所を設定します。ここで，「11.3.1　HOPSS3/AS REV/OSE出力情報の指定」で決定した帳票コード，配布先コードを登録して，帳票の格納場所を設定します。詳細については，マニュアル「電子帳票システムユーザーズガイド」の「管理情報登録クライアント」の章を参照してください。

また，帳票名称を世代別に表示するためには，HOPSS3/AS REV/OSEの初期設定ファイルでの設定が必要となります。詳細は，マニュアル「電子帳票システムユーザーズガイド」を参照してください。

11.3.3　HOPSS3/AS REV/OSEのサイドREVの設定

PDE - Electronic Document Optionでの変換の前に，HOPSS3/AS REV/OSEのサイドREVのインストールと環境設定をしてください。PDE - Electronic Document Optionは，サイドREVの格納フォルダを自動的に検索するので，PDE - Electronic Document Optionのための設定は不要です。

11.3.4　PDF変換の設定

環境設定ユティリティの［連携設定］タブの［HOPSS3/AS REV/OSEへ登録する］をチェックし，［詳細設定］で配布先コード，帳票コード，帳票名称，登録日付，および順序番号を指定します。［連携設定］タブの詳細については，「7.2.15　PDFファイルの各種連携を設定する（連携設定）」を参照してください。

(1)　HOPSS3/AS REV/OSEでの外字の扱い

HOPSS3/AS REV/OSEで登録される帳票で検索対象の文字として扱われる外字は，次の条件をすべて満たす場合です。どれか一つでも条件を欠く場合には，HOPSS3/AS REV/OSEでイメージとして表示され，文字の検索対象になりません。

シフトJISコード（F040）₁₆〜（F9FC）₁₆の文字

全角

横書き

横倍機能キャラクタまたは拡大機能キャラクタによる横倍，または縦倍の指定なし

フォント長とフォント幅が一致（文字サイズ機能キャラクタをカスタマイズしてフォント長とフォント幅に異なる値を指定していない）

HOPSS3/AS REV/OSE連携時は，ジョブ属性に外字フォント名を指定しないでください。

(2)　HOPSS3/AS REV/OSEでの画像データの扱い

HOPSS3/AS REV/OSEではPDE - Electronic Document Optionで出力した画像データは表示されません。

11.4　COBOL2002との連携

PDE for Openは，COBOLプログラムがファイルに出力したデータを変換できます。PDE for Openが変換対象とするCOBOLプログラムが出力した印刷データには，ファイル形式1とファイル形式2があります。COBOL2002およびCOBOL2002マイグレーションライブラリと連携することによって，COBOL2002の順編成ファイルをファイル形式2の印刷データとして扱うことができます。これにより，メインフレームで使用していたCOBOLプログラムのCOBOL2002への移行が容易になります。ファイル形式2の利点を次に示します。

APPLY FORMS-OVERLAY句がそのまま移行できます。

CHARACTER TYPE句がそのまま移行できます。また，機能キャラクタの16進指定もそのまま移行できます（（0A）₁₆を別のコードに書き換える必要がありません）。

WRITE文のADVANCING指定またはPOSITIONING指定がそのまま移行できます。

WRITE文の可変長形式の場合もそのまま移行できます。

各文字列レコードの後部にある半角空白のファイル出力を抑止できるため，ファイルサイズが小さくなります（ただし，レコードの後部に半角空白がない場合，ファイルサイズは小さくなりません）。

ファイル形式2を使用するためには，COBOL2002の開発環境および実行環境で，次の作業が必要になります。

ライブラリのインストール

開発時の指定

実行時の指定

重要

ファイル形式3はCOBOL以外の言語への切り替えを目的としているため，COBOL2002での利用は推奨しません。メインフレームで使用していたCOBOLプログラムを移行する場合は，ファイル形式1またはファイル形式2の利用をご検討ください。

11.4.1　ライブラリのインストール

ファイル形式2を使用するためには，COBOL2002の開発環境および実行環境にライブラリをインストールする必要があります。

(1)　インストール

(a)　Windowsの場合

アドミニストレータ権限を持っているユーザで実施してください。

次に示すファイルをCOBOL2002の開発環境および実行環境の任意のフォルダにコピーしてください。

PDE for Openインストールフォルダ¥LIB¥Windows¥pdeprint.lib

PDE for Openインストールフォルダ¥LIB¥Windows¥pdeprint.dll

PDE for Openインストールフォルダ¥LIB¥Windows¥pdeprint64.lib

PDE for Openインストールフォルダ¥LIB¥Windows¥pdeprint64.dll

COBOL2002の開発環境および実行環境の環境変数libに，pdeprint.libおよびpdeprint64.libをコピーしたフォルダを追加してください。

COBOL2002の開発環境および実行環境の環境変数pathに，pdeprint.dllおよびpdeprint64.dllをコピーしたフォルダを追加してください。

(b)　AIXの場合

スーパユーザで実施してください。

次に示すファイルをCOBOL2002の開発環境および実行環境にコピーしてください。

コピーするファイル

PDE for Openインストールフォルダ¥LIB¥AIX¥libpdeprint.a

PDE for Openインストールフォルダ¥LIB¥AIX¥libpdeprint64.a

コピー先ディレクトリ

/opt/hitachi/pde/lib

ディレクトリとファイルのアクセスモード，所有者，グループは次に示すとおりに設定してください。

表11‒2　AIXのディレクトリおよびファイル

設定先

アクセスモード

所有者

グループ

ディレクトリ

drwxr-xr-x（755）

スーパユーザ

スーパユーザのグループ

ファイル

-rw-r--r--（644）

スーパユーザ

スーパユーザのグループ

(c)　HP-UXの場合

スーパユーザで実施してください。

次に示すファイルをCOBOL2002の開発環境および実行環境にコピーしてください。

コピーするファイル

PDE for Openインストールフォルダ¥LIB¥HPUX¥libpdeprint.so

コピー先ディレクトリ

/opt/hitachi/pde/lib

ディレクトリとファイルのアクセスモード，所有者，グループは次に示すとおりに設定してください。

表11‒3　HP-UXのディレクトリおよびファイル

設定先

アクセスモード

所有者

グループ

ディレクトリ

drwxr-xr-x（755）

スーパユーザ

スーパユーザのグループ

ファイル

-rwxr-xr-x（755）

スーパユーザ

スーパユーザのグループ

(d)　Red Hat Enterprise Linuxの場合

スーパユーザで実施してください。

次に示すファイルをCOBOL2002の開発環境および実行環境にコピーしてください。

コピーするファイル

PDE for Openインストールフォルダ¥LIB¥Linux64¥libpdeprint.so

コピー先ディレクトリ

/opt/hitachi/pde/lib

ディレクトリとファイルのアクセスモード，所有者，グループは次に示すとおりに設定してください。

表11‒4　Red Hat Enterprise Linuxのディレクトリおよびファイル

設定先

アクセスモード

所有者

グループ

ディレクトリ

drwxr-xr-x（755）

スーパユーザ

スーパユーザのグループ

ファイル

-rw-r--r--（644）

スーパユーザ

スーパユーザのグループ

(2)　アンインストール

(a)　Windowsの場合

アドミニストレータ権限を持っているユーザで実施してください。

COBOL2002の開発環境および実行環境の任意のフォルダにコピーした，pdeprint.lib，pdeprint.dll，pdeprint64.lib，およびpdeprint64.dllを削除してください。

COBOL2002の開発環境および実行環境の環境変数libおよびpathに追加したフォルダ名を削除してください。

ただし，pdeprint.lib，pdeprint.dll，pdeprint64.lib，およびpdeprint64.dllをコピーしたフォルダに他製品のlibおよびdllを格納している場合は，環境変数libおよびpathからフォルダ名を削除しないでください。

(b)　AIXの場合

スーパユーザで実施してください。

COBOL2002の開発環境および実行環境にコピーしたlibpdeprint.aおよびlibpdeprint64.aを削除してください。

(c)　HP-UXの場合

スーパユーザで実施してください。

COBOL2002の開発環境および実行環境にコピーしたlibpdeprint.soを削除してください。

(d)　Red Hat Enterprise Linuxの場合

スーパユーザで実施してください。

COBOL2002の開発環境および実行環境にコピーしたlibpdeprint.soを削除してください。

11.4.2　開発時の指定

ファイル形式2を使用する場合，コンパイル時に-PDE,LinePrintオプションを指定してください。また，ファイル形式2を使用する場合は，順編成ファイルでなければいけません。詳細については，「COBOL2002 マイグレーションライブラリ」の取扱説明書「マイグレーション支援機能」を参照してください。

なお，COBOLプログラムで使用しているCOBOL命令文によっては，ほかの指定が必要になる場合もあります。詳細については，「付録C　出力できるCOBOL命令文の範囲とUAP移行手順」を参照してください。

11.4.3　実行時の指定

ファイル形式1およびファイル形式2を使用する場合のCOBOLプログラム実行時の指定について示します。

なお，COBOLプログラムで使用しているCOBOL命令文によっては，ほかの指定が必要になる場合もあります。詳細については，「付録C　出力できるCOBOL命令文の範囲とUAP移行手順」を参照してください。

また，ファイル形式2を使用した場合のCOBOLプログラム実行時のエラーについては，「14.4　COBOL2002実行時エラーコード」を参照してください。

(1)　バッチジョブ実行システムを使用しない場合

次の環境変数を指定してください。詳細については，「COBOL2002　マイグレーションライブラリ」の取扱説明書「マイグレーション支援機能」を参照してください。

CBL_外部装置名=印刷データファイル名

COBOLプログラムが出力する印刷データファイル名を指定します。

なお，印刷データファイル名のプリンタ制御文字およびファイル形式は，環境変数の指定に合わせて正しく指定する必要があります。ファイル名の規則の詳細については，「6.2.1(2)　印刷データのファイル名指定のジョブ属性」を参照してください。

CBLDISP_外部装置名=｛NEW｜MOD｝

CBL_外部装置名で指定した印刷データファイルがすでに存在する場合，既存ファイルを上書きするか，既存ファイルに追加書きするかを指定します。ファイルが存在しない場合，この指定には関係なく，新規にファイルが作成されます。

NEW

既存ファイルが空にされてから書き込まれます。

MOD

既存ファイルの最後に追加で書き込まれます。

CBLPDEFTYPE_外部装置名=｛1｜2｝

ファイル形式1を使用するかファイル形式2を使用するかを指定します。

1

ファイル形式1

2

ファイル形式2

CBLPDERECFM_外部装置名=｛A｜M｜N｝

ファイル形式2の場合のプリンタ制御文字を指定します。

なお，ファイル形式1の場合は，この環境変数を指定する必要はありません（指定しても無視されます）が，印刷データファイル名のプリンタ制御文字は正しく指定する必要があります。

A

ANSI制御文字

M

機械制御文字

N

制御文字なし

CBLPDETRUNC_外部装置名=｛YES｜NO｝

ファイル形式2の場合に各文字列レコードの後部にある半角空白をファイル出力するかどうかを指定します。

なお，ファイル形式1の場合は，この指定に関係なく，各文字列レコードの後部にある半角空白はファイル出力されます。

YES

各文字列レコードの後部にある半角空白をファイル出力しません。

NO

各文字列レコードの後部にある半角空白をファイル出力します。

(2)　バッチジョブ実行システムを使用する場合

次の指定をしてください。詳細については，マニュアル「uCosminexus Batch Job Execution Server 使用の手引」，または「uCosminexus Batch Job Execution Server 使用の手引（Windows(R)用）」を参照してください。

(a)　設定ファイル

SYSOUT_APPEND_WRITEパラメタ

SYSOUT_APPEND_WRITE ｛YES｜NO｝

印刷データファイルへの書き込みモードを指定します。

YES

追加書きモード

NO

オープンで指定されたモード

SysoutClassパラメタ

FTYPE ｛1｜2｝

ファイル形式1を使用するかファイル形式2を使用するかを指定します。

1

ファイル形式1

2

ファイル形式2

TRUNC ｛YES｜NO｝

ファイル形式2の場合に各文字列レコードの後部にある半角空白をファイル出力するかどうかを指定します。

なお，ファイル形式1の場合は，この指定に関係なく，各文字列レコードの後部にある半角空白はファイル出力されます。

YES

各文字列レコードの後部にある半角空白をファイル出力しません。

NO

各文字列レコードの後部にある半角空白をファイル出力します。

(b)　ジョブ定義XMLファイル

DD要素

FTYPE="｛1｜2｝"

ファイル形式1を使用するかファイル形式2を使用するかを指定します。

なお，この属性を省略した場合，SysoutClassパラメタの指定値が有効になります。

1

ファイル形式1

2

ファイル形式2

RECFM="｛A｜M｜N｝"

プリンタ制御文字を指定します。

A

ANSI制御文字

M

機械制御文字

N

制御文字なし

重要

ジョブ定義XMLファイルのDD要素でTYPE=SYSOUT以外を指定してSYSOUT以外にファイル出力する場合，ファイル形式2で出力するためには，ジョブ定義XMLファイルで次の環境変数を直接指定してください。

CBLPDEFTYPE_外部装置名："2"を設定

CBLPDERECFM_外部装置名：対応するプリンタ制御文字（"A"，"M"，または"N"）を設定

12　PDE - Access Control Option

PDE - Access Control Optionは，PDE - Electronic Document Optionが出力するPDFファイルにセキュリティ（印刷などの制限やパスワードを使用した暗号化）を付与する機能を提供します。ここでは，PDE - Access Control Optionについて説明します。

12.1　PDE - Access Control Optionの概要

PDE - Access Control Optionは，セキュリティ設定ファイルを読み込み，PDE - Electronic Document Optionが出力したセキュリティ設定のないPDFファイルから，セキュリティ設定のあるPDFファイルを作成します。処理が正常に終了すると，セキュリティ設定のないPDFファイルは削除されます。

図12‒1　PDE - Access Control Optionの概要

（説明）

PDE - Electronic Document Optionがセキュリティ設定のないPDFファイルを出力します。

PDE - Access Control Optionが，セキュリティ設定ファイルとセキュリティ設定のないPDFファイルを読み込みます。

PDE - Access Control Optionが，セキュリティ設定のあるPDFファイルを出力します。

PDE - Access Control Optionが，セキュリティ設定のないPDFファイルを削除します。

なお，セキュリティ設定ファイルは事前に作成しておく必要があります。詳細については，「12.3.2　セキュリティ設定ファイルの編集」を参照してください。

12.2　PDE - Access Control Optionの適用範囲

PDE - Access Control Optionでは，Adobeの標準セキュリティハンドラ（パスワードによるセキュリティ）での暗号化と，次のアクセス制御を設定できます。

印刷

変更

内容のコピー

重要

セキュリティ設定ファイルにはパスワードを平文で指定します。また，エラーが発生したときは，セキュリティ設定のないPDFファイルが残ります。

このため，PDE - Access Control OptionをインストールするPCのログインパスワードは厳重に管理してください。

PDFファイルに設定したパスワードがわからなくなった場合は，PDFファイルを開いたりセキュリティ設定を変更したりできなくなります。パスワードが記録されたファイル（セキュリティ設定ファイルまたは印刷データファイル）のバックアップをとるなどして，パスワードを管理してください。

PDE - Access Control Optionでは，ファイルサイズが2GBを超えるPDFファイルにセキュリティを設定することはできません。ファイルサイズが2GBを超える場合，配布先分割機能などを利用して分割出力を行ってください。

12.3　準備作業

PDE - Access Control Optionを利用する場合，次に示す準備作業が必要です。

運用形態の決定

セキュリティ設定ファイルの編集

パーツ別設定ファイルの編集（配布先分割機能を使用する場合）

環境設定情報の作成

以降で，1.〜4.の準備作業について説明します。

なお，PDE - Electronic Document Optionを利用する環境の準備ができていることが前提です。PDE - Electronic Document Optionの準備作業については，「5.　実行準備」を参照してください。

12.3.1　運用形態の決定

どの帳票にどのようなセキュリティを設定するか検討し，運用形態を決定します。PDE - Access Control Optionでは，環境設定ユティリティの環境設定情報ごとに次のセキュリティを設定できます。

一律にセキュリティを設定する

パスワードだけ帳票ごとに設定する

パスワード以外のセキュリティも帳票ごとに設定する

配布先ごとにセキュリティを設定する（配布先分割機能を使用する場合）

(1)　一律にセキュリティを設定する

デフォルトのセキュリティ設定を適用します。手順を次に示します。

セキュリティ設定ファイルにデフォルト設定を指定します。

環境設定ユティリティの［連携設定］タブで［セキュリティを付加する］を指定し，［詳細設定］で［ジョブコメント使用範囲］に［使用しない（デフォルトのセキュリティ設定を使用する）］を指定します。

(2)　パスワードだけ帳票ごとに設定する

ジョブコメントをパスワードとして使用します。パスワード以外のセキュリティは，デフォルトのセキュリティ設定を適用します。手順を次に示します。

セキュリティ設定ファイルにデフォルト設定を指定します。

環境設定ユティリティの［連携設定］タブで［セキュリティを付加する］を指定し，［詳細設定］で［ジョブコメント使用範囲］に［文書を開くパスワードとして使用する］を指定します。

ジョブコメントにパスワードを指定します。

(3)　パスワード以外のセキュリティも帳票ごとに設定する

ジョブコメントをセキュリティポリシーIDとして使用します。セキュリティポリシーIDに対応するセキュリティを適用します。手順を次に示します。

セキュリティ設定ファイルに，セキュリティポリシーIDに対応するセキュリティを指定します。

環境設定ユティリティの［連携設定］タブで［セキュリティを付加する］を指定し，［詳細設定］で［ジョブコメント使用範囲］に［セキュリティポリシーIDとして使用する］を指定します。

ジョブコメントにセキュリティポリシーIDを指定します。

(4)　配布先ごとにセキュリティを設定する（配布先分割機能を使用する場合）

配布先分割機能を使用してパーツごとにセキュリティを設定します。手順を次に示します。

セキュリティ設定ファイルに，セキュリティポリシーIDに対応するセキュリティを指定します。

パーツ別設定ファイルに，パーツ識別文字列に対応するセキュリティポリシーIDを指定します。

環境設定ユティリティの［連携設定］タブで［セキュリティを付加する］を指定します。

12.3.2　セキュリティ設定ファイルの編集

PDE - Access Control Optionを利用するために必要な，セキュリティ設定ファイルの作成および編集について説明します。

(1)　セキュリティ設定ファイルの作成

セキュリティ設定ファイル「security.csv」を次の場所に作成してください。

PDE Optionsインストールフォルダ¥BIN¥security.csv

(2)　セキュリティ設定ファイルの設定方法

セキュリティ設定ファイルは，セキュリティポリシーIDと各種セキュリティ設定を対応づけたファイルです。メモ帳などを利用して，次の形式で作成してください。

セキュリティ設定ファイルの形式

"セキュリティポリシーID","印刷","変更","内容のコピー","セキュリティ設定を変更するパスワード",〔"文書を開くパスワード"〕

"セキュリティポリシーID","印刷","変更","内容のコピー","セキュリティ設定を変更するパスワード",〔"文書を開くパスワード"〕

"セキュリティポリシーID","印刷","変更","内容のコピー","セキュリティ設定を変更するパスワード",〔"文書を開くパスワード"〕

　　：

（凡例）

斜体の文字列：可変の文字列を示します。

〔　〕：省略できます。

注1　文字コードにはシフトJISを使用してください。Unicodeは使用できません。

注2　空白行やコメント行など，不要な定義はしないでください。

注3　1行の終わりは必ず改行コード(0D0A)₁₆にしてください。行の終わりが改行コードではない場合，その行は無視されます。

注4　コンマ（,）および引用符（"）を含む項目は，引用符で囲んでください。含まない項目は，引用符で囲んでも囲まなくてもかまいません。

　　引用符で項目を囲む場合は，引用符の外側に文字列を指定しないでください。

　　誤った例と正しい例を次に示します。なお，△はスペースを示します。

　　＜誤った例＞△"TOKYO"△,1"234"5

　　＜正しい例＞"TOKYO","12345"

注5　項目中に引用符（"）を使用する場合は，「""」と指定します。

注6　項目中に改行コード(0D0A)₁₆や(0A)₁₆は指定しないでください。

注7　文書を開くパスワードを省略する場合でも，その前のコンマ（,）は必要です。

セキュリティ設定ファイルの設定項目の詳細を次に示します。

表12‒1　セキュリティ設定ファイルの設定項目

項目名

内容

入力規則

セキュリティポリシーID

各種セキュリティ設定に対応づけたIDです。PDE - Access Control Optionでセキュリティ設定を管理するためのキーです。

ジョブコメントまたはパーツ別設定ファイルに指定したセキュリティポリシーIDを指定します。

空白文字と外字は使用できません。40けた以内で指定してください。

"DEFAULT"をデフォルト設定として使用します。

印刷

印刷に関するセキュリティ設定を指定します。

設定できるのは次のとおりです。

0：高解像度

1：低解像度

2：許可しない

変更

PDFファイルの編集に関するセキュリティ設定を指定します。

設定できるのは次のとおりです。

0：ページ抽出を除くすべての動作を許可

1：注釈の作成およびフォームフィールドの入力と署名を許可

2：フォームフィールドの入力と署名のみ許可

3：ページの挿入と削除および回転を許可

4：許可しない

内容のコピー

内容のコピーに関するセキュリティ設定を指定します。

設定できるのは次のとおりです。

0：許可する

1：スクリーンリーダーデバイスによる読み取りのみ許可

2：許可しない

セキュリティ設定を変更するパスワード

PDFファイルのセキュリティ設定を変更するときに必要なパスワードを指定します。

文書を開くパスワードの代わりにこのパスワードを入力して，PDFファイルを開くことができます。

空白文字および半角カナ以外の半角文字で指定します。

指定可能なけた数は，暗号化レベル※１に応じて以下となります。

RC4(128bit)またはAES(128bit)の場合

32けた以内

AES(256bit)の場合

127けた以内

文書を開くパスワード

PDFファイルを開くときに必要なパスワードを指定します。

省略した場合は，PDFファイルを開くときに，パスワードを要求されません。

空白文字および半角カナ以外の半角文字で指定します。

指定可能なけた数は，暗号化レベル※１に応じて以下となります。

RC4(128bit)またはAES(128bit)の場合

32けた以内

AES(256bit)の場合

127けた以内

注※

暗号化レベルは，環境設定ユティリティの［連携設定］タブ−［セキュリティを付加する］−［詳細設定］画面の［セキュリティ共通設定］−［暗号化レベル］で指定します。

(3)　セキュリティ設定ファイルの設定例

セキュリティ設定ファイルの設定例を次に示します。

DEFAULT,0,0,0,ownerpass,
TOKYO,1,1,1,tokyoowner,tokyouser
OSAKA,0,1,2,osakaowner,osakauser

設定例の各行の内容を次に説明します。

1行目

デフォルト設定としてすべてを許可，文書を開くパスワードを設定しない。

2行目

低解像度印刷，注釈の作成およびフォームフィールドの入力と署名を許可，スクリーンリーダーデバイスによる読み取りだけ許可する。

3行目

高解像度印刷，注釈の作成およびフォームフィールドの入力と署名を許可，内容のコピーは許可しない。

(4)　注意事項

セキュリティ設定ファイルについての注意事項を次に示します。

該当するセキュリティポリシーIDがセキュリティ設定ファイル内に見つからない場合，デフォルト設定が適用されます。デフォルト設定も見つからないときは処理を中断します。

セキュリティポリシーIDが重複している場合は，先に出現した設定を使用します。

文書を開くパスワードとセキュリティ設定を変更するパスワードは，違うパスワードにしてください。

パスワードがわからなくなった場合，PDFファイルを開いたり，セキュリティ設定を変更したりすることができなくなります。セキュリティ設定ファイルの更新前に，セキュリティ設定ファイルのバックアップをとるようにしてください。

セキュリティ設定ファイルは，予期しない事態に備えてバックアップを定期的にとることを推奨します。

(5)　セキュリティ設定ファイルを直接編集できない場合

管理者グループに属しているユーザであっても，UAC（ユーザアカウント制御）によって，デフォルトのインストールフォルダ（Program Files内）のsecurity.csvを直接編集・保存できません。このときの一般的な編集・保存の方法を次に示します。

(a)　テキストエディタを管理者権限で実行する

security.csvを編集するテキストエディタを管理者権限で実行することで，Program Files内のファイルを編集・保存することができます。

Windows付属のメモ帳を管理者権限で実行する場合の手順を次に示します。

［スタート］メニューの［プログラム］−［アクセサリ］から［メモ帳］を右クリックし，［管理者として実行］を選択します。

メモ帳が管理者権限で起動します。

起動したメモ帳で，security.csvを開き，編集・保存します。

(b)　編集後のファイルをProgram Filesにコピーする

security.csvをデスクトップなどのユーザ権限でアクセスできる場所にコピーし，編集後にProgram Files内に再度コピーすることで，Program Files内のファイルを編集できます。

12.3.3　パーツ別設定ファイルの編集（配布先分割機能を使用する場合）

配布先分割機能を使用してパーツごとにセキュリティを設定できます。この場合は，パーツ別設定ファイルを編集する必要があります。詳細については，「7.4.2　パーツ別設定ファイル（csv）の作成」を参照してください。

12.3.4　環境設定情報の作成

環境設定ユティリティの［連携設定］タブで，［セキュリティを付加する］を指定し，運用形態に応じて詳細設定を行います。詳細については，「7.2.15(2)　セキュリティ詳細設定」を参照してください。

13　トラブルシューティング

この章では，運用中にトラブルが発生した場合の対処方法について説明します。

13.1　トラブルの対処法

トラブルが発生した場合の対処法を次に示します。

13.1.1　インストールおよびアンインストールのトラブル

(1)　PDE for Open

PDE for Openのインストールおよびアンインストール時に発生するおそれのあるトラブルの要因および対処を現象ごとに次に示します。

表13‒1　インストールおよびアンインストール時のトラブル（PDE for Open）

現象

要因

対処

上書きインストールに失敗して，設定情報が消失した。

上書きインストール前にサイレントに実行する旧バージョンのアンインストールが失敗した。

次の手順で設定情報を復旧してインストールを再実行してください。

環境変数のTMP（TMPがない場合はTEMP）に設定されているフォルダ内の__PDEBackupDataフォルダに退避されているファイルおよびレジストリ設定ファイル（PDEOpenRegInfo.reg）※1を，インストールフォルダ以外の任意の場所に移動してください。

［プログラムと機能］に旧バージョンが存在する場合，旧バージョンのアンインストールを実行してください。ここでPDE for Openをアンインストールする場合は，オプション製品（PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Option ，PDE - LP Option）までアンインストールしないでください。

再度，新バージョンのインストーラを実行してください。

手順1.で移動したファイルをインストールフォルダ内の同名のファイルと置き換えてください。

手順1.で移動したレジストリ設定ファイル（PDEOpenRegInfo.reg）を実行してください。※1※2

注※1

PDE for Openの場合だけ実行してください。

注※2

64bitシステムの場合は次の手順で実行してください。［ファイル名を指定して実行］で「%systemroot%¥syswow64¥regedit」を入力して［OK］ボタンをクリックします。［ファイル］−［インポート］をクリックしてレジストリ設定ファイルを選択し，［開く］ボタンをクリックします。

(2)　PDE - Access Control Option

PDE - Access Control Optionのインストールおよびアンインストール時に発生するおそれのあるトラブルの要因および対処を現象ごとに次に示します。

表13‒2　インストールおよびアンインストールのトラブル（PDE - Access Control Option）

現象

要因

対処

上書きインストールに失敗した。

上書きインストール前にサイレントに実行する旧バージョンのアンインストールが失敗した。

次の手順でインストールを再実行してください。

［プログラムと機能］に旧バージョンが存在する場合，旧バージョンのアンインストールを実行してください。

再度，新バージョンのインストーラを実行してください。

13.1.2　環境設定時のトラブル

PDE for Openの環境設定時に発生するおそれのあるトラブルの要因および対処を現象ごとに次に示します。

表13‒3　環境設定時のトラブル

現象

要因

対処

環境設定ユティリティの起動に失敗する。

利用ユーザの権限がアドミニストレータ権限でない。

PDE for Openのインストールフォルダへのアクセス権があるユーザで，ログインしているかどうかを確認してください。

変換種別PostScriptで，フォント名称の選択肢にプリンタフォントが表示されない。

プリンタ固有のフォントは選択肢には表示されない。

フォント名称を直接入力し，［OK］ボタンをクリックしてください。

13.1.3　帳票印字・ファイル出力ができないトラブル

帳票の印字やファイル出力ができないトラブルの要因および対処を現象ごとに次に示します。

表13‒4　帳票印字・ファイル出力ができないトラブル

現象

要因

対処

転送されたスプールデータが変換できない。

監視サービスが起動していない。

Windowsの［コントロールパネル］から［管理ツール］−［サービス］を選択して，「PRINT DATA EXCHANGE for Open」のサービスが起動されているかを確認してください。

監視フォルダの指定が誤っている。

FTPの転送先フォルダが，監視サービス環境設定で正しく指定されているかを確認してください。

FTP環境に不備がある。

UAPサーバ側とWindows側のFTP環境が正常にファイル転送できる状態かを確認してください。

UAPサーバ側では，FTP用のユーザID/パスワードや転送先の指定を確認してください。

Windows側では，FTP用のユーザID/パスワードのアカウント登録，およびFTPサーバのサービスが起動されていることを確認してください。

環境設定情報が正しく登録されていない。

転送したスプールデータのジョブ情報に対応する環境設定情報が，環境設定ユティリティに登録されているかを確認してください。

制御イメージが見つからない。

イメージ格納フォルダの指定が誤っている。

環境設定ユティリティの［制御イメージ設定］タブで，［ユーザイメージライブラリ］に正しいフォルダが指定されているかを確認してください。なお，イメージ格納フォルダの初期設定は「PDE for Openインストールフォルダ¥IMAGE¥」になっています。

事前準備で制御イメージを作成していない。

制御イメージを作成してください。制御イメージの作成については，「5.2.3　制御イメージの準備」を参照してください。

環境設定ユティリティのイメージ種別の指定がメインフレームと合っていない。

分散タイプのPDEで使用していた制御イメージを流用している場合，環境設定ユティリティの［制御イメージ設定］タブの［イメージ種別］で選択したイメージ種別と，実際に使用している制御イメージが正しく対応しているかを確認してください。

プリンタが見つからない。

出力先プリンタ名の指定が誤っている。

実在する正しいプリンタ名であることを確認してください。また，指定するプリンタが監視サービスのプロパティで設定しているアカウントでアクセスできるかを確認してください。

出力先フォルダが見つからない。

出力先フォルダの指定が誤っている。

実在するフォルダであるかを確認してください。ネットワーク共用フォルダが使用できない場合は，監視サービスのプロパティで設定しているアカウントで，ファイルにアクセスできるかを確認してください。また，ネットワークドライブ指定で参照できない場合は，UNC指定に変更してください。

PDF出力時にファイルが出力されない。

HOPSS3/AS REV/OSE連携をしている。

正常に登録された場合，変換したPDFファイルは削除されます。

PDFファイルが必要な場合は，環境設定ユティリティの［連携設定］タブの［HOPSS3/AS REV/OSE詳細設定］画面にある［登録後にPDFファイルを削除する］チェックボックスのチェックを外してください。

HOPSS3/AS REV/OSEへPDF登録ができない。

HOPSS3/AS REV/OSEサーバが起動されていない。

HOPSS3/AS REV/OSEが起動されているかを確認してください。

配布先コード，帳票コードに対応する格納先が定義されていない。

HOPSS3/AS REV/OSEの［管理情報登録クライアント］の［運用情報］から［配布先管理］に配布先コード，および帳票コードに合った格納先が設定されているかを確認してください。

HOPSS3/AS REV/OSE 08-01より前のバージョンでキャビネット番号，フォルダ番号をデフォルト以外に指定している。

HOPSS3/AS REV/OSE 08-01以降にバージョンアップするか，キャビネット番号とフォルダ番号を［デフォルト］に指定してください。

13.1.4　帳票印字結果・ファイル出力結果のトラブル

帳票印字結果やファイル出力結果のトラブルの要因および対処を現象ごとに次に示します。

表13‒5　帳票印字結果・ファイル出力結果のトラブル

現象

要因

対処

文字の大きさや形状がセンタ漢字プリンタの印字結果と異なる。

スプールデータ中でCPI文字の指定に対応する設定がされていない。

印刷ジョブで指定されているCHARSイメージ，およびスプールデータ中で指定されている順序番号に対応する文字ピッチが，環境設定ユティリティの［書体設定］タブで指定されているかを確認してください。

色情報つきの書式に色がつかない。

書式オーバレイ色の設定が誤っている。

環境設定ユティリティの［色設定］タブで，［書式オーバレイ色］に［印刷データに従う］が指定されているかを確認してください。

点線・鎖線のけい線の印字結果がセンタ漢字プリンタの印字結果と異なる。

変換種別GDIで，線パターンに［ホスト互換パターン］を設定していない。

環境設定ユティリティの［網掛け設定］タブの線パターンに［ホスト互換パターン］を設定することで線種の表現が改善されるかを確認してください。

ファイル出力した結果を表示すると帳票の端が欠ける。

変換種別GDIでファイル出力する場合で，印刷領域の端にオブジェクトを定義している。

プリンタ出力した結果で帳票の端が欠けていないことを確認してください。

メタファイルの領域は，FCBで定義される印刷領域で定まりますが，変換種別がGDIの場合，メタファイルの画面表示の際に端が欠けることがあります。

ホスト用互換形式の連続紙用FCBの場合は，右マージンが左マージンと同量になります。なお，マージン幅を狭め，印刷領域を広げたFCBを再作成することで，端が欠ける問題が解消される場合があります。

文字の出力位置がセンタ漢字プリンタの印字結果と異なる。

重ね印字をしている。

業務プログラムが重ね印字を意図した行を出力していないかを確認してください。

複数のデータを同一行に対して出力した場合，センタ漢字プリンタではそれぞれのデータを重ねて併合して一行の文字データとして出力します。しかし，PDE for Openでは，それぞれのデータはそのまま同一行に対して複数回出力されるため，センタ漢字プリンタと異なり同一行への出力（文字ピッチなど）がそれ以前のデータ出力の影響を受けることはありません。詳細については，「付録D.4　重ね印字の扱い」を参照してください。

けい線文字の高さがセンタ漢字プリンタの印字結果と異なる。

文字サイズと行の高さが異なっている。

センタ漢字プリンタは，文字サイズが行の高さに満たない場合や，文字サイズが行の高さを超えていると，絵文字を行の高さに合わせて印字します。センタ漢字プリンタでは，けい線文字などを絵文字として扱うため，隣り合う行で文字を上下につなげるように配置した場合には，行と行の間に隙間を空けないで印字します。

PDE for Openでけい線文字を行の高さに合わせて印字したい場合は，環境設定ユティリティの［印刷データ設定］タブ−［けい線文字の扱い］で［行間値に合わせる］を指定してください。設定方法の詳細については，「7.2.10(6)　けい線文字の扱い（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）」を参照してください。

文字サイズ機能キャラクタを使用している。

センタ漢字プリンタは，けい線文字を絵文字として扱うため，文字サイズ機能キャラクタに関係なく行の高さに合わせて印字します。

PDE for Openでけい線文字に対する文字サイズ機能キャラクタを無効にするためには，環境設定ユティリティの［印刷データ設定］タブ−［けい線文字の扱い］で［行間値に合わせる］を指定してください。設定方法の詳細については，「7.2.10(6)　けい線文字の扱い（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）」を参照してください。

ラインプリンタからの移行時に変換種別GDI，PostScriptまたはPDFを利用すると字間値がずれる。

センタ漢字プリンタとラインプリンタでは，字間値機能キャラクタの値が異なっている。

環境設定ユティリティの［印刷データ設定］タブで，字間値機能キャラクタをラインプリンタ用の字間値に設定してください。字間値の詳細については，「付録I.6　字間値指定（固定ドット）（1A47xx）₁₆」を参照してください。

ラインプリンタからの移行時に変換種別GDI，PostScriptまたはPDFを利用すると文字が細くなる。

ラインプリンタに搭載されているフォントはセンタ漢字プリンタに比べ文字が太く定義されている。

環境設定ユティリティの［書体設定］タブにてスタイルに［太字］を指定することで太い文字を出力することができます。

バーコードの出力結果が正しくない。

バーコードの併記文字だけ出力される場合は，バーコード印刷領域の高さが不足している。

バーコード印刷領域を見直してください。

バーコードを出力すると，帳票の文字がずれる場合は，プリンタ制御文字の指定が正しくない。

既存の帳票にバーコード機能キャラクタを独立したレコードとして挿入する場合は，プリンタ制御文字で重ね印字するようにしてください。プリンタ制御文字の詳細については，「6.1.4　改行制御の扱い」を参照してください。

QRコードが出力されない。

データ用文字の後部が半角空白であるQRコードを使用しており，かつCOBOL2002連携時にレコード後部にある半角空白を削除する設定をしている。

QRコードの後部にある半角空白が不当に削除されている可能性があります。バーコード機能キャラクタの次に全角空白を入れるなど半角空白部分が削除されないように対策するか，以下のCOBOL2002連携時の設定を見直してください。

バッチジョブ実行システムを使用しない場合

CBLPDETRUNC_外部装置名

バッチジョブ実行システムを使用する場合

SysoutClassパラメタのTRUNC

COBOL2002実行時の設定の詳細については，「11.4.3 実行時の指定」を参照してください。

セパレータが挿入されない。

プリンタの設定が［白紙を節約する］設定になっている。

プリンタの設定で［白紙を節約する］設定となっている場合は，セパレータが出力されない場合があります。設定を解除したあと，再度印刷結果を確認してください。

Prinfina MANAGER SP連携時にジョブ分割機能でジョブが分割できない。

ANSI制御文字を使用している。

ANSI制御文字の場合は，SETPRTテキストレコード直後でだけ分割できます。このため，分割を行いたいページの先頭にSETPRTテキストレコードを挿入してください。挿入するSETPRTテキストレコードで，設定内容を変更しないように注意してください。

両面印刷になっている。

両面印刷の場合，表面印刷後に分割を行うことはできません。裏面まで印刷したあとに分割を行います。

先頭行以外にあるチャネルへのチャネルスキップによる改ページ直後である。

分割は改ページ直後に行われますが，先頭行以外にあるチャネルへのチャネルスキップによる改ページ直後では分割が行われない場合があります。この場合は，次ページ以降に分割できる改ページのタイミングで分割を行います。

PostScript出力時に丸付き数字などのWindows固有文字が出力されない。

JISエンコーディングのフォントを使用している。

環境設定情報の［フォント設定］タブで，シフトJISエンコーディングのフォントを指定してください。

文字の大きさが移行元プリンタの印字結果と異なる。

文字ピッチの設定が誤っている。

環境設定ユティリティの［書体設定］タブで文字ピッチの指定を確認します。

Prinfina IMPACT GXプリンタのパネルで設定した印字モードが有効とならない。

Prinfina IMPACT GXプリンタのパネル設定で「印字モード変更契機」が「＆コマンド」になっている。

PDE - LP Optionでは，書体が選択できるように，ESC/Pの「文字品位選択命令」で必ず「高品位」を指定しています。このため，Prinfina IMPACT GXプリンタの印字モードは「高速解除」の状態になります。「高速印字モード」で印刷したい場合，Prinfina IMPACT GXプリンタのパネル設定で「印字モード変更契機」を「パネルのみ」にしてください。これによって，印字モードはパネル設定だけが有効になります。ただし，「高速印字モード」の状態では，書体選択が有効になりません。プリンタのパネル設定についての詳細については，プリンタの説明書を参照してください。

一部の行の出力位置が上にずれる。

FCBのチャネル位置の定義が実際の用紙と一致していない。

複数行改行の指定でFCBを超える（改ページとなる）場合，センタプリンタとPDEで動作が異なることがあります。

センタプリンタ

指定された行数分の改行を行う場合があります。

PDE

次ページの先頭行に位置づけます。

このため，この場合には該当する行が上にずれることになります。

本来，チャネルスキップによって改ページとなるところが，FCBのチャネル位置の定義が実際の用紙と一致していないことが原因で複数行改行によって改ページが生じてしまっている場合，FCBのチャネル位置を実際の用紙に合わせるよう修正してください。

新しくインストールしたフォントで印字できない。

フォントのインストール後にOSを再起動していない。

フォントのインストール後にはOSの再起動が必要な場合があります。OSの再起動後に再出力して出力結果を確認してください。

フォントインストール時に，「すべてのユーザに対してインストールする」でなく，「インストール」を選択してインストールしている。

特定のOSにおいては，フォントインストール時に以下のいずれかを選択してインストールできます。

インストール

すべてのユーザに対してインストールする

PDE for Openでフォント利用時には，「すべてのユーザに対してインストールする」を選択してインストールが必要な場合があります。「すべてのユーザに対してインストールする」でインストールおよびOSの再起動後に再出力して出力結果を確認してください。

HOPSS3/AS REV/OSEで文字の表示位置が右に行くほどずれが発生する。

フォントや文字サイズにより文字の間隔に誤差が発生し文字列が長いほど誤差が大きくなることがあるため。

この現象は，HOPSS3/AS REV/OSEの設定で回避できる場合があります。詳細は，HOPSS3/AS REV/OSEのサポート窓口にご確認ください。

13.1.5　そのほかのトラブル

そのほかのトラブルの要因および対処を現象ごとに次に示します。

表13‒6　そのほかのトラブル

現象

要因

対処

変換途中でエラーが発生した印刷ジョブがキャンセルされない。

すぐに印刷データをプリンタに送る設定になっている。

プリンタのプロパティの［詳細設定］タブで「すぐに印刷データをプリンタに送る」を選択していると，エラー発生前までの印刷データがキャンセルされないで出力されてしまう場合があります。この場合，「全ページ分のデータをスプールしてから，印刷データをプリンタに送る」を選択することで，キャンセルできるようになります。

環境設定などの変更をしていないのに，以前と比べてPDL変換に時間が掛かる。

ウィルスチェックソフトの導入などにより，システムに負荷が掛かっている。

ウィルスチェックの実行を，PDE for Openによる帳票出力の少ない時間帯に実施するスケジュールにするなどの対策をします。

PDFファイルの印刷結果がFCBの指定と異なる。

Adobe Readerでの印刷時の指定内容が適切でない。

PDE for Openでは，生成したPDFファイルの印刷制御はできません。PDFの印刷制御（用紙への配置方法などの指定）は，Adobe Readerなどの機能を利用して行うことになります。PDE for Openによる印刷制御が必要な場合は，GDI変換またはPostScript変換して印刷してください。

Adobe ReaderでPDFファイル中の半角文字を含む文字列検索が正しくできない。

半角文字のフォント幅の指定が適切ではない。

半角文字のフォント幅に小さな値を指定すると，文字と文字の間に空いた領域をAdobe Readerが1文字分のスペースとして認識するため，Adobe Readerで文字列の検索が正しくできなくなります。

Adobe Readerで文字列として検索できるようにするためのフォント幅指定値の目安は「表7-23 Adobe Reader で文字列として検索できるフォント幅指定値の目安」を参照してください。

同じプリンタを使用しているのに，以前と比べてPDFファイルの印刷に時間が掛かる。

印刷環境が変わった。

PDFの印刷性能は，Adobe Readerのバージョンやプリンタドライバなどによって異なる場合があります。

また，Adobe Readerのバージョンやプリンタドライバなどによっては，Windowsフォントを指定した場合（フォント埋め込みあり）に比べて，標準フォントを指定した場合（フォント埋め込みなし）の印刷性能が低下するときがあります。

13.2　保守情報の採取

運用中にトラブルが発生したときに，資料を採取しておくと，トラブルが発生した原因を調査できます。調査して原因が判明すると，発生したトラブルに対処できます。トラブルが発生したときの資料の採取方法を次に示します。

13.2.1　採取する保守情報

PDL変換時に内部エラーが発生した場合，エラーログなどを出力します。次に示す保守情報を採取して，サポートサービスに連絡してください。

(1)　Windowsイベントログ

PDE for Openのイベント情報が出力されているので，Windowsのイベントビューアのアプリケーションログおよびシステムログを，フロッピーディスクなどにイベントログ（*.evtまたは*.evtx）形式で名前を付けて保存することで採取してください。

(2)　FTP転送履歴

アプリケーションサーバからWindows環境へ印刷データを転送した状況を知るため，Windows環境に構築したFTPサーバプログラムの機能に備わっているアクセスログ，または履歴情報のテキスト出力結果を採取してください。

なお，ご使用のFTPサーバプログラムのアクセスログ，または履歴情報採取機能が標準で有効になっていない場合は，あらかじめ有効にしてください。

(3)　ログファイル（PDE変換処理でのエラーログ）

フォルダ「PDE for Openインストールフォルダ¥LOG¥」にPDE for Openで変換したときのエラー情報が取得されているので，この情報を採取してください。

(4)　ERROROUTのスプールデータ

エラー発生時には，フォルダ「PDE for Openインストールフォルダ¥ERROROUT¥」にスプールデータが退避されているので，このファイルを採取してください。

(5)　SYSOUTデータフォルダのSYSOUTファイル（バッチジョブ実行システム連携時）

バッチジョブ実行システム連携時は，環境設定ユティリティで指定したSYSOUTデータフォルダ内のSYSOUTファイルを採取してください。

(6)　環境設定ファイル

ファイル「PDE for Openインストールフォルダ¥BIN¥MsConv.ini」に環境設定情報が保存されているので，このファイルを採取してください。

(7)　制御イメージ

エラーが発生した帳票で使用している制御イメージを採取してください。

(8)　プリンタ情報（プリンタ出力の場合）

出力プリンタ，プリンタドライバとバージョン，プリンタのプロパティの情報を採取してください。

(9)　セキュリティ設定ファイル（PDE - Access Control Option連携時）

ファイル「PDE Optionsインストールフォルダ¥BIN¥security.csv」にセキュリティ設定情報が保存されているので，このファイルを採取してください。

(10)　セキュリティ設定のないPDFファイル（PDE - Access Control Option連携時）

ファイル「PDEインストールフォルダ¥ERROROUT¥tmp」（拡張子なしのファイル）にセキュリティ設定のないPDFファイルが保存されている場合は，このファイルを採取してください。

13.2.2　エラー発生時の入出力データの扱い

PDE for Openの監視サービス，またはコマンド起動によるPDL変換でエラーが発生したときの入出力データの扱いを示します。なお，Prinfina MANAGER SPと連携する場合については，「Prinfina MANAGER SP取扱説明書」を参照してください。

(1)　通常出力時

変換時にエラーが発生した印刷データは，入力ファイル退避フォルダ「PDE for Openインストールフォルダ¥ERROROUT¥」に移動します。一度エラーが発生した帳票データは，変換の対象となりません。入力ファイル退避フォルダから再度監視サービスの監視フォルダへ移動するか，コマンド起動時の引数に入力ファイルとして指定することで変換の対象となります。なお，ファイル出力時に変換時エラーが発生した場合，出力中のファイルは削除されます。

(2)　バッチジョブ実行システム連携時

変換時にエラーが発生した場合は，環境設定ユティリティの［共通設定］画面の「エラー発生時の動作」で選択した設定に従います。

SYSOUT管理ファイルを入力ファイル退避フォルダから再度監視サービスの監視フォルダへ移動するか，コマンド起動時の引数に入力ファイル名として指定することで，変換の完了していない印刷データファイルだけが変換の対象となります。なお，ファイル出力時に変換エラーが発生した場合，出力中のファイルは削除されます。

設定：中止する

当該ジョブ中のほかの印刷データファイルの変換処理を中止し，SYSOUT管理ファイルを入力ファイル退避フォルダ「PDE for Openインストールフォルダ¥ERROROUT¥」へ移動します。

設定：継続する

当該ジョブ中のほかの印刷データファイルの変換処理は継続し，SYSOUT管理ファイルを入力ファイル退避フォルダ「PDE for Openインストールフォルダ¥ERROROUT¥」へ移動します。

(3)　PDE - Access Control Option連携時

PDE - Access Control Optionでエラーが発生した場合は，「PDE for Openインストールフォルダ¥ERROROUT¥tmp」にセキュリティ設定のないPDFファイル（拡張子なしのファイル）が移動します。このセキュリティ設定のないPDFファイルは，次のPDE - Access Control Option実行時に削除されます。

13.2.3　IT Report Utilityを利用した保守情報の採取

IT Report Utilityがインストールされている環境の場合，IT Report Utilityを利用した保守情報の採取ができます。IT Report Utilityのインストール方法，詳細な使用方法については，IT Report Utility（Windows版）が提供するドキュメントを参照してください。

(1)　使用方法

IT Report Utilityを利用する場合は次に示す方法で保守情報を採取して，サポートサービスに連絡してください。

Administrator権限（コンピュータの管理者権限）で［スタート］メニューの［コマンドプロンプト］を起動します。

次のコマンドを実行します。なお，△はスペースを示します。

"%ProgramFiles%¥Hitachi¥systoru¥bin¥systoru"△-t△failure△-g△"PDE"△-g△"os"

資料採取が完了するとコマンドプロンプト上に次のメッセージが表示されます。

KAIS214-I:Output file = [出力ファイル名]. size = [サイズ] bytes.

メッセージに記載された出力ファイルを採取し，サポートサービスに連絡してください。

(2)　採取できる資料一覧

IT Report Utilityを利用して採取できる保守資料を，次に示します。

Windowsイベントログ

ログファイル（PDL変換処理でのエラーログ）

環境設定ファイル

制御イメージ

レジストリ情報（インストール情報）

PDE監視サービス情報

注意

上記以外の保守資料は，IT Report Utilityを利用した採取はできません。障害調査に必要となる保守資料で不足がある場合は，「13.2.1　採取する保守情報」を参照して採取してください。

14　保守情報

この章では，保守情報について説明します。

14.1　Windowsアプリケーションイベント

PDE for Openでは，WindowsのイベントログにWindowsアプリケーションイベントを発行しています。イベントは，Windowsの［管理ツール］の［イベントビューア］の［アプリケーションログ］から参照できます。

PDE for Openが出力するイベントのソース名は「PRINT DATA EXCHANGE for Open」です。出力するイベントログを次に示します。

表14‒1　PDE for Openが出力するイベントログ

イベントID

種類

説明

1※1

情報

PRINT DATA EXCHANGE for Open サービスを開始しました。

2※1

情報

PRINT DATA EXCHANGE for Open サービスを終了しました。

総実行ジョブ = 10進数値

正常終了 = 10進数値, 異常終了 = 10進数値

3※1

情報

PRINT DATA EXCHANGE for Open サービスを停止しました。

4※1

エラー

サービス制御ディスパッチャスレッドの登録に失敗しました。 コード: 10進数値

5※1

エラー

サービス制御要求を処理する関数の登録に失敗しました。 コード: 10進数値

6※1

エラーまたは警告

サービス制御マネージャのステータス情報の更新に失敗しました。 コード: 10進数値

7※1

エラー

PRINT DATA EXCHANGE for Open サービスの初期化に失敗しました。

8※1

エラー

PRINT DATA EXCHANGE for Open サービスの終了処理に失敗しました。

9※1

情報

PRINT DATA EXCHANGE for Open サービスを一時停止しました。

10※1

情報

PRINT DATA EXCHANGE for Open サービスを再開始しました。

11※1※4

エラー

不明なオペレーションコードが要求されました。 コード: 10進数値

12

エラー

レジストリのオープンに失敗しました。 コード: 10進数値

13

エラー

レジストリからバージョン情報の取得に失敗しました。 コード: 10進数値

14※1

エラー

レジストリから監視時間の取得に失敗しました。 コード: 10進数値

15※1

エラー

レジストリから監視フォルダの取得に失敗しました。 コード: 10進数値

16

エラー

レジストリからインストールフォルダの取得に失敗しました。 コード: 10進数値

17※1

エラー

PRINT DATA EXCHANGE for Open の起動に失敗しました。 コード: 10進数値

18

エラーまたは警告

PRINT DATA EXCHANGE for Open インストールフォルダの取得に失敗しました。

PRINT DATA EXCHANGE for Open ログファイルのオープンに失敗しました。 コード: 10進数値

PRINT DATA EXCHANGE for Open ログファイルへの出力に失敗しました。 コード: 10進数値

PRINT DATA EXCHANGE for Open ログ出力がエラー終了しました。

PRINT DATA EXCHANGE for Open でエラーが発生しました。

ページ: 10進数値

レコード: 10進数値

環境設定名: 文字列

SYSOUT管理ファイル名: 文字列※2

印刷データファイル名: 文字列

ジョブ名: 文字列

ステップ名: 文字列※2

DD名: 文字列

詳細コード: 16進数値

理由コード: 16進数値

注1　レコード解析中のエラー発生時は，この文字列の下にレコードのダンプ情報※3が出力されます。

注2　詳細コードについては，「表14-6　エラー詳細（詳細コードの上位4けたが00xx〜09xxの場合）」を，そのほかの出力項目については「表14-4　PDL変換中のエラー発生時に出力されるログ情報」を参照してください。

PRINT DATA EXCHANGE for Open でエラーが発生しました。パーツ識別文字列取得エラー

PRINT DATA EXCHANGE for Open でエラーが発生しました。パーツ分割文字列取得エラー

PRINT DATA EXCHANGE for Open で（印刷データファイル名）の変換に失敗しました。

SYSOUT管理ファイル名: 文字列※2

ジョブ名: 文字列

ステップ名: 文字列※2

DD名: 文字列

19※1

情報

PRINT DATA EXCHANGE for Open 入力ファイル名 を正常に変換しました。

Start-Time = yyyy-MM-dd,HH:mm:ss:SSS

End-Time = yyyy-MM-dd,HH:mm:ss:SSS

20※1

情報

PRINT DATA EXCHANGE for Open サービスの登録に成功しました。

21※1

エラー

PRINT DATA EXCHANGE for Open サービスの登録中にエラーが発生しました。

22※1

情報

PRINT DATA EXCHANGE for Open サービスの削除に成功しました。

23※1

エラー

PRINT DATA EXCHANGE for Open サービスの削除中にエラーが発生しました。

26

エラー

レジストリから稼動ログファイルサイズの取得に失敗しました。 コード: 10進数値

27

エラー

レジストリから稼動ログ出力レベルの取得に失敗しました。 コード: 10進数値

28

エラー

レジストリからオプションPP名のインストールフォルダの取得に失敗しました。 コード: 10進数値

注※1

監視サービス使用時だけ出力されます。

注※2

バッチジョブ実行システム連携時だけ出力されます。

注※3

ファイル形式3の場合，文字列で指定された機械制御文字，機能キャラクタおよび文字順序番号は，バイナリデータへ変換後にダンプ情報として出力されます。

注※4

監視サービスを停止していない状態でOSシャットダウンを行った場合，「コード：5」で当該イベントログが出力されますが，動作上の問題はありません。OSシャットダウン前に監視サービスを停止することで出力されなくなります。

14.2　メッセージとエラーログ

PDE for Openでの変換時にエラーなどが発生した場合，「PDE for Openインストールフォルダ¥LOG¥」フォルダ（固定）の下のロギング情報ファイル（MsTrace1.logおよびMsTrace2.log）にメッセージやエラーログを出力します。

MsTrace1.logおよびMsTrace2.logは環境設定ユティリティで指定したファイルサイズを上限とし，二つのファイルを交互に切り替えて出力します。ただし，出力対象とするファイルの選択条件は，更新日付の新しい方になりますので，メモ帳などのテキストエディタで使用者が更新した場合は，次回からの出力は使用者が更新をした方のファイルになります。

14.2.1　メッセージ

PDE for Openが出力するメッセージについて説明します。

(1)　メッセージの出力形式

PDE for Openが出力するメッセージの出力形式を次に示します。

ACTRnnnn-Y　メッセージテキスト

MAINnnnn-Y　メッセージテキスト

MNGRnnnn-Y　メッセージテキスト

SRVCnnnn-Y　メッセージテキスト

ACTR

PDE - Access Control Optionのメッセージを示すID（プリフィクス）を表します。

MAIN，MNGR，SRVC

PDE for Openのメッセージを示すID（プリフィクス）を表します。

nnnn

メッセージの通し番号を示します。

Y

メッセージのレベルを表します。メッセージのレベルは英字1文字で示します。

メッセージのレベルを示す文字とその意味を次に示します。

E（Error）

エラーレベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。

W（Warning）

注意レベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。

I（Information）

システムの動作を通知するメッセージです。

メッセージテキスト

出力したメッセージテキストを示します。

(2)　PDE for Openが出力するメッセージ

PDE for Openが出力するメッセージを次に示します。なお，Prinfina MANAGER SP連携時は，メッセージIDがMAINおよびSRVCで始まるメッセージは出力されません。

表14‒2　ログ出力メッセージ一覧（PDE for Open）

メッセージID

種別

出力情報

備考

MAIN2001

E

スプールファイルが指定されていません。

コマンド引数が不正です。MsMain.exeへスプールファイルが引数として指定されていません。

MAIN2002

E

環境設定名称の指定が上限 (4) を越えています。

コマンド実行時に指定した環境設定名の指定が4つを越えて指定されています。

MAIN2004

E

初期値ファイルのキー名が指定されていません。

環境設定ファイルに指定された文字が認識できません。

MAIN2005

E

初期値ファイルのキー名 (設定値) の指定が不正です。

環境設定ファイルの項目に不正な値が指定されています。

MAIN2006

E

環境設定名称の取得に失敗しました。

環境設定名の取得に失敗しました。

MAIN2007

E

出力ファイル名が指定されていません。

出力先のファイル名が指定されていません。

MAIN2008

E

出力先フォルダ（フォルダのパス）が存在しません。

指定した出力先フォルダが存在しません。

MAIN2009

E

出力先フォルダ（フォルダのパス）の作成に失敗しました。エラーコード = 10進数値

出力先フォルダの作成に失敗しました。

MAIN2010

E

出力先（出力ファイルのパス）の取得に失敗しました。

出力先の取得に失敗しました（出力ファイルが長過ぎるなど）。

MAIN2011

E

印刷ドキュメント名が指定されていません。

印刷ドキュメント名が指定されていません。

MAIN2018

E

ファイル名(リネーム前ファイル名)が長過ぎるためリネーム(リネーム後ファイル名)して退避します。

退避データのファイル名が長過ぎます。そのため，ファイル名をリネームして退避します。

MAIN2051

E

ファイル種別の指定が長過ぎます。

次の原因が考えられます。

MsMain.exeへ引数として指定されているスプールファイルの文字数が上限を超えています。

印刷データファイル（SYSOUTデータフォルダパス＋印刷データファイル名）の文字数が上限を超えています。

環境設定に指定されている印刷ドキュメント名，または出力ファイル名の文字数が上限を超えています。

ファイル種別

スプールファイル

印刷データファイル名

印刷ドキュメント名

出力ファイル名

FCBファイル名

MAIN2054

E

出力ファイル名に使用するコメントの指定範囲が不正です。

ジョブコメントの切り出しの開始位置または終了位置の指定が不正（2バイトコードの1バイト目と2バイト目の間）です。

印刷ドキュメント名に使用するコメントの指定範囲が不正です。

出力先フォルダに使用するコメントの指定範囲が不正です。

MAIN2055

E

スプールデータ名の処理中にエラーが発生したため処理を中止しました。

SYSOUT管理ファイルを指定したデータ変換でエラーが発生しました。

スプールデータ名の処理中にエラーが発生したため処理をスキップしました。

MNGR0003

I

スプールデータ名の変換を開始しました。

PDL変換を開始しました。変換対象を出力します。

MNGR0004

I

スプールデータ名を正常に変換しました。作成ファイル数 = l，作成ページ数 = n，使用メモリ = 10進数 / 10進数キロバイト，環境設定名 = 環境設定名

PDL変換が正常終了しました。変換が正常終了した対象と詳細情報を出力します。

使用メモリの分子：環境設定ユティリティで指定した使用メモリ量のうち実際に変換で使用したメモリ量

使用メモリの分母：環境設定ユティリティで指定した使用メモリ量

MNGR0005

I

連携PP名を起動しました。 コマンドライン = 起動コマンドライン

連携PPを起動しました。連携PPが正常に起動したときに連携PP名と起動時のコマンドラインを出力します。

連携PP名

HOPSS3/AS REV/OSE

PDE - Access Control Option

MNGR0006

I

連携PP名を終了しました。 リターンコード = n

連携PPを終了しました。連携PPが終了したときに連携PP名とリターンコードを出力します。

連携PP名

HOPSS3/AS REV/OSE

PDE - Access Control Option

MNGR0007

I

PRINT DATA EXCHANGE - Access Control Option を終了しました。リターンコード = （リターンコード（16進数値））

PDE - Access Control Optionを終了しました。PDE - Access Control Optionが終了したときにリターンコード（16進）を出力します。

MNGR0008

I

印刷データファイル（ファイル名）の分割を開始しました。

分割を開始したときに出力します。

MNGR0009

I

印刷データファイルの分割を終了しました。分割数 = 10進数値

分割を終了したときに，総分割数を出力します。

MNGR0010

I

パーツ (パーツ識別文字列) を正常に変換しました。

パーツを正常に変換したときに出力します。

MNGR0011

I

HOPSS3/AS REV/OSEに指定する順序番号が"0000"となったため"0001"に置き換えました。

「HOPSS3/AS REV/OSE詳細設定」画面で順序番号に「変換時刻」を指定し，0時0分に変換した場合に限り，順序番号を0001として登録します。

MNGR0012

I

HOPSS3/AS REV/OSEに指定する帳票名称が上限の60バイトを超えるため帳票名称の一部を省略しました。

「HOPSS3/AS REV/OSE詳細設定」画面で「帳票名称に用紙情報を付加する」を指定し，HOPSS3/AS REV/OSEに指定する帳票名称のバイト数が60バイトを超えてしまった場合に，帳票名称の末尾を省略して60バイト以内に自動調節します。

MNGR1013

I

HOPSS3/AS REV/OSEに指定するラベル名称が上限の60バイトを超えるためラベル名称の一部を省略しました。

「HOPSS3/AS REV/OSE詳細設定」画面でラベル１〜３を指定し，HOPSS3/AS REV/OSEに指定するラベルのバイト数が60バイトを超えてしまった場合に，ラベルの末尾を省略して60バイト以内に自動調節します。

ラベル名称

ラベル１

ラベル２

ラベル３

MNGR0014

I

活文 Contents Lifecycle Manager 監視フォルダ (フォルダパス) に文書属性ファイル (ファイル名) とPDFファイル (ファイル名) を格納しました。

活文 Contents Lifecycle Manager監視フォルダに文書属性ファイルとPDFファイルの格納が完了したときに出力します。

MNGR1002

W

PRINT DATA EXCHANGE for Openでエラーが発生しました。

ページ: 10進数値

レコード: 10進数値

環境設定名: 文字列

SYSOUT管理ファイル名: 文字列

印刷データファイル名: 文字列

ジョブ名: 文字列

ステップ名: 文字列

DD名: 文字列

詳細コード: 16進数値

理由コード: 16進数値

PDE for Openで警告エラーが発生しました。詳細コードについては，「表14-6　エラー詳細（詳細コードの上位4けたが00xx〜09xxの場合）」を，そのほかの出力項目については「表14-4　PDL変換中のエラー発生時に出力されるログ情報」を参照してください。

なお，レコード解析中のエラーの場合，イベントログにレコードダンプが出力されますので確認してください。

MNGR1012

W

ファイル形式3の16進文字列指定が不正です。指定内容を無視しました。 印刷データファイル内位置 = 10進数, 指定内容 = 文字列

16進文字列指定の指定内容に誤りがあります。終了記号の']'まで（']'がない場合はレコード末尾まで)の指定内容はすべて無視されます。

印刷データファイル内位置

警告発生個所のファイル先頭からのバイト位置

指定内容

16進文字列指定の指定内容(警告発生個所まで）

MNGR1013

W

ファイル形式3の16進文字列指定の末尾に']'がありません。指定内容を無視しました。 印刷データファイル内位置 = 10進数, 指定内容 = 文字列

16進文字列指定の末尾に']'がありません。指定内容はすべて無視されます。

印刷データファイル内位置

警告発生個所のファイル先頭からのバイト位置

指定内容

16進文字列指定の指定内容(警告発生個所まで）

MNGR2005

E

初期値ファイルのキー名 (設定値) の指定が不正です。

環境設定ファイルの項目に不正な値が指定されています。

MNGR2008

E

出力先フォルダ（フォルダのパス）が存在しません。

指定した出力先フォルダが存在しません。

MNGR2010

E

出力先（出力ファイルのパス）の取得に失敗しました。

出力先の取得に失敗しました（出力ファイルが長過ぎるなど）。

MNGR2012

E

出力先の既存ファイル (ファイル名) のリネームに失敗しました。エラーコード = 10進数値

指定したファイル名がすでに存在する場合に行う，既存ファイルのリネーム処理が失敗しました。

MNGR2013

E

スプールデータ名の変換に失敗しました。

作成ファイル数 = l，作成ページ数 = n，環境設定名 = 環境設定名

PDL変換が異常終了しました。変換に失敗した対象と詳細情報を出力します。

MNGR2014

E

後処理プログラム (UOC名) の呼び出しに失敗しました。エラーコード = 10進数値

後処理プログラムの起動に失敗しました。

MNGR2015

E

後処理プログラム (UOC名) がエラー終了しました。リターンコード = 10進数値

後処理プログラムが異常終了しました。

MNGR2016

E

HOPSS3/AS REV/OSE (コールコマンドリスト) の呼び出しに失敗しました。エラーコード = 10進数値

HOPSS3/AS REV/OSEの起動に失敗しました。

MNGR2017

E

HOPSS3/AS REV/OSE (コールコマンドリスト) がエラー終了しました。リターンコード = 10進数値

HOPSS3/AS REV/OSEが異常終了しました。

MNGR2019

E

パラメタ名の指定がありません。

Js4aMsManager.dllのAPIコール時にパラメタが指定されていません。

パラメタ名

バージョン情報構造体

ジョブ情報構造体

ステップ情報構造体

DD情報構造体

共通変換情報構造体

入力ファイル名

ファイル形式

環境設定名のバッファサイズ

環境設定名

PDL種別

用紙形式コード

用紙名称のバッファサイズ

出力文字列

MNGR2020

E

パラメタ名の指定が不正です。

Js4aMsManager.dllのAPIコール時に，パラメタへ指定した値が上限値または下限値を超えています。

パラメタ名

入力ファイル名

STEPセクションの通し番号

DDセクションの通し番号

環境設定名のバッファサイズ

環境設定名

用紙名称のバッファサイズ

MNGR2021

E

ファイル種別の形式が不正です。ファイル = ファイルのパス

次の原因が考えられます。

UAP出力ファイルを引数としてジョブ，ステップ，またはDD情報取得を実行しています。

SYSOUT管理ファイルを引数としてファイル情報取得を実行しています。

印刷データファイルに不正な形式のレコードが含まれています。

ファイル種別

・スプールファイル

・印刷データファイル

MNGR2022

E

作業領域のメモリ (バイト数 バイト) が確保できませんでした。

作業領域のメモリが確保できません。

MNGR2023

E

条件が一致する環境設定名が見つかりません。

環境設定名取得で条件が一致する環境設定名が見つかりません。

MNGR2024

E

初期値ファイルに該当環境設定名称 (環境設定名) がありません。

PDL種別取得，用紙名称取得，または印刷データ変換で指定された環境設定名が存在しません。

MNGR2025

E

ファイル (ファイルのパス) のオープンに失敗しました。エラーコード = 10進数値

SYSOUT管理ファイル，UAP出力ファイル，印刷データファイル，または環境設定ファイルのオープンに失敗しました。

MNGR2026

E

ファイル (ファイルのパス) のサイズが取得できません。エラーコード = 10進数値

SYSOUT管理ファイル，UAP出力ファイル，印刷データファイル，または環境設定ファイルのサイズ取得に失敗しました。

MNGR2027

E

ファイル (ファイルのパス) のサイズが取得できません。

SYSOUT管理ファイル，UAP出力ファイル，印刷データファイル，または環境設定ファイルのサイズが0バイトです。

MNGR2028

E

ファイル (ファイルのパス) の読み込みに失敗しました。エラーコード = 10進数値

印刷データファイルの読み込みに失敗しました。

MNGR2029

E

セクション名セクションが取得できません。

ジョブ，ステップ，またはDD情報取得で，取得対象のセクションが存在しません。

セクション名

JOB

DDn

MNGR2030

E

セクション名セクションのキー名キーの値が取得できません。

ジョブ，ステップ，またはDD情報取得で，SYSOUT管理ファイルの必須項目の値が取得できません。

セクション名

JOB

STEPn

DDn

JOBEND

キー名

VERSION

STARTTIME

NUMBER

HOSTNAME

ENDTIME

DDCOUNT

STEPCOUNT

FTPCOUNT

STEPNUM

STEPRC

JOBRC

MNGR2031

E

セクション名セクションのキー名キーの値が不正です。

ジョブ，ステップ，またはDD情報取得で，SYSOUT管理ファイルに不正な値が指定されています。

セクション名

DDn

キー名

CHARS

OVERLAY

OVERC

MNGR2032

E

印刷データのファイルサイズ (バイト数 バイト) が上限 (ファイルサイズ上限 バイト) を超えています。

ファイル情報取得で，印刷データファイルのサイズが上限を超えています。

ファイルサイズ上限は，9223372036854775807です。

MNGR2033

E

ファイル名称に属性名の指定がありません。

ファイル名称に必須の属性が指定されていません。

属性名

ホストID

ジョブ名

ジョブ通し番号

ファイル識別名

MNGR2034

E

ファイル名称の属性名の指定が長過ぎます。

ファイル名称の属性が指定文字数の上限を超えて指定されています。

属性名

ホストID

ジョブ名

ジョブ通し番号

ユーザ名

ファイル識別名

ファイル通し番号

出力クラス

ファイル形式情報

用紙形式コード

CHARS情報

書式オーバレイイメージ情報

部数複写

ページ複写

FCB名

デフォルト機能キャラクタ名

ジョブコメント

仕分け番号

課金番号

外字フォント名

ホッパ情報

スタッカ情報

MNGR2035

E

ファイル名称の属性名の指定が短過ぎます。

ファイル名称の属性が指定文字数未満で指定されています。

属性名

ファイル形式情報

CHARS情報

書式オーバレイイメージ情報

部数複写

ページ複写

ホッパ情報

スタッカ情報

MNGR2036

E

ファイル名称の属性名の指定が不正です。

ファイル名称の属性に指定できない文字，または指定範囲外の数値が指定されています。

属性名

ホストID

ジョブ名

ジョブ通し番号

ユーザ名

ファイル識別名

ファイル通し番号

出力クラス

ファイル形式情報

用紙形式コード

CHARS情報

書式オーバレイイメージ情報

部数複写

ページ複写

FCB名

デフォルト機能キャラクタ名

ジョブコメント

仕分け番号

課金番号

外字フォント名

ホッパ情報

スタッカ情報

MNGR2037

E

項目名が指定されていません。

データ変換時のパラメタの情報構造体に必須な項目が指定されていません。

項目名

印刷データファイル

環境設定名

プリンタのドキュメント名

出力ファイル名

MNGR2038

E

項目名の指定が不正です。

データ変換時のパラメタの情報構造体に不正な値が指定されています。

項目名

PDL種別

出力種別

部数複写方式

複写優先方式

分割要求

MNGR2039

E

印刷データファイル(ファイル名)のサイズ(バイト数 バイト)が指定のサイズ(バイト数 バイト)と異なります。

印刷データファイルのサイズとSYSOUT管理ファイルに指定されているファイルサイズが異なります。

MNGR2040

E

変換種別と出力先の指定が正しくありません。

次の原因が考えられます。

変換種別にPDFが指定されているのに，出力先がプリンタになっています。

プリンタ出力が指定されているのに，出力先がファイルになっています。

変換種別にGDI以外が指定されているのに，出力先がプリンタファイルになっています。

MNGR2041

E

変換ライブラリ (dll名) のロードエラーが発生しました。エラーコード = 10進数値

変換ライブラリのロードでエラーが発生しました。

MNGR2042

E

変換ライブラリ (dll名) 中のエントリ関数が見つかりませんでした。エラーコード = 10進数値

js4aaentエントリ関数が見つかりません。

MNGR2043

E

ホスト環境情報オプション (パラメタ種別) の指定が不正です。

ホスト環境情報オプションに指定したパラメタが不正です。

パラメタ種別

制御イメージ種別

印刷データ文字コード

イメージライブラリ

用紙形式コード

FCB名

デフォルト機能キャラクタ名

CHARS名

複写回数

外字フォント名

MNGR2044

E

プリンタ環境情報オプション (パラメタ種別) の指定が不正です。

プリンタ環境情報オプションに指定したパラメタが不正です。

パラメタ種別

プリンタモード

出力プリンタ名

出力ファイル名

プリンタ制御文字

順序番号の有無

機能キャラクタの置き換え要否

MNGR2045

E

PDL環境情報オプション (パラメタ種別) の指定が不正です。

PDL環境情報オプションに指定したパラメタが不正です。

パラメタ種別

変換種別

ジョブ名

MNGR2046

E

セットイメージデータ (パラメタ種別) の指定が不正です。

セットイメージデータに指定したパラメタが不正です。

パラメタ種別

書式オーバレイ

複写枚数

プリンタモード

順序番号

CHARS名

MNGR2047

E

ドキュメントオプション (パラメタ種別) の指定が不正です。

ドキュメントオプションに指定したパラメタが不正です。

パラメタ種別

出力ファイル名

ジョブ名

MNGR2048

E

印刷データファイル (ファイル名) のレコードサイズが上限 (2048 バイト) を超えています。

印刷データファイルのレコードサイズの上限を超えたデータが指定されています。

レコード区切り文字の漏れ（ファイル形式1やファイル形式3の場合）やファイル形式の指定誤りがないか確認してください。

MNGR2049

E

ジョブ (ジョブ名) が強制終了されました。

変換中のジョブが強制終了されました。

MNGR2050

E

PRINT DATA EXCHANGE for Openでエラーが発生しました。

ページ: 10進数値

レコード: 10進数値

環境設定名: 文字列

SYSOUT管理ファイル名: 文字列

印刷データファイル名: 文字列

ジョブ名: 文字列

ステップ名: 文字列

DD名: 文字列

詳細コード: 16進数値

理由コード: 16進数値

PDE for Openでエラーが発生しました。詳細コードについては，「表14-6　エラー詳細（詳細コードの上位4けたが00xx〜09xxの場合）」を，そのほかの出力項目については「表14-4　PDL変換中のエラー発生時に出力されるログ情報」を参照してください。

なお，レコード解析中のエラーの場合，イベントログにレコードダンプが出力されますので確認してください。

MNGR2051

E

ファイル種別の指定が長過ぎます。

次の原因が考えられます。

環境設定に指定されている印刷ドキュメント名，または出力ファイル名の文字数が上限を超えています。

複写回数だけ印刷ジョブをコピーする場合の通し番号を付加できません。

配布先分割する場合のパーツIDを付加できません。

ファイル種別

スプールファイル

印刷データファイル名

印刷ドキュメント名

出力ファイル名

FCBファイル名

MNGR2052

E

バージョンが異なるためPRINT DATA EXCHANGE for Openの機能は利用できません。

APIコール時に指定した情報構造体バージョンが，Js4aManager.dllの情報構造体バージンより新しいバージョンです。

MNGR2053

E

印刷データファイル (ファイル名) のファイルポインタシークでエラーが発生しました。

印刷データファイルのファイルポインタシークでエラーが発生しました。

MNGR2054

E

前置SYSOUTセパレータに使用するコメントのエラー要因が不正です。

ジョブコメントの切り出しの開始位置または終了位置の指定が不正（2バイトコードの1バイト目と2バイト目の間），またはジョブコメントに印刷不能文字（帳票データがUTF-8の場合，UTF-8に割り当てのないコード）が含まれています。

エラー要因

文字列

指定範囲

後置SYSOUTセパレータに使用するコメントのエラー要因が不正です。

HOPSS3/AS REV/OSEへの登録情報（帳票名称/ラベル１/ラベル２/ラベル３）に使用するコメントのエラー要因が不正です。

用紙名称に使用するコメントのエラー要因が不正です。

MNGR2056

E

セクション名セクションのキー名キーの値が設定できません。

書き込みに失敗しました。

MNGR2057

E

要求された変換種別では分割できません。

配布先分割，Prinfina MANAGER SPの機能の分割で，分割できない変換種別が指定されています。

MNGR2058

E

ESC/Pではプリンタの機能による複写は指定できません。

ESC/Pでプリンタの機能による複写を指定しています。

MNGR2061

E

レジストリから連携PP名のインストールフォルダの取得に失敗しました。

次の連携PPのインストールフォルダの取得に失敗しました。

連携PP名

PDE - Access Control Option

MNGR2064

E

印刷データファイル中のSETPRTテキストレコードの形式が不正です。

印刷データファイル中に指定されたSETPRTテキストレコードの形式が不正です。

MNGR2065

E

SETPRTテキストレコードのFCBイメージ名の指定が不正です。

SETPRTテキストレコードのFCBイメージ名に，使用できない文字が指定されています。

MNGR2066

E

FCBファイル（FCBファイル名）が見つかりません。

指定されたFCBイメージが，ユーザイメージライブラリ内に存在しません。

詳細は，「表13-4　帳票印字・ファイル出力ができないトラブル」の「制御イメージが見つからない。」を参照してください。

MNGR2067

E

FCBファイル（FCBファイル名）のロードに必要な作業領域のメモリが確保できませんでした。

FCBイメージのロード中にメモリ不足が発生しました。

MNGR2068

E

FCBファイル（FCBファイル名）のロードに失敗しました。

FCBイメージのロードに失敗しました（入出力エラーなど）。

MNGR2069

E

FCBファイル（FCBファイル名）の形式が不正です。

指定されたFCBイメージの形式が不正です。イメージの内容を確認してください。

MNGR2070

E

FCBファイル（FCBファイル名）のイメージバージョンが不正です。

未対応のFCBイメージが指定されています。

MNGR2071

E

指定されたチャネル番号が不正です。

不正なチャネル番号が指定されています。

MNGR2072

E

チャネル番号（番号）がFCBファイル中にありません。

指定されたチャネル番号が，FCBファイル中に存在しません。

MNGR2073

E

文字列のエラー要因が不正です。文字位置：（チャネル番号: xx，行位置: xx, 開始位置: xx, 有効長: xx）, 文字列取得回数: xx, エラーコード = 10進数値

パーツ分割文字列またはパーツ識別文字列の切り出しの開始位置または終了位置の指定が不正です（全角文字の途中を指定）。

文字列

パーツ分割文字列

パーツ識別文字列

エラー要因

文字

指定範囲

文字位置

エラーが発生した文字位置情報

文字列取得回数

エラー発生までの間に文字位置にある文字列を取得した回数

MNGR2074

E

パーツ別設定ファイル (ファイル名) の読み込みでエラーが発生しました。詳細コード = 16進数値

パーツ別設定ファイルの読み込みでエラーが発生しました。詳細コードについては，「14.3　詳細コード」を参照してください。

MNGR2075

E

パーツ (パーツ識別文字列) に対するパーツ別設定情報 (パーツ情報) の値が長過ぎます。

パーツ別設定ファイルに指定されたパーツ情報の値が長過ぎます。

MNGR2076

E

パーツ (パーツ識別文字列) に対するパーツ別設定情報 (パーツ情報) の値が不正です。

パーツ別設定ファイルに指定されたパーツ情報に不正な値が指定されています。

MNGR2077

E

印刷データファイルの分割がエラー終了しました。分割数 = 10進数値

分割途中でエラーが発生したため，分割処理を中断しました。

MNGR2078

E

HOPSS3/AS REV/OSE 実行ファイル名の取得に失敗しました。

HOPSS3/AS REV/OSEの実行ファイル名の取得に失敗しました（HOPSS3/AS REV/OSEがインストールされていないなど）。

MNGR2081

E

項目名の文字が不正です。

項目名に指定した文字列に不正な文字が含まれています。

項目名

前置ジョブセパレータの出力項目

後置ジョブセパレータの出力項目

前置SYSOUTセパレータの出力項目

後置SYSOUTセパレータの出力項目

MNGR2082

E

プリンタファイルはEnterprise Printer OptionかLine Printer Optionがインストールされていないと出力できません。

プリンタファイルを出力する場合は，PDE for Openのほか，PDE - Enterprise Printer OptionまたはPDE -Line Printer Optionのどちらかがインストールされている必要があります。

MNGR2092

E

出力PDFのファイルサイズが2GBを超えているため，PDE - Access Control Optionの実行を停止しました。

出力PDFのファイルサイズが2GBを超えています。配布先分割機能などを利用して分割出力してください。

MNGR2093

E

活文 Contents Lifecycle Manager 連携設定ファイル (ファイルのパス) の読み込みでエラーが発生しました。 詳細コード = 16進数値

活文 Contents Lifecycle Manager連携設定ファイルの読み込みでエラーが発生しました。詳細コードについては，「14.3　詳細コード」を参照してください。

MNGR2094

E

活文 Contents Lifecycle Manager 連携設定ファイル (ファイルのパス) の文字コードはUTF-8を使用してください。

活文 Contents Lifecycle Manager連携設定ファイルの文字コードはUTF-8で保存してください。

MNGR2095

E

活文 Contents Lifecycle Manager 連携設定ファイル (ファイルのパス) の10進数値行目の10進数値列目には"文字列"を指定してください。

活文 Contents Lifecycle Manager連携設定ファイルの内容を確認してください。

文字列

PARTSID

CLMFOLDER

デフォルト

MNGR2096

E

活文 Contents Lifecycle Manager 連携設定ファイル (ファイルのパス) の指定値が長過ぎます。 行 = 10進数値, 列 = 10進数値

活文 Contents Lifecycle Manager連携設定ファイルに指定された該当箇所の値が長過ぎます。

MNGR2097

E

活文 Contents Lifecycle Manager 連携設定ファイル (ファイルのパス) の指定値が不正です。 行 = 10進数値, 列 = 10進数値

活文 Contents Lifecycle Manager連携設定ファイルに指定された該当箇所に不正な値が指定されています。

MNGR2098

E

活文 Contents Lifecycle Manager 連携設定ファイル (ファイルのパス) に必要な指定値がありません。 行 = 10進数値, 列 = 10進数値

活文 Contents Lifecycle Manager連携設定ファイルの該当箇所に値が指定されていません。

MNGR2099

E

活文 Contents Lifecycle Manager 監視フォルダ (フォルダのパス) がありません。

活文 Contents Lifecycle Manager連携設定ファイルで指定した活文 Contents Lifecycle Manager 監視フォルダがありません。

MNGR2100

E

ファイル (ファイルのパス) の移動に失敗しました。 エラーコード = 10進数値, 移動先 = ファイルのパス

ファイルの移動に失敗しました。

MNGR2101

E

ファイル (ファイルのパス) の書き込みに失敗しました。 エラーコード = 10進数値

ファイルの書き込みに失敗しました。

MNGR2102

E

活文 Contents Lifecycle Manager 連携設定ファイル (ファイルのパス) に指定されたコメントのエラー要因が不正です。 行 = 10進数値, 列 = 10進数値

ジョブコメントの切り出しの開始位置または終了位置の指定が不正（2バイトコードの1バイト目と2バイト目の間）です。

エラー要因

指定範囲

MNGR2103

E

活文 Contents Lifecycle Manager 連携時の文書属性ファイルの生成に失敗しました。出力先のパスが長過ぎます。 出力先 = ファイルのパス

活文 Contents Lifecycle Manager連携時の文書属性ファイルの出力先のパスが長過ぎます。

SRVC0001

I

PRINT DATA EXCHANGE for Open サービスを開始しました。

PDE for Openのサービスを開始しました。

SRVC0002

I

PRINT DATA EXCHANGE for Open サービスを停止しました。 正常終了数 = m, 異常終了数 = n

PDE for Openのサービスを停止しました。サービス起動中に変換が正常終了した数と異常終了した数を出力します。

(3)　PDE - Access Control Optionが出力するメッセージ

PDE - Access Control Optionが出力するメッセージを次に示します。

表14‒3　ログ出力メッセージ一覧（PDE - Access Control Option）

メッセージID

種別

出力情報

備考

ACTR0001

E

引数が不正です。（引数＝引数，値＝値）詳細コード：16進数値

PDE - Access Control Option実行時の引数に誤りがあります。

環境設定，セキュリティ設定ファイルまたはジョブコメントの設定が正しいことを確認してください。

引数

policy（セキュリティポリシーID）

passward（パスワード）

値

空白文字または半角カナ文字が使用されています。

半角文字以外が使用されています。

ACTR0002

E

入力ファイルのフォーマットが不正です。（ファイル＝ファイルパス）詳細コード：16進数値

入力ファイルが破壊されています。

ACTR0003

E

メモリが確保できませんでした。（確保しようとしたメモリ＝10進数値キロバイト）詳細コード：16進数値

PDE - Access Control Option実行時にメモリが確保できませんでした。

1KB以下は1KB，1,048,575KB（約1GB）以上は1,048,575KBとして表示します。

ACTR0004

E

暗号化できませんでした。詳細コード：16進数値.16進数値

PDFファイルの暗号化に失敗しました。

ACTR0005

E

ファイル入出力に失敗しました。（入力ファイル＝ファイルパス，出力ファイル＝ファイルパス）詳細コード：16進数値

ファイルの入出力に失敗しました。

入力ファイルまたは出力ファイルを確認してください。

ACTR0006

E

ファイルフォーマットが不正です。（ファイル＝ファイルパス，セキュリティポリシーID＝セキュリティポリシーID）詳細コード：16進数値

セキュリティ設定ファイルの定義が間違っています。

定義方法は「12.3.2　セキュリティ設定ファイルの編集」を参照してください。

ACTR0007

W

セキュリティポリシーが見つかりませんでした。（ファイル＝ファイルパス，セキュリティポリシーID＝セキュリティポリシーID）詳細コード：16進数値

セキュリティ設定ファイルに，該当のセキュリティポリシーIDをもつセキュリティ設定が定義されていません。

ACTR0008

E

セキュリティを変更するパスワードが設定されていません。詳細コード：16進数値

セキュリティ設定ファイルに，セキュリティ設定を変更するパスワードが設定されていません。

ACTR0009

E

セキュリティ設定ファイルの入力に失敗しました。（ファイル＝ファイルパス）詳細コード：16進数値

セキュリティ設定ファイルの入力に失敗しました。

セキュリティ設定ファイルが作成されていないおそれがあります。作成方法は「12.3.2　セキュリティ設定ファイルの編集」を参照してください。

ACTR0010

W

中間ファイルを削除しました。（ファイル＝ファイルパス）詳細コード：16進数値

前回実行時に残っていたセキュリティのないPDFファイルを削除しました。

ACTR0011

E

オーナパスワードとユーザパスワードが同じです。詳細コード：16進数値

セキュリティ設定を変更するパスワードと文書を開くパスワードが同じです。

ACTR0012

E

指定されたスプールファイルはHOPSS形式ではありません。詳細コード：16進数値

スプールファイルがPDE分散ライタまたはホスト帳票分散出力ユティリティから転送された形式ではありません。

ACTR0013

E

中間ファイルを削除できませんでした。（ファイル＝ファイルパス）詳細コード：16進数値

前回実行時に残っていたセキュリティのないPDFファイルを削除できませんでした。

注　PDE - Access Control Optionの詳細コード（上位4けたが30xx）は保守用の情報です。

(4)　PDL変換中のエラー発生時に出力されるログ情報

PDL変換中のエラー発生時に出力されるログ情報を次に示します。

表14‒4　PDL変換中のエラー発生時に出力されるログ情報

出力順序

出力内容

説明

1

ページ: 10進数値※1

エラー発生個所のページ番号を出力します。

2

レコード: 10進数値※2

印刷データ中の最初のレコード番号を1として，エラー発生時点で処理していたレコード番号を出力します。

3

環境設定名: 文字列

変換に適用された環境設定名を出力します。

4

SYSOUT管理ファイル名: 文字列※3

変換対象のSYSOUT管理ファイル名を出力します。

5

印刷データファイル名: 文字列

変換対象の印刷データファイル名を出力します。

6

ジョブ名: 文字列

変換対象のジョブ名を出力します。

7

ステップ名: 文字列※3

変換対象のステップ名を出力します。

8

DD名: 文字列

変換対象のDD名を出力します。

9

詳細コード: 16進数値

エラー内容を出力します。詳細については，「表14-6　エラー詳細（詳細コードの上位4けたが00xx〜09xxの場合）」を参照してください。

10

理由コード: 16進数値

保守情報を出力します。

11

レコードダンプ※4

エラー発生個所のレコードダンプを出力します。

注※1

表示されるページ番号は，ページ複写によって複写されたページ，面スキップによる白紙ページ，およびセパレータページがカウントされた値となります。

注※2

スプールデータ中のレコード以外（セパレータなど）にエラーが発生した場合は，レコード番号として0が出力されます。

注※3

バッチジョブ実行システム連携時にだけ出力されます。

注※4

レコード解析中のエラー発生時にだけイベントログに出力されます。また，ファイル形式3の場合，文字列で指定された機械制御文字，機能キャラクタおよび文字順序番号は，バイナリデータへ変換後にダンプ情報として出力されます。

14.2.2　エラーログ

PDE for Openが出力するエラーログについて説明します。

(1)　PDE for Openが出力するエラーログ

PDE for Openが出力するエラーログとその意味を次に示します。

表14‒5　PDE for Openが出力するエラーログ

エラーログ

説明

CMap定義ファイルの形式が不正です。

行：行番号※1

ファイル名：CMap定義ファイル名

CMap定義ファイルの内容が不正です。

文字サイズ設定ファイルの文字サイズ設定パラメタ用ヘッダが不正です。

ファイル名：文字サイズ設定ファイル名

文字サイズ設定パラメタ用ヘッダにはPARAMを指定してください。

文字サイズ設定ファイルの文字サイズ設定情報用ヘッダが不正です。

列：列番号※2

ファイル名：文字サイズ設定ファイル名

次の観点で文字サイズ設定情報用ヘッダを確認してください。

不正な文字サイズ設定情報用ヘッダを指定していないか。

同じ文字サイズ設定情報用ヘッダを重複して指定していないか。

文字サイズ設定ファイルの文字サイズ設定パラメタが重複しています。

行：行番号※1

ファイル名：文字サイズ設定ファイル名

文字サイズ設定パラメタは重複しないように指定してください。

文字サイズ設定ファイルの文字サイズ設定パラメタが昇順に指定されていません。

行：行番号※1

ファイル名：文字サイズ設定ファイル名

文字サイズ設定パラメタは昇順に指定してください。

文字サイズ設定ファイルの文字サイズ設定パラメタが不正です。

行：行番号※1

ファイル名：文字サイズ設定ファイル名

文字サイズ設定パラメタの値を確認してください。

文字サイズ設定ファイルの文字サイズ設定情報が不正です。

行：行番号※1

列：列番号※2

ファイル名：文字サイズ設定ファイル名

文字サイズ設定情報の値を確認してください。

背景画像出力調整用ファイルの列数が不正です。

行: 行番号※1,

ファイル名: 背景画像出力調整用ファイル名

５列分の項目が正しく指定されているか確認してください。

背景画像出力調整用ファイルの画像名が重複しています。

画像名: 画像名,

行: 行番号※1,

ファイル名: 背景画像出力調整用ファイル名

画像名は重複しないように指定してください。

背景画像出力調整用ファイルの画像名が不正です。

画像名: 画像名,

行: 行番号※1,

ファイル名: 背景画像出力調整用ファイル名

画像名の指定値を確認してください。

背景画像出力調整用ファイルの出力位置(X座標)が不正です。

画像名: 画像名,

行: 行番号※1,

ファイル名: 背景画像出力調整用ファイル名

出力位置（X座標）の指定値を確認してください。

背景画像出力調整用ファイルの出力位置(Y座標)が不正です。

画像名: 画像名,

行: 行番号※1,

ファイル名: 背景画像出力調整用ファイル名

出力位置（Y座標）の指定値を確認してください。

背景画像出力調整用ファイルの出力画像サイズ(幅)が不正です。

画像名: 画像名,

行: 行番号※1,

ファイル名: 背景画像出力調整用ファイル名

出力画像サイズ（幅）の指定値を確認してください。

背景画像出力調整用ファイルの出力画像サイズ(高さ)が不正です。

画像名: 画像名,

行: 行番号※1,

ファイル名: 背景画像出力調整用ファイル名

出力画像サイズ（高さ）の指定値を確認してください。

EAN128 バーコード出力時にエラーが発生しました。

座標: (10進数値, 10進数値)

ページ: 10進数値

詳細コード:16進数値

バーコードでエラーが発生しました。

座標：機能キャラクタで指定した開始位置

ページ：ページ番号

詳細コード：「表14-6　エラー詳細（詳細コードの上位4けたが00xx〜09xxの場合）」参照

CODE39 バーコード出力時にエラーが発生しました。

座標: (10進数値, 10進数値)

ページ: 10進数値

詳細コード: 16進数値

JAN(標準) バーコード出力時にエラーが発生しました。

座標: (10進数値, 10進数値)

ページ: 10進数値

詳細コード: 16進数値

JAN(短縮) バーコード出力時にエラーが発生しました。

座標: (10進数値, 10進数値)

ページ: 10進数値

詳細コード: 16進数値

ITF バーコード出力時にエラーが発生しました。

座標: (10進数値, 10進数値)

ページ: 10進数値

詳細コード: 16進数値

NW-7 バーコード出力時にエラーが発生しました。

座標: (10進数値, 10進数値)

ページ: 10進数値

詳細コード: 16進数値

カスタマ バーコード出力時にエラーが発生しました。

座標: (10進数値, 10進数値)

ページ: 10進数値

詳細コード: 16進数値

QRコード出力時にエラーが発生しました。

座標: (10進数値, 10進数値)

ページ: 10進数値

詳細コード: 16進数値

QRコードに格納できない文字が指定されました。

座標: (10進数値, 10進数値)

ページ: 10進数値

SJISコード: 16進数値

詳細コード: 16進数値

QRコードに格納できない文字が文字データとして入力されています。

座標：機能キャラクタで指定した開始位置

ページ：ページ番号

SJISコード：エラーの原因となったシフトJISコード（16進値）

詳細コード：「表14-6　エラー詳細（詳細コードの上位4けたが00xx〜09xxの場合）」参照

QRコードに格納できない文字が指定されました。

座標: (10進数値, 10進数値)

ページ: 10進数値

Unicode: U+16進数値

詳細コード: 16進数値

QRコードに格納できない文字が文字データとして入力されています。

座標：機能キャラクタで指定した開始位置

ページ：ページ番号

Unicode：エラーの原因となったUnicode（16進値）

詳細コード：「表14-6　エラー詳細（詳細コードの上位4けたが00xx〜09xxの場合）」参照

画像データ出力時にエラーが発生しました。

座標: (10進数値, 10進数値)

ページ: 10進数値

詳細コード: 16進数値

画像データファイル名: 文字列

画像データ処理中にエラーが発生しました。

座標：画像データレコードで指定した座標

ページ：ページ番号

詳細コード：「表14-6　エラー詳細（詳細コードの上位4けたが00xx〜09xxの場合）」参照

画像データファイル名：画像データレコードで指定したファイル名（最大255バイト）

シフトJIS範囲外の文字がUnicodeで指定された場合'????????'

注　表示されるページ番号は，ページ複写によって複写されたページ，面スキップによる白紙ページ，およびセパレータページがカウントされた値となります。

注※1

各行は改行コードで区切られ，ファイルの先頭を1行目として行番号をカウントします。

注※2

各列はコンマ(,)で区切られ，各行の先頭を1列目として列番号をカウントします。

14.3　詳細コード

エラーログ中の詳細コードのエラー内容および対処を次に示します。

なお，詳細コードの上位4けたが30xxの場合は，PDE - Access Control Optionの保守用の情報です。

表14‒6　エラー詳細（詳細コードの上位4けたが00xx〜09xxの場合）

詳細コード（下位4けた）

エラー内容

ユーザの対処

1012

コード体系エラー

環境設定ユティリティでの設定値およびジョブ定義XMLファイルでの設定値（バッチジョブ実行システム連携時）を確認してください。

1013

デフォルトFCBイメージ名の指定が不正

1016

デフォルト用デフォルト機能キャラクタイメージ名の指定が不正

1017

用紙形式コードの指定が不正

1019

ページ複写枚数の指定が不正

1021

プリンタモードの指定が不正

1022

FCBプリフィクスの指定が不正

1023

デフォルト機能キャラクタプリフィクスの指定が不正

1024

書式オーバレイプリフィクスの指定が不正

1025

プリンタ制御文字の指定が不正

1026

CHARS指定の有効／無効の指定が不正

1027

文字順序番号の有無の指定が不正

1028

空白ページの出力の指定が不正

1032

タイトル情報の指定が不正

1033

サブタイトル情報の指定が不正

1034

作成者情報の指定が不正

1035

キーワード情報の指定が不正

1036

PDF表示倍率の指定が不正

1037

PDF表示レイアウトの指定が不正

2001

チャネル番号の不正

行データに指定されているチャネル番号がFCB中にない

正しいFCBを指定してください。

2100

実レコードデータ中に出力する情報がない

スプールデータの内容を見直してください。

3000

書式オーバレイ形式の不正

指定した書式がPDE - Form DesignerまたはFOG2 E2のタイプC書式かを確認してください。

3005

書式オーバレイ中の文字列が不正

指定した書式中の文字列が不正です。PDE - Form DesignerまたはFOG2 E2で作成し直してください。

5100

ページ連番のけた数オーバー

ページ連番のけた数が，指定けた数を超えました。指定けた数を見直してください。

6001

FCBロードエラー（該当メンバなし）

ユーザイメージライブラリ内のイメージを確認してください。

詳細は，「表13-4　帳票印字・ファイル出力ができないトラブル」の「制御イメージが見つからない。」を参照してください。

6002

FCBロードエラー（メモリ不足）

常駐プロセスを見直すなどして，システムの空きメモリを増やしてください。

6003

FCBロードエラー（その他）

入出力エラーなどでFCBイメージがローディングできない

OSメッセージなどを確認してください。

6004

FCBイメージ形式の不正

イメージの内容または転送処理を確認してください。

6005

FCBイメージ形式の不正（イメージバージョン不正）

未対応のFCBイメージが指定されました。FCBイメージの内容および作成に使用したPDE - Form Designerのバージョンを確認し，使用しているPDEが対応しているか確認してください。

6006

連続紙用FCBイメージによるカット紙出力エラー（用紙長が11インチまたは8.5インチではない）

カット紙プリンタへ出力するためにはカット紙用FCBイメージを再作成してください。

6007

連続紙用FCBイメージによるカット紙出力エラー（印字禁止領域幅不正）

用紙長8.5インチで印字禁止領域幅が1/6インチの連続紙センタ漢字プリンタ用FCBイメージが指定されている。

センタ漢字ラインプリンタ用FCBイメージが指定されている。

カット紙プリンタへ出力するためにはカット紙用FCBイメージを再作成してください。

6008

強制片面／両面印刷指定エラー

連続紙用FCBイメージに対して強制片面または両面印刷指定を行った。

次のどちらかの対処をしてください。

用紙長が8.5インチまたは11インチの連続紙用FCBイメージの場合

環境設定ユティリティの［制御イメージ設定］タブ−［FCBイメージ設定］−［詳細設定］から［FCBイメージ詳細設定］画面を表示して，［連続紙用FCBイメージ（8.5または11インチ）をカット紙出力に使用する］を指定してください。

用紙長が8.5インチまたは11インチ以外の連続紙用FCBイメージの場合

カット紙用FCBイメージを再作成してください。

6101

デフォルト機能キャラクタロードエラー（該当メンバなし）

ユーザイメージライブラリ内のイメージを確認してください。

詳細は，「表13-4　帳票印字・ファイル出力ができないトラブル」の「制御イメージが見つからない。」を参照してください。

6102

デフォルト機能キャラクタロードエラー（メモリ不足）

常駐プロセスを見直すなどして，システムの空きメモリを増やしてください。

6103

デフォルト機能キャラクタロードエラー（その他）

OSメッセージなどを確認してください。

6104

デフォルト機能キャラクタイメージの形式の不正

イメージの内容または転送処理を確認してください。

6201

外字フォントロードエラー（該当メンバなし）

ユーザイメージライブラリ内の外字フォントを確認してください。

詳細は，「表13-4　帳票印字・ファイル出力ができないトラブル」の「制御イメージが見つからない。」を参照してください。

6203

外字フォントロードエラー（その他）

OSメッセージなどを確認してください。

6211

外字の有効化に失敗

OSメッセージなどを確認してください。

「LIB> EnableEUDC Error [167]:: ファイルの領域をロックできません。」のエラーが発生した場合は，入力ファイルを再度監視フォルダに格納してください。

6301

書式オーバレイロードエラー（該当メンバなし）

ユーザイメージライブラリ内のイメージを確認してください。

詳細は，「表13-4　帳票印字・ファイル出力ができないトラブル」の「制御イメージが見つからない。」を参照してください。

6302

書式オーバレイロードエラー（メモリ不足）

実行メモリを増やしてください。

6303

書式オーバレイロードエラー（その他）

OSメッセージなどを確認してください。

6401

CHARSイメージ名未登録エラー

環境設定ユティリティの［書体設定］タブの「文字順序番号・CHARSイメージ」にイメージ名およびプリンタモードが一致するイメージが登録されていることを確認してください。このエラーの抑止の方法については，「7.2.6　文字の書体を設定する（書体設定）」を参照してください。

6501

文字サイズ設定ファイルロードエラー（該当メンバなし）

文字サイズ設定ファイルがディスク上にあるかを確認してください。

6502

文字サイズ設定ファイルロードエラー（メモリ不足）

常駐プロセスを見直すなどして，システムの空きメモリを増やしてください。

6503

文字サイズ設定ファイルロードエラー（その他）

OSメッセージなどを確認してください。

6504

文字サイズ設定ファイルの形式の不正

文字サイズ設定ファイルの内容を見直してください。

6700

SETPRTテキストレコードのサイズが不正

SETPRTテキストレコードが規定のサイズより大きいかを確認してください。

6701

SETPRTテキストレコードのFCBイメージ名の指定が不正

SETPRTテキストレコードに正しい形式で指定してください。

6702

SETPRTテキストレコードのCHARSイメージ名の指定が不正

6703

SETPRTテキストレコードのページ複写枚数の指定が不正

6704

SETPRTテキストレコードの外字フォント名の指定が不正

6706

SETPRTテキストレコードの書式オーバレイイメージ名の指定が不正

6707

SETPRTテキストレコードの書式適用枚数の指定が不正

6708

SETPRTテキストレコードのデフォルト機能キャラクタイメージ名の指定が不正

6709

SETPRTテキストレコードの印刷面スキップの指定が不正

670A

SETPRTテキストレコードのホッパ変更種別の指定が不正

670B

SETPRTテキストレコードのスタッカ変更種別の指定が不正

670C

SETPRTテキストレコードのホッパの指定が不正

670D

SETPRTテキストレコードのスタッカの指定が不正

6801

背景画像出力調整用ファイルロードエラー（該当メンバなし）

背景画像出力調整用ファイルがディスク上にあるかを確認してください。

6802

背景画像出力調整用ファイルロードエラー（メモリ不足）

常駐プロセスを見直すなどして，システムの空きメモリを増やしてください。

6803

背景画像出力調整用ファイルロードエラー（その他）

OSメッセージなどを確認してください。

6804

背景画像出力調整用ファイルの形式不正

背景画像出力調整用ファイルの内容を見直してください。

7000

PostScriptフォント名称エラー

2バイトフォント名称にUnicode用のフォント名称とその他のフォント名称が混在している。

1バイトフォント名称にUnicode用のフォント名称があるが，2バイトフォント名称にはUnicode用のフォント名称がない。

2バイトフォント名称にUnicode用のフォント名称があるが，入力データがシフトJISである。

2バイトフォント名称にUnicode用のフォント名称がないが，入力データがUnicodeである。

PostScriptフォント名称を見直してください。

7001

Unicode文字情報ファイルロードエラー（該当メンバなし）

PDE for Openが正しく組み込まれているかを確認してください。

7002

Unicode文字情報ファイルロードエラー（メモリ不足）

常駐プロセスを見直すなどして，システムの空きメモリを増やしてください。

7003

Unicode文字情報ファイルロードエラー（その他）

OSメッセージなどを確認してください。

7004

Unicode文字情報ファイルの形式の不正

PDE for Openが正しく組み込まれているかを確認してください。

7010

コード変換エラー（スプールデータの内容が不正）

不正な文字コードがある。

スプールデータの内容を見直してください。

7011

コード変換エラー

PostScriptの1バイトフォント名称にUnicode用でないフォント名称が指定されているが，当該フォントが適用される文字がJIS8範囲外である。

スプールデータの内容またはPostScriptの1バイトフォント名称を見直してください。

7020

文字パターンの取得に失敗

OSメッセージなどを確認してください。

7030

CMap定義ファイル名の不正

CMap定義ファイル名を見直してください。

7031

CMap定義ファイルロードエラー

（該当メンバなし）

CMap定義ファイルがディスク上にあるかを確認してください。

7032

CMap定義ファイルロードエラー

（メモリ不足）

常駐プロセスを見直すなどして，システムの空きメモリを増やしてください。

7033

CMap定義ファイルロードエラー

（その他）

OSメッセージなどを確認してください。

7034

CMap定義ファイルの形式の不正

CMap定義ファイルの内容を見直してください。

7040

ICCプロファイルのファイル名の不正

ICCプロファイルのファイル名を見直してください。

7041

ICCプロファイルのロードエラー（該当メンバなし）

ICCプロファイルがディスク上にあるかを確認してください。

7042

ICCプロファイルのロードエラー（メモリ不足）

常駐プロセスを見直すなどして，システムの空きメモリを増やしてください。

7043

ICCプロファイルのロードエラー（その他）

OSメッセージなどを確認してください。

7044

ICCプロファイルの形式の不正

CMYK用のICCプロファイルを指定してください。

7201

フォントロードエラー（該当メンバなし）

「フォントがインストールされているか，インストール後にOSの再起動を実施しているかをご確認ください。また，「表13-5　帳票印字結果・ファイル出力結果のトラブル」の「新しくインストールしたフォントで印字できない。」を参照してください。

7202

フォントロードエラー（メモリ不足）

常駐プロセスを見直すなどして，システムの空きメモリを増やしてください。

7203

フォントロードエラー（その他）

OSメッセージなどを確認してください。

7204

フォントファイル形式の不正

フォントが正しく組み込まれているかを確認してください。

9000

メモリ不足

次のどれかの対処をしてください。

環境設定ユティリティの［適用条件設定］タブの「使用メモリ量」で作業領域のサイズを増やしてください。

環境設定ユティリティの［適用条件設定］タブの「使用メモリ量」では連続したメモリ領域を確保しますが，OSが長時間稼働している場合，メモリ断片化などにより連続したメモリ領域の確保に失敗する場合があります。OSを再起動して結果を確認してください。

常駐プロセスを見直すなどして，システムの空きメモリを増やしてください。

9001

システムメモリ不足

常駐プロセスを見直すなどして，システムの空きメモリを増やしてください。

9002

その他エラー検出

出力先に指定されているプリンタ名が利用できる状態であるかを見直してください。それでも原因がわからない場合は，サポートサービスに連絡してください。

9003

変換種別PDFでファイルサイズが上限（9,999,999,999バイト）を超過

配布先分割機能などを利用して分割出力してください。

A000

画像データフォルダ指定なし

環境設定ユティリティの［印刷データ設定］タブの「画像データフォルダ」で画像データフォルダを指定してください。

A001

画像データレコードのサイズが不正

画像データレコードが規定のサイズより大きいかを確認してください。

A002

画像データレコードの座標の指定が不正

画像データレコードに正しい形式で指定してください。

A003

画像データレコードの幅・高さの指定が不正

画像データレコードに正しい形式で指定してください。

幅と高さの両方に00000を指定していないか確認してください。

幅と高さのどちらかに00000を指定している場合は，比例計算結果が32,767を超えないかを確認してください。

A004

画像データレコードのファイル形式の指定が不正

画像データレコードに正しい形式で指定してください。

画像データファイルがサポートされている形式か，画像データレコードに指定した形式と一致しているかを確認してください。

A005

画像データレコードの前景色パレット番号の指定が不正

画像データレコードに正しい形式で指定してください。

A006

画像データレコードの前景・背景色反転の指定が不正

A007

画像データレコードの背景透過の指定が不正

A008

画像データレコードのファイル名の指定が不正

ファイルパスがシフトJISで259バイト以内に収まるようにファイル名を指定してください。

ファイル名にシフトJIS範囲外の文字が含まれていないか確認してください。

A101

画像データファイルロードエラー（該当メンバなし）

画像データフォルダ内のファイルを確認してください。

A102

画像データファイルロードエラー（メモリ不足）

常駐プロセスを見直すなどして，システムの空きメモリを増やしてください。

画像データファイルの幅または高さが16,383ドットを超えていないかを確認してください。

A103

画像データファイルロードエラー（その他）

OSメッセージなどを確認してください。

B001

バーコードパラメタ長が不正

バーコード機能キャラクタのパラメタ長を確認してください。

B002

バーコードタイプが不正

バーコード機能キャラクタのバーコードタイプがサポート対象になっているかを確認してください。

B004

バーコード領域が不正

バーコード機能キャラクタの始点と終点の座標を見直してください。

B005

バーコード領域不足

バーコードを描画するのに十分な領域を指定してください。

B007

バーコードデータ長が不正

バーコード機能キャラクタのデータ長を確認してください。

EAN128のモジュラス103チェックディジットが100〜102の場合を除いて，バーコードデータ中の数字が奇数バイトの場合に不正となります。

JAN標準のけた数が13以外の場合に不正となります。

JAN短縮のけた数が8以外の場合に不正となります。

カスタマバーコードのけた数が22以外の場合に不正となります。

B008

パーコード作成エラー（メモリ不足）

常駐プロセスを見直すなどして，システムの空きメモリを増やしてください。

B011

EAN128パターンファイルロードエラー（該当メンバなし）

EAN128パターンファイルがディスク上にあるかを確認してください。

B012

EAN128パターンファイルロードエラー（メモリ不足）

常駐プロセスを見直すなどして，システムの空きメモリを増やしてください。

B013

EAN128パターンファイルロードエラー（その他，入出力エラーなどでローディングできない）

OSメッセージなどを確認してください。

B014

EAN128パターンファイルの形式の不正

EAN128パターンファイルが指定されているかを確認してください。

B015

スタート／ストップキャラクタの不正

CODE39とNW-7にはスタート／ストップキャラクタが必要です。

CODE39のスタート／ストップキャラクタには必ず「*」を指定してください。

NW-7のスタート／ストップキャラクタには「A」,「B」,「C」,または「D」のどれかの文字を使用してください。

B020

QRコードのバージョン指定エラー

QRコードのバーコード機能キャラクタのバージョンを確認してください。指定できるバージョンの数値は1〜20の値です。

B021

QRコードのバージョンの容量不足エラー

バージョンを指定している場合：

入力データ長が，指定されたQRコードのバージョンに格納できる最大データ量を超えました。QRコードのバージョンを上げるか，入力データを少なくしてください。

バージョンを指定していない場合：

入力データ長が，QRコードのバージョン20に格納できる最大データ量を超えました。入力データを見直してください。

B022

QRコードの格納文字列の不正

QRコードに格納できる文字列の範囲は，シフトJISコードで（8140）₁₆〜（9FFC）₁₆と（E040）₁₆〜（EBBF）₁₆の範囲の文字です。機能キャラクタ内の文字列を確認してください。

C001

任意座標指定文字レコードのサイズが不正

任意座標指定文字レコードが規定のサイズより大きいかどうかを確認してください。

D001

背景画像ファイルロードエラー（該当メンバなし）

ユーザイメージライブラリ内の背景画像ファイルを確認してください。

D002

背景画像ファイルロードエラー（メモリ不足）

常駐プロセスを見直すなどして，システムの空きメモリを増やしてください。

背景画像ファイルの幅，または高さが16，383ドットを超えていないかを確認してください。

D003

背景画像ファイルロードエラー（その他）

OSのメッセージを確認してください。

D004

背景画像ファイル形式の不正

指定した背景画像ファイルの形式が，サポートされている形式か確認してください。

D005

背景画像の画像クリッピングの指定が不正

環境設定ユティリティの［挿入設定］タブの［背景画像］−［背景画像詳細設定］画面−［出力画像設定］−［画像クリッピング（pixel）］の指定を見直してください。

画像クリッピングにより，幅や高さが0以下にならないか確認してください。

D006

背景画像の出力画像サイズの指定が不正

環境設定ユティリティの［挿入設定］タブの［背景画像］−［背景画像詳細設定］画面−［出力画像設定］−［出力画像サイズ（1/1440 インチ）］の指定を見直してください。

［幅］と［高さ］の両方に0を指定している場合は，背景画像ファイルの解像度に従った出力画像サイズが32,767を超えないかを確認してください。

［幅］と［高さ］のどちらかに0 を指定している場合は，比例計算結果が32,767を超えないかを確認してください。

上記以外

−

サポートサービスに連絡してください。

（凡例）

−：該当なし。

表14‒7　エラー詳細（詳細コードの上位4けたが20xx〜29xxの場合）

詳細コード（下位4けた）

エラー内容

ユーザの対処

0001

メモリ不足

常駐プロセスを見直すなどして，システムの空きメモリを増やしてください。

1001

CSVファイルのオープンに失敗

CSVファイルにアクセスできるか確認してください。

1002

CSVファイルサイズの取得に失敗

CSVファイルにアクセスできるか確認してください。

1003

CSVファイルの読み込みに失敗

CSVファイルにアクセスできるか確認してください。

14.4　COBOL2002実行時エラーコード

ファイル形式2を使用したCOBOLプログラムの実行時にエラーが発生し，COBOL2002でKCCC4917R-Sメッセージが出力された場合，「詳細情報」として出力されるリターンコードおよびエラー詳細コードを次に示します。

表14‒8　COBOL2002実行時エラーコード

リターンコード

エラー詳細コード

エラー内容

ユーザの対処

8

00010004

ファイル出力エラー。

ディスクおよび出力先の印刷データファイルの状態に問題がないか確認してください。

8

00100001

パラメタエラー。

サポートサービスに連絡してください。

8

00100003

メモリ不足。

常駐プロセスを見直すなどして，システムの空きメモリを増やしてください。

8

00100006

ライブラリがオープンされていない。

サポートサービスに連絡してください。

8

01000003

RECFM=M以外のときに行制御を行った。

WRITE文にADVANCINGまたはPOSITIONING指定がある場合は，次の指定をしてください。

バッチジョブ実行システムを使用しないとき

環境変数CBLPDERECFM_外部装置名にMを指定してください。

バッチジョブ実行システムを使用するとき

ジョブ定義XMLファイルのDD要素のRECFM属性にMを指定してください。

8

01000004

制御情報テーブルの指定値が不正。

サポートサービスに連絡してください。

8

01000005

行データの長さが行バッファを超過。

COBOLのレコード長を短くしてください。

8

01000006

書式オーバレイ名の先頭4文字が「FORM」でない，または，5文字目以降が不正。

書式オーバレイ名を見直してください。

8

10000002

出力ファイルのオープンに失敗。

出力先の印刷データファイルのアクセス権などに問題がないか確認してください。

8

10000003

印刷データファイル名が空文字列。

サポートサービスに連絡してください。

8

10000004

印刷データファイル名の指定なし。

8

10000006

DISPの指定値が不正。

8

10000007

行データのバッファサイズの指定値が不正。

8

10000008

ENCODEの指定値が不正。

8

10000009

RECFMの指定値が不正。

8

1000000A

TRUNCの指定値が不正。

8

1000000B

内部バッファが存在しない。作業領域が破壊されている。

付録

付録A　PDE for Openに設定できるジョブ属性とシステムオプション

ここでは，PDE for Openに設定できるジョブ属性とシステムオプションについて説明します。

付録A.1　ファイル名指定のジョブ属性とシステムオプションの対応一覧

ファイル名指定のジョブ属性とシステムオプションの対応一覧について次に示します。なお，システムオプションの詳細については，マニュアル「VOS3 漢字プリンタ使用の手引」，マニュアル「VOS1 漢字プリンタ使用の手引」，またはマニュアル「VOSK 漢字処理」を参照してください。

表A‒1　ファイル名指定のジョブ属性とシステムオプションの対応

ジョブ属性

VOS3

VOS1

VOSK

ホストID

−

−

−

ジョブ名

JOB文：ジョブ名

JOB文：ジョブ名

コマンド名，プロシジャ名，ジョブ名

ジョブ通し番号

−（ジョブの通し番号）

−（ジョブの通し番号）

−（ジョブの通し番号）

ユーザ名

JOB文：USER

JOB文：USER，BRKPT文：USER

DEFINE PDEF：OWNER

ファイル識別名

DD文：DD名

−

−

ファイル通し番号

−（DDの通し番号）

−

−

出力クラス

JOB文：クラス名，DD文：クラス名

JOB文：出力クラス，BRKPT文：出力クラス

コマンド，プロシジャ実行時の出力クラス

ファイル形式情報

プリンタ制御文字

DD文：DCB：RECFM=A/M

−

−

文字順序番号の有無

DD文：DCB：OPTCD=J

SETPRT文：TRC

−

プリンタモード

DD文：DCB：MODE=K/AN

ASSGN文：MODE=K/AN

−

エンコード種別

−

−

−

ファイル形式

−

−

−

用紙形式コード

DD文：書式番号

JOB文：用紙形式コード，BRKPT文：用紙形式コード

DEFINE PDEF：FORMSCODE

CHARS情報

DD文：CHARS

SETPRT文：CHARS

DEFINE PDEF：EBCDIKCHARSET

書式オーバレイイメージ情報

イメージ名

DD文：OVERLAY

SETPRT文：OVERLAY

DEFINE PDEF：FOG

適用枚数

DD文：OVERC

SETPRT文：OVERLAY

DEFINE PDEF：FOGPAGE

コピー情報

複写回数※1

DD文：COPIES

JOB文：複写回数，BRKPT文：複写回数

DEFINE PDEF：COPY

グループ複写回数

DD文：COPYG（2部目以降のグループ複写回数は対象外）

SETPRT文：COPIES（2部目以降の複写枚数は対象外）

DEFINE PDEF：COPYPAGE

FCBイメージ名

DD文：FCB

JOB文：FCBイメージ名，BRKPT文：FCBイメージ名，SETPRT文：FCB

DEFINE PDEF：FCB

デフォルト機能キャラクタイメージ名

DD文：FCDFLT

SETPRT文：FCDFLT

DEFINE PDEF：DEFAULTFUNCCHAR

ジョブコメント

DD文：CMT

BRKPT文：CMNT

DEFINE PDEF：LISTCOMMENT

仕分け番号

JOBPARM文：ROOM

−

−

外字フォント名

−

−

−

ホッパ情報

−

SETPRT文：HOPPER

DEFINE PDEF：HOPPER

スタッカ情報

−

SETPRT文：STACKER

DEFINE PDEF：STACKER

（凡例）

−：該当なし。

注※1

変換種別GDIの場合，プリンタ出力時だけ適用されます。また，変換種別PDFの場合，HOPSS3/AS REV/OSEの帳票自動印刷機能を使用時だけ適用されます。なお，出力されるPDFファイルには，適用されません。

付録A.2　環境設定ユティリティ指定のジョブ属性とシステムオプションの対応一覧

環境設定ユティリティ指定のジョブ属性とシステムオプションの対応について次に示します。

表A‒2　環境設定ユティリティ指定のジョブ属性とシステムオプションの対応

ジョブ属性

VOS3

VOS1

VOSK

印刷ジョブ設定

印刷データ形式

−

−

−

プリンタモード

DD文：DCB：MODE=K/AN

ASSGN文：MODE=K/AN

−

CHARS指定の有効／無効

JSS3初期設定パラメタ：PRINTERd：NOKCHARS，JSS4初期設定パラメタ：WTRPARAM/SYSOUT/OUTSERV：KCHARS

−

−

空白ページの出力

−

−

−

ページ複写回数

DD文：COPYG（2部目以降のグループ複写回数は対象外）

SETPRT文：COPIES（2部目以降の複写枚数は対象外）

DEFINE PDEF：COPYPAGE

部数複写回数※1

DD文：COPIES

JOB文：複写回数，BRKPT文：複写回数

DEFINE PDEF：COPY

エンコード

−

−

−

（凡例）

−：該当なし。

注※1

変換種別GDIの場合，プリンタ出力時だけ適用されます。また，変換種別PDFの場合，HOPSS3/AS REV/OSEの帳票自動印刷機能を使用時だけ適用されます。なお，出力されるPDFファイルには，適用されません。

付録B　ジョブ定義XMLファイルによるジョブ属性の扱い

ジョブ定義XMLファイルによるジョブ属性の扱いについて次に示します。

表B‒1　ジョブ定義XMLファイルのジョブ属性の扱い

要素名

属性

設定する内容

PDE for Openでの扱い

用途

JOB

NAME

ジョブ名

○

印刷ジョブの特定など

COND

条件コード,演算符号

−

−

MSGCLASS

メッセージ出力クラス

○（出力クラス）

対象ジョブ条件など

JOBPARM

FCB

FCBイメージ名

○（FCBイメージ名）

FCBイメージの適用など

FORMS

書式番号

○（用紙形式コード）

用紙名称の表示など

ROOM

仕分け番号

○

Prinfina MANAGER SPで使用

STEP

NAME

ステップ名

○

印刷ジョブの特定など

DD

CHARS

文字セットイメージ名または文字配列テーブル名

○（CHARSイメージ名）

書体情報の適用

CMT

注釈

○（ジョブコメント）

ファイル名/ドキュメント名構成要素，分類フォルダ名，HOPSS3/AS REV/OSE登録時のオプション指定，活文 Contents Lifecycle Manager登録時の属性情報など

COPIES※1

複写回数

○（部数複写回数）

部数複写

COPYG

グループ複写回数

○（ページ複写回数）

ページ複写

DEST

SYSOUT出力先識別子

○（出力先コード）

対象ジョブ条件

DISP

ファイルの状態および後処理に関する情報

−

−

DSN

−

−

−

FCB

FCBイメージ名

○（FCBイメージ名）

FCBイメージの適用など

FCDFLT

デフォルト機能キャラクタイメージ名

○（デフォルト機能キャラクタイメージ名）

デフォルト機能キャラクタイメージの適用

FORMS

書式番号

○（用紙形式コード）

用紙名称の表示など

FPERM

パーミッション

−

−

FTYPE

ファイル形式

○（ファイル形式）

ファイル形式

GAIJI1

レベル1外字名

○（外字フォント名）

外字フォントの適用

HOLD

SYSOUTデータファイルの出力保留

−

−

MODE

プリンタモード

○（プリンタモード）※2

プリンタモード

NAME

DD名

○（ファイル識別名）

印刷ジョブの特定など

OPTCDJ

順序番号の有無

○（順序番号の有無）

順序番号の有無

OVERC

書式適用枚数

○（書式適用枚数）※2※3

適用する書式オーバレイイメージの枚数

OVERLAY

書式オーバレイ情報のイメージ名

○（書式オーバレイイメージ名）※2※3

書式オーバレイイメージの適用など

RECFM

プリンタ制御文字

○（プリンタ制御文字）

プリンタ制御文字

SYSOUT

クラス名

○（出力クラス）

対象ジョブ条件など

TYPE

割り当てるファイル種別

−

−

BJEXが自動で設定する内容

ジョブ識別子（BJEXが割り当てるジョブ通し番号）

○（ジョブ通し番号）

ファイル名／ドキュメント名構成要素

ユーザ名（環境変数JP1_USERNAMEまたはOSユーザ名）

○（ユーザ名）

対象ジョブ条件，ファイル名／ドキュメント名構成要素など

ホスト名（gethostname( )の値）

○（ホストID）

対象ジョブ条件，ファイル名／ドキュメント名構成要素など

ステップ番号（BJEXが割り当てるステップ通し番号）

○（ステップ通し番号）

ファイル名／ドキュメント名構成要素

（凡例）

○：変換で使用します。

−：変換で使用しません。

注　英字を指定する場合は，英大文字で指定してください。英小文字は使用しないでください。

注※1

変換種別GDIの場合，プリンタ出力時だけ適用されます。また，変換種別PDFの場合，HOPSS3/AS REV/OSEの帳票自動印刷機能を使用時だけ適用されます。なお，出力されるPDFファイルには，適用されません。

注※2

PDE - LP Optionを利用する場合は，無効になります。

注※3

複数の書式オーバレイイメージ名および適用枚数を指定する場合は，途中でイメージ名および適用枚数を省略しないでください。

付録C　出力できるCOBOL命令文の範囲とUAP移行手順

出力できるCOBOL命令文の範囲とUAP移行手順について次に示します。

表C‒1　出力できるCOBOL命令文の範囲とUAP移行手順

COBOLの指定

移行可否

COBOL移行手順の説明

DISPLAY UPON SYSOUT，DISPLAY UPON SYSLST

△

COBOL移行手順

ファイル形式1を使用する場合

オープン移行に際してWITH NO ADVANCINGの指定があれば削除してください。

ファイル形式2を使用する場合

ファイル形式2は使用できません。ファイル形式1を使用してください。

PDEの動作

各行の最後に改行文字が付くので，それに従い改行，改ページを行います。

WRITE ADVANCING（WRITE AFTER ADVANCINGまたはWRITE BEFORE ADVANCING）

○※1

WRITE ADVANCINGの使用方法には次のパターンがあります。

COBOL85はXCOBOL=(-D)，XCOBOL E2，およびXCOBOLはNOADVオプション（デフォルト）：

COBOLソースの出力レコードの先頭に1バイトの領域を利用者が確保

COBOL85はXCOBOL=(D)，XCOBOL E2，およびXCOBOLはADVオプション：

出力レコード先頭の1バイトの領域はコンパイラが自動的に確保

COBOL移行手順

ファイル形式1およびファイル形式2共通

上記の2.はそのまま移行でき，1.は先頭の1バイトを無視させる必要があります。先頭1バイトの制御コードの領域は，次のコンパイラオプションを指定することで無視されます。

COBOL2002：-IgnoreLCC

COBOL85：-Hd

ただし，COBOL85はファイル形式1の場合だけです。

ファイル形式1を使用する場合

CSPおよびC01〜C12は1行送りとして扱うため，CSPは0 LINE指定に，C01はPAGE指定に，C02〜C12はLINE指定またはWRITE（固定長データ形式）での制御文字指定に移行してください。

ファイル形式2を使用する場合

プログラムはそのまま移行できます。バッチジョブ実行システムを使用しないときは，実行時環境変数CBLPDERECFM_外部装置名に機械制御文字を指定してください。

通常出力時の指定

ファイル形式1を使用する場合

ファイル名に指定するファイル形式情報でANSI制御文字，機械制御文字の指定をしないでください。

ファイル形式2を使用する場合

ファイル名に指定するファイル形式情報で機械制御文字を指定してください。

バッチジョブ実行システム連携時の指定

ファイル形式1を使用する場合

ジョブ定義XMLファイルのDD要素のRECFM属性でANSI制御文字，機械制御文字の指定をしないでください。

ファイル形式2を使用する場合

ジョブ定義XMLファイルのDD要素のRECFM属性で機械制御文字を指定してください。

WRITE POSITIONING（WRITE AFTER POSITIONING）

○※1

COBOL移行手順

ファイル形式1を使用する場合

POSITIONINGはADVANCING 1 LINEと扱うため，プログラム修正してADVANCING指定に移行してください。ADVANCING 1 LINE相当の行制御しかしていない場合は，コンパイル時に次のコンパイラオプションを指定してください。

COBOL2002：-IgnoreLCC

COBOL85：-Hd

ファイル形式2を使用する場合

プログラムはそのまま移行できます。コンパイル時に-IgnoreLCCオプションを指定してください。バッチジョブ実行システムを使用しないときは，実行時環境変数CBLPDERECFM_外部装置名に機械制御文字を指定してください。

通常出力時の指定

ファイル形式1を使用する場合

ファイル名に指定するファイル形式情報でANSI制御文字，機械制御文字の指定をしないでください。

ファイル形式2を使用する場合

ファイル名に指定するファイル形式情報で機械制御文字を指定してください。

バッチジョブ実行システム連携時の指定

ファイル形式1を使用する場合

ジョブ定義XMLファイルのDD要素のRECFM属性でANSI制御文字，機械制御文字の指定をしないでください。

ファイル形式2を使用する場合

ジョブ定義XMLファイルのDD要素のRECFM属性で機械制御文字を指定してください。

APPLY FORMS-OVERLAYによる書式オーバレイ印刷

○※1

COBOL移行手順

ファイル形式1を使用する場合

ページごとに書式オーバレイを切り替えている場合，SETPRTテキストレコードをUAPでデータ中に作成してください。

ファイル形式2を使用する場合

そのまま移行できます。

通常出力時の指定

ファイル形式1を使用する場合

ページごとに書式オーバレイの切り替えをしない場合，書式オーバレイをファイル名指定に変更してください。

バッチジョブ実行システム連携時の指定

ファイル形式1を使用する場合

ページごとに書式オーバレイの切り替えをしない場合，書式オーバレイをジョブ定義XMLファイルでの指定に変更してください。

WRITE（固定長データ形式）

○

COBOL移行手順

ファイル形式1およびファイル形式2共通

16進でANSI制御文字を指定している場合は，対応するASCIIコードの値に変更してください。文字でANSI制御文字を指定している場合，または16進で機械制御文字を指定している場合は，そのままでかまいません。

ファイル形式1を使用する場合

実行時環境変数CBLD_ファイル名（SELECT句で指定したファイル名に対応します）にSAMAADVを指定してください。

ファイル形式2を使用する場合

バッチジョブ実行システムを使用しないときは，印刷データに格納している制御文字に合わせて実行時環境変数CBLPDERECFM_外部装置名を指定してください。

通常出力時の指定

ファイル形式1およびファイル形式2共通

印刷データに格納している制御文字に合わせてファイル名のファイル形式情報を指定してください。

バッチジョブ実行システム連携時の指定

ファイル形式1およびファイル形式2共通

印刷データに格納している制御文字に合わせてジョブ定義XMLファイルのDD要素のRECFM属性に制御文字の指定をしてください。

WRITE（可変長データ形式）

○※1

次の場合に可変長データ形式となります。

ファイル記述項に次のどれかの指定がある（可変長ファイルである旨の指定）

・RECORDING MODE IS Vが指定されている

・RECORD IS VARYING句が指定されている

・DEPENDING指定のあるOCCURS句を含むレコードが記述されている

・サイズの異なるレコードが記述されている

WRITE文に明示的なADVANCING指定がない

COBOL移行手順

ファイル形式1を使用する場合

次のどれかの手順によって移行してください。

・WRITE ADVANCING指定に移行

・固定長レコード形式に移行

・ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL指定に変更（この場合，ANSI制御文字およびSETPRTテキストレコードは利用できません）

ファイル形式2を使用する場合

そのまま移行できます。バッチジョブ実行システムを使用しないときは，印刷データに格納している制御文字に合わせて実行時環境変数CBLPDERECFM_外部装置名を指定してください。

通常出力時の指定

ファイル形式2を使用する場合

印刷データに格納している制御文字に合わせてファイル名のファイル形式情報を指定してください。

バッチジョブ実行システム連携時の指定

ファイル形式2を使用する場合

印刷データに格納している制御文字に合わせてジョブ定義XMLファイルのDD要素のRECFM属性に制御文字の指定をしてください。

CHARACTER TYPE

○※1

COBOL移行手順

ファイル形式1を使用する場合

PDE for Openがサポートする機能キャラクタを16進で指定するように変更してください。

ファイル形式2を使用する場合

そのまま移行できます。

XMAP2を使用したオンライン帳票印刷

×

−

画像出力サブルーチン（文字データ）

△

文字列レコードをUAPで作成してください。

文字列レコードの詳細は「2.1.3(4)(a)　文字列レコード」を参照してください。

画像出力サブルーチン（画像データ）

△※2

画像データレコードをUAPで作成してください

（元のレコード長が短い場合は，レコード長を長くしてください）。

画像データレコードの詳細は「2.1.3(4)(c)　画像データレコード」を参照してください。

画像出力サブルーチン（図形データ）

×

−

画像出力サブルーチン（座標指定による文字データ）

△※2

任意座標指定文字レコードをUAPで作成してください（元のレコード長が短い場合は，レコード長を長くしてください）。

任意座標指定文字レコードの詳細は「2.1.3(4)(d)　任意座標指定文字レコード」を参照してください。

画像出力サブルーチン（SETPRT機能）

△※3

SETPRTテキストレコードをUAPで作成してください

（元のレコード長が短い場合は，レコード長を長くしてください）。

SETPRTテキストレコードの詳細は「2.1.3(4)(b)　SETPRTテキストレコード」を参照してください。

報告書作成機能

○

COBOL移行手順

ファイル形式1を使用する場合

そのまま移行できます。

ファイル形式2を使用する場合

ファイル形式2は使用できません。ファイル形式1を使用してください。

PDE for Openの動作

COBOLが付加する改行コードに従って改行制御を行います。

（凡例）

○：移行できます。

△：移行できます（ソースの修正が必要）。

×：移行できません。

−：該当なし。

注※1

ファイル形式1の場合はソースの修正が必要です。

注※2

画像データレコードや任意座標指定文字レコードを出力する場合，重ね印字指定で出力してください。重ね印字指定以外で出力すると，意図しない改行が発生することがあります。

注※3

SETPRTテキストレコードを出力する場合，重ね印字または改ページ指定で出力してください。重ね印字または改ページ指定以外で出力すると，意図しない空白ページが出力されることがあります。

ファイル形式1の場合，順編成ファイルにUTF-8で日本語定数を入力するには，PICTURE句のPICTURE文字を「X」とする必要があります。ファイル形式2の場合，UTF-8は使用できません。

付録D　移行時の注意

ここでは，PDE for Openに移行する場合の注意について説明します。

付録D.1　制御イメージの移行性

ここでは，分散タイプのPDE（PDE - Print Edition，PDE - PDF Edition），集中タイプのPDE（VOS3 PDE）およびVOS3センタ漢字プリンタ出力から，PDE for Openに移行する場合の制御イメージの移行方法を示します。

(1)　PDE - Form Designerの書式イメージ（*.fog）

PDE - Form Designerで環境設定のイメージ種別にVOS3，VOS1，VOSKを指定して分散タイプ用に書式定義した書式イメージは，PDE - Form Designer 01-02以降で，イメージ種別をオープンに切り替えることで，PDE for Open用に移行できます。

(2)　STAMPSⅡの書式イメージ（*.fog）

STAMPSⅡ Windows95版 書式プロトタイピング機能で作成した書式定義（書式イメージ）は，PDE - Form Designerの書式イメージに移行できます。詳細については，マニュアル「PRINT DATA EXCHANGE - Form Designer」を参照してください。

(3)　書式記述文

PDE - Form Designerの書式イメージ生成機能を利用して，書式記述文をPDE - Form Designerの書式イメージに変換できます。詳細については，マニュアル「PRINT DATA EXCHANGE - Form Designer」を参照してください。

VOS3 STAMPSⅡ，またはEAGLE2/SEWB書式生成機能の逆変換機能を利用して，書式記述文をSTAMPSⅡの書式イメージに変換できます。詳細については，マニュアル「VOS3 EAGLE2/SEWB　書式生成機能　使用の手引」，またはマニュアル「STAMPSⅡ Windows 95版 書式プロトタイピング機能」を参照してください。

なお，タイプC書式の座標原点は，タイプ1書式とは同様ですが，タイプ2書式とは異なるため注意が必要です。詳細については，「付録D.6(2)　タイプ2書式からタイプC書式へ移行する場合」を参照してください。

(4)　タイプC書式（FORO*）

(a)　使用できる場合

書式中に外字を含まない場合で，かつSTAMPSⅡ Windows95版 書式プロトタイピング機能でランダム・マッピングを指定して定義した書式でない場合，PDE for Openの制御イメージとして使用できます。ただし，書式オーバレイモジュールはPDL変換実行時には使用できますが，書式の変更などには対応できません。

移行方法

分散タイプで使用していた書式オーバレイイメージは，PDE for Openの制御イメージ格納フォルダにコピーします。

集中タイプで使用していた書式オーバレイイメージは，VOS3からWindows上にバイナリモードでファイル転送して，PDE for Openの制御イメージ格納フォルダにコピーします。

(b)　使用できない場合

書式中に外字を含む場合，またはSTAMPSⅡ Windows95版 書式プロトタイピング機能でランダム・マッピングを指定して定義した書式の場合，PDE - Form Designerで，オープン形式の書式オーバレイモジュールとして作成する必要があります。書式定義に，PDE - Form DesignerまたはSTAMPSⅡを使用していた場合の移行方法については，マニュアル「PRINT DATA EXCHANGE - Form Designer」を参照してください。

(5)　FCBおよびデフォルト機能キャラクタ

FCBおよびデフォルト機能キャラクタについて説明します。

(a)　PDE for Open，PDE - Enterprise Printer Option，PDE - Electronic Document Optionを利用する場合

センタ漢字プリンタ用のFCBイメージおよびデフォルト機能キャラクタイメージは，PDE for OpenおよびPDE - Form Designerで移行できます。移行方法については，マニュアル「PRINT DATA EXCHANGE - Form Designer」を参照してください。

(b)　PDE - LP Optionを利用する場合

センタラインプリンタ用のFCBイメージ，センタ漢字ラインプリンタ用のFCBイメージおよびデフォルト機能キャラクタイメージは，PDE - LP Optionの制御イメージ作成機能で移行できます。詳細については，「8.　制御イメージ作成機能」を参照してください。

付録D.2　文字の扱い

PDE for Openによる出力文字は，Windowsフォントやプリンタフォントを使用するため，センタプリンタと字形が異なります。

(1)　1バイトコードの扱い

センタプリンタのEBCDIKコードの「¬」や「∧」などに相当する文字は，一般的にはオープン環境にないため出力できません。また，「〜」などの文字についても，オープン環境のフォントによってデザインが異なる場合があります。

ただし，PostScript出力の場合，HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17またはH-6C26プリンタで，増設フォント1，増設フォント2，または増設フォント3を使用するとセンタ漢字プリンタと同等のデザインで出力できます。フォントの文字コードなど詳細については，各フォントのインストールマニュアルを参照してください。

(2)　OCR-Bフォントの利用

OCR-Bを読み取りに使用する場合，事前に十分な読み取り評価を行ってください。

(a)　GDI出力の場合

環境設定ユティリティの［フォント設定］タブで，OCR-Bフォントを指定します。センタ漢字プリンタ出力時と文字ピッチを合わせる場合は，10CPIを指定します。なお，実際に出力される文字は，プリンタドライバの設定でWindowsフォント，またはプリンタフォントとなります。

(b)　PostScript出力の場合

HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17またはH-6C26プリンタに，増設フォント2か増設フォント3をインストールし，環境設定ユティリティの［フォント設定］タブおよび［書体設定］タブで設定します。

フォントのインストール方法については，フォントのインストールマニュアルを参照してください。また，環境設定ユティリティでの設定方法については，「7.2.5　フォント名称を設定する（フォント設定）」，および「7.2.6　文字の書体を設定する（書体設定）」を参照してください。

(c)　PDF出力の場合

環境設定ユティリティの［フォント設定］タブで，フォント種別に［Windowsフォント］を指定し，OCR-Bフォントを選択します。センタ漢字プリンタ出力時と文字ピッチを合わせる場合は，10CPIを指定します。

(3)　ANK書体の利用（PostScript変換の場合）

HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17またはH-6C26プリンタに増設フォント1をインストールし，環境設定ユティリティの［フォント設定］タブおよび［書体設定］タブで設定します。

フォントのインストール方法については，フォントのインストールマニュアルを参照してください。

また，環境設定ユティリティでの設定方法については，「7.2.5　フォント名称を設定する（フォント設定）」，および「7.2.6　文字の書体を設定する（書体設定）」を参照してください。

(4)　けい線文字の扱い

センタ漢字プリンタではKEIS78の書式印刷文字（（AFA1）₁₆〜（AFC4）₁₆），およびKEIS83/90のけい線素片（（A8A1）₁₆〜（A8C0）₁₆）を全角文字ではなく，絵文字として扱います。センタ漢字プリンタでは，絵文字を行の高さに合わせて印字します。

PDE for Openでけい線文字を行の高さに合わせて印字したい場合は，環境設定ユティリティの［印刷データ設定］タブ−［けい線文字の扱い］で［行間値に合わせる］を指定してください。設定方法の詳細は，「7.2.10(6)　けい線文字の扱い（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）」を参照してください。

なお，PDE for Openで行間値に合わせた出力が可能なけい線文字の文字コードは次のとおりです。

図D‒1　けい線文字として扱う文字コード

(5)　システムユース文字の扱い

システムユース文字は，KEISコード（ADxx）₁₆〜（AFxx）₁₆（JIS X 0208-1990で未定義の領域）の一部に定義されている特殊文字のことですが，PDE for Openでは使用できません（内字としては出力できません）。システムユース文字が必要な場合は，外字として作成してください。

付録D.3　半角スペースの扱い

文字列レコードや任意座標指定文字レコード中に，機能キャラクタ以外で（00）₁₆〜（1F）₁₆の制御文字が使用されていた場合は，半角スペースとして扱います。

メインフレームで作成していた帳票データの場合，2バイトシフト中に半角スペースを指定していたときは，連続する半角スペース二つを全角スペースとして出力できました。しかし，オープン環境に移行すれば，機能キャラクタによるバイトシフトの切り替えの概念がなくなるため，2バイトシフト中の半角スペースは半角スペースのまま扱われます。CPI文字や字間値の指定によって文字のずれが生じる場合があるため，既存の帳票で2バイトシフト中に連続して半角スペースを使用していた場合は，次のどちらかの対応が必要になります。

半角スペース二つを全角スペースに置き換えてください。ただし，2バイトシフト中に半角スペースが奇数個ある場合は，すべてを全角スペースに置き換えることができないため，文字のずれが生じる場合があります。

環境設定ユティリティの［印刷データ設定］タブの［2バイトシフト中の半角スペースの扱い］で［半角スペース2つを全角スペースとして扱う］を指定してください。

次に半角スペースの扱いについて示します。

図D‒2　センタ漢字プリンタでの半角スペースの扱い

図D‒3　オープン環境での半角スペースの扱い

図D‒4　オープン環境で半角スペース2個を全角スペースに置き換えた場合

なお，環境設定ユティリティの［印刷データ設定］タブの［2バイトシフト中の半角スペースの扱い］で［半角スペース2つを全角スペースとして扱う］を指定した場合，PDE for Openでは文字列レコードや任意座標指定文字レコード中の（0A42）₁₆から（0A41）₁₆まで，または行末までを2バイトシフトとして扱います。

例

付録D.4　重ね印字の扱い

重ね印字をした場合，センタ漢字プリンタとPDE for Openでは出力結果が異なります。センタ漢字プリンタでは，重ね印字されるレコードのスペースの間隔は最初のレコードでのスペースの間隔で調整（例えば，最初が半角スペースで重ね印字が全角スペースの場合，半角スペースで印字）されますが，PDE for Openでは重ね印字が無効となり，重ね印字されるレコードのスペースの間隔をそのまま出力するため，センタ出力に比べて左，または右側に寄った状態での出力となります。

付録D.5　書式オーバレイイメージの扱い

PDE for Openで書式出力する場合は，PDE - Form Designerでオープン用に生成した書式オーバレイの使用を推奨します。メインフレームでタイプ1，またはタイプ2書式を使用していたときは，FOG2 E2を使用して，PDE for Openが使用する書式オーバレイ（タイプC書式）に再コンパイルします。

メインフレーム（FOG2 E2）でVOS3，VOS1，またはVOSK用に作成したタイプC書式は，書式中に外字が含まれない場合，かつSTAMPSⅡ Windows95版 書式プロトタイピング機能でランダム・マッピングを指定して定義した書式でない場合に限って使用できます。それ以外の場合，FOG2 E2で生成した書式はオープン環境では正しく出力できません。PDE - Form Designerでオープン用に生成する必要があります。

書式の移行については，「付録D.1　制御イメージの移行性」を参照してください。また，PDE - Form Designerについては，マニュアル「PRINT DATA EXCHANGE - Form Designer」，FOG2 E2については，マニュアル「VOS3 書式オーバレイゼネレータ FOG2 E2」，マニュアル「VOSK 書式オーバレイゼネレータFOG2 E2」，「VOS1/LS FOG2 E2取扱説明書」，「VOS1/FS FOG2 E2取扱説明書」を参照してください。

なお，タイプC書式の座標原点は，タイプ1書式と同様ですが，タイプ2書式とは異なるため注意が必要です。詳細については，「付録D.6(2)　タイプ2書式からタイプC書式へ移行する場合」を参照してください。

(1)　書式オーバレイの描画仕様の違い

FOG2 E2，およびPDE - Form Designer（イメージ種別：VOS3，VOS1，VOSK）で生成した従来形式の書式オーバレイと，オープン形式の書式オーバレイ（PDE - Form Designer 01-02以降でイメージ種別：オープンで生成）では，描画仕様の違いがあります。書式オーバレイの描画仕様の違いについて次に示します。

表D‒1　書式オーバレイの描画仕様の違い

項目

描画仕様の相違点

イメージ種別：VOS3，VOS1，VOSK

イメージ種別：オープン※1

けい線描画

けい線種

20ドット一点鎖線

線のパターンがセンタ漢字プリンタと若干異なります。

8ドット一点鎖線

二点鎖線

網掛け描画

網掛け種別

種別1（ユーザパターン）

網掛け種別8（淡い）にして描画します。

種別4（濃い）

網掛けパターンがセンタ漢字プリンタと若干異なります。網掛けは，環境設定ユティリティの［網掛け設定］タブで調整してください。

種別6（中間）

種別8（淡い）

文字列

字体／書体

漢字辞書パターン

表示/印刷装置の文字となるため，センタ漢字プリンタと字体/書体が異なります。

センタ漢字プリンタ内字

出力する文字

漢字辞書パターン

KEIS→シフトJISへコード変換します。コード変換は基本文字セットおよび拡張文字セット1の文字だけサポートします。拡張文字セット3，ユーザ定義文字領域の文字については，正しく変換されません。※２※３

PDE - Form Designerで定義した文字で出力します。Windowsの外字も使用できます。

注※1

PDE - Form Designer 01-02以降で作成できます。

注※2

Windows特殊文字（シフトJISの（8740）₁₆〜（879C）₁₆）については，CommuniNetなどの端末エミュレータのコード変換仕様に合わせてJIS互換領域（KEISの（ADA1）₁₆〜（ADFC）₁₆）に割り当てています。

注※3

イメージ中の全角文字はKEISコードで格納されており，KEIS90とみなして変換します。KEIS78で書式を作成していた場合，文字によっては定義した文字と異なる文字で出力される場合があります。

(2)　書式オーバレイの色指定

書式オーバレイについては，文字や線などの項目単位に色を指定できます。書式オーバレイ定義時の色番号が，PDE for Openの色番号に対応します。色番号の対応について次に示します。

表D‒2　色番号の対応

書式オーバレイ記述文の色番号

PDE for Openの色番号

PDE for Openの標準色

0

−

黒※

1

1

赤

2

2

緑

3

3

黄

4

4

青

5

5

紫

6

6

空

7

7

白

8

8

黒

（凡例）

−：該当なし。

注※

色番号0は黒で変換されます。また，色指定のない既存の書式オーバレイを再コンパイルして利用する場合は，PDE for Openで書式オーバレイ全体に対して，適用する色番号を指定できます。

(3)　けい線の扱い

GDIでは，点線（1点線，4点線，8点線，12点線，および16点線）はすべて同一種類の点線として，鎖線（8鎖線および20鎖線）は同一種類の鎖線として扱われます。また，GDIではけい線のパターンがセンタ漢字プリンタとは異なります。このためGDIで実線以外のけい線を印刷すると，センタ漢字プリンタの印刷結果と一致しない場合があります。環境設定ユティリティの［網掛け設定］タブで線パターンに「ホスト互換パターン」を設定すると，センタ漢字プリンタの印刷結果とほぼ一致します（線の違いが区別できない現象を回避できます）。

付録D.6　制御イメージの再作成

メインフレーム上の制御イメージ，およびPDE - Form Designerでイメージ種別にVOS3，VOS1，またはVOSKを指定して作成した制御イメージは，PDE for Openの制御イメージとしてそのまま転用できる場合があります。従来の制御イメージのPDE for Openへの移行性については，「付録D.1　制御イメージの移行性」を参照してください。

なお，次の場合は，印刷領域の扱いの差によって，制御イメージの再作成が必要となる場合があります。

(1)　カット紙への移行またはラインプリンタからの移行を行う場合

印刷領域の扱いの違いから，FCBイメージの再作成が必要となります。

連続紙センタ漢字プリンタからカット紙ページプリンタへ出力する場合

カット紙センタ漢字プリンタ用のFCBイメージを再作成してください。

連続紙の出力を変更しないでカット紙化する場合は，FCBに縮小指定を行います。

なお，用紙長が11インチまたは8.5インチの連続紙センタ漢字プリンタ用FCBの場合に限り，環境設定ユティリティを設定することでカット紙ページプリンタへ出力できます。詳細は，「7.2.7(1)(b)　［FCBイメージ詳細設定］画面」の［縮小設定］を参照してください。

センタラインプリンタ/センタ漢字ラインプリンタからカット紙ページプリンタへ出力する場合

カット紙センタ漢字プリンタ用のFCBイメージを再作成してください。

連続紙の出力を変更しないでカット紙化する場合は，FCBに縮小指定を行います。

なお，センタラインプリンタまたはセンタ漢字ラインプリンタでは，FCBで定義された行に対して文字が上端揃えで配置されますが，カット紙ページプリンタに移行した場合は，中央揃えで配置されます。

センタラインプリンタ/センタ漢字ラインプリンタから連続紙ページプリンタへ出力する場合

連続紙センタ漢字プリンタ用のFCBイメージを再作成してください。

ホスト用互換形式の連続紙用FCBでは，印刷領域の違いのため，同一行間隔で同じ用紙サイズに出力できません。同一行間隔で同じ用紙サイズに出力したい場合は，PDE - Form Designerを使用して用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBイメージを再作成してください。作成方法の詳細については，マニュアル「PRINT DATA EXCHANGE - Form Designer」を参照してください。

なお，センタラインプリンタまたはセンタ漢字ラインプリンタでは，FCBで定義された行に対して文字が上端揃えで配置されますが，連続紙ページプリンタに移行した場合は，中央揃えで配置されます。

センタラインプリンタ/センタ漢字ラインプリンタから変換種別GDIでPrinfina IMPACT GXシリーズに出力する場合

連続紙センタ漢字プリンタ用のFCBイメージを再作成してください。

ホスト用互換形式の連続紙用FCBでは，印刷領域の違いがあるため，同一行間隔で同じ用紙サイズに出力できません。同一行間隔で同じ用紙サイズに出力したい場合は，PDE - Form Designerを使用して用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBイメージを再作成してください。作成方法の詳細については，マニュアル「PRINT DATA EXCHANGE - Form Designer」を参照してください。

また，使用するFCBの形式に応じて次の設定をしてください。

ホスト用互換形式のFCBを使用する場合

環境設定ユティリティの［連続紙設定］タブの用紙幅には実際の用紙幅から1インチ引いた値を，左マージンには実際の左マージンから0.5インチ引いた値を1/1,440インチ単位で指定してください。

（例）

幅15インチの連続紙を使用して用紙の左端0.5インチをマージンとする場合

環境設定ユティリティでは用紙幅に20,160（＝（15−1）×1,440），左マージンに0を指定します。

用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを使用する場合

PDE - Form Designerを用いて，実際の用紙幅と，左マージンおよび右マージンを指定した用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを作成し帳票に適用してください。環境設定ユティリティの［連続紙設定］タブの用紙幅補正値には-1インチを，左右マージン補正値には-0.5インチを1/1,440インチ単位で指定してください。

（例）

幅15インチの連続紙を使用して用紙の左端0.5インチと右端0.5インチをマージンとする場合

PDE - Form Designerを使用して，用紙幅に15インチを，左マージンに0.5インチを，右マージンに0.5インチを指定した用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを作成し帳票に適用します。環境設定ユティリティでは用紙幅補正値に-1440（＝-1×1,440），左右マージン補正値に-720を指定します。

なお，センタラインプリンタまたはセンタ漢字ラインプリンタでは，FCBで定義された行に対して文字が上端揃えで配置されますが，変換種別GDIでPrinfina IMPACT GXシリーズに印刷した場合は，中央揃えで配置されます。

(2)　タイプ2書式からタイプC書式へ移行する場合

タイプ2書式の作成に使用していた記述文を使用してタイプC書式を作成する場合，タイプ2書式とタイプC書式の座標原点の違いによって，書式の出力位置にずれが発生することがあります。次に例を挙げ，ずれが発生する理由と対処方法を説明します。

(a)　ずれが発生する理由

タイプ2書式の起点位置はFCB最終行の左下から算出されるのに対し，PDE for Openで使用するタイプC書式の標準の起点位置はFCB有効印字領域の左上となっています。このため，書式オーバレイの縦方向の大きさ（書式Y長）がFCBの行間隔合計と不一致の場合には，タイプ2書式とタイプC書式では出力位置が異なります。

なお，書式オーバレイの縦方向の大きさ（書式Y長）とは，次のどちらかを示します。

書式記述文でOPTION文のDEPTHオペランドを指定している場合

DEPTHオペランドのページ長−印字禁止領域長

書式記述文でOPTION文のDEPTHオペランドを指定していない場合

FORMS文のY長

例えば，タイプ2書式で使用していた書式記述文を修正なしでタイプC書式生成に使用する場合，FCBの行間隔合計を40ドット×62行で指定し，書式オーバレイの縦方向の大きさ（書式Y長）を40ドット×60行で指定すると，PDE for Openで出力時に2行分上がった位置に出力され，タイプ2書式と出力される位置が異なるという現象が起こります。

図D‒5　タイプ2書式で使用していた書式記述文を修正なしでタイプC書式生成に使用する場合

(b)　対処方法

次のどちらかの対処が必要になります。通常は環境設定ユティリティで指定してください。

環境設定ユティリティの［制御イメージ設定］タブで，［書式の配置］に左下揃えを指定する

センタ漢字プリンタでのタイプ2書式の出力位置と同じ位置に，タイプC書式を出力します。書式の管理が複雑になることを避けるため，［書式の配置］の設定はシステムで統一することを推奨します。

なお，［書式の配置］に左下揃えを指定し，FCBの行が有効印字領域を超えて定義されている場合は，期待した位置に書式が出力されないことがあります。

書式の出力位置が，タイプ2書式とタイプC書式で同じとなるように，書式記述文を修正する

「図D-5　タイプ2書式で使用していた書式記述文を修正なしでタイプC書式生成に使用する場合」の例では，書式オーバレイの縦方向の大きさ（書式Y長）がFCB行間隔合計と同じ40ドット×62行となるよう，書式記述文を変更して次に示す図のようなデザインとして定義することで，タイプ2書式とタイプC書式運用での出力位置を同じにできます。

図D‒6　タイプ2書式での運用でもタイプC書式の運用でも出力される位置が同じになる場合

付録E　変換データ量とメモリ所要量

変換データ量およびメモリ所要量は，次に示す値を参考にして見積もりしてください。変換対象のページ内容（全角文字/半角文字/データ構成/スペースの数/外字/図形/画像など）や使用するプリンタ制御イメージによってデータの最適化が発生し，実際の変換データ量およびメモリ所要量が異なります。次に示す値は，実際の運用中でのディスク容量不足およびメモリ不足による変換不可能障害を未然に防止するための安全性を考慮した概算値となっています。

付録E.1　変換データ量

変換データ量は，次の概算式で求められます。

変換データ量＝基本データ量＋印刷データ量

注　なお，変換種別がGDIの場合，変換データ量はプリンタドライバに依存するため，この概算式で求められません。

(1)　基本データ量

変換データのヘッダやフッタ情報などの固定的なデータ量のことです。変換種別によって，次の値が必要となります。

PostScript変換の場合：最大9,100バイト

環境設定ユティリティで指定するフォント名称によって変動します。デフォルトのフォント名称では6,400バイトです。

PDF変換の場合：2,400バイト

ESC/P変換の場合：23バイト

(2)　印刷データ量

スプールデータやプリンタ制御イメージに応じて変動するデータ量のことです。変換種別によって，次の計算式で求めます。

(a)　PostScript変換の場合

印刷データ量［単位：バイト］
  ＝Windowsフォントデータ量
  ＋1,200＋スプールデータの総ページ数×（750＋ページ変換データ量）
  ＋適用書式オーバレイ数※×（100＋書式オーバレイ変換データ量）

注※　ページの先頭で指定した書式オーバレイが該当します。帳票の途中で適用する書式オーバレイを変更した場合，書式オーバレイの変換データ量はページ変換データ量として計算されます。

Windowsフォントデータ量

使用されるWindowsフォントの数×500,000

注　実際のデータ量は，フォントの種類によって大きく変動します。

ページ変換データ量

画像データ＋文字データ＋外字データ＋ページ内書式オーバレイデータ＋Windowsフォント字形データ

画像データ

モノクロ画像：200＋↑原画像の横ドット数÷8↑×2×原画像の縦ドット数

モノクロ画像以外：200＋原画像の横ドット数×6×原画像の縦ドット数

文字データ

シフトJISの場合：

1ページ当たりの行数の平均値×（1行当たりのプリンタフォントの文字列数※の平均値×110＋（1行当たりのプリンタフォントの1バイト文字数の平均値＋1行当たりの2バイト文字数の平均値×4＋1行当たりのWindowsフォントの文字数の平均値×4））

注※　文字列は，次のどれかで区切られた文字のことを表します。

　・4バイト以上の1バイト空白コード（20）₁₆

　・1バイト文字と2バイト文字が切り替わる点

　・機能キャラクタ

例　1ページ60行で1行中に10文字のプリンタフォントの1バイト文字列が5個，10文字のプリンタフォントの2バイト文字列が5個の場合。

60×（10×110＋（50＋50×4））=81,000バイト

Unicodeの場合：

1ページ当たりの行数の平均値×（1行当たりの文字列数※の平均値×110＋（1行当たりのUnicode用でないプリンタフォントの文字数の平均値＋1行当たりの基本多言語面内のプリンタフォントの文字数の平均値×4＋1行当たりの基本多言語面外のプリンタフォントの文字数の平均値×8＋1行当たりのWindowsフォントの文字数の平均値×4））

注※　文字列は，次のどれかで区切られた文字のことを表します。

　・4文字以上の空白コードU+0020

　・半角文字と全角文字が切り替わる点

　・機能キャラクタ

例　1ページ60行で1行中に10文字のUnicode用でないプリンタフォントの文字列が2個，Unicode用のプリンタフォントの文字列が8個，うち基本多言語面内の文字が76文字，基本多言語面外の文字が4文字の場合。

60×（10×110＋（20＋76×4＋4×8））＝87,360バイト

外字データ

1ページ当たりの外字数の平均値×1,200

ページ内書式オーバレイデータ

書式オーバレイ変換データ量の計算式と同じ

Windowsフォント字形データ

1ページ当たりの行数の平均値×1行当たりのWindowsフォントの文字数の平均値×（Windowsフォントのファイルサイズの総和／Windowsフォント内の総定義文字数）×2

書式オーバレイ変換データ量

けい線＋網掛け＋文字＋ドットパターン

けい線（縦，横，斜め，円弧，円）

（書式オーバレイ中に展開されるけい線数×太さドット数）×80

網掛け

書式オーバレイ中に展開される網掛け数×150

文字

文字数×140

ドットパターン

（115＋↑平均ドットデータ長÷8↑×2）×書式オーバレイ中に展開されるDOT記述文数

けい線，円は線の太さごとに計算を行います。

書式記述文中で部品を展開している場合は，部品中の描画データも計算します。

(b)　PDF変換の場合

印刷データ量［単位：バイト］
  ＝Windowsフォントデータ量
  ＋CMapデータ量
  ＋網掛けの種類×350
  ＋スプールデータの総ページ数×（415＋ページ変換データ量）
  ＋適用書式オーバレイ数×（360＋書式オーバレイ変換データ量×0.1）
  ＋PDF/A規格およびPDF/X規格のPDFで必要となるデータ量

Windowsフォントデータ量

横書きまたは縦書きだけとして使用されるWindowsフォントのフォントファイルサイズの総和＋横書きおよび縦書きとして使用されるWindowsフォントのフォントファイルサイズの総和×2

注1

横書きには1バイト文字も含まれます。

注2

実際のデータ量は，フォントの種類，フォント中で使用される文字の種類や数によって大きく変動します。

CMapデータ量

CMap定義ファイル数×600＋（↑CMap定義ファイルサイズ×17÷13↑＋↑CMap定義ファイルサイズ÷1,300↑×32）×0.5

網掛けの種類

書式オーバレイ中に描画されている網掛けの種類です。

色または網掛けパターンが異なる場合に，別の網掛けとして数えます。

ページ変換データ量

画像データ＋文字データ＋外字データ

画像データ

モノクロ画像：300＋↑原画像の横ドット数÷8↑×2×原画像の縦ドット数×0.25

モノクロ画像以外：300＋原画像の横ドット数×6×原画像の縦ドット数×0.25

文字データ

シフトJISで標準フォントを指定した場合：

（1ページ当たりの行数の平均値×（1行当たりの文字列数※の平均値×90＋（1行当たりの1バイト文字数の平均値＋1行当たりの2バイト文字数の平均値×4）））×0.05

注※　文字列は，次のどれかで区切られた文字のことを表します。

　・環境設定ユティリティの［PDF設定］タブで［PDF出力設定］の［全角／半角スペースをすべて出力しない］，および［全角／半角スペースをすべて出力する］をどちらも指定しない場合，4バイト以上の1バイト空白コード(20)₁₆，または2バイトシフト中の奇数個の1バイト空白コード(20)₁₆

　・環境設定ユティリティの［PDF設定］タブで［PDF出力設定］の［全角／半角スペースをすべて出力する］を指定し，［印刷データ設定］タブで［2バイトシフト中の半角スペースの扱い］に［半角スペース2つを全角スペースとして扱う］を指定した場合，2バイトシフト中の奇数個の1バイト空白コード(20)₁₆

　・環境設定ユティリティの［PDF設定］タブで［PDF出力設定］の［全角／半角スペースをすべて出力しない］を指定した場合，1バイト空白コード（20）₁₆または2バイト空白コード（8140）₁₆

　・1バイト文字と2バイト文字が切り替わる点

　・機能キャラクタ

　・外字

例　1ページ60行で1行中に10文字の1バイト文字列が5個，10文字の2バイト文字列が5個の場合。

(60×(10×90＋(50＋50×4)))×0.05=3,450バイト

Unicodeで標準フォントを指定した場合：

（1ページ当たりの行数の平均値×（1行当たりの文字列数※の平均値×90＋（1行当たりの基本多言語面内の文字数の平均値×4＋1行当たりの基本多言語面外の文字数の平均値×8）））×0.05

注※　文字列は，次のどれかで区切られた文字のことを表します。

　・環境設定ユティリティの［PDF設定］タブで［PDF出力設定］の［全角／半角スペースをすべて出力しない］，および［全角／半角スペースをすべて出力する］をどちらも指定しない場合，4文字以上の半角空白コードU+0020，または2バイトシフト中の奇数個の半角空白コードU+0020

　・環境設定ユティリティの［PDF設定］タブで［PDF出力設定］の［全角／半角スペースをすべて出力する］を指定し，「印刷データ設定」タブで「２バイトシフト中の半角スペースの扱い」に「半角スペース２つを全角スペースとして扱う」を指定した場合，2バイトシフト中の奇数個の半角空白コードU+0020

　・環境設定ユティリティの［PDF設定］タブで［PDF出力設定］の［全角／半角スペースをすべて出力しない］を指定した場合，半角空白コードU+0020または全角空白コードU+3000

　・半角文字と全角文字が切り替わる点

　・機能キャラクタ

　・外字

例　1ページ60行で1行中に文字列が10個，うち基本多言語面内の文字が95文字，基本多言語面外の文字が5文字の場合。

（60×（10×90＋（95×4＋5×8）））×0.05＝3,960バイト

Windowsフォントを指定した場合：

（1ページ当たりの行数の平均値×（1行当たりの文字列数※の平均値×90＋1行当たりの文字数の平均値×4））×0.05

注※　文字列は，次のどれかで区切られた文字のことを表します。

　シフトJISの場合：

　・環境設定ユティリティの［PDF設定］タブで［PDF出力設定］の［全角／半角スペースをすべて出力しない］，および［全角／半角スペースをすべて出力する］をどちらも指定しない場合，4バイト以上の1バイト空白コード（20）₁₆，または2バイトシフト中の奇数個の1バイト空白コード(20)₁₆

　・環境設定ユティリティの［PDF設定］タブで［PDF出力設定］の［全角／半角スペースをすべて出力する］を指定し，「印刷データ設定」タブで「２バイトシフト中の半角スペースの扱い」に「半角スペース２つを全角スペースとして扱う」を指定した場合，2バイトシフト中の奇数個の1バイト空白コード（20）₁₆

　・環境設定ユティリティの［PDF設定］タブで［PDF出力設定］の［全角／半角スペースをすべて出力しない］を指定した場合，1バイト空白コード（20）₁₆または2バイト空白コード（8140）₁₆

　・1バイト文字と2バイト文字が切り替わる点

　・機能キャラクタ

　・外字

　Unicodeの場合：

　・環境設定ユティリティの［PDF設定］タブで［PDF出力設定］の［全角／半角スペースをすべて出力しない］，および［全角／半角スペースをすべて出力する］をどちらも指定しない場合，4文字以上の半角空白コードU+0020，または2バイトシフト中の奇数個の半角空白コードU+0020

　・環境設定ユティリティの［PDF設定］タブで［PDF出力設定］の［全角／半角スペースをすべて出力する］を指定し，「印刷データ設定」タブで「２バイトシフト中の半角スペースの扱い」に「半角スペース２つを全角スペースとして扱う」を指定した場合，2バイトシフト中の奇数個の半角空白コードU+0020

　・環境設定ユティリティの［PDF設定］タブで［PDF出力設定］の［全角／半角スペースをすべて出力しない］を指定した場合，半角空白コードU+0020または全角空白コードU+3000

　・半角文字と全角文字が切り替わる点

　・機能キャラクタ

　・外字

例　1ページ60行で1行中に10文字の文字列が10個の場合。

（60×（10×90＋100×4））×0.05=3,900バイト

外字データ

1ページ当たりの外字数の平均値×300

書式オーバレイ変換データ量

けい線＋円けい線＋網掛け＋文字＋ドットパターン

けい線（縦，横，斜め，円弧）

（書式オーバレイ中に展開されるけい線数×太さドット数）×80

円けい線

（書式オーバレイ中に展開される円けい線数×太さドット数）×220

網掛け

書式オーバレイ中に展開される網掛け数×130

文字

文字数×140

ドットパターン

（120＋↑平均ドットデータ長÷8↑×2）×書式オーバレイ中に展開されるDOT記述文数

けい線，円は線の太さごとに計算します。

書式記述文中で部品を展開している場合は，部品中の描画データも計算します。

PDF/A規格およびPDF/X規格のPDFで必要となるデータ量

1,300 + ICCプロファイル

ICCプロファイル

PDF/A規格の場合：2,600バイト

PDF/X規格の場合：環境設定ユティリティで指定したICCプロファイルのサイズ

(c)　ECS/P変換の場合

印刷データ量［単位：バイト］
  ＝スプールデータの総ページ数×（39＋ページ変換データ量）

ページ変換データ量

外字データ＋文字データ

ただし，次の文字は外字データとして扱います。

・シフトJISのNEC選定IBM拡張文字に相当する文字

・シフトJISのIBM拡張文字に相当する文字

・シフトJIS範囲外の文字（Unicodeの場合）

外字データ

外字数×（5＋72×w）

wの値は次のようになります。

・横倍指定されている場合：w＝2

・横倍解除されている場合：w＝1

文字データ

（1ページ当たりの行数の平均値×（4＋1行当たりの文字列数※1の平均値×18※2＋（1行当たりのCPI指定の1バイト文字数の平均値＋1行当たりの半角指定の1バイト文字数の平均値×2×a※3＋1行当たりの2バイト文字数の平均値×2×a※3）））

注※1　文字列は，次のどれかで区切られた文字のことを表します。

　・4バイト以上の1バイト空白コード(20)₁₆

　・1バイト文字と2バイト文字が切り替わる点

　・機能キャラクタ

例　1ページ66行で1行中に10文字のCPI文字列が5個，10文字の2バイト文字列が5個の場合。

（66×（4＋10×18＋（50＋50×2）））＝22,044バイト

注※2　文字列の属性（字間値，書体など）やけた位置によって変わります。「18」は最大値です。

注※3　aの値は次のようになります。

　・センタ漢字ラインプリンタで奇数ポイントの字間値または50ポイントを超える字間値を設定している場合：a＝3

　・センタ漢字ラインプリンタで0.5ポイント単位の字間値を設定している場合（半角だけ）：a＝2

　・そのほかの場合：a＝1

付録E.2　メモリ所要量

変換時に必要なメモリ所要量は，次の概算式で求められます。

メモリ所要量＝基本メモリ量＋動的メモリ量

(1)　基本メモリ量

変換種別に応じた固定的なメモリサイズのことです。

PostScript変換の場合：295,000バイト

PDF変換の場合：680,000バイト

GDI変換の場合：290,000バイト

ECS/P変換の場合：290,000バイト

(2)　動的メモリ量

変換種別および変換データに応じて必要となるメモリサイズのことです。変換種別によって，次の計算式で求めます。

(a)　PostScriptの場合

動的メモリ量［単位：バイト］
  ＝（書式オーバレイ適用数＋スプールデータの総ページ数）×32
  ＋書式オーバレイ適用数×（2,000＋書式オーバレイ変換データ量×2）
  ＋（コピー枚数＋1）×ページ変換データ量
  ＋（ページ変換データ量＋4,000）
  ＋Windowsフォントデータ量

ページ変換データ量および書式オーバレイ変換データ量およびWindowsフォントデータ量については，「付録E.1(2)(a)　PostScript変換の場合」のページ変換データ量および書式オーバレイ変換データ量を参照してください。

(b)　PDF変換の場合

動的メモリ量［単位：バイト］
  ＝112×（書式オーバレイ適用数＋スプールデータの総ページ数）＋Windowsフォントデータ量＋CMapデータ量＋M＋PDF/A規格およびPDF/X規格のPDFで必要となるデータ量

Windowsフォントデータ量，CMapデータ量

詳細については，「付録E.1(2)(b)　PDF変換の場合」を参照してください。

M

次の二つの計算式で求めた値の内で大きいほうの値を代入します。

一般にスプールデータの総ページ数が1,000ページを超える場合は，書式オーバレイ適用数とスプールデータの総ページ数で求められます。

20×↓（書式オーバレイ適用数＋スプールデータの総ページ数）×1.1...※↓

（書式オーバレイ適用数×（2,000＋書式オーバレイ変換データ量×1.1））＋（コピー枚数＋1）×（2,000＋ページ変換データ量×2.1）＋N

注※　「1.1...」は循環小数を表します。

上記の式のNには，書式オーバレイ変換データ量の値と，ページ変換データ量の値を比較して，大きい方の値を代入します。書式オーバレイ変換データ量およびページ変換データ量の詳細については，「付録E.1(2)(b)　PDF変換の場合」を参照してください。

PDF/A規格およびPDF/X規格のPDFで必要となるデータ量

1,300 + ICCプロファイル + N

ICCプロファイル

詳細は，「付録E.1(2)(b)　PDF変換の場合」を参照してください。

N

モノクロ画像以外の画像データを使用し，PDF/X規格のPDFを出力する場合は，以下のデータ量のメモリが必要となります。

画像の横ドット数×画像の縦ドット数※×30

注※　複数の画像データを変換する場合は，画像の横ドット数×画像の縦ドット数の値が最大となる画像データの画像の横ドット数×画像の縦ドット数を代入します。

(c)　GDI変換の場合

動的メモリ量［単位：バイト］
  ＝書式オーバレイ適用数×4,900
  ＋（コピー枚数＋1）×750
  ＋スプールデータの総ページ数×50

(d)　ECS/P変換の場合

動的メモリ量［単位：バイト］
  ＝（コピー枚数＋1）×（4,900＋ページ変換データ量）
  ＋スプールデータの総ページ数×50
  ＋（39＋ページ変換データ量）×コピー枚数＋4,200

ページ変換データ量の詳細は，「付録E.1(2)(c)　ECS/P変換の場合」を参照してください。

(3)　一時メモリ量

一時的に必要となるメモリサイズのことです。環境設定ユティリティの［適用条件設定］タブの［使用メモリ量］には影響しません。

画像の種類によって，次の計算式で求めます。

モノクロ画像

一時メモリ量［単位：バイト］
  ＝↑原画像の横ドット数÷32↑×原画像の縦ドット数×4

モノクロ画像以外

一時メモリ量［単位：バイト］
  ＝原画像の横ドット数×原画像の縦ドット数×4

(4)　注意事項

データが同じでも，変換種別によってメモリ所要量は異なります。ページ数が多い場合，PDF変換ではほかの変換種別よりも多くのメモリを必要とします。変換種別を変更するときは，環境設定ユティリティの［適用条件設定］タブの［使用メモリ量］を見直してください。

また，PDE for Openは32ビットプロセスとして動作するため，OSから割り当てられる仮想メモリの上限は2GBとなります（物理メモリが2GB以上の場合でも1プロセスの仮想メモリの上限は2GBとなります）。環境設定ユティリティの［適用条件設定］タブの［使用メモリ量］で1GBなどの大きな値を指定すると，メモリが確保できないで，エラーとなる場合があります。このようなときは，適切なメモリ量を設定してください。

付録F　変換種別を変更してコピーした場合の留意事項

環境設定ユティリティで変換種別を変更してコピーを行う際は，基本的に次の規則に従います。

コピー先の変換種別にない項目の値は無視されます。

コピー元とコピー先の両方の変換種別にある項目は，コピー元の値を引き継ぎます。

コピー元の変換種別になく，コピー先の変換種別にある項目は，コピー先の変換種別の初期値にします。

ただし，コピー元とコピー先の両方の変換種別にある項目でも，コピー元とコピー先の変換種別で，取りえる値の範囲が異なる項目については，値を変更します。値が変更される項目をGDI，PostScript，PDF，またはESC/Pから変換種別を変更した場合に分けて，次の表に示します。

付録F.1　GDIから変換種別を変更した場合

GDIから変換種別を変更した場合に値が変更される項目を次に示します。

表F‒1　コピーによって値が変更される項目（GDIから変換種別を変更した場合）

画面

項目

GDI→PostScript

GDI→PDF

GDI→ESC/P

出力先設定

出力先

○※1

ファイル

○※1

ファイル名／ドキュメント名設定

○

<ホストID>-<ジョブ名>-<ジョブ通し番号>-<変換日時>

○

プリンタ設定

プリンタ名称

○

−

○

ホッパ設定

給紙トレイ番号／用紙色

すべて指定なし

−

−

デフォルトホッパ

すべてオフ

−

−

フォルダ設定

フォルダ名

○

PDE for Openインストールフォルダ¥OUTFILE¥

○

分類フォルダ名

○

指定なし

○

網掛け設定

網掛け描画方法

※2

※2

−

書体設定

文字順序番号・CHARSイメージ

フォント番号/名称

○

○

ローマン

文字ピッチ

○

○

※3

書体番号

2バイトフォント番号/名称

○

○

明朝

1バイトフォント番号/名称

○

○

ローマン

文字ピッチ

○

○

※3

挿入設定

前置ジョブセパレータ

ホッパ

すべてオフ

−

−

後置ジョブセパレータ

ホッパ

すべてオフ

−

−

前置SYSOUTセパレータ

ホッパ

すべてオフ

−

−

後置SYSOUTセパレータ

ホッパ

すべてオフ

−

−

ページ連番

基点位置

○

○

※4

x位置

○

○

※5

フォント設定

フォント番号2以外

2バイトフォント名称

Ryumin-Light-90ms-RKSJ-H

明朝

−

1バイトフォント名称

Ryumin-Light-90ms-RKSJ-H

明朝

−

フォント番号2

2バイトフォント名称

GothicBBB-Medium-90ms-RKSJ-H

ゴシック

−

1バイトフォント名称

GothicBBB-Medium-90ms-RKSJ-H

ゴシック

−

制御イメージ設定

FCBイメージ設定

FCBID

○

○

FCB2

印刷ジョブ設定

CHARS指定の有効／無効

○

○

※6

（凡例）

○：変更なし。

−：該当なし。

注※1

コピー元が「プリンタファイル」の場合は，「プリンタ」に変更します。

注※2

コピー元が「グレースケール」かつ「自動」の場合は，「パターン」に変更します。

注※3

コピー元が「13.3CPI」の場合は，「15CPI」に変更します。

注※4

コピー元が「右上」または「右下」の場合は，「左上」に変更します。

注※5

コピー元が「0」から「19584」の範囲内でない場合は，「0」に変更します。

注※6

コピー元が「ジョブの設定に従う」の場合は，「常に無効とする」に変更します。

付録F.2　PostScriptから変換種別を変更した場合

PostScriptから変換種別を変更した場合に値が変更される項目を次に示します。

表F‒2　コピーによって値が変更される項目（PostScriptから変換種別を変更した場合）

画面

項目

PostScript→GDI

PostScript→PDF

PostScript→ESC/P

出力先設定

出力先

○

ファイル

○

ファイル名／ドキュメント名設定

○

<ホストID>-<ジョブ名>-<ジョブ通し番号>-<変換日時>

○

プリンタ設定

プリンタ名称

○

−

○

ホッパ設定

給紙トレイ名称

すべて指定なし

−

−

デフォルトホッパ

指定なし

−

−

フォルダ設定

フォルダ名

○

PDE for Openインストールフォルダ¥OUTFILE¥

○

分類フォルダ名

○

指定なし

○

網掛け設定

網掛け描画方法

※1

○

−

書体設定

文字順序番号・CHARSイメージ

フォント番号/名称

○

○

ローマン

文字ピッチ

○

○

※2

書体番号

2バイトフォント番号/名称

○

○

明朝

1バイトフォント番号/名称

○

○

ローマン

文字ピッチ

○

○

※2

挿入設定

前置ジョブセパレータ

ホッパ

指定なし

−

−

後置ジョブセパレータ

ホッパ

指定なし

−

−

前置SYSOUTセパレータ

ホッパ

指定なし

−

−

後置SYSOUTセパレータ

ホッパ

指定なし

−

−

ページ連番

基点位置

○

○

※3

x位置

○

○

※4

フォント設定

フォント番号2以外

2バイトフォント名称

MS明朝

明朝

−

1バイトフォント名称

MS明朝

明朝

−

フォント番号2

2バイトフォント名称

MSゴシック

ゴシック

−

1バイトフォント名称

MSゴシック

ゴシック

−

制御イメージ設定

FCBイメージ設定

FCBID

○

○

FCB2

印刷ジョブ設定

CHARS指定の有効／無効

○

○

※5

（凡例）

○：変更なし。

−：該当なし。

注※1

コピー元が「パターン」の場合は，「グレースケール」の「自動」に変更します。

注※2

コピー元が「13.3CPI」の場合は，「15CPI」に変更します。

注※3

コピー元が「右上」または「右下」の場合は，「左上」に変更します。

注※4

コピー元が「0」から「19584」の範囲内でない場合は，「0」に変更します。

注※5

コピー元が「ジョブの設定に従う」の場合は，「常に無効とする」に変更します。

付録F.3　PDFから変換種別を変更した場合

PDFから変換種別を変更した場合に値が変更される項目を次に示します。

表F‒3　コピーによって値が変更される項目（PDFから変換種別を変更した場合）

画面

項目

PDF→GDI

PDF→PostScript

PDF→ESC/P

出力先設定

出力先

プリンタ

プリンタ

プリンタ

ファイル名／ドキュメント名設定

<ホストID>-<ジョブ名>-<ジョブ通し番号>-<変換日時>

<ホストID>-<ジョブ名>-<ジョブ通し番号>-<変換日時>

<ホストID>-<ジョブ名>-<ジョブ通し番号>-<変換日時>

プリンタ設定

プリンタ名称

通常使うプリンタに設定されているプリンタ

通常使うプリンタに設定されているプリンタ

通常使うプリンタに設定されているプリンタ

フォルダ設定

フォルダ名

PDE for Openインストールフォルダ¥OUTFILE¥

PDE for Openインストールフォルダ¥OUTFILE¥

PDE for Openインストールフォルダ¥OUTFILE¥

分類フォルダ名

指定なし

指定なし

指定なし

網掛け設定

網掛け描画方法

※1

○

−

書体設定

文字順序番号・CHARSイメージ

フォント番号/名称

○

○

ローマン

文字ピッチ

○

○

※2

書体番号

2バイトフォント番号/名称

○

○

明朝

1バイトフォント番号/名称

○

○

ローマン

文字ピッチ

○

○

※2

挿入設定

ページ連番

基点位置

○

○

※3

x位置

○

○

※4

フォント設定

フォント番号2以外

2バイトフォント名称

MS明朝

Ryumin-Light-90ms-RKSJ-H

−

1バイトフォント名称

MS明朝

Ryumin-Light-90ms-RKSJ-H

−

フォント番号2

2バイトフォント名称

MSゴシック

GothicBBB-Medium-90ms-RKSJ-H

−

1バイトフォント名称

MSゴシック

GothicBBB-Medium-90ms-RKSJ-H

−

制御イメージ設定

FCBイメージ設定

FCBID

○

○

FCB2

印刷ジョブ設定

CHARS指定の有効／無効

○

○

※5

（凡例）

○：変更なし。

−：該当なし。

注※1

コピー元が「パターン」の場合は，「グレースケール」の「自動」に変更します。

注※2

コピー元が「13.3CPI」の場合は，「15CPI」に変更します。

注※3

コピー元が「右上」または「右下」の場合は，「左上」に変更します。

注※4

コピー元が「0」から「19584」の範囲内でない場合は，「0」に変更します。

注※5

コピー元が「ジョブの設定に従う」の場合は，「常に無効とする」に変更します。

付録F.4　ESC/Pから変換種別を変更した場合

ESC/Pから変換種別を変更した場合に値が変更される項目を次に示します。

表F‒4　コピーによって値が変更される項目（ESC/Pから変換種別を変更した場合）

画面

項目

ESC/P→GDI

ESC/P→PostScript

ESC/P→PDF

出力先設定

出力先

○

○

ファイル

ファイル名／ドキュメント名設定

○

○

<ホストID>-<ジョブ名>-<ジョブ通し番号>-<変換日時>

フォルダ設定

フォルダ名

○

○

PDE for Openインストールフォルダ¥OUTFILE¥

分類フォルダ名

○

○

指定なし

書体設定

文字順序番号・CHARSイメージ

フォント番号

1

1

1

書体番号

書体番号2以外

2バイトフォント番号

1

1

1

1バイトフォント番号

1

1

1

書体番号2

2バイトフォント番号

2

2

2

1バイトフォント番号

2

2

2

制御イメージ設定

FCBイメージ設定

Kモード用FCBID

FCBA

FCBA

FCBA

ANモード用FCBID

※

※

※

（凡例）

○：変更なし。

注※

イメージ種別がVOS3の場合は「FCB3」，VOS1の場合は「FCB1」になります。

付録G　HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17およびH-6C26プリンタ出力時の設定

ここでは，HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17およびH-6C26プリンタ出力時の設定について説明します。

付録G.1　給紙トレイ・排紙トレイについて（HT-4559，HT-4561，H-6C26プリンタ）

HT-4559，HT-4561およびH-6C26プリンタにPostScript出力する場合，環境設定ユティリティの［出力先設定］タブの［ホッパ設定］，［スタッカ設定］で指定する給紙トレイ番号および排紙トレイ番号を表G-1，表G-2に示します。

表G‒1　給紙トレイ番号と対応するトレイ名称

給紙トレイ番号

トレイ名称

HT-4559

HT-4561

H-6C26

0

トレイ1

トレイ1

トレイ1

1

トレイ2

トレイ2

トレイ2

2

トレイ3

トレイ3

増設ホッパ下※

3

MBT（手差しトレイ）

トレイ4※

増設ホッパ上※

4

HCF（大容量フィーダ）※

トレイ5※

−

5

−

トレイ6※

−

6

−

トレイ7（手差し）※

−

10

−

インサータ上※

−

11

−

インサータ下※

−

（凡例）

−：PDEで対応するトレイはありません。

注※

オプション

なお，給紙トレイの指定では次の点に注意してください。

HT-4559プリンタのMBTから給紙するには，MBTを単一で指定してください。

HT-4559プリンタのMBTを単一で指定する場合，両面印刷は指定しないでください。

HT-4559プリンタのHCFを単一で指定する場合，A4またはレター以外の用紙を指定しないでください。

HT-4559プリンタのトレイ1を単一で指定する場合，A5用紙を指定しないでください。

HT-4561プリンタのインサータから給紙した用紙には印刷できません。また，用紙サイズを基に自動でトレイを選択する場合，ジョブで指定した用紙（またはサイズが最も近い用紙）がインサータにだけ設定されていると，インサータから給紙されることがあります。インサータから給紙されないよう，プリンタの用紙設定をしてください。

プリンタのすべてのトレイをセパレータ給紙ホッパとして指定しないでください。

表G‒2　排紙トレイ番号と対応するトレイ名称

排紙トレイ番号

トレイ名称

HT-4559

HT-4561

H-6C26

0

サンプルトレイ※1

上トレイ※2

サンプルトレイ

2

エレベータトレイ※3

シフトトレイ※4

−

3

アッパートレイ※3

−

−

5

スタッカ5（コンテナスタッカ1下）※5

スタッカートレイ※6

スタッカ5（コンテナスタッカ1下）

6

スタッカ6（コンテナスタッカ1上）※5

第2スタッカートレイ※6

スタッカ6（コンテナスタッカ1上）

7

スタッカ7（コンテナスタッカ2下）※7

−

スタッカ7（コンテナスタッカ2下）※7

8

スタッカ8（コンテナスタッカ2上）※7

−

スタッカ8（コンテナスタッカ2上）※7

（凡例）

−：PDEで対応するトレイはありません。

注※1

コンテナスタッカ搭載時に対応します。

注※2

2,500枚フィニッシャー，3,000枚フィニッシャーまたはスタッカー搭載時に対応します。スタッカーとフィニッシャー，または2台目のスタッカーが連結されているとき有効になるトレイはいちばん外側のトレイです。

注※3

標準フィニッシャー搭載時に対応します。

注※4

2,500枚フィニッシャーまたは3,000枚フィニッシャー搭載時に対応します。

注※5

コンテナスタッカ1搭載時に対応します。

注※6

スタッカー搭載時に対応します。2台連結している場合は，外側のスタッカーが第2スタッカーとなります。

注※7

コンテナスタッカ2搭載時に対応します。

なお，排紙トレイの指定では次の点に注意してください。

サンプルトレイ，エレベータトレイ，アッパートレイ，上トレイ，シフトトレイはそれぞれ単一で指定し，ほかの排紙トレイと同時に指定しないでください。

コンテナスタッカに排紙する場合，異なるサイズの用紙は同じ排紙トレイには排紙されません。

コンテナスタッカにセットするバスケットサイズによって排紙できる用紙サイズが異なります。指定したサイズの用紙が排紙できないバスケットがセットされている排紙トレイには排紙されません。

スタッカートレイに排紙する場合，異なるサイズの用紙を印刷する場合はあらかじめスタッカー内の用紙を取り除いてから印刷してください。

HT-4561プリンタではジョブの途中で排紙先トレイを切り替える指定は無効になります。

付録G.2　PostScript出力時のフォント名称について

HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17およびH-6C26プリンタにPostScript出力する場合に，環境設定ユティリティの［フォント設定］タブで指定できるPostScriptフォント名称を次に示します。

表G‒3　HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17およびH-6C26プリンタで指定できるPostScriptフォント名称

書体

2バイトフォント名称

1バイトフォント名称

リュウミンライト（JIS）

Ryumin-Light-H

Ryumin-Light.Hankaku

リュウミンライト（シフトJIS）

Ryumin-Light-90ms-RKSJ-H

Ryumin-Light-90ms-RKSJ-H

中ゴシックBBB（JIS）

GothicBBB-Medium-H

GothicBBB-Medium.Hankaku

中ゴシックBBB（シフトJIS）

GothicBBB-Medium-90ms-RKSJ-H

GothicBBB-Medium-90ms-RKSJ-H

太ゴB101※1（JIS）

FutoGoB101-Bold-H

FutoGoB101-Bold.Hankaku

太ゴB101※1（シフトJIS）

FutoGoB101-Bold-90ms-RKSJ-H

FutoGoB101-Bold-90ms-RKSJ-H

太ミンA101※1（JIS）

FutoMinA101-Bold-H

FutoMinA101-Bold.Hankaku

太ミンA101※1（シフトJIS）

FutoMinA101-Bold-90ms-RKSJ-H

FutoMinA101-Bold-90ms-RKSJ-H

じゅん101※1（JIS）

Jun101-Light-H

Jun101-Light.Hankaku

じゅん101※1（シフトJIS）

Jun101-Light-90ms-RKSJ-H

Jun101-Light-90ms-RKSJ-H

RTB明朝J※2（Unicode）

RTBMinchoJ-Medium-R2004-UTF16-H

RTBMinchoJ-Medium-R2004-UTF16-H

RTBゴシックJ※2（Unicode）

RTBGothicJ-Medium-R2004-UTF16-H

RTBGothicJ-Medium-R2004-UTF16-H

RTB明朝W※3（Unicode）

RTBMinchoW-Medium-R2004-UTF16-H

RTBMinchoW-Medium-R2004-UTF16-H

RTBゴシックW※3（Unicode）

RTBGothicW-Medium-R2004-UTF16-H

RTBGothicW-Medium-R2004-UTF16-H

日立明朝※4（シフトJIS）

HitachiMincho-Medium-90ms-RKSJ-H

HitachiMincho-Medium-90ms-RKSJ-H

日立ゴシック※4（シフトJIS）

HitachiGothic-Medium-90ms-RKSJ-H

HitachiGothic-Medium-90ms-RKSJ-H

日立明朝S2※5（シフトJIS）

HitachiMinchoS2-Medium-90ms-RKSJ-H

HitachiMinchoS2-Medium-90ms-RKSJ-H

日立明朝S2※5（Unicode）

HitachiMinchoS2-Medium-R90-UTF16-H

HitachiMinchoS2-Medium-R90-UTF16-H

日立ゴシックS2※5（シフトJIS）

HitachiGothicS2-Medium-90ms-RKSJ-H

HitachiGothicS2-Medium-90ms-RKSJ-H

日立ゴシックS2※5（Unicode）

HitachiGothicS2-Medium-R90-UTF16-H

HitachiGothicS2-Medium-R90-UTF16-H

クーリエ

−

Courier

クーリエ（太字）

−

Courier-Bold

クーリエ（太字斜体）

−

Courier-BoldOblique

クーリエ（斜体）

−

Courier-Oblique

レターゴシック※6

−

LetterGothic

レターゴシック※6（太字）

−

LetterGothic-Bold

レターゴシック※6（太字斜体）

−

LetterGothic-BoldSlanted

レターゴシック※6（斜体）

−

LetterGothic-Slanted

モナコ※6

−

Monaco

ANK※7

−

Hitachi-System-1

OCR※8

−

Hitachi-System-2またはHitachi-System-3※9

（凡例）

−：該当フォントなし。

注※1

5書体オプションを搭載したプリンタ，または5書体モデルのプリンタだけ指定できます。詳細はプリンタ製造元にご確認ください。

注※2

JIS2004セットＪ（JIS X 0213:2004対応フォント，JIS規格票の字形を考慮したデザインのフォント）。このフォントを指定するには，プリンタ装置オプションが必要になります。詳細はプリンタ製造元にご確認ください。

注※3

JIS2004セットＷ（JIS X 0213:2004対応フォント，MS書体Ver.5.0の字形を考慮したデザインのフォント）。このフォントを指定するには，プリンタ装置オプションが必要になります。詳細はプリンタ製造元にご確認ください。

注※4

日立書体（JIS X 0208:1990対応フォント，センタ系プリンタとの互換を考慮したデザインのフォント）。このフォントを指定するには，プリンタ装置オプションが必要になります。詳細はプリンタ製造元にご確認ください。

注※5

日立書体セット2（日立書体フォントに，JIS X 0213:2004の第3水準漢字集合・第4水準漢字集合を拡張したフォント）。このフォントを指定するには，プリンタ装置オプションが必要になります。詳細はプリンタ製造元にご確認ください。

注※6

H-6C15およびH-6C17プリンタでは使用できません。

注※7

HT-F4558-F101，H-F6C15-C9Z2またはH-F6C17-C9Z2をインストールする必要があります。

注※8

HT-F4558-F102，HT-F4558-F103，H-F6C15-C9Z3またはH-F6C17-C9Z3をインストールする必要があります。ただし，H-6C15およびH-6C17プリンタでは，「Hitachi-System-2」は使用できません。OCRを使用する場合は，「Hitachi-System-3」を指定してください。

注※9

「Hitachi-System-2」にはカタカナが含まれていません。出力内容にカタカナを含む場合は，「Hitachi-System-3」を使用してください。

付録G.3　用紙サイズ不一致時動作について

環境設定ユティリティの［PostScript設定］タブで指定する用紙サイズ不一致時の動作について，HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17およびH-6C26プリンタそれぞれに出力する場合の推奨値および注意事項を次に示します。

(1)　HT-4558およびH-6C26プリンタに出力する場合

通常運用時は，HT-4558およびH-6C26プリンタのパネルで「ベストフィット」無効に設定して，「プリンタの設定に従う」を指定することを推奨します。HT-4558およびH-6C26プリンタにセットされている用紙サイズが異なる場合には，パネルにメッセージが表示されます。HT-4558プリンタの場合，環境設定ユティリティでの用紙サイズの指定については，「付録G.4　連続紙用紙幅について（HT-4558，H-6C15，H-6C17プリンタ）」を参照してください。

テスト運用時など，用紙サイズが異なっていてもそのまま印刷したい場合は，HT-4558およびH-6C26プリンタのパネルで「ベストフィット」有効に設定して，ページ調整するときは「プリンタの設定に従う」を，ページ調整しないときは方針7を指定することを推奨します。

なお，HT-4558およびH-6C26プリンタのパネルで「ベストフィット」有効に設定した場合，方針2を指定するとPostScriptエラー（configurationerror）となるのでご注意ください。

(2)　HT-4559プリンタに出力する場合

HT-4559プリンタでは，方針2を指定する代わりに方針7を指定してください。

ただし，ホスト用互換形式の連続紙用FCBを用いてカスタムサイズの用紙に出力する場合や，用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを用いてカスタムサイズの用紙に出力する場合，方針7はPostScriptエラー（configurationerror）となるので，ほかの値を指定してください。

なお，「プリンタの設定に従う」を指定した場合，HT-4559プリンタのパネルで「ベストフィット」有効に設定している場合は方針3，「ベストフィット」無効に設定している場合は方針7と同等になります。

(3)　HT-4561プリンタに出力する場合

通常運用時は，HT-4561プリンタのパネルで「代替用紙サイズ縮小印刷」を無効に設定して，「プリンタの設定に従う」を指定することを推奨します。HT-4561プリンタにセットされている用紙とサイズが異なる場合には，パネルにメッセージが表示されます。

テスト運用時など，用紙サイズが異なったままで印刷したい場合は，HT-4561プリンタのパネルで「代替用紙サイズ縮小印刷」を有効に設定し，ページ調整をするときは「プリンタの設定に従う」を，ページ調整をしないときは方針6を指定することを推奨します。

なお，「プリンタの設定に従う」（または方針7）を指定したときにHT-4561プリンタのパネルで「代替用紙サイズ縮小印刷」を有効に設定している場合は方針3と，無効に設定している場合は方針2と同等になります。

(4)　H-6C15およびH-6C17プリンタに出力する場合

H-6C15およびH-6C17プリンタでは，プリンタにセットされている用紙サイズと異なるサイズを指定した場合でも，指定した値がプリンタのサポートしている用紙サイズであれば，用紙サイズ不一致とは見なさないで印刷を行います※。用紙サイズ不一致と見なされるのは，プリンタがサポートしていない用紙サイズを指定した場合だけです。H-6C15およびH-6C17プリンタでは，通常運用時・テスト運用時ともに方針0を指定して，用紙サイズ不一致時にはPostScriptエラー（configurationerror）で終了させることを推奨します。プリンタがサポートしていない用紙サイズを指定してもエラー終了させないで印刷を行う場合は，方針6を指定してください。なお，方針2および方針7を指定した場合も，用紙サイズ不一致時には方針0と同じくPostScriptエラー（configurationerror）となります。

注※

セットされている用紙サイズと異なるサイズを指定して印刷を行うと，用紙からはみ出して印刷されたり，ミシン目を超えて印刷されたりします。また，指定する値によっては，プリンタが自動的に90度回転を行って印刷する場合があります。

付録G.4　連続紙用紙幅について（HT-4558，H-6C15，H-6C17プリンタ）

ここでは，連続紙用紙幅について説明します。

(1)　HT-4558プリンタに出力する場合

HT-4558プリンタでは連続紙の左端および右端それぞれ0.5インチが用紙の領域として扱われません。使用するFCBの形式に応じて次の設定をしてください。

ホスト用互換形式のFCBを使用する場合

環境設定ユティリティの［連続紙設定］タブの用紙幅には実際の用紙幅から1インチ引いた値を，左マージンには実際の左マージンから0.5インチ引いた値を，それぞれ1/1,440インチ単位で指定してください。なお，HT-4558プリンタのパネルで設定する連続紙用紙幅は，1インチ引く前の値（用紙の幅そのもの）としてください。

例

幅15インチの連続紙を使用して用紙の左端0.5インチをマージンとする場合，HT-4558プリンタのパネルでは用紙幅に15.0インチを設定し，環境設定ユティリティでは用紙幅に20,160（＝（15−1）×1,440）を，左マージンに0を指定します。

用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを使用する場合

PDE - Form Designerを用いて，実際の用紙幅と，左マージンおよび右マージンを指定した用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを作成し帳票に適用してください（FCBの作成方法の詳細については，マニュアル「PRINT DATA EXCHANGE - Form Designer」を参照してください）。

環境設定ユティリティの［連続紙設定］タブの用紙幅補正値には-1インチを，左右マージン補正値には-0.5インチを1/1,440インチ単位で指定してください。なお，HT-4558プリンタのパネルで設定する連続紙用紙幅は，実際の用紙幅を指定してください。

例

幅15インチの連続紙を使用して用紙の左端0.5インチと右端0.5インチをマージンとする場合，PDE - Form Designerを使用して，用紙幅に15インチを，左マージンに0.5インチを，右マージンに0.5インチを指定した用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを作成し帳票に適用します。HT-4558プリンタのパネルでは用紙幅に15.0インチと設定し，環境設定ユティリティでは用紙幅補正値に-1440（＝-1×1,440），左右マージン補正値に-720を指定します。

(2)　H-6C15およびH-6C17プリンタに出力する場合

H-6C15およびH-6C17プリンタでは連続紙の左端および右端それぞれ0.5インチが用紙の領域として扱われません。使用するFCBの形式に応じて次の設定をしてください。

ホスト用互換形式のFCBを使用する場合

環境設定ユティリティの［連続紙設定］タブの用紙幅には実際の用紙幅から1インチ引いた値を，左マージンには実際の左マージンから0.5インチ引いた値を，それぞれ1/1,440インチ単位で指定してください。なお，用紙幅には0.5インチ（720）の整数倍で5.5〜17インチ（7,920〜24,480）の値を指定してください。

例

幅16.5インチの連続紙を使用して用紙の左端0.5インチをマージンとする場合，環境設定ユティリティでは用紙幅に22,320（＝（16.5−1）×1,440）を，左マージンに0を指定します。

用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを使用する場合

PDE - Form Designerを用いて，実際の用紙幅と，左マージンおよび右マージンを指定した用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを作成し帳票に適用してください（FCBの作成方法の詳細については，マニュアル「PRINT DATA EXCHANGE - Form Designer」を参照してください）。

環境設定ユティリティの［連続紙設定］タブの用紙幅補正値には-1インチを，左右マージン補正値には-0.5インチを1/1,440インチ単位で指定してください。なお，用紙幅補正値には，補正後の用紙幅が0.5インチ（720）の整数倍で5.5〜17インチ（7,920〜24,480）の値になるように値を指定してください。

例

幅12インチの連続紙を使用して用紙の左端0.5インチと右端0.5インチをマージンとする場合，PDE - Form Designerを使用して，用紙幅に12インチを，左マージンに0.5インチを，右マージンに0.5インチを指定した用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを作成し帳票に適用します（FCBの作成方法の詳細については，マニュアル「PRINT DATA EXCHANGE - Form Designer」を参照してください）。

環境設定ユティリティでは，用紙幅補正値に-1440（＝-1×1,440），左右マージン補正値に-720を指定します。

(3)　用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBを使用時の注意事項

連続紙プリンタへ印刷する場合，同一印刷ジョブの途中でSETPRTマクロなどによって，動的にFCBを変更する際，異なる用紙サイズのFCBを指定しないよう注意してください。

付録G.5　EAN128バーコード印刷について

PDE for Openでは，コンビニエンスストアでの料金代理収納システムで使用されるEAN128バーコードの出力にだけ対応しています。

EAN128バーコードはPostScriptで印刷することを推奨します。GDIでの印刷およびPDFファイルとして出力したEAN128バーコードのAcrobatからの印刷は推奨しません。読み取り精度の関係から，EAN128バーコードの向きと用紙搬送方向が次の図のようになるよう設定してください。また，用紙およびトナーには純正のものを使用し，再生のものは使用しないでください。また，用紙に厚めのものを使用することで，バーコードリーダの反射率が上がり，読み取り精度が向上します。

図G‒1　バーコードの向きと用紙搬送方向

(1)　HT-4558，HT-4559，HT-4561およびH-6C26プリンタに出力する場合

バーコード印刷では，トナーの飛散などによって，黒バーが太く，白バーが細く出力される傾向があります。環境設定ユティリティの［バーコード設定］タブでバー幅調整値を指定すると，読み取り精度が向上します。「スタート／ストップキャラクタ」および「スタート／ストップキャラクタ以外」の両方に-1を指定することを推奨します。

(2)　H-6C15およびH-6C17プリンタに出力する場合

H-6C15およびH-6C17プリンタでは，PDE - EAN128 Optionをインストールして，EAN128パターンファイルを使用して印刷することを推奨します。設定方法については，「7.2.9　バーコード情報を設定する（バーコード設定）」を参照してください。詳細については，「PRINT DATA EXCHANGE - High Grade Printer EAN128 Barcode Option取扱説明書」を参照してください。

付録G.6　複写回数について

環境設定ユティリティの［PostScript設定］タブの複写回数指定時の動作で「プリンタの機能を使用する」を指定している場合，1部当たりのページ数の上限に次のような制限があります。ただし，実際の印刷環境によっては変動する場合があります。

表G‒4　複写回数指定時の1部当たりの上限ページ数の目安（HT-4558プリンタ）

用紙サイズ

1部当たりの上限ページ数

コントローラ・ソフトウェアのリビジョンがel032より前の場合

コントローラ・ソフトウェアのリビジョンがel032以降の場合

横6.5×縦7インチ

1,020

1,500

横15×縦11インチ

250

1,500

横18×縦14インチ

150

1,500

表G‒5　複写回数指定時の1部当たりの上限ページ数の目安（HT-4559プリンタ）

用紙サイズ

1部当たりの上限ページ数

HT-4559-702※1

HT-4559-705※1

HT-4559-702※2

HT-4559-705※2

HT-4559-922

HT-4559-925

A5

800（800）

1,500（3,000）

B5

500（500）

1,500（3,000）

A4

400（400）

1,500（3,000）

B4

250（250）

1,500（2,000）

A3

200（200）

1,500（2,000）

注　括弧内は，両面印刷の場合のページ数（2ページで用紙1枚）です。

注※1

コントローラ・ソフトウェアのリビジョンがev357g以前の場合。

注※2

コントローラ・ソフトウェアのリビジョンがev415a以降の場合。

表G‒6　複写回数指定時の1部当たりの上限ページ数の目安（HT-4561プリンタ）

用紙サイズ

1部当たりの上限ページ数

A4

1,500（3,000）

A3

1,500（2,000）

注　括弧内は両面印刷の場合のページ数（2ページで用紙1枚）です。

表G‒7　複写回数指定時の1部当たりの上限ページ数の目安（H-6C26プリンタ）

用紙サイズ

1部当たりの上限ページ数

A5

1,500（3,000）

B5

1,500（3,000）

A4

1,500（3,000）

B4

1,500（2,000）

A3

1,500（2,000）

注　括弧内は両面印刷の場合のページ数（2ページで用紙1枚）です。

HT-4558およびHT-4559プリンタのコントローラ・ソフトウェアのリビジョンは，次のどちらかの方法で確認できます。

プリンタのパネルで［インフォメーション］−［プリンタ］を選択し，表示されるコントローラリビジョンを確認する。

プリンタのパネルで［レポート印刷］−［ステータス］を選択し，ステータスページに印刷されるController Software Versionを確認する。

1部当たりのページ数が上記の上限値を超える場合には，複写回数の指定は無効になり，1部だけ印刷されます。この場合，環境設定ユティリティの［PostScript設定］タブの複写回数指定時の動作で「複写回数だけ印刷ジョブをコピーする」を指定してください。なお，HT-4558，HT-4559およびH-6C26プリンタでは同一印刷ジョブの途中でFCBを変更しても，複写回数には影響はありません。

付録H　バーコード機能キャラクタによるバーコード出力

PDE for Openでバーコード機能キャラクタを用いて出力できるバーコードについて次に説明します。機能キャラクタでの実際の設定例などは，「付録I.19　バーコード（1ADBxxxxxxxxxxxx･･･）₁₆」を参照してください。

付録H.1　バーコード共通項目

バーコードの共通項目について説明します。

(1)　けた数と指定できる文字

バーコード機能キャラクタで出力できるバーコードのけた数と指定できる文字を次に示します。

表H‒1　各バーコードのけた数と指定できる文字

バーコード種類

けた数

指定できる文字

JAN標準

13

'0'〜'9'

JAN短縮

8

'0'〜'9'

カスタマバーコード

22※1

'0'〜'9'，'-'，'A'〜'Z'，空白

ITF

3〜99

'0'〜'9'

NW-7

3〜99

'0'〜'9'，'-'，'$'，':'，'/'，'.'，'+'，'ABCD'

CODE39

3〜99

'0'〜'9'，'A'〜'Z'，'-'，'$'，'/'，'.'，'+'，'%'，空白，'*'

EAN128

53または54※2

'0'〜'9'，'-'，'('，')'，複改（0D）₁₆

QRコード

入力データによって異なります。詳細については，「付録H.2(7)　QRコード」を参照してください。

「付録H.2(7)(c)　指定できる文字」を参照してください。

注※1

最後の2けたは，チェックディジット用に使用します（00〜18）。

注※2

コンビニエンスストアでの料金代理収納システムで使用されるEAN128（CVS-EAN128）の出力に必要なけた数です。

(2)　データの格納形式

バーコード機能キャラクタ内に格納する文字データの格納形式を次に示します。

表H‒2　各バーコードのデータの格納形式

バーコード種類

チェックディジット

スタート／ストップキャラクタ

格納形式

指定例

JAN標準/JAN短縮

必要

不要

XXX..XC※1

49123494

カスタマバーコード

必要

不要※2

PPPPPPPA..ACC※3

24400006-81s..s13※3

ITF

不要※4

不要※2

XXX...XX※4

042178

NW-7

不要

必要

sXX..XXs※5

A1234A

CODE39

不要

必要

*XXX...X*※6

*CODE39*

EAN128

必要

不要※2

XXX...X※7

(91)912345-...-1

QRコード

−

−

XXX...X※8

QRコードテスト

（凡例）

−：該当なし。

注※1

X：12または7けた，C：チェックディジット（モジュラス10）。

注※2

PDE for Openが付加します。

注※3

P：郵便番号（数字7けた），s：スペース，A：住所番号（英大文字，数字，ハイフン，空白13けた），C：チェックディジット（数字2けた）。このとき，住所番号が13けたに満たない場合は，空白を挿入してください。また，チェックディジットの数字が1けたの場合は先頭に0を付加してください（例：1→01，2→02）。

注※4

JIS規格（JIS X 0502）に合わせる場合は，X：6，14，または16けたとし，最後のけたをチェックディジット（モジュラス10）にしてください。

注※5

s：スタート／ストップキャラクタ（'A','B','C','D'の文字を使用できます）。

注※6

*：スタート／ストップキャラクタ。

注※7

コンビニエンスストアでの料金代理収納システム用のEAN128バーコードの形式については，「付録I.19(2)(f)　EAN128」を参照してください。

注※8

QRコードの詳細については，「付録H.2(7)　QRコード」を参照してください。

(3)　バーコード印刷領域とサイズ

バーコード印刷領域とサイズについて説明します。

(a)　バーコード印刷領域

バーコード印刷領域は次の図に示すように，FCB印字可能領域の左上を原点として，1/1,440インチ単位で開始位置と終了位置の矩形を指定します。

図H‒1　バーコード印刷領域

(b)　バーコードサイズとレイアウト

PDE for Openで出力されるバーコードの幅は，バーコード印刷領域の大きさに応じてJIS規格の範囲内で拡大・縮小されます。次の表に各バーコードの幅の拡大・縮小範囲を示します。実際に出力されるバーコードは，印刷領域内で最大となる幅になります。

表H‒3　各バーコードの拡大・縮小範囲

バーコードの種類

拡大・縮小範囲

JAN標準/JAN短縮

80〜200%

カスタマバーコード

8〜11.5ポイント

ITF

25〜120%

NW-7

0.2〜1.2mm

CODE39

9.4，5.5または3.0CPI

EAN128

固定。詳細については，「付録H.2(6)　EAN128」を参照してください。

QRコード

詳細については，「付録H.2(7)　QRコード」を参照してください。

バーコード印刷領域内のバーコードのレイアウトを次に示します。

図H‒2　バーコード印刷領域内での横向きバーコードのレイアウト

図H‒3　バーコード印刷領域内での縦向き（下→上）バーコードのレイアウト

図H‒4　バーコード印刷領域内での縦向き（上→下）バーコードのレイアウト

解像度を600dpiにした場合のバーコードのサイズの例を次の表に示します。表内の「n」は機能キャラクタデータ内の文字数（ITFだけ2nが文字数）を表します。また，ここで示すとおりバーコードの高さは指定されたバーコード印刷領域の高さと一致します（カスタマバーコードとQRコードは除く）。なお，バーコードのサイズの計算方法の詳細については，「付録H.2　各バーコードの設計」を参照してください。

表H‒4　解像度600dpiのバーコードのサイズ

バーコード種類

a．バーコード幅

b．バーコード高さ

c．最小左マージン

d．最小右マージン

a＋c＋d．印刷領域に必要な幅

ドット

mm

ドット

mm

ドット

mm

ドット

mm

ドット

1/1,440インチ

JAN標準

80%

570

24.13

指定領域に一致※1

66

2.794

42

1.778

678

1,628

100%

760

32.173

88

3.725

56

2.371

904

2,170

200%

1,520

64.347

176

7.451

112

4.741

1,808

4,340

JAN短縮

80%

402

17.018

指定領域に一致※1

42

1.778

42

1.778

486

1,167

100%

536

22.691

56

2.371

56

2.371

648

1,556

200%

1,072

45.381

112

4.741

112

4.741

1,296

3,111

カスタマバーコード

8ポイント

1,397

59.14

68

2.879

38

1.609

38

1.609

1,473

3,536

9.6ポイント

1,730

73.24

81

3.439

45

1.905

45

1.905

1,820

4,328

11.5ポイント

1,996

84.497

97

4.106

54

2.286

54

2.286

2,104

5,050

ITF

2n文字

25%

96n＋51

4.064n＋2.159

指定領域に一致※1

60

2.54

60

2.54

96n＋171

ドット値×2.4

（小数点以下は切り上げ）

100%

384n＋204

16.256n＋8.636

240

10.16

240

10.16

384n＋684

120%

462n＋246

19.558n＋10.414

290

12.277

290

12.277

462n＋826

NW-7

n文字※2

0.2mm

54x＋61y−5

2.286x＋2.582y−0.212

指定領域に一致※1

50

2.117

50

2.117

54x＋61y＋95

1.2mm

310x＋353y−28

13.123x＋14.944y−1.185

280

11.853

280

11.853

310x＋353y＋532

CODE39

n文字

9.4 CPI

67n−7

2.836n−0.296

指定領域に一致※1

29

1.228

29

1.228

67n＋51

5.5 CPI

112n−7

4.741n−0.296

52

2.201

52

2.201

112n＋97

3.0 CPI

205n−13

8.678n−0.55

95

4.022

95

4.022

205n＋177

EAN128

「付録H.2(6)　EAN128」を参照してください。

QRコード

「付録H.2(7)　QRコード」を参照してください。

注1　カスタマバーコードでは，バーコード印刷領域の高さがバーコードの高さに満たない場合，バーコードは出力されません。このためカスタマバーコードを印刷するのに十分なバーコード印刷領域を指定するようにしてください。なお，バーコード印刷領域の高さが，バーコードの高さ以上の場合は，バーコード印刷領域のほぼ中央に出力されます。また，JAN，ITF，NW-7，CODE39，EAN128では，バーコードの高さが1ドット以上であればバーコードは表示されますが，バーコードの読み取り精度を考慮し十分なバーコード高さになるようにバーコード印刷領域を指定してください。

注2　実際にバーコード機能キャラクタ内に指定する開始位置と終了位置には，１/1,440インチ単位に換算した値を指定してください。

注※1

バーコード印刷領域内でのバーコードのレイアウトの図に示すとおり，文字表示ありの場合と文字表示なしの場合では，表示されるバーの高さが異なります。文字表示なしの場合，バーの高さは指定されたバーコード印刷領域の高さと一致します。一方，文字表示ありの場合は，文字の高さ＋24/1,440インチ分だけバーの高さが短くなります（文字の高さについては「6.1.5　文字サイズの扱い」を参照してください）。

注※2

NW-7のキャラクタ幅は2種類あります。xは数字（0-9）と特殊文字（- $）のけた数，yはアルファベット（A-D）と特殊文字（: / . +）のけた数を表します。このとき，x+y=nとなります。

PDE for Openでは，最低限必要な最小のマージンを自動的に付加します。このため，バーコード幅＋マージンの値が，バーコード印刷領域より小さくなる場合は，バーコードは出力されないでエラーとなります。バーコードを出力するのに十分なバーコード印刷領域を指定するようにしてください。

(4)　エラーログについて

バーコード出力でエラーが発生した場合，エラーログに次の内容が出力されます。

"バーコード種類"出力時にエラーが発生しました。座標: (xxxx,yyyy)，ページ: ppp，詳細コード:dddddddd

"バーコード種類"：エラーが発生したバーコードの種類

座標：機能キャラクタで指定した開始位置

ページ：ページ番号

詳細コード：詳細コードの番号

詳細については，「表14-6　エラー詳細（詳細コードの上位4けたが00xx〜09xxの場合）」を参照してください。

出力されるバーコード固有のエラーログに関しては，「表14-5　PDE for Openが出力するエラーログ」を参照してください。

(5)　注意事項

バーコード印刷領域は有効印字領域内に収まるように指定してください。

バーコードの印刷位置はバーコード機能キャラクタで指定するため，ほかの印刷データの印字位置の影響を受けません。そのため，ほかの印刷データとは分け，別の印刷レコードとして指定することを推奨します。その際，プリンタ制御文字で重ね印字を指定することを推奨します。プリンタ制御文字の詳細については，「6.1.4　改行制御の扱い」を参照してください。

バーコード印刷を行う場合は，プリンタの設定（濃度調節など）および用紙（プリンタ奨励用紙の使用を推奨）やトナーなどの状態によって印刷結果が左右されます。必ず事前に十分な評価を行うようにしてください。

PDF出力したバーコードのAcrobatからの印刷については推奨しません。

バーコードを印刷する帳票の縮小印刷は推奨しません。

EAN128バーコードを600dpi未満の低解像度プリンタへ印刷することは推奨しません。

QRコードをインパクトプリンタへ印刷することは推奨しません。

付録H.2　各バーコードの設計

ここでは，各バーコードの設計について説明します。

(1)　CODE39

CODE39について説明します。

(a)　印刷領域の幅

CODE39のバーコードのサイズは，9.4CPI，5.5CPI，3.0CPIの3種類の中から，解像度に応じて印刷領域内に収まる最大のサイズが自動的に選択されます。各CPIのバーコードを出力するのに必要な印刷領域の幅を次の表に示します。表内の「n」は機能キャラクタデータ内の文字数を表します。

表H‒5　 CODE39バーコードのサイズ

解像度※1

サイズ

バーコード幅

（dot）

左マージン

（dot）

右マージン

（dot）

印刷領域に必要な幅

dot

1/1,440インチ

180

9.4cpi

17n−2

9

9

17n＋16

dot値×8

5.5cpi

32n−2

16

16

32n＋30

3.0cpi

61n−4

28

28

61n＋52

240

9.4cpi

27n−3

12

12

27n＋21

dot値×6

5.5cpi

45n−3

21

21

45n＋39

3.0cpi

80n−5

38

38

80n＋71

300

9.4cpi

30n−3

14

14

30n＋25

dot値×4.8※2

5.5cpi

51n−3

26

26

51n＋49

3.0cpi

99n−6

47

47

99n＋88

400

9.4cpi

43n−4

19

19

43n＋34

dot値×3.6※2

5.5cpi

77n−5

35

35

77n＋65

3.0cpi

131n−8

63

63

131n＋118

480

9.4cpi

53n−5

23

23

53n＋41

dot値×3

5.5cpi

93n−6

42

42

93n＋78

3.0cpi

160n−10

76

76

160n＋142

600

9.4cpi

67n−7

29

29

67n＋51

dot値×2.4※2

5.5cpi

112n−7

52

52

112n＋97

3.0cpi

205n−13

95

95

205n＋177

1200

9.4cpi

127n−13

58

58

127n＋103

dot値×1.2※2

5.5cpi

221n−14

104

104

221n＋194

3.0cpi

403n−25

190

190

403n＋355

注※1

環境設定ユティリティの［バーコード設定］タブ−［出力設定］−［解像度］の指定値（デフォルトは600）。

注※2

小数点以下は切り上げます。

なお，設定例や機能キャラクタへの設定方法は，「付録I.19(2)(a)　CODE39」を参照してください。

(2)　JAN（標準/短縮）

JANについて説明します。なお，次の用語は，JIS X 0501に基づいています。

モジュール：白バー，黒バーおよびマージンを構成する基本単位

マージン：バーコードの両端にある余白部分

チェックディジット（モジュラチェックキャラクタ）：バーコードシンボルの読み取りの正確性を保つために，ある計算方法に基づいて求めた値を表すキャラクタ

(a)　印刷領域の幅

JANでは1モジュール幅の倍率（0.8〜2.0）と解像度（環境設定ユティリティの［バーコード設定］タブ−［出力設定］−［解像度］の指定値）を基準にしてバーコードの大きさが変化します。次の例では，0.8倍相当のJAN（標準/短縮）バーコードを解像度600dpiで出力する場合の値を記載しています。

JAN（標準）の場合

モジュール幅のドット数

＝｜（倍率×解像度×13）÷1,000｜

＝│（0.8×600×13）│

＝6

左マージンのドット数

＝モジュール幅のドット数×11

＝6×11

＝66

右マージンのドット数

＝モジュール幅のドット数×7

＝6×7

＝42

バーコード幅のドット数

＝モジュール幅のドット数×95

＝6×95

＝570

バーコード印刷領域の幅に必要なドット数

＝バーコード幅のドット数＋左右マージンのドット数

＝570＋66＋42

＝678

機能キャラクタで指定する領域の幅（1/1,440インチ）

＝↑（バーコード印刷領域の幅に必要なドット数÷解像度）×1,440↑

＝↑（678÷600）×1,440↑

＝1,628

JAN（短縮）の場合

モジュール幅のドット数

＝｜（倍率×解像度×13）÷1,000｜

＝│（0.8×600×13）│

＝6

左マージンのドット数

＝右マージンのドット数

＝モジュール幅のドット数×7

＝6×7

＝42

バーコード幅のドット数

＝モジュール幅のドット数×67

＝402

バーコード印刷領域の幅に必要なドット数

＝バーコード幅のドット数＋左右マージンのドット数

＝402＋42×2

＝486

機能キャラクタで指定する領域の幅（1/1,440インチ）

＝↑（バーコード印刷領域の幅に必要なドット数÷解像度）×1,440↑

＝↑（678÷600）×1,440↑

＝1,167

なお，設定例や機能キャラクタへの設定方法については，「付録I.19(2)(b)　JAN（標準/短縮）」を参照してください。

(b)　チェックディジットの求め方

JAN（標準）での「490123456789」のデータ（データキャラクタ）のチェックディジット（モジュラチェックキャラクタ）は，次のような計算方法で求められます。

けた位置を付けます。

求めるチェックディジット（モジュラチェックキャラクタ）は，1けた目です。

けた位置

データ

13

4

12

9

11

0

10

1

9

2

8

3

7

4

6

5

5

6

4

7

3

8

2

9

1

?

偶数けたの数字を加算します。

9＋1＋3＋5＋7＋9＝34

2.で求めた値を3倍します。

34×3＝102

1けた目を除く，奇数けたの数字を加算します。

4＋0＋2＋4＋6＋8＝24

3.で求めた値と，4.で求めた値を加算します。

102＋24＝126

5.で求めた値の下1けたの数字を10から減算します。

10−6＝4

この値が，チェックディジット（モジュラチェックキャラクタ）です。なお，5.で求めた値の下1けたの数字が「0」の場合は，チェックディジット（モジュラチェックキャラクタ）は「0」です。同様に，JAN（短縮）でも，上記の方法でチェックディジット（モジュラチェックキャラクタ）を求めることができます。

(3)　ITF

ITFについて説明します。なお，次の用語はJIS X 0501に基づいています。

細エレメント：バーコードを構成する平行バーのうち，幅の細いバー

太エレメント：バーコードを構成する平行バーのうち，幅の太いバー

マージン（クワイエットゾーン）：バーコードの両端にある余白部分

ベアラーバー：バーコードの周辺を縦，横に取り囲むバー

(a)　印刷領域の幅

ITFでは，倍率（0.25〜1.20）と解像度（環境設定ユティリティの［バーコード設定］タブ−［出力設定］−［解像度］の指定値）を基準にしてバーコードの大きさが変化します。

次の例では，0.3倍相当のITFバーコードを解像度600dpi，10けたのデータ文字列にて出力する場合の印刷領域の幅と高さの求め方を記載しています。

細エレメント幅のドット数

＝│（4×倍率×解像度）÷100│

＝│（4×0.3×600）÷100│

＝7

太エレメント幅のドット数

＝│倍率×解像度÷10│

＝│0.3×600÷10│

＝18

左マージンのドット数

＝右マージンのドット数

＝細エレメント幅のドット数×10

＝7×10

＝70

バーコード幅のドット数

＝細エレメント幅のドット数×6＋太エレメント幅のドット数＋（細エレメント幅のドット数×3＋太エレメント幅のドット数×2）×文字数

＝7×6＋18＋（7×3＋18×2）×10

＝630

バーコード印刷領域の幅に必要なドット数

＝バーコード幅のドット数＋左右マージンのドット数

＝630＋70＋70

＝770

機能キャラクタで指定する領域の幅（1/1,440インチ）

＝↑（バーコード印刷領域の幅に必要なドット数÷解像度）×1,440↑

＝↑（770÷600）×1,440↑

＝1,848

なお，設定例や機能キャラクタへの設定方法については，「付録I.19(2)(c)　ITF」を参照してください。

(b)　注意事項

ベアラーバーについて

PDE for Openではベアラーバーの出力は行いません。

バーコードの表示文字への空白文字の挿入について

JIS規格では，表示文字を目視しやすいように，次の間隔で空白文字を挿入します。

ａ.右側から1文字目と2文字目の間

ｂ.右側から7文字目と6文字目の間

ｃ.右側から11文字目と12文字目の間

PDE for Openではこの空白文字の挿入は行いません。

文字数の制限

ITFのバーコードキャラクタ群は必ず偶数個のキャラクタで構成するため，機能キャラクタ内の文字データには，偶数けたの文字を指定してください。

(4)　NW-7

NW-7について説明します。なお，次の用語はJIS X 0503に基づいています。

細エレメント：バーコードを構成する平行バーのうち，幅の細いバー

太エレメント：バーコードを構成する平行バーのうち，幅の太いバー

バーコードキャラクタ：一定数の黒バーと白バーとで表された数字，文字，および特殊文字

キャラクタ間ギャップ：隣接する二つのバーコードキャラクタの間にある余白部分

マージン（クワイエットゾーン）：バーコードの両端にある余白部分

(a)　印刷領域の幅（PDE for Open標準サイズのNW-7バーコードを生成する場合）

環境設定ユティリティの［バーコード設定］タブ−［詳細設定］−［NW-7バーコード生成時の動作］−［ホスト互換サイズのバーコードを生成する］がオフ（デフォルトはオフ）の場合，PDE for Open標準サイズのNW-7バーコードを生成します。

PDE for Open標準サイズのNW-7では，細エレメントの幅（20〜120［1/100mm］）と解像度（環境設定ユティリティの［バーコード設定］タブ−［出力設定］−［解像度］の指定値）を基準にしてバーコードの大きさを計算します。基準とする細エレメントの幅から，必要な印刷領域の幅を求める方法を次に示します。次の例では，細エレメントの幅を20［1/100mm］とし，解像度600dpiでデータ文字列「A01234567890A」を出力する場合の値を記載しています。

細エレメントのドット数

＝│（細エレメントの幅［1/100mm］×解像度）÷2,540│

＝│（20×600）÷2,540│

＝5

太エレメントのドット数

＝│（細エレメントの幅［1/100mm］×解像度）÷1,016│

＝│（20×600）÷1,016│

＝12

バーコードキャラクタ（数字，-，$）の幅のドット数

＝細エレメントのドット数×5＋太エレメントのドット数×2

＝5×5＋12×2

＝49

バーコードキャラクタ（英字，:，/，.，+）の幅のドット数

＝細エレメントのドット数×4＋太エレメントのドット数

＝5×4＋12×3

＝56

キャラクタ間ギャップのドット数

＝細エレメントのドット数

＝5

左マージンのドット数

＝右マージンのドット数

＝細エレメントのドット数×10

＝5×10

＝50

バーコード幅のドット数

＝キャラクタ（数字，-，$）の幅のドット数×A※＋キャラクタ（英字，:，/，.，+）の幅のドット数×B※＋キャラクタ間ギャップのドット数×（A＋B−1）

＝49×11＋56×2＋5×12

＝711

注※　数字（0〜9）と特殊文字（-，$）のけた数をA，アルファベット（A〜D）と特殊文字（:，/，.，+）のけた数をBとしています。

バーコード印刷領域の幅に必要なドット数

＝バーコード幅のドット数＋左右マージンのドット数

＝711＋50＋50

＝811

機能キャラクタで指定する領域の幅（1/1,440インチ）

＝↑（バーコード印刷領域の幅に必要なドット数÷解像度）×1,440↑

＝↑（811÷600）×1,440↑

＝1,947

なお，設定例や機能キャラクタへの設定方法については，「付録I.19(2)(d)　NW-7」を参照してください。

(b)　印刷領域の幅（ホスト互換サイズのNW-7バーコードを生成する場合）

環境設定ユティリティの［バーコード設定］タブ−［詳細設定］−［NW-7バーコード生成時の動作］−［ホスト互換サイズのバーコードを生成する］がオン（デフォルトはオフ）の場合，ホスト互換サイズのNW-7バーコードを生成します。

ホスト互換サイズのNW-7のバーコードのサイズは，大，中，小の3種類の中から印刷領域内に収まる最大のサイズが自動的に選択されます。各大きさのバーコードを出力するのに必要な印刷領域の幅を次の表に示します。表内の「x」は数字（0〜9）と特殊文字（-，$）のけた数，「y」はアルファベット（A〜D）と特殊文字（:，/，.，+）の文字数を表します。

表H‒6　ホスト互換サイズのNW-7バーコードのサイズ

解像度※

サイズ

バーコード幅

（mm）

左マージン

（mm）

右マージン

（mm）

印刷領域に必要な幅

mm

1/1,440インチ

480/600/1200

小

2.54x＋2.96y

2.75

2.75

2.54x＋2.96y＋5.5

144x＋168y＋312

中

4.23x＋5.08y

4.76

4.76

4.23x＋5.08y＋9.52

240x＋288y＋540

大

6.88x＋7.99y

7.41

7.41

6.88x＋7.99y＋14.82

390x＋453y＋840

注※

環境設定ユティリティの［バーコード設定］タブ−［出力設定］−［解像度］の指定値（デフォルトは600）。

なお，設定例や機能キャラクタへの設定方法は，「付録I.19(2)(d)　NW-7」のNW-7の指定例を参照してください。

(5)　カスタマバーコード

カスタマバーコードについて説明します。

(a)　印刷領域の幅

カスタマバーコードでは，ポイント数（8ポ〜11.5ポ）と解像度（環境設定ユティリティの［バーコード設定］タブ−［出力設定］−［解像度］の指定値）を基準にしてバーコードの大きさが変化します。

次の例では，8ポイント相当のバーコードを解像度600dpiで出力する場合に必要な印刷領域の幅と高さを求める方法を記載しています。

バー幅のドット数

＝│（ポ数×解像度×236）÷100,000│

＝│（8×600×236）÷100,000│

＝11

バースペースのドット数

＝│（ポ数×解像度×207）÷100,000│

＝│（8×600×207）÷100,000│

＝10

左マージンのドット数

＝右マージンのドット数

＝│（ポ数×解像度×787）÷100,000│

＝│（8×600×787）÷100,000│

＝38

バーコード幅のドット数

＝バー幅のドット数×67＋バースペースのドット数×66

＝1,397

バーコード印刷領域の幅に必要なドット数

＝バーコード幅のドット数＋左右マージンのドット数

＝1,397＋38×2

＝1,473

バーコード印刷領域の高さに必要なドット数

＝│（ポ数×解像度×138）÷10,000│＋2

＝│（8×600×138）÷10,000│＋2

＝68

機能キャラクタで指定する領域の幅（1/1,440インチ）

＝↑（バーコード印刷領域の幅に必要なドット数÷解像度）×1,440↑

＝↑（1,473÷600）×1,440↑

＝3,536

機能キャラクタで指定する領域の高さの最低値（1/1,440インチ）

＝↑（バーコード印刷領域の高さに必要なドット数÷解像度）×1,440↑

＝↑（68÷600）×1,440↑

＝164

なお，設定例や機能キャラクタへの設定方法については，「付録I.19(2)(e)　カスタマバーコード」を参照してください。

(b)　チェックディジットの求め方

バーコードは，データとチェックディジットで構成されています。カスタマバーコードを設計する場合，バーコードの値はデータの変換値とチェックディジットの和が19の倍数になるようにします。

＜チェックディジットの計算方法＞

データを変換規則に従って数値に変換する

データの変換規則については，次の＜変換規則＞を参照してください。数字および「-」を1文字，英字を2文字として数えます。有効なデータは20文字です。有効データ長が19文字以下の場合には，不足分のデータとして制御コード（CC4）を仮定して計算します。有効データ長が20文字を超える場合には，超過分は出力されないので計算の対象外とします。

チェックディジットを算出する

チェックディジットを算出する式を次に示します。

チェックディジット=19−（（データの変換値の和÷19）の余り）

データの変換値とチェックディジットの合計が19の倍数になっているか確認する

＜データの変換規則＞

カスタマバーコードの変換規則を次に示します。

数字（0〜9）の場合

データ

変換する数値

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

英字（A〜Z）の場合

データ

制御コード※

変換する数値

A

CC1

0

B

CC1

1

C

CC1

2

D

CC1

3

E

CC1

4

F

CC1

5

G

CC1

6

H

CC1

7

I

CC1

8

J

CC1

9

K

CC2

0

L

CC2

1

M

CC2

2

N

CC2

3

O

CC2

4

P

CC2

5

Q

CC2

6

R

CC2

7

S

CC2

8

T

CC2

9

U

CC3

0

V

CC3

1

W

CC3

2

X

CC3

3

Y

CC3

4

Z

CC3

5

注※

制御コードおよび「-」は，さらに次の数値に変換します。

制御コード

数値

CC1

11

CC2

12

CC3

13

CC4（不足データ）

14

-

10

チェックディジットの計算例を次に示します。

例1

データが15400233-16-4の場合

チェックディジットの算出式に当てはめると次のようになります。

147=19×7+14
チェックディジット=19−14=5

したがって，15400233-16-4のチェックディジットは5となります。バーコード機能キャラクタ内に指定するデータ用文字を次のように組み立てます。

文字列"15400233-16-4△△△△△△△05"をバーコード機能キャラクタ内のデータ用文字として指定します。

例2

データが22800023-620-2-9-102の場合

チェックディジットの算出式に当てはめると次のようになります。

79=19×4+3
チェックディジット=19−3=16

したがって，22800023-620-2-9-102のチェックディジットは16となります。

バーコード機能キャラクタ内に指定するデータ用文字を次のように組み立てます。

文字列"2280023-620-2-9-10216"をバーコード機能キャラクタ内のデータ用文字として指定します。

例3

データが22500011-4695-5-A-B1の場合

チェックディジットの算出式に当てはめると次のようになります。

102=19×5+7
チェックディジット=19−7=12

したがって，22500011-4695-5-A-B1のチェックディジットは12となります。

バーコード機能キャラクタ内に指定するデータ用文字を次のように組み立てます。

文字列"22500011-4695-A-B112"をバーコード機能キャラクタ内のデータ用文字として指定します。

(6)　EAN128

EAN128バーコードについて説明します。なお，PDE for Openでは，コンビニエンスストアでの料金代理収納システムで使用されるEAN128バーコードの出力にだけ対応しています。

(a)　印刷領域

コンビニエンスストアでの料金代理収納システム用のEAN128（CVS-EAN128）バーコードは，次の表にあるバーコード印刷領域の大きさに関する制限を考慮して開始位置と終了位置を決めてください。

表H‒7　CVS-EAN128バーコード印刷時に指定する印字領域

設定内容

解像度※

バーコード文字表示

CVS-EAN128印刷領域の幅

CVS-EAN128印刷領域の高さ

PDE - EAN128 Optionがインストールされていない，またはEAN128パターンファイルを使用しない

180

あり

4,896/1,440インチ以上

855/1,440インチ以上

なし

567/1,440インチ以上

240

あり

3,744/1,440インチ以上

855/1,440インチ以上

なし

567/1,440インチ以上

300

あり

3,168/1,440インチ以上

855/1,440インチ以上

なし

3,053/1,440インチ以上

567/1,440インチ以上

400

あり

3,399/1,440インチ以上

855/1,440インチ以上

なし

567/1,440インチ以上

480

あり

3,168/1,440インチ以上

855/1,440インチ以上

なし

2,880/1,440インチ以上

567/1,440インチ以上

600

あり

3,168/1,440インチ以上

855/1,440インチ以上

なし

3,053/1,440インチ以上

567/1,440インチ以上

1200

あり

3,168/1,440インチ以上

855/1,440インチ以上

なし

3,053/1,440インチ以上

567/1,440インチ以上

PDE - EAN128 Optionがインストールされている，かつEAN128パターンファイルを使用する

−

あり

3,402/1,440インチ以上

855/1,440インチ以上

−

なし

567/1,440インチ以上

（凡例）

−：該当しません。

注※

環境設定ユティリティの［バーコード設定］タブ−［出力設定］−［解像度］の指定値（デフォルトは600）。

(b)　チェックディジットの求め方

全体チェックディジット（モジュラス10）の値は次の1〜5の手順で計算します。

データに対して先頭から全体チェックディジット（モジュラス10）までの数字44けたにけた番号を付けます。

上記の表で示すデータ例では，最右端のけた（全体チェックディジット（モジュラス10）のけた）を第1けたとすると，最左端のけたは第44けたとなります。

A＝（Σ偶数けたの数字）×3として，Aの値を計算します。

上記の表にあるデータ例でAを計算すると次に示す計算式になります。

A＝（9＋9＋2＋4＋0＋2＋4＋6＋8＋0＋2＋4＋6＋8＋0＋0＋0＋3＋0＋2＋4＋6）×3＝79×3＝237

B＝（Σ第１けたを除く奇数けたの数字）として，Ｂの値を計算します。

上記の表にあるデータ例でBを計算すると次に示す計算式になります。

B＝1＋1＋3＋5＋1＋3＋5＋7＋9＋1＋3＋5＋7＋9＋1＋1＋3＋1＋1＋3＋5＝75

C'＝（（A＋B）÷10の余り）でC'を求めます。

手順2，3で計算したA，Bを使ってCを計算すると次に示す計算式になります。

C'＝（（237＋75）÷10の余り）＝（312÷10の余り）＝2

C'＝0ならC＝0，C'≠0ならC＝10−C'としてCの値を計算します。

手順4で計算したC'を使ってCを計算すると次に示す計算式になります。

C'≠0なので，C＝10−C'＝10−2＝8

Cが全体チェックディジット（モジュラス10）の値となります。上記の表にあるデータ例で全体チェックディジットのけたには「8」を設定することになります。

チェックディジット（モジュラス103）の値は次の1〜5の手順で計算します。

データに対して先頭から全体チェックディジット（モジュラス10）までの数字44けたを2数字×22に分けます。

22組の数字を左端から第1組，第2組，・・・，第22組として，それぞれに重みづけします。

2けた数字の任意の組Ｋｎに対する重みづけＭｎはＭｎ＝ｎ＋１で表される値になります（ｎは1〜22の自然数）。

Ａ＝105＋102＋Σ（Ｋｎ×Ｍｎ）として，Ａの値を計算します。

上記の表にあるデータ例でＡを計算すると次に示す計算式になります。

A＝105＋102＋（91×2）＋（91×3）＋（23×4）＋・・・＋（45×22）＋（68×23）
＝105＋102＋182＋273＋92＋・・・＋990＋1,564＝9,877

Ｂ＝（Ａ÷103の余り）として，Ｂの値を計算します。

手順3で計算したAを使ってBを計算すると次に示す計算式になります。

B＝9,877÷103の余り＝92

Bの値が0〜9の場合，CはBの値の前に「0」を付けて表す2けた数字，Bの値が10〜99の場合，CはBが表す2けた数字，Bの値が100〜102の場合，CはBが表す3けた数字として，Cがチェックディジット（モジュラス103）の値となります。

上記の表にあるデータ例でチェックディジットのけたには「92」を設定することになります。

なお，機能キャラクタへの設定方法については，「付録I.19(2)(f)　EAN128」を参照してください。

(c)　EAN128パターンファイルによる印刷（PDE - EAN128 Optionインストール時）

EAN128パターンファイルを用いることでバーコードリーダによる読み取り精度の高いEAN128バーコードを印刷できます。設定方法については，「7.2.9(6)　EAN128パターンファイルを使用する（PDE - EAN128 Optionインストール時の場合）」を参照してください。また詳細については，「PRINT DATA EXCHANGE - High Grade Printer EAN128 Barcode Option取扱説明書」を参照してください。

(d)　注意事項

H-6C15およびH-6C17プリンタへEAN128バーコードを印刷する場合は，H-6C15およびH-6C17プリンタ専用のEAN128パターンファイルを使用してPostScript印刷した場合だけ保証します。

HT-4558，HT-4559，HT-4561およびH-6C26プリンタへEAN128バーコードを出力する場合はPostScript印刷した場合だけ保証します。

GDIでのバーコード印刷およびPDF出力したバーコードのAcrobatからの印刷については推奨しません。

バーコードを印刷する帳票の縮小印刷は推奨しません。

H-6C15およびH-6C17プリンタで，EAN128パターンファイルを使用しない印刷については推奨しません。

(7)　QRコード

ここでは，QRコードについて説明します。

(a)　サポート範囲

PDE for Openでは，JIS X 0510で規定されているQRコードの規格に対し，次に示す表の範囲でQRコード出力に対応します。

表H‒8　サポートする範囲と説明

名称

説明

モデル

モデル2※1

バージョン

バージョン1からバージョン20まで※2

誤り訂正レベル

M（15%）※3

クワイエットゾーン

シンボルの周りのクワイエットゾーンはPDE for Openが付加します。サイズは4モジュールとします。※4

モード

数字モード，英数字モード，8ビットバイトモード，漢字モード，混在モード

モジュールサイズ

機能キャラクタで指定された領域およびデータ量，または指定されたバージョンに応じて1ドット以上（環境設定ユティリティの［バーコード設定］タブ−［出力設定］−［解像度］で指定された解像度換算）の可変サイズとなります。

注※1

JIS規格ではモデル1，モデル2があります。

注※2

JIS規格ではバージョン40まであります。

注※3

JIS規格ではL（7%），M（15%），Q（25%），H（30%）があります。

注※4

JIS規格ではクワイエットゾーンのサイズは，4モジュール以上としています。

(b)　モード

入力データを判定して自動的にモードを決定します。その結果，データが格納できるバージョンも自動的に決定されます※。

注※　機能キャラクタでバージョンを指定していない場合の動作です。

表H‒9　サポートするモード

モード

説明

数字モード

'0'〜'9'までの10進数集合（JIS X 0201-1997の（30）₁₆〜（39）₁₆）のデータを扱います。通常は，数字モードでは3文字を10ビットで符号化します。

英数字モード

次のデータを扱います。

'0'〜'9'までの10進数集合（JIS X 0201-1997の（30）₁₆〜（39）₁₆）

'A'〜'Z'までのアルファベット文字（JIS X 0201-1997の（41）₁₆〜（5A）₁₆）

9個の記号「'△','$','%','*','+','-','.','/',':'」（JIS X 0201-1997の（20）₁₆,（24）₁₆,（25）₁₆,（2A）₁₆,（2B）₁₆,（2D）₁₆,（2E）₁₆,（2F）₁₆,（3A）₁₆）

通常は，英数字モードでは2文字を11ビットで符号化します。

8ビットバイトモード

JIS X 0201-1997に基づく8ビットのラテン文字・カタカナ用8ビット符号に規定された文字を扱います。通常は，8ビットバイトモードでは1文字を8ビットで符号化します。

漢字モード

JIS X 0208-1990の附属書１に規定された漢字を扱います。各2バイトの文字は13ビット2進コード語に圧縮します。

混在モード

QRコードモデル2シンボルは，上記に規定する任意のモード（数字モード/英数字モード/8ビットバイトモード/漢字モード）の組み合わせによるデータを扱えます。

(c)　指定できる文字

QRコードに入力できる文字の範囲を示します。範囲外の漢字が入力された場合はエラーとなり，このQRコードは出力されません。QRコードに入力できる文字の詳細については，JIS X 0208-1990の附属書1を参照してください。

1バイト文字（JIS8）：JIS X 0201-1997

漢字（シフトJIS）：JIS X 0208-1990の内の（8140）₁₆〜（9FFC）₁₆と（E040）₁₆〜（EBBF）₁₆の文字

印刷データのエンコードがUTF-8の場合は，上記の範囲に該当する文字をUTF-8で指定します。

図H‒5　QRコードに指定できる漢字の範囲

(d)　バージョンについて

バーコード機能キャラクタのバージョンに0を指定した場合，QRコードのバージョン（最大20）は入力データの容量によって自動計算されます。バーコード機能キャラクタでバージョンに1〜20を指定した場合は，指定されたバージョンでQRコードを出力します。各バージョンの入力データの最大容量，入力データのけた数とQRコードの大きさの関係を次に示します。

表H‒10　入力データとQRコードの大きさの関係

入力データ

バージョン

モジュール数（クワイエットゾーンは除く）

QRコードの大きさ（クワイエットゾーンを含む）

数字（けた）

英数字（けた）

8ビットバイト（けた）

漢字（けた）

混在※（ビット）

34

20

14

8

128

1

21

モジュールサイズ×（モジュール数＋8）

63

38

26

16

224

2

25

101

61

42

26

352

3

29

149

90

62

38

512

4

33

202

122

84

52

688

5

37

255

154

106

65

864

6

41

293

178

122

75

992

7

45

365

221

152

93

1,232

8

49

432

262

180

111

1,456

9

53

513

311

213

131

1,728

10

57

604

366

251

155

2,032

11

61

691

419

287

177

2,320

12

65

796

483

331

204

2,672

13

69

871

528

362

223

2,920

14

73

991

600

412

254

3,320

15

77

1,082

656

450

277

3,624

16

81

1,212

734

504

310

4,056

17

85

1,346

816

560

345

4,504

18

89

1,500

909

624

384

5,016

19

93

1,600

970

666

410

5,352

20

97

注※

混在の場合のビット数は，各文字列単位で算出したビット数の合計になります。

(e)　混合データのビット数

各文字列のビット数はモードインジケータ長（データの種類）＋文字列インジケータ長（文字列のけた数）＋データ長から成ります。文字列の種類の切り分けは1バイト文字列と2バイト文字列（漢字）に分類し，1バイト文字列はすべて数字だった場合に「数字」，数字以外の文字列がある場合は，「8ビットバイト」の文字列になります。半角カタカナは1文字として扱います。各文字列のビット数の算出方法を次に示します。

表H‒11　混在データのビット数の計算方法

文字列の種類

モードインジケータ長

文字列インジケータ長※

データ長

数字

4

10

12

10×↓けた数/3↓＋X

Ｘの値：けた数/3の余りが0のとき0

Ｘの値：けた数/3の余りが1のとき4

Ｘの値：けた数/3の余りが2とき7

英数字

4

9

11

11×↓けた数/2↓＋6×X

Ｘの値：けた数/2の余りが0のとき0

Ｘの値：けた数/2の余りが1のとき1

8ビットバイト

4

8

16

8×けた数

漢字

4

8

10

13×けた数

注※

バージョン1〜9は上段の値です。また，バージョン10〜20は下段の値です。

計算式を次に示します。

(f)　バーコードサイズとレイアウト

QRコードは，機能キャラクタで指定された印刷領域の幅または高さのどちらか小さいほうにほぼ一致するサイズで印刷領域の中央に出力されます。このときのQRコードには，周囲に4モジュール分のクワイエットゾーンが確保されます。出力例を次に示します。

図H‒6　QRコードの出力例

(g)　モジュールサイズ

モジュールサイズは，印刷領域の大きさ（幅または高さの最小値），解像度（環境設定ユティリティの［バーコード設定］タブ−［出力設定］−［解像度］の指定値），QRコードのバージョンによって自動計算されます。次に計算方法を示します。

印刷領域のドット数＝印刷領域の大きさ（mm：幅または高さの最小値）×解像度（dpi）÷25.4（小数点以下四捨五入）

モジュール数＝21+4×（バージョン−1）

モジュールサイズのドット数＝↓印刷領域のドット数÷（モジュール数+ 8）↓

バーコード印刷領域が30mm，解像度を600dpiにした場合のモジュールサイズの計算例を次の表に示します。

表H‒12　QRコードのモジュールサイズの計算例

バーコード印刷領域の大きさ

解像度

印刷領域のドット数

バージョン

モジュール数

モジュールサイズ

QRコードの大きさ（クワイエットゾーンは除く）

mm

1/1,440インチ

dpi

ドット

ドット

mm

mm

30.0

1701

600

709

1

21

24

1.016

21.336

2

25

21

0.889

22.225

3

29

19

0.804

23.326

4

33

17

0.720

23.749

5

37

15

0.635

23.495

6

41

14

0.593

24.299

7

45

13

0.550

24.765

8

49

12

0.508

24.892

9

53

11

0.466

24.680

10

57

10

0.423

24.130

11

61

10

0.423

25.823

12

65

9

0.381

24.765

13

69

9

0.381

26.289

14

73

8

0.339

24.723

15

77

8

0.339

26.077

16

81

7

0.296

24.003

17

85

7

0.296

25.188

18

89

7

0.296

26.374

19

93

7

0.296

27.559

20

97

6

0.254

24.638

注　モジュールサイズが0となる場合は，描画されません。また，モジュールサイズが小さ過ぎる場合，QRコードの読み取り装置で読み取れなくなるおそれがあります。読み取り装置の性能にあったモジュールサイズになるように，バーコード印刷領域を調整してください。

(h)　注意事項

指定できる漢字の範囲内の文字に当てはまらない場合（外字領域など），PDE for Openでは次のエラーをログに出力します。ログの情報を基に，機能キャラクタに格納する文字列を見直してください。

QRコードに格納できない文字が指定されました。座標：（xxxx,yyyy），ページ：pppp,SJISコード：XXXX，詳細コード：dddddddd

座標：機能キャラクタで指定した開始位置

ページ：ページ番号

SJISコード：エラーの原因となったシフトJISコード（16進値）

詳細コード：詳細コードの番号

詳細については，「表14-6　エラー詳細（詳細コードの上位4けたが00xx〜09xxの場合）」を参照してください。

QRコードに格納できない文字が指定されました。座標：（xxxx,yyyy），ページ：pppp,Unicode：U+XXXX，詳細コード：dddddddd

座標：機能キャラクタで指定した開始位置

ページ：ページ番号

Unicode：エラーの原因となったUnicode（16進値）

詳細コード：詳細コードの番号

詳細については，「表14-6　エラー詳細（詳細コードの上位4けたが00xx〜09xxの場合）」を参照してください。

付録I　機能キャラクタの詳細仕様

PDE for Openで扱う機能キャラクタの詳細を次に示します。機能キャラクタのパラメタは，必ず次に示す正しい値を指定してください。なお，ファイル形式1の場合，（0A）₁₆で始まる機能キャラクタは，別コードへの置き換えが必要です。

付録I.1　1バイトコード開始（0A41）₁₆および2バイトコード開始（0A42）₁₆

PDE for Openでは無効となります。ただし，2バイトシフト中の半角スペースを全角スペースとして扱う場合，2バイトシフト中かどうかの判定に使用します。詳細については，「7.2.10(2)　2バイトシフト中の半角スペースの扱い（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）」を参照してください。

付録I.2　書体番号指定（1A42xx）₁₆

(1)　形式

(2)　パラメタ

書体番号指定のパラメタについて次に示します。

表I‒1　書体番号指定のパラメタ

パラメタ

サイズ

意味

設定値

P0

1バイト

書体番号

（80）₁₆

書体0

（センタ漢字プリンタと異なり行先頭の書体に復帰する機能になりません）

（81）₁₆

書体1

：

：

（88）₁₆

書体8

（センタ漢字プリンタと異なり1バイトコードに書体1を適用する機能になりません）

：

：

（8F）₁₆

書体15

(3)　初期状態

書体1（1A4281）₁₆

付録I.3　文字サイズ指定（1A46xx）₁₆

PDE - LP Optionでは無効となります。

(1)　形式

(2)　パラメタ

文字サイズ指定のパラメタについて，センタ漢字プリンタ出力時に使用されていた公称値を表I-2に，実際に適用される値を表I-3に示します。

表I‒2　文字サイズ指定のパラメタ（公称値）

パラメタ

サイズ

意味

設定値

P0

1バイト

文字サイズ

（87）₁₆

7ポイント

（89）₁₆

9ポイント

（8C）₁₆

12ポイント

（8E）₁₆

14ポイント

（93）₁₆

19ポイント

（A6）₁₆

38ポイント

（CD）₁₆

77ポイント

表I‒3　文字サイズ指定のパラメタ（実際に適用される値）

パラメタ

サイズ

意味

設定値※

P0

1バイト

文字サイズ

（80）₁₆

7.2ポイント

：

：

（88）₁₆

7.2ポイント

（89）₁₆

9.6ポイント

：

：

（8B）₁₆

9.6ポイント

（8C）₁₆

12.0ポイント

（8D）₁₆

14.4ポイント

：

：

（92）₁₆

14.4ポイント

（93）₁₆

19.2ポイント

：

：

（A5）₁₆

19.2ポイント

（A6）₁₆

38.4ポイント

：

：

（CC）₁₆

38.4ポイント

（CD）₁₆

76.8ポイント

（CE）₁₆

78.0ポイント

（CF）₁₆

79.2ポイント

（D0）₁₆

79.8ポイント

（D1）₁₆

81.0ポイント

（D2）₁₆

82.2ポイント

（D3）₁₆

82.8ポイント

（D4）₁₆

84.0ポイント

（D5）₁₆

85.2ポイント

（D6）₁₆

85.8ポイント

（D7）₁₆

87.0ポイント

（D8）₁₆

88.2ポイント

（D9）₁₆

88.8ポイント

（DA）₁₆

90.0ポイント

（DB）₁₆

91.2ポイント

（DC）₁₆

91.8ポイント

（DD）₁₆

93.0ポイント

（DE）₁₆

94.2ポイント

（DF）₁₆

94.8ポイント

（E0）₁₆

96.0ポイント

（E1）₁₆

97.2ポイント

（E2）₁₆

97.8ポイント

（E3）₁₆

99.0ポイント

（E4）₁₆

100.2ポイント

（E5）₁₆

100.8ポイント

（E6）₁₆

102.0ポイント

（E7）₁₆

103.2ポイント

（E8）₁₆

103.8ポイント

（E9）₁₆

105.0ポイント

（EA）₁₆

106.2ポイント

（EB）₁₆

106.8ポイント

（EC）₁₆

108.0ポイント

（ED）₁₆

109.2ポイント

（EE）₁₆

109.8ポイント

（EF）₁₆

111.0ポイント

（F0）₁₆

112.2ポイント

（F1）₁₆

112.8ポイント

（F2）₁₆

114.0ポイント

（F3）₁₆

115.2ポイント

（F4）₁₆

115.8ポイント

（F5）₁₆

117.0ポイント

（F6）₁₆

118.2ポイント

（F7）₁₆

118.8ポイント

（F8）₁₆

120.0ポイント

（F9）₁₆

121.2ポイント

（FA）₁₆

121.8ポイント

（FB）₁₆

123.0ポイント

（FC）₁₆

124.2ポイント

（FD）₁₆

124.8ポイント

（FE）₁₆

126.0ポイント

（FF）₁₆

127.2ポイント

注※

半角文字の場合，文字の横サイズは半分のポイント数になります。

(3)　初期状態

9ポイント（1A4689）₁₆

付録I.4　絵文字開始（1A45xx）₁₆および絵文字終了（0A45）₁₆

PDE for Openでは無効となります。

付録I.5　強調開始（1A43xx）₁₆および強調終了（0A43）₁₆

PDE - LP Optionでは無効となります。

(1)　形式

(2)　パラメタ

強調開始のパラメタについて次に示します。

表I‒4　強調開始のパラメタ

パラメタ

サイズ

意味

設定値

P0

1バイト

強調属性

（81）₁₆

アンダーライン（ほかの指定でもアンダーラインと識別します）

(3)　初期状態

強調終了（0A43）₁₆

付録I.6　字間値指定（固定ドット）（1A47xx）₁₆

(1)　形式

(2)　パラメタ

同じスプールデータを変換する場合でも，出力形式が異なると字間値が異なります。

(a)　PDE for Openを利用する場合

字間値指定のパラメタについて，センタ漢字プリンタ出力時に使用されていた公称値を表I-5に，実際に適用される値を表I-6に示します。

表I‒5　字間値指定のパラメタ（公称値）

パラメタ

サイズ

意味

設定値

P0

1バイト

字間値（ドット）

（80）₁₆

字間0ドット

（81）₁₆

字間4ドット

（82）₁₆

字間8ドット

（83）₁₆

字間12ドット

注　センタ漢字プリンタの機能キャラクタとして扱うため，センタ漢字ラインプリンタで使用していた場合は結果が異なります。

表I‒6　字間値指定のパラメタ（実際に設定される値）

パラメタ

サイズ

意味

設定値※

P0

1バイト

字間値（ドット）

（80）₁₆

字間0.0ポイント

（81）₁₆

字間1.2ポイント

（82）₁₆

字間2.4ポイント

（83）₁₆

字間3.6ポイント

（84）₁₆

字間0.0ポイント

：

：

（FF）₁₆

字間0.0ポイント

注※

半角文字に対する字間値と全角文字に対する字間値は同じになります。

センタ漢字ラインプリンタおよび端末漢字ラインプリンタ移行時の指定値

字間値（固定ドット）の機能キャラクタ（1A47xx）₁₆をセンタ漢字ラインプリンタおよび端末漢字ラインプリンタの機能キャラクタとして扱うためには，機能キャラクタ（1A47xx）₁₆を表I-7に示すとおりにカスタマイズする必要があります。機能キャラクタのカスタマイズについては，「7.2.10(3)　機能キャラクタカスタマイズ（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）」を参照してください。

表I‒7　センタ漢字ラインプリンタおよび端末漢字ラインプリンタ移行時の指定値

機能キャラクタ

パラメタ

センタ漢字ラインプリンタ※

端末漢字ラインプリンタ

1バイト文字

（ポイント）

2バイト文字

（ポイント）

1バイト文字

（ポイント）

2バイト文字

（ポイント）

（1A47）₁₆

（80）₁₆

0.0

0.0

0.0

0.0

（81）₁₆

0.5

1.0

0.4

0.8

（82）₁₆

1.0

2.0

1.2

2.4

（83）₁₆

1.5

3.0

1.6

3.2

（84）₁₆

2.0

4.0

2.4

4.8

（85）₁₆

2.5

5.0

2.8

5.6

（86）₁₆

3.0

6.0

3.6

7.2

（87）₁₆

3.5

7.0

4.0

8.0

（88）₁₆

4.0

8.0

4.8

9.6

（89）₁₆

4.5

9.0

5.2

10.4

（8A）₁₆

5.0

10.0

6.0

12.0

（8B）₁₆

5.5

11.0

6.4

12.8

（8C）₁₆

6.0

12.0

7.2

14.4

（8D）₁₆

6.5

13.0

7.6

15.2

（8E）₁₆

7.0

14.0

8.4

16.8

（8F）₁₆

7.5

15.0

8.8

17.6

（90）₁₆

8.0

16.0

−

−

：

：

：

−

−

（A9）₁₆

20.5

41.0

−

−

（AA）₁₆

21.0

42.0

2.4

4.8

（AB）₁₆

21.5

43.0

−

−

（AC）₁₆

22.0

44.0

1.2

2.4

（AD）₁₆

22.5

45.0

−

−

（AE）₁₆

23.0

46.0

−

−

（AF）₁₆

23.5

47.0

0.0

0.0

（B0）₁₆

24.0

48.0

−

−

：

：

：

−

−

（FC）₁₆

62.0

124.0

−

−

（FD）₁₆

0.0

0.0

−

−

（FE）₁₆

1.2

2.4

−

−

（FF）₁₆

2.4

4.8

−

−

（凡例）

−：該当値なし（0.0ポイントを推奨します）。

注※

センタ漢字ラインプリンタの字間値のデフォルト値は，センタ漢字プリンタと異なり0ではありません。そのため，センタ漢字ラインプリンタからの移行でデフォルト機能キャラクタを使用していない場合は，次のどちらかの方法で対応してください。

・（1AA885）₁₆を指定したデフォルト機能キャラクタを使用してください。

・（1A47）₁₆の任意のパラメタを指定したデフォルト機能キャラクタを使用し，該当するパラメタを次のようにカスタマイズしてください。

　1バイト文字：2.4ポイント

　2バイト文字：4.8ポイント

(b)　PDE - LP Optionを利用する場合

センタ漢字ラインプリンタと端末漢字ラインプリンタで扱いが異なります。PDE - LP Optionでは，環境設定ユティリティの「印刷ジョブ設定」タブの「プリンタ種別」に「センタ漢字ライン」を指定した場合はセンタ漢字ラインプリンタの字間値として，「端末漢字ライン」を指定した場合は端末漢字ラインプリンタの字間値として扱います。

表I‒8　字間値指定のパラメタ（センタ漢字ラインプリンタ）

パラメタ

サイズ

意味

設定値

設定値

P0

1バイト

字間値

(80)₁₆

字間0ポイント（0ドット）

(81)₁₆

字間0.5ポイント（1.25ドット）

(82)₁₆

字間1ポイント（2.5ドット）

(83)₁₆

字間1.5ポイント（3.75ドット）

(84)₁₆

字間2ポイント（5ドット）

(85)₁₆

字間2.5ポイント（6.25ドット）

(86)₁₆

字間3ポイント（7.5ドット）

(87)₁₆

字間3.5ポイント（8.75ドット）

(88)₁₆

字間4ポイント（10ドット）

(89)₁₆

字間4.5ポイント（11.25ドット）

(8A)₁₆

字間5ポイント（12.5ドット）

(8B)₁₆

字間5.5ポイント（13.75ドット）

(8C)₁₆

字間6ポイント（15ドット）

(8D)₁₆

字間6.5ポイント（16.25ドット）

(8E)₁₆

字間7ポイント（17.5ドット）

(8F)₁₆

字間7.5ポイント（18.75ドット）

(90)₁₆

字間8ポイント（20ドット）

：

：

(FC)₁₆

字間62ポイント（155ドット）

(FD)₁₆

字間15CPI相当（0ドット）

(FE)₁₆

字間12CPI相当（3ドット）

(FF)₁₆

字間10CPI相当（6ドット）

注　ドット数は180dpiの値です。2バイトコードまたは横倍指定時は，上記の2倍の値になります。2バイトコードおよび横倍指定時は，上記の4倍の値になります。

表I‒9　字間値指定のパラメタ（端末漢字ラインプリンタ）

パラメタ

サイズ

意味

設定値

設定値

P0

1バイト

字間値

(80)₁₆

字間0ポイント（0ドット）

(81)₁₆

字間1ポイント（1ドット）

(82)₁₆

字間2ポイント（3ドット）

(83)₁₆

字間3ポイント（4ドット）

(84)₁₆

字間4ポイント（6ドット）

(85)₁₆

字間5ポイント（7ドット）

(86)₁₆

字間6ポイント（9ドット）

(87)₁₆

字間7ポイント（10ドット）

(88)₁₆

字間8ポイント（12ドット）

(89)₁₆

字間9ポイント（13ドット）

(8A)₁₆

字間10ポイント（15ドット）

(8B)₁₆

字間11ポイント（16ドット）

(8C)₁₆

字間12ポイント（18ドット）

(8D)₁₆

字間13ポイント（19ドット）

(8E)₁₆

字間14ポイント（21ドット）

(8F)₁₆

字間15ポイント（22ドット）

(AA)₁₆

字間10CPI相当（6ドット）

(AC)₁₆

字間12CPI相当（3ドット）

(AF)₁₆

字間15CPI相当（0ドット）

注　ドット数は180dpiの値です。2バイトコードまたは横倍指定時は，上記の2倍の値になります。2バイトコードおよび横倍指定時は，上記の4倍の値になります。

(3)　初期状態

(a)　PDE for Openを利用する場合

字間0ドット（1A4780）₁₆

(b)　PDE - LP Optionを利用する場合

字間10CPI相当（1A47FF）₁₆（センタ漢字ラインプリンタのとき）

字間0ポイント（1A4780）₁₆（端末漢字ラインプリンタのとき）

付録I.7　拡張字間値指定（ポイント）（1AA8xx）₁₆

PDE - LP Optionでは無効となります。

(1)　形式

(2)　パラメタ

拡張字間値指定（ポイント）のパラメタについて，センタ漢字プリンタ出力時に使用されていた公称値を表I-10に，実際に適用される値を表I-11に示します。

表I‒10　拡張字間値指定（ポイント）のパラメタ（公称値）

パラメタ

サイズ

意味

設定値

P0

1バイト

字間値（ポイント）

（80）₁₆

字間0ポイント

（81）₁₆

字間1ポイント

（82）₁₆

字間2ポイント

（83）₁₆

字間3ポイント

（84）₁₆

字間4ポイント

（85）₁₆

字間5ポイント

（86）₁₆

字間6ポイント

（87）₁₆

字間7ポイント

（88）₁₆

字間8ポイント

（89）₁₆

字間9ポイント

（8A）₁₆

字間10ポイント

（8B）₁₆

字間11ポイント

（8C）₁₆

字間12ポイント

（8D）₁₆

字間13ポイント

（8E）₁₆

字間14ポイント

（8F）₁₆

字間15ポイント

表I‒11　拡張字間値指定（ポイント）のパラメタ（実際に設定される値）

パラメタ

サイズ

意味

設定値

P0

1バイト

字間値（ポイント）

（80）₁₆

字間0.0ポイント

（81）₁₆

字間1.2ポイント

（82）₁₆

字間1.8ポイント

（83）₁₆

字間3.0ポイント

（84）₁₆

字間3.6ポイント

（85）₁₆

字間4.8ポイント

（86）₁₆

字間5.4ポイント

（87）₁₆

字間6.6ポイント

（88）₁₆

字間7.2ポイント

（89）₁₆

字間8.4ポイント

（8A）₁₆

字間9.0ポイント

（8B）₁₆

字間10.2ポイント

（8C）₁₆

字間10.8ポイント

（8D）₁₆

字間12.0ポイント

（8E）₁₆

字間12.6ポイント

（8F）₁₆

字間13.8ポイント

（90）₁₆

字間0.0ポイント

（91）₁₆

字間1.2ポイント

（92）₁₆

字間1.8ポイント

：

：

（9E）₁₆

字間12.6ポイント

（9F）₁₆

字間13.8ポイント

（A0）₁₆

字間0.0ポイント

（A1）₁₆

字間1.2ポイント

（A2）₁₆

字間1.8ポイント

：

：

（AE）₁₆

字間12.6ポイント

（AF）₁₆

字間13.8ポイント

（B0）₁₆

字間0.0ポイント

（B1）₁₆

字間1.2ポイント

（B2）₁₆

字間1.8ポイント

：

：

（FE）₁₆

字間12.6ポイント

（FF）₁₆

字間13.8ポイント

注　半角文字に対する字間値の場合は半分のポイント数となります。

(3)　初期状態

字間0ポイント（1AA880）₁₆

付録I.8　拡張字間値指定（ドット）（1A57xx）₁₆

デフォルト機能キャラクタイメージ中の指定だけ有効となります。

PDE - LP Optionでは無効となります。

付録I.9　分割開始（1A44xx）₁₆および分割終了（0A44）₁₆

PDE - LP Optionでは無効となります。

(1)　形式

(2)　パラメタ

分割開始のパラメタについて次に示します。

表I‒12　分割開始のパラメタ

パラメタ

サイズ

意味

設定値

P0

1バイト

分割属性

（80）₁₆

2分割1行目の部分文字

（81）₁₆

2分割2行目の部分文字

（A0）₁₆

4分割1行目の部分文字

（A1）₁₆

4分割2行目の部分文字

（A2）₁₆

4分割3行目の部分文字

（A3）₁₆

4分割4行目の部分文字

注　分割文字は，1行目に指定された文字で出力します。このため，次の場合にはセンタ漢字プリンタと結果が異なります。

分割2行目以降で1行目と異なる文字を指定している場合。

分割2行目以降で改ページが発生する場合。

(3)　初期状態

分割終了（0A44）₁₆

付録I.10　連続（1A48xx）₁₆

(1)　形式

(2)　パラメタ

連続のパラメタについて次に示します。

表I‒13　連続のパラメタ

パラメタ

サイズ

意味

設定値

P0

1バイト

連続

（80）₁₆

連続128文字

（81）₁₆

連続1文字

（82）₁₆

連続2文字

：

：

（FF）₁₆

連続127文字

(3)　初期状態

連続1文字（1A4881）₁₆

付録I.11　縦書き開始（0A55）₁₆および横書き開始（0A54）₁₆

PDE - LP Optionでは無効となります。

(1)　形式

(2)　パラメタ

なし

(3)　初期状態

横書き開始（0A54）₁₆

付録I.12　座標指定（1A7D80xxxxxxxx）₁₆

PDE - LP Optionおよび行データ中では使用しないでください。

(1)　形式

(2)　パラメタ

座標指定のパラメタを次の表に示します。

表I‒14　座標指定のパラメタ

パラメタ

サイズ

意味

設定値

P0

2バイト

座標x（ドット）

FCBで定義される印刷領域の左上を原点とする座標系で，原点から出力対象文字の左上までの右方向への距離（ドット）をビッグエンディアンで指定します。

P1

2バイト

座標y（ドット）

FCBで定義される印刷領域の左上を原点とする座標系で，原点から出力対象文字の左上までの下方向への距離（ドット）をビッグエンディアンで指定します。

注　ドット数は240dpiの値を指定してください。

付録I.13　抹消指定（0AA1）₁₆および抹消終了（0AA2）₁₆

PDE - LP Optionでは無効となります。

(1)　形式

(2)　パラメタ

なし

(3)　初期状態

抹消終了（0AA2）₁₆

付録I.14　横倍文字開始/終了（1A81xx）₁₆

(1)　形式

(2)　パラメタ

横倍文字開始/終了のパラメタについて次に示します。

表I‒15　横倍文字開始/終了のパラメタ

パラメタ

サイズ

意味

設定値

P0

1バイト

横倍文字属性

（80）₁₆

拡大解除

（90）₁₆

横2倍拡大

(3)　初期状態

拡大解除（1A8180）₁₆

付録I.15　拡大文字指定（1ABCxxxx）₁₆

PDE - LP Optionでは無効となります。

(1)　形式

(2)　パラメタ

拡大文字指定のパラメタを次の表に示します。

表I‒16　拡大文字指定のパラメタ

パラメタ

サイズ

意味

設定値

P0

1バイト

横方向拡大率

（64）₁₆

横１倍

（C8）₁₆

横2倍拡大

P1

1バイト

縦方向拡大率

（64）₁₆

縦１倍

（C8）₁₆

縦2倍拡大

(3)　初期状態

横方向拡大率，縦方向拡大率ともに１倍（1ABC6464）₁₆

注

CPI文字への指定は無効（無視）となります。また，環境設定ユティリティの［印刷データ設定］タブ−［けい線文字の扱い］で［行間値に合わせる］を選択している場合は，けい線への指定も無効（無視）となります。

付録I.16　色指定（1AD701xx）₁₆

PDE - LP Optionでは無効となります。

(1)　形式

(2)　パラメタ

色指定のパラメタを次の表に示します。

表I‒17　色指定のパラメタ

パラメタ

サイズ

意味

設定値※

P0

1バイト

色番号

（00）₁₆

デフォルト

（30）₁₆

パレット8

（31）₁₆

パレット1

（32）₁₆

パレット2

（33）₁₆

パレット3

（34）₁₆

パレット4

（35）₁₆

パレット5

（36）₁₆

パレット6

（37）₁₆

パレット7

注※

デフォルトには，環境設定ユティリティの［色設定］タブ-［デフォルト色］に指定したパレット番号が適用されます。

パレット1〜パレット8は，環境設定ユティリティの［色設定］タブ-［カラーパレット］で設定した色になります。

(3)　初期状態

デフォルト（1AD70100）₁₆

付録I.17　行データ右移動（1A90xx）₁₆

デフォルト機能キャラクタイメージ中の指定だけ有効になります。

PDE - LP Optionでは無効となります。

付録I.18　ユーザエリア指定（1A8300xxxx）₁₆

PDE for Openでは無効となります。

付録I.19　バーコード（1ADBxxxxxxxxxxxx･･･）₁₆

PDE - LP Optionでは無効となります。

(1)　形式

注　一次元バーコードとQRコードでパラメタが若干異なることに注意してください。

(2)　パラメタ

バーコードのパラメタについて次に示します。

表I‒18　バーコードのパラメタ

パラメタ

サイズ

意味

設定値

L

一次元バーコード

1バイト

パラメタ長

P0からP9までのバイト数

QRコード

2バイト

パラメタ長

P1からP9までのバイト数（ビッグエンディアン）

P0

一次元バーコード

1バイト

予備

（00）₁₆

QRコード

0バイト

−

−

P1

1バイト

バーコードタイプ

（01）₁₆

CODE39

（02）₁₆

JAN標準

（03）₁₆

JAN短縮

（06）₁₆

ITF

（07）₁₆

NW-7

（08）₁₆

カスタマバーコード

（09）₁₆

EAN128コードセットC

（0A）₁₆

QRコード

P2

1バイト

文字表示有無

（00）₁₆

文字表示あり（カスタマバーコード，QRコード時無効）

（01）₁₆

文字表示なし

P3

1バイト

予備

（00）₁₆

P4

一次元バーコード

1バイト

向き

（00）₁₆

横向き

（01）₁₆

縦向き（下→上）

（02）₁₆

縦向き（上→下）

QRコード

1バイト

バージョン

（00）₁₆

バージョン指定なし

（01）₁₆〜（14）₁₆

バージョン指定あり

P5

2バイト

開始位置y

FCBで定義される印刷領域の左上を原点とする1/1,440インチ単位でバーコード印刷領域の開始位置（左上）を指定します。

ｙは原点から下方向，ｘは原点から右方向の値であり，値はビッグエンディアンで（0000）₁₆〜（7FFF）₁₆の範囲で指定します。

P6

2バイト

開始位置x

P7

2バイト

終了位置y

FCBで定義される印刷領域の左上を原点とする1/1,440インチ単位でバーコード印刷領域の終了位置（右下）を指定します。

ｙは原点から下方向，ｘは原点から右方向の値であり，値はビッグエンディアンで（0000）₁₆〜（7FFF）₁₆の範囲で指定します。

P8

2バイト

終了位置x

P9

nバイト

データ用文字

一次元バーコードの場合はJIS8の文字列を指定します。

QRコードの場合はJIS8，シフトJIS，またはUTF-8の文字列を指定します。

（凡例）

−：該当なし。

(a)　CODE39

CODE39について説明します。

指定例

CODE39で次の条件のバーコードを出力する場合の機能キャラクタへの指定例を次に示します。

解像度：600dpi

サイズ：5.5CPI

文字列：*CODE39*

文字表示：あり

向き：横向き

開始位置：11行目（2400/1,440インチ），6列目（720/1,440インチ），（行間隔6LPI，文字サイズ10CPI換算）

バーコード印刷領域の高さ（文字部分を含む）：1,440/1,440インチ

印刷領域幅（「付録H.2(1)(a)　印刷領域の幅」の表から求めた場合）

左マージンのドット数=52

右マージンのドット数=52

バーコード幅のドット数=112×けた数−7=112×8−7=889

バーコード印刷領域に必要なドット数=112×けた数＋97＝112×8＋97=993

機能キャラクタで指定する領域の幅（1/1,440インチ）=↑993×2.4↑=2,384

表I‒19　バーコード（CODE39）の指定例

パラメタ

サイズ

意味

設定値

L

1バイト

パラメタ長

（15）₁₆

13（機能キャラクタ固定部）＋文字列（8バイト）

P0

1バイト

予備

（00）₁₆

固定

P1

1バイト

バーコードタイプ

（01）₁₆

CODE39

P2

1バイト

文字表示有無

（00）₁₆

文字表示あり

P3

1バイト

予備

（00）₁₆

固定

P4

1バイト

向き

（00）₁₆

横向き

P5

2バイト

開始位置y

（0960）₁₆

P6

2バイト

開始位置x

（02D0）₁₆

P7

2バイト

終了位置y

（0F00）₁₆

P8

2バイト

終了位置x

（0C20）₁₆

P9

8バイト

データ用文字

*CODE39*

(b)　JAN（標準/短縮）

JANについて説明します。

指定例

次の条件で「付録H.2(2)(a)　印刷領域の幅」で示した大きさの，JAN（標準）を出力する場合の機能キャラクタへの指定例を次に示します。

解像度：600dpi

倍率：0.8倍相当

文字列：4901234567894

文字表示：あり

向き：横向き

開始位置：11行目（2400/1,440インチ），6列目（720/1,440インチ），（行間隔6LPI，文字サイズ10CPI換算）

バーコード印刷領域の幅：1628/1,440インチ

バーコード印刷領域の高さ（文字部分を含む）：1,440/1,440インチ

表I‒20　バーコード（JAN）の指定例

パラメタ

サイズ

意味

設定値

L

1バイト

パラメタ長

（1A）₁₆

13（機能キャラクタ固定部）＋文字列（13バイト）

P0

1バイト

予備

（00）₁₆

固定

P1

1バイト

バーコードタイプ

（02）₁₆

JAN（標準）

P2

1バイト

文字表示有無

（00）₁₆

文字表示あり

P3

1バイト

予備

（00）₁₆

固定

P4

1バイト

向き

（00）₁₆

横向き

P5

2バイト

開始位置y

（0960）₁₆

P6

2バイト

開始位置x

（02D0）₁₆

P7

2バイト

終了位置y

（0F00）₁₆

P8

2バイト

終了位置x

（092C）₁₆

P9

13バイト

データ用文字

4901234567894

(c)　ITF

ITFについて説明します。

指定例

次の条件で「付録H.2(3)(a)　印刷領域の幅」で示した大きさの，ITFを出力する場合の機能キャラクタへの指定例を次に示します。

解像度：600dpi

倍率：0.3倍相当

文字列：0123456789

文字表示：あり

向き：横向き

開始位置：11行目（2400/1,440インチ），6列目（720/1,440インチ），（行間隔6LPI，文字サイズ10CPI換算）

バーコード印刷領域の幅：1848/1,440インチ

バーコード印刷領域の高さ（文字部分を含む）：1,440/1,440インチ

表I‒21　バーコード（ITF）の指定例

パラメタ

サイズ

意味

設定値

L

1バイト

パラメタ長

（17）₁₆

13（機能キャラクタ固定部）＋文字列（10バイト）

P0

1バイト

予備

（00）₁₆

固定

P1

1バイト

バーコードタイプ

（06）₁₆

ITF

P2

1バイト

文字表示有無

（00）₁₆

文字表示あり

P3

1バイト

予備

（00）₁₆

固定

P4

1バイト

向き

（00）₁₆

横向き

P5

2バイト

開始位置y

（0960）₁₆

P6

2バイト

開始位置x

（02D0）₁₆

P7

2バイト

終了位置y

（0F00）₁₆

P8

2バイト

終了位置x

（0A08）₁₆

P9

10バイト

データ用文字

0123456789

(d)　NW-7

NW-7について説明します。

設定例

「付録H.2(4)(a)　印刷領域の幅（PDE for Open標準サイズのNW-7バーコードを生成する場合）」で示した大きさの，NW-7を出力する場合の機能キャラクタへの指定例を次に示します。

解像度：600dpi

細エレメントの幅：20［1/100mm］

文字列：A01234567890A

文字表示：あり

向き：横向き

開始位置：11行目（2400/1,440インチ），6列目（720/1,440インチ）

バーコード印刷領域の幅：1947/1,440インチ

バーコード印刷領域の高さ（文字部分を含む）：1,440/1,440インチ（行間隔6LPI，文字サイズ10CPI換算）

表I‒22　バーコード（NW-7）の指定例

パラメタ

サイズ

意味

設定値

L

1バイト

パラメタ長

（1A）₁₆

13（機能キャラクタ固定部）＋文字列（13バイト）

P0

1バイト

予備

（00）₁₆

固定

P1

1バイト

バーコードタイプ

（07）₁₆

NW-7

P2

1バイト

文字表示有無

（00）₁₆

文字表示あり

P3

1バイト

予備

（00）₁₆

固定

P4

1バイト

向き

（00）₁₆

横向き

P5

2バイト

開始位置y

（0960）₁₆

P6

2バイト

開始位置x

（02D0）₁₆

P7

2バイト

終了位置y

（0F00）₁₆

P8

2バイト

終了位置x

（0A6B）₁₆

P9

13バイト

データ用文字

A01234567890A

(e)　カスタマバーコード

カスタマバーコードについて説明します。

設定例

「付録H.2(5)(a)　印刷領域の幅」で示した大きさの，カスタマバーコードを出力する場合の機能キャラクタへの指定例を次に示します。

解像度：600dpi

サイズ：8ポイント相当

文字列：15400233-16-4

チェックディジット：「付録H.2(5)(b)　チェックディジットの求め方」によりチェックディジットは5となります。

向き：横向き

開始位置：11行目（2400/1,440インチ），6列目（720/1,440インチ），（行間隔6LPI，文字サイズ10CPI換算）

バーコード印刷領域の幅：3536/1,440インチ

バーコード印刷領域の高さ：164/1,440インチ

表I‒23　バーコード（カスタマバーコード）の指定例

パラメタ

サイズ

意味

設定値

L

1バイト

パラメタ長

（23）₁₆

13（機能キャラクタ固定部）＋文字列（22バイト）

P0

1バイト

予備

（00）₁₆

固定

P1

1バイト

バーコードタイプ

（08）₁₆

カスタマバーコード

P2

1バイト

文字表示有無

（00）₁₆

固定

P3

1バイト

予備

（00）₁₆

固定

P4

1バイト

向き

（00）₁₆

横向き

P5

2バイト

開始位置y

（0960）₁₆

P6

2バイト

開始位置x

（02D0）₁₆

P7

2バイト

終了位置y

（0A04）₁₆

P8

2バイト

終了位置x

（10A0）₁₆

P9

13バイト

データ用文字

15400233−16−4△△△△△△△05※1※2

注※1

郵便番号＋住所番号が20けたに満たない場合は，空白を追加します。

注※2

チェックディジットが1けたの場合は，0を付けて2けたにします。

(f)　EAN128

EAN128について説明します。

設定例

「付録H.2(6)　EAN128」の説明を基に，次の条件でのバーコード機能キャラクタの指定例を次の表に示します。

解像度：600dpi

文字表示：あり

向き：横向き

開始位置：11行目（2400/1,440インチ），6列目（720/1,440インチ），（行間隔6LPI，文字サイズ10CPI換算）

バーコード印刷領域の幅：3168/1,440インチ

バーコード印刷領域の高さ（文字部分を含む）：855/1,440インチ

表I‒24　バーコード（EAN128）の指定例

パラメタ

サイズ

意味

設定値

L

1バイト

パラメタ長

P0からP9までのバイト数（66〜67バイト）

P0

1バイト

予備

（00）₁₆

固定

P1

1バイト

バーコードタイプ

（09）₁₆

EAN128コードセットC

P2

1バイト

文字表示有無

（00）₁₆

文字表示あり

（EAN128バーコードで文字表示する場合は，環境設定ユティリティの［書体設定］タブで，1バイト書体の文字ピッチを必ず15CPIに設定してください）

P3

1バイト

予備

（00）₁₆

固定

P4

1バイト

向き

（00）₁₆

横向き

P5

2バイト

開始位置y

（0960）₁₆

P6

2バイト

開始位置x

（02D0）₁₆

P7

2バイト

終了位置y

（0CB7）₁₆

P8

2バイト

終了位置x

（0F30）₁₆

P9

nバイト

データ用文字

EAN128コードセットCのバーコードキャラクタ群を指定します。コンビニエンスストアでの料金代理収納システム用のEAN128バーコードの場合は次の形式（53バイトまたは54バイト）です。

区切り記号「(」

記号1けた

データ項目用識別子「91」

数字2けた

区切り記号「）」

記号1けた

国コード＋メーカコード

数字6けた

区切り記号「-」

記号1けた

自由使用欄

数字21けた

再発行区分

数字1けた

復改（0D）₁₆

記号1けた

支払期限日YYMMDD

数字6けた

区切り記号「-」

記号1けた

印紙フラグ

数字1けた

区切り記号「-」

記号1けた

支払金額

数字6けた

区切り記号「-」

記号1けた

全体チェックディジット（モジュラス10）※

数字1けた

チェックディジット（モジュラス103）※

数字2けたまたは数字3けた

注※

チェックディジットの算出方法については，「付録H.2(6)(b)　チェックディジットの求め方」を参照してください。

(g)　QRコード

QRコードについて説明します。

設定例

「付録H.2(7)　QRコード」の説明を基に，次の条件でQRコード化する場合のバーコード機能キャラクタの指定例を次の表に示します。

文字列：〒123-4567＿○×県○×市○○○123

バージョン：10

開始位置：11行目（2400/1,440インチ），6列目（720/1,440インチ），（行間隔6LPI，文字サイズ10CPI換算）

サイズ：30mm（1700/1,440インチ）

表I‒25　バーコード（QRコード）の指定例（シフトJISの場合）

パラメタ

サイズ

意味

設定値

L

2バイト

パラメタ長

（002D）₁₆

12（機能キャラクタ固定部）＋文字列（33バイト）

P1

1バイト

バーコードタイプ

（0A）₁₆

QRコード

P2

1バイト

文字表示有無

（00）₁₆

固定

P3

1バイト

予備

（00）₁₆

固定

P4

1バイト

バージョン

（0A）₁₆

バージョン10

P5

2バイト

開始位置y

（0960）₁₆

P6

2バイト

開始位置x

（02D0）₁₆

P7

2バイト

終了位置y

（1004）₁₆

P8

2バイト

終了位置x

（0974）₁₆

P9

33バイト

データ用文字

〒123-4567＿○×県○×市○○○123

表I‒26　バーコード（QRコード）の指定例（UTF-8の場合）

パラメタ

サイズ

意味

設定値

L

2バイト

パラメタ長

（0036）₁₆

12（機能キャラクタ固定部）＋文字列（42バイト）

P1

1バイト

バーコードタイプ

（0A）₁₆

QRコード

P2

1バイト

文字表示有無

（00）₁₆

固定

P3

1バイト

予備

（00）₁₆

固定

P4

1バイト

バージョン

（0A）₁₆

バージョン10

P5

2バイト

開始位置y

（0960）₁₆

P6

2バイト

開始位置x

（02D0）₁₆

P7

2バイト

終了位置y

（1004）₁₆

P8

2バイト

終了位置x

（0974）₁₆

P9

42バイト

データ用文字

〒123-4567＿○×県○×市○○○123

付録J　ジョブコメントを使用する場合の運用

ファイル名/ドキュメント名や分類フォルダ名などにジョブコメントを使用する場合の運用と注意事項について説明します。

付録J.1　運用例

ジョブコメントは次に示す項目に対して使用できます。

表J‒1　ジョブコメントが使用できる項目

項目

使用する範囲

対応変換種別

2バイトコード使用可否

半角英小文字使用可否

ファイル名／ドキュメント名の構成要素

環境設定ユティリティで指定

全変換種別

使用できる

使用できる

用紙名称

環境設定ユティリティで指定

全変換種別

使用できる

使用できる

分類フォルダ

環境設定ユティリティで指定

全変換種別

使用できる

使用できる

後処理UOCのコマンドライン引数

環境設定ユティリティで指定

GDI，PostScript，PDF

使用できる

使用できる

セパレータ出力項目

環境設定ユティリティで指定

GDI，PostScript，PDF

使用できる

使用できる

HOPSS3/AS REV/OSEへ登録する情報（キャビネット番号，フォルダ番号，配布先コード，帳票コード，登録日付，順序番号，保存日数およびバックアップ保存日数）

環境設定ユティリティで指定

PDF

使用できない

半角英大文字として扱う

HOPSS3/AS REV/OSEへ登録する情報（帳票名称，ラベル１〜３）

環境設定ユティリティで指定

PDF

使用できる

使用できる

活文 Contents Lifecycle Managerへ登録する属性情報

活文 Contents Lifecycle Manager連携設定ファイルで指定

PDF

使用できる

使用できる

セキュリティ設定※1

環境設定ユティリティで指定

PDF

使用できる

使用できる

注※1

PDE - Access Control Optionを使用してアクセス制御をする場合に使用できます。詳細は，「12.　PDE - Access Control Option」を参照してください。

(1)　ファイル名またはドキュメント名だけに使用する場合

環境設定ユティリティのファイル名カスタマイズの詳細設定で，ジョブコメント使用範囲の開始位置に1けたを，けた数に最大値を指定します。

印刷ジョブ実行時にジョブコメントにファイル名を指定します。

(2)　分類フォルダだけに使用する場合

環境設定ユティリティの分類フォルダの詳細設定で，ジョブコメント使用範囲の開始位置に1けたを，けた数に最大値を指定します。

印刷ジョブ実行時にジョブコメントにフォルダ名を指定します。

(3)　分類フォルダおよびファイル名に使用する場合

次の例のように，使用する項目ごとに範囲を区切って環境設定ユティリティで開始位置とけた数を指定します。

例

1.の設定どおりにジョブコメントに分類フォルダおよびファイル名を指定します。指定例を次に示します。

指定例：
TOKYO***************売上伝票
情報システム部******SALES.2004.06

なお，「*」は半角スペースを表します。

付録J.2　注意事項

ジョブコメントを使用する場合の運用の注意事項について説明します。

(1)　ファイル名またはドキュメント名の構成要素に使用する場合

ジョブコメント使用範囲に指定された範囲内で，前後に存在する半角スペースは無視されます。なお，出力けた数を指定している場合は，ジョブコメント使用範囲内に存在する前後の半角スペースを除去した上で，指定されたけた数になるように自動調整されます（出力けた数指定時の調整方法の詳細は，「7.2.2(6)(d) ［構成要素詳細設定］画面」の［出力桁数］プルダウンリストの説明を参照してください）。

次の場合，ジョブコメント使用範囲の不正となり，エラーログを出力して変換処理を中止します。

2バイトコードの途中から範囲指定した場合

2バイトコードの途中（奇数バイト）に使用範囲の終端が位置する場合

(2)　用紙名称に使用する場合

「付録J.2(1)　ファイル名またはドキュメント名の構成要素に使用する場合」を参照してください。

(3)　分類フォルダに使用する場合

「付録J.2(1)　ファイル名またはドキュメント名の構成要素に使用する場合」を参照してください。

(4)　後処理UOCのコマンドライン引数に使用する場合

引用符(")，円記号(¥)，機能キャラクタ，外字，印字不能文字は使用しないでください。

ジョブコメントの後ろに存在する半角スペースは無視されます。

(5)　セパレータ出力項目に使用する場合

次の場合，ジョブコメント使用範囲の不正となり，エラーログを出力して変換処理を中止します。

2バイトコードの途中から範囲指定した場合

2バイトコードの途中（奇数バイト）に使用範囲の終端が位置する場合

(6)　HOPSS3/AS REV/OSEへ登録する情報（キャビネット番号，フォルダ番号，配布先コード，帳票コード，登録日付，順序番号，保存日数およびバックアップ保存日数）に使用する場合

キャビネット番号の使用範囲には，英数字（'A'〜'Z'，'0'〜'9'），半角カタカナ，'#'，'@'，'¥'，'-'，'.'，'/'，'!'，'$'，'('，')'，'+'，'`'，'{'，'}'，'~' を使用してください。

フォルダ番号の使用範囲には，英数字（'A'〜'Z'，'0'〜'9'），半角カタカナ，'#'，'@'，'¥'，'-'，'.'，'/'，'!'，'$'，'('，')'，'+'，'`'，'{'，'}'，'~' を使用してください。

配布先コードの使用範囲には，英数字（'A'〜'Z'，'0'〜'9'），半角カタカナ，'#'，'@'，'¥'，'-'，'.'，'/'，'!'，'$'，'('，')'，'+'，'`'，'{'，'}'，'~' を使用してください。

帳票コードの使用範囲には，英数字（'A'〜'Z'，'0'〜'9'），半角カタカナ，'#'，'@'，'¥'，'-'，'.'，'/'，'!'，'$'，'('，')'，'+'，'`'，'{'，'}'，'~' を使用してください。

登録日付の使用範囲には，数字を使用してください。

順序番号の使用範囲には，数字を使用してください。

保存日数の使用範囲には，数字を使用してください。

バックアップ保存日数の使用範囲には，数字を使用してください。

重要

PDE for Openでは，上記のジョブコメントの使用範囲は，チェックしません。ジョブコメントの内容は，HOPSS3/AS REV/OSEのサイドREVのコマンドラインにそのまま展開されます。このため，上記の使用範囲に収まるようご注意ください。なお，HOPSS3/AS REV/OSEのサイドREVのコマンドラインの詳細については，「11.3 HOPSS3/AS REV/OSEへのPDFファイルの登録」を参照してください。

(7)　HOPSS3/AS REV/OSEへ登録する情報（帳票名称，ラベル１〜３）に使用する場合

「付録J.2(1)　ファイル名またはドキュメント名の構成要素に使用する場合」を参照してください。なお，アポストロフィ（ ' ），引用符（ " ），およびコンマ（ , ）は使用できません。

(8)　活文 Contents Lifecycle Managerへ登録する属性情報

ジョブコメント使用範囲に指定された範囲内で，前後に存在する半角スペースは無視されます。

次の場合，ジョブコメント使用範囲の不正となり，エラーログを出力して変換処理を中止します。

2バイトコードの途中から範囲指定した場合

2バイトコードの途中（奇数バイト）に使用範囲の終端が位置する場合

付録K　Windows外字エディタを利用した外字の作成手順

利用手順の例を説明します。詳細についてはWindowsのヘルプを参照してください。

付録K.1　システム標準の外字フォント（EUDC.tte）への外字登録手順

外字エディタを起動します。

メニューより［ファイル］-［フォントのリンク］を選択すると，フォントのリンク画面が表示されます。

［すべてのフォントにリンクする］を選択します。

［OK］ボタンを押下します。

編集するコードを選択して，外字の編集を行い，コードを保存します。

システム標準の外字フォント（EUDC.tte）は，システムフォルダの下に作成されます。PDE for Openのイメージライブラリへ移動する必要はありません。

付録K.2　固有の外字フォント（*.tte）の作成および外字登録手順

外字エディタを起動します。

メニューより［ファイル］-［フォントのリンク］を選択すると，フォントのリンク画面が表示されます。

「指定したフォントにリンクする」を選択します。

フォントの選択で適当なフォントを選択します。

外字フォントを作成するためには，一時的にリンク付けする必要があります。あとでリンク付けを削除しますので，ここでは適当なフォントを選択してください。

［OK］ボタンを押下すると（名前を付けて保存もできます），外字ファイル名の変更画面が表示されます。

保存する場所とファイル名を入力して，保存します。

作成する外字フォント名は，4けた以内の英数字，'@'，'#'，'_'としてください。拡張子は標準の".tte"とします（例：SMPL.tte）。

保存する場所には，"%WINDIR%¥Fonts"直下ではなく，別のフォルダに保存することを推奨します。"%WINDIR%¥Fonts"に保存した場合，外字フォント（*.tte）はファイルエクスプローラからは参照できません。

作成した外字フォントをPDE for Openで利用する場合は，PDE for Openのイメージライブラリへ格納してください。

外字の編集を行います。

編集が終了したら，フォントのリンクを削除します。

リンクを削除するためには，次の手順で削除してください。

外字フォントの種類で［指定したフォントにリンクする］を選択し，［削除］ボタンを押下してフォントを削除してください。

削除したあとに，外字フォントの種類で［すべてのフォントにリンクする］を選択してください。

［OK］を押下して削除状態を反映してください。

以上の操作で，外字ファイル（*.tte）と外字エディタ編集用のファイル（*.euf）が作成されます。再度編集する場合に必要となりますので，二つのファイルは必ず同じ場所に格納してください。

付録L　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録L.1　関連マニュアル

関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

uCosminexus Batch Job Execution Server 使用の手引（3000-3-E02）

uCosminexus Batch Job Execution Server 使用の手引（Windows(R)用）（3020-3-N64）

PRINT DATA EXCHANGE（3020-3-P01）

PRINT DATA EXCHANGE - Form Designer（3020-3-P03）

VOS1 漢字プリンタ使用の手引（6150-3-322）

VOS3 EAGLE2/SEWB　書式生成機能　使用の手引（6180-3-814）

VOS3 漢字プリンタ使用の手引（6190-3-122）

VOS3 書式オーバレイゼネレータ FOG2 E2（6190-3-479）

VOSK 漢字処理（650-3-154）

VOSK 書式オーバレイゼネレータFOG2 E2（650-3-156）

電子帳票システムユーザーズガイド（APP-W-017）

STAMPSⅡ Windows 95版 書式プロトタイピング機能（T179-7-001）

H-6256-C30/P30 ページプリンタ　EAN128 バーコード印刷マニュアル

Prinfina MANAGER OP取扱説明書

Prinfina MANAGER SP取扱説明書

PRINT DATA EXCHANGE - High Grade Printer EAN128 Barcode Option取扱説明書

PRINT DATA EXCHANGE - Print Control Extension取扱説明書

VOS1/LS FOG2 E2取扱説明書

VOS1/FS FOG2 E2取扱説明書

COBOL2002 マイグレーションライブラリ 取扱説明書「マイグレーション支援機能」

付録L.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，製品名を次のように表記しています。

表記

製品名

PDE - Access Control Option

PRINT DATA EXCHANGE - Access Control Option

PDE - EAN128 Option

PRINT DATA EXCHANGE - High Grade Printer EAN128 Barcode Option

PDE - Electronic Document Option

PRINT DATA EXCHANGE - Electronic Document Option

PDE - Enterprise Printer Option

PRINT DATA EXCHANGE - Enterprise Printer Option

PDE for Open

PRINT DATA EXCHANGE for Open

PDE - Form Designer

PRINT DATA EXCHANGE - Form Designer

PDE - LP Option

PRINT DATA EXCHANGE - Line Printer Option

PDE - PDF Edition

PRINT DATA EXCHANGE - Portable Document Format Edition

PDE - Print Edition

PRINT DATA EXCHANGE - Print Edition

PDE - Print Control Extension

PRINT DATA EXCHANGE - Print Control Extension

また，このマニュアルでは，PDE for Openを使用する場合と同じ説明になるとき，PDE - Electronic Document OptionやPDE - Enterprise Printer Optionを使用する場合でも，次のようにPDE for Openと表記しています。

表記

意味

PDE for Open

PDE for Openを使用する場合

PDE - Electronic Document Optionを使用する場合

PDE - Enterprise Printer Optionを使用する場合

PDE - LP Option

PDE - LP Optionを使用する場合

このほか，このマニュアルでは，次に示す表記方法を使用しています。

VOS3，VOS1，およびVOSKを合わせて，メインフレームと表記することがあります。

バーコードのGS1-128をEAN128と表記しています。

このマニュアルでは，数値の単位としてインチを使用しています。１インチは25.4mmを示します。

前置ジョブセパレータ，後置ジョブセパレータ，前置SYSOUTセパレータ，および後置SYSOUTセパレータを合わせて，セパレータと表記することがあります。

前置ジョブセパレータおよび後置ジョブセパレータを合わせて，ジョブセパレータと表記することがあります。

前置SYSOUTセパレータおよび後置SYSOUTセパレータを合わせて，SYSOUTセパレータと表記することがあります。

付録L.3　英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語

説明

ANSI

American National Standards Institute

CD-ROM

Compact Disc-Read Only Memory

CID

Character Identifier

CPI

Character Per Inch

CSV

Comma Separated Value

DPI

Dot Per Inch

EBCDIK

Extended Binary Coded Decimal Interchange Kana Code

FCB

Forms Control Buffer

FOG2 E2

Forms Overlay Generator 2 Extended Version 2

FTP

File Transfer Protocol

GDI

Graphical Device Interface

GUI

Graphical User Interface

JIS

Japanese Industrial Standards

KAPS

Kanji Processing utility System

KEIS

Kanji processing Extended Information System

LAN

Local Area Network

LPI

Line Per Inch

OS

Operating System

PC

Personal Computer

PDF

Portable Document Format

PDL

Page Description Language

UAC

User Account Control

UAP

User Application Program

付録L.4　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録M　用語解説

（英字）

FCB（Forms Control Buffer）イメージ

行間隔，行に対するチャネル番号，用紙の大きさなどを定義した制御イメージです。さらに，両面印刷プリンタの場合は，両面印刷，とじ代位置，印字禁止領域，回転印刷，および縮小印刷，連続紙プリンタの場合は，印字禁止領域幅が定義できます。

FOG2 E2

VOS3 書式オーバレイゼネレータ FOG2 E2，VOS1 書式オーバレイゼネレータ FOG2 E2，およびVOSK 書式オーバレイゼネレータFOG2 E2の総称です。

HOPSS3/AS REV/OSE

帳票管理サーバやクライアント側PCで動作し，ホストから転送された印刷データやイメージ情報を管理するプログラムのことです。

このマニュアルでは，帳票管理サーバ上で動作するものをHOPSS3/AS REV/OSEサーバ，クライアント側PCで動作するものをHOPSS3/AS REV/OSEクライアントと呼びます。

ICCプロファイル

International Color Consortiumが策定したカラーマネージメントに使用するファイルのことです。色変換を行うためのテーブルが記載されています。

T-560/20データ

メインフレームのT-560/20ストリーム形式のデータです。

UOC（User Own Coding）

アプリケーションプログラムのうち，業務に応じた部分のため，ユーザが作成する部分のことです。

（カ行）

外字イメージ

メインフレームの外字の文字パターンで構成する制御イメージです。

画像データ

メインフレームのKGRAF/IMAGEなどから出力する画像の出力データです。

監視サービス

オープン環境からのスプールデータの着信を監視し，オープンプリンタ出力やPDF出力を自動的にするPDE for Openのサービスです。

行データ

COBOLのWRITE文などで出力し，書式オーバレイを利用した帳票出力をするデータです。

（サ行）

書式

プレプリント用紙に代わる1ページ分の様式です。帳票の見出しやけい線などの固定部分が該当します。

書式オーバレイ

出力データに対して，1ページ分の書式を同時印刷することです。

書式記述文

メインフレームで，書式オーバレイモジュールを生成する場合に使用する書式を定義する一連の文です。書式オーバレイゼネレータ（FOG）の入力となります。使用する書式オーバレイゼネレータのバージョンに応じて，一部文法が異なります。

図形データ

メインフレームのKGRAF，EUR Print Serviceなどから出力する図形の出力データです。

制御イメージ

書式オーバレイ，FCBイメージ，外字イメージなど，印刷時の見栄えを制御するためのデータの総称です。

（タ行）

タイプC書式

PRINT DATA EXCHANGE用の書式でコマンドとして生成する書式です。

デフォルト機能キャラクタイメージ

行の先頭に仮定する機能キャラクタを定義した制御イメージです。

（ナ行）

任意座標文字

メインフレームのEUR Print Serviceなどから出力する座標軸指定の文字出力データです。

（ハ行）

ファイル形式1

PDE for Open 01-00以降で扱える印刷データファイルのファイル形式です。さらに印刷データ形式として，レコード区切り文字によってCOBOL UAP形式とWindows UAP形式の2種類があります。

ファイル形式2

PDE for Open 01-05以降で扱える印刷データファイルのファイル形式です。ファイル形式2の印刷データファイルを使用することで，メインフレームで使用していたCOBOLプログラムからCOBOL2002への移行が容易になります。

ファイル形式3

PDE for Open 02-13以降で扱える印刷データファイルのファイル形式です。ファイル形式2の印刷データファイルを使用することで，機械制御文字や機能キャラクタを通常の文字列として指定することができます。バイナリデータを使用せず，通常の文字列だけで印刷データを生成できるようになるため，COBOLから文字列操作が得意な他言語への切り替えが容易になります。

ページデータ

メインフレームのXMAP2/FOGを利用した帳票出力をするデータです。

ホスト用互換形式のFCBイメージ

ホスト用互換形式は，従来のホスト用FCBイメージと互換性のある形式です。メインフレームから転送されたFCBイメージや，PDE - Form Designerで「ホスト用互換形式」として作成されたFCBイメージを指します。

（マ行）

マップデータ

メインフレームのXMAPを利用した帳票出力をするデータです。

文字属性

書式記述文で，文字サイズと全半角種別を識別するための属性です。

（ヤ行）

用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBイメージ

用紙サイズ・行間値拡張形式は，用紙サイズと行間値の入力範囲が拡張されたFCBイメージの形式です。PDE - Form Designerで「用紙サイズ・行間値拡張形式」として作成されたFCB イメージを指します。詳細については，マニュアル「PRINT DATA EXCHANGE - Form Designer」を参照してください。

索引

数字

1バイトコードの扱い[1]

1バイトコードの調査[1]

A

ANK書体の利用（PostScript変換の場合）[1]

C

CMap定義ファイル[1]

COBOL2002実行時エラーコード[1]

COBOL2002との連携[1]

CODE39[1]

E

EAN128[1]

EAN128バーコード印刷について[1]

ERROROUTのスプールデータ[1]

ESC/Pの出力情報を設定する（ESC/P設定）[1]

F

FCB（Forms Control Buffer）イメージ[1]

FCBイメージ[1]、[2]

FCBイメージおよびデフォルト機能キャラクタイメージの作成[1]

FCBイメージ作成機能[1]

FCBイメージ作成機能のウィンドウ構成とメニュー項目一覧[1]

FCBイメージ作成機能の入出力ファイル[1]

FCBイメージ作成の開始と終了[1]

FCBイメージ作成の手順[1]

［FCBイメージ詳細設定］画面[1]

FCBイメージの編集[1]

FCBイメージの保存[1]

FCBおよびデフォルト機能キャラクタ[1]

FOG2 E2[1]

FTP環境の準備[1]

FTP転送履歴[1]

G

GDI出力とPostScript出力の差異について[1]

H

HOPSS3/AS REV/OSE[1]

HOPSS3/AS REV/OSEサーバの設定[1]

HOPSS3/AS REV/OSE出力情報の指定[1]

HOPSS3/AS REV/OSEでの外字の扱い[1]

HOPSS3/AS REV/OSEでの画像データの扱い[1]

HOPSS3/AS REV/OSE登録時の情報[1]

HOPSS3/AS REV/OSEのサイドREVの設定[1]

HOPSS3/AS REV/OSEへのPDFファイルの登録[1]

HT-4558，HT-4559，HT-4561，H-6C15，H-6C17およびH-6C26プリンタ出力時の設定[1]

HT-4558，HT-4559，HT-4561およびH-6C26プリンタに出力する場合[1]

HT-4558およびH-6C26プリンタに出力する場合[1]

HT-4558プリンタに出力する場合[1]

HT-4559プリンタに出力する場合[1]

HT-4561プリンタに出力する場合[1]

H-6C15およびH-6C17プリンタでのEAN128バーコード出力機能[1]

H-6C15およびH-6C17プリンタに出力する場合[1]、[2]、[3]

I

ICCプロファイル[1]

ITF[1]

IT Report Utilityを利用した保守情報の採取[1]

J

JAN（標準/短縮）[1]

N

NW-7[1]

n行改行[1]

O

OCR-Bフォントの利用[1]

P

PDE for Openがサポートする装置種別[1]

PDE for Openが出力するメッセージ[1]

PDE for Open実行環境の移設時の作業項目[1]

PDE for Openで扱う制御イメージ[1]

PDE for Openと関連製品の特長[1]

PDE for Openと他製品との連携[1]

PDE for Openに設定できるジョブ属性とシステムオプション[1]

PDE for Openのアンインストール方法[1]

PDE for Openの概要[1]

PDE for Openの環境設定[1]

PDE for Openの機能[1]

PDE for Openの製品構成[1]

PDE for Openの適用範囲[1]

PDE for Openの特長[1]

PDE for Openを利用した変換の手順[1]

PDE for Openを利用する前に[1]

PDE - Access Control Optionのアンインストール方法[1]

PDE - Access Control Optionの概要[1]

PDE - Access Control Optionの適用範囲[1]

PDE - Electronic Document Optionのアンインストール方法[1]

PDE - Electronic Document Optionの環境設定[1]

PDE - Electronic Document Optionの特長[1]

PDE - Enterprise Printer Optionのアンインストール方法[1]

PDE - Enterprise Printer Optionの環境設定[1]

PDE - Enterprise Printer Optionの特長[1]

PDE - LP Optionのアンインストール方法[1]

PDE - LP Optionの環境設定[1]

PDE - LP Optionの特長[1]

PDFセキュリティを分けて設定[1]

PDFセキュリティを分けて設定し，フォルダを分けて出力[1]

PDFファイルの各種連携を設定する（連携設定）[1]

PDFファイルの分割[1]

PDFファイルの文書属性を設定する（PDF設定）[1]

PDF変換の設定[1]

PDL変換機能[1]、[2]

PostScript出力時のフォント名称について[1]

PostScriptの出力情報を設定する（PostScript設定）[1]

Prinfina MANAGER OPとの連携[1]

Prinfina MANAGER SPとの連携[1]

Q

QRコード[1]

S

SETPRTテキストレコード[1]

SETPRTテキストレコード指定のジョブ属性[1]、[2]

SYSOUT管理ファイルとSYSOUTファイル[1]

SYSOUTデータフォルダのSYSOUTファイル（バッチジョブ実行システム連携時）[1]

T

T-560/20データ[1]

U

UOC（User Own Coding）[1]

W

Windowsイベントログ[1]

Windows外字エディタを利用した外字の作成手順[1]

あ

後処理UOCによる操作（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）[1]

後処理UOC名（変換種別がGDI，PostScriptまたはPDFの場合）[1]

網掛けと線パターンの描画方法を設定する（網掛け設定）[1]

アンインストール[1]

い

移行可否の調査[1]

移行作業[1]

移行作業の作業項目[1]

移行作業の詳細[1]

移行時の注意[1]

一時メモリ量[1]

色の扱いを設定する（色設定）[1]

印刷/表示文字の扱い[1]

印刷後の初期化[1]

印刷ジョブの初期状態を設定する（印刷ジョブ設定）[1]

印刷ジョブの分割[1]

印刷属性の実行オプションの調査[1]

印刷データの扱いを設定する（印刷データ設定）[1]

印刷データの形式[1]

印刷データの種類と形式[1]

印刷データのファイル名指定のジョブ属性[1]

印刷データ量[1]

インストール[1]

インストールおよびアンインストール[1]

インストール後のフォルダ構成[1]

インストール方法[1]

う

裏面書式[1]

［裏面書式詳細設定］画面[1]

［裏面書式詳細設定］画面[1]

運用例[1]

え

エラー発生時の動作[1]

エラー発生時の入出力データの扱い[1]

お

同じ名称のファイルのリネーム処理[1]

か

改行制御の扱い[1]

外字[1]

外字イメージ[1]

外字の扱い[1]

外字の作成[1]

開発時の指定〔COBOL2002連携〕[1]

各バーコードの設計[1]

重ね印字の扱い[1]

カスタマバーコード[1]

画像データ[1]

画像データレコード[1]

カット紙センタ漢字プリンタ[1]

カット紙への移行またはラインプリンタからの移行を行う場合[1]

環境設定[1]

環境設定機能[1]

環境設定時のトラブル[1]

環境設定情報のジョブ属性[1]、[2]

環境設定情報を適用する条件を設定する（適用条件設定）[1]

環境設定ファイル[1]

環境設定ユティリティ[1]

［環境設定ユティリティ］画面[1]

環境設定ユティリティ指定のジョブ属性とシステムオプションの対応一覧[1]

環境設定ユティリティの画面遷移[1]

環境設定ユティリティの起動方法[1]

環境設定ユティリティの基本操作[1]

環境設定ユティリティの詳細[1]

環境設定ユティリティの設定例（変換種別がESC/Pの場合）[1]

環境設定ユティリティの操作[1]

監視サービス[1]

監視サービスによる自動実行機能[1]

監視サービスの環境設定[1]

監視サービスの起動設定[1]

監視サービスの起動手順[1]

監視サービスの起動と停止[1]

監視サービスの設定[1]

監視サービスの停止手順[1]

監視サービスを使用した変換操作[1]

き

起動コマンド[1]

機能キャラクタの扱い（ファイル形式１またはファイル形式２の場合）[1]

機能キャラクタの扱い（ファイル形式3の場合）[1]

機能キャラクタの詳細仕様[1]

基本データ量[1]

基本メモリ量[1]

給紙トレイ・排紙トレイについて（HT-4559，HT-4561，H-6C26プリンタ）[1]

［共通設定］画面[1]

行データ[1]

業務プログラムからの出力手段の検討[1]

業務プログラムの修正[1]

け

けい線の扱い[1]

けい線文字の扱い[1]、[2]

こ

このマニュアルの参考情報[1]

［コピー作成］画面[1]

コピーによって値が変更される項目（ESC/Pから変換種別を変更した場合）[1]

コピーによって値が変更される項目（GDIから変換種別を変更した場合）[1]

コピーによって値が変更される項目（PDFから変換種別を変更した場合）[1]

コピーによって値が変更される項目（PostScriptから変換種別を変更した場合）[1]

コマンドラインを使用した変換操作[1]

さ

採取する保守情報[1]

し

システム標準の外字フォント（EUDC.tte）を使用する[1]

実行時の指定〔COBOL2002連携〕[1]

実行準備[1]

実行準備の作業項目[1]

実行準備の詳細[1]

実レコードデータの形式[1]

出力[1]

出力ありチャネルNスキップ[1]

出力先の情報を設定する（出力先設定）[1]

出力できるCOBOL命令文の範囲とUAP移行手順[1]

出力できる文字の扱い[1]

出力なしチャネルNスキップ（機械制御文字だけ）[1]

出力の対象となる印刷データ[1]

準備作業〔PDE - Access Control Option〕[1]

書式[1]

書式オーバレイ[1]

書式オーバレイイメージ[1]

書式オーバレイイメージの扱い[1]

書式オーバレイイメージの作成[1]

書式オーバレイの色指定[1]

書式オーバレイの描画仕様の違い[1]

書式記述文[1]

ジョブコメントが使用できる項目[1]

ジョブコメントを使用する場合の運用[1]

ジョブ属性の指定[1]

ジョブ定義XMLファイルによるジョブ属性の扱い[1]

ジョブ定義XMLファイルによるジョブ属性の設定[1]

［新規作成］画面[1]

す

図形データ[1]

せ

制御イメージ[1]、[2]

制御イメージ作成機能[1]、[2]

制御イメージ作成機能環境設定[1]

制御イメージ作成機能環境設定の開始[1]

制御イメージ作成機能環境設定の開始と終了[1]

制御イメージ作成機能環境設定の終了[1]

制御イメージ作成機能環境設定ファイルの初期化[1]

制御イメージの移行性[1]

制御イメージの再作成[1]

制御イメージの準備[1]

制御イメージの調査[1]

セキュリティ設定のないPDFファイル〔PDE - Access Control Option連携時〕[1]

セキュリティ設定ファイルの編集〔PDE - Access Control Option〕[1]

セキュリティ設定ファイル〔PDE - Access Control Option連携時〕[1]

セキュリティ付与機能[1]

設定例と注意事項[1]

セパレータやページ連番の挿入を設定する（挿入設定）[1]

センタプリンタの制御イメージを設定する（制御イメージ設定）[1]

センタラインプリンタ・センタ漢字ラインプリンタ・端末漢字ラインプリンタ[1]

た

対象ジョブ条件[1]

対象ジョブ条件変更後の動作[1]

タイプ2書式からタイプC書式へ移行する場合[1]

タイプC書式[1]

ち

注意事項[1]

帳票印字結果・ファイル出力結果のトラブル[1]

帳票印字・ファイル出力ができないトラブル[1]

つ

通常出力[1]

て

適用条件の検討[1]

デフォルト機能キャラクタイメージ[1]、[2]、[3]

デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能[1]

デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能のウィンドウ構成とメニュー項目一覧[1]

デフォルト機能キャラクタイメージ作成機能の入出力ファイル[1]

デフォルト機能キャラクタイメージ作成の開始と終了[1]

デフォルト機能キャラクタイメージの編集[1]

デフォルト機能キャラクタイメージの保存[1]

と

動的メモリ量[1]

トラブルシューティング[1]

トラブルの対処法[1]

に

任意座標指定文字レコード[1]

任意座標文字[1]

任意座標文字レコードでの連続機能キャラクタの扱い[1]

任意の外字フォント（*.tte）を使用する[1]

は

バーコード機能キャラクタによるバーコード出力[1]

バーコード共通項目[1]

バーコード情報を設定する（バーコード設定）[1]

パーツ識別文字列[1]

パーツ分割文字位置およびパーツ識別文字位置の設定[1]

パーツ別設定ファイル（csv）の作成[1]

パーツ別設定ファイル（csv）の設定方法[1]

パーツ別設定ファイル（csv）の設定例[1]

背景画像[1]

背景画像出力調整用ファイル[1]

［背景画像詳細設定］画面[1]

配布先コードを分けてHOPSS3/AS REV/OSE登録[1]

配布先分割機能の設定[1]

配布先分割機能の設定方法[1]

配布先分割時の設定[1]

配布先分割時の注意事項[1]

バッチジョブ実行システムから転送された帳票データの印刷[1]

バッチジョブ実行システムの帳票印刷機能の概要[1]

バッチジョブ実行システム連携時のジョブ属性の指定[1]

バッチジョブ実行システム連携時の変換終了時の動作[1]

半角スペースの扱い[1]

ふ

ファイル形式1[1]

ファイル形式2[1]

ファイル形式3[1]

ファイルへの出力[1]

ファイル名／ドキュメント名設定[1]

ファイル名／ドキュメント名設定の詳細[1]

ファイル名指定のジョブ属性とシステムオプションの対応一覧[1]

フォルダ設定の詳細[1]

フォルダを分けてPDFファイル出力[1]

フォント名称を設定する（フォント設定）[1]

複写回数指定時の動作[1]、[2]

複写回数について[1]

プリンタ情報（プリンタ出力の場合）[1]

プリンタ制御文字[1]

プリンタ設定の詳細[1]

プリンタの設定[1]

プリンタファイル（変換種別がGDIの場合だけ）[1]

プリンタへの出力[1]

分割設定[1]

分割設定の詳細[1]

分割の種類[1]

分割の対象[1]

へ

ページデータ[1]

変換規則とサポート範囲[1]

変換終了時の動作[1]

変換種別を変更してコピーした場合の留意事項[1]

変換操作[1]

変換データ量[1]

変換データ量とメモリ所要量[1]

変換方法[1]

ほ

保守情報[1]

保守情報の採取[1]

ホスト用互換形式のFCBイメージ[1]

ま

マップデータ[1]

め

メモリ所要量[1]

も

文字コードの扱い[1]

文字サイズ設定ファイル[1]

文字サイズの扱い[1]

文字順序番号の扱い[1]

文字属性[1]

文字の扱い[1]

文字の書体を設定する（書体設定）[1]

文字の配置方法を設定する（文字配置設定）[1]

文字列レコード[1]

戻り値[1]

よ

用語解説[1]

用紙サイズと有効印字領域の扱い[1]

用紙サイズ不一致時動作について[1]

用紙サイズ・行間値拡張形式のFCBイメージ[1]

ら

ライブラリのインストール〔COBOL2002連携〕[1]

り

利用フォルダの作成[1]

利用プリンタの調査[1]

れ

連続紙センタ漢字プリンタ[1]

連続紙用FCBの用紙情報を設定する（連続紙設定）[1]

連続紙用紙幅について（HT-4558，H-6C15，H-6C17プリンタ）[1]

ろ

ログファイル（PDE変換処理でのエラーログ）[1]