Cosminexus　メッセージ 3　KFCT／KFDB／KFDJ編

操作書

3020-3-M22-20

目　　次

前書き

変更内容

はじめに

1.　メッセージの概要

1.1　Cosminexusで出力されるメッセージとマニュアルでの記載個所

1.2　このマニュアルで説明するメッセージの種類と参照先

2.　システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

2.1　システムの構築・運用・保守で使用するメッセージの概要

2.1.1　メッセージの出力先

2.1.2　メッセージの記述形式

2.2　KFCT20000からKFCT29999までのメッセージ

KFCT26949-E

KFCT26999-W

KFCT27600-I

2.3　KFCT70000からKFCT79999までのメッセージ

KFCT70002-E

KFCT70003-E

KFCT70004-E

KFCT70322-E

KFCT70332-E

KFCT70450-E

KFCT70451-E

KFCT70452-E

KFCT70453-E

KFCT70457-E

KFCT70458-E

KFCT70459-E

KFCT70460-E

KFCT70470-I

KFCT70471-I

KFCT70472-I

KFCT70473-E

KFCT70474-E

KFCT70500-I

KFCT70501-E

KFCT70502-I

KFCT70503-I

KFCT70504-I

KFCT70505-I

KFCT70506-E

KFCT70507-E

KFCT70508-W

KFCT70509-E

KFCT70510-I

KFCT70511-I

KFCT70512-I

KFCT70513-E

KFCT70514-I

KFCT70515-I

KFCT70516-I

KFCT70517-I

KFCT70518-E

KFCT70520-E

KFCT70522-E

KFCT70523-E

KFCT70524-E

KFCT70525-E

KFCT70526-E

KFCT70527-E

KFCT70528-E

KFCT70529-E

KFCT70530-E

KFCT70531-E

KFCT70532-E

KFCT70533-I

KFCT70534-I

KFCT70535-I

KFCT70536-E

KFCT70537-E

KFCT70538-E

KFCT70539-I

KFCT70540-I

KFCT70542-I

KFCT70543-E

KFCT70544-E

KFCT70545-I

KFCT70546-I

KFCT70547-W

KFCT70548-E

KFCT70549-I

KFCT70550-E

KFCT70551-E

KFCT70552-I

KFCT70553-E

KFCT70554-E

KFCT70556-E

KFCT70558-E

KFCT70559-E

KFCT70560-E

KFCT70561-E

KFCT70566-W

KFCT70567-W

KFCT70568-W

KFCT70569-I

KFCT70570-E

KFCT70571-I

KFCT70572-I

KFCT70573-E

KFCT70574-I

KFCT70575-E

KFCT70589-E

KFCT70593-I

KFCT70594-I

KFCT70596-I

KFCT70601-E

KFCT70603-W

KFCT70604-E

KFCT70606-I

KFCT70607-E

KFCT70608-E

KFCT70611-W

KFCT70612-E

KFCT70613-E

KFCT70634-E

KFCT70641-W

KFCT70643-I

KFCT70648-I

KFCT70649-I

KFCT70650-I

KFCT70651-I

KFCT70652-I

KFCT70653-E

KFCT70700-I

KFCT70701-I

KFCT70702-E

KFCT70703-I

KFCT70704-I

KFCT70705-E

KFCT70706-E

KFCT70710-E

KFCT70711-E

KFCT70712-E

KFCT70713-E

KFCT70714-E

KFCT70715-E

KFCT70716-E

KFCT71000-E

KFCT71001-E

KFCT71003-W

KFCT71004-E

KFCT71005-W

KFCT71051-W

KFCT71052-W

KFCT71053-E

KFCT71100-W

KFCT71101-W

KFCT71102-W

KFCT71103-W

KFCT71150-W

KFCT71151-W

KFCT71152-W

KFCT71153-W

KFCT71200-W

KFCT71201-W

KFCT71202-W

KFCT71203-W

KFCT71204-W

KFCT71250-W

KFCT71251-E

KFCT71252-W

KFCT71253-W

KFCT71255-W

KFCT71256-W

KFCT71257-E

KFCT71300-W

KFCT71352-I

KFCT71353-E

KFCT71357-E

KFCT71361-E

KFCT71362-E

KFCT71363-E

KFCT71364-W

KFCT71365-E

KFCT71366-E

KFCT71403-W

KFCT71404-W

KFCT73002-E

KFCT73003-E

KFCT73004-W

KFCT73100-I

KFCT73101-I

KFCT73102-I

KFCT73104-W

KFCT73105-W

KFCT73106-W

KFCT73107-W

KFCT73200-E

KFCT73201-E

KFCT73202-E

KFCT73203-W

KFCT73300-E

KFCT73303-I

KFCT73304-I

KFCT73307-I

KFCT73308-E

KFCT73309-E

KFCT73310-E

KFCT73311-W

KFCT73314-I

KFCT73315-E

KFCT73350-E

KFCT73351-E

KFCT73352-R

KFCT73353-I

KFCT73354-E

KFCT73355-I

KFCT73356-I

KFCT73357-I

KFCT73364-W

KFCT73401-I

KFCT73402-I

KFCT73403-I

KFCT73404-I

KFCT73405-I

KFCT73406-I

KFCT73410-I

KFCT73411-I

KFCT73412-I

KFCT73413-I

KFCT73414-I

KFCT73415-I

KFCT73416-I

KFCT73417-I

KFCT73418-I

KFCT73419-I

KFCT73420-I

KFCT73430-E

KFCT73431-E

KFCT73432-W

KFCT73433-E

KFCT73434-E

KFCT73435-E

KFCT73436-E

KFCT73437-E

KFCT73438-E

KFCT73439-E

KFCT73440-E

KFCT73441-E

KFCT73445-E

KFCT73501-E

KFCT73502-W

KFCT73551-E

KFCT73552-E

KFCT73553-E

KFCT73554-E

KFCT73555-E

KFCT73556-E

KFCT73557-E

KFCT73558-E

KFCT73559-E

KFCT73560-W

KFCT73561-E

KFCT73590-I

KFCT73591-I

KFCT73592-E

KFCT74000-E

KFCT74001-E

KFCT74002-E

KFCT74003-E

KFCT74004-E

KFCT74550-E

KFCT74551-E

KFCT74552-E

KFCT74553-E

KFCT74554-E

KFCT74555-W

KFCT74556-E

KFCT74557-W

KFCT74558-E

KFCT74559-E

KFCT74600-I

KFCT74601-I

KFCT74604-I

KFCT74700-E

KFCT74701-E

KFCT74702-E

KFCT74703-E

KFCT74704-E

KFCT74705-E

KFCT74706-E

KFCT74750-I

KFCT74752-I

KFCT74753-I

KFCT74755-I

KFCT75000-E

KFCT75001-E

KFCT75002-E

KFCT75003-E

KFCT75004-E

KFCT75005-E

KFCT75050-E

KFCT75051-E

KFCT75052-E

KFCT75053-E

KFCT75054-E

KFCT75122-E

KFCT75127-W

KFCT75201-E

KFCT75202-E

KFCT75204-E

KFCT75206-E

KFCT75207-E

KFCT75208-E

KFCT75209-E

KFCT75210-E

KFCT75211-E

KFCT75212-I

KFCT75213-I

KFCT75214-E

KFCT75215-E

KFCT75216-E

KFCT75217-I

KFCT75218-I

KFCT75219-E

KFCT75220-I

KFCT75221-I

KFCT75222-E

KFCT75223-I

KFCT75224-I

KFCT75225-I

KFCT75226-E

KFCT75227-I

KFCT75228-I

KFCT75229-I

KFCT75230-E

KFCT75231-I

KFCT75232-I

KFCT75233-E

KFCT75234-I

KFCT75235-I

KFCT75236-E

KFCT75237-W

KFCT75238-W

KFCT75239-W

KFCT75300-E

KFCT75303-E

KFCT75305-E

KFCT75306-E

KFCT75307-E

KFCT75492-W

KFCT75499-E

KFCT75500-E

KFCT75800-E

KFCT75999-E

KFCT76000-I

KFCT76001-I

KFCT76002-E

KFCT76003-E

KFCT76004-E

KFCT76005-E

KFCT76006-E

KFCT76007-E

KFCT76008-E

KFCT76009-E

KFCT76010-E

KFCT76014-E

2.4　KFDB00001からKFDB99999までのメッセージ

KFDB001DB-E

KFDB001EC-E

KFDB001LM-E

KFDB001RM-E

KFDB001RR-E

KFDB001SM-E

KFDB001TD-E

KFDB001TJ-E

KFDB002DB-E

KFDB002MM-E

KFDB002RC-E

KFDB002RR-E

KFDB002SM-E

KFDB002TD-E

KFDB002TJ-E

KFDB003DB-E

KFDB003LC-E

KFDB003MM-E

KFDB003NM-E

KFDB003RC-E

KFDB003RR-E

KFDB003SM-E

KFDB003TD-E

KFDB003TJ-E

KFDB004DB-I

KFDB004MM-E

KFDB004NM-E

KFDB004SM-E

KFDB004TD-E

KFDB004TJ-E

KFDB005DB-E

KFDB005MM-E

KFDB005NM-E

KFDB005SM-E

KFDB005TD-E

KFDB005TJ-E

KFDB006DB-E

KFDB006MM-E

KFDB006SM-E

KFDB006TA-E

KFDB006TD-E

KFDB006TJ-E

KFDB007DB-E

KFDB007MM-E

KFDB007TD-E

KFDB007TJ-E

KFDB008MM-E

KFDB008TD-E

KFDB008TJ-E

KFDB009MM-E

KFDB009TD-E

KFDB009TJ-E

KFDB010MM-E

KFDB010TD-E

KFDB010TJ-E

KFDB011DB-E

KFDB011MM-E

KFDB011TD-E

KFDB011TJ-E

KFDB012CM-E

KFDB012DB-E

KFDB012MM-E

KFDB012TD-E

KFDB012TJ-E

KFDB013DB-E

KFDB013MM-E

KFDB013TD-E

KFDB013TJ-E

KFDB014DB-E

KFDB014MM-E

KFDB014TD-E

KFDB014TJ-E

KFDB015MM-E

KFDB015TD-E

KFDB015TJ-E

KFDB016TD-E

KFDB016TJ-E

KFDB017DB-E

KFDB017TJ-E

KFDB018DB-E

KFDB019DB-E

KFDB019MM-E

KFDB020DB-E

KFDB020MM-E

KFDB021DB-E

KFDB024DB-E

KFDB025DB-E

KFDB030TD-W

KFDB031TD-W

KFDB032TD-E

KFDB033TD-E

KFDB037TD-E

KFDB040TD-E

KFDB041TD-E

KFDB043TD-E

KFDB044DB-E

KFDB045DB-E

KFDB047TD-E

KFDB048TD-E

KFDB049TD-E

KFDB051DB-E

KFDB052DB-E

KFDB053DB-E

KFDB060DB-E

KFDB061DB-E

KFDB070DB-E

KFDB100CS-E

KFDB101DB-E

KFDB201NM-E

KFDB202NM-E

KFDB204NM-E

KFDB205NM-E

KFDB206NM-E

KFDB207NM-E

KFDB213NM-E

KFDB214NM-E

KFDB250NM-I

KFDB251NM-I

KFDB253NM-E

KFDB302NM-E

2.5　KFDJ00001からKFDJ99999までのメッセージ

KFDJ00001-E

KFDJ00002-E

KFDJ00003-E

KFDJ00004-E

KFDJ00005-E

KFDJ00006-E

KFDJ00007-E

KFDJ00008-E

KFDJ00009-E

KFDJ00010-E

KFDJ00011-E

KFDJ00012-E

KFDJ00013-E

KFDJ00014-E

KFDJ01001-E

KFDJ01002-E

KFDJ01003-E

KFDJ01004-E

KFDJ01005-E

KFDJ01006-E

KFDJ01007-E

KFDJ01008-E

KFDJ01009-W

KFDJ01010-E

KFDJ01011-W

KFDJ02002-E

KFDJ02004-E

KFDJ02005-E

KFDJ02006-W

KFDJ02007-W

KFDJ02008-E

KFDJ02009-E

KFDJ02010-E

KFDJ02011-W

KFDJ03001-E

KFDJ03002-E

KFDJ03003-E

KFDJ03004-E

KFDJ03005-E

KFDJ03006-E

KFDJ03007-E

KFDJ04001-E

KFDJ04002-E

KFDJ04003-E

KFDJ04006-E

KFDJ04007-E

KFDJ04008-E

KFDJ04009-E

KFDJ04010-E

KFDJ04011-E

KFDJ04012-E

KFDJ04013-E

KFDJ04014-E

KFDJ04015-E

KFDJ04016-E

KFDJ04017-E

KFDJ04018-E

KFDJ04019-E

KFDJ04020-E

KFDJ05001-E

KFDJ05002-E

KFDJ05003-E

KFDJ05004-E

KFDJ05005-E

KFDJ05006-E

KFDJ06001-E

KFDJ06004-E

KFDJ06005-E

KFDJ06006-E

KFDJ06007-E

KFDJ06008-E

KFDJ06009-E

KFDJ06010-E

KFDJ06011-E

KFDJ06012-E

KFDJ06013-E

KFDJ06014-E

KFDJ06015-E

KFDJ06016-E

KFDJ06017-E

KFDJ06018-E

KFDJ06019-E

KFDJ06021-E

KFDJ06022-E

KFDJ06023-E

KFDJ06024-E

KFDJ06027-E

KFDJ06029-E

KFDJ06030-E

KFDJ06031-E

KFDJ06032-E

KFDJ06033-E

KFDJ06034-E

KFDJ06035-E

KFDJ06036-E

KFDJ06037-E

KFDJ07001-E

KFDJ10001-E

KFDJ10002-E

KFDJ10003-E

KFDJ10004-E

KFDJ10005-E

KFDJ10006-E

KFDJ10007-E

KFDJ10008-E

KFDJ11001-E

KFDJ11002-E

KFDJ20001-E

KFDJ20002-E

KFDJ20003-E

KFDJ21001-E

KFDJ22001-E

KFDJ23001-E

KFDJ30001-E

KFDJ30002-E

KFDJ30003-E

KFDJ30004-E

KFDJ30005-E

KFDJ30006-E

KFDJ30007-E

KFDJ30008-E

KFDJ30009-W

KFDJ30010-W

KFDJ35001-E

KFDJ35002-E

KFDJ36001-E

KFDJ36002-E

KFDJ60001-I

KFDJ60002-E

KFDJ60003-E

KFDJ60004-E

3.　システムの監査で使用するメッセージ

3.1　システムの監査で使用するメッセージの概要

3.2　システムの監査で使用するメッセージの記述形式

3.3　KFCT80000からKFCT89999までのメッセージ

KFCT81000-I

KFCT81001-I

KFCT81002-E

KFCT81010-I

KFCT81011-I

KFCT81012-E

KFCT81020-I

KFCT81021-I

KFCT81022-E

KFCT81030-I

KFCT81031-I

KFCT81032-E

KFCT84000-I

KFCT84001-I

KFCT84002-E

3.4　KFCT90000からKFCT99999までのメッセージ

KFCT91000-I

KFCT91001-I

KFCT91002-E

KFCT91010-I

KFCT91011-I

KFCT91012-E

KFCT91020-I

KFCT91021-I

KFCT91022-E

KFCT91030-I

KFCT91031-I

KFCT91032-E

KFCT91040-I

KFCT91041-I

KFCT91042-E

KFCT91050-I

KFCT91051-I

KFCT91052-E

KFCT91060-I

KFCT91061-I

KFCT91062-E

KFCT91070-I

KFCT91071-I

KFCT91072-E

KFCT91080-I

KFCT91081-I

KFCT91082-E

KFCT91091-I

KFCT91100-I

KFCT91101-I

KFCT91102-E

KFCT91111-I

KFCT94000-I

KFCT94001-I

KFCT94002-E

付録

付録A　エラーコード一覧

付録A.1　KFCTのメッセージのエラーコード

付録A.2　KFDBのメッセージのエラーコード

付録B　場所コード一覧

付録C　完了状態一覧

付録D　内容コード一覧

付録D.1　1000から1999までの内容コード

付録D.2　2000から2999までの内容コード

付録D.3　3000から3999までの内容コード

付録D.4　4000から4999までの内容コード

付録D.5　5000から5999までの内容コード

付録D.6　6000から6999までの内容コード

付録D.7　7000から7999までの内容コード

付録D.8　8000から8999までの内容コード

付録D.9　9000から9999までの内容コード

付録D.10　10000から10999までの内容コード

付録D.11　11000から11999までの内容コード

付録D.12　12000から12999までの内容コード

付録D.13　13000以降の内容コード

付録E　アボートコード一覧

付録F　Cosminexus DABroker Libraryのメッセージの注意事項

[他社商品名称に関する表示]

All Rights Reserved. Copyright (C) 2007, Hitachi, Ltd.

前書き

■ 対象製品

●適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003（x64），Windows Server 2003 R2（x64）

P-2443-7D74　 uCosminexus Application Server Standard　 07-60
P-2443-7K74　 uCosminexus Application Server Enterprise　 07-60
P-2443-7M74　 uCosminexus Web Redirector　 07-60
P-2443-7S74　 uCosminexus Service Platform　 07-60※

●適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Vista，Windows XP

P-2443-7E74　 uCosminexus Developer Standard　 07-60
P-2443-7F74　 uCosminexus Developer Professional　 07-60
P-2443-7T74　 uCosminexus Service Architect　 07-60※
P-2443-7U74　 uCosminexus Operator　 07-60※

●適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003（x64），Windows Server 2003 R2（x64），Windows Vista，Windows XP

P-2443-7H74　 uCosminexus Client　 07-60

●適用OS：AIX 5L V5.2，AIX 5L V5.3

P-1M43-7D71　 uCosminexus Application Server Standard　 07-60※
P-1M43-7K71　 uCosminexus Application Server Enterprise　 07-60※
P-1M43-7M71　 uCosminexus Web Redirector　 07-60※
P-1M43-7S71　 uCosminexus Service Platform　 07-60※

●適用OS：HP-UX 11i V2（IPF），HP-UX 11i V3（IPF）

P-1J43-7D71　 uCosminexus Application Server Standard　 07-60※
P-1J43-7K71　 uCosminexus Application Server Enterprise　 07-60※
P-1J43-7M71　 uCosminexus Web Redirector　 07-60※

●適用OS：Red Hat Enterprise Linux AS 3（x86），Red Hat Enterprise Linux AS 4（x86），Red Hat Enterprise Linux ES 3（x86），Red Hat Enterprise Linux ES 4（x86），Red Hat Enterprise Linux AS 3（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux AS 4（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux ES 3（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux ES 4（AMD64 & Intel EM64T）

P-9S43-7D71　 uCosminexus Application Server Standard　 07-60※
P-9S43-7K71　 uCosminexus Application Server Enterprise　 07-60※
P-9S43-7M71　 uCosminexus Web Redirector　 07-60※

●適用OS：Red Hat Enterprise Linux AS 3（x86），Red Hat Enterprise Linux AS 4（x86），Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（x86），Red Hat Enterprise Linux ES 3（x86），Red Hat Enterprise Linux ES 4（x86），Red Hat Enterprise Linux 5（x86），Red Hat Enterprise Linux AS 3（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux AS 4（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（AMD/Intel 64），Red Hat Enterprise Linux ES 3（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux ES 4（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux 5（AMD/Intel 64）

P-9S43-7S71　 uCosminexus Service Platform　 07-60※

●適用OS：Red Hat Enterprise Linux AS 3（IPF），Red Hat Enterprise Linux AS 4（IPF），Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（Intel Itanium）

P-9V43-7D71　 uCosminexus Application Server Standard　 07-60※
P-9V43-7K71　 uCosminexus Application Server Enterprise　 07-60※
P-9V43-7M71　 uCosminexus Web Redirector　 07-60※

●適用OS：Solaris 9，Solaris 10

P-9D43-7D71　 uCosminexus Application Server Standard　 07-60※
P-9D43-7K71　 uCosminexus Application Server Enterprise　 07-60※
P-9D43-7M71　 uCosminexus Web Redirector　 07-60※
P-9D43-7S71　 uCosminexus Service Platform　 07-60※

※印の製品については，サポート時期をご確認ください。
これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リリースノート」でご確認ください。
本製品では日立トレース共通ライブラリをインストールします。

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

AIXは，米国における米国International Business Machines Corp.の登録商標です。
AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
Borlandのブランド名および製品名はすべて，米国Borland Software Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
CORBAは，Object Management Groupが提唱する分散処理環境アーキテクチャの名称です。
HP-UXは，米国Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
IIOPは，OMG仕様によるORB(Object Request Broker)間通信のネットワークプロトコルの名称です。
Intelは，Intel Corporationの会社名です。
Itaniumは，アメリカ合衆国および他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の登録商標です。
Java 及びすべてのJava関連の商標及びロゴは，米国及びその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
JDKは，米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Linuxは，Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
Microsoftは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
OMG，CORBA，IIOP，UML，Unified Modeling Language，MDA，Model Driven Architectureは，Object Management Group, Inc.の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
ORACLEは，米国Oracle Corporationの登録商標です。
Oracleは，米国Oracle Corporation及びその子会社，関連会社の登録商標です。
Oracle9iは，米国Oracle Corporationの商標です。
Oracle 10gは，米国Oracle Corporationの商標です。
PA-RISCは，米国Hewlett-Packard Companyの商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標若しくは商標です。
SOAP（Simple Object Access Protocol）は，分散ネットワーク環境においてXMLベースの情報を交換するための通信プロトコルの名称です。
Solarisは，米国Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Sun，Sun Microsystems，Javaは，米国Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
UNIXは，X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
Windowsは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
X/Openは，X/Open Company Limited の英国ならびに他の国における登録商標です。
Eclipseは，開発ツールプロバイダのオープンコミュニティであるEclipse Foundation, Inc.により構築された開発ツール統合のためのオープンプラットフォームです。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
プログラムプロダクト「P-9D43-7D71，P-9D43-7K71，P-9D43-7M71，P-9D43-7S71」には，米国Sun Microsystems,Inc.が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9D43-7D71，P-9D43-7K71，P-9D43-7M71，P-9D43-7S71」には，UNIX System Laboratories,Inc.が著作権を有している部分が含まれています。

■ 発行

2007年 6月 (第1版) 3020-3-M22
2007年12月 (第2版) 3020-3-M22-20

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2007, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容（3020-3-M22-20）uCosminexus Application Server Standard 07-60，uCosminexus Developer Standard 07-60，uCosminexus Developer Professional 07-60，uCosminexus Client 07-60，uCosminexus Application Server Enterprise 07-60，uCosminexus Web Redirector 07-60，uCosminexus Service Platform 07-60，uCosminexus Service Architect 07-60，uCosminexus Operator 07-60

追加・変更内容
変更個所

次の製品の適用OSに，Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（x86），Red Hat Enterprise Linux 5（x86），Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（AMD/Intel 64），およびRed Hat Enterprise Linux 5（AMD/Intel 64）を追加した。

uCosminexus Service Platform

－

次の製品の適用OSにLinux（IPF）を追加した。

uCosminexus Application Server Standard

uCosminexus Application Server Enterprise

uCosminexus Web Redirector

－

次の製品の適用OSにSolarisを追加した。

uCosminexus Application Server Standard

uCosminexus Application Server Enterprise

uCosminexus Web Redirector

uCosminexus Service Platform

－

HP-UX（PA-RISC）のサポート中止に伴い，このOSに適応していた次の製品の記述を削除した。

uCosminexus Application Server Standard

uCosminexus Application Server Enterprise

uCosminexus Web Redirector

－

次の製品の適用OSからHP-UX（IPF）を削除した。

uCosminexus Service Platform

－

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，Cosminexus（コズミネクサス）が出力するメッセージについて説明したものです。なお，Cosminexusとは，次に示すプログラムプロダクトの総称です。このマニュアルでは，これらのプログラムプロダクトが出力するメッセージのうち，KFCTで始まるメッセージ，KFDBで始まるメッセージ，およびKFDJで始まるメッセージについて説明しています。

P-1J43-7D71　uCosminexus Application Server Standard

P-1J43-7K71　uCosminexus Application Server Enterprise

P-1J43-7M71　uCosminexus Web Redirector

P-1M43-7D71　uCosminexus Application Server Standard

P-1M43-7K71　uCosminexus Application Server Enterprise

P-1M43-7M71　uCosminexus Web Redirector

P-1M43-7S71　uCosminexus Service Platform

P-2443-7D74　uCosminexus Application Server Standard

P-2443-7E74　uCosminexus Developer Standard

P-2443-7F74　uCosminexus Developer Professional

P-2443-7H74　uCosminexus Client

P-2443-7K74　uCosminexus Application Server Enterprise

P-2443-7M74　uCosminexus Web Redirector

P-2443-7S74　uCosminexus Service Platform

P-2443-7T74　uCosminexus Service Architect

P-2443-7U74　uCosminexus Operator

P-9D43-7D71　uCosminexus Application Server Standard

P-9D43-7K71　uCosminexus Application Server Enterprise

P-9D43-7M71　uCosminexus Web Redirector

P-9D43-7S71　uCosminexus Service Platform

P-9S43-7D71　uCosminexus Application Server Standard

P-9S43-7K71　uCosminexus Application Server Enterprise

P-9S43-7M71　uCosminexus Web Redirector

P-9S43-7S71　uCosminexus Service Platform

P-9V43-7D71　uCosminexus Application Server Standard

P-9V43-7K71　uCosminexus Application Server Enterprise

P-9V43-7M71　uCosminexus Web Redirector

このマニュアルでは，これらのプログラムプロダクトの構成ソフトウェアのうち，次に示す構成ソフトウェアのメッセージについて説明しています。

Cosminexus Component Container

Cosminexus Component Container - Client

Cosminexus Operator Plug-in

Cosminexus Component Container - Redirector

Cosminexus Component Transaction Monitor

Cosminexus DABroker Library

Cosminexus Developer's Kit for Java

Cosminexus Performance Tracer

Cosminexus TPBroker

なお，オペレーティングシステム（OS）の種類によって，機能が異なる場合があります。OSごとの違いがある場合の表記方法については，「適用OSの違いによる機能相違点の表記」を参照してください。

対象読者

このマニュアルは，Cosminexusのシステムを設計，構築もしくは運用する方，またはCosminexusで動作するアプリケーションを開発する方を対象にしています。

次の内容を理解されていることを前提としています。

システムを設計，構築または運用する方

OS（WindowsまたはUNIX）のシステム構築および運用に関する知識

J2EEに関する知識

SQLおよびリレーショナルデータベースに関する基本的な知識

CORBAに関する基本的な知識

なお，JP1連携機能を使用する場合は，次の内容も理解されていることを前提とします。

JP1の統合管理，ジョブ管理，ネットワーク管理およびアベイラビリティ管理に関する基本的な知識

アプリケーションを開発する方

Windowsの基本操作に関する知識

Javaによるプログラム開発に関する基本的な知識

使用するIDE（Eclipse）に関する基本的な知識

また，このマニュアルは，マニュアル「Cosminexus　機能解説」を理解していることを前提としていますので，あらかじめお読みいただくことをお勧めします。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。

第1章　メッセージの概要

Cosminexusが出力するメッセージの概要と記載個所について説明しています。

第2章　システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

Cosminexus Component Transaction Monitor，Cosminexus Performance Tracer，およびCosminexus DABroker Libraryが出力する，システムの構築・運用・保守で使用するメッセージについて説明しています。

第3章　システムの監査で使用するメッセージ

Cosminexus Component Transaction Monitor，およびCosminexus Performance Tracerが出力する，システムの監査で使用するメッセージについて説明しています。

付録A　エラーコード一覧

Cosminexus Component Transaction MonitorおよびCosminexus DABroker Libraryで発生したエラーの種類を示す，エラーコードの値について説明しています。

付録B　場所コード一覧

Cosminexus Component Transaction Monitorで障害が発生した場所を示す，場所コードの値について説明しています。

付録C　完了状態一覧

障害が発生したときにメソッドの呼び出しが完了しているかどうかを示す，完了状態の値について説明しています。

付録D　内容コード一覧

Cosminexus Component Transaction Monitorの例外で使用する内容コードについて説明しています。

付録E　アボートコード一覧

Cosminexus Component Transaction Monitorのメッセージが出力するアボートコードについて説明しています。

付録F　Cosminexus DABroker Libraryのメッセージの注意事項

Windows環境で出力するメッセージに「Cosminexus DABroker Library動作環境定義ファイルの環境変数」という記述がある場合の，設定する環境変数と環境設定ユティリティの項目の対応について説明しています。

関連マニュアル

Cosminexus Version 7のマニュアル体系について，次の図に示します。

マニュアル体系図で示した関連マニュアルについて，それぞれの位置づけを次に示します。

Cosminexus　概説

Cosminexusの製品概要について説明しています。

Cosminexus　機能解説

Cosminexus Component Containerの機能を中心に，uCosminexus Application Serverの概要と提供する機能について説明しています。

Cosminexus　システム設計ガイド

システム設計時に，システムの目的に応じたシステム構成や運用方法を検討するための指針について説明しています。また，チューニングの方法についても説明しています。

Cosminexus　簡易構築・運用ガイド

セットアップウィザードおよびSmart Composer機能を使用して，システムを構築・運用する手順について説明しています。また，セットアップウィザードおよびSmart Composer機能が提供するコマンドやファイルについても説明しています。

Cosminexus　システム構築ガイド

システム構築時に必要な機能の設定方法について説明しています。

Cosminexus　システム運用ガイド

Cosminexusを使用したシステムの運用方法のうち，Smart Composer機能を使用する運用以外の方法について説明しています。

Cosminexus　アプリケーション設定操作ガイド

Cosminexus Component Containerのサーバ管理コマンド，およびServer Plug-inを使用した操作について説明しています。

Cosminexus　運用管理操作ガイド

Cosminexus Component Containerの運用管理ポータルの使用方法について説明しています。

Cosminexus　リファレンス　コマンド編

Cosminexusのシステムを構築・運用するときに使用するコマンドについて説明しています。

Cosminexus　リファレンス　定義編

Cosminexusのシステムを構築・運用するとき，またはアプリケーションを開発するときに，使用するファイルの形式について説明しています。

Cosminexus　メッセージ 1　KAWS／KDAL／KDJE編，Cosminexus　メッセージ 2　KEOS／KEUC／KFCB編

Cosminexusで出力されるメッセージについて説明しています。

Hitachi Web Server

Hitachi Web Server（Webサーバ）の構築，管理方法について説明しています。

TPBroker　ユーザーズガイド

Cosminexus TPBrokerの概要，機能，運用方法について説明しています。

Cosminexus Reliable Messaging

Cosminexus RMを使用したメッセージの非同期通信によるアプリケーションの連携方法について説明しています。

Cosminexus　アプリケーション開発ガイド

構築したCosminexusのシステムで動作させる，アプリケーションの開発方法について説明しています。

Cosminexus　リファレンス　API編

アプリケーションの開発で使用するAPIおよびタグについて説明しています。

また，マニュアル体系図に示したマニュアル以外で，このマニュアルと関連するマニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

Cosminexus XML Processor ユーザーズガイド（3020-3-M44）

Borland(R) Enterprise Server VisiBroker(R) デベロッパーズガイド（3020-3-M45）

Cosminexus SOAPアプリケーション開発ガイド（3020-3-M47）

Cosminexus Webサービスセキュリティ 使用の手引（3020-3-M48）

Cosminexus XML Security - Core ユーザーズガイド（3020-3-M49）

Cosminexus サービスプラットフォーム　開発ガイド（3020-3-M72）

Cosminexus サービスプラットフォーム　システム構築・運用ガイド（3020-3-M73）

uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow メッセージ（3020-3-M83）

ご利用製品ごとの用語の読み替えについて

ご利用の製品によっては，マニュアルで使用している用語を，ご利用の製品名に読み替える必要があります。

次の表に従って，マニュアルで使用している用語をご利用の製品名に読み替えてください。

ご利用の製品名 | マニュアルで使用している用語
uCosminexus Developer Professional※1 | Application ServerおよびApplication Server Enterprise
uCosminexus Developer Standard※1※2 | Application Server
uCosminexus Service Architect※1 | Application ServerおよびApplication Server Enterprise
uCosminexus Service Platform

注※1　テスト環境で使用している場合にだけ読み替えが必要です。

注※2　uCosminexus Developer StandardとApplication Serverには一部機能差があります。機能差については，マニュアル「Cosminexus　アプリケーション開発ガイド」の使用時の注意事項に関する説明を参照してください。

このマニュアルでの表記

このマニュアルで使用している表記と，対応する製品名を次に示します。

表記 | 製品名
Application Server | Application Server Enterprise | uCosminexus Application Server Enterprise
Application Server Standard | uCosminexus Application Server Standard
Developer | Developer Professional | uCosminexus Developer Professional
Developer Standard | uCosminexus Developer Standard
HiRDBまたはHiRDBサーバ | HiRDB/Parallel Server | HiRDB/Parallel Server Version 7
HiRDB/Parallel Server Version 8
HiRDB/Single Server | HiRDB/Single Server Version 7
HiRDB/Single Server Version 8
HiRDB Run TimeまたはHiRDBクライアント | HiRDB/Run Time Version 7
HiRDB/Run Time Version 8
IPF | Itanium(R) Processor Family
Oracle | Oracle9i | Oracle9i
Oracle9i R2
Oracle10g | Oracle 10g
Oracle 10g R2
UNIX | AIX | AIX 5L V5.2
AIX 5L V5.3
HP-UXまたはHP-UX（IPF） | HP-UX 11i V2（IPF）
HP-UX 11i V3（IPF）
Linux | Linux（IPF） | Red Hat Enterprise Linux AS 3（IPF）
Red Hat Enterprise Linux AS 4（IPF）
Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（Intel Itanium）
Linux（x86／AMD64 & Intel EM64T） | Red Hat Enterprise Linux AS 3（x86）
Red Hat Enterprise Linux AS 4（x86）
Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（x86）
Red Hat Enterprise Linux ES 3（x86）
Red Hat Enterprise Linux ES 4（x86）
Red Hat Enterprise Linux 5（x86）
Red Hat Enterprise Linux AS 3（AMD64 & Intel EM64T）
Red Hat Enterprise Linux AS 4（AMD64 & Intel EM64T）
Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（AMD/Intel 64）
Red Hat Enterprise Linux ES 3（AMD64 & Intel EM64T）
Red Hat Enterprise Linux ES 4（AMD64 & Intel EM64T）
Red Hat Enterprise Linux 5（AMD/Intel 64）
Solaris | Solaris 9
Solaris 10
Web Redirector | uCosminexus Web Redirector
Windows Server 2003 | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Enterprise Edition Operating System（x86）
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Standard Edition Operating System（x86）
Windows Server 2003 R2 | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，Enterprise Edition Operating System（x86）
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，Standard Edition Operating System（x86）
Windows Server 2003（x64） | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Enterprise x64 Edition Operating System
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Standard x64 Edition Operating System
Windows Server 2003 R2（x64） | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，Enterprise x64 Edition Operating System
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，Standard x64 Edition Operating System
Windows Vista | Microsoft(R) Windows Vista(R) Business
Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise
Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate
Windows XP | Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System
XDM/RD E2 | VOS3 XDM/RD E2

なお，Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003（x64），Windows Server 2003 R2（x64），Windows Vista，およびWindows XPを総称してWindowsと表記することがあります。

このマニュアルで使用している表記と，対応するCosminexusの機能名を次に示します。

表記 | Cosminexusの機能名
Cosminexus Developer's Kit for Java | Cosminexus Developer's Kit for JavaTM
CTM | Cosminexus Component Transaction Monitor
Management Server | Cosminexus Management Server
PRF | Cosminexus Performance Tracer
TPBroker | Cosminexus TPBroker

このマニュアルで使用している表記と，対応するJava関連用語を次に示します。

表記 | Java関連用語
EAR | Enterprise ARchive
EJBまたはEnterprise JavaBeans | Enterprise JavaBeansTM
J2EEまたはJava 2 Platform, Enterprise Edition | JavaTM 2 Platform, Enterprise Edition
Java | JavaTM
JavaBeans | JavaBeansTM
JavaMail | JavaMailTM
JCA | J2EETM Connector Architecture
JDBC | JDBCTM
JDK | JavaTM Development Kit
JMS | JavaTM Message Service
JMX | JavaTM Management Extensions
JNDI | Java Naming and Directory InterfaceTM
JNI | JavaTM Native Interface
JSP | JavaServer PagesTM
JTA | JavaTM Transaction API
Servletまたはサーブレット | JavaTM Servlet

適用OSの違いによる機能相違点の表記

このマニュアルは，適用OSがWindows，AIX，HP-UX，Linux，およびSolarisの製品に対応します。OSによって記述を書き分ける場合，次に示す表記を使用して，それぞれの説明にOS名を明記しています。

表記 | 意味
AIXの場合 | AIXに該当する表記です。
HP-UXの場合 | HP-UXに該当する表記です。
Linuxの場合 | Linuxに該当する表記です。
Solarisの場合 | Solarisに該当する表記です。
UNIXの場合 | UNIX（AIX，HP-UX，Linux，Solaris）に該当する表記です。
Windowsの場合 | Windowsに該当する表記です。

このマニュアルで使用している略語

このマニュアルで使用している英略語を次に示します。

英略語 | 英字での表記
API | Application Programming Interface
CORBA | Common Object Request Broker Architecture
CSV | Comma Separated Value
DB | Database
DBMS | Database Management System
GUI | Graphical User Interface
HTTP | Hyper Text Transfer Protocol
ID | Identifier
IDE | Integrated Development Environment
IIOP | Internet Inter-Orb Protocol
JDBC | Java Database Connectivity
ORB | Object Request Broker
OS | Operating System
OTS | Object Transaction Service
SOAP | Simple Object Access Protocol
UDP | User Datagram Protocol
URL | Uniform Resource Locator
UTC | Universal Time Coordinated
XML | Extensible Markup Language

このマニュアルで使用している記号

注意

間違いやすい点，および間違うとトラブルが発生するような項目について説明しています。

このマニュアルの構文の説明で使用している記号

このマニュアルでは，次に示す記号を使用して構文を説明しています。

記号
意味

｜
横に並べられた複数の項目に対する項目間の区切りを示し，「または」を意味します。

（例）A | B

AまたはBを指定することを示します。

：
：の左にあるものを右にあるもので定義することを示します。

（例）A：B

「AとはBである」と定義することを示します。

<　>
この記号で囲まれている項目は，該当する要素やファイルなどを指定したり，該当する要素が表示されたりすることを示します。

（例）<サーバ名>

サーバ名が表示されます。

[ ]
この記号で囲まれている項目は，省略される項目，または省略してもよい項目を示します。

...
記述が省略されていることを示します。

（例）ABC...

ABCの後ろに記述があり，その記述が省略されていることを示します。

↓計算式↓
計算式の答えの小数点以下を切り捨てることを示します。

↑計算式↑
計算式の答えの小数点以下を切り上げることを示します。

常用漢字以外の漢字の使用について

このマニュアルでは，常用漢字を使用することを基本としていますが，次に示す用語については，常用漢字以外の漢字を使用しています。

個所（かしょ）　必須（ひっす）　閉塞（へいそく）

KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

1.　メッセージの概要

この章では，Cosminexusで出力されるメッセージの概要と記載個所について説明します。

なお，このマニュアルでは，KFCTで始まるメッセージ，KFDBで始まるメッセージ，およびKFDJで始まるメッセージについて説明します。

＜この章の構成＞

1.1　Cosminexusで出力されるメッセージとマニュアルでの記載個所

1.2　このマニュアルで説明するメッセージの種類と参照先

1.1　Cosminexusで出力されるメッセージとマニュアルでの記載個所

ここでは，Cosminexusで出力されるメッセージについて説明します。

Cosminexusを使用したアプリケーションサーバ環境構築時，運用時，またはアプリケーション開発時には，プリフィックスを持つメッセージが出力されます。また，コマンド実行時には，システムの監査ログにもプリフィックスを持つメッセージが出力されます。プリフィックスは，メッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能と対応しています。

Cosminexusで出力されるメッセージのプリフィックスと参照先のマニュアルを次の表に示します。出力されたメッセージのプリフィックスを確認し，該当するマニュアルを参照してください。

表1-1　Cosminexusで出力されるメッセージの参照先

プリフィックス | マニュアル名
KAWS | Cosminexus　メッセージ 1　KAWS／KDAL／KDJE編
KDAL | Cosminexus　メッセージ 1　KAWS／KDAL／KDJE編
KDCC | Cosminexus SOAPアプリケーション開発ガイド
KDCG | Cosminexus Webサービスセキュリティ 使用の手引
KDEC | Cosminexus サービスプラットフォーム　システム構築・運用ガイド
KDIW | uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow メッセージ
KDJE | Cosminexus　メッセージ 1　KAWS／KDAL／KDJE編
KECT | Cosminexus サービスプラットフォーム　開発ガイド
KECX | Cosminexus XML Processor ユーザーズガイド
KEOS02000～KEOS29999 | Cosminexus　メッセージ 2　KEOS／KEUC／KFCB編
KEOS50000～KEOS59999 | Cosminexus サービスプラットフォーム　システム構築・運用ガイド
KEOS80000～KEOS89999 | Cosminexus　メッセージ 2　KEOS／KEUC／KFCB編
KEUC | Cosminexus　メッセージ 2　KEOS／KEUC／KFCB編
KEXS | Cosminexus XML Security - Core ユーザーズガイド
KFCB29000～KFCB39999 | TPBroker　ユーザーズガイド
KFCB40000～KFCB49999 | Cosminexus　メッセージ 2　KEOS／KEUC／KFCB編
KFCT | ※
KFDB | ※
KFDJ | ※

注※　このマニュアルで説明しています。詳細は，「1.2　このマニュアルで説明するメッセージの種類と参照先」を参照してください。

1.2　このマニュアルで説明するメッセージの種類と参照先

このマニュアルでは，次のメッセージについて記載しています。

KFCTで始まるメッセージ

KFDBで始まるメッセージ

KFDJで始まるメッセージ

メッセージには，システムの構築・運用・保守で使用するメッセージと，システムの監査で使用するメッセージの2種類があります。このマニュアルで説明しているメッセージの参照先とメッセージの種類を次の表に示します。

表1-2　このマニュアルで説明しているメッセージの参照先とメッセージの種類

プリフィックス | 参照先 | メッセージの種類
KFCT20000～KFCT29999 | 2.2 | システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ
KFCT70000～KFCT79999 | 2.3 | システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ
KFCT80000～KFCT89999 | 3.3 | システムの監査で使用するメッセージ
KFCT90000～KFCT99999 | 3.4 | システムの監査で使用するメッセージ
KFDB00001～KFDB99999 | 2.4 | システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ
KFDJ00001～KFDJ99999 | 2.5 | システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

2.　システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

この章では，システムの構築・運用・保守で使用するKFCTで始まるメッセージ，KFDBで始まるメッセージ，およびKFDJで始まるメッセージについて説明します。

＜この章の構成＞

2.1　システムの構築・運用・保守で使用するメッセージの概要

2.2　KFCT20000からKFCT29999までのメッセージ

2.3　KFCT70000からKFCT79999までのメッセージ

2.4　KFDB00001からKFDB99999までのメッセージ

2.5　KFDJ00001からKFDJ99999までのメッセージ

2.1　システムの構築・運用・保守で使用するメッセージの概要

ここでは，システムの構築・運用・保守で使用するメッセージの出力先および記述形式について説明します。

＜この節の構成＞

2.1.1　メッセージの出力先

2.1.2　メッセージの記述形式

2.1.1　メッセージの出力先

メッセージの出力先を次に示します。

イベントログまたはsyslog

標準出力，標準エラー出力

ログファイル※

各構成ソフトウェアが提供するGUI（Webブラウザおよびダイアログ）

注※

各構成ソフトウェアのログファイルの出力先については，マニュアル「Cosminexus　システム運用ガイド」を参照してください。

2.1.2　メッセージの記述形式

このマニュアルでのメッセージの記述形式を次に示します。

XXXXnnnnn-Y

メッセージテキスト

可変値に関する説明

説明

メッセージテキストに対する補足説明

対処

ユーザが実施する対処

なお，「可変値に関する説明」，「説明」および「対処」はメッセージによって記述しないものもあります。

XXXX

メッセージを出力した構成ソフトウェアを示すID（プリフィックス）を表します。プリフィックスは英字4文字で示します。

nnnnn

メッセージを出力したプログラムで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには，５けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージのレベルを表します。メッセージのレベルは英字1文字で示します。

メッセージのレベルを示す文字とその意味を次に示します。

E（Error）

エラーレベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。

このメッセージが出力されたときは，処理を中断します。

W（Warning）

警告レベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。

メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

I（Information）

システムの動作を通知するメッセージです。

メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

Q（Question）

出力したメッセージに対して，ユーザの応答を通知するメッセージです。

このメッセージが出力されたときは，ユーザの応答を待ちます。

R（Request）

出力メッセージに対するユーザからの応答を待っていることを通知するメッセージです。

メッセージテキスト

構成ソフトウェアが出力したメッセージテキストを示します。

なお，メッセージテキスト中の可変値（メッセージが出力される状況によって変わる値）は，「xx....xx」（xxは英小文字）の形式で示します。

可変値に関する説明

メッセージテキスト中の可変値に表示される情報を「xx....xx：表示される情報」（xxは英小文字）の形式で示します。可変値に関する説明の記述例を次に示します。

（例）

aa....aa：ファイル名

bb....bb：アプリケーション名

説明

メッセージが通知された要因やメッセージを出力した構成ソフトウェアの動作など，メッセージに対する補足説明を示します。

対処

ユーザが実施する対処を表します。なお，対処方法の「保守員に連絡してください」とは，購入時の契約に基づいて，システム管理者が弊社問い合わせ窓口へ連絡することを示します。

2.2　KFCT20000からKFCT29999までのメッセージ

Cosminexus Performance Tracerが出力するKFCT20000からKFCT29999までのメッセージについて説明します。

＜この節の構成＞

KFCT26949-E

KFCT26999-W

KFCT27600-I

KFCT26949-E

"aa....aa(bb....bb)" failed.errno=cc....cc

aa....aa：エラーとなったシステムコール
bb....bb：内部情報（システムコール呼び出し元ファイル名）
cc....cc：システムコールのerrno値

説明

システムコールでエラーが発生しました。処理を中止します。

対処

システムコールがエラーになった要因を調査してください。

KFCT26999-W

trace data was not able to output, because the buffer area was insufficient.

説明

一時的にバッファ領域が不足しているため，トレース情報が出力されませんでした。このメッセージが出力されたあと，バッファ領域に空きができるまで，トレース情報は出力されなくなります。バッファ領域に空きができると，トレース情報は自動的に出力されるようになります。

対処

PRFトレース取得用のバッファサイズを設定されている値より大きくすることをお勧めします。バッファサイズは，cprfstartコマンドの-PrfTraceBufferSizeオプションで変更します。cprfstartコマンドについては，マニュアル「Cosminexus　リファレンス　コマンド編」を参照してください。

KFCT27600-I

aa....aa was assigned as current trace file. ID:bb....bb

aa....aa：割り当てたファイル名
bb....bb：PRFデーモン識別子またはCTM識別子

説明

PRFトレースを出力するファイルまたは稼働統計情報を出力するファイルを割り当てました。処理を続行します。

2.3　KFCT70000からKFCT79999までのメッセージ

Cosminexus Component Transaction Monitor，およびCosminexus Performance Tracerが出力するKFCT70000からKFCT79999までのメッセージについて説明します。

＜この節の構成＞

KFCT70002-E

KFCT70003-E

KFCT70004-E

KFCT70322-E

KFCT70332-E

KFCT70450-E

KFCT70451-E

KFCT70452-E

KFCT70453-E

KFCT70457-E

KFCT70458-E

KFCT70459-E

KFCT70460-E

KFCT70470-I

KFCT70471-I

KFCT70472-I

KFCT70473-E

KFCT70474-E

KFCT70500-I

KFCT70501-E

KFCT70502-I

KFCT70503-I

KFCT70504-I

KFCT70505-I

KFCT70506-E

KFCT70507-E

KFCT70508-W

KFCT70509-E

KFCT70510-I

KFCT70511-I

KFCT70512-I

KFCT70513-E

KFCT70514-I

KFCT70515-I

KFCT70516-I

KFCT70517-I

KFCT70518-E

KFCT70520-E

KFCT70522-E

KFCT70523-E

KFCT70524-E

KFCT70525-E

KFCT70526-E

KFCT70527-E

KFCT70528-E

KFCT70529-E

KFCT70530-E

KFCT70531-E

KFCT70532-E

KFCT70533-I

KFCT70534-I

KFCT70535-I

KFCT70536-E

KFCT70537-E

KFCT70538-E

KFCT70539-I

KFCT70540-I

KFCT70542-I

KFCT70543-E

KFCT70544-E

KFCT70545-I

KFCT70546-I

KFCT70547-W

KFCT70548-E

KFCT70549-I

KFCT70550-E

KFCT70551-E

KFCT70552-I

KFCT70553-E

KFCT70554-E

KFCT70556-E

KFCT70558-E

KFCT70559-E

KFCT70560-E

KFCT70561-E

KFCT70566-W

KFCT70567-W

KFCT70568-W

KFCT70569-I

KFCT70570-E

KFCT70571-I

KFCT70572-I

KFCT70573-E

KFCT70574-I

KFCT70575-E

KFCT70589-E

KFCT70593-I

KFCT70594-I

KFCT70596-I

KFCT70601-E

KFCT70603-W

KFCT70604-E

KFCT70606-I

KFCT70607-E

KFCT70608-E

KFCT70611-W

KFCT70612-E

KFCT70613-E

KFCT70634-E

KFCT70641-W

KFCT70643-I

KFCT70648-I

KFCT70649-I

KFCT70650-I

KFCT70651-I

KFCT70652-I

KFCT70653-E

KFCT70700-I

KFCT70701-I

KFCT70702-E

KFCT70703-I

KFCT70704-I

KFCT70705-E

KFCT70706-E

KFCT70710-E

KFCT70711-E

KFCT70712-E

KFCT70713-E

KFCT70714-E

KFCT70715-E

KFCT70716-E

KFCT71000-E

KFCT71001-E

KFCT71003-W

KFCT71004-E

KFCT71005-W

KFCT71051-W

KFCT71052-W

KFCT71053-E

KFCT71100-W

KFCT71101-W

KFCT71102-W

KFCT71103-W

KFCT71150-W

KFCT71151-W

KFCT71152-W

KFCT71153-W

KFCT71200-W

KFCT71201-W

KFCT71202-W

KFCT71203-W

KFCT71204-W

KFCT71250-W

KFCT71251-E

KFCT71252-W

KFCT71253-W

KFCT71255-W

KFCT71256-W

KFCT71257-E

KFCT71300-W

KFCT71352-I

KFCT71353-E

KFCT71357-E

KFCT71361-E

KFCT71362-E

KFCT71363-E

KFCT71364-W

KFCT71365-E

KFCT71366-E

KFCT71403-W

KFCT71404-W

KFCT73002-E

KFCT73003-E

KFCT73004-W

KFCT73100-I

KFCT73101-I

KFCT73102-I

KFCT73104-W

KFCT73105-W

KFCT73106-W

KFCT73107-W

KFCT73200-E

KFCT73201-E

KFCT73202-E

KFCT73203-W

KFCT73300-E

KFCT73303-I

KFCT73304-I

KFCT73307-I

KFCT73308-E

KFCT73309-E

KFCT73310-E

KFCT73311-W

KFCT73314-I

KFCT73315-E

KFCT73350-E

KFCT73351-E

KFCT73352-R

KFCT73353-I

KFCT73354-E

KFCT73355-I

KFCT73356-I

KFCT73357-I

KFCT73364-W

KFCT73401-I

KFCT73402-I

KFCT73403-I

KFCT73404-I

KFCT73405-I

KFCT73406-I

KFCT73410-I

KFCT73411-I

KFCT73412-I

KFCT73413-I

KFCT73414-I

KFCT73415-I

KFCT73416-I

KFCT73417-I

KFCT73418-I

KFCT73419-I

KFCT73420-I

KFCT73430-E

KFCT73431-E

KFCT73432-W

KFCT73433-E

KFCT73434-E

KFCT73435-E

KFCT73436-E

KFCT73437-E

KFCT73438-E

KFCT73439-E

KFCT73440-E

KFCT73441-E

KFCT73445-E

KFCT73501-E

KFCT73502-W

KFCT73551-E

KFCT73552-E

KFCT73553-E

KFCT73554-E

KFCT73555-E

KFCT73556-E

KFCT73557-E

KFCT73558-E

KFCT73559-E

KFCT73560-W

KFCT73561-E

KFCT73590-I

KFCT73591-I

KFCT73592-E

KFCT74000-E

KFCT74001-E

KFCT74002-E

KFCT74003-E

KFCT74004-E

KFCT74550-E

KFCT74551-E

KFCT74552-E

KFCT74553-E

KFCT74554-E

KFCT74555-W

KFCT74556-E

KFCT74557-W

KFCT74558-E

KFCT74559-E

KFCT74600-I

KFCT74601-I

KFCT74604-I

KFCT74700-E

KFCT74701-E

KFCT74702-E

KFCT74703-E

KFCT74704-E

KFCT74705-E

KFCT74706-E

KFCT74750-I

KFCT74752-I

KFCT74753-I

KFCT74755-I

KFCT75000-E

KFCT75001-E

KFCT75002-E

KFCT75003-E

KFCT75004-E

KFCT75005-E

KFCT75050-E

KFCT75051-E

KFCT75052-E

KFCT75053-E

KFCT75054-E

KFCT75122-E

KFCT75127-W

KFCT75201-E

KFCT75202-E

KFCT75204-E

KFCT75206-E

KFCT75207-E

KFCT75208-E

KFCT75209-E

KFCT75210-E

KFCT75211-E

KFCT75212-I

KFCT75213-I

KFCT75214-E

KFCT75215-E

KFCT75216-E

KFCT75217-I

KFCT75218-I

KFCT75219-E

KFCT75220-I

KFCT75221-I

KFCT75222-E

KFCT75223-I

KFCT75224-I

KFCT75225-I

KFCT75226-E

KFCT75227-I

KFCT75228-I

KFCT75229-I

KFCT75230-E

KFCT75231-I

KFCT75232-I

KFCT75233-E

KFCT75234-I

KFCT75235-I

KFCT75236-E

KFCT75237-W

KFCT75238-W

KFCT75239-W

KFCT75300-E

KFCT75303-E

KFCT75305-E

KFCT75306-E

KFCT75307-E

KFCT75492-W

KFCT75499-E

KFCT75500-E

KFCT75800-E

KFCT75999-E

KFCT76000-I

KFCT76001-I

KFCT76002-E

KFCT76003-E

KFCT76004-E

KFCT76005-E

KFCT76006-E

KFCT76007-E

KFCT76008-E

KFCT76009-E

KFCT76010-E

KFCT76014-E

KFCT70002-E

cannot open file : aa....aa

aa....aa：オープンできないファイル名称

説明

ファイルaa....aaがオープンできません。

コマンドの処理を中止します。

対処

aa....aaに示されるファイルが存在するかどうか，および読み込み権限があるかどうかを確認してください。

KFCT70003-E

invalid command argument.

説明

コマンド引数が間違っています。

コマンドの処理を中止します。

対処

コマンド引数を見直してください。

KFCT70004-E

TSCDIR variable undefined.

説明

環境変数「TSCDIR」が設定されていません。

コマンドの処理を中止します。

対処

環境変数「TSCDIR」を設定してください。

KFCT70322-E

not enough memory.

説明

メモリ不足が発生しました。

コマンドの処理を中止します。

対処

ほかのプログラムを終了させるなど，十分なメモリを確保して，再度実行してください。

KFCT70332-E

aa....aa failed.bb....bb.

aa....aa：失敗したコマンドの名称
bb....bb：失敗した理由（コマンドからのメッセージ）

説明

内部コマンドの実行に失敗しました。

コマンドの処理を中止します。

対処

bb....bbに示された情報を参照して，エラーの要因を取り除いてください。

KFCT70450-E

the error occurred while initializing idl function. reason=aa....aa kind=bb....bb code1=cc....cc code2=dd....dd.

aa....aa：エラーの発生要因
bb....bb：プロセス種別（ctmd：CTMデーモン，またはctmregltd：CTMレギュレータ）
cc....cc： 保守情報1
dd....dd： 保守情報2

説明

デーモンプロセスの初期化中にエラーが発生しました。

プログラムの開始処理を中断します。

対処

aa....aaに示されるエラーの発生要因に従って対処し，再度実行してください。aa....aaに示されるエラーの発生要因と対処を次の表に示します。

表2-1　KFCT70450-Eに示されるエラーの要因一覧

エラーの要因
説明
対処

BAD_ENVIRONMENT
環境変数の取得に失敗しました。
環境変数「CTMSPOOL」および環境変数「CTMDIR」が設定されているかどうかを見直してください。

FILE_ACCESS
ファイルアクセスに失敗しました。
CTMSPOOLディレクトリが存在するかどうか，アクセス権があるかどうか，また，ディスクに十分な空き領域があるかどうかを見直してください。

NO_MEMORY
メモリ不足が発生しました。
不要なプロセスを終了させるか，メモリを増やしてください。

LOCK_ERROR
排他制御に失敗しました。
メモリが不足している場合は，不要なプロセスを終了させるか，メモリを増やしてください。
それ以外の場合は，保守員に連絡してください。

ACTIVATE
受信機能の活性化に失敗しました。
reason（aa....aa），kind（bb....bb），code1（cc....cc），code2（dd....dd）の内容を取得して，保守員に連絡してください。

PORT_ALREADY_USED
EJBリクエスト受信ポート番号の重複を検知しました。
EJBリクエスト受信ポート番号がすでに使用済みの可能性があります。
-CTMEjbPortオプションで調節できます。

INTERNAL
内部矛盾が発生しました。
reason（aa....aa），kind（bb....bb），code1（cc....cc），code2（dd....dd）の内容を取得して，保守員に連絡してください。

UNKNOWN
要因の特定できないエラーが発生しました。
reason（aa....aa），kind（bb....bb），code1（cc....cc），code2（dd....dd）の内容を取得して，保守員に連絡してください。

OTHER
そのほかのエラーが発生しました。
reason（aa....aa），kind（bb....bb），code1（cc....cc），code2（dd....dd）の内容を取得して，保守員に連絡してください。

KFCT70451-E

the error occurred while communicating with J2EE Server. exception=aa....aa detail=bb....bb code1=cc....cc code2=dd....dd.

aa....aa：発生したCORBA例外の名称
bb....bb：発生したCORBA例外のマイナーコード／発生したCORBA例外の完了ステータス
取得できなかった場合には" - "が表示されます。
cc....cc：保守情報１
dd....dd：保守情報２

説明

J2EEサーバとの通信でエラーが発生しました。

デーモンプロセスの処理を続行します。

対処

このメッセージのexception（aa....aa），detail（bb....bb）の内容を参照して，エラーの要因を取り除いてください。

KFCT70452-E

the error occurred while processing aa....aa message. reason=bb....bb code1=cc....cc code2=dd.....dd.

aa....aa：電文種別（request：J2EEサーバへのリクエスト電文，またはreply：J2EEサーバからのリプライ電文）
bb....bb：エラーの発生要因
cc....cc： 保守情報１
dd....dd： 保守情報２

説明

リクエストまたはリプライ電文の処理中にエラーが発生しました。

デーモンプロセスの処理を続行します。

対処

bb....bbに示されるエラーの発生要因に従って対処し，再度実行してください。bb....bbに示されるエラーの発生要因と対処を次の表に示します。

表2-2　KFCT70452-Eに示されるエラーの要因一覧

エラーの要因 | 説明 | 対処
NO_MEMORY | メモリ不足が発生しました。 | 不要なプロセスを終了させるか，メモリを増やしてください。
NOT_SUPPORT_VER | 未サポートのバージョンのGIOP電文を受信しました。 | ユーザアプリケーションの前提製品，およびアプリケーションサーバについて，適切なバージョンのものを使用してください。
INTERNAL | 内部矛盾が発生しました。 | aa....aa，reason（bb....bb），code1（cc....cc），code2（dd....dd）の内容を取得して，保守員に連絡してください。
UNKNOWN | 要因の特定できないエラーが発生しました。 | aa....aa，reason（bb....bb），code1（cc....cc），code2（dd....dd）の内容を取得して，保守員に連絡してください。
OTHER | そのほかのエラーが発生しました。 | aa....aa，reason（bb....bb），code1（cc....cc），code2（dd....dd）の内容を取得して，保守員に連絡してください。

KFCT70453-E

the error occurred while processing aa....aa message. exception=bb....bb detail=cc....cc reason=dd....dd code1=ee....ee code2=ff....ff.

aa....aa：電文種別（request：J2EEサーバへのリクエスト電文，またはreply：J2EEサーバからのリプライ電文）
bb....bb：スローするCORBA例外の名称
cc....cc：スローするCORBA例外のマイナーコードまたはスローするCORBA例外の完了ステータス
dd....dd：エラーの発生要因
ee....ee：保守情報１
ff....ff：保守情報２

説明

リクエストまたはリプライ電文の処理中にエラーが発生したため，CORBAシステム例外をスローします。

デーモンプロセスの処理を続行します。

対処

dd....ddに示されるエラーの発生要因に従って対処し，再度実行してください。dd....ddに示されるエラーの発生要因と対処を次の表に示します。

表2-3　KFCT70453-Eに示されるエラーの要因一覧

エラーの要因 | 説明 | 対処
NO_MEMORY | メモリ不足が発生しました。 | 不要なプロセスを終了させるか，メモリを増やしてください。
NOT_SUPPORT_VER | 未サポートのバージョンのGIOP電文を受信しました。 | ユーザアプリケーションの前提製品，およびアプリケーションサーバについて，適切なバージョンのものを使用してください。
INTERNAL | 内部矛盾が発生しました。 | aa....aa，exception（bb....bb），detail（cc....cc），reason（dd....dd），code1（ee....ee），code2（ff....ff）の内容を取得して，保守員に連絡してください。
UNKNOWN | 要因の特定できないエラーが発生しました。 | aa....aa，exception（bb....bb），detail（cc....cc），reason（dd....dd），code1（ee....ee），code2（ff....ff）の内容を取得して，保守員に連絡してください。
OTHER | そのほかのエラーが発生しました。 | aa....aa，exception（bb....bb），detail（cc....cc），reason（dd....dd），code1（ee....ee），code2（ff....ff）の内容を取得して，保守員に連絡してください。

KFCT70457-E

the error occurred while getting aa....aa reference. reason=bb....bb code1=cc....cc code2=dd....dd.

aa....aa：EJB参照種別（Home interface：ホームインタフェースの参照，またはEJB object：EJBオブジェクトの参照）
bb....bb：エラーの発生要因
cc....cc：保守情報１
dd....dd：保守情報２

説明

ホームインタフェースの参照，またはEJBオブジェクトの参照の取得処理中にエラーが発生しました。

デーモンプロセスの処理を続行します。

対処

bb....bbに示されるエラーの発生要因に従って対処し，再度実行してください。bb....bbに示されるエラーの発生要因と対処を次の表に示します。

表2-4　KFCT70457-Eに示されるエラーの要因一覧

エラーの要因 | 説明 | 対処
NO_MEMORY | メモリ不足が発生しました。 | 不要なプロセスを終了させるか，メモリを増やしてください。
NOT_SUPPORT_VER | 未サポートのバージョンのGIOP電文を受信しました。 | ユーザアプリケーションの前提製品，およびアプリケーションサーバについて，適切なバージョンのものを使用してください。
INTERNAL | 内部矛盾が発生しました。 | aa....aa，reason（bb....bb），code1（cc....cc），code2（dd....dd）の内容を取得して，保守員に連絡してください。
UNKNOWN | 要因の特定できないエラーが発生しました。 | aa....aa，reason（bb....bb），code1（cc....cc），code2（dd....dd）の内容を取得して，保守員に連絡してください。
OTHER | そのほかのエラーが発生しました。 | aa....aa，reason（bb....bb），code1（cc....cc），code2（dd....dd）の内容を取得して，保守員に連絡してください。

KFCT70458-E

the error occurred while propagating information of remote exception. reason=aa....aa code1=bb....bb code2=cc....cc.

aa....aa： エラーの発生要因
bb....bb： 保守情報１
cc....cc： 保守情報２

説明

J2EEサーバ内でスローされた例外の詳細情報をEJBクライアントに通知できません。

デーモンプロセスの処理を続行します。

対処

aa....aaに示されるエラーの発生要因に従って対処し，再度実行してください。aa....aaに示されるエラーの発生要因と対処を次の表に示します。

表2-5　KFCT70458-Eに示されるエラーの要因一覧

エラーの要因
説明
対処

NO_MEMORY
メモリ不足が発生しました。
不要なプロセスを終了させるか，メモリを増やしてください。

LOCK_ERROR
排他制御に失敗しました。
メモリが不足している場合は，不要なプロセスを終了させるか，メモリを増やしてください。
それ以外の場合は，reason（aa....aa），code1（bb....bb），code2（cc....cc）の内容を取得して，保守員に連絡してください。

INTERNAL,INVALID_PARAM
内部矛盾が発生しました。
reason（aa....aa），code1（bb....bb），code2（cc....cc）の内容を取得して，保守員に連絡してください。

OTHER, INVALID_STATUS, -
そのほかのエラーが発生しました。
reason（aa....aa），code1（bb....bb），code2（cc....cc）の内容を取得して，保守員に連絡してください。

KFCT70459-E

the timeout occurred while communicating with J2EE Server. time=aa....aa detail=bb....bb code1=cc....cc code2=dd....dd.

aa....aa：タイムアウト時間（秒）
bb....bb：発生したCORBA例外のマイナーコード／発生したCORBA例外の完了ステータス
cc....cc：保守情報1
dd....dd：保守情報2

説明

J2EEサーバとの通信でタイムアウトが発生しました。

デーモンプロセスの処理を続行します。

対処

このメッセージのtime（aa....aa）の内容を参照して，エラーの要因を取り除いてください。

KFCT70460-E

command argument is invalid. option=aa....aa value=bb....bb code=cc....cc.

aa....aa：不正なオプションの名称
bb....bb：不正なオプションの引数
cc....cc：保守情報

説明

オプションが不正です。デーモンの処理を中断します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT70470-I

usage: ctmjava2idl [-h] | [-g] [-o output-file] [-c class-path] class-file.

説明

ctmjava2idlコマンドの使用方法を示します。

コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT70471-I

usage: ctmidl2cpp [-h] | [-TSCclient_ext ext-string] [-TSChdr_suffix hdr-suffix] [-TSCsrc_suffix src-suffix] [-client_ext ext-string] [-hdr_suffix hdr-suffix] [-src_suffix src-suffix] [-TSCroot_dir directory] [-TSCsrc_dir directory] [-TSChdr_dir directory] [-root_dir directory] [-TSCexport tag-string] [-export tag-string] [-type_code_info] [-namespace] [-gen_included_files] [[-I directory[;directory...]]...] [-A] idlfile

説明

ctmidl2cppコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。

コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT70472-I

usage: ctmidl2j [-h] | [-package package_name][-TSCroot_dir directory][-root_dir directory] [-gen_included_files][[-I directory[;directory...]]...][-A] idlfile

説明

ctmidl2jコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。

コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT70473-E

usage: the internal error occurred. reason=aa....aa code=bb....bb.

aa....aa：処理名称
bb....bb：エラーコード

説明

内部呼び出し処理でエラーが発生した場合に出力します。コマンドをエラー終了します。

対処

次の内容を確認してください。

IDL定義ファイルの内容

環境変数の指定

IDL定義ファイルおよび環境変数に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

KFCT70474-E

usage: unsupported version. code=aa....aa.

aa....aa：取得したOTMのバージョン

説明

利用されているOTMのバージョンが不正な場合に出力します。コマンドをエラー終了します。

対処

環境変数「TSCDIR」に設定されている環境を見直してください。

KFCT70500-I

now starting ctmdmd.

説明

CTMドメインマネジャを開始中です。

CTMドメインマネジャの開始処理を続行します。

KFCT70501-E

cannot start ctmdmd because another ctmdmd with the same domain name is operating. domain name = aa....aa

aa....aa：CTMドメイン名

説明

同じCTMドメイン名のCTMドメインマネジャが動作中のため，開始できません。

CTMドメインマネジャの開始処理を中断します。

対処

動作中のCTMドメインマネジャの終了を待って，再度開始してください。または，CTMドメイン名を変更して，再度開始してください。

KFCT70502-I

ctmdmd is now online.

説明

CTMドメインマネジャ開始が完了しました。

CTMドメインマネジャの処理を続行します。

KFCT70503-I

now terminating ctmdmd. terminate type=aa....aa

aa....aa：終了形態（NORMAL STOP：正常終了，またはFORCE STOP：強制正常終了）

説明

CTMドメインマネジャを終了中です。

CTMドメインマネジャの処理を続行します。

KFCT70504-I

ctmdmd stop.

説明

CTMドメインマネジャが終了しました。

KFCT70505-I

now starting ctmd.

説明

CTMデーモンを開始中です。

CTMデーモンの処理を続行します。

KFCT70506-E

cannot start ctmd because another ctmd with the same CTMID is operating in the same domain. CTMID=aa....aa

aa....aa：CTM識別子

説明

同じCTM識別子のCTMデーモンが動作中のため，開始できません。

CTMデーモンの開始処理を中断します。

対処

動作中のCTMデーモンの終了を待って再度開始してください。または，CTM識別子を変更して再度開始してください。

KFCT70507-E

the combination of domain name and CTMSPOOL directory is invalid.

説明

CTMドメイン名とCTMSPOOLの組み合わせが誤っています。

CTMドメインマネジャおよびCTMデーモンの開始処理を中断します。

対処

CTMドメイン名とCTMSPOOLの組み合わせで，次に当てはまるものがないかどうかを調べてください。

指定されたCTMSPOOLがすでにほかのCTMドメイン名を持つCTMドメインマネジャに使用されている。

指定されたCTMドメイン名を持つCTMドメインマネジャが別のCTMSPOOLを使用してすでに動作している。

上記の組み合わせで当てはまるものがある場合は，正しい組み合わせを指定し直して，再度開始してください。ただし，CTMドメインマネジャ開始時に環境を調べて，該当するCTMSPOOLディレクトリが未使用の場合で，新しい組み合わせで動作させたいときは，ctmdminfoコマンドでCTMドメイン情報を削除してから再度CTMドメインマネジャを開始してください。

KFCT70508-W

CTMSPOOL directory is not specified. $CTMDIR/spool suppose to $CTMSPOOL.

説明

環境変数「CTMSPOOL」が設定されていません。

＄CTMDIR/spool（UNIXの場合）または%CTMDIR%¥spool（Windowsの場合）ディレクトリを，＄CTMSPOOL（UNIXの場合）または%CTMSPOOL%（Windowsの場合）と仮定して処理を続行します。

KFCT70509-E

cannot start aa....aa because of improper operational environment. reason code=bb....bb

aa....aa：CTMデーモン（ctmd：CTMデーモン，またはctmdmd：CTMドメインマネジャ）
bb....bb：開始できない要因

説明

動作環境が不正なため，デーモンプロセスを開始できません。

デーモン開始処理を中断します。

対処

bb....bbに示される要因を確認して，対処してください。

bb....bbには，次の要因が示されます。

MEMORY

OSの実メモリサイズ，スワップメモリサイズが十分あるか調べてください。

ENV_CTMDIR

環境変数「CTMDIR」を設定してください。または，CTMDIRディレクトリがアクセスできるか調べてください。

ENV_CTMSPOOL

CTMSPOOLディレクトリがアクセスできるか調べてください。

KFCT70510-I

ctmd is now online.

説明

CTMデーモン開始が完了し，オンライン業務を開始できます。

CTMデーモンの処理を続行します。

KFCT70511-I

now terminating ctmd. terminate type=aa....aa

aa....aa：終了形態（NORMAL STOP：正常終了，またはFORCE STOP：強制終了）

説明

CTMデーモンを終了中です。

CTMデーモンの処理を続行します。

KFCT70512-I

ctmd stop.

説明

CTMデーモンが終了しました。

KFCT70513-E

command argument is invalid. option=aa....aa

aa....aa：誤りがあるオプション名

説明

コマンド引数の指定に誤りがあります。

コマンドをエラー終了します。

対処

次の内容を確認してください。

指定したオプションに誤りがないかどうか。

省略できないオプションを省略していないかどうか。

指定したオプションがほかのオプションと同時に指定できるかどうか。

誤りがあった指定オプションを修正し，正しい組み合わせでオプションを指定したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT70514-I

usage:ctmstart [-h] [-CTMDomain domain_name] [-CTMID ctmid]
[-CTMPort port_no] [-CTMEjbPort port_no] [-CTMMyHost host_name]
[-CTMEntryCount count] [-CTMNice nice] [-CTMRegStart count]
[-CTMRegOption file] [-CTMEnviron file] [-CTMStartTimeOut time]
[-CTMTSCGwStart count] [-CTMTSCGwOption file]
-CTMINSRef host_name:port_number [-CTMDCSendTimeOut time]
[-CTMClientConnectCount count] [-CTMServerConnectCount count]
[-CTMLogFileSize file_size] [-CTMLogFileCount file_count]
[-PRFID cprfid] [-CTMQueueCount count] [-CTMQueueRegistCount count]
[-CTMServerCacheSize size] [-CTMDispatchPolicy normalDispatch | priorDispatch]
[-CTMDispatchParallelCount count] [-CTMMaxRequestCount count]
[-CTMQueueDeleteWait time] [-CTMWatchQueue percent,percent,interval,mode]
[-CTMCreatePolicy normalDispatch | priorDispatch]
[-CTMWatchRequest count,interval] [-CTMLoadCheckInterval interval]
[-CTMStatsUse Y|N] [-CTMStatsFileCount file_count] [-CTMStatsFileSize file_size]

説明

ctmstartコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。

コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT70515-I

usage:ctmstop [-h] [-CTMDomain domain_name] [-CTMID ctmid][-CTMMyHost host_name] [-CTMForce [-CTMDebugInfo]]

説明

ctmstopコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。

コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT70516-I

usage:ctmdmstart [-h] [-CTMDomain domain_name] [-CTMMaxCTM ctmd_cnt] [-CTMPort port_no] [-CTMMyHost host_name] [-CTMForceStart | -CTMAutoForce] [-CTMSendInterval value] [-CTMSubnetMask value] [-CTMSendHost host_name] [-CTMSendHostInterval value][-CTMAliveCheckCount value]

説明

ctmdmstartコマンドの使用方法を示します。

コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT70517-I

usage:ctmdmstop [-h] [-CTMDomain domain_name] [-CTMMyHost host_name] [-CTMForce [-CTMDebugInfo]]

説明

ctmdmstopコマンドの使用方法を示します。

コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT70518-E

the number of processes (EJBRegulator and J2EE server) is over connection count

説明

接続プロセス数が，コネクション数を超えました。

登録処理は中断し，CTMデーモンは処理を続行します。

対処

接続プロセス数が，-CTMEntryCountオプションで指定した値を超えていないかどうかを調べてください。

KFCT70520-E

internal error occurred. err_code=aa....aa-bb....bb exception=cc....cc

aa....aa：要因コード1
bb....bb：要因コード2
cc....cc：例外情報

説明

内部処理で例外を受け取りました。

デーモンの処理を中断します。

対処

要因コード（aa....aa，bb....bb）および例外情報（cc....cc）を取得して，システム管理者に連絡してください。

KFCT70522-E

the number of ctmd processes is over connection count.

説明

CTMデーモンの登録数がコネクション数を超えました。

登録処理は中断し，CTMデーモンは処理を続行します。

対処

接続プロセス数がコネクション数を超えていないかどうかを調べてください。

KFCT70523-E

cannot access shared memory.

説明

共用メモリへのアクセスでエラーが発生しました。

デーモンの処理を中断します。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

共用メモリが作成されているかどうか
デーモンが開始されていることを確認して，再度コマンドを実行してください。

共用メモリサイズが取得できる最大サイズを超えていないかどうか
メモリを増やしてください。または，取得するサイズを変更してください。

-CTMDomainオプションに指定されたCTMドメイン名とCTMSPOOLとの関係に誤りがないかどうか
-CTMDomainオプションに適切な値を指定してください。

KFCT70524-E

CTMDIR directory is not specified.

説明

環境変数「CTMDIR」が指定されていません。

デーモンの処理を中断します。

対処

環境変数を確認してください。

KFCT70525-E

too many files are open in this process.

説明

プロセス内でオープンできるファイルの数が最大値を超えました。

デーモンの場合はエラーメッセージを出力して処理を継続します。コマンドの場合は処理を中断します。

対処

プロセス内でオープンできるファイルの最大値を確認してください。

KFCT70526-E

internal error occurred. err_code=aa....aa-bb....bb

aa....aa：要因コード1
bb....bb：要因コード2

説明

内部処理エラーが発生しました。

デーモンの処理を中断します。

対処

要因コード（aa....aa，bb....bb）を取得して，システム管理者に連絡してください。

KFCT70527-E

cannot find ctmd with specified CTMID in this domain. CTMID=aa....aa.

aa....aa：CTM識別子

説明

指定されたCTM識別子を持つCTMデーモンが見つかりません。

デーモンの処理を中断します。

対処

指定されたCTM識別子を持つCTMデーモンが開始されているかどうかを確認してください。

このメッセージはCTMデーモンがある場合も出力されることがあります。この場合，オプションの指定が誤っているか，またはCTMデーモンへの通信ができない状態になっていることが考えられます。-CTMDomainオプションおよび-CTMIDオプションが正しいかどうかを確認してください。

それ以外の場合には"ctmstop -TMForce -CTMDebugInfo"を実行してCTMデーモンを強制終了してください。

KFCT70528-E

cannot find ctmdmd with specified domain name. domain name = aa....aa.

aa....aa：CTMドメイン名

説明

指定されたCTMドメイン名を持つCTMドメインマネジャが見つかりません。

CTMドメインマネジャでこのメッセージを出力した場合は，デーモンの処理を続行します。それ以外の場合はコマンドまたはデーモンの処理を中断します。

このメッセージは，CTMドメインマネジャがある場合も出力することがあります。この場合，オプションの指定が誤っているか，またはCTMドメインマネジャへの通信ができない状態になっていることが考えられます。

対処

指定されたCTMドメイン名を持つCTMドメインマネジャが開始されているかどうかを確認してください。

このメッセージが出力されたプロセスによって次のとおり対処してください。

ctmdmstopコマンドの場合

-CTMDomainオプションが正しいかどうかを確認してください。それ以外の場合には"ctmdmstop -CTMForce -CTMDebugInfo"を実行してCTMドメインマネジャを強制終了してください。

ctmstartコマンドの場合

-CTMDomainオプションが正しいかどうかを確認してください。それ以外の場合には"ctmdmstop -CTMForce -CTMDebugInfo"を実行してCTMドメインマネジャを強制終了し，資料採取したあと，CTMドメインマネジャを再度開始してください。そのあと，CTMデーモンを再度開始してください。

KFCT70529-E

the specified CTMPort number may be repeated.

説明

デーモンの処理を中断します。

-CTMPortオプションに指定したポート番号は，すでに使用されている可能性があります。

対処

ポート番号を変更して，再度デーモンを開始してください。

KFCT70530-E

the initialization of domain manager is failed. error_code1=aa....aa error_code2=bb....bb.

aa....aa：保守情報1
bb....bb：保守情報2

説明

CTMドメインマネジャの初期化処理に失敗しました。

デーモンの処理を中断します。

-CTMPortオプションで指定したポート番号が，ほかのプロセスですでに使用されているなどの可能性があります。

対処

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，対処してください。エラーメッセージから対処方法がわからない場合は，error_code1（aa....aa）とerror_code2（bb....bb）の値を取得して，システム管理者に連絡してください。

KFCT70531-E

cannot start sending UDP.

説明

CTMドメインマネジャが，UDPの送信開始に失敗しました。

デーモンの処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，対処してください。

KFCT70532-E

the initialization of ctmd is failed. error_code1=aa....aa error_code2=bb....bb.

説明

CTMデーモンが初期化処理に失敗しました。

デーモンの処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，対処してください。エラーメッセージから対処方法がわからない場合は，error_code1（aa....aa）とerror_code2（bb....bb）の値を取得して，システム管理者に連絡してください。

KFCT70533-I

CTMDIR directory=aa....aa
CTM version=bb....bb
CTMSPOOL directory=cc....cc
CTMDomain=dd....dd
CTMPort=ee....ee

aa....aa：CTMDIRディレクトリ
bb....bb：バージョン
cc....cc：CTMSPOOLディレクトリ
dd....dd：CTMドメイン名
ee....ee：CTMPort指定値

説明

開始中のCTMドメインマネジャに関する情報を出力します。

CTMドメインマネジャ開始処理を続行します。

KFCT70534-I

CTMDIR directory=aa....aa
CTM version=bb....bb
CTMSPOOL directory=cc....cc
CTMDomain=dd....dd
CTMID=ee....ee
CTMPort=ff....ff

aa....aa：CTMDIRディレクトリ
bb....bb：バージョン
cc....cc：CTMSPOOLディレクトリ
dd....dd：CTMドメイン名
ee....ee：CTM識別子
ff....ff：CTMPort指定値

説明

開始中のCTMデーモンに関する情報を出力します。

CTMデーモン開始処理を続行します。

KFCT70535-I

ctmdmd determined start type. start type=aa....aa.

aa....aa：開始形態（NORMAL START：正常開始，FORCE START：強制正常開始，またはAUTO FORCE START：自動強制開始）

説明

CTMドメインマネジャの開始形態を決定しました。

CTMドメインマネジャの処理を続行します。

KFCT70536-E

too many files are open in this system.

説明

システム内でオープンできるファイルの数が最大値を超えました。

デーモンの場合は，エラーメッセージを出力して処理を継続します。

コマンドの場合は，処理を中断します。

対処

システム内でオープンできるファイルの最大値を確認してください。

KFCT70537-E

cannot get system resources. resource_code = aa....aa resource_value = bb....bb.

aa....aa：リソース名（RLIMIT_NOFILE：ファイルディスクリプタ）
bb....bb：確保しようとしている値

説明

システムのリソース取得処理が失敗しました。

デーモンの処理を中断します。

対処

システム内のリソースの最大値と，確保しようとしているリソースの値を確認してください。

KFCT70538-E

ctmd with specified CTMID is on the other host.

説明

指定されたCTM識別子を持つCTMデーモンは，別のホストで開始されています。

デーモンの処理を中断します。

対処

指定されたCTM識別子を持つCTMデーモンが，同じホストで開始されているかどうかを確認してください。

KFCT70539-I

now starting ctmregltd.

説明

CTMレギュレータが開始中です。

CTMレギュレータの開始処理を続行します。

KFCT70540-I

usage:ctmregltd [-h] [-CTMDomain domain_name] [-CTMID ctmid]
[-CTMEjbPort port_no] [-CTMMyHost host_name] [-CTMTimeOut time]
[-CTMAgent 0|1] [-PRFID cprfid] [-CTMClientConnectCount count]

説明

CTMレギュレータの使用方法を示します。

コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT70542-I

ctmregltd is now online.

説明

CTMレギュレータ開始が完了し，オンライン業務を開始できます。

CTMレギュレータの処理を続行します。

KFCT70543-E

the error occurred while accessing domain manager information file.

説明

CTMSPOOL情報ファイルへのアクセスでエラーが起きました。

コマンドおよびデーモンの処理を中断します。

対処

次の内容を確認してください。

CTMSPOOL情報ファイルに対するロックの取得に失敗した可能性があります。このメッセージを出力したコマンドまたはデーモンと同時刻に，10秒間以上実行中であるコマンド，および10秒間以上開始処理中であるデーモンが存在しないかどうかを確認してください。

CTMSPOOL情報ファイルが存在しない可能性があります。インストール後，CTMドメインマネジャを一度も起動していないかどうかを確認してください。

このメッセージの前に出力されているメッセージがないかどうかを確認してください。

上記を確認したあと，次のとおり対処してください。

実行中のコマンドおよび開始処理中のデーモンが存在しない状態で，再度コマンド，またはデーモンを開始してください。

CTMドメインマネジャを開始してください。このメッセージの前に出力されているメッセージを参照して，エラーの要因を取り除いてください。

KFCT70544-E

input number is invalid.

説明

ctmdminfoコマンドの入力番号が不正です。

コマンドの処理を中断します。

対処

正しい番号を入力してください。

KFCT70545-I

now terminating ctmregltd

説明

CTMレギュレータが終了中です。

CTMレギュレータの処理を続行します。

KFCT70546-I

ctmregltd stop

説明

CTMレギュレータが終了しました。

KFCT70547-W

ctmdmd is restarted, so -CTMMaxCTM value is ignored. now -CTMMaxCTM value is aa....aa

aa....aa：今回の開始で使用される-CTMMaxCTMオプションの値

説明

CTMドメインマネジャを再開始します。

この場合-CTMMaxCTMオプションに指定された値は無視され，前回の開始時に使用された-CTMMaxCTMオプションの値が使用されます。

CTMドメインマネジャの処理を続行します。

対処

-CTMMaxCTMオプションに指定された値を有効にする場合は，-CTMForceStartオプションを指定して，再度ctmdmstartコマンドを実行してください。

KFCT70548-E

cannot stop aa....aa. reason code=bb....bb.

aa....aa：デーモン
bb....bb：終了できない要因

説明

デーモンが終了できません。

デーモン終了処理を中断します。

対処

デーモンの動作状況を確認したあと，デーモンが終了していない場合は，再度終了してください。

デーモンの動作状況を確認する際は，bb....bbに示される要因について確認して，対処してください。bb....bbに示されるエラーの要因と対処を次の表に示します。

表2-6　KFCT70548-Eに示されるエラーの要因一覧

エラーの要因 | 説明 | 対処
SHARED_MEMORY | 共用メモリが参照できません。 | デーモンが動作中かどうか，環境変数「CTMSPOOL」下のファイルが削除されていないかどうかを調べてください。
STATUS | デーモンは開始中または終了中です。 | デーモンが開始中または終了中でないかどうかを調べてください。
DAEMON_STARTING | デーモンは開始中です。 | デーモンが開始中でないかどうかを調べてください。デーモンの開始処理完了後，再度終了処理を実行してください。
DAEMON_TERMINATING | デーモンは終了中です。 | デーモンが終了中でないかどうかを調べてください。
PRC_STARTING | 登録プロセスが開始中です。CTMデーモン終了時にだけ出力されます。 | 登録プロセスが開始中でないかどうかを調べてください。登録プロセスの開始処理完了後，再度終了処理を実行してください。
PRC_TERMINATING | 登録プロセスが終了中です。CTMデーモン終了時にだけ出力されます。 | 登録プロセスが終了中でないかどうかを調べてください。登録プロセスの終了処理完了後，再度終了処理を実行してください。
MAYBE_DOWN | 終了中のデーモンが強制終了または異常終了した可能性があります。 | aa....aaがctmdmdの場合は，CTMドメインマネジャの次回開始時に強制開始してください。
SYSTEM_CALL | デーモン終了中にコマンドがシステムコールエラーを検知しました。デーモンは正常終了している可能性があります。 | デーモンが正常終了しているかどうか確認してください。異常終了している場合は，メッセージを参照してエラーの要因を取り除いてください。

KFCT70549-I

there is no domain information.

説明

自ホストにはCTMドメイン，および$CTMSPOOL情報（UNIXの場合）または%CTMSPOOL%情報（Windows場合）が登録されていません。

ctmdminfoコマンドの処理を終了します。

KFCT70550-E

cannot delete domain information, because now ctmdmd is running.

説明

指定されたCTMドメイン名を持つCTMドメインマネジャが動作中のため，CTMドメインおよびCTMSPOOL情報は削除できません。

ctmdminfoコマンドの処理を終了します。

対処

CTMドメインマネジャの動作状況を確認したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT70551-E

the error occurred while terminating process. name=aa....aa reason=bb....bb.

aa....aa：実行形式ファイル名
該当するプロセスがJavaアプリケーションの場合は"-"を出力します。
bb....bb：エラーの発生要因

説明

CTMデーモン登録プロセスの終了中にエラーが発生しました。

該当するCTMデーモン登録プロセスの終了処理を中断します。

対処

エラーが発生したプロセスの実行形式ファイル名および要因を確認してください。bb....bbに示されるエラーの発生要因と対処は，次のとおりです。

TIMEOUT

時間内にCTMデーモン登録プロセスの終了が完了しません。

登録プロセスの終了処理に時間が掛かっています。必要に応じてctmstopprcコマンドで強制終了してください。

MAYBE_DOWN

CTMデーモン登録プロセスに対して終了要求が実行できませんでした。

登録プロセスが異常終了した可能性があります。登録プロセスが異常終了していないかどうかを認してください。異常終了している場合は，例外などを参照して，エラーの要因を取り除いてください。

KFCT70552-I

usage:ctmdminfo [-h] [-d]

説明

ctmdminfoコマンドの使用方法を示します。

コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT70553-E

the initialization of ctmregltd is failed. error_code1=aa....aa error_code2=bb....bb.

aa....aa：保守情報1
bb....bb：保守情報2

説明

CTMレギュレータの初期化処理で失敗しました。

デーモンの処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して，対処してください。エラーメッセージから対処方法がわからない場合は，error_code1とerror_code2の値を取得して，システム管理者に連絡してください。

KFCT70554-E

cannot stop ctmdmd, because ctmd is now running.

説明

登録済みのCTMデーモンが開始中のため，CTMドメインマネジャを終了できませんでした。

コマンドの処理を中断します。

対処

登録済みのCTMデーモンの動作状況を確認したあと，CTMデーモンを終了してから再度コマンドを実行してください。

KFCT70556-E

cannot entry this process, because of status.

説明

登録先のCTMデーモンが開始中または終了中であるため，登録処理ができませんでした。

デーモンの処理を中断します。

対処

登録先のCTMデーモンが開始中のときは，オンラインになってから実行してください。終了中のときは，再度CTMデーモンを開始してから実行してください。

KFCT70558-E

cannot get shared memory, because its size is too large. size = aa....aa.

aa....aa：取得しようとした共用メモリサイズ

説明

取得しようとした共用メモリサイズ（aa....aa）が，システムによって決められた最大値を超えています。

デーモンの処理を中断します。

対処

共用メモリサイズ算出式によって，取得する共用メモリサイズを調整するか，またはシステムの最大値を変更してください。

KFCT70559-E

the error occurred while starting ctmd. process terminated.

説明

CTMデーモン開始中にエラーが発生しました。

コマンドの処理を中断します。

対処

このメッセージの前にほかのメッセージが出力されている場合，出力されているメッセージを参照して，対処してください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，CTMデーモンが異常終了している可能性があります。環境変数「CTMSPOOL」下のファイルを取得して，システム管理者に連絡してください。

KFCT70560-E

the error occurred while starting ctmdmd. process terminated.

説明

CTMドメインマネジャ開始中にエラーが発生しました。

コマンドの処理を中断します。

対処

このメッセージの前にほかのメッセージが出力されている場合，出力されているメッセージを参照して，対処してください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，CTMドメインマネジャが異常終了している可能性があります。環境変数「CTMSPOOL」下のファイルを取得して，システム管理者に連絡してください。

KFCT70561-E

memory allocation failed.

説明

メモリの取得に失敗しました。

デーモンおよびコマンドの処理を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

KFCT70566-W

an error occurred during the starting of aa....aa. pid=bb....bb

aa....aa：プロセス名
bb....bb：開始失敗プロセスのプロセスID

説明

システムプロセス（bb....bb）の自動開始，または再開始に失敗しました。

CTMデーモン開始時は，CTMデーモンの処理を終了します。システムプロセス再開始時は，CTMデーモンの処理を続行します。

対処

指定されたCTMレギュレータのコマンドオプションファイルが正しいかどうかを確認して，正しく指定してから，再度CTMデーモンを開始してください。

KFCT70567-W

an error occurred during the accessing of the option file for aa....aa.pid=bb....bb

aa....aa：プロセス名
bb....bb：開始失敗プロセスのプロセスID

説明

システムプロセス（bb....bb）のコマンドオプションファイルのアクセスで，エラーが発生しました。

CTMデーモン開始時は，CTMデーモンの処理を終了します。システムプロセス再開始時は，CTMデーモンの処理を続行します。

対処

CTMデーモン開始時は，指定されたCTMレギュレータのコマンドオプションファイルが正しいかどうかを確認して，再度CTMデーモンを開始してください。CTMデーモン開始済みの場合は，環境変数「CTMSPOOL」下のファイルが削除されていないかどうかを確認してください。

KFCT70568-W

the specified option for aa....aa is invalid. pid=bb....bb

aa....aa：プロセス名
bb....bb：開始失敗プロセスのプロセスID

説明

システムプロセス（bb....bb）のコマンドオプションファイルの記述内容が不正です。

CTMデーモン開始時は，CTMデーモンの処理を終了します。システムプロセス再開始時は，CTMデーモンの処理を続行します。

対処

CTMデーモン開始時の場合は，次の内容を確認して，再度CTMデーモンを開始してください。

CTMレギュレータのコマンドオプションファイルの記述内容が正しいかどうか
コマンドオプションファイル内で使用できる文字は，英数字，空白，ハイフン（-），ピリオド（.），およびスラント（/）です。

指定したコマンドオプションファイル名が正しいかどうか

システムプロセス再開始時の場合は，システム管理者に連絡してください。

KFCT70569-I

restart the system process. name=aa....aa.

aa....aa：プロセスの実行形式ファイル名

説明

異常終了したシステムプロセスを再度開始します。

KFCT70570-E

cannot restart system process. name=aa....aa.

aa....aa：プロセスの実行形式ファイル名

説明

システムプロセスの再開始に失敗しました。

CTMデーモンの処理を続行します。

対処

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージなどを参照して，エラーの要因を取り除いたあと，必要に応じてシステムプロセスを再度開始してください。エラーメッセージが何も出力されていない場合は，システム管理者に連絡してください。

また，システムプロセスを直接開始で再開始した場合は，システムプロセスが異常終了しても再開始されません。システムプロセスが異常終了した場合に再開始させたいときは，CTMデーモンを終了してから再開始してください。

KFCT70571-I

usage:ctmrasget { [-h] | [-p] [-s] [-CTMSpool spool_directory | -CTMDomain domain_name] [-PRFSpool spool_directory] dest_directory }

説明

ctmrasgetコマンドの使用方法を示します。

コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT70572-I

Cosminexus Component Transaction Monitor: RAS completed collection of aa....aa

aa....aa：収集する情報，メッセージなど

説明

ctmrasgetコマンドの情報，およびメッセージを出力します。

KFCT70573-E

cannot create the process. process_name=aa....aa.

aa....aa：プロセス名（ctmd：CTMデーモン，ctmdmd：CTMドメインマネジャ，またはctmregltd：CTMレギュレータ）

説明

プロセスの生成に失敗しました。

各デーモンの開始処理を終了します。

対処

次の内容を確認するか，または時間をおいて再度開始してください。

システムファイルリソースが不足していないかどうか。

子プロセスの生成に失敗していないかどうか。

メモリが不足していないかどうか。

KFCT70574-I

usage:ctmgetpid [-h] | -CTMDomain domain_name [-CTMID ctmid] [-CTMMyHost host_name]

説明

ctmgetpidコマンドの使用方法を示します。

コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT70575-E

the error occurred while getting process ID.

説明

プロセスID取得時にエラーが発生しました。

コマンドの処理を終了します。

対処

取得対象のCTMデーモン，およびCTMドメインマネジャが開始されているかどうか，または環境変数「CTMSPOOL」下のファイルが削除されていないかどうかを確認してください。

KFCT70589-E

the error occurred in lock control for shared memory access.

説明

共用メモリアクセス時のロック取得，または解放でエラーが発生しました。

処理を中止します。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

メモリが不足していないかどうか
不要なプロセスを終了するか，またはメモリを増やしてください。

CTMSPOOLディレクトリ下のファイルを削除したり，アクセス権を変更したりしていないかどうか
CTMデーモンおよびCTMドメインマネジャを強制終了したあと，再度開始してください。

KFCT70593-I

the entry of process is completed. process_kind=aa....aa prc_id=bb....bb pid=cc....cc.

aa....aa：プロセス種別（Reg：CTMレギュレータ，またはJ2ee：J2EEサーバ）
bb....bb：アプリケーション識別子
J2EEサーバ，およびCTMレギュレータの場合は，"-"を出力します。
cc....cc：開始プロセスのプロセスID

説明

開始プロセス（aa....aa）のCTMデーモンへの登録処理が完了しました。

プロセスの開始処理を続行します。

KFCT70594-I

the process is ready for request. process_kind=aa....aa prc_id=bb....bb pid=cc....cc.

aa....aa：プロセス種別（Reg：CTMレギュレータ）
bb....bb：アプリケーション識別子
CTMレギュレータの場合は，"-"を出力します。
cc....cc：開始プロセスのプロセスID

説明

CTMデーモン登録プロセスが要求待ち状態になりました。

プロセスの開始処理を続行します。

KFCT70596-I

the release of process is completed. process_kind=aa....aa prc_id=bb....bb pid=cc....cc.

aa....aa：プロセス種別（Reg：CTMレギュレータ，またはJ2ee：J2EEサーバ）
bb....bb：アプリケーション識別子
J2EEサーバ，およびCTMレギュレータの場合は，"-"を出力します。
cc....cc：終了処理を完了したプロセスのプロセスID

説明

CTMデーモン登録プロセスの終了処理が完了しました。

登録プロセスの処理を続行します。

KFCT70601-E

execution of process is failed. name=aa....aa reason=bb....bb.

aa....aa：実行形式ファイル名
bb....bb：エラーの発生要因

説明

開始プロセスの実行に失敗しました。

プロセスの開始処理を中断します。

エラー発生要因は，動作環境で提供されているシステムコールexecvp(2)のerrno値を示しています。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージ「KFCT75500-E」，または各動作環境に応じたエラーの発生要因を参照して対処してください。なお，Windowsを使用する場合，このメッセージは出力されません。

KFCT70603-W

shared memory is invalid. initialize shared memory. reason=aa....aa. kind=bb....bb.

aa....aa：エラーの発生要因
bb....bb：共用メモリ種別（ctmd：CTMデーモン用共用メモリ，またはctmdmd：CTMドメインマネジャ用共用メモリ）

説明

共用メモリが不正です。新規に共用メモリを作成します。デーモンの開始処理を続行します。

aa....aaには，次の内容を示します。

INVALID_VERSION

共用メモリのバージョンが不正です。

CRITICAL_NG

共用メモリ内の管理情報が壊れています。

KFCT70604-E

shared memory is invalid. process terminated. reason=aa....aa. kind=bb....bb.

aa....aa：エラーの発生要因
bb....bb：共用メモリ種別（ctmd：CTMデーモン用共用メモリ，またはctmdmd：CTMドメインマネジャ用共用メモリ）

説明

参照しようとした共用メモリが不正です。

コマンドまたはデーモンの処理を終了します。

対処

aa....aaに示されるエラーの発生要因ごとに，次の内容を確認して，対処してください。

INVALID_VERSIONの場合

現在開始されているCTMドメインマネジャおよびCTMデーモンのバージョンが，このメッセージを出力したプロセスのバージョンと異なっていないかどうか。

CTMドメインマネジャおよびCTMデーモンは開始されていないが，前回どちらかのデーモンが異常終了，または強制終了したときに，前回の共用メモリが残っていないかどうか。

CTMドメインマネジャの再開始時に，前回の共用メモリを参照してその際にバージョン不一致が検出されていないかどうか。

1.および2.の場合は，このメッセージを出力したプロセスと，作成されている共用メモリのバージョンが異なるため，共用メモリが使用できません。共用メモリを使用する場合は，このメッセージを出力したプロセスと同じバージョンのCTMドメインマネジャおよびCTMデーモンを再度開始してください。

3.の場合は，使用しようとしている共用メモリが再利用できません。ctmdmstartコマンドに-CTMForceStartオプションまたは-CTMAutoForceオプションを指定して，CTMドメインマネジャを開始してください。

CRITICAL_NGの場合

CTMデーモンまたはCTMドメインマネジャが，異常終了または強制終了しているときは，使用しようとしている共用メモリが再利用できません。ctmdmstartコマンドに-CTMForceStartオプションまたは-CTMAutoForceオプションを指定して，CTMドメインマネジャを開始してください。

KFCT70606-I

the creation of process is succeeded. prc_id=aa....aa program_name=bb....bb pid=cc....cc dir_id=dd....dd.

aa....aa：プロセス識別子
プロセス識別子を持たない場合は"-"を出力します。
bb....bb：実行形式ファイル名
cc....cc：生成したプロセスのプロセスID
dd....dd：カレントディレクトリID
ディレクトリIDを持たない場合は"-"を出力します。

説明

プロセス生成に成功しました。

CTMデーモン登録プロセスの開始処理を続行します。

KFCT70607-E

the error occurred while accessing environment definition file. CTMEnviron=aa....aa

aa....aa：ユーザ環境変数定義ファイル名

説明

ユーザ環境変数定義ファイルへのアクセスでエラーが発生しました。

コマンドの処理を終了します。

対処

このメッセージの前に出力されているメッセージ「KFCT75500-E」を参照して，エラーの要因を取り除いてください。

KFCT70608-E

the definition of environment is invalid. CTMEnviron=aa....aa line=bb....bb.

aa....aa：ユーザ環境変数定義ファイル名
bb....bb：解析エラーとなった行番号

説明

ユーザ環境変数定義ファイルの記述内容に誤りがあります。

継続符号（¥）によって一つの定義が複数行に記述されている場合は，エラーとなった定義の最初の行を示す行番号を出力します。

コマンドの処理を終了します。

対処

ユーザ環境変数定義ファイルの記述で，次の内容を確認してください。

イコール（=）の記述が抜けている行がないかどうか。

行の先頭または最後にイコール（=）の行がないかどうか。

先頭が"CTM"または"ctm"で始まる環境変数名がないかどうか。

空白またはタブだけの行がないかどうか。

誤りがあった場合は，ユーザ環境変数定義ファイルの記述内容を修正してください。

KFCT70611-W

load library failed. library=aa....aa reason=bb....bb.

aa....aa：ロードに失敗したライブラリ名
bb....bb：ロードの失敗要因

説明

ライブラリ（aa....aa）のロードに失敗しました。

処理を続行します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，bb....bbに示されるロードの失敗要因を参照して，対処してください。bb....bbに示されるロードの失敗要因と対処を次に示します。

unsatisfied

ライブラリのシンボルが解決できません。

ライブラリ格納ディレクトリを指定する環境変数に誤りがあるか，または不正なバージョンのCosminexus TPBrokerを使用している可能性があります。ライブラリ格納ディレクトリを指定する環境変数を修正するか，もしくは正しいバージョンのCosminexus TPBrokerをインストールしたあと，再度実行してください。または，cpp.library.versionの指定値を見直してください。

security

ライブラリのロードが許可されていません。

保守員に連絡してください。

init

ライブラリの初期化に失敗しました。

保守員に連絡してください。

KFCT70612-E

the fatal error occurred. so process is aborted. reason=aa....aa.

aa....aa：エラーの発生要因

説明

致命的なエラーが発生しました。

実行中のプロセスを中断します。

aa....aaには，次の内容を示します。

SHM_LOCK_ERROR

共用メモリのロック制御に失敗しました。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

メモリが不足していないかどうか
不要なプロセスを終了するか，またはメモリを増やしてください。

CTMSPOOLディレクトリ下のファイルを削除したり，アクセス権の変更をしたりしていないかどうか
CTMドメインマネジャおよびCTMデーモンを強制終了したあと，再度開始してください。

KFCT70613-E

system process may be down. name=aa....aa pid=bb....bb end_status=cc....cc.

aa....aa：プロセスの実行形式ファイル名
bb....bb：異常終了を検出したプロセスのプロセスID
cc....cc：終了状態

説明

システムプロセスの異常終了を検出しました。

cc....ccの終了状態には，次の内容を表示します。

表示される終了状態

CTMデーモン開始時に自動開始されたシステムプロセスの場合
CTMデーモンがオンライン中のときは，プロセスの終了状態を表示します。CTMデーモンが開始中または終了（強制終了を含む）中のときは，"*"を表示します。

上記以外のシステムプロセスの場合
"-"を表示します。

異常終了したプロセスがCTMデーモン開始時に自動開始するシステムプロセスであった場合は，再度，開始処理を実行します。それ以外の場合は，CTMデーモンの処理を続行します。

対処

このメッセージのあとに，メッセージ「KFCT70569-I」が出力されているかどうかを確認してください。

メッセージ「KFCT70569-I」が出力されている場合は，該当するシステムプロセスは，再度開始されています。出力されていない場合は，このメッセージの前に出力されているエラーメッセージなどを参照して，エラーの要因を取り除いてから，必要に応じて再度開始してください。

該当するシステムプロセスが再度開始されていなく，またエラーメッセージが何も出力されていない場合は，システム管理者に連絡してください。

KFCT70634-E

timeout occurred.

説明

ctmstartコマンドの実行時に，-CTMStartTimeOutオプションで指定したタイムアウト時間が経過しても，CTMデーモンの開始処理が終了しませんでした。

コマンドの処理を中断します。

対処

コマンド実行時の-CTMStartTimeOutオプションの指定値を見直してください。

タイムアウト値の指定を修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT70641-W

cannot terminate ctmd, because shared memory has been broken. error_code=aa....aa.

aa....aa：保守情報

説明

CTMドメインマネジャが強制終了または異常終了したため，共用メモリの管理情報の一部が壊れました。

前回管理していたCTMデーモンを強制終了できません。CTMドメインマネジャの開始処理を続行します。

対処

CTMドメインマネジャ開始コマンドに指定したCTMドメイン内に，前回開始したCTMデーモンがないかどうかを確認してください。

ctmdmstartコマンドで指定したCTMドメイン内に，前回開始したCTMデーモンが見つかった場合，そのCTMデーモンを直接終了させてください。

KFCT70643-I

ctmdmd determined restart mode. mode= aa....aa.

aa....aa：前回のシステム状態の引き継ぎ状況

説明

CTMドメインマネジャの自動強制開始時に，前回のシステム状態を引き継いで開始したのか，またはシステム状態を引き継げないため初期状態で開始したのかを示します。CTMドメインマネジャの開始処理を続行します。

aa....aaには，次の内容を表示します。

REUSE

管理情報を引き継げたので，前回終了前のシステム状態を復元して開始します。

INITIALIZE

管理情報を引き継げなかったので，初期状態で開始します。

KFCT70648-I

now starting ctmtscgwd.

説明

OTMゲートウェイが開始中です。

OTMゲートウェイの開始処理を続行します。

KFCT70649-I

usage:ctmtscgwd [-h] [-CTMDomain domain_name] [-CTMID ctmid] [-CTMMyHost host_name] [-CTMPort port_no] [-CTMTPool] [-CTMClientConnectCount count]

説明

OTMゲートウェイの使用方法を示します。

コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。

コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT70650-I

ctmtscgwd is now online.

説明

OTMゲートウェイの開始が完了し，オンライン業務を開始できます。

OTMゲートウェイの処理を続行します。

KFCT70651-I

now terminating ctmtscgwd.

説明

OTMゲートウェイを終了中です。

OTMゲートウェイの処理を続行します。

KFCT70652-I

ctmtscgwd stop.

説明

OTMゲートウェイが終了しました。

KFCT70653-E

the initialization of ctmtscgwd is failed. error_code1=aa....aa error_code2=bb....bb.

aa....aa：保守情報1
bb....bb：保守情報2

説明

OTMゲートウェイの初期化処理で失敗しました。

OTMゲートウェイの処理を中断します。

対処

このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照して対処してください。エラーメッセージから対処方法がわからない場合は，error_code1（aa....aa）とerror_code2（bb....bb）の値を取得して，システム管理者に連絡してください。

KFCT70700-I

now initializing CTM for J2EE server.

説明

J2EEサーバ内のCTM機能を初期化します。

CTM機能の初期化処理を続行します。

KFCT70701-I

the initialization of CTM is completed.

説明

J2EEサーバ内のCTM機能の初期化が完了しました。

処理を続行します。

KFCT70702-E

the initialization of CTM is failed.

説明

J2EEサーバ内のCTM機能の初期化に失敗しました。

J2EEサーバの起動処理は続行されますが，CTM機能は使用できません。

対処

直前のメッセージに従って対処してから，再度J2EEサーバを起動してください。

KFCT70703-I

now finalizing CTM for J2EE server.

説明

J2EEサーバ内のCTM機能を終了します。

CTM機能の終了処理を続行します。

KFCT70704-I

the finalization of CTM is completed.

説明

J2EEサーバ内のCTM機能の終了処理が完了しました。

処理を続行します。

KFCT70705-E

the finalization of CTM is failed.

説明

J2EEサーバ内のCTM機能の終了処理に失敗しました。

J2EEサーバの終了処理を続行します。

対処

次回，J2EEサーバを起動する前に，直前のメッセージに応じた対処をしてください。

KFCT70706-E

the property is invalid. property. name=aa....aa inter=bb....bb.

aa....aa：不正なプロパティ名
bb....bb：保守情報

説明

プロパティ（aa....aa）が不正です。

対処

プロパティの定義を見直し，再度J2EEサーバを起動してください。

KFCT70710-E

the error occurred while initializing CTM for J2EE server. kind=aa....aa detail=bb....bb inter=cc....cc.

aa....aa：エラーの種別
bb....bb：保守情報1
cc....cc：保守情報2

説明

J2EEサーバ内のCTM機能の初期化中にエラーが発生しました。

CTM機能は使用できません。

対処

aa....aaに示されるエラーの種別に従って対処して，再度J2EEサーバを起動してください。aa....aaに示されるエラーの種別と対処を次の表に示します。

表2-7　KFCT70710-Eに示されるエラーの種別一覧

エラーの種別
説明
対処

LOAD_LIBRARY
ライブラリの読み込みに失敗しました。
ライブラリパス環境変数が正しく設定されているかどうかを見直してください。

ENVIRON
環境変数の取得に失敗しました。
環境変数「CTMDIR」，および環境変数「CTMSPOOL」が正しく設定されているかどうかを見直してください。

COMMUNICATION
通信処理でエラーが発生しました。
Cosminexus TPBrokerの環境およびプロパティが正しく設定されているかどうかを見直してください。

SH_MEM
共用メモリのアクセスに失敗しました。
環境変数「CTMDIR」，および環境変数「CTMSPOOL」が正しく設定されているかどうかを見直してください。
また，CTMSPOOLディレクトリが存在しているかどうか，CTMSPOOL下のファイルやディレクトリを削除，または変更したり，権限を変更したりしていないかどうかを見直してください。

MEMORY
メモリが不足しています。
不要なプロセスを停止させてください。

その他
内部処理でエラーが発生しました。
kind（aa....aa），detail（bb....bb）およびinter（cc....cc）を取得して，保守員に連絡してください。

KFCT70711-E

the error occurred while finalizing CTM for J2EE server. kind=aa....aa detail=bb....bb inter=cc....cc.

aa....aa：エラーの種別
bb....bb：保守情報1
cc....cc：保守情報2

説明

J2EE内のCTM機能の終了処理中にエラーが発生しました。

CTMの終了処理は中断しますが，J2EEサーバの停止処理は続行します。

対処

aa....aaに示されるエラーの種別に従って対処し，再度J2EEサーバを起動してください。aa....aaに示されるエラーの種別と対処を次に示します。

NOT_INITIALIZED

CTMの初期化が完了していません。CTMの初期化処理中にエラーが発生していないかどうかを確認してください。

初期化処理中にエラーが発生していた場合は，そのエラーを取り除いてください。

上記以外の場合

内部処理でエラーが発生しました。

kind（aa....aa），detail（bb....bb）およびinter（cc....cc）を取得して，保守員に連絡してください。

KFCT70712-E

Performance trace is unavailable due to failure of initialization. (reason=aa....aa)

aa....aa：理由コード

説明

初期化に失敗したためPRFトレースは使用できません。

CTM機能は使用できません。

対処

aa....aaに示される理由コードに従って対処して，再度J2EEサーバを起動してください。aa....aaに示される理由コードと対処を次の表に示します。

表2-8　KFCT70712-Eに示される理由コード一覧

理由コード
説明
対処

-1
環境変数「PRFSPOOL」が設定されていません。
環境変数「PRFSPOOL」が設定されているかどうかを確認してください。

-2
プロセスでのPRFデーモンのサービス開始処理でエラーが発生しました。
PRFデーモンが起動していない可能性があります。
PRFデーモンが起動されているかどうかを確認してください。

-3
プロセスでのPRFデーモンのサービス開始処理でエラーが発生しました（システムコールのエラーなど）。
<環境変数PRFSPOOLの設定ディレクトリ>¥log¥<PRF識別子>（Windowsの場合）または$PRFSPOOL/log/<PRF識別子>（UNIXの場合）の下にあるログファイルを参照してください。
Cosminexus Performance Tracerのメッセージを調べて要因を確認して，対処してください。

KFCT70713-E

cannot entry J2EE server. reason=aa....aa detail=bb....bb.

aa....aa：理由
bb....bb：保守情報

説明

J2EEプロセスを登録できませんでした。

J2EEサーバの登録処理を中断します。

対処

aa....aaに示される理由に従って対処して，再度J2EEサーバを起動してください。aa....aaに示される理由と対処を次の表に示します。

表2-9　KFCT70713-Eに示される理由一覧

理由 | 説明 | 対処
STARTING | CTMデーモンが開始中です。 | CTMデーモンがオンラインの状態でJ2EEサーバを起動してください。
STOPPING | CTMデーモンが停止中です。 | CTMデーモンがオンラインの状態でJ2EEサーバを起動してください。
OVER | CTMデーモンに登録できるプロセス数を超えています。 | ctmstartコマンドの-CTMEntryCountを適正な値にして，CTMデーモンを再起動し，再度J2EEサーバを起動してください。
HOST | CTMデーモンと異なるホストです。 | 同一マシン上でCTMデーモンが起動しているかどうか，ctmstartコマンドの-CTMMyHostオプション，およびJ2EEサーバのejbserver.ctm.CTMMyHostプロパティに誤りがないかどうかを見直してください。
SYSTEM | 共用メモリ操作，または排他制御に失敗しました。 | CTMSPOOL下のファイルやディレクトリを削除，または変更したり，権限を変更したりしていないかどうかを見直してください。
MEMORY | メモリが不足しています。 | 不要なプロセスを停止してください。
その他 | 内部処理でエラーが発生しています。 | reason（aa....aa）およびdetail（bb....bb）を取得して，保守員に連絡してください。

KFCT70714-E

cannot clear J2EE server. reason=aa....aa detail=bb....bb.

aa....aa：理由
bb....bb：保守情報

説明

J2EEサーバの登録削除に失敗しました。

J2EEサーバの登録削除処理を中断します。また，このメッセージを出力した場合，CTMデーモンを正常に停止できないことがあります。

対処

aa....aaに示される理由に従って対処して，再度J2EEサーバを起動してください。aa....aaに示される理由と対処を次の表に示します。

表2-10　KFCT70714-Eに示される理由一覧

理由 | 説明 | 対処
STARTING | CTMデーモンが開始中です。 | CTMデーモンがオンラインの状態でJ2EEサーバを停止してください。
STOPPING | CTMデーモンが停止中です。 | CTMデーモンがオンラインの状態でJ2EEサーバを停止してください。
MEMORY | メモリが不足しています。 | 不要なプロセスを停止してください。
その他 | 内部処理でエラーが発生しています。 | reason（aa....aa）およびdetail（bb....bb）を取得して，保守員に連絡してください。

KFCT70715-E

cannot find ctmd. domain=aa....aa ctmid=bb....bb.

aa....aa：対象となるCTMデーモンのCTMドメイン名
bb....bb：対象となるCTMデーモンのCTMID

説明

CTMデーモンが見つかりません。

J2EEサーバのCTM機能の初期化，または終了処理を中断します。

対処

エラーが発生した状況に応じて，対処してください。

J2EEサーバ開始時の場合

次の内容を確認して，対処してください。

CTMデーモンが起動しているかどうか。

osagentが起動しているかどうか。

環境変数「OSAGENT_PORT」が正しいかどうか。

J2EEサーバのCTMに対するプロパティ（ejbserver.ctm.CTMDomain，ejbserver.ctm.CTMID，ejbserver.ctm.CTMMyHost）が正しいかどうか。

J2EEサーバ停止時の場合

次の内容を確認して，対処してください。

CTMデーモンを強制停止していないかどうか。

CTMデーモンが異常終了していないかどうか。

KFCT70716-E

J2EE server may be down. name=aa....aa pid=bb....bb.

aa....aa：終了を検出したJ2EEサーバのサーバ名
bb....bb：終了を検出したJ2EEサーバのプロセスID

説明

J2EEサーバの終了を検出しました。

登録済みのJ2EEサーバが正常に停止しなかった場合に，このメッセージを出力します。CTMデーモンがオンライン中の場合はCTMデーモンの処理を続行します。

対処

出力されたサーバ名，およびプロセスIDを持つJ2EEサーバが異常終了していないかどうかを確認してください。

異常終了している場合は，その要因を調査して，エラーの要因を取り除いてから，再度開始してください。

KFCT71000-E

memory allocation error. size : aa....aa

aa....aa：確保領域サイズ

説明

メモリの取得に失敗しました。

処理を続行します。

対処

システム管理者に連絡してください。

不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

KFCT71001-E

can't start thread. maintenance code : aa....aa

aa....aa：保守コード

説明

スレッドを開始できません。

処理を続行します。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

-CTMMaxCTMオプション，-CTMClientConnectCountオプション，および-CTMServerConnectCountオプションの指定値が不正でないかどうか
-CTMMaxCTMオプション，-CTMClientConnectCountオプション，および-CTMServerConnectCountオプションに適切な値を指定してください。

メモリが不足していないかどうか
不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

KFCT71003-W

option error:aa....aa

aa....aa：オプション名

説明

オプションの取得に失敗しました。

デフォルト値を設定して処理を続行します。

KFCT71004-E

invalid option value:aa....aa

aa....aa：オプション名

説明

オプションの指定値が不正です。

対処

オプションの指定値を確認してください。

KFCT71005-W

failed in initializing communication module. reason code : aa....aa

aa....aa：初期化に失敗した要因コード

説明

通信モジュールの初期化に失敗しました。

処理を続行します。

aa....aaには，次の要因コードが表示されます。

表2-11　KFCT71005-Wに示されるエラーの要因コード一覧

要因コード | エラーの要因
1 | メモリ不足が発生しました。
2 | CORBAの例外を受けました。
3 | 予期しない例外を受けました。
4 | ロックエリアの初期化に失敗しました。
5 | ロックの確保に失敗しました。
6 | ロックの解放に失敗しました。
7 | 通信データが不正です。
8 | 処理できない通信データを受け取りました。
9 | 予期しないエラーが発生しました。

KFCT71051-W

communication manager not found. communication manager name : aa....aa host name :bb....bb maintenance code1 : cc....cc code2 : dd....dd

aa....aa：通信管理オブジェクト名
bb....bb：ホスト名
通信管理オブジェクトの検索を特定のホストに実行していない場合は，"********"を表示します。
cc....cc：保守コード
dd....dd：保守コード

説明

通信管理オブジェクトが見つかりません。

処理を続行しますが，接続の確立ができません。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

osagentが異常終了していないかどうか
osagentを再度開始してください。

osagentの負荷が掛かり過ぎていないかどうか
不要なプロセスを終了してください。

環境変数「OSAGENT_PORT」，環境変数「OSAGENT_ADDR」，環境変数「OSAGENT_ADDR_FILE」，およびORBオプションに誤りがないかどうか
正しい環境変数「OSAGENT_PORT」，環境変数「OSAGENT_ADDR」，環境変数「OSAGENT_ADDR_FILE」，およびORBオプションを指定してください。

CTMデーモンまたはCTMドメインマネジャが異常終了していないかどうか
CTMデーモンまたはCTMドメインマネジャを再度開始してください。

指定したCTMIDおよびCTMドメイン名に誤りがないかどうか
正しいCTMIDおよびCTMドメイン名を指定してください。

対処しても，引き続きこのメッセージが出力される場合は，osfindコマンドを実行して，その結果を保守員に連絡してください。

KFCT71052-W

convert an object reference to string/convert string to an object reference error for CORBA object. maintenance code : aa....aa

aa....aa：保守コード

説明

CORBAオブジェクトの文字列化または復元に失敗しました。

処理を続行しますが，通信できません。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

-CTMMaxCTMオプション，-CTMClientConnectCountオプション，および-CTMServerConnectCountオプションの指定値が不正でないかどうか
-CTMMaxCTMオプション，-CTMClientConnectCountオプション，および-CTMServerConnectCountオプションに適切な値を指定してください。

メモリが不足していないかどうか
不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

ネットワークインタフェースが異常終了していないかどうか
ネットワークインタフェースの設定を通信可能状態にしてください。

オブジェクトがあるプロセス（CTMデーモンまたはCTMドメインマネジャ）が異常終了していないかどうか
CTMの規定に従い，プロセスを再度開始してください。

オブジェクトがあるプロセスが，異なるポート番号で再開始していないかどうか
プロセスに-CTMPortオプションを指定してください。

KFCT71053-E

failed in initializing communication module. maintenance code1 : aa....aa code2 : bb....bb

aa....aa：保守コード1
bb....bb：保守コード2

説明

通信モジュールの初期化処理に失敗しました。

処理を続行します。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

メモリが不足していないかどうか
不要なプロセスを終了させるか，メモリを増やしてください。

-CTMPortオプションの指定値がほかのプロセスで使用されていないかどうか
-CTMPortオプションの指定値をほかのプロセスで使用していない値に変更してください。

KFCT71100-W

request of communication manager timeout. communication manager name : aa....aa timeout : bb....bb

aa....aa：通信管理オブジェクト名
bb....bb：タイムアウト値

説明

通信管理オブジェクトの呼び出しが，タイムアウトしました。

処理を続行します。

対処

次の内容を確認してください。

通信管理オブジェクトがあるプロセスの負荷が掛かり過ぎていないかどうか。

接続が物理的に切断されていないかどうか。

KFCT71101-W

can't register communication object : aa....aa,bb....bb

aa....aa：通信管理オブジェクト名
bb....bb：通信オブジェクト名

説明

通信オブジェクトを登録できません。

処理を続行しますが，その通信オブジェクトへのメッセージを送信できません。

対処

メモリが不足していないかどうかを確認してください。

不足している場合は，不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

KFCT71102-W

can't register communication object : aa....aa

aa....aa：通信管理オブジェクト名

説明

通信オブジェクトを登録できません。

処理を続行しますが，その通信オブジェクトへのメッセージを送信できません。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

登録する通信オブジェクトが多過ぎないかどうか
一つのCTMデーモンに接続するJ2EEサーバ数を減らしてください。

メモリが不足していないかどうか
不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

KFCT71103-W

communication object not registered : aa....aa,bb....bb

aa....aa：通信管理オブジェクト名
bb....bb：通信オブジェクト名

説明

通信オブジェクトが登録されていません。

処理を続行しますが，その通信オブジェクトへのメッセージを送信できません。

対処

通信オブジェクトの登録に失敗していないか，メッセージ「KFCT71101-W」またはメッセージ「KFCT71102-W」を確認して，対処してください。

KFCT71150-W

cannot open a new connection for a thread. maintenance code1 : aa....aa

aa....aa：保守コード

説明

接続の確立に失敗しました。

処理を続行しますが，リクエストを送信できません。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

-CTMMaxCTMオプション，-CTMClientConnectCountオプション，および-CTMServerConnectCountオプションの指定値が不正でないかどうか
-CTMMaxCTMオプション，-CTMClientConnectCountオプション，および-CTMServerConnectCountオプションに適切な値を指定してください。

メモリが不足していないかどうか
不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

ネットワークインタフェースが異常終了していないかどうか
ネットワークインタフェースの設定を通信可能状態にしてください。

KFCT71151-W

static connection request timeout. timeout : aa....aa

aa....aa：タイムアウト値

説明

リクエストがタイムアウトしました。

処理を続行します。

対処

次の内容を確認してください。

送信先プロセスの負荷が掛かり過ぎていないかどうか。

リクエストの処理に時間を要していないかどうか。

KFCT71152-W

static connection request failure. maintenance code : aa....aa

aa....aa：保守コード

説明

リクエストの処理に失敗しました。

処理を続行しますが，リクエストの処理結果を取得できません。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

プロセスが異常終了していないかどうか
CTMの規定に従って，プロセスを再度開始してください。

-CTMMaxCTMオプション，-CTMClientConnectCountオプション，および-CTMServerConnectCountオプションの指定値が不正でないかどうか
-CTMMaxCTMオプション，-CTMClientConnectCountオプション，および-CTMServerConnectCountオプションに適切な値を指定してください。

KFCT71153-W

cannot narrow an object reference to a sub-type. maintenance code : aa....aa

aa....aa：保守コード

説明

オブジェクトの変換に失敗しました。

処理を続行しますが，リクエストを送信できません。

対処

プロセスが異常終了していないかどうかを確認してください。確認したあとは，CTMの規定に従って，プロセスを再度開始してください。

KFCT71200-W

dynamic connection request failure. maintenance code : aa....aa

aa....aa：保守コード

説明

リクエストの処理に失敗しました。

処理を続行しますが，リクエストの処理結果を取得できません。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

プロセスが異常終了していないかどうか
CTMの規定に従って，プロセスを再度開始してください。

-CTMMaxCTMオプション，-CTMClientConnectCountオプション，および-CTMServerConnectCountオプションの指定値が不正でないかどうか
-CTMMaxCTMオプション，-CTMClientConnectCountオプション，および-CTMServerConnectCountオプションに適切な値を指定してください。

KFCT71201-W

cannot open a new connection for inter-ctmd. maintenance code1 : aa....aa code2 : bb....bb

aa....aa：保守コード1
bb....bb：保守コード2

説明

CTMデーモン間の接続の確立に失敗しました。

処理を続行しますが，メッセージを送信できません。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

-CTMMaxCTMオプション，-CTMClientConnectCountオプション，および-CTMServerConnectCountオプションの指定値が不正でないかどうか
-CTMMaxCTMオプション，-CTMClientConnectCountオプション，および-CTMServerConnectCountオプションに適切な値を指定してください。

メモリが不足していないかどうか
不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

ネットワークインタフェースが異常終了していないかどうか
ネットワークインタフェースの設定を通信可能状態にしてください。

ネットワーク間を含む複数のosagentの相互連携の設定に，誤りがないかどうか
ネットワーク間を含む複数のosagentの相互連携の設定を正しく設定してください。詳細については，マニュアル「Borland(R) Enterprise Server VisiBroker(R) デベロッパーズガイド」を参照してください。

KFCT71202-W

inter-ctmd receiver not found : aa....aa

aa....aa：メッセージ受信オブジェクト名

説明

CTMデーモン間のメッセージ受信オブジェクトが見つかりません。

処理を続行します。

KFCT71203-W

can't register inter-ctmd receiver : aa....aa

aa....aa：メッセージ受信オブジェクト名

説明

CTMデーモン間のメッセージ受信オブジェクトを登録できません。

処理を続行します。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

メモリが不足していないかどうか
不要なプロセスを終了するか，またはメモリを増やしてください。

共用メモリが不足していないかどうか
-CTMMaxCTMオプションの指定値を増やしてください。

KFCT71204-W

can't remove inter-ctmd receiver : aa....aa

aa....aa：メッセージ受信オブジェクト名

説明

CTMデーモン間のメッセージ受信オブジェクトの登録を消せません。

処理を続行します。

KFCT71250-W

shared memory allocation error. maintenance code1 : aa....aa code2 : bb....bb　

aa....aa：保守コード1
bb....bb：保守コード2

説明

共用メモリが不足しています。

処理を続行しますが，CTMデーモン間の通信に関する情報が不足します。

対処

-CTMMaxCTMオプションの指定値を確認してください。確認したあと，-CTMMaxCTMオプションの指定値を増やしてください。

KFCT71251-E

UDP initialization error. port : aa....aa

aa....aa：ポート番号

説明

UDPの初期化処理に失敗しました。

処理を続行しますが，CTMデーモン間の通信に関する情報を送信できません。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

指定したポート番号がすでに使用されていないかどうか
CTMPortオプションの指定値を変更してください。

-CTMMaxCTMオプション，-CTMClientConnectCountオプション，および-CTMServerConnectCountオプションの指定値が不正でないかどうか
-CTMMaxCTMオプション，-CTMClientConnectCountオプション，および-CTMServerConnectCountオプションに適切な値を指定してください。

メモリが不足していないかどうか
不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

KFCT71252-W

UDP receive error. maintenance code : aa....aa

aa....aa：保守コード

説明

UDPの受信に失敗しました。

処理を続行しますが，CTMデーモン間の通信に関する情報を受信できません。

対処

メモリが不足していないかどうかを確認してください。

不足している場合は，不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

KFCT71253-W

UDP send Error. maintenance code : aa....aa address : bb....bb port : cc....cc

aa....aa：保守コード
bb....bb：送信先IPアドレス（ブロードキャストアドレス）
cc....cc：送信先ポート番号

説明

UDPの送信に失敗しました。

処理を続行しますが，CTMデーモン間の通信に関する情報を送信できません。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

メモリが不足していないかどうか
不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

ネットワークインタフェースが異常終了していないかどうか
ネットワークインタフェースの設定を通信可能状態にしてください。

KFCT71255-W

UDP data processing error : method aa....aa

aa....aa：メソッド名

説明

UDP通信データの処理に失敗しました。

処理を続行します。

対処

メモリが不足していないかどうかを確認してください。

不足している場合は，不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

KFCT71256-W

UDP from other domain : aa....aa

aa....aa：CTMドメイン名

説明

ほかのCTMドメインのUDPデータを受信しました。

データを破棄して処理を続行します。

対処

ほかのCTMドメインのCTMドメインマネジャが同じポート番号で開始されていないかどうかを確認してください。同じポート番号で開始されている場合は，CTMドメインごとに異なるポート番号でCTMドメインマネジャを開始してください。

KFCT71257-E

the same CTMID was detected. CTMID: aa....aa ipaddr:bb....bb

aa....aa：CTM識別子
bb....bb：CTM識別子が起動しているノードのIPアドレス

説明

CTM識別子の重複を検出しました。

対処

CTMドメイン内ではCTM識別子は一意になるようにしてください。

KFCT71300-W

read/write lock error

説明

「リードロック」または「ライトロック」で失敗しました。

処理を続行します。

KFCT71352-I

usage:ctmridinfo [-h] | [-CTMDomain domain_name] [-CTMHost host_name] [-CTMMyHost host_name]

説明

ctmridinfoコマンドの使用方法を示します。

コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。誤りがあった場合，指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT71353-E

domain information not found. maintenance code1：aa....aa code2：bb....bb code3：cc....cc

aa....aa：保守情報1
bb....bb：保守情報2
cc....cc：保守情報3

説明

指定したCTMドメインマネジャに，CTMドメイン情報が見つからない場合に出力します。

CTMドメイン情報取得処理を中断します。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

オプションの指定値に誤りがないかどうか
オプションの指定値を正しく指定してください。

メモリが不足していないかどうか
不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

指定したCTMドメインマネジャに接続しているCTMデーモンがあるかどうか
指定したCTMドメインマネジャに接続するCTMデーモンを開始してください。

KFCT71357-E

communication manager request failure. maintenance code1：aa....aa code2：bb....bb

aa....aa：保守情報1
bb....bb：保守情報2

説明

通信管理オブジェクトへのリクエスト処理が失敗しました。

CTMドメイン情報取得処理を中断します。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

CTMドメインマネジャが異常終了していないかどうか
CTMドメインマネジャを開始してください。

メモリが不足していないかどうか
不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

ネットワークインタフェースが異常終了していないかどうか
ネットワークインタフェースの設定を通信可能状態にしてください。

KFCT71361-E

convert string to an object reference error for Naming Context. maintenance code : aa....aa

aa....aa：保守コード

説明

CORBAネーミングコンテキスト文字列の復元に失敗しました。

CORBAネーミングサービスが利用できないため，処理を中断します。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

-CTMINSRefオプションの指定値が不正でないかどうか
-CTMINSRefオプションに適切な値を指定してください。

メモリが不足していないかどうか
不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

KFCT71362-E

Naming Service not found. maintenance code : aa....aa

aa....aa：保守コード

説明

CORBAネーミングサービスが見つかりません。

CORBAネーミングサービスが利用できないため，処理を中断します。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

-CTMINSRefオプションの指定値が不正でないかどうか
-CTMINSRefオプションに適切な値を指定してください。

CORBAネーミングサービスが異常終了していないかどうか
CORBAネーミングサービスを再度開始したあと，CTMデーモンを再度開始してください。

メモリが不足していないか
不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

KFCT71363-E

failed in initializing communication with Naming Service. maintenance code : aa....aa

aa....aa：保守コード

説明

CORBAネーミングサービスとの通信の初期化処理に失敗しました。

CORBAネーミングサービスが利用できないため，処理を中断します。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

-CTMINSRefオプションの指定値が不正でないかどうか
-CTMINSRefオプションに適切な値を指定してください。

CORBAネーミングサービスのネーミングコンテキストやオブジェクトを変更していないかどうか
CORBAネーミングサービスを再度開始したあと，CTMデーモンを再度開始してください。

メモリが不足していないかどうか
不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

KFCT71364-W

timeout occurred in communication with Naming Service. timeout : aa....aa

aa....aa：タイムアウト値

説明

CORBAネーミングサービスとの通信でタイムアウトが発生しました。

処理を続行します。

対処

CORBAネーミングサービスの負荷が掛かり過ぎていないかどうかを確認してください。

KFCT71365-E

timeout occurred in communication with Naming Service. timeout : aa....aa

aa....aa：タイムアウト値

説明

CORBAネーミングサービスとの通信でタイムアウトが発生しました。

処理を続行しますが，CORBAネーミングサービスが利用できません。

対処

CORBAネーミングサービスの負荷が掛かり過ぎていないかどうかを確認してください。

CORBAネーミングサービスを再度開始したあと，CTMデーモンを再度開始してください。

KFCT71366-E

request to Naming Service failure. maintenance code : aa....aa

aa....aa：保守コード

説明

CORBAネーミングサービスの処理に失敗しました。

処理を続行しますが，CORBAネーミングサービスが利用できません。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

CORBAネーミングサービスが異常終了していないかどうか
CORBAネーミングサービスを再度開始したあと，CTMデーモンを再度開始してください。

CORBAネーミングサービスのネーミングコンテキストやオブジェクトを変更していないかどうか
CORBAネーミングサービスを再度開始したあと，CTMデーモンを再度開始してください。

メモリが不足していないかどうか
不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

KFCT71403-W

cannot get System Property. property name : ejbserver.client.ctm.RequestPriority maintenance code: aa....aa default value is used:bb....bb.

aa....aa：発生した例外
bb....bb：デフォルト値

説明

ejbserver.client.ctm.RequestPriorityのプロパティ解析中に例外が発生しました。

デフォルト値を使用して，処理を続行します。

対処

発生した例外（aa....aa）に応じて，対処してください。

SecurityException

セキュリティマネージャのポリシーを確認してください。

NullPointerException

保守員に連絡してください。

IllegalArgumentException

保守員に連絡してください。

KFCT71404-W

invalid property value is specified. ejbserver.client.ctm.RequestPriority=aa....aa. default value is used:bb....bb.

aa....aa：指定したプロパティ値
bb....bb：デフォルト値

説明

ejbserver.client.ctm.RequestPriorityに不正な値が指定されました。

デフォルト値を使用して，処理を続行します。

対処

プロパティに正しい値を指定してください。

KFCT73002-E

prf tracing service cannot be started. ID:aa....aa reason code=bb....bb-cc....cc

aa....aa：PRFデーモン識別子
bb....bb：理由コード
cc....cc：システム内部コード

説明

PRFデーモンのサービス開始でエラーが発生しました。

PRFデーモンを終了します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に要因を調査して，エラーの要因を取り除いたあと，PRFデーモンを再度起動してください。

表2-12　KFCT73002-Eに示される理由コード一覧

理由コード | 説明
101 | メモリ不足が発生しました。
102 | メモリ不足が発生しました。
103 | ファイルの検定時，または新規作成時に入出力エラーが発生しました。
104 | msggetシステムコールでの新しいメッセージ待ち行列IDが，割り当てられませんでした。ipcsコマンドで使用状況を確認し，不要なメッセージキューがある場合は，ipcrmコマンドで削除する必要があります。
106 | 環境変数「PRFSPOOL」に示すディレクトリが正しく作成されていない可能性があります。
112 | 指定されたトレースサービスは，すでに起動されています。または，トレースサービスは停止されていますが，トレースを取得していたプロセスが起動中のため，新しいトレースサービスが開始できません。
114 | PRFデーモンのサービスで使用する共用メモリが破壊されています。
115 | PRFデーモンのサービスで使用する共用メモリのアドレスが取得できません。
401 | PRFデーモンのサービスの内部制御ファイルのオープン時にエラーが発生しました。
402 | PRFデーモンのサービスの内部制御ファイルが破壊されています。
403 | PRFデーモンのサービスの内部制御ファイルで，エラーが発生しました。環境変数「PRFSPOOL」に示すディレクトリが正しく作成されていない可能性があります。
404 | トレースファイル作成ディレクトリの指定に誤りがあります。
502 | PRFデーモンのサービスの制御に必要な環境を作成するときに，エラーが発生しました。
1601 | システムコールでエラーが発生しました。

KFCT73003-E

prf tracing service cannot be continued. ID:aa....aa reason code=bb....bb-cc....cc

aa....aa：PRFデーモン識別子
bb....bb：理由コード
cc....cc：システム内部コード

説明

PRFトレースの取得中に障害が発生しました。

PRFデーモンを終了します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に要因を調査して，エラーの要因を取り除いたあと，PRFデーモンを再度起動してください。

表2-13　KFCT73003-Eに示される理由コード一覧

理由コード | 説明
101 | メモリ不足が発生しました。
103 | トレースファイルで入出力エラーが発生しました。
104 | msggetシステムコールでの新しいメッセージ待ち行列IDが，割り当てられませんでした。ipcsコマンドで使用状況を確認し，不要なメッセージキューがある場合は，ipcrmコマンドで削除する必要があります。
1601 | システムコールでエラーが発生しました。

KFCT73004-W

failure to initialize for prf tracing service. ID:aa....aa reason code=bb....bb-cc....cc

aa....aa：PRFデーモン識別子
サービス識別子を特定できない場合は，****を表示します。
bb....bb：理由コード
cc....cc：システム内部コード

説明

プロセスでのPRFデーモンのサービス初期化でエラーが発生しました。

エラーが発生したプロセスの，PRFトレース取得を中止します。この初期化は，プロセスでのPRFトレースを取得するための準備をする処理です。

なお，このメッセージは，コマンド実行時にも出力する場合があります。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に，エラーの要因を取り除いてください。

表2-14　KFCT73004-Wに示される理由コード一覧

理由コード | 説明
101 | メモリ不足が発生しました。
106 | 環境変数「PRFSPOOL」に示すディレクトリが正しく作成されていない可能性があります。
115 | PRFデーモンが制御する共用メモリにアクセスできません。コマンドで出力された場合，指定したPRFデーモンが開始されているかどうかを確認してください。
1601 | システムコールでエラーが発生しました。

KFCT73100-I

now starting statistical information service. ID:aa....aa

aa....aa：サービス識別子（CTM識別子）

説明

稼働統計情報取得サービスを開始中です。

KFCT73101-I

statistical information service started. ID:aa....aa

aa....aa：サービス識別子（CTM識別子）

説明

稼働統計情報取得サービスを開始しました。

KFCT73102-I

statistical information service stopped ID:aa....aa

aa....aa：サービス識別子（CTM識別子）

説明

稼働統計情報取得サービスを終了しました。

KFCT73104-W

statistical information service cannot be started. ID:aa....aa reason code=bb....bb-cc....cc

aa....aa：サービス識別子（CTM識別子）
bb....bb：理由コード
cc....cc：内部コード

説明

稼働統計情報取得サービスの初期化処理で障害が発生しました。

該当するCTMノードで稼働統計情報を取得できません。

対処

次に示す理由コード一覧を基に，エラーの要因を取り除いてください。

表2-15　KFCT73104-Wに示されるエラーの理由コード一覧

理由コード | 説明 | 対処
1 | メモリ不足が発生しました。 | メモリサイズを見直してください。
2 | 稼働統計で使用する共用メモリのメモリ不足が発生しました。 | 共用メモリのサイズを見直してください。
3 | 稼働統計で使用する共用メモリにアクセスできません。 | 保守員に連絡してください。
4 | msggetシステムコールでの，新しいメッセージ待ち行列IDが割り当てられませんでした。 | 不要なメッセージ待ち行列を削除するなどしてください。
5 | 環境変数「CTMSPOOL」の指定に誤りがあります。 | 環境変数「CTMSPOOL」に指定した値を見直してください。
6 | タイマスレッドの起動に失敗しました。 | 保守員に連絡してください。
8 | 環境変数「CTMSPOOL」に指定したパスが長過ぎます。 | パスの長さが1,023バイトを超えていないかどうか見直してください。
9 | 指定された稼働統計情報取得サービスは，すでに起動されています。 | －
10 | 排他制御に失敗しました。 | 保守員に連絡してください。
11 | 内部処理でエラーが発生しました。 | 保守員に連絡してください。

（凡例）

－：対処しません。

KFCT73105-W

failure to create I/O thread for statistical information service. ID:aa....aa reason code=bb....bb-cc....cc

aa....aa：サービス識別子（CTM識別子）
bb....bb：理由コード
cc....cc：内部コード

説明

稼働統計情報取得サービスのI/O専用スレッドの作成に失敗しました。

該当するCTMノードで稼働統計情報の取得を実行できません。

該当するCTMノードでは稼働統計情報取得サービスを実行しません。

対処

次に示す理由コード一覧を基に，エラーの要因を取り除いてください。

表2-16　KFCT73105-Wに示されるエラーの理由コード一覧

理由コード | 説明 | 対処
1 | メモリ不足が発生しました。 | メモリサイズを見直してください。
3 | 稼働統計で使用する共用メモリにアクセスできません。 | 保守員に連絡してください。
5 | 環境変数「CTMSPOOL」の指定に誤りがあります。 | CTMSPOOL環境変数に指定した値を見直してください。
8 | 環境変数「CTMSPOOL」に指定したパスが長過ぎます。 | パスの長さが1,023バイトを超えていないかどうか見直してください。
13 | システムコールでエラーが発生しました。 | 直前に出力されたメッセージを確認して，保守員に連絡してください。

KFCT73106-W

I/O thread for statistical information service is stopped. ID:aa....aa reason code=bb....bb-cc....cc

aa....aa：サービス識別子（CTM識別子）
bb....bb：理由コード
cc....cc：内部コード

説明

稼働統計情報取得サービスのI/O専用スレッドを終了しました。

該当するCTMノードで稼働統計情報の取得を継続できません。

該当するCTMノードでの稼働統計情報取得サービスを中止します。

対処

次に示す理由コード一覧を基に，エラーの要因を取り除いてください。

表2-17　KFCT73106-Wに示される理由コード一覧

理由コード | 説明 | 対処
1 | メモリ不足が発生しました。 | メモリサイズを見直してください。
4 | msggetシステムコールでの，新しいメッセージ待ち行列IDが割り当てられませんでした。 | 不要なメッセージ待ち行列を削除するなどしてください。
11 | 稼働統計情報ファイルのオープンに失敗しました。 | 保守員に連絡してください。
12 | 稼働統計情報ファイルのI/Oエラーが発生しました。 | 保守員に連絡してください。

KFCT73107-W

failure to initialize on process for statistical information service. ID:aa....aa reason code=bb....bb-cc....cc

aa....aa：サービス識別子（CTM識別子）
bb....bb：理由コード
cc....cc：内部コード

説明

稼働統計情報取得サービスのプロセス内の初期化処理に失敗しました。

該当するプロセスの稼働統計情報は取得されません。

対処

次に示す理由コード一覧を基に，エラーの要因を取り除いてください。

表2-18　KFCT73107-Wに示される理由コード一覧

理由コード | 説明 | 対処
1 | メモリ不足が発生しました。 | メモリサイズを見直してください。
3 | 稼働統計で使用する共用メモリにアクセスできません。 | 保守員に連絡してください。
5 | 環境変数「CTMSPOOL」の指定に誤りがあります。 | 環境変数「CTMSPOOL」に指定した値を見直してください。
8 | 環境変数「CTMSPOOL」に指定したパスが長過ぎます。 | パスの長さが1,023バイトを超えていないかどうか見直してください。
13 | システムコールでエラーが発生しました。 | 直前に出力されたメッセージを確認して，保守員に連絡してください。

KFCT73200-E

cannot delete module trace file. file name:aa....aa reason code=bb....bb-cc....cc

aa....aa：削除できないファイルのパス名
bb....bb：理由コード
cc....cc：システム内部コード

説明

CTM，パフォーマンストレーサで使用するモジュールトレースファイルの削除ができません。

モジュールトレースファイルの削除をスキップします。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基にエラーの要因を取り除いたあと，再度コマンドを実行してください。

表2-19　KFCT73200-Eに示される理由コード一覧

理由コード | 説明
101 | メモリ不足が発生しました。
204 | モジュールトレースファイルの削除に失敗しました。
1601 | システムコールエラーが発生しました。

KFCT73201-E

module trace cannot be started. reason code=aa....aa-bb....bb

aa....aa：理由コード
bb....bb：システム内部コード

説明

CTM，パフォーマンストレーサで使用するモジュールトレース取得の開始中にエラーが発生しました。

モジュールトレースを取得しません。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基にエラーの要因を取り除いたあと，再度コマンドを実行してください。

表2-20　KFCT73201-Eに示される理由コード一覧

理由コード
説明

101
メモリ不足が発生しました。

106
環境変数「CTMSPOOL」，環境変数「PRFSPOOL」に示すディレクトリが正しく作成されていない可能性があります。また，環境変数「CTMSPOOL」を省略した場合，環境変数「CTMDIR」に示すディレクトリを見直す必要があります。

201
次のディレクトリを作成できませんでした。

$CTMSPOOL/utt（UNIXの場合）または%CTMSPOOL%¥utt（Windowsの場合）

$PRFSPOOL/utt（UNIXの場合）または%PRFSPOOL%¥utt（Windowsの場合）

202
次のディレクトリを作成できませんでした。

$CTMSPOOL/utt/umt（UNIXの場合）または%CTMSPOOL%¥utt¥umt（Windowsの場合）

$PRFSPOOL/utt/umt（UNIXの場合）または%PRFSPOOL%¥utt¥umt（Windowsの場合）

502
モジュールトレースの制御に必要な環境を作成するときに，エラーが発生しました。

504
タイマ処理の初期化処理に失敗しました。システムは続行し，モジュールトレースを取得します。ただし，次のディレクトリにできた不要ファイルは削除しません。

$CTMSPOOL/utt/umt（UNIXの場合）または%CTMSPOOL%¥utt¥umt（Windowsの場合）

$PRFSPOOL/utt/um（UNIXの場合）または%PRFSPOOL%¥utt¥umt（Windowsの場合）

通常，不要ファイルは24時間ごとに削除されます。保守員に連絡してください。

1601
システムコールエラーが発生しました。

KFCT73202-E

failure to initialize for module trace. reason code=aa....aa-bb....bb

aa....aa：理由コード
bb....bb：システム内部コード

説明

CTM，パフォーマンストレーサで使用するモジュールトレース取得の初期化処理でエラーが発生しました。

エラーが発生したプロセスのモジュールトレースは取得しません。この初期化処理はプロセスでのモジュールトレースを取得するための準備をする処理です。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に，エラーの要因を取り除いたあと，再度コマンドを実行してください。

表2-21　KFCT73202-Eに示される理由コード一覧

理由コード
説明

101
メモリ不足が発生しました。

106
環境変数「CTMSPOOL」，環境変数「PRFSPOOL」に示すディレクトリが正しく作成されていない可能性があります。また，環境変数「CTMSPOOL」を省略した場合，環境変数「CTMDIR」に示すディレクトリを見直す必要があります。

109
モジュールトレースファイルの作成時にエラーが発生しました。
メッセージ「KFCT73351-E」またはメッセージ「KFCT75500-E」のerrno値からエラーの要因を取り除いてください。

201
次のディレクトリを作成できませんでした。

$CTMSPOOL/utt（UNIXの場合）または%CTMSPOOL%¥utt（Windowsの場合）

$PRFSPOOL/utt（UNIXの場合）または%PRFSPOOL%¥utt（Windowsの場合）

メッセージ「KFCT73351-E」またはメッセージ「KFCT75500-E」のerrno値からエラーの要因を取り除いてください。

202
次のディレクトリを作成できませんでした。

$CTMSPOOL/utt/umt（UNIXの場合）または%CTMSPOOL%¥utt¥umt（Windowsの場合）

$PRFSPOOL/utt/umt（UNIXの場合）または%PRFSPOOL%¥utt¥umt（Windowsの場合）

メッセージ「KFCT73351-E」またはメッセージ「KFCT75500-E」のerrno値からエラーの要因を取り除いてください。

203
umt内部の排他制御でエラーが発生しました。
メッセージ「KFCT75500-E」のerrno値を保守員に連絡してください。

503
モジュールトレースファイルを作成するディレクトリのオープンに失敗しました。このディレクトリは，CTMドメインマネジャ，PRFデーモンの開始時に作成します。このメッセージが出力された実行環境で，CTMドメインマネジャ，PRFデーモンが正常に開始しているかどうかを確認してください。

505
コマンドのオプション引数が不正です。
メッセージ「KFCT73350-E」のオプション引数を見直してください。

1601
システムコールエラーが発生しました。

KFCT73203-W

error occurred while checking trace file number. reason code=aa....aa-bb....bb

aa....aa：理由コード
bb....bb：システム内部コード

説明

次のディレクトリ下にあるファイルの削除中にエラーが発生しました。

$CTMSPOOL/utt/umt（UNIXの場合）または%CTMSPOOL%¥utt¥umt（Windowsの場合）

$PRFSPOOL/utt/umt（UNIXの場合）または%PRFSPOOL%¥utt¥umt（Windowsの場合）

これらのディレクトリ下のファイルは削除しませんが，システムの処理は続行します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に，エラーの要因を取り除いてください。

表2-22　KFCT73203-Wに示される理由コード一覧

理由コード
説明

101
メモリ不足が発生しました。

203
umt内部の排他制御でエラーが発生しました。
メッセージ「KFCT75500-E」のerrno値を保守員に連絡してください。

KFCT73300-E

cannot execute aa....aa command. reason code=bb....bb-cc....cc

aa....aa：実行できなかったコマンド名
bb....bb：理由コード
cc....cc：システム内部コード

説明

コマンド（aa....aa）が実行できませんでした。

コマンドをエラー終了します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基にエラーの要因を取り除いたあと，再度コマンドを実行してください。

表2-23　KFCT73300-Eに示される理由コード一覧

理由コード
説明

101
メモリ不足が発生しました。

103
ファイルで入出力エラーが発生しました。

106
aa....aaコマンドを実行するために必要なシステム内部ファイルがありません。次の内容を確認してください。

コマンドを実行した環境での環境変数「PRFSPOOL」のディレクトリ

コマンドに指定したPRFデーモン識別子

107
トレースファイルのオープンエラーが発生しました。

116
指定されたトレースファイルの数が256個を超えています。

804
ファイルが見つかりません。

1601
システムコールでエラーが発生しました。

KFCT73303-I

usage:ctmstsstart [-h] | [[-CTMDomain domain_name] [-CTMID ctmid] [-CTMInterval interval_time] [-CTMCheckInterval interval_time]]

説明

ctmstsstartコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。

コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT73304-I

usage:ctmstsstop [-h] | [[-CTMDomain domain_name] [-CTMID ctmid]]

説明

ctmstsstopコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。

コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT73307-I

usage:ctmstsed [-h] | [-CTMEdit edit-item[,edit-item]] [-CTMInterval interval] [-CTMTime [start][,end]] [-CTMQueueName queuename[,queuename]] [-CTMMethod methodname[,methodname]] [-CTMCsv] [-CTMStdout] [ststrace-file [ststrace-file]]

説明

ctmstsedコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。

コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT73308-E

ctmstsstart command cannot be executed. reason code=aa....aa-bb....bb

aa....aa：理由コード
bb....bb：内部コード

説明

ctmstsstartコマンドを実行できませんでした。

コマンドの実行を中止します。

対処

次に示す理由コード一覧を基に，エラーの要因を取り除いてください。

表2-24　KFCT73308-Eに示される理由コード一覧

理由コード | 説明 | 対処
1 | メモリ不足が発生しました。 | メモリサイズを見直してください。
3 | 稼働統計で使用する共用メモリにアクセスできません。 | 保守員に連絡してください。
5 | 環境変数「CTMSPOOL」の指定に誤りがあります。 | 環境変数「CTMSPOOL」に指定した値を見直してください。環境変数「CTMSPOOL」を設定していない場合は，環境変数「CTMDIR」に指定した値を見直してください。
8 | 環境変数「CTMSPOOL」に指定したパスが長過ぎます。 | パスの長さが1,023バイトを超えていないかどうか見直してください。
13 | システムコールでエラーが発生しました。 | 直前に出力されたメッセージを確認して，保守員に連絡してください。
15 | 内部処理でエラーが発生しました。 | 保守員に連絡してください。
16 | IPアドレスの取得に失敗しました。 | 保守員に連絡してください。
17 | 該当するCTM識別子のCTMデーモンがオンラインではないか，CTMノードで稼働統計情報取得サービスが開始されていません。 | CTMデーモンが開始しているかどうか確認してください。
18 | プロセス間の排他制御に失敗しました。 | 保守員に連絡してください。
19 | ctmstsstartコマンドは実行済みです。 | 必要な場合，ctmstsstopコマンドを実行後，再度ctmstsstartコマンドを実行してください。
26 | 稼働統計情報取得サービスが開始されていません。 | 稼働統計情報を取得する場合は，稼働統計情報サービスを開始してください。

KFCT73309-E

ctmstsstop command cannot be executed. reason code=aa....aa-bb....bb

aa....aa：理由コード
bb....bb：内部コード

説明

ctmstsstopコマンドを実行できませんでした。

コマンドの実行を中止します。

対処

次に示す理由コード一覧を基に，エラーの要因を取り除いてください。

表2-25　KFCT73309-Eに示される理由コード一覧

理由コード | 説明 | 対処
1 | メモリ不足が発生しました。 | メモリサイズを見直してください。
3 | 稼働統計で使用する共用メモリにアクセスできません。 | 保守員に連絡してください。
5 | 環境変数「CTMSPOOL」の指定に誤りがあります。 | 環境変数「CTMSPOOL」に指定した値を見直してください。環境変数「CTMSPOOL」を設定していない場合は，環境変数「CTMDIR」に指定した値を見直してください。
8 | 環境変数「CTMSPOOL」に指定したパスが長過ぎます。 | パスの長さが1,023バイトを超えていないかどうか見直してください。
10 | 排他制御に失敗しました。 | 保守員に連絡してください。
13 | システムコールでエラーが発生しました。 | 直前に出力されたメッセージを確認して，保守員に連絡してください。
15 | 内部処理でエラーが発生しました。 | 保守員に連絡してください。
16 | IPアドレスの取得に失敗しました。 | 保守員に連絡してください。
17 | 該当するCTM識別子のCTMデーモンがオンラインではないか，CTMノードで稼働統計情報取得サービスが開始されていません。 | CTMデーモンが開始しているかどうか確認してください。
18 | プロセス間の排他制御に失敗しました。 | 保守員に連絡してください。
22 | ctmstsstartコマンドがまだ実行されていません。 | ctmstsstartコマンド実行後に，ctmstsstopコマンドを実行してください。

KFCT73310-E

ctmstsed command cannot be executed. reason code=aa....aa-bb....bb　

aa....aa：理由コード
bb....bb：内部コード

説明

ctmstsedコマンド実行中にエラーが発生しました。

コマンドの実行を中止します。

対処

次に示す理由コード一覧を基に，エラーの要因を取り除いてください。

表2-26　KFCT73310-Eに示される理由コード一覧

理由コード | 説明 | 対処
1 | メモリ不足が発生しました。 | メモリサイズを見直してください。
11 | 編集出力を出力するファイルの作成に失敗したか，稼働統計情報ファイルのオープンに失敗しました。 | ファイルが作成できない理由（権限，OSの設定）を調査し，要因を取り除き再度実行してください。稼働統計情報ファイルのオープンに失敗している場合は，コマンドの指定を見直し再度実行してください。
13 | システムコールでエラーが発生しました。 | 直前に出力されたメッセージを確認して，保守員に連絡してください。
14 | ctmstsedコマンドの引数に指定した稼働統計情報ファイル数が256個を超えました。 | コマンドの引数に指定する稼働統計情報ファイル数を256以下に指定して実行してください。
15 | 内部処理でエラーになりました。 | 保守員に連絡してください。
23 | 稼働統計情報の編集出力中にエラーが発生しました。 | 保守員に連絡してください。
24 | カレントディレクトリに以前の出力結果ファイルが残っています。 | 稼働統計情報ファイルを標準入力から入力しているため，ファイルを上書きするかどうか問い合わせできません。そのため処理を中断しました。稼働統計情報ファイルを標準入力から入力する場合は，実行するディレクトリにある稼働統計出力ファイルを削除または退避してから実行してください。

KFCT73311-W

no records found to meet the condition. aborts processing.

説明

稼働統計情報編集の対象となるレコードが見つかりませんでした。処理を中断します。

指定した時間間隔ではレコードがないか，指定したファイルの内容がありません。

コマンドの処理を中止します。

対処

-CTMTimeオプションに指定した時間を見直すか，または指定した稼働統計情報ファイルを見直してください。

Windows環境の場合，稼働統計情報ファイルを指定しているか確認してください。

KFCT73314-I

usage: ctmstsflush [-h] | [-CTMDomain domain_name] [-CTMID ctmid]

説明

ctmstsflushコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。

コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT73315-E

ctmstsflush command cannot be executed. reason code= aa....aa- bb....bb

aa....aa：理由コード
bb....bb：内部コード

説明

ctmstsflushコマンド実行中にエラーが発生しました。

コマンドの実行を中止します。

対処

次に示す理由コード一覧を基に，エラーの要因を取り除いてください。

表2-27　KFCT73315-Eに示される理由コード一覧

理由コード | 説明 | 対処
1 | メモリ不足が発生しました。 | メモリサイズを見直してください。
5 | 環境変数「CTMSPOOL」の指定に誤りがあります。 | 環境変数「CTMSPOOL」に指定した値を見直してください。環境変数「CTMSPOOL」を設定していない場合は，環境変数「CTMDIR」に指定した値を見直してください。
8 | 環境変数「CTMSPOOL」に指定したパスが長過ぎます。 | パスの長さが1,023バイトを超えていないかどうか見直してください。
13 | システムコールでエラーが発生しました。 | 直前に出力されたメッセージを確認して，保守員に連絡してください。
15 | 内部処理でエラーになりました。 | 保守員に連絡してください。
17 | 該当するCTM識別子のCTMデーモンがオンラインではないか，CTMノードで稼働統計情報取得サービスが開始されていません。 | CTMデーモンが開始しているかどうか確認してください。
18 | プロセス間の排他制御に失敗しました。 | 保守員に連絡してください。
22 | ctmstsstartコマンドがまだ実行されていません。 | ctmstsstartコマンド実行後に，ctmstsflushコマンドを実行してください。
26 | 稼働統計情報取得サービスが開始されていません。 | 稼働統計情報を取得する場合は，稼働統計情報サービスを開始してください。
27 | タイムアウトが発生しました。 | バッファ内のトレース情報のファイルへの書き出しが完了しているときがあります。保守員に連絡してください。

KFCT73350-E

command option is invalid. aa....aa

aa...aa：オプション名

説明

コマンドのオプションに誤りがあります。

処理を中止します。

対処

指定したオプションに誤りがないか，または指定したオプションの組み合わせに問題がないか見直してください。指定オプションを修正後，再度コマンドを実行してください。

KFCT73351-E

"aa....aa(bb....bb)" failed. errno=cc....cc

aa....aa：エラーとなったシステムコール
bb....bb：内部情報
cc....cc：システムコールのerrno値

説明

システムコールでエラーが発生しました。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，システムコールがエラーになった要因を調査してください。

KFCT73352-R

aa....aa file exists. Is it overwritten ? [Y:Yes N:No]

aa....aa：ファイル名称

説明

ctmstsedコマンド実行時のカレントディレクトリに，以前に実行したときに作成された稼働統計出力ファイルがあります。上書きする場合は"Y"を，上書きしたくない場合は"N"を選択してください。小文字でも指定できます。

対処

メッセージに従って"Y"または"N"を指定してください。

KFCT73353-I

The execute of aa....aa command was suspended.

aa....aa：コマンド名

説明

実行中のコマンドの処理を中断します。

対処

このメッセージの前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージを基に原因を取り除き，再度実行してください。このメッセージの前にメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFCT73354-E

the combination of domain name and CTMSPOOL directory is invalid.

説明

CTMドメイン名称と環境変数「CTMSPOOL」の組み合わせが誤っています。

コマンドの処理を中断します。

対処

指定した環境変数「CTMSPOOL」がすでにほかのCTMドメイン名称を持つCTMドメインマネジャに使用されていないか確認し，再度コマンドを実行してください。

KFCT73355-I

buffering of statistical information is started. ID:aa....aa start time:bb....bb output interval:cc....cc connect check interval:dd....dd

aa....aa：CTM識別子
bb....bb：バッファリングを開始した時刻（yyyy／mm／dd　hh：mm形式）
cc....cc：ファイルに出力する時間間隔（分単位）
dd....dd：コネクション数のチェックをする時間間隔（秒単位）

説明

稼働統計情報の共用メモリへの取得を開始します。

KFCT73356-I

buffering of statistical information is stopped. ID:aa....aa

aa....aa：CTM識別子

説明

稼働統計情報の共用メモリへのバッファリングを終了しました。

KFCT73357-I

ctmstsstart command is accepted. option: aa....aa

aa....aa：指定されたオプション名およびオプション引数を次の形式で表示します。
　　オプション名[,オプション引数][;オプション名[,オプション引数]...]

説明

ctmstsstartを受け付けました。

コマンドの処理を続行します。

KFCT73364-W

cannot output trace information to a statistical file.

説明

稼働統計情報をファイルに出力できなくなりました。

稼働統計情報の出力を停止します。

対処

ctmstsstopコマンド，ctstsstartコマンドを実行して，稼働統計情報の取得を再開してください。前回ファイルに出力してから，バッファに貯められた稼働統計情報はファイルに出力されません。

KFCT73401-I

usage:cprfstart [-h] | [-PRFID cprfid] [-PrfTraceLevel tracelevel[,[tracelevel]...]] [-PrfTraceCount count] [-PrfTraceFileSize file_size] [-PrfTraceBufferSize buffer_size] [-PrfRemakeBuffer]

説明

cprfstartコマンドの使用方法を示しています。

このメッセージは，コマンドの形式が不正，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。指定オプションを修正後，再度コマンドを実行してください。

KFCT73402-I

usage:cprfstop [-h] | [-PRFID cprfid] [-Force]

説明

cprfstopコマンドの使用方法を示しています。

このメッセージは，コマンドの形式が不正，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。指定オプションを修正後，再度コマンドを実行してください。

KFCT73403-I

usage:cprfed [-h] | [[-Dump | -CSV] [-Time [start][,end]] [-ProcessID process-ID[,process-ID...]][-TraceFile prftrace-file[,prftrace-file...] | -AllTraceFile]]

説明

cprfedコマンドの使用方法を示しています。

このメッセージは，コマンドの形式が不正，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。指定オプションを修正後，再度コマンドを実行してください。

KFCT73404-I

usage:cprflevel [-h] | [-PRFID cprfid] [-PrfChangeLevel tracelevel[,[tracelevel]...]] [-PrfLevelIndex index] [-PrfLevelAll]

説明

cprflevelコマンドの使用方法を示しています。

このメッセージは，コマンドの形式が不正，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。指定オプションを修正後，再度コマンドを実行してください。

KFCT73405-I

usage:cprfflush [-h] | [-PRFID cprfid]

説明

cprfflushコマンドの使用方法を示しています。

このメッセージは，コマンドの形式が不正，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。指定オプションを修正後，再度コマンドを実行してください。

KFCT73406-I

usage:cprfgetpid [-h] | [-PRFID cprfid]

説明

cprfgetpidコマンドの使用方法を示しています。

このメッセージは，コマンドの形式が不正，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。指定オプションを修正後，再度コマンドを実行してください。

KFCT73410-I

now starting cprfd.

説明

PRFデーモン開始中です。

PRFデーモン開始処理を続行します。

KFCT73411-I

ProductName = aa....aa
PpNo = bb....bb
Version = cc....cc
PRFID = dd....dd
PRFSPOOL directory = ee....ee

aa....aa：製品名
bb....bb：製品ID
cc....cc：バージョン
dd....dd：PRFデーモン識別子
ee....ee：PRFSPOOLディレクトリ

説明

開始中のPRFデーモンに関する情報を出力します。

PRFデーモン開始処理を続行します。

KFCT73412-I

cprfd is now online.

説明

PRFデーモン開始が完了しました。

PRFデーモンの処理を続行します。

KFCT73413-I

now terminating cprfd. terminate type =aa....aa

aa....aa：終了形態（NORMAL STOP：正常終了，FORCE STOP：強制正常終了）

説明

PRFデーモン終了中です。

終了形態（aa....aa）に示される内容に従って，PRFデーモンの処理を続行します。

KFCT73414-I

CPRFD stop.

説明

PRFデーモンが正常停止しました。

PRFデーモンの処理を終了します。

KFCT73415-I

prf trace level is aa....aa.

aa....aa：PRFトレースレベル

説明

現在のインデックス番号１のPRFトレースレベルを表示して終了します。

KFCT73416-I

prf trace level was changed from aa....aa to bb....bb.

aa....aa：変更前のPRFトレースレベル
bb....bb：変更後のPRFトレースレベル

説明

インデックス番号１の変更前と変更後のPRFトレースレベルを表示して終了します。

KFCT73417-I

option for aa....aa= bb....bb

aa....aa：コマンド名
bb....bb：指定されたオプション名，オプション引数を次の形式で表示します。
　　オプション名[,オプション引数][;オプション名[,オプション引数]...]

説明

コマンドを受け付けました。コマンドに指定したオプション（bb....bb）を出力します。

コマンドの処理を続行します。

KFCT73418-I

all prf trace levels are：
[aa...aa]=bb...bb [aa...aa]=bb...bb [aa...aa]=bb...bb [aa...aa]=bb...bb

aa....aa：インデックス番号
bb....bb：該当するインデックスのPRFトレースレベル

説明

現在のすべてのPRFトレースレベルを表示して終了します。

KFCT73419-I

prf trace level of [aa...aa] is bb...bb.

aa....aa：インデックス番号
bb....bb：該当するインデックス番号のPRFトレースレベル

説明

指定されたインデックス番号のPRFトレースレベルを表示して終了します。

KFCT73420-I

prf trace level was changed：
[aa...aa]= bb...bb -> [aa...aa]= cc...cc

aa....aa：インデックス番号
bb....bb：該当するインデックス番号の変更前のPRFトレースレベル
cc....cc：該当するインデックス番号の変更後のPRFトレースレベル

説明

変更前，変更後のPRFトレースレベルを表示して終了します。

KFCT73430-E

prf tracing service cannot be started. ID= aa....aa reason code = bb....bb - cc....cc.

aa....aa：PRFデーモン識別子
PRFデーモン識別子を特定できない場合は，****を表示します。
bb....bb：理由コード
cc....cc：システム内部コード

説明

PRFデーモンのサービス開始に失敗しました。

PRFデーモンのサービスを終了します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に要因を調査し，エラーの要因を取り除いてください。ただし，排他制御に失敗した場合，内部エラーが発生した場合，および一覧に示されている理由コード以外のメッセージが発生した場合は，保守員に連絡してください。

表2-28　KFCT73430-Eに示される理由コード一覧

理由コード
説明

101
メモリ不足が発生しました。

102
メモリ不足が発生しました。

104
msggetシステムコールでの新しいメッセージ待ち行列IDが，割り当てられませんでした。ipcsコマンドで使用状況を確認し，不要なメッセージキューがある場合は，ipcrmコマンドで削除する必要があります。

106
環境変数「PRFSPOOL」が指定されていないか，環境変数「PRFSPOOL」に示すディレクトリが正しく作成されていない可能性があります。

112
指定されたトレースサービスは，すでに開始されています。または，トレースサービスは終了されていますが，トレースを取得していたプロセスが開始中のため，新しいトレースサービスを開始できません。

115
PRFデーモンのサービスで使用する共用メモリへのアクセスが失敗しました。

117
指定したオプションに誤りがあります。

118
PRFデーモンのサービスで使用する共用メモリを再利用できません。cprfstartコマンドに，-PrfRemakeBufferオプションを付けて実行してください。

119
PRFデーモンのサービスで使用する共用メモリの再作成に失敗しました。PRFデーモンのサービスを利用しているプロセスが起動している場合，共用メモリは再作成できません。共用メモリを再作成してPRFデーモンを起動したいときは，PRFデーモンのサービスを利用しているプロセスを終了させてください。
なお，ここでの共用メモリを再作成するとは，次の場合を指します。

-PrfRemakeBufferオプションを付けてcprfstartコマンドを実行した場合

-PrfTraceBufferSizeオプションに，前回とは異なる値（前回未指定のときは，8194以外の値）を指定してcprfstartコマンドを実行した場合

502
PRFデーモンのサービスの制御に必要な環境を作成するときにエラーが発生しました。

1601
システムコールでエラーが発生しました。

3201
PRFデーモン起動時に，タイムアウトが発生しました。PRFデーモンは正常起動している可能性があります。

3203
排他制御に失敗しました。

8001
内部エラーが発生しました。

KFCT73431-E

cannot create the process. process_name=aa....aa.

aa....aa：プロセス名（cprfd：PRFデーモン）

説明

子プロセスの生成に失敗しました。

デーモンの開始処理を終了します。

対処

時間をおいて再度，開始するか，または次の内容を確認してください。

システムファイルリソースが不足していないかどうか。

子プロセスの生成に失敗していないかどうか。

メモリが不足していないかどうか。

また，このメッセージの前に出力されている，メッセージ「KFCT73430-E」を参考にエラーの要因を取り除いてください。

KFCT73432-W

failure to initialize for prf tracing service. ID: aa....aa reason code bb....bb - cc....cc.

aa....aa：PRFデーモン識別子
PRF識別子を特定できない場合は，****を表示します。
bb....bb：理由コード
cc....cc：システム内部コード

説明

PRFデーモンのサービス初期化処理に失敗しました。

エラーが発生したプロセスのPRFトレース取得を中止します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に要因を調査し，エラーの要因を取り除いてください。また，内部エラーが発生した場合は，保守員に連絡してください。

表2-29　KFCT73432-Wに示される理由コード一覧

理由コード | 説明
117 | 指定したオプションに誤りがあります。
8001 | 内部エラーが発生しました。

KFCT73433-E

cannot stop CPRFD. ID= aa....aa reason code = bb....bb - cc....cc.

aa....aa：PRFデーモン識別子
PRF識別子を特定できない場合は，****を表示します。
bb....bb：理由コード
cc....cc：システム内部コード

説明

PRFデーモンの停止処理に失敗しました。

cprfstopコマンドをエラー終了します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に要因を調査し，エラーの要因を取り除いてください。PRFデーモンが終了していない場合には，再度cprfstopコマンドを実行してください。ただし，排他制御に失敗した場合，内部エラーが発生した場合，および一覧に示されている理由コード以外のメッセージが発生した場合は，保守員に連絡してください。

表2-30　KFCT73433-Eに示される理由コード一覧

理由コード | 説明
106 | 環境変数「PRFSPOOL」が指定されていないか，環境変数「PRFSPOOL」に示すディレクトリが正しく作成されていない可能性があります。
115 | PRFデーモンのサービスで使用する共用メモリへのアクセスが失敗しました。-Forceオプションを指定して実行してください。
117 | 指定したオプションに誤りがあります。
3201 | タイムアウトが発生しました。-Forceオプションを指定して実行してください。
3202 | 指定されたPRFデーモン識別子を持つ，PRFデーモンが起動していません。
3203 | 排他制御に失敗しました。
8001 | 内部エラーが発生しました。

KFCT73434-E

CPRFD is already started. ID= aa....aa.

aa....aa：PRFデーモン識別子

説明

指定されたPRFデーモン識別子を持つPRFデーモンは，すでに起動しています。

cprfstartコマンドをエラー終了します。

すでに起動しているPRFデーモンと，同じPRF識別子を持つPRFデーモンは起動できません。

対処

同じPRFデーモン識別子を持つPRFデーモンが起動していないかどうかを確認してください。確認後，必要に応じて別のPRFデーモン識別子を指定して，再度cprfstartコマンドを実行してください。

KFCT73435-E

CPRFD has not started. ID=aa....aa.

aa....aa：PRFデーモン識別子

説明

指定されたPRF識別子を持つPRFデーモンが起動していません。

コマンドをエラー終了します。

対処

指定されたPRF識別子を持つPRFデーモンが開始されているかどうかを確認してください。なお，このメッセージは，PRFデーモンが起動している場合も出力されることがあります。この場合は，コマンド起動時の-PRFIDオプションが正しいかどうかを確認してください。または，起動しているPRFデーモンと環境変数「PRFSPOOL」が異なっていないかどうかを確認してください。

KFCT73436-E

PRFSPOOL environment is undefined.

説明

環境変数「PRFSPOOL」が指定されていません。

プロセスをエラー終了します。

対処

環境変数「PRFSPOOL」が指定されているかどうかを確認してください。環境変数「PRFSPOOL」を正しく指定したあと，再度プロセスを実行してください。

KFCT73437-E

cannot find PRFSPOOL directory.

説明

環境変数「PRFSPOOL」に示される，ディレクトリが見つかりません。

プロセスをエラー終了します。

対処

環境変数「PRFSPOOL」に示すディレクトリが正しく作成されているかどうかを確認してください。環境変数「PRFSPOOL」に示すディレクトリを正しく作成したあと，再度プロセスを実行してください。

KFCT73438-E

cannot change prf trace level. ID= aa....aa reason code = bb....bb - cc....cc.

aa....aa：PRFデーモン識別子
PRFデーモン識別子を特定できない場合，****を表示します。
bb....bb：理由コード
cc....cc：システム内部コード

説明

PRFトレースレベルを変更できませんでした。

cprflevelコマンドをエラー終了します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に要因を調査し，エラーの要因を取り除いてください。エラーの要因を取り除いたあとは，再度cpflevelコマンドを実行してください。ただし，排他制御に失敗した場合，内部エラーが発生した場合，および一覧に示されている理由コード以外のメッセージが発生した場合は，保守員に連絡してください。

表2-31　KFCT73438-Eに示される理由コード一覧

理由コード | 説明
106 | 環境変数「PRFSPOOL」が指定されていないか，環境変数「PRFSPOOL」に示すディレクトリが正しく作成されていない可能性があります。
117 | 指定したオプションに誤りがあります。
3202 | 指定されたPRFデーモン識別子を持つ，PRFデーモンが起動していません。
3203 | 排他制御に失敗しました。
8001 | 内部エラーが発生しました。

KFCT73439-E

cannot execute aa....aa command. reason code bb....bb - cc....cc.

aa....aa：実行できなかったコマンド名
bb....bb：理由コード
cc....cc：システム内部コード

説明

コマンド（aa....aa）が実行できませんでした。

コマンドをエラー終了します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に要因を調査し，エラーの要因を取り除いてください。ただし，排他制御に失敗した場合，内部エラーが発生した場合，および一覧に示されている理由コード以外のメッセージが発生した場合は，保守員に連絡してください。

表2-32　KFCT73439-Eに示される理由コード一覧

理由コード | 説明
106 | 環境変数「PRFSPOOL」が指定されていないか，環境変数「PRFSPOOL」に示すディレクトリが正しく作成されていない可能性があります。
115 | PRFデーモンのサービスで使用する共用メモリへのアクセスが失敗しました。
117 | 指定したオプションに誤りがあります。
3201 | タイムアウトが発生しました。cprfflushコマンド実行時に出力された場合は，バッファ内のトレース情報のファイルへの書き出しが完了しているときがあります。
3202 | 指定されたPRFデーモン識別子を持つ，PRFデーモンが起動していません。
3203 | 排他制御に失敗しました。
8001 | 内部エラーが発生しました。

KFCT73440-E

cannot read trace-file.

説明

PRFトレース編集処理で，トレースファイルの読み込み中にエラーが発生しました。

コマンドをエラー終了します。

対処

次の内容を確認してください。

編集コマンドにトレースファイルを指定していない場合があります。-TraceFileでトレースファイルを指定してください（Windowsの場合）。

指定したトレースファイルが正しいかどうか，アクセス権限があるかどうかを見直してください。

また，このメッセージの前に出力されているメッセージ「KFCT75500-E」を参照して，エラーの要因を取り除いてください。

KFCT73441-E

-PrfTraceBufferSize value is over -PrfTraceFileSize value.

説明

-PrfTraceBufferSizeオプションの指定値が，-PrfTraceFileSizeオプションの指定値を超えています。開始コマンドをエラー終了します。

対処

-PrfTraceBufferSizeオプションの指定値が，-PrfTraceFileSizeオプションの指定値を超えていないかどうかを確認してください。また，-PrfTraceFileSizeオプションを指定していない場合は，-PrfTraceBufferSizeオプションの指定値が8192以下であることを確認してください。

-PrfTraceBufferSizeオプションの指定値が，-PrfTraceFileSizeオプションの指定値を超えている場合は，-PrfTraceFileSizeオプションの指定値以下の値を-PrfTraceBufferSizeオプションに指定してください。

KFCT73445-E

cannot output trace information to a trace-file.

説明

トレース情報をファイルに出力できなくなりました。

トレースファイルの出力を停止します。このメッセージは，PRFトレース取得用のバッファが不足している場合に出力します。

対処

起動中のPRFデーモンを強制停止させてください。そのあと，PRFデーモンを通常起動させてください。強制停止するには，cprfstopコマンドに-Forceオプションを付けて実行してください。

また，このエラーを回避するために，PRFトレース取得用のバッファサイズを，デフォルト値（8192キロバイト）より大きくすることをお勧めします。バッファサイズの変更については，マニュアル「Cosminexus　リファレンス　コマンド編」のcprfstartコマンドを参照してください。

KFCT73501-E

process aborted.(reason=aa....aa)

aa....aa：処理を続行できない理由

説明

処理を続行できないためプロセスを中止します。

aa....aaには，次のどちらかの理由を表示します。

スレッド間排他の解除に失敗しました。

プロセス間排他の解除に失敗しました。

対処

動作中のメモリ不足が考えられます。動作環境のメモリを増やしてください。

引き続きエラーが多発する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFCT73502-W

cannot load library.

説明

ライブラリ格納ディレクトリを指定する環境変数，または使用しているCosminexus TPBrokerのバージョンが不正です。

処理を続行します。ただし，このメッセージが出力されたプロセスからのすべてのメッセージは，標準出力または標準エラー出力に出力し，システムログ，CTMログ，およびCTMドメインログには出力しません。

対処

ライブラリ格納ディレクトリを指定する環境変数を変更後，または正しいCosminexus TPBrokerのバージョンをインストール後，再度実行してください。

KFCT73551-E

cannot get aa....aa.

aa....aa：取得できなかった情報の名称

説明

aa....aaの情報を取得できません。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，情報が取得できる環境になっているかどうかを確認してください。

KFCT73552-E

cannot access directory indicated by aa....aa. "bb....bb"

aa....aa：ディレクトリを示す情報の名称
bb....bb：ディレクトリ名

説明

ディレクトリ（bb....bb）にアクセスできません。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，ディレクトリを示す情報の内容に誤りがないか，またはディレクトリのアクセス権などを確認してください。

KFCT73553-E

cannot open file "aa....aa".

aa....aa：オープンできないファイル名

説明

ファイル（aa....aa）がオープンできません。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，ファイルやディレクトリのアクセス権などを確認してください。

KFCT73554-E

cannot read file "aa....aa".

aa....aa：読み込みできないファイル名

説明

ファイル（aa....aa）の読み込みができません。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，ファイルやディレクトリのアクセス権などを確認してください。

KFCT73555-E

cannot close file "aa....aa".

aa....aa：クローズできないファイル名

説明

ファイル（aa....aa）がクローズできません。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，ファイルやディレクトリのアクセス権などを確認してください。

KFCT73556-E

cannot access file "aa....aa".

aa....aa：アクセスできないファイル名

説明

ファイル（aa....aa）にアクセスできません。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，ファイルやディレクトリのアクセス権などを確認してください。

KFCT73557-E

aa....aa environment variable undefined.

aa....aa：設定されていない環境変数名

説明

環境変数（aa....aa）が設定されていません。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，環境変数を設定してください。

KFCT73558-E

invalid option. option=aa....aa value=bb....bb reason=cc....cc.

aa....aa：オプション名
bb....bb：不正なオプション引数（cc....ccがINVALID_VALUEのときだけ表示されます）
cc....cc：理由コード

説明

オプションが不正です。

処理を中止します。

対処

cc....ccに示される理由コードに従って対処してください。cc....ccに示される理由コードと対処を次の表に示します。

表2-33　KFCT73558-Eに示される理由コード一覧

理由コード | 説明 | 対処
NO_OPT_ARG | オプション引数が指定されていません。 | オプションの指定値を見直し，再度コマンドを実行してください。
INVALID_VALUE | オプション引数の値が不正です。 | オプションの指定値を見直し，再度コマンドを実行してください。
その他 | オプション解析処理中に内部エラーが発生しました。 | option（aa....aa），value（bb....bb），およびreason（cc....cc）の内容を取得して保守員に連絡してください。

KFCT73559-E

the error occurred while initializing log function. reason=aa....aa detail=bb....bb inter=cc....cc.

aa....aa：エラーの発生要因
bb....bb：詳細情報
cc....cc：保守情報

説明

ログ機能の初期化中にエラーが発生しました。

処理を中止します。

対処

aa....aaに示されるエラーの発生要因に従って対処し，再度コマンドを実行してください。aa....aaに示されるエラーの発生要因と対処を次の表に示します。

表2-34　KFCT73559-Eに示されるエラーの要因一覧

エラーの要因 | 説明 | 対処
ENVIRON | 環境変数の取得に失敗しました。 | 環境変数「CTMDIR」および「CTMSPOOL」「PRFSPOOL」が設定されているかどうかを見直してください。
FILE_ACC | ファイルアクセスに失敗しました。 | CTMSPOOL，PRFSPOOLディレクトリが存在し，アクセス権が正しく設定されているかどうか確認してください。また，CTMSPOOLディレクトリに十分な空き領域があるかどうかを確認してください。
LOCK | 排他制御に失敗しました。 | メモリが不足している場合は，不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。それ以外の場合は，保守員に連絡してください。
MEMORY | メモリが不足しています。 | 不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。
OTHER | 上記以外のエラーが発生しました。 | reason（aa....aa），detail（bb....bb），およびinter（cc....cc）の内容を取得して保守員に連絡してください。

KFCT73560-W

cannot get log control information, so using default value for -CTMLogFileSize and -CTMLogFileCount.

説明

CTMログ制御情報を取得できませんでした。

CTMログファイルの最大サイズ（ctmstartコマンドの-CTMLogFileSizeオプション指定値）および最大数（ctmstartコマンドの-CTMLogFileCountオプション指定値）にデフォルト値を設定して処理を続行します。

KFCT73561-E

cannot get log control information. reason=aa....aa detail=bb....bb inter=cc....cc.

aa....aa：エラーの発生要因
bb....bb：詳細情報
cc....cc：保守情報

説明

ログ制御情報を取得できませんでした。

コマンドの処理を終了します。

対処

aa....aaに示されるエラーの発生要因に従って対処してください。aa....aaに示されるエラーの発生要因と対処を次の表に示します。

表2-35　KFCT73561-Eに示されるエラーの要因一覧

エラーの要因 | 説明 | 対処
FILE_ACC | ファイルのアクセスに失敗しました。 | CTMSPOOLおよびPRFSPOOLディレクトリがあるかどうかを確認してください。また，CTMSPOOLディレクトリ下のファイルを不当に編集していないかどうか，アクセス権を変更していないかどうかを確認してください。
NO_EXIST | ファイルがありません。 | インストール後，ctmdmstartコマンド，ctmstartコマンドもしくはcprfstartコマンドを実行しているかどうか，またはCTMSPOOLディレクトリもしくはPRFSPOOLディレクトリ下のファイルを不当に削除していないかどうかを確認してください。
VERSION | 認識できないバージョンのファイルです。 | ctmlogcatコマンドよりも新しいバージョンのctmdmstartコマンドまたはctmstartコマンドを実行していないかどうかを確認してください。

上記の内容を確認したあとは，ctmlogcatコマンドと同じバージョンのctmdmstartコマンド，またはctmstartコマンドを実行してください。コマンドが正常終了した場合，ログ制御情報が更新されて取得できるようになります。

KFCT73590-I

usage:ctmlogcat [-h] | [-d | -t ctmid]

説明

ctmlogcatコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。

コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。誤りがあった場合，指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT73591-I

no aa....aa log message to output.

aa....aa：ログメッセージの種別（domain：CTMドメインログ，またはctm：CTMログ）

説明

出力するログメッセージがありません。

コマンドを終了します。

KFCT73592-E

the fatal error occurred, so process terminated. reason=aa....aa detail=bb....bb inter=cc....cc.

aa....aa：エラーの発生要因
bb....bb：詳細情報
cc....cc：保守情報

説明

エラーが発生したため，処理を終了します。

対処

aa....aaに示されるエラーの発生要因を確認して，対処してください。

aa....aaに示されるエラーの発生要因を次に示します。

MEMORY

メモリが不足しています。

不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

OTHER

MEMORY以外のエラーが発生しました。

reason，detail，およびinterの内容を取得して，保守員に連絡してください。

KFCT74000-E

command argument is invalid. option:aa....aa

aa....aa：誤りがあるオプション名

説明

コマンド引数の指定に誤りがあります。

コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT74001-E

this processing exceeded the maximum which was specified by the CTMClientConnectCount option. the effective option value at present is aa....aa.

aa....aa：現在有効なオプション値

説明

OTMゲートウェイに指定した-CTMClientConnectCountオプションの最大値を超えました。

リクエスト送信処理を中断します。

ORBゲートウェイに指定した-CTMClientConnectCountオプションの最大値を超えました。

リクエスト送信処理を中断します。

対処

-CTMClientConnectCountオプションの指定値を確認してください。

動作中のOTMクライアントアプリケーションの終了を待って，再度実行してください。また，必要であれば，-CTMClientConnectCountオプションの指定値を増やしたあとに，再度実行してください。

動作中のCORBAクライアントアプリケーションの終了を待って，再度実行してください。また，必要であれば，-CTMClientConnectCountオプションの指定値を増やしたあとに，再度実行してください。

KFCT74002-E

memory allocation error. maintenance code:aa....aa

aa....aa：保守コード

説明

メモリの取得に失敗しました。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

不要なプロセスを終了するか，またはメモリを増やしてください。

KFCT74003-E

shared memory allocation error. maintenance code:aa....aa

aa....aa：保守コード

説明

共用メモリの取得に失敗しました。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

オプションの引数を修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT74004-E

cannot assign a ctmtscgwd. reason code:aa....aa .

aa....aa：理由コード

説明

OTMクライアントアプリケーションにOTMゲートウェイを割り当てられません。

対処

aa....aaに示される理由コードに従って，OTMクライアントアプリケーション数，OTMゲートウェイ数などを調整してください。

表2-36　KFCT74004-Eに示される理由コード一覧

理由コード | 説明 | 対処
1 | CTMデーモンにOTMゲートウェイが接続されていません。 | CTMデーモンにOTMゲートウェイが接続されているかどうか確認してください。
2 | CTMデーモンに接続しているOTMゲートウェイにコネクションの空きがありません。 | OTMクライアントアプリケーションの数を確認してください。

KFCT74550-E

scheduler initialization error. reason code=aa....aa

aa....aa：理由コード

説明

初期化処理に失敗しました。

CTMデーモンの開始処理をエラー終了します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に要因を調査し，エラーの要因を取り除いてください。エラーの要因を取り除いたあとは，再度コマンドを実行してください。

表2-37　KFCT74450-Eに示される理由コード一覧

理由コード | 説明
1 | オプション引数解析エラーが発生しました。
2 | 共用メモリ不足が発生しました。
3 | メモリ不足が発生しました。
4 | 通信環境初期化処理エラーが発生しました。

KFCT74551-E

command option is invalid. option:aa....aa

aa....aa：オプション名

説明

コマンドオプションの引数に誤りがあります。

処理を中止します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを確認してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT74552-E

memory allocation error. maintenance code:aa....aa

aa....aa：保守コード

説明

メモリ不足が発生しました。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

不要なプロセスを終了させるか，またはメモリを増やしてください。

KFCT74553-E

shared memory allocation error. maintenance code:aa....aa

aa....aa：保守コード

説明

共用メモリの確保に失敗しました。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

オプションの引数を修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT74554-E

cache memory allocation error. allocation size=aa....aa maintenance code:bb....bb

aa....aa：確保しようとしたサイズ
bb....bb：保守コード

説明

CTMデーモンのサーバキャッシュメモリの確保に失敗しました。

処理を中止します。

対処

システム管理者に連絡してください。

ctmstartコマンドの-CTMServerCacheSizeオプションの引数を修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT74555-W

this processing exceeded the maximum request registration. CTM queue name:aa....aa reason code:bb....bb

aa....aa：CTMキュー名
bb....bb：理由コード（Max_Request：ctmstartコマンドの-CTMMaxRequestCountオプションに指定した値を超えたため，リクエストを登録できません）

説明

CTMキューの最大リクエストの登録数を超えたため，リクエストが登録できません。

処理を続行します。

このメッセージはCTMキューごとに出力します。このメッセージを出力したあと，60秒間は同一CTMキューに対するメッセージは出力しません。

対処

ctmlsqueコマンドを使用して登録されているリクエスト数を確認してください。

J2EEアプリケーションに登録したサービス処理が遅延している場合は，その要因を取り除いてください。

J2EEアプリケーションの処理能力が不足している場合は，スケジュールキューの同時実行数，または同一J2EEアプリケーションを持つJ2EEサーバを増やすか，ctmstartコマンドの-CTMMaxRequestCountオプションの指定値を見直して，CTMデーモンを再度開始してください。

KFCT74556-E

cannot return the reply of the request. client ip:aa....aa client pid：bb....bb communication no：cc....cc,dd....dd

aa....aa：破棄したリクエストのクライアントIPアドレス
bb....bb：破棄したリクエストのクライアントプロセスID
cc....cc：保守情報1
dd....dd：保守情報2

説明

リクエストの応答を返すことができません。処理を続行します。

対処

レギュレータのプロセス数を増やしてください。

KFCT74557-W

decline in the rate of processing was detected by the stay watch function. CTM queue name：aa....aa decision data：bb....bb/cc....cc/dd....dd/ee....ee/ff....ff/gg....gg

aa....aa：CTMキュー名
bb....bb：システム停止直前にチェックした時点でのリクエスト滞留数
cc....cc：監視時間内に処理されたリクエスト数
dd....dd：監視状態移行しきい値
ee....ee：システム停止移行しきい値
ff....ff：監視時間インターバル
gg....gg：停止モード

説明

スケジュールキュー滞留監視機能によって，処理率の低下が検出されました。

対処

PRFトレースファイルと稼働統計情報ファイルを参照して，処理ができない要因を洗い出すか，キュー滞留監視設定を見直してください。

KFCT74558-E

cannot increase thread. CTMDispatchParallelCount=aa....aa. CTM queue name:bb....bb change count=cc....cc reason code:dd....dd

aa....aa：CTMデーモンで管理できるスレッド数の上限値
bb....bb：CTMキュー名
cc....cc：ctmchparaコマンドで指定した同時実行数の値
dd....dd：理由コード
　　ParallelCount：一つのJ2EEサーバで起動できるスレッド数の上限を超えました。　
　　DispatchParallelCount：CTMデーモンで管理できるスレッド数の上限を超えました。

説明

ctmchparaコマンドで指定した同時実行数により，CTMデーモン内のJ2EEサーバに振り分けるスレッドの上限を超えました。

ctmchparaコマンドによる変更処理を行いません。

対処

dd....ddに示される理由コードごとに，次の内容を確認して対処してください。

ParallelCount

一つのJ2EEサーバで起動できるスレッド数の上限（（127）×スケジュールキューの共有数）を超えないような値をctmchparaコマンドに指定してください。

DispatchParallelCount

aa....aaを超えないような値をctmchparaコマンドに指定するか，ほかのキューの同時実行数を見直してください。

KFCT74559-E

cannot change the ParallelCount.error code=aa....aa maintenance code1=bb....bb maintenance code2=cc....cc

aa....aa：保守エラーコード
bb....bb：保守コード1
cc....cc：保守コード2

説明

同時実行数の変更中にエラーが発生しました。

ctmchparaコマンドによる変更処理を行わないで，処理を中断します。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

EJBプール数の最大値に指定した値がUnlimited，または127以上に設定されていない
EJBプール数の最大値をUnlimited，または127以上に設定し，再度J2EEアプリケーションを開始してください。

ejbCreate()メソッド内部で時間がかかっていないかどうか
プロパティejbserver.ctm.ActivateTimeOutの値を大きな値に設定し，再度J2EEアプリケーションを開始してください。

スレッドが不足していないかどうか
スレッド資源の上限の設定値を増やしてください。

メモリが不足していないかどうか
不要なプロセスを終了するか，またはメモリを増やしてください。

KFCT74600-I

aa....aa is placed in shutdown state by bb....bb.

aa....aa：閉塞したCTMキュー名
bb....bb：閉塞モード
　　normal：通常閉塞
　　force：強制閉塞
　　timeout：タイムアウト閉塞

説明

CTMキュー（aa....aa）のスケジュールを閉塞しました。

対処

bb....bbに示される閉塞モードごとに，次の内容を確認して対処してください。

normalまたはforceの場合

ctmholdqueコマンドによって，スケジュールを閉塞しました。

閉塞を解除する場合は，ctmrlesqueコマンドを実行してください。

timeoutの場合

タイムアウト閉塞機能によって，スケジュールを閉塞しました。

タイムアウトが発生した要因を調査し，閉塞を解除する場合は，ctmrlesqueコマンドを実行してください。

KFCT74601-I

aa....aa restarted.

aa....aa：閉塞を解除したCTMキュー名

説明

CTMキュー（aa....aa）のスケジュールの閉塞を解除しました。

KFCT74604-I

the ParallelCount of aa....aa was changed to bb....bb.

aa....aa：CTMキュー名
bb....bb：変更後の同時実行数の有効値

説明

CTMキュー（aa....aa）の同時実行数をbb....bbに変更しました。

KFCT74700-E

aa....aa command is used invalidly.

aa....aa：コマンド名

説明

コマンド（aa....aa）の使用方法が正しくありません。

コマンドをエラー終了します。

対処

コマンドに指定したオプションに，誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT74701-E

error occurred during aa....aa command processing. reason code=bb....bb

aa....aa：コマンド名
bb....bb：理由コード

説明

コマンド処理でエラーが発生しました。

コマンドをエラー終了します。

対処

次の表に示す理由コード一覧を基に要因を調査し，エラーの要因を取り除いてください。エラーの要因を取り除いたあとは，再度コマンドを実行してください。

表2-38　KFCT74701-Eに示される理由コード一覧

理由コード | 説明
1 | CTMデーモンが開始していません。
2 | 共用メモリの確保に失敗しました。
3 | タイムアウトが発生しました。
4 | 通信障害が発生しました。
5 | プロセス固有メモリの確保に失敗しました。
6 | CTMデーモンとのバージョン不一致が発生しました。
7 | CTMデーモンで生成できるスレッドの上限を超えました。
8 | CTMデーモンでスレッドの追加に失敗しました。
9 | CTMデーモンで排他処理に失敗しました。
10 | 内部矛盾エラーが発生しました。
11 | ctmstart -CTMQueueDeleteWaitが有効なためコマンドが受け付けられません。

KFCT74702-E

aa....aa specified with bb....bb command do not match.

aa....aa：コマンド名
bb....bb：オプション引数名

説明

コマンド（aa....aa）で指定されたオプションの引数（bb....bb）が正しくありません。

コマンドをエラー終了します。

対処

オプションの引数を確認してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT74703-E

aa....aa specified with ctmholdque command is already in shutdown state. CTMDomain:bb....bb CTMID:cc....cc

aa....aa：CTMキュー名
bb....bb：CTMドメイン名
cc....cc：CTM識別子

説明

ctmholdqueコマンドで指定されたCTMキューは閉塞しています。

コマンドをエラー終了します。

対処

オプションの引数を確認してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT74704-E

failed in placing all ctm_queue in shutdown state. CTMDomain:aa....aa CTMID:bb....bb

aa....aa：CTMドメイン名
bb....bb：CTM識別子

説明

CTMキューの一括閉塞処理でエラーが発生しました。

コマンドをエラー終了します。

対処

オプションの引数を確認してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT74705-E

aa....aa specified with ctmrlesque command is not in shutdown state. CTMDomain:bb....bb CTMID:cc....cc

aa....aa：CTMキュー名
bb....bb：CTMドメイン名
cc....cc：CTM識別子

説明

ctmrlesqueコマンドで指定されたCTMキューは閉塞していません。

コマンドをエラー終了します。

対処

オプションの引数を確認してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT74706-E

failed restarting all ctm_queue in shutdown state. CTMDomain:aa....aa CTMID:bb....bb

aa....aa：CTMドメイン名
bb....bb：CTM識別子

説明

CTMキューの一括閉塞解除処理でエラーが発生しました。

コマンドをエラー終了します。

対処

オプションの引数を確認してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT74750-I

usage:ctmlsque [-CTMDomain domain_name] [-CTMID ctmid]
[-CTMQueue CTM queue name] [-CTMMyHost host_name] [-CTMInterface [interface_name]]
[-CSV] [-CTMAppInfo][-h]

説明

ctmlsqueコマンドの使用方法を示します。

コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT74752-I

usage:ctmholdque [-CTMDomain domain_name][-CTMID ctmid]
{-CTMQueue CTM queue name | -CTMQueueALL} [-CTMMyHost host_name]
[[-CTMRequestLeave] [-CTMTimeOut time] | [-CTMChangeServer]] [-CTMForce] [-h]

説明

ctmholdqueコマンドの使用方法を示します。

コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT74753-I

usage:ctmrlesque [-CTMDomain domain_name] [-CTMID ctmid]
{-CTMQueue CTM queue name | -CTMQueueALL} [-CTMMyHost host_name] [-h]

説明

ctmrlesqueコマンドの使用方法を示します。

コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT74755-I

usage:ctmchpara [-CTMDomain domain_name] [-CTMID ctmid]
[-CTMMyHost host_name] [-CTMTimeOut time] -CTMQueue CTM queue name
-CTMChangeCount count [-h]

説明

ctmchparaコマンドの使用方法を示します。 コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。

コマンド形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT75000-E

command argument is invalid. option name:aa....aa

aa....aa：誤りがあるオプション名

説明

コマンド引数の指定に誤りがあります。

コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT75001-E

this processing exceeded the maximum which was specified by the CTMClientConnectCount option. the effective option value at present is aa....aa.

aa....aa：現在有効なオプション値

説明

-CTMClientConnectCountオプションに指定された最大値を超えました。

CTMレギュレータまたはOTMゲートウェイの起動を中断します。

対処

-CTMClientConnectCountオプションの指定値を確認してください。

動作中のCTMレギュレータまたはOTMゲートウェイの終了を待って，再度実行してください。また，必要であれば，-CTMClientConnectCountオプションを修正したあと，再度実行してください。

KFCT75002-E

this processing exceeded the maximum which was specified by the CTMServerConnectCount option. The effective option value at present is aa....aa.

aa....aa：現在有効なオプション値

説明

-CTMServerConnectCountオプションに指定された最大値を超えました。

J2EEサーバの処理を中断します。

対処

-CTMServerConnectCountオプションの指定値を確認してください。

必要であれば，-CTMServerConnectCountオプションの指定値を修正したあと，再度実行してください。

KFCT75003-E

the error occurred in the initialization processing of CTM-daemon. error code=aa....aa maintenance code1=bb....bb maintenance code2=cc....cc

aa....aa：保守エラーコード
bb....bb：保守コード1
cc....cc：保守コード2

説明

CTMデーモンの初期化処理中にエラーが発生しました。

処理を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，異常終了した要因を調査して，CTMデーモンを再度開始してください。

KFCT75004-E

the error occurred by the lock control processing of the shared memory access.

説明

共用メモリアクセスの排他制御処理中にエラーが発生しました。

処理を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

オプションの引数を修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT75005-E

the error occurred by the registration processing of a communication object. error code=aa....aa maintenance code1=bb....bb maintenance code2=cc....cc

aa....aa：保守エラーコード
bb....bb：保守コード1
cc....cc：保守コード2

説明

通信オブジェクトの登録処理中にエラーが発生しました。

処理を中断します。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

osagentが異常終了していないかどうか
osagentを再開始したあと，再度コマンドを実行してください。

osagentの負荷が掛かり過ぎていないかどうか
不要なプロセスを終了してください。

メモリが不足していないかどうか
必要であればメモリを増やしてください。

KFCT75050-E

the error occurred by the lock acquisition processing of the lock resources. error code=aa....aa maintenance code1=bb....bb maintenance code2=cc....cc

aa....aa：保守エラーコード
bb....bb：保守コード1
cc....cc：保守コード2

説明

排他資源に対する排他取得処理中にエラーが発生しました。

処理を中断します。

対処

メモリが不足していないかどうかを確認してください。

不足している場合は，不要なプロセスを終了するか，またはメモリを増やしてください。

KFCT75051-E

the error occurred by the lock release processing of the lock resources. error code=aa....aa maintenance code1=bb....bb maintenance code2=cc....cc

aa....aa：保守エラーコード
bb....bb：保守コード1
cc....cc：保守コード2

説明

排他資源に対する排他解放処理中にエラーが発生しました。

処理を中断します。

対処

メモリが不足していないかどうかを確認してください。

不足している場合は，不要なプロセスを終了するか，またはメモリを増やしてください。

KFCT75052-E

the error occurred by the generation processing of a thread. error code=aa....aa maintenance code1=bb....bb maintenance code2=cc....cc

aa....aa：保守エラーコード
bb....bb：保守コード1
cc....cc：保守コード2

説明

スレッド生成処理中にエラーが発生しました。

処理を中断します。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

スレッド資源が不足していないかどうか
スレッド資源の上限の設定値を増やしてください。

メモリが不足していないかどうか
不要なプロセスを終了するか，またはメモリを増やしてください。

KFCT75053-E

the memory allocation failed. maintenance code1=aa....aa maintenance code2=bb....bb

aa....aa：保守コード1
bb....bb：保守コード2

説明

メモリの割り当てに失敗しました。

処理を中断します。

対処

メモリが不足していないかどうかを確認してください。

不足している場合は，不要なプロセスを終了するか，または必要であればメモリを増やしてください。

KFCT75054-E

the error occurred by the generation processing of lock resources. error code=aa....aa maintenance code1=bb....bb maintenance code2=cc....cc

aa....aa：保守エラーコード
bb....bb：保守コード1
cc....cc：保守コード2

説明

排他資源生成中にエラーが発生しました。

処理を中断します。

対処

メモリが不足していないかどうかを確認してください。

不足している場合は，不要なプロセスを終了するか，または必要であればメモリを増やしてください。

KFCT75122-E

the error occurred in the deactivation processing of CTM queue. Queue name:aa....aa maintenance code=bb....bb

aa....aa：CTMキュー名
bb....bb：保守情報

説明

CTMキュー（aa....aa）の閉塞処理でエラーが発生しました。

処理を続行します。

対処

メッセージ「KFCT75499-E」を参照して，エラーの要因を取り除いてください。エラーの要因が不明な場合は，保守コードを取得して，保守員に連絡してください。

KFCT75127-W

the length of CTM queue is already specified. name=aa....aa set length=bb....bb activate length=cc....cc.

aa....aa：CTMキュー名
bb....bb：J2EEサーバで指定したCTMキューの長さ
cc....cc：すでに生成されているCTMキューの長さ

説明

異なる長さでCTMキューが生成されています。すでに生成されているCTMキューの長さが有効になります。

処理を続行します。

対処

指定した長さでCTMキューを作成したい場合，異なるCTMキュー名を指定するか，対象のCTMキューを削除してから，再度実行してください。

KFCT75201-E

invalid argument value is specified. name=aa....aa, bb....bb=cc....cc.

aa....aa：メソッド名
bb....bb：引数名
cc....cc：指定値

説明

メソッド（aa....aa）の引数（bb....bb）の指定値（cc....cc）が不正です。

処理を中断します。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCT75202-E

cannot get property. name=aa....aa.

aa....aa：プロパティ名

説明

プロパティ（aa....aa）の取得に失敗しました。

処理を中断します。

対処

保守情報を取得して，システム管理者に連絡してください。

KFCT75204-E

invalid property value is specified. aa....aa=bb....bb.

aa....aa：プロパティ名
bb....bb：プロパティ値

説明

プロパティ値（bb....bb）の取得に失敗しました。

処理を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，プロパティの指定値を修正したあと，再度実行してください。

KFCT75206-E

internal error occurred. name=aa....aa.

aa....aa：保守情報

説明

内部矛盾が発生しました。

処理を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

KFCT75207-E

it has already created CTM queue. name=aa....aa.

aa....aa：CTMキュー名

説明

指定されたCTMキュー（aa....aa）は生成済みです。

処理を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，CTMキュー名を変更したあと，再度J2EEアプリケーションを開始してください。

KFCT75208-E

an error occurred in the communication CTM-daemon. reason=aa....aa. mainteance code=bb....bb.

aa....aa：理由コード
bb....bb：保守コード

説明

CTMデーモンとの通信処理でエラーが発生しました。

処理を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，aa....aaに示される理由コードを確認して，対処してください。aa....aaに示される理由コードを次に示します。

DAEMON_FAILURE

デーモンでエラーが発生しました。

メッセージ「KFCT75499-E」を参照して，エラーの要因を取り除いてください。対処したあと，再度実行してください。

SEND_FAILURE

デーモンへの通信時にエラーが発生しました。

CTMデーモンが起動しているかどうかを確認してください。

TIMED_OUT

デーモンへの通信時にタイムアウトが発生しました。

必要であれば，ejbserver.ctm.ActivateTimeOutキー，およびejbserver.ctm.DeactivateTimeOutキーの値を大きくしたあと，再度実行してください。

KFCT75209-E

the specified JNDI lookup name has already been registered. name=aa....aa.

aa....aa：JNDIルックアップ名

説明

指定されたJNDIルックアップ名（aa....aa）は登録されています。

処理を中断します。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCT75210-E

the specified JNDI lookup name is not existed. name=aa....aa.

aa....aa：JNDIルックアップ名

説明

指定されたJNDIルックアップ名（aa....aa）は存在しません。

処理を中断します。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCT75211-E

Stateless Session Bean is not registered in CTM queue. name=aa...aa.

aa....aa：CTMキュー名

説明

CTMキュー（aa....aa）にStateless Session Beanが登録されていません。

処理を中断します。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCT75212-I

the activation of CTM queue is completed. name=aa....aa.

aa....aa：CTMキュー名

説明

CTMキュー（aa....aa）の活性化が完了しました。

処理を続行します。

KFCT75213-I

the deactivation of CTM queue is completed. name=aa....aa.

aa....aa：CTMキュー名

説明

CTMキュー（aa....aa）の閉塞が完了しました。

処理を続行します。

KFCT75214-E

the error occurred in activation of CTM queue. name=aa....aa.

aa....aa：CTMキュー名

説明

CTMキュー（aa....aa）の活性化でエラーが発生しました。

J2EEアプリケーションの開始処理を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，メッセージ「KFCT75499-E」を参照して，エラーの要因を取り除いてください。エラーの要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KFCT75215-E

the error occurred in deactivation of CTM queue. name=aa....aa.

aa....aa：CTMキュー名

説明

CTMキュー（aa....aa）の閉塞で異常が発生しました。

J2EEアプリケーションの停止処理を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，メッセージ「KFCT75499-E」を参照して，エラーの要因を取り除いてください。エラーの要因を取り除いたあと，再度実行してください。

エラーが再発する場合は，CTMデーモンとのコネクション障害が考えられます。CTMデーモンが起動しているかどうかを確認してください。

KFCT75216-E

invalid version protocol. reason=aa....aa.

aa....aa：理由コード

説明

CTM通信プロトコル上で，バージョンの不一致があります。

処理を中断します。

対処

保守情報を取得して，システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，aa....aaに示される理由コードを参照して，対処してください。aa....aaに示される理由コードは次のとおりです。

INCOMPATIBLE

互換性のないプロトコルバージョンです。

同じCTMドメインに含まれるCTMのシステムデーモン，またはアプリケーションプログラムの中で，バージョンの不一致があります。再度，確認してください。

NOT_IGNORE

通信プロトコル上に，無視できない情報があります。

一部の機能について，場所コードで示されるプロセスのバージョンが，ほかのプロセスのバージョンと不一致です。再度，確認してください。

KFCT75217-I

the connecting to CTM-daemon is started. CTMDomain=aa....aa CTMID=bb....bb.

aa....aa：CTMドメイン名
bb....bb：CTM識別子

説明

CTMデーモンへの接続処理を開始しました。

処理を続行します。

KFCT75218-I

the connection to CTM-daemon is completed. CTMDomain=aa...aa CTMID=bb....bb.

aa....aa：CTMドメイン名
bb....bb：CTM識別子

説明

CTMデーモンへの接続が完了しました。

処理を続行します。

KFCT75219-E

the connection to CTM-daemon is failed. CTMDomain=aa....aa CTMID=bb....bb.

aa....aa：CTMドメイン名
bb....bb：CTM識別子

説明

CTMデーモンへの接続が失敗しました。

処理を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，メッセージ「KFCT75499-E」を参照して，エラーの要因を取り除いてください。エラーの要因を取り除いたあとは，再度J2EEサーバを起動してください。

KFCT75220-I

the connecting from J2EE server is started. name=aa....aa conn_id=bb....bb.

aa....aa：J2EEサーバ名
bb....bb：コネクション識別子

説明

CTMデーモンで接続処理を開始します。

処理を続行します。

KFCT75221-I

the connection from J2EE server is completed. name=aa....aa conn_id=bb....bb.

aa....aa：J2EEサーバ名
bb....bb：コネクション識別子

説明

CTMデーモンで接続処理が完了しました。

処理を続行します。

KFCT75222-E

the connection from J2EE server is failed. name=aa....aa conn_id=bb....bb.

aa....aa：J2EEサーバ名
bb....bb：コネクション識別子

説明

CTMデーモンで接続処理が失敗しました。

処理を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，メッセージ「KFCT75499-E」を参照して，エラーの要因を取り除いてください。エラーの要因を取り除いたあとは，再度J2EEサーバを起動してください。

KFCT75223-I

the activation of CTM queue is started. name=aa....aa.

aa....aa：CTMキュー名

説明

CTMキュー（aa....aa）の活性化を開始します。

処理を続行します。

KFCT75224-I

the activation of CTM queue from J2EE server is started. name=aa....aa conn_id=bb....bb.

aa....aa：CTMキュー名
bb....bb：コネクション識別子

説明

CTMデーモンでCTMキュー（aa....aa）の活性化を開始します。

処理を続行します。

KFCT75225-I

the activation of CTM queue from J2EE server is completed. name=aa....aa conn_id=bb....bb.

aa....aa：CTMキュー名
bb....bb：コネクション識別子

説明

CTMデーモンでCTMキュー（aa....aa）の活性化を完了しました。

処理を続行します。

KFCT75226-E

the activation of CTM queue from J2EE server is failed. name=aa....aa conn_id=bb....bb.

aa....aa：CTMキュー名
bb....bb：コネクション識別子

説明

CTMデーモンでCTMキュー（aa....aa）の活性化が失敗しました。

J2EEアプリケーションの開始処理を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，メッセージ「KFCT75499-E」を参照して，エラーの要因を取り除いてください。エラーの要因を取り除いたあとは，再度J2EEアプリケーションを開始してください。

KFCT75227-I

the deactivation of CTM queue is started. name=aa....aa.

aa....aa：CTMキュー名

説明

CTMキュー（aa....aa）の閉塞を開始します。

処理を続行します。

KFCT75228-I

the deactivation of CTM queue from J2EE server is started. conn_id=aa....aa.

aa....aa：コネクション識別子

説明

CTMデーモンでCTMキューの閉塞を開始します。

処理を続行します。

KFCT75229-I

the deactivation of CTM queue from J2EE server is completed. conn_id=aa....aa.

aa....aa：コネクション識別子

説明

CTMデーモンでCTMキューの閉塞を終了します。

処理を続行します。

KFCT75230-E

the deactivation of CTM queue from J2EE server is failed. conn_id=aa....aa.

aa....aa：コネクション識別子

説明

CTMデーモンでCTMキューの閉塞が失敗しました。

J2EEアプリケーションの停止処理を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，メッセージ「KFCT75499-E」を参照して，エラーの要因を取り除いてください。エラーの要因を取り除いたあとは，再度CTMキューの閉塞を実行してください。

CTMキューの閉塞に再度失敗する場合，CTMデーモンとのコネクション障害が発生している可能性があります。CTMデーモンが存在しているかどうかどうかを確認してください。

KFCT75231-I

the disconnecting to CTM-daemon is started. CTMDomain=aa....aa CTMID=bb....bb.

aa....aa：CTMドメイン名
bb....bb：CTM識別子

説明

CTMデーモンへの切断処理を開始しました。

処理を続行します。

KFCT75232-I

the disconnection to CTM-daemon is completed. CTMDomain=aa....aa CTMID=bb....bb.

aa....aa：CTMドメイン名
bb....bb：CTM識別子

説明

CTMデーモンへの切断処理が完了しました。

処理を続行します。

KFCT75233-E

the disconnection to CTM-daemon is failed. CTMDomain=aa....aa CTMID=bb....bb.

aa....aa：CTMドメイン名
bb....bb：CTM識別子

説明

CTMデーモンへの切断処理が失敗しました。

処理を続行します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，メッセージ「KFCT75499-E」を参照して，エラーの要因を取り除いてください。

KFCT75234-I

the disconnecting from J2EE server is started. name=aa....aa conn_id=bb....bb.

aa....aa：J2EEサーバ名
bb....bb：コネクション識別子

説明

CTMデーモンで切断処理を開始します。

処理を続行します。

KFCT75235-I

the disconnection from J2EE server is completed. name=aa....aa conn_id=bb....bb.

aa....aa：J2EEサーバ名
bb....bb：コネクション識別子

説明

CTMデーモンで切断処理が完了しました。

処理を続行します。

KFCT75236-E

the disconnection from J2EE server is failed. name=aa....aa conn_id=bb....bb.

aa....aa：J2EEサーバ名
bb....bb：コネクション識別子

説明

CTMデーモンで切断処理が失敗しました。

処理を続行します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，メッセージ「KFCT75499-E」を参照して，エラーの要因を取り除いてください。

KFCT75237-W

the connection down from J2EE server is detected. conn_id=aa....aa.

aa....aa：コネクション識別子

説明

J2EEサーバからのコネクション切断を検知しました。

処理を続行します。

KFCT75238-W

the deactivation of CTM queue is not completed in terminating J2EE server. maintenance code=aa....aa.

aa....aa：保守情報

説明

CTMキューの閉塞が完全ではない状態で，J2EEサーバを停止しようとしました。

処理を続行します。

J2EEサーバとCTMデーモン間のコネクションで異常が発生し，J2EEアプリケーションの停止処理が正常に終了していない可能性があります。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，CTMデーモンが存在しているかどうかを確認してください。

KFCT75239-W

it is already active in destroying CTM queue. name=aa....aa.

aa....aa：CTMキュー名

説明

CTMキュー（aa....aa）が活性化状態で，CTMキューを削除しようとしました。

処理を続行します。

J2EEサーバとCTMデーモン間のコネクションで異常が発生し，J2EEアプリケーションの停止処理が正常に終了していない可能性があります。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，CTMデーモンが存在しているかどうかを確認してください。

KFCT75300-E

the combination of JNDI lookup name and interface name is invalid.
JNDI lookup name=aa....aa.
registered interface=bb....bb registering interface=cc....cc.

aa....aa：JNDIルックアップ名
bb....bb：登録されているインタフェース名
cc....cc：登録しようとしているインタフェース名

説明

JNDIルックアップ名とインタフェース名の組み合わせがすでに登録されている組み合わせと異なります。

メソッドの処理を中断します。

対処

JNDIルックアップ名とインタフェース名の組み合わせを確認してください。修正したあと，再度実行してください。

KFCT75303-E

the registration to Naming Service is failed. JNDI lookup name=aa....aa maintenance code=bb....bb.

aa....aa：失敗したJNDIルックアップ名
bb....bb：保守情報

説明

CORBAネーミングサービスへの登録に失敗しました。

処理を中断します。

対処

次の内容を確認して，再度実行してください。

INSが起動していることを確認してください。

CTMデーモン起動前に，登録する予定のJNDIルックアップ名が登録されていないことを確認してください。

INS登録名が正しいことを確認してください。

KFCT75305-E

the removal from Naming Service is failed. JNDI lookup name=aa....aa maintenance code=bb....bb.

aa....aa：失敗したJNDIルックアップ名
bb....bb：保守情報

説明

CORBAネーミングサービスからの削除に失敗しました。

処理を続行します。

対処

グローバルCORBAネーミングサービスが起動していることを確認してください。

KFCT75306-E

the connection failure between aa..aa and CTM-daemon. maintenance code1=bb..bb maintenance code2=cc..cc.

aa....aa：切断を検知したプロセス
　　　　CTM-regulator：CTMレギュレータプロセス
　　　　OTM-gateway：OTMゲートウェイプロセス
bb....bb：保守情報1
cc....cc：保守情報2

説明

CTMデーモンとのコネクション切断を検知しました。

処理を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

KFCT75307-E

the timeout occurred. server pid=aa...aa JNDI lookup name=bb....bb interface=cc....cc operation=dd....dd.

aa....aa：接続先サーバプロセスID
bb....bb：JNDIルックアップ名
cc...cc：インタフェース名
dd....dd：オペレーション名

説明

タイムアウトを検出しました。

処理を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，タイムアウトが発生した要因を調査して，CTMまたはJ2EEサーバを再度開始してください。

KFCT75492-W

the CORBA exception was thrown in user application. class name:aa....aa minor=bb....bb completed=cc....cc

aa....aa：CORBA例外クラス名
　　CORBA例外クラス名を取得できない場合は，"****"を表示します。
bb....bb：CORBA例外のマイナーコード
cc....cc：CORBA例外処理の完了状態

説明

CORBA例外が発生しました。

例外情報を出力したあと，処理を続行します。

対処

CORBA例外クラス名，CORBA例外のマイナーコード，およびCORBA例外処理の完了状態を取得して，要因を調査してください。

KFCT75499-E

a system exception occurred. error code=aa....aa detail code=bb....bb place code=cc....cc completion status=dd....dd maintenance code=ee....ee,ff....ff,gg....gg,hh....hh.

aa...aa：エラーコード
bb....bb：内容コード
cc....cc：場所コード
dd....dd：完了状態
ee....ee：保守コード1
ff....ff：保守コード2
gg....gg：保守コード3
hh....hh：保守コード4

説明

システムで例外が発生しました。

エラーの重要度によって，次のどれかの処置をとります。

処理を打ち切り，プロセスを異常終了させます。

処理を打ち切り，実行中サービスの呼び出し元へリターンします。

このまま処理を続行します。

対処

システム管理者に連絡してください。

システム管理者は，エラーコードおよび内容コードを参照し，エラーの要因を取り除いてください。エラーコードおよび内容コードについては，「付録A.1　KFCTのメッセージのエラーコード」，および「付録D　内容コード一覧」を参照してください。エラーの要因が不明な場合は，保守コードを取得し，保守員に連絡してください。

KFCT75500-E

aa....aa(bb....bb) is failed.errno=cc....cc:dd....dd

aa....aa：エラーとなったシステムコール
bb....bb：保守情報
cc....cc：システムコールのerrno値
dd....dd：システムコールエラーの内容

説明

システムコール（aa....aa）でエラーが発生しました。

エラーの重要度によって，次のどれかの処置をとります。

処理を打ち切り，プロセスを異常終了させます。

処理を打ち切り，実行中サービスの呼び出し元へ返します。

このまま処理を続行します。

対処

システムコール名とerrno値を基に，該当するOSのシステムコールリファレンスマニュアルで要因を調査してください。

KFCT75800-E

an exception occurred. code=aa....aa ExpAddr:bb....bb

aa....aa：例外コード
bb....bb：例外が発生したアドレス

説明

bb....bbの命令の実行中に，コードaa....aaの構造化例外が発生しました。

スタックトレースを取得して，処理を中断します。

対処

システム管理者に連絡してください。

KFCT75999-E

aa....aa(bb....bb) killed by code=cc....cc

aa....aa：エラーを検出した内部処理コード
bb....bb：終了したプロセスID
cc....cc：アボートコード（異常終了要因コード）

説明

異常が発生したため，CTM，PRFのサービスを終了しました。

エラーの重要度によって，次のどれかの処置をとります。

CTMドメインマネジャプロセスを異常終了させます。

CTMデーモンプロセスを異常終了させます。

CTMレギュレータプロセスを異常終了させます。

OTMゲートウェイプロセスを異常終了させます。

PRFデーモンプロセスを異常終了させます。

EJBクライアントアプリケーションプロセスを異常終了させます。

J2EEサーバプロセスを異常終了させます。

対処

システム管理者に連絡してください。

異常終了要因コードを調査し，CTM，PRFまたはEJBのアプリケーションプログラムを再度開始してください。アボートコードについては，「付録E　アボートコード一覧」を参照してください。

KFCT76000-I

usage:ctmver -h | file_path

説明

ctmverコマンドの使用方法を示します。

コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンドの形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT76001-I

usage:ctmjver -h | file_path

説明

ctmjverコマンドの使用方法を示します。

コマンドの形式が不正な場合，または-hオプションが指定された場合に出力します。コマンドの形式が不正だった場合は，コマンドをエラー終了します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT76002-E

the memory allocation failed.

説明

メモリの割り当てに失敗しました。

処理を中断します。

対処

メモリが不足していないかどうかを確認してください。

不足している場合は，不要なプロセスを終了するか，または必要であればメモリを増やしてください。

KFCT76003-E

the setting of an environment variable is unreasonable. environment variable name:aa....aa

aa....aa：誤りがある環境変数名

説明

環境変数（aa....aa）の指定に誤りがあります。

処理を中断します。

対処

環境変数の指定に誤りがないかどうかを見直してください。

環境変数の指定を修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT76004-E

the specified file path is unreasonable. file path:aa....aa

aa....aa：誤りがあるファイルパス名

説明

ファイルパス（aa....aa）の指定に誤りがあります。

処理を中断します。

対処

指定したファイルパスに誤りがないかどうかを見直してください。

ファイルパスの指定を修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT76005-E

the specified file path is too long.

説明

指定されたファイルパスが長過ぎます。

処理を中断します。

対処

指定したファイルパスの文字列長が，255バイトを超えていないかどうかを見直してください。

ファイルパスの指定を修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT76006-E

command argument is invalid.

説明

コマンドの引数の指定に誤りがあります。

処理を中断します。

対処

指定したオプションに誤りがないかどうかを見直してください。

指定オプションを修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT76007-E

the specified file path doesn't exist. file path:aa....aa

aa....aa：指定されたファイルパス名

説明

指定されたファイルパス（aa....aa）がありません。

コマンドをエラー終了します。

対処

指定したファイルパスに誤りがないかどうかを見直してください。

ファイルパスの指定を修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT76008-E

the version information doesn't exist in the specified file path.

説明

指定されたファイルパスにバージョン情報がありません。

コマンドをエラー終了します。

対処

指定したファイルパスに誤りがないかどうかを見直してください。

ファイルパスの指定を修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT76009-E

permission denied. file path:aa....aa

aa....aa：指定されたファイルパス名

説明

指定されたファイルへのアクセス権限がありません。

コマンドをエラー終了します。

対処

指定したファイルパスのアクセス権を見直してください。

ファイルパスのアクセス権限をchmodコマンドで修正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCT76010-E

cannot get version information. reason code=aa....aa

aa....aa：要因コード

説明

バージョン情報取得中にエラーが発生しました。

コマンドをエラー終了します。

対処

aa....aaに示される要因コードに従って対処してください。aa....aaに示される要因コードと対処を次の表に示します。

表2-39　KFCT76010-Eに示される要因コード一覧

要因コード | 説明 | 対処
1 | 環境変数「CTMDIR」の設定に誤りがあります。 | 環境変数「CTMDIR」を適当なものに修正してください。
2 | インストールに失敗しています。 | 再インストールしてください。
3 | 環境変数「CTMDIR」の設定に誤りがあるか，またはインストールに失敗しています。 | 環境変数「CTMDIR」を適当なものに修正してください。または再インストールしてください。

KFCT76014-E

the wrong library was loaded. Name:aa...aa PP-No:bb...bb Version:cc...cc

aa....aa：ライブラリファイル名
bb....bb：製品形名
cc....cc：製品のバージョン

説明

不正なライブラリがローディングされました。

デーモンおよびコマンドの処理を中断します。

対処

インストール環境や環境変数の設定内容を見直してください。設定内容を修正したあと，再度コマンドを実行してください。

2.4　KFDB00001からKFDB99999までのメッセージ

Cosminexus DABroker Libraryが出力するKFDB00001からKFDB99999までのメッセージについて説明します。

＜この節の構成＞

KFDB001DB-E

KFDB001EC-E

KFDB001LM-E

KFDB001RM-E

KFDB001RR-E

KFDB001SM-E

KFDB001TD-E

KFDB001TJ-E

KFDB002DB-E

KFDB002MM-E

KFDB002RC-E

KFDB002RR-E

KFDB002SM-E

KFDB002TD-E

KFDB002TJ-E

KFDB003DB-E

KFDB003LC-E

KFDB003MM-E

KFDB003NM-E

KFDB003RC-E

KFDB003RR-E

KFDB003SM-E

KFDB003TD-E

KFDB003TJ-E

KFDB004DB-I

KFDB004MM-E

KFDB004NM-E

KFDB004SM-E

KFDB004TD-E

KFDB004TJ-E

KFDB005DB-E

KFDB005MM-E

KFDB005NM-E

KFDB005SM-E

KFDB005TD-E

KFDB005TJ-E

KFDB006DB-E

KFDB006MM-E

KFDB006SM-E

KFDB006TA-E

KFDB006TD-E

KFDB006TJ-E

KFDB007DB-E

KFDB007MM-E

KFDB007TD-E

KFDB007TJ-E

KFDB008MM-E

KFDB008TD-E

KFDB008TJ-E

KFDB009MM-E

KFDB009TD-E

KFDB009TJ-E

KFDB010MM-E

KFDB010TD-E

KFDB010TJ-E

KFDB011DB-E

KFDB011MM-E

KFDB011TD-E

KFDB011TJ-E

KFDB012CM-E

KFDB012DB-E

KFDB012MM-E

KFDB012TD-E

KFDB012TJ-E

KFDB013DB-E

KFDB013MM-E

KFDB013TD-E

KFDB013TJ-E

KFDB014DB-E

KFDB014MM-E

KFDB014TD-E

KFDB014TJ-E

KFDB015MM-E

KFDB015TD-E

KFDB015TJ-E

KFDB016TD-E

KFDB016TJ-E

KFDB017DB-E

KFDB017TJ-E

KFDB018DB-E

KFDB019DB-E

KFDB019MM-E

KFDB020DB-E

KFDB020MM-E

KFDB021DB-E

KFDB024DB-E

KFDB025DB-E

KFDB030TD-W

KFDB031TD-W

KFDB032TD-E

KFDB033TD-E

KFDB037TD-E

KFDB040TD-E

KFDB041TD-E

KFDB043TD-E

KFDB044DB-E

KFDB045DB-E

KFDB047TD-E

KFDB048TD-E

KFDB049TD-E

KFDB051DB-E

KFDB052DB-E

KFDB053DB-E

KFDB060DB-E

KFDB061DB-E

KFDB070DB-E

KFDB100CS-E

KFDB101DB-E

KFDB201NM-E

KFDB202NM-E

KFDB204NM-E

KFDB205NM-E

KFDB206NM-E

KFDB207NM-E

KFDB213NM-E

KFDB214NM-E

KFDB250NM-I

KFDB251NM-I

KFDB253NM-E

KFDB302NM-E

KFDB001DB-E

Required memory cannot be obtained. ErrInfo［aa....aa］

aa....aa：保守用情報

説明

処理に必要な領域の確保時，メモリ不足が発生しました。

処理を終了します。

対処

実行中のほかの処理を終了してから，再実行してください。

KFDB001EC-E

コマンドの引数に誤りがあります。使用法：dabstop［-p | -f | -c IPアドレス又はホスト名］

説明

dabstopコマンドのオプションに誤りがあります。

処理を終了します。

対処

コマンドを正しく指定して，再実行してください。

KFDB001LM-E

システムコールでエラーが発生しました。[aa....aa() errno=bb....bb]

aa....aa：システムコール名称
bb....bb：エラー番号

説明

OSのシステムコール関数でエラーが発生しました。

処理を終了します。

対処

操作を再実行してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB001RM-E

システムコールでエラーが発生しました。[aa....aa() errno=bb....bb]

aa....aa：システムコール名称
bb....bb：エラー番号

説明

OSのシステムコール関数でエラーが発生しました。

処理を終了します。

対処

操作を再実行してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB001RR-E

指定されたユーザIDのデータベースとのアクセストレースは見つかりません。

説明

指定したユーザIDのデータベースアクセストレースが見つかりません。

処理を終了します。

対処

指定したユーザIDを確認してください。

KFDB001SM-E

システムコールでエラーが発生しました。[aa....aa() errno=bb....bb]

aa....aa：システムコール名称
bb....bb：エラー番号

説明

OSのシステムコール関数でエラーが発生しました。

処理を終了します。

対処

操作を再実行してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB001TD-E

システムコールでエラーが発生しました。[errno=aa....aa]

aa....aa：システムコールのエラー番号

説明

OSのシステムコール関数でエラーが発生しました。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

操作を再実行してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB001TJ-E

JNI function (aa....aa) failed. LINE：bb....bb

aa....aa：Javaのシステム関数名称
bb....bb：保守用情報

説明

Javaのシステム関数でエラーが発生しました。

このメッセージをスローします。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB002DB-E

RDBMSに対する要求シーケンスが不正です。ErrInfo[aa....aa]

aa....aa：保守用情報

説明

ユーザからRDBMSに対する要求シーケンスが誤っています。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

RDBMSに対する要求シーケンスを見直してください。

KFDB002MM-E

動作環境定義に誤りがあります。[aa....aa]

aa....aa：環境変数名

説明

処理を終了します。

次の要因が考えられます。

Cosminexus DABroker Library動作環境定義ファイルに設定した環境変数の値に誤りがあります。

ユーザが設定した環境変数の値に誤りがあります。

対処

要因に応じて対処してください。

テキストエディタを使用して，Cosminexus DABroker Library動作環境定義ファイルの環境変数の値を修正してください。

ユーザが設定した環境変数の値を修正してください。

KFDB002RC-E

コマンドの引数に誤りがあります。使用法:dabdbtrc [-u ユーザID] [-pプログラム名]

説明

dabdbtrcコマンドに指定したオプションに誤りがあります。

処理を終了します。

対処

コマンドを正しく指定して，再実行してください。

KFDB002RR-E

指定されたプログラム名のデータベースとのアクセストレースは見つかりません。

説明

指定したクライアントのプログラム名のデータベースアクセストレースが見つかりません。

処理を終了します。

対処

指定したクライアントのプログラム名を確認してください。

KFDB002SM-E

共有メモリを取得できませんでした。[shmget() errno=aa....aa]

aa....aa：エラー番号

説明

OSのシステムコール関数（shmget）でエラーが発生しました。

処理を終了します。

対処

操作を再実行してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB002TD-E

メモリ不足が発生しました。

説明

メモリ不足が発生しました。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

しばらく時間を空けてから，再実行してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB002TJ-E

Handle of dayd_Control is NULL. LINE：aa....aa

aa....aa：保守用情報

説明

内部関数（dayd_Control()）で使うハンドルがNULLです。

このメッセージをスローします。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB003DB-E

システムコールでエラーが発生しました。ErrInfo[aa....aa() errno=bb....bb]

aa....aa：システムコール名称
bb....bb：エラー番号

説明

OSのシステムコール関数でエラーが発生しました。

処理を終了します。

対処

操作を再実行してください。なお，繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB003LC-E

ユティリティの実行中にメモリ不足が発生しました。

説明

ユティリティの実行中にメモリ不足が発生しました。

処理を終了します。

対処

しばらく時間を空けてから，再実行してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB003MM-E

動作環境定義に誤りがあります。LINE=aa....aa [bb....bb]

aa....aa：エラー発生行
bb....bb：エラー発生定義

説明

処理を終了します。

次の要因が考えられます。

Cosminexus DABroker Library動作環境定義ファイルの構文に誤りがあります。

Cosminexus DABroker Library動作環境定義ファイルに設定した環境変数の値に誤りがあります。

対処

テキストエディタを使用して，Cosminexus DABroker Library動作環境定義ファイルを修正してください。

KFDB003NM-E

DABrokerの実行中にメモリ不足が発生しました。

説明

Cosminexus DABroker Libraryの実行中にメモリ不足が発生しました。

処理を終了します。

対処

ほかのアプリケーションプログラムを終了して，再実行してください。

KFDB003RC-E

ユティリティの実行中にメモリ不足が発生しました。

説明

ユティリティの実行中にメモリ不足が発生しました。

処理を終了します。

対処

しばらく時間を空けてから，再実行してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB003RR-E

指定されたユーザID，又はプログラム名のデータベースとのアクセストレースは見つかりません。

説明

指定したユーザID，またはクライアントのプログラム名の，データベースアクセストレースが見つかりません。

処理を終了します。

対処

指定したユーザID，またはクライアントのプログラム名を確認してください。

KFDB003SM-E

共有メモリを削除できませんでした。[shmctl() errno=aa....aa]

aa....aa：エラー番号

説明

OSのシステムコール関数（shmctl）でエラーが発生しました。

処理を続行します。

対処

このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB003TD-E

指定されたカーソルは使用中，又は初期化処理がされていません。[CursorId=aa....aa]

aa....aa：カーソル番号

説明

指定されたカーソルは，ほかの処理で使用中です。または，初期化処理がされていません。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

未使用のカーソルを使用して，再実行してください。または，初期化処理をしてください。

KFDB003TJ-E

Invalid handle. LINE：aa....aa

aa....aa：保守用情報

説明

Java I/F関数に指定するハンドルに不正があります。

このメッセージをスローします。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB004DB-I

DBMSに対する処理を中断しました。

説明

DBMSに対する処理を中断しました。

対処

必要に応じて再実行してください。

KFDB004MM-E

DABroker is not installed.

説明

Cosminexus DABroker Libraryがインストールされていないか，インストール環境が不正です。

処理を中断します。

対処

Cosminexus DABroker Libraryを再インストールしてください。

KFDB004NM-E

動作環境が不正です。DABrokerをインストールし直してください。

説明

処理を終了します。

次の要因が考えられます。

インストールが正しく完了していない。

環境変数（レジストリ）が不正である。

Cosminexus DABroker Libraryのファイルがないか，または破壊されている。

対処

イベントログ（アプリケーション）にほかのメッセージが出力されている場合は，出力されているエラーメッセージを参照して，対処してください。エラーメッセージが出力されていない場合は，Cosminexus DABroker Libraryをインストールし直して，再実行してください。

KFDB004SM-E

セマフォを取得できませんでした。[semget() errno=aa....aa]

aa....aa：エラー番号

説明

OSのシステムコール関数（semget）でエラーが発生しました。

処理を終了します。

対処

操作を再実行してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB004TD-E

カーソルの値が不正です。[CursorId=aa....aa]

aa....aa：カーソルの値

説明

指定されたカーソルの値が不正です。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

カーソルは1から64の値を指定してください。

KFDB004TJ-E

Local storage allocation failed.

説明

メモリの確保ができません。

このメッセージをスローします。

対処

システム管理者に連絡して，メモリの確保ができる状態にしてください。

KFDB005DB-E

DABrokerでサポートされていないデータ属性がありました。 [aa....aa]

aa....aa：サポートされていない列属性コード（16進表示）

説明

指定した表列属性（aa....aa）は，Cosminexus DABroker Libraryでサポートしていません。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

列属性を修正し，ユーザからの要求を再実行してください。なお，列属性コードについては接続先のデータベースのマニュアルを参照してください。

KFDB005MM-E

システムコールでエラーが発生しました。[aa....aa errno=bb....bb]

aa....aa：エラー発生関数の名称
bb....bb：エラー番号

説明

aa....aa関数でエラーが発生しました。

処理を中断します。

対処

エラー番号（bb....bb）を見て要因がわかる場合は，対処してください。要因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFDB005NM-E

DABrokerの初期化中にエラーが発生しました。

説明

Cosminexus DABroker Libraryの初期化処理でエラーが発生しました。

処理を終了します。

対処

イベントログ（アプリケーション）にほかのメッセージが出力されている場合は，出力されているエラーメッセージを参照して，対処してください。

ログファイル（dabsv.log）にほかのメッセージが出力されている場合は，出力されているエラーメッセージを参照して，対処してください。

上記の対処でエラーが解決できない場合は，既存の定義ファイルdasysconfを退避したあと，削除してください。

KFDB005SM-E

セマフォを削除できませんでした。[semctl() errno=aa....aa]

aa....aa：エラー番号

説明

OSのシステムコール関数（semctl）でエラーが発生しました。

処理を続行します。

対処

このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB005TD-E

不正なデータを受信しました。[ErrorCode=aa....aa]

aa....aa：保守用情報

説明

クライアントから不正なデータを受信しました。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB005TJ-E

Invalid argument. LINE：aa....aa

aa....aa：保守用情報

説明

Java I/F関数に指定する引数に不正があります。

このメッセージをスローします。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB006DB-E

指定したDBMSと接続したDBMSが異なります。
user DBMS=aa....aa system DBMS=bb....bb nodename=cc....cc

aa....aa：ユーザが指定したDBMS
bb....bb：Cosminexus DABroker Libraryが接続したDBMS
cc....cc：RDノード名称

説明

ユーザが指定したDBMSと接続したDBMSが異なります。

ユーザの要求を受け付けません。

対処

接続するDBMSを見直し，指定し直してください。

KFDB006MM-E

System call error occurred. [aa....aa errno=bb....bb]

aa....aa：エラー発生関数の名称
bb....bb：エラー番号

説明

aa....aa関数でエラーが発生しました。

処理を終了します。

対処

エラー番号（bb....bb）を見て要因がわかる場合は，対処してください。要因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFDB006SM-E

ユティリティの実行中にメモリ不足が発生しました。

説明

ユティリティの実行中にメモリ不足が発生しました。

処理を終了します。

対処

しばらく時間を空けてから，再実行してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB006TA-E

不正なデータを受信しました。エラーコード= [aa....aa],[bb....bb]

aa....aa：エラーコード1（保守用情報）
bb....bb：エラーコード2（保守用情報）

説明

クライアントから不正なデータを受信しました。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB006TD-E

必要なパラメタがありません。または，パラメタの値が不正です。[aa....aa]

aa....aa：パラメタ名
　　USER ID：ユーザID
　　RD NODE NAME：RDノード名称
　　TABLE TYPE：表属性
　　ABSTRACT KIND：データベース種別名
　　ABSTRACT NAME：データベース名
　　DATASOURCE：ODBC3.0のデータソース名

説明

パラメタがありません。または，パラメタの値が不正です。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

パラメタを正しく設定して，再実行してください。

KFDB006TJ-E

Invalid calling sequence. LINE：aa....aa

aa....aa：保守用情報

説明

Java I/F関数の呼び出し順序が不正です。

このメッセージをスローします。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB007DB-E

DABrokerでは，繰り返し列，及び配列列を含む表はサポートしていません。

説明

Cosminexus DABroker Libraryでは，繰り返し列および配列列を含む表はサポートしていません。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

列属性を修正し，ユーザからの要求を再実行してください。

KFDB007MM-E

The message file could not be opened. [aa....aa errno=bb....bb]

aa....aa：メッセージファイル名称
bb....bb：エラー番号

説明

Cosminexus DABroker Libraryの動作環境が破壊されているため，Cosminexus DABroker Libraryのメッセージファイルがオープンできません。

処理を続行します。このメッセージ出力以降は，メッセージIDだけを出力します。セットアップコマンドの場合は，処理を中止します。

対処

Cosminexus DABroker Libraryを組み込み直してください。

KFDB007TD-E

指定された機能はサポートしていません。[RequestCode=aa....aa]

aa....aa：保守用情報

説明

クライアントのバージョンが新しいため，サポートしていない機能を要求しました。または，クライアントが不正なデータを送信しました。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

システム管理者に連絡してください。

KFDB007TJ-E

Storage allocation failed.

説明

メモリの確保ができないのでDBMS側が処理できません。

このメッセージをスローします。

対処

システム管理者に連絡してください。メモリの確保ができる状態にしてください。

KFDB008MM-E

An error occurred in a system call during output of aa....aa. [bb....bb errno=cc....cc]

aa....aa：メッセージログファイル名称
bb....bb：エラー発生関数名称
cc....cc：エラー番号

説明

メッセージログ出力中にシステムコールエラーが発生しました。

処理を続行し，メッセージをsyslogに出力します。

対処

このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB008TD-E

システムでエラーが発生しました。[ErrorCode=aa....aa]

aa....aa：保守用情報

説明

システムでエラーが発生しました。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB008TJ-E

jbyteArray of send data is NULL. LINE：aa....aa

aa....aa：保守用情報

説明

Java I/F関数に渡された送信データがNULLです。

このメッセージをスローします。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB009MM-E

メモリを確保できませんでした。aa....aa

aa....aa：保守用情報

説明

Cosminexus DABroker Libraryの動作に必要なメモリが不足しています。

Cosminexus DABroker Libraryを終了します。

対処

しばらく時間を空けてから，再実行してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB009TD-E

返信データの要求サイズが不正です。[ResponseSize=aa....aa]

aa....aa：保守用情報

説明

クライアントが要求した返信データのサイズが不正です。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB009TJ-E

Size of receive buffer is under 0. LINE：aa....aa

aa....aa：保守用情報

説明

Java I/F関数に渡された受信データバッファサイズが負の数です。

このメッセージをスローします。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB010MM-E

接続先データベース定義に誤りがあります。LINE=aa....aa [bb....bb]

aa....aa：エラー発生行
bb....bb：エラー発生定義

説明

接続先データベース定義に誤りがあります。

処理を終了します。

次の要因が考えられます。

接続先データベース定義ファイルの構文に誤りがあります。

接続先データベース定義ファイルに設定した値に誤りがあります。

対処

テキストエディタを使用して，接続先データベース定義ファイルを修正してください。

KFDB010TD-E

要求コードのシーケンスエラーが発生しました。[RequestCode=aa....aa]

aa....aa：保守用情報

説明

クライアントからの要求コードのシーケンスエラーが発生しました。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB010TJ-E

The size of the received data is over the buffer size. LINE:aa....aa

aa....aa：保守用情報

説明

Java I/F関数に渡された受信バッファサイズを受信データのサイズが超えました。

このメッセージをスローします。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB011DB-E

接続しているDBMSでエラーが発生しました。nodename=aa....aa SQLCODE=bb....bb Info=[cc....cc]

aa....aa：RDノード名称
bb....bb：接続しているDBMSのSQLコード
cc....cc：接続しているDBMSのSQLコードに対する付加情報（付加情報がない場合は出力されません）

説明

接続しているDBMSでエラーが発生しました。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

接続しているDBMSのマニュアルを参照してください。

KFDB011MM-E

動作環境定義ファイルに対するアクセス権限が有りません。[aa....aa]

aa....aa：Cosminexus DABroker Library動作環境定義ファイル名称

説明

Cosminexus DABroker Library動作環境定義ファイルに対するアクセス権限がありません。

処理を終了します。

対処

Cosminexus DABroker Library動作環境定義ファイルにリード権限があるかどうか調べてください。リード権限がなければ，リード権限を付加してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB011TD-E

指定されたデータベースは未サポートです。

説明

クライアントのバージョンが新しいため，サポートしていないデータベースを指定しました。または，クライアントが不正なデータを送信しました。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

システム管理者に連絡してください。

KFDB011TJ-E

jbyteArray of receive buffer is NULL. LINE：aa....aa

aa....aa：保守用情報

説明

Java I/F関数に渡された受信バッファアドレスがNULLです。

このメッセージをスローします。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB012CM-E

接続したサーバシステムでシステムエラーが発生しました。[aa....aa]

aa....aa：保守用情報

説明

接続したサーバシステムでエラーが発生しました。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

接続したDBMSを見直し，指定し直してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB012DB-E

接続しているDBMSでエラーが発生しました。nodename=aa....aa SQLCODE=bb....bb IPADDR=cc....cc

aa....aa：RDノード名称
bb....bb：接続しているDBMSのSQLコード
cc....cc：IPアドレスまたはホスト名

説明

接続しているDBMSでエラーが発生しました。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

接続しているDBMSのマニュアルを参照してください。

KFDB012MM-E

接続先データベース定義ファイルに対するアクセス権限が有りません。[aa....aa]

aa....aa：接続先データベース定義ファイル名称

説明

接続先データベース定義ファイルに対するアクセス権限がありません。

処理を終了します。

対処

接続先データベース定義ファイルにリード権限があるかどうか調べてください。リード権限がなければ，リード権限を付加してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB012TD-E

指定されたSQLに誤りがあります。

説明

クライアントが指定したSQLに誤りがあります。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

正しいSQLを指定してください。

KFDB012TJ-E

Invalid response information. LINE：aa....aa

aa....aa：保守用情報

説明

ハンドルごとに保持している応答情報に不正があります。

このメッセージをスローします。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB013DB-E

ユーザが指定した，認可識別子，パスワード，又はDBMS情報のどれかが32バイトを超えています。

説明

ユーザが指定した，認可識別子，パスワード，またはDBMS情報のどれかが32バイトを超えています。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

認可識別子，パスワード，またはDBMS情報を32バイト以内で指定してください。

KFDB013MM-E

データベース種別名が重複しています。LINE=aa....aa [bb....bb]

aa....aa：エラー発生行
bb....bb：エラー発生ブロック名称

説明

接続先データベース定義ファイル中のデータベース種別名が重複しています。

処理を終了します。

対処

テキストエディタを使用して，接続先データベース定義ファイルの値を修正してください。

KFDB013TD-E

データベースアクセスライブラリでエラーが発生しました。[ErrorCode=aa....aa]

aa....aa：保守用情報

説明

データベースアクセスライブラリでエラーが発生しました。

クライアントからの要求を受け付けません。

サーバの環境設定に問題があることが考えられます。

対処

サーバでメッセージが出力されていないか確認してください。

KFDB013TJ-E

Invalid status. LINE：aa....aa

aa....aa：保守用情報

説明

Java I/F関数の状態不正です。

このメッセージをスローします。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB014DB-E

分散サーバでエラーが発生しました。nodename=aa....aa error text=bb....bb

aa....aa：RDノード名称
bb....bb：エラー発生システムのエラーメッセージ

説明

分散サーバでエラーが発生しました。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

エラーが発生したシステムのマニュアルを参照してください。

KFDB014MM-E

データベース名が重複しています。LINE=aa....aa [bb....bb]

aa....aa：エラー発生行
bb....bb：エラー発生ブロック名称

説明

接続先データベース定義ファイル中のデータベース名が重複しています。

処理を終了します。

対処

テキストエディタを使用して，接続先データベース定義ファイルの値を修正してください。

KFDB014TD-E

処理中，又は登録中により，エージェントの実行結果データはありません。

説明

処理中または登録中のため，エージェントの実行結果データはありません。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

正常終了のエージェントを指定してください。

KFDB014TJ-E

Error outbreak. LINE：aa....aa

aa....aa：保守用情報

説明

Java I/F関数がエラー発生中です。

このメッセージをスローします。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB015MM-E

aa....aaを定義していません。[bb....bb]

aa....aa：必須定義名称
bb....bb：定義ブロック名称

説明

接続先データベース定義ファイルのブロック中に必須定義がありません。

処理を終了します。

対処

テキストエディタを使用して，接続先データベース定義ファイルの値を修正してください。

KFDB015TD-E

タイムオーバのため処理を中断しました。

説明

タイムアウトが発生しました。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

クライアントを再起動してから，操作を再実行してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB015TJ-E

Invalid response information status. LINE：aa....aa

aa....aa：保守用情報

説明

Java I/F関数でハンドルごとに保持している応答データ情報状態が不正です。

このメッセージをスローします。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB016TD-E

データベースアクセスでエラーが発生しました。[ErrorCode=aa....aa]

aa....aa：DBMSのエラーコード

説明

データベースアクセスでエラーが発生しました。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

操作を再実行してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB016TJ-E

dayd_Control failed. LINE：aa....aa

aa....aa：保守用情報

説明

dayd_Control関数が予期しないreturn値で失敗しました。

このメッセージをスローします。

対処

保守員に連絡してください。

KFDB017DB-E

表属性の指定が誤っています。ErrInfo[aa....aa]

aa....aa：エラーコード

説明

表属性の指定が誤っています。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

表属性を正しく指定してから，再実行してください。

なお，出力されたエラーコードによって次の内容を見直してください。

エラーコードが1の場合

表属性の前後が`で囲まれているか確認してください。

エラーコードが2の場合

指定されている表属性が誤っていないか確認してください。

エラーコードが3の場合

複数の表属性を指定した場合の区切り文字を確認してください。

KFDB017TJ-E

Invalid environment. aa....aa

aa....aa：Java I/F関数

説明

Cosminexus DABroker Libraryの動作環境が不正です。

このメッセージをスローします。

対処

Cosminexus DABroker Libraryの動作環境を見直してください。

KFDB018DB-E

入力パラメタの指定が誤っています。ErrInfo［aa....aa，bb....bb，cc....cc］

aa....aa：入力パラメタの行番号
bb....bb：入力パラメタの列番号
cc....cc：エラー項目名

説明

入力パラメタの指定が誤っています。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

入力パラメタを正しく指定してから，再実行してください。

KFDB019DB-E

出力パラメタの指定が誤っています。ErrInfo[aa....aa, bb....bb]

aa....aa：出力パラメタの列番号
bb....bb：エラー項目名

説明

出力パラメタの指定が誤っています。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

出力パラメタを正しく指定してから，再実行してください。

KFDB019MM-E

ディレクトリが存在しません。ディフォルトディレクトリを使用します。[aa....aa]

aa....aa：環境変数名

説明

環境変数に設定したディレクトリを無視して，デフォルトのディレクトリを使用します。

環境変数に設定したディレクトリが存在しないか，ディレクトリの指定が誤っていることが考えられます。

対処

要因に応じて対処してください。

ディレクトリが存在しない場合

環境変数に設定したディレクトリを作成してください。

ディレクトリの指定が誤っている場合

Cosminexus DABroker Library動作環境定義ファイルで環境変数を設定した場合は，テキストエディタなどを使用して，Cosminexus DABroker Library動作環境定義ファイルの環境変数に正しいディレクトリを指定してください。

Cosminexus DABroker Library環境設定ユティリティで環境変数を設定した場合は，Cosminexus DABroker Library環境設定ユティリティを使用して，環境変数に正しいディレクトリを指定してください。

KFDB020DB-E

DBMSのバージョンが違います。ErrInfo[aa....aa]

aa....aa：保守用情報

説明

DBMSは接続できるバージョンではありません。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

システム管理者にDBMSのバージョンを確認してください。

KFDB020MM-E

ディレクトリが存在しません。[aa....aa]

aa....aa：環境変数名

説明

ディレクトリが存在しないため，処理を終了します。

環境変数に設定したディレクトリが存在しないか，ディレクトリの指定が誤っていることが考えられます。

対処

要因に応じて対処してください。

ディレクトリが存在しない場合

環境変数に設定したディレクトリを作成してください。

ディレクトリの指定が誤っている場合

テキストエディタなどを使用して，Cosminexus DABroker Library動作環境定義ファイルの環境変数に正しいディレクトリを指定してください。

Cosminexus DABroker Library環境設定ユティリティで環境変数を設定した場合は，Cosminexus DABroker Library環境設定ユティリティを使用して，環境変数に正しいディレクトリを指定してください。

KFDB021DB-E

複数SQL実行の指定が誤っています。ErrInfo[aa....aa,bb....bb]

aa....aa：SQL番号
bb....bb：詳細コード

説明

複数SQL実行の指定が誤っています。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

複数SQL実行を正しく指定してから，再実行してください。

KFDB024DB-E

接続しているDBMSの制限のため，？パラメタでNULLを指定できません。[aa....aa]

aa....aa：NULLが指定された？パラメタの位置

説明

？パラメタにNULLが指定されました。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

？パラメタを見直して再実行してください。

KFDB025DB-E

HiRDBに対する接続環境が整っていません。Error code=aa....aa

aa....aa：保守コード

説明

OTSの初期化が完了していないか，HiRDBがCosminexus TPBroker（OTS）に登録されていないことが考えられます。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

OTSの初期化完了後にCosminexus DABroker Libraryにアクセスを要求しているか，アプリケーションを確認してください。また，Cosminexus TPBrokerにHiRDBを登録しているかを確認してください。

KFDB030TD-W

キャンセルされたため，処理を中断しました。

説明

キャンセルされたため，処理を中断しました。

処理を終了します。

KFDB031TD-W

処理が終了したため，キャンセルできません。

説明

処理をキャンセルしようとしましたが，処理が終了したため，キャンセルできませんでした。

キャンセル処理を終了します。

KFDB032TD-E

クライアントでサポートされていないデータ型があります。(DataType=aa....aa)

aa....aa：データ属性コード

説明

クライアントでサポートされていないデータ型があります。

処理を終了します。

対処

システム管理者に連絡してください。

KFDB033TD-E

データベースに接続されていません。

説明

データベースに接続されていません。

処理を終了します。

対処

データベースに接続してから，処理を再実行してください。

KFDB037TD-E

クライアントへの情報の送信に使用する領域が不足しました。要因=aa....aa

aa....aa：要因コード

説明

クライアントへの情報の送信に使用する領域が不足しました。

クライアントからの要求を受け付け，処理を行いました。

対処

クライアントプログラムで設定した受信データ領域長を見直してください。データベースに対して更新した場合，または表の定義を要求した場合は，データベースにアクセスし，処理が正しく実行されているか確認してください。

なお，出力された要因コードによって次の計算式を使用して必要な受信データ領域長を算出し，受信データ領域長を見直してください。ただし，対処後もこのエラーが繰り返し発生する場合，および次に示す要因コード以外が出力された場合は，保守員に連絡してください。

要因が EXT-CMD <Prepare> の場合

要因が EXT-CMD <Fetch> の場合

検索する1レコードの長さ＋4＊検索する列数 バイト

要因が PROCEDURE PREPARE の場合

要因が PROCEDURE EXECUTE の場合

要因が PROCEDURE-PARAMETER の場合

要因が PROCEDURE-RESULT の場合

要因が EXT-CMD <EXECUTE> の場合

52+4＊設定された可変値データのうち実行されたレコード数 バイト

KFDB040TD-E

指定されたデータベース種別定義がありません。データベース種別名：aa....aa

aa....aa：データベース種別名

説明

指定されたデータベース種別名が見つかりません。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

接続先データベース定義で指定したデータベース種別名を確認し，再実行してください。

KFDB041TD-E

指定されたデータベース名定義がありません。データベース種別名：aa....aa，データベース名：bb....bb

aa....aa：データベース種別名
bb....bb：データベース名

説明

指定されたデータベース名が見つかりません。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

接続先データベース定義で指定したデータベース名を確認し，再実行してください。

KFDB043TD-E

指定されたデータベース名定義に分散定義名称がありません。データベース種別名：aa....aa，データベース名：bb....bb

aa....aa：データベース種別名
bb....bb：データベース名

説明

指定されたデータベース名定義に分散定義名称が定義されていません。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

接続先データベース定義を確認し，再実行してください。

KFDB044DB-E

接続したDBMSは未サポートです。[aa....aa]

aa....aa：保守用情報

説明

接続したDBMSはサポートしていません。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

接続したDBMSを見直し，指定し直してください。

KFDB045DB-E

指定したDBMSと接続したDBMSが異なります。
user DBMS=aa....aa system DBMS=bb....bb

aa....aa：ユーザが指定したDBMS
bb....bb：Cosminexus DABroker Libraryが接続したDBMS

説明

ユーザが指定したDBMSと接続したDBMSが異なります。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

接続するDBMSを見直し，指定し直してください。

KFDB047TD-E

データベース種別定義に定義したデータベース種別と，クライアントから接続要求したデータベース種別が異なります。
データベース種別名：aa....aa，データベース名：bb....bb

aa....aa：データベース種別名
bb....bb：データベース名

説明

データベース種別定義に定義したデータベース種別とクライアントから接続要求したデータベース種別が異なります。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

接続先データベース定義，およびクライアントの設定を確認し，再実行してください。

KFDB048TD-E

指定されたデータベース名定義にユーザIDがありません。
データベース種別名：aa....aa，データベース名：bb....bb

aa....aa：データベース種別名
bb....bb：データベース名

説明

指定されたデータベース名定義にユーザIDが定義されていません。

クライアントからの要求を受け付けません。

対処

接続先データベース定義を確認し，再実行してください。

KFDB049TD-E

データ処理中にメモリ不足が発生しました。 ErrInfo[aa....aa]

aa....aa：保守用情報

説明

処理に必要な領域を確保しようとしたとき，メモリ不足が発生しました。

処理を終了します。

対処

実行中のほかの処理を終了してから，再実行してください。

KFDB051DB-E

接続したサーバーシステムはサポートしていません。[aa....aa,bb....bb]

aa....aa：接続サーバ名
bb....bb：保守用情報

説明

接続しようとしたサーバシステムはサポートしていません。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

接続するDBMSを見直し，指定し直してください。

KFDB052DB-E

接続したサーバーシステムでシステムエラーが発生しました。[aa....aa]

aa....aa：保守用情報

説明

接続したサーバシステムでエラーが発生しました。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

接続したDBMSを見直し，指定し直してください。

KFDB053DB-E

DABroker DBMSドライバでシステムエラーが発生しました。[aa....aa]

aa....aa：保守用情報

説明

DBMSドライバでエラーが発生しました。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

接続するDBMSを見直し，指定し直してください。

KFDB060DB-E

XA要求でエラーが発生しました。[aa....aa]

aa....aa：保守用情報

説明

XA要求でエラーが発生しました。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

接続しているDBMSのマニュアルを参照してください。

KFDB061DB-E

接続したVOS３　XDM/RD E2でのXA環境はサポートしていません。

説明

HiRDBのクライアント経由で，VOS3　XDM/RD E2を使用しているときは，XA環境で使用できません。

対処

非XA環境で使用してください。

KFDB070DB-E

配列の要素に，異なるデータ型があります。[aa....aa]

aa....aa：エラーの要因となったパラメタインデックス

説明

HiRDBの配列インサート機能使用時，配列に指定するデータ型が一致していません。

ユーザからの要求を受け付けません。

対処

配列に指定するデータ型をすべて同じにして，再度実行してください。

KFDB100CS-E

システムコールでエラーが発生しました。(aa....aa() errno=bb....bb)

aa....aa：関数名称（保守用情報）
bb....bb：エラー番号（保守用情報）

説明

OSのシステムコール関数，またはCosminexus DABroker Libraryの共通関数でエラーが発生しました。

処理を終了します。

対処

操作を再実行してください。なお，このエラーが繰り返し発生する場合は，システム管理者に連絡してください。

KFDB101DB-E

メモリが不足しているため，処理に必要な領域を確保できません。

説明

処理に必要な領域の確保時に，メモリ不足が発生しました。

処理を終了します。

対処

実行中のほかの処理を終了してから，再実行してください。

KFDB201NM-E

ディレクトリが正しくありません。

説明

ディレクトリが正しくありません。

処理を終了します。

次の要因が考えられます。

ディレクトリ名の指定に誤りがある

存在しないディレクトリが指定されている

対処

ディレクトリ名を正しく指定して，再実行してください。

KFDB202NM-E

範囲外の数値データが入力されました。

説明

範囲外の数値データが入力されました。

処理を終了します。

次の要因が考えられます。

数値データ以外の文字が入力された

全角文字が入力された

指定できる範囲外の数値データ入力された

対処

指定できるデータの範囲を確認してから，データを再入力してください。

KFDB204NM-E

レジストリ名aa....aaの値が長過ぎます。

aa....aa：レジストリの値の名前

説明

レジストリ名aa....aaの値の文字列長が1,024バイトを超えました。

処理を終了します。

対処

レジストリエディタで，レジストリ名aa....aaの値の文字列を1,024バイト以下に設定してください。

KFDB205NM-E

レジストリ名aa....aaで，DABrokerがサポートしているデータタイプと異なるデータタイプが取得されました。

aa....aa：レジストリの値の名前

説明

レジストリ名aa....aaにCosminexus DABroker Libraryがサポートしているデータタイプと異なるデータタイプが指定されました。

処理を終了します。

対処

レジストリエディタでデータを修正してください。

KFDB206NM-E

レジストリ名aa....aaの値の取得に失敗しました。（エラー関数：bb....bb，エラーコード：cc....cc）

aa....aa：レジストリの値の名前
bb....bb：エラー関数名
cc....cc：GetLastError関数に返されたエラーコード

説明

レジストリ名aa....aaの値の取得に失敗しました。

処理を終了します。

次の要因が考えられます。

レジストリが破壊された

Cosminexus DABroker Libraryまたはユティリティの稼働環境が不安定になった

Cosminexus DABroker Libraryまたはユティリティが破壊された

レジストリの読み取り権限がない

対処

Cosminexus DABroker Libraryまたはユティリティを一度終了して，操作を再実行してください。

レジストリに読み取り権限を付与してください。

上記の方法で対処できない場合は，Windowsを再起動するか，Cosminexus DABroker Libraryをインストールし直してください。

KFDB207NM-E

レジストリ名aa....aaの値の更新に失敗しました。（エラー関数：bb....bb，エラーコード：cc....cc）

aa....aa：レジストリの値の名前
bb....bb：エラー関数名
cc....cc：GetLastError関数に返されたエラーコード

説明

レジストリ名aa....aaの値の更新に失敗しました。

処理を続行します。

次の要因が考えられます。

レジストリが破壊された

Cosminexus DABroker Libraryまたはユティリティの稼働環境が不安定になった

Cosminexus DABroker Libraryまたはユティリティが破壊された

レジストリに書き込み権限がない

対処

Cosminexus DABroker Libraryまたはユティリティを一度終了して，操作を再実行してください。

レジストリに書き込み権限を付与してください。

上記の方法で対処できない場合は，Windowsを再起動するか，Cosminexus DABroker Libraryをインストールし直してください。

KFDB213NM-E

環境設定ユティリティを実行する権限がありません。

説明

環境設定ユティリティを実行したユーザがAdministratorsグループに属していないため，実行できません。

処理を終了します。

対処

環境設定ユティリティは，Administratorsグループに属しているユーザが実行してください。

KFDB214NM-E

取得する情報の種類が指定されていません。

説明

データベースアクセストレースの取得が指示されましたが，取得する情報の種類が一つも指定されていません。

［設定値変更］ダイアログボックスを再表示し，ユーザの操作を待ちます。

対処

取得する情報の種類を一つ以上指定するか，［アクセストレースを取得する］チェックボックスをオフにして，再実行してください。

KFDB250NM-I

トレースを出力しました。

説明

トレース出力ユティリティで指定したファイルにトレースを出力しました。

処理を続行します。

KFDB251NM-I

出力するトレースがありません。

説明

出力を要求された種別のトレースが1件も取得されていません。

処理を続行します。

KFDB253NM-E

アクセストレースの出力処理中にエラーが発生しました。

説明

アクセストレースの出力処理中にエラーが発生しました。

処理を終了します。

次の要因が考えられます。

出力先のディスクに十分な容量がない

出力先のディスクに書き込む権限がない

出力先のディスクが書き込み禁止である

対処

出力先のディスクまたはファイルを確認し，再実行してください。

KFDB302NM-E

接続できないデータベース種別が指定されています。

説明

クライアントからデータベースへの接続が要求されましたが，サポートしていないデータベース種別のため，処理できません。

データベースとの接続を中止し，コネクションを解放します。

対処

接続できるデータベース種別を指定してください。

2.5　KFDJ00001からKFDJ99999までのメッセージ

Cosminexus DABroker Libraryが出力するKFDJ00001からKFDJ99999までのメッセージについて説明します。

＜この節の構成＞

KFDJ00001-E

KFDJ00002-E

KFDJ00003-E

KFDJ00004-E

KFDJ00005-E

KFDJ00006-E

KFDJ00007-E

KFDJ00008-E

KFDJ00009-E

KFDJ00010-E

KFDJ00011-E

KFDJ00012-E

KFDJ00013-E

KFDJ00014-E

KFDJ01001-E

KFDJ01002-E

KFDJ01003-E

KFDJ01004-E

KFDJ01005-E

KFDJ01006-E

KFDJ01007-E

KFDJ01008-E

KFDJ01009-W

KFDJ01010-E

KFDJ01011-W

KFDJ02002-E

KFDJ02004-E

KFDJ02005-E

KFDJ02006-W

KFDJ02007-W

KFDJ02008-E

KFDJ02009-E

KFDJ02010-E

KFDJ02011-W

KFDJ03001-E

KFDJ03002-E

KFDJ03003-E

KFDJ03004-E

KFDJ03005-E

KFDJ03006-E

KFDJ03007-E

KFDJ04001-E

KFDJ04002-E

KFDJ04003-E

KFDJ04006-E

KFDJ04007-E

KFDJ04008-E

KFDJ04009-E

KFDJ04010-E

KFDJ04011-E

KFDJ04012-E

KFDJ04013-E

KFDJ04014-E

KFDJ04015-E

KFDJ04016-E

KFDJ04017-E

KFDJ04018-E

KFDJ04019-E

KFDJ04020-E

KFDJ05001-E

KFDJ05002-E

KFDJ05003-E

KFDJ05004-E

KFDJ05005-E

KFDJ05006-E

KFDJ06001-E

KFDJ06004-E

KFDJ06005-E

KFDJ06006-E

KFDJ06007-E

KFDJ06008-E

KFDJ06009-E

KFDJ06010-E

KFDJ06011-E

KFDJ06012-E

KFDJ06013-E

KFDJ06014-E

KFDJ06015-E

KFDJ06016-E

KFDJ06017-E

KFDJ06018-E

KFDJ06019-E

KFDJ06021-E

KFDJ06022-E

KFDJ06023-E

KFDJ06024-E

KFDJ06027-E

KFDJ06029-E

KFDJ06030-E

KFDJ06031-E

KFDJ06032-E

KFDJ06033-E

KFDJ06034-E

KFDJ06035-E

KFDJ06036-E

KFDJ06037-E

KFDJ07001-E

KFDJ10001-E

KFDJ10002-E

KFDJ10003-E

KFDJ10004-E

KFDJ10005-E

KFDJ10006-E

KFDJ10007-E

KFDJ10008-E

KFDJ11001-E

KFDJ11002-E

KFDJ20001-E

KFDJ20002-E

KFDJ20003-E

KFDJ21001-E

KFDJ22001-E

KFDJ23001-E

KFDJ30001-E

KFDJ30002-E

KFDJ30003-E

KFDJ30004-E

KFDJ30005-E

KFDJ30006-E

KFDJ30007-E

KFDJ30008-E

KFDJ30009-W

KFDJ30010-W

KFDJ35001-E

KFDJ35002-E

KFDJ36001-E

KFDJ36002-E

KFDJ60001-I

KFDJ60002-E

KFDJ60003-E

KFDJ60004-E

KFDJ00001-E

Error occurred at server.

説明

サーバでエラーが発生しました。

SQLExceptionをスローします。

対処

続けて出力されるCosminexus DABroker Libraryからのメッセージを参照して，対処してください。

KFDJ00002-E

Statement is closed.

説明

すでにStatementインスタンスがクローズされているため，処理を受け付けられません。

SQLExceptionをスローします。

対処

Statementインスタンスを生成し直してから処理を再実行してください。

KFDJ00003-E

Failed character convert.

説明

文字データのUnicode変換でエラーが発生しました。Java実行環境の文字変換ライブラリに問題がある可能性があります。

SQLExceptionをスローします。

対処

JDKのサポートバージョンなどJava実行環境に問題がないかどうかを確認してください。

KFDJ00004-E

Unable to read stream.

説明

入力ストリームからの読み込みに失敗しました。

SQLExceptionをスローします。

対処

PreparedStatementクラスのsetXXXメソッドで指定した，入力ストリームの内容を見直してください。

KFDJ00005-E

Unable to write stream.

説明

出力ストリームへの書き込みに失敗しました。メモリ不足の可能性があります。

SQLExceptionをスローします。

対処

ほかのアプリケーションを終了してからUAPを再実行してください。

KFDJ00006-E

Connection is closed.

説明

すでにConnectionインスタンスがクローズされているため，処理を受け付けられません。

SQLExceptionをスローします。

対処

Connectionインスタンスを生成し直し，処理を再実行してください。

KFDJ00007-E

Number format exception.

説明

数値形式が不正です。

データベースから取得したデータが数値ではないため，使用したResultSetクラスのgetXXXメソッドではデータを取得できません。

対処

データ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ00008-E

Set number is overflow to server.

説明

PreparedStatementクラスのsetDoubleメソッドで指定したデータの，メインフレーム形式への変換でオーバーフローが発生しました。

SQLExceptionをスローします。

対処

PreparedStatementクラスのsetDoubleメソッドで指定したデータの内容を見直してください。

KFDJ00009-E

Not support method. METHOD:aa....aa

aa....aa：メソッド名

説明

aa....aaのメソッドはサポートしていません。

SQLExceptionをスローします。

対処

aa....aaのメソッドを呼び出さないようにしてください。

KFDJ00010-E

Unable to execute BATCH SQL returned ResultSet. SQL:aa....aa

aa....aa：SQL文

説明

aa....aaのSQLはResultSetを返却するため，バッチでは実行できません。

BatchUpdateExceptionをスローします。

対処

指定したSQLを見直してください。

KFDJ00011-E

Not support fetch direction. DIRECTION:aa....aa

aa....aa：フェッチ方向

説明

setFetchDirectionメソッドで指定した，aa....aaは無効です。

ResultSet.FETCH_FORWARD以外の検索方向はサポートしていません。

SQLExceptionをスローします。

対処

ResultSet.FETCH_FORWARDを指定してください。

KFDJ00012-E

Invalid fetch size. SIZE:aa....aa

aa....aa：サイズ

説明

setFetchSizeメソッドで指定した引数の内容aa....aaが，次の理由で不正です。

引数が0未満。

setMaxRowsメソッドの指定値が1以上の場合に，setFetchSizeメソッドの指定値がsetMaxRowsメソッドの指定値より大きい。

SQLExceptionをスローします。

対処

指定した引数の内容を見直してください。

KFDJ00013-E

Server version unmatch. VERSION-ID:aa....aa

aa....aa：バージョンコード

説明

Cosminexus DABroker Libraryのバージョンが古いため，実行できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

接続するCosminexus DABroker Libraryのバージョンを見直してください。

KFDJ00014-E

aa....aa is closed.

aa....aa：クラス名（PooledConnection，またはXAConnection）

説明

aa....aaクラスのインスタンスがすでにクローズされているため，処理が受け付けられません。

対処

aa....aaクラスのインスタンスを生成し直し，再度処理してください。

KFDJ01001-E

Unable to register driver.

説明

ドライバマネジャへの登録に失敗しました。Java実行環境のJDBCインタフェースライブラリに問題がある可能性があります。

SQLExceptionをスローします。

対処

JDKのサポートバージョンなどJava実行環境に問題がないかどうかを確認してください。

KFDJ01002-E

Invalid protocol name.

説明

URLで指定したプロトコル名称が不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

URLで指定したプロトコル名称を見直してください。

KFDJ01003-E

Invalid subprotocol name.

説明

URLで指定したサブプロトコル名称が不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

URLで指定したサブプロトコル名称を見直してください。

KFDJ01004-E

Invalid host name.

説明

URLで指定したホスト名称が不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

URLで指定したホスト名称を見直してください。

KFDJ01005-E

Invalid port number.

説明

URLで指定したポート番号が不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

URLで指定したポート番号を見直してください。

KFDJ01006-E

Invalid DB.

説明

URLで指定したデータベース種別が不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

URLで指定したデータベース種別を見直してください。

KFDJ01007-E

Invalid DBID.

説明

URLで指定した接続情報が不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

URLで指定したデータベースの接続情報を見直してください。

KFDJ01008-E

Invalid DBENV.

説明

データベース種別が「DABroker－Database Connection Server経由」の場合，URLに接続先データベース定義情報が指定されていないか，指定内容が不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

URLで指定した接続先データベース定義情報を見直してください。

KFDJ01009-W

Unable to specify aa...aa in BUF_SIZE property, replace aa...aa with bb...bb.

aa....aa：BUF_SIZEに指定した値
bb...bb：仮定された値

説明

BUF_SIZEプロパティにはaa....aaを指定できません。BUF_SIZEプロパティの指定値をbb...bbに置き換えます。

対処

BUF_SIZEプロパティの指定値を見直してください。

KFDJ01010-E

URL is null.

説明

URLにnullが指定されました。

SQLExceptionをスローします。

対処

URLを見直してください。

KFDJ01011-W

Unable to specify aa....aa in BUF_POOL_SIZE property, replace aa....aa with bb....bb.

aa....aa：BUF_POOL_SIZEに指定した値
bb....bb：仮定された値

説明

BUF_POOL_SIZEプロパティにはaa....aaを指定できません。BUF_POOL_SIZEプロパティの指定値をbb....bbに置き換えます。

対処

BUF_POOL_SIZEプロパティの指定値を見直してください。

KFDJ02002-E

Not support LangID. LangID：aa....aa

aa....aa：言語モード

説明

Cosminexus DABroker Libraryから渡された言語モードはサポートしていません。

SQLExceptionをスローします。

対処

Cosminexus DABroker Libraryの言語モードを見直してください。

KFDJ02004-E

Active statement over.

説明

一度にオープンできるステートメントの上限を超えました。

SQLExceptionをスローします。

対処

使用しているStatementまたはResultSetのインスタンスをクローズして，処理を再実行してください。

KFDJ02005-E

Current Connection is XA mode.
The method is invalid.METHOD:aa....aa

aa....aa：メソッド名

説明

現在のコネクションはXAモードであるため，aa....aaのメソッド呼び出しは無効です。

SQLExceptionをスローします。

対処

aa....aaのメソッド呼び出しを行わないようにしてください。

KFDJ02006-W

Not support TYPE_SCROLL_SENSITIVE ResultSet type.
Changed ResultSet type:aa....aa

aa....aa：ResultSetオブジェクトの型

説明

更新内容が反映される，スクロールできるResultSetタイプはサポートしていないため，aa....aaのタイプのResultSetに変更しました。

SQLWarningを設定します。

KFDJ02007-W

Not support CONCUR_UPDATABLE ResultSet concurrency.
Changed ResultSet concurrency:aa....aa

aa....aa：ResultSetオブジェクトの並行処理モード

説明

更新できるResultSetはサポートしていないため，aa....aaのResultSetに変更しました。

SQLWarningを設定します。

KFDJ02008-E

Invalid ResultSet type. TYPE:aa....aa

aa....aa：ResultSetオブジェクトの型

説明

指定されたResultSetのスクロールタイプaa....aaが不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

ResultSetのスクロールタイプを見直してください。

KFDJ02009-E

Invalid ResultSet concurrency. CONCURRENCY:aa....aa

aa....aa：ResultSetオブジェクトの並行処理モード

説明

指定されたResultSetの並行処理タイプaa....aaが不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

ResultSetの並行処理タイプを見直してください。

KFDJ02010-E

Invalid Escape Syntax.

説明

指定されたSQLのエスケープ句が不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

正しいSQLを指定してください。

KFDJ02011-W

Unable to use locator.

説明

使用しているデータベースは位置付け子(locator)機能をサポートしていません。

または，使用しているデータベースの位置付け子(locator)機能は，Cosminexus DABroker Libraryではサポートしていません。

対処

HiRDBを使用している場合
クライアントライブラリおよびサーバのバージョンが共に07-01以上のHiRDBを使用してください。

HiRDB以外を使用している場合
HiRDB以外のデータベースでは，位置付け子(locator)機能をサポートしません。

KFDJ03001-E

Not support cancel.

説明

現在接続しているデータベースは，非同期キャンセルをサポートしていません。

SQLExceptionをスローします。

対処

非同期キャンセル機能を使用しないで，アプリケーションを修正してください。

KFDJ03002-E

Invalid max rows. MAX ROWS:aa....aa

aa....aa：行数

説明

setMaxRowsで指定した最大検索行数の値aa....aaが不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

最大検索行数の値を見直してください。

KFDJ03003-E

Invalid SQL statement.

説明

指定されたSQLがnull，または長さが0です。

SQLExceptionをスローします。

対処

正しいSQLを指定してください。

KFDJ03004-E

Unable to set timeout.

説明

タイムアウト値の設定に失敗しました。

SQLExceptionをスローします。

対処

タイムアウト値を見直してください。

KFDJ03005-E

Unable to set max field size.

説明

最大フィールド長の設定に失敗しました。

SQLExceptionをスローします。

対処

最大フィールド長を見直してください。

KFDJ03006-E

Unable to perform executeQuery, since SQL doesn't return ResultSet.
SQL:aa....aa

aa....aa：SQL文

説明

指定したaa....aaはResultSetを返さないため，executeQueryを実行できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

SQLを見直してください。または，exuecuteかexecuteUpdateを使用してください。

KFDJ03007-E

Unable to perform executeUpdate, since SQL returns ResultSet.
SQL:aa....aa

aa....aa：SQL文

説明

指定したaa....aaはResultSetを返すため，executeUpdateを実行できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

SQLを見直してください。または，exuecuteかexecuteQueryを使用してください。

KFDJ04001-E

Not support boolean（SQL BIT） parameter.

説明

現在接続しているデータベースでは，boolean（SQL BIT）型のパラメタはサポートしていません。

SQLExceptionをスローします。

対処

BIT型を使用しないよう，アプリケーションを修正してください。

KFDJ04002-E

Not support byte（SQL TINYINT） parameter.

説明

現在接続しているデータベースでは，byte（SQL TINYINT）型のパラメタはサポートしていません。

SQLExceptionをスローします。

対処

TINYINT型を使用しないで，アプリケーションを修正してください。

KFDJ04003-E

Not support long（SQL BIGINT） parameter.

説明

現在接続しているデータベースでは，long（SQL BIGINT）型のパラメタはサポートしていません。

SQLExceptionをスローします。

対処

BIGINT型を使用しないで，アプリケーションを修正してください。

KFDJ04006-E

Not support Ref(SQL REF) parameter.

説明

現在接続しているデータベースでは，Ref(SQL REF)型のパラメタはサポートしていません。

SQLExceptionをスローします。

対処

REF型を使用しないで，アプリケーションを修正してください。

KFDJ04007-E

Not support Array(SQL ARRAY) parameter.

説明

現在接続しているデータベースでは，Array(SQL ARRAY)型のパラメタはサポートしていません。

SQLExceptionをスローします。

対処

ARRAY型を使用しないで，アプリケーションを修正してください。

KFDJ04008-E

Not support NULL parameter for SQL STRUCT.

説明

現在接続しているデータベースでは，SQL STRUCT型に対するNULLパラメタはサポートしていません。

SQLExceptionをスローします。

対処

STRUCT型を使用しないで，アプリケーションを修正してください。

KFDJ04009-E

Unable to execute batch update.

説明

現在接続しているCosminexus DABroker Libraryでは，複数行の？パラメタ転送をサポートしていないため，バッチ更新は実行できません。

BatchUpdateExceptionをスローします。

対処

バッチ更新機能を使用しないで，アプリケーションを修正してください。

KFDJ04010-E

Not support this SQL type. TYPE：aa....aa

aa....aa：データ型

説明

現在接続しているデータベースでは，aa....aaのデータ型のパラメタは設定できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

データ型aa...aaを使用しないで，アプリケーションを修正してください。

KFDJ04011-E

Not set parameter. INDEX：aa....aa

aa....aa：パラメタ位置

説明

aa....aa番目のパラメタが設定されていません。

SQLExceptionをスローします。

対処

aa....aa番目のパラメタを設定してください。

KFDJ04012-E

Invalid parameter.

説明

パラメタの内容が不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

パラメタの内容を見直してください。

KFDJ04013-E

Invalid parameter index. INDEX：aa....aa

aa....aa：パラメタ位置

説明

パラメタインデックスの内容が不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

パラメタインデックスの内容を見直してください。

KFDJ04014-E

Not set parameters for batch.

説明

addBatchメソッドの呼び出しで，バッチ実行用のパラメタが一つも設定されていません。

SQLExceptionをスローします。

対処

setXXXメソッドでバッチ実行用のパラメタを設定してから，addBatchメソッドを呼び出すようにしてください。

KFDJ04015-E

Not support Blob(SQL BLOB) parameter.

説明

現在接続しているデータベースでは，Blob(SQL BLOB)型のパラメタはサポートしていません。

SQLExceptionをスローします。

対処

Blob(SQL BLOB)型のパラメタは指定しないでください。

KFDJ04016-E

Not support Clob(SQL CLOB) parameter.

説明

現在接続しているデータベースでは，Clob(SQL CLOB)型のパラメタはサポートしていません。

SQLExceptionをスローします。

対処

Clob(SQL CLOB)型のパラメタは指定しないでください。

KFDJ04017-E

Model of the JAVA_OBJECT is not able to be transformed to SQL type.

説明

JAVA_OBJECTが，指定されたSQLタイプに変換できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

変換できるSQLタイプを指定してください。または，SQLタイプに対応したJAVA_OBJECTを指定してください。

KFDJ04018-E

Not exist ResultSetMetaData.

説明

ResultSetMetaDataがありません。

SQLExceptionをスローします。

対処

ResultSetを返すSQLを先に実行してください。

KFDJ04019-E

When decimal data were adapt table definition, the omission of data occurred.

説明

DECIMAL型のデータを表定義の属性に合わせると，データの切り捨てが発生しました。

SQLExceptionをスローします。

対処

DECIMAL型のデータを見直してください。

KFDJ04020-E

Data is the value besides the range of a sequence attribute or the form which cannot be used. DataType:aa....aa

aa....aa：変換先データ型。
表定義の属性，またはsetObject(int parameterIndex, Object x, int targetSqlType)メソッドの引数targetSqlTypeに指定したデータ型。
　　TINYINT：1バイト整数
　　SMALLINT：2バイト整数
　　INTEGER：4バイト整数
　　BIGINT：8バイト整数
　　DECIMAL or NUMERIC：固定小数点数
　　FLOAT or DOUBLE PRECISION：倍精度浮動小数点数
　　REAL or SMALLFLT：単精度浮動小数点数
　　DATE：日付
　　TIME：時刻
　　TIMESTAMP：時刻印

説明

データは変換先データ型の範囲外の値であるか，使用できない形式です。

SQLExceptionをスローします。

対処

データを見直してください。またはsetObject(int parameterIndex, Object x, int targetSqlType)メソッドの引数targetSqlTypeを見直してください。

KFDJ05001-E

CallableStatement is closed.

説明

CallableStatementインスタンスがすでにクローズされているため，処理が受け付けられません。

SQLExceptionをスローします。

対処

CallableStatementインスタンスを生成し直し，再度処理してください。

KFDJ05002-E

Unable to get data aa....aa

aa...aa：列属性のJava型表現

説明

指定した列のデータは，CallableStatementクラスのgetXXXメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，CallableStatementクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ05003-E

Invalid number of get scale.

説明

CallableStatementクラスのgetBigDecimalメソッドで指定したscaleの内容が不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

scaleの内容を見直してください。

KFDJ05004-E

Invalid parameter index. INDEX:aa....aa

aa....aa：パラメタ位置

説明

パラメタインデックスの内容が不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

パラメタインデックスの内容を見直してください。

KFDJ05005-E

Attribute that designated it with IN and OUT differs.

説明

パラメタに指定したINとOUTの属性が異なります。

SQLExceptionをスローします。

対処

属性を見直してください。

KFDJ05006-E

Output attribute is not able to acquire information because it does not exist in a parameter.

説明

パラメタにOUT指定がないため，情報は取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

情報を取得しないようにしてください。

KFDJ06001-E

Unable to get number of result columns.

説明

ResultSetクラスのgetXXXメソッドで指定した列名の内容が不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

列名の内容を見直してください。

KFDJ06004-E

Unable to get data string.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetStringメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06005-E

Unable to get data boolean.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetBooleanメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06006-E

Unable to get data byte.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetByteメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06007-E

Unable to get data short.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetShortメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06008-E

Unable to get data int.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetIntメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06009-E

Unable to get data long.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetLongメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06010-E

Unable to get data float.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetFloatメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06011-E

Unable to get data double.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetDoubleメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06012-E

Unable to get data BigDecimal.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetBigDecimalメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06013-E

Unable to get data bytes.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetBytesメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06014-E

Unable to get data Date.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetDateメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06015-E

Unable to get data Time.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetTimeメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06016-E

Unable to get data Timestamp.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetTimestampメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06017-E

Unable to get ascii stream.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetAsciiStreamメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06018-E

Unable to get unicode stream.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetUnicodeStreamメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06019-E

Unable to get binary stream.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetBinaryStreamメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06021-E

ResultSet is closed.

説明

すでにResultSetインスタンスがクローズされているため，処理を受け付けられません。

SQLExceptionをスローします。

対処

ResultSetインスタンスを生成し直し，処理を再実行してください。

KFDJ06022-E

Unable to get character stream.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetCharacterStreamメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06023-E

Unable to get data blob.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetBlobメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06024-E

Unable to get data clob.

説明

指定した列のデータは，ResultSetクラスのgetClobメソッドでは取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

列のデータ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06027-E

Invalid number of get column index.

説明

ResultSetクラスのgetXXXメソッドで指定したインデックスの内容，またはカラム名称が不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

インデックスの内容を見直してください。

KFDJ06029-E

Invalid number of get scale.

説明

ResultSetクラスのgetBigDecimalメソッドで指定したscale内容が不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

scaleの内容を見直してください。

KFDJ06030-E

Date format exception.

説明

データベースから取得したデータが日付データの形式に合う内容のデータではないため，使用したResultSetクラスのgetXXXメソッドではデータを取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

データ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06031-E

Time format exception.

説明

データベースから取得したデータが時間データの形式に合う内容のデータではないため，使用したResultSetクラスのgetXXXメソッドではデータを取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

データ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06032-E

Timestamp format exception.

説明

データベースから取得したデータがTimestampデータの形式に合う内容のデータではないため，使用したResultSetクラスのgetXXXメソッドではデータを取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

データ型に応じた，ResultSetクラスのgetXXXメソッドを使用してください。

KFDJ06033-E

Current ResultSet is TYPE_FORWARD_ONLY.
The method is invalid. METHOD:aa....aa

aa....aa：メソッド名

説明

現在のResultSetは，順方向専用のため，aa....aaのメソッド呼び出しは無効です。

SQLExceptionをスローします。

対処

aa....aaのメソッドを呼び出さないようにしてください。

KFDJ06034-E

Not support CONCUR_UPDATABLE ResultSet concurrency.
The method is invalid. METHOD:aa....aa

aa....aa：メソッド名

説明

更新できるResultSetは未サポートのため，aa....aaのメソッド呼び出しは無効です。

SQLExceptionをスローします。

対処

aa....aaのメソッドを呼び出さないようにしてください。

KFDJ06035-E

Zero is designated to the row.

説明

rowに0が指定されています。

SQLExceptionをスローします。

対処

rowに0を指定しないようにしてください。

KFDJ06036-E

row that was designated without existing.

説明

行が存在しないResultSetに対して操作を指定しました。

SQLExceptionをスローします。

対処

行が存在しないResultSetに対して操作しないようにしてください。

KFDJ06037-E

There is data exceeding length storable in an internal buffer.

説明

内部バッファに格納できる長さを超えるデータがあります。

SQLExceptionをスローします。

対処

ROW_SIZEを拡張してください。ただし，ROW_SIZEに指定できる長さを超えるデータは取得できません。

KFDJ07001-E

Invalid column index. INDEX：aa....aa

aa....aa：列位置

説明

ResultSetMetaDataクラスのgetXXXメソッドで指定したインデックスの内容が不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

インデックスの内容を見直してください。

KFDJ10001-E

Not found internet address.

説明

ホスト名称に対応するインターネットアドレスが取得できません。

SQLExceptionをスローします。

対処

URLに指定したホスト名称を見直してください。

KFDJ10002-E

Unable to connect with server.

説明

Cosminexus DABroker Libraryとの接続に失敗しました。

SQLExceptionをスローします。

対処

Cosminexus DABroker Libraryが起動しているかどうかを確認してください。

ホスト名称およびインターネットアドレスを見直してください。

接続するCosminexus DABroker Libraryのポート番号を見直してください。

KFDJ10003-E

Socket is closed.

説明

Cosminexus DABroker Libraryとの接続がすでにクローズされているため，処理を受け付けられません。

SQLExceptionをスローします。

対処

Cosminexus DABroker Libraryと接続し直し，処理を再実行してください。

KFDJ10004-E

Data send error occurred.

説明

データの送信に失敗しました。

SQLExceptionをスローします。

対処

Cosminexus DABroker Libraryとの接続状態を確認してください。

KFDJ10005-E

Data receive error occurred.

説明

データの受信に失敗しました。

SQLExceptionをスローします。

対処

Cosminexus DABroker Libraryとの接続状態を確認してください。

KFDJ10006-E

Unable to set timeout.

説明

タイムアウト値の設定に失敗しました。Java実行環境のソケットライブラリに問題がある可能性があります。

SQLExceptionをスローします。

対処

JDKのサポートバージョンなどJava実行環境に問題がないかどうかを確認してください。

KFDJ10007-E

Unable to get timeout.

説明

タイムアウト値の取得に失敗しました。Java実行環境のソケットライブラリに問題がある可能性があります。

SQLExceptionをスローします。

対処

JDKのサポートバージョンなどJava実行環境に問題がないかどうかを確認してください。

KFDJ10008-E

Data receive timeout occurred.

説明

データ受信タイムアウトが発生しました。

SQLExceptionをスローします。

対処

UAPを再実行してください。繰り返し発生する場合は，DriverManagerクラスのsetLoginTimeoutメソッドで指定した内容，またはStatementクラスのsetQueryTimeoutで指定した内容を見直してください。

KFDJ11001-E

Unable to load native library.

説明

現在のスレッドからネイティブライブラリを使用できません（Appletなどのダウンロードしたクラスが動作しているスレッドから，JDBCドライバを使用する場合，ネイティブライブラリのロードができません）。

SQLExceptionをスローします。

対処

Cosminexus DABroker Libraryがインストールされていない場合は，インストールしてください。また，URLの指定をネイティブライブラリ接続からTCP/IP接続に変更してください。

KFDJ11002-E

Not found native library.

説明

ネイティブライブラリのロードに失敗しました。

SQLExceptionをスローします。

対処

Cosminexus DABroker Libraryがインストールされていない場合は，インストールしてください。また，ネイティブライブラリが，Cosminexus DABroker Libraryシステムで標準のディレクトリに存在するか確認してください。

KFDJ20001-E

Invalid OperationType. TYPE：aa....aa

aa....aa：操作種別

説明

Cosminexus DABroker Libraryからの受信データが不正です。Cosminexus DABroker Libraryで異常が発生している可能性があります。

SQLExceptionをスローします。

対処

繰り返し発生する場合は，Cosminexus DABroker Libraryの通信トレースを取得し，保守員に連絡してください。

KFDJ20002-E

Data encode error.

説明

送信データの作成に失敗しました。メモリ不足の可能性があります。

SQLExceptionをスローします。

対処

ほかのアプリケーションを終了してからUAPを再実行してください。

KFDJ20003-E

Data decode error.

説明

受信データの解析に失敗しました。DABrokerで異常が発生している可能性があります。

SQLExceptionをスローします。

対処

繰り返し発生する場合は，Cosminexus DABroker Libraryの通信トレースを取得し，保守員に連絡してください。

KFDJ21001-E

Invalid Argument. METHOD:aa....aa,Argument：bb....bb

aa....aa：メソッド名
bb....bb：引数の内容

説明

Blobで指定した値aa....aaが不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

Blobで指定した値を見直してください。

KFDJ22001-E

Invalid Argument. METHOD:aa....aa,Argument：bb....bb

aa....aa：メソッド名
bb....bb：引数の内容

説明

Clobで指定した値aa....aaが不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

Clobで指定した値を見直してください。

KFDJ23001-E

Connection, Statement or ResultSet is closed, so locator access is denied.

説明

Connection，Statement，またはResultSetのどれかがクローズされているため，ロケータアクセスできません。

対処

ロケータアクセスする前に，Connection，Statement，またはResultSetがクローズされていないか確認してください。

KFDJ30001-E

Argument is null.

説明

接続情報設定用メソッドで指定された引数の内容がnullです。

SQLExceptionをスローします。

対処

指定した引数の内容を見直してください。

KFDJ30002-E

Mandatory property no set.PROPERTY:aa....aa

aa...aa：設定されていない必須情報

説明

aa....aaの必須接続情報が設定されていません。

SQLExceptionをスローします。

対処

aa....aaの接続情報を設定してください。

KFDJ30003-E

Invalid LoginTimeout.VALUE:aa....aa

aa....aa：タイムアウト値

説明

setLoginTimeoutメソッドの指定値aa....aaが不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

setLoginTimeoutメソッドの指定値を見直してください。

KFDJ30004-E

Invalid NetworkProtocol.VALUE:aa....aa

aa....aa：接続種別

説明

setNetworkProtcolメソッドの指定値aa....aaが不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

setNetworkProtcolメソッドの指定値を見直してください。

KFDJ30005-E

Invalid PortNumber.VALUE:aa....aa

aa....aa：ポート番号

説明

setPortNumberメソッドの指定値aa....aaが不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

setPortNumberメソッドの指定値を見直してください。

KFDJ30006-E

Invalid DatabaseName.VALUE:aa....aa

aa....aa：データベース種別

説明

setDatabaseNameメソッドの指定値aa....aaが不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

setDatabaseNameメソッドの指定値を見直してください。

KFDJ30007-E

Invalid DBEnv.VALUE:aa....aa

aa....aa：データベース定義情報名

説明

setDBEnvメソッドの指定値aa....aaが不正です。

SQLExceptionをスローします。

対処

setDBEnvメソッドの指定値を見直してください。

KFDJ30008-E

Encoding Lang is null.

説明

エンコードが指定されていません。

SQLExceptionをスローします。

対処

エンコード文字列を見直してください。

KFDJ30009-W

Unable to specify aa....aa in setBufSize argument, replace aa....aa with bb....bb.

aa....aa：setBufSizeに指定した値
bb....bb：仮定された値

説明

setBufSizeメソッドの引数にはaa....aaを指定できません。setBufSizeメソッドの引数をbb....bbに置き換えます。

対処

setBufSizeメソッドの引数を見直してください。

KFDJ30010-W

Unable to specify aa....aa in setBufferPoolSize argument, replace aa....aa with bb....bb.

aa....aa：setBufferPoolSizeに指定した値
bb....bb：仮定された値

説明

setBufferPoolSizeメソッドの引数にはaa....aaを指定できません。setBufferPoolSizeメソッドの引数をbb....bbに置き換えます。

対処

setBufferPoolSizeメソッドの引数を見直してください。

KFDJ35001-E

Current connection is not XA mode.
The getXAResource method is invalid.

説明

現在のコネクションはXAモードではないため，getXAResourceメソッドの呼び出しは無効です。

SQLExceptionをスローします。

対処

getXAResourceメソッドを呼び出さないようにしてください。

KFDJ35002-E

Current NetworkProtocol is not NativeLibrary mode.
The getXAResource method is invalid.

説明

現在の接続種別がネイティブライブラリ接続ではないため，getXAResourceメソッドの呼び出しは無効です。

SQLExceptionをスローします。

対処

接続種別をネイティブライブラリ接続に変更してください。

KFDJ36001-E

XA Session is closed.

説明

XAセッションがクローズされているため，XA処理を受け付けられません。

XAExceptionをスローします。

対処

XAConnectionインスタンスを生成し，getXAResourceメソッドでXAResourceインスタンスを取得し直してから，処理を再実行してください。

KFDJ36002-E

XID is null.

説明

XID引数の内容がnullです。

XAExceptionをスローします。

対処

XID引数の内容を見直してください。

KFDJ60001-I

SQL process is canceled.

説明

SQL処理をキャンセルしました。

SQLExceptionをスローします。

KFDJ60002-E

Transaction is completed.

説明

すでにトランザクションがコミットまたはロールバックされているため，処理を受け付けられません。

SQLExceptionをスローします。

対処

ResultSetインスタンスをクローズし，処理を再実行してください。

KFDJ60003-E

Not support SQL type exist in result.TYPE：aa....aa

aa....aa：データ型

説明

SQLの実行結果に，サポートしていないデータ型があります。

SQLExceptionをスローします。

対処

SQLおよび処理対象となる表中のデータ型を見直してください。

KFDJ60004-E

Buffer area is over the range.Area：aa....aa

aa....aa：サイズ

説明

送受信バッファエリアが，指定できる範囲の上限を超えています。

SQLExceptionをスローします。

対処

setFetchSizeの設定が大き過ぎるので見直してください。

3.　システムの監査で使用するメッセージ

この章では，システムの監査で使用するKFCTで始まるメッセージについて説明します。

＜この章の構成＞

3.1　システムの監査で使用するメッセージの概要

3.2　システムの監査で使用するメッセージの記述形式

3.3　KFCT80000からKFCT89999までのメッセージ

3.4　KFCT90000からKFCT99999までのメッセージ

3.1　システムの監査で使用するメッセージの概要

ここでは，システムの監査で使用するメッセージの出力先と出力形式について説明します。

＜この節の構成＞

(1)　メッセージの出力先

(2)　メッセージの出力形式

(3)　メッセージの出力項目

(1)　メッセージの出力先

システムの監査で使用するメッセージは，監査ログに出力されます。監査ログの出力先の設定方法については，マニュアル「Cosminexus　システム構築ガイド」の，監査ログの設定に関する記述を参照してください。

(2)　メッセージの出力形式

システムの監査で使用するメッセージは，次の形式で出力されます。

CALFHM 1.0,出力項目1=値1,出力項目2=値2,出力項目3=値3,...出力項目n=値n

先頭の「CALFHM 1.0」は，ヘッダ情報です。Cosminexusの監査に使用するメッセージに，共通で出力されます。

システムの監査で使用するメッセージの出力例を次に示します。

出力例

CALFHM 1.0,seqnum=1,msgid=KDJE54400-I,date= 2007-01-22T16:09:59.884+09:00,

progid=Cosminexus,compid=CCC,pid=00EB7859,ocp:host=host01,

ctgry=ConfigurationAccess,result=Occurrence,subj:euid=account01,

obj="Server01",op="Add",to:host=host02,to:port=28080,

msg="account01 executes the request (cjimportapp Server01 -f App1.ear)."

(3)　メッセージの出力項目

監査で使用するメッセージの出力項目には，すべてのメッセージで共通の項目，およびメッセージごとに固有の項目があります。それぞれの項目の意味を次に示します。

すべてのメッセージで共通の項目

すべてのメッセージで同じ意味の可変値が出力されたり，共通の文字列が出力されたりする項目が該当します。

メッセージごとに固有の項目

メッセージごとに固有の意味を持つ可変値が出力されたり，メッセージごとに出力される文字列が決まっていたりする項目が該当します。

監査で使用するメッセージの出力項目の詳細について，次の表に示します。

表3-1　監査で使用するメッセージの出力項目

出力項目名
出力項目の意味
詳細
共通／固有

seqnum
通番
監査ログの通番が出力されます。
出力される値は，1から9999999999までの整数です。
共通

msgid
メッセージID
メッセージIDが出力されます。
固有

date
日付・時刻
メッセージが出力された日時が，次の形式で出力されます。
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD

YYYY：西暦年

MM：月

DD：日

T：日付と時間の区切り

hh：時

mm：分

ss：秒

sss：マイクロ秒

TZD：タイムゾーン※1

共通

progid
発生プログラム名
監査事象が発生したプログラムの名称が出力されます。Cosminexusの場合，「Cosminexus」という文字列が出力されます。
共通

compid
発生構成ソフトウェア名
監査事象が発生した構成ソフトウェアの略称が，次の形式で出力されます。

CCC：Cosminexus Component Container

CTM：Cosminexus Component Transaction Monitor

HWS：Hitachi Web Server

MNG：Management Server

PRF：Cosminexus Performance Tracer

固有

pid
発生プロセスID
監査事象が発生したプロセスのプロセスIDが出力されます。
共通

ocp:host
発生場所
監査事象が発生したホストの名称が出力されます。ただし，発生場所の情報が取得できなかった場合，「(null)」が出力されます。
共通

ctgry
監査事象の種別
監査事象の種別が，次のとおり分類されて出力されます。

StartStop

サーバ，プロセス，サービスなどの起動・終了を示す事象です。

Authentication

ログイン，ログアウトなど，Management Serverへの管理者IDと管理者パスワードによる認証が実行されたことを示す事象です。

ConfigurationAccess

設定および構成の変更，構成情報の参照を示す事象です。

Failure

ソフトウェアの異常を示す事象です。

固有

result
監査事象の結果
監査事象の結果（成功・失敗・発生）が，次の形式で出力されます。

Success

監査事象の成功を示します。

Failure

監査事象の失敗を示します。

Occurrence

成功および失敗の区別がない事象の発生を示します。

固有

subj:uid
サブジェクト識別情報（アカウント識別子の場合）
監査事象を発生させたものがアカウント情報に割り付けられている場合，アカウント識別子（ユーザIDなど）が出力されます。
固有

subj:euid
サブジェクト識別情報（OSのアカウントの場合）
監査事象を発生させたものがOSが提供するアカウント情報に割り付けられている場合，OSのアカウント※2が出力されます。ただし，サブジェクト識別情報が取得できなかった場合，「(null)」が出力されます。
固有

obj
オブジェクト情報
監査事象となった操作の対象の情報が，「"」で囲まれた形式で出力されます。
固有

op
動作情報
監査事象となった操作の種別が，「"」で囲まれた次の形式で出力されます。

Start

起動を示します。

Stop

停止を示します。

Login

ログインを示します。

Logout

ログアウトを示します。

Logon

ログオンを示します。

Logoff

ログオフを示します。

Refer

設定情報の参照を示します。

Add

設定情報の追加を示します。

Update

設定情報の更新を示します。

Delete

設定情報の削除を示します。

Occur

障害などの発生を示します。

固有

objloc
オブジェクトロケーション情報
オブジェクトロケーション情報が出力されます。
固有

to:host
リクエスト送信先ホスト
監査事象が複数のプログラム間で連携して動作するリクエストと関連する場合に，リクエストの送信先のホストの情報が出力されます。
固有

to:port
リクエスト送信先ポート番号
監査事象が複数のプログラム間で連携して動作するリクエストと関連する場合に，リクエストの送信先のポート番号が出力されます。
固有

msg
自由記述
監査事象の内容を示す文章が出力されます。
固有

（凡例）

共通：すべてのメッセージで共通の項目であることを示します。

固有：メッセージごとに固有の項目であることを示します。メッセージごとに固有の項目の詳細については，3.3以降に記載されたメッセージの説明を参照してください。

注※1　タイムゾーンは，UTCからの時差で表示されます。表示形式を次に示します。

+hh:mm：UTCからhh時間mm分進んでいる

-hh:mm：UTCからhh時間mm分遅れている

Z：UTCと同じ
（例）日本の場合：+09:00

注※2　OSのアカウントには，Windowsの場合はユーザ名が，UNIXの場合は，実効ユーザIDが出力されます。

3.2　システムの監査で使用するメッセージの記述形式

ここでは，システムの監査で使用するメッセージの記述形式について説明します。

監査で使用するメッセージの記述形式を次に示します。

XXXXnnnnn-Y

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
メッセージの出力項目名 | メッセージの出力項目の意味 | メッセージの出力内容

可変値に関する説明

コマンド

メッセージが出力される契機となるコマンド

出力ポイント

メッセージが出力されるタイミング

次に，このメッセージの記述形式について説明します。

XXXX

メッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能を示すID（プリフィックス）を表します。プリフィックスは英字4文字で示します。

nnnnn

メッセージを出力したプログラムで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには，５けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージのレベルを表します。メッセージのレベルは英字1文字で示します。

メッセージのレベルを示す文字とその意味を次に示します。

E（Error）

エラーレベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。

このメッセージが出力されたときは，処理を中断します。

W（Warning）

警告レベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。

メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

I（Information）

システムの動作を通知するメッセージです。

メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

メッセージの内容

メッセージに出力される項目の内容を表に示します。

ここでは，メッセージごとに固有の意味を持つ項目，または固有の値が出力される項目について説明します。すべてのメッセージで共通の意味を持つ項目，または共通の値が出力される項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」の「表3-1　監査で使用するメッセージの出力項目」を参照してください。

可変値に関する説明

メッセージテキストの自由記述中の可変値に表示される情報を「xx....xx：表示される情報」（xxは英小文字）の形式で示します。可変値に関する説明の記述例を次に示します。

（例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

コマンド

メッセージが出力される契機となるコマンドを示します。

メッセージが出力されるコマンドについては，マニュアル「Cosminexus　システム運用ガイド」の監査ログを出力するコマンドについての情報を参照してください。

出力ポイント

メッセージが出力されるタイミングを示します。

メッセージが出力されるタイミングについては，マニュアル「Cosminexus　システム運用ガイド」の監査ログの出力ポイントについての情報を参照してください。

3.3　KFCT80000からKFCT89999までのメッセージ

Cosminexus Performance Tracerが出力するKFCT80000からKFCT89999までのメッセージについて説明します。

＜この節の構成＞

KFCT81000-I

KFCT81001-I

KFCT81002-E

KFCT81010-I

KFCT81011-I

KFCT81012-E

KFCT81020-I

KFCT81021-I

KFCT81022-E

KFCT81030-I

KFCT81031-I

KFCT81032-E

KFCT84000-I

KFCT84001-I

KFCT84002-E

KFCT81000-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT81000-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<PRF識別子>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa executed cprfstart of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでcprfstartを実行しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT81001-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT81001-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<PRF識別子>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa succeeded in executing cprfstart of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでcprfstartの実行に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

コマンド終了時（成功）

KFCT81002-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT81002-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<PRF識別子>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa failed in executing cprfstart of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでcprfstartの実行に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

コマンド終了時（失敗）

KFCT81010-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT81010-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<PRF識別子>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa began starting cprfd of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでcprfdの起動を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

PRFデーモンの起動受付時

KFCT81011-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT81011-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<PRF識別子>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa succeeded in starting cprfd of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでcprfdの起動に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

PRFデーモンの起動完了時（成功）

KFCT81012-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT81012-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<PRF識別子>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa failed in starting cprfd of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでcprfdの起動に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstart

出力ポイント

PRFデーモンの起動完了時（失敗）

KFCT81020-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT81020-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<PRF識別子>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa executed cprfstop of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでcprfstopを実行しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT81021-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT81021-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<PRF識別子>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa succeeded in executing cprfstop of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでcprfstopの実行に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

コマンド終了時（成功）

KFCT81022-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT81022-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<PRF識別子>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa failed in executing cprfstop of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでcprfstopの実行に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

コマンド終了時（失敗）

KFCT81030-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT81030-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<PRF識別子>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa began stopping cprfd of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでcprfdの停止を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプションおよび-Forceオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

PRFデーモンの停止受付時

KFCT81031-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT81031-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<PRF識別子>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa succeeded in stopping cprfd of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでcprfdの停止に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプションおよび-Forceオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

PRFデーモンの停止完了時（成功）

KFCT81032-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT81032-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<PRF識別子>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa failed in stopping cprfd of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでcprfdの停止に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプションおよび-Forceオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfstop

出力ポイント

PRFデーモンの停止完了時（失敗）

KFCT84000-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT84000-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<PRF識別子>

op
動作情報
Refer

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa executed cprfgetpid of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでcprfgetpidを実行しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfgetpid

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT84001-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT84001-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<PRF識別子>

op
動作情報
Refer

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa succeeded in executing cprfgetpid of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでcprfgetpidの実行に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfgetpid

出力ポイント

コマンド終了時（成功）

KFCT84002-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT84002-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<PRF識別子>

op
動作情報
Refer

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa failed in executing cprfgetpid of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでcprfgetpidの実行に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cprfgetpid

出力ポイント

コマンド終了時（失敗）

3.4　KFCT90000からKFCT99999までのメッセージ

Cosminexus Component Transaction Monitorが出力するKFCT90000からKFCT99999までのメッセージについて説明します。

＜この節の構成＞

KFCT91000-I

KFCT91001-I

KFCT91002-E

KFCT91010-I

KFCT91011-I

KFCT91012-E

KFCT91020-I

KFCT91021-I

KFCT91022-E

KFCT91030-I

KFCT91031-I

KFCT91032-E

KFCT91040-I

KFCT91041-I

KFCT91042-E

KFCT91050-I

KFCT91051-I

KFCT91052-E

KFCT91060-I

KFCT91061-I

KFCT91062-E

KFCT91070-I

KFCT91071-I

KFCT91072-E

KFCT91080-I

KFCT91081-I

KFCT91082-E

KFCT91091-I

KFCT91100-I

KFCT91101-I

KFCT91102-E

KFCT91111-I

KFCT94000-I

KFCT94001-I

KFCT94002-E

KFCT91000-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91000-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa executed ctmdmstart of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmdmstartを実行しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91001-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91001-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa succeeded in executing ctmdmstart of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmdmstartの実行に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

コマンド終了時（成功）

KFCT91002-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91002-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa failed in executing ctmdmstart of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmdmstartの実行に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

コマンド終了時（失敗）

KFCT91010-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91010-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa began starting ctmdmd of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmdmdの起動を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

CTMドメインマネジャの起動受付時

KFCT91011-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91011-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa succeeded in starting ctmdmd of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmdmdの起動に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

CTMドメインマネジャの起動完了時（成功）

KFCT91012-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91012-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa failed in starting ctmdmd of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmdmdの起動に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstart

出力ポイント

CTMドメインマネジャの起動完了時（失敗）

KFCT91020-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91020-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa executed ctmdmstop of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmdmstopを実行しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91021-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91021-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa succeeded in executing ctmdmstop of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmdmstopの実行に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

コマンド終了時（成功）

KFCT91022-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91022-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa failed in executing ctmdmstop of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmdmstopの実行に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

コマンド終了時（失敗）

KFCT91030-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91030-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa began stopping ctmdmd of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmdmdの停止を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプションおよび-Forceオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

CTMドメインマネジャの停止受付時

KFCT91031-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91031-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa succeeded in stopping ctmdmd of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmdmdの停止に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプションおよび-Forceオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

CTMドメインマネジャの停止完了時（成功）

KFCT91032-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91032-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa failed in stopping ctmdmd of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmdmdの停止に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプションおよび-Forceオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmdmstop

出力ポイント

CTMドメインマネジャの停止完了時（失敗）

KFCT91040-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91040-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa executed ctmstart of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmstartを実行しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91041-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91041-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa succeeded in executing ctmstart of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmstartの実行に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

コマンド終了時（成功）

KFCT91042-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91042-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa failed in executing ctmstart of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmstartの実行に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

コマンド終了時（失敗）

KFCT91050-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91050-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa began starting ctmd of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmdの起動を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

CTMデーモンの起動受付時

KFCT91051-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91051-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa succeeded in starting ctmd of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmdの起動に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

CTMデーモンの起動完了時（成功）

KFCT91052-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91052-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa failed in starting ctmd of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmdの起動に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstart

出力ポイント

CTMデーモンの起動完了時（失敗）

KFCT91060-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91060-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa executed ctmstop of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmstopを実行しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91061-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91061-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa succeeded in executing ctmstop of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmstopの実行に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

コマンド終了時（成功）

KFCT91062-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91062-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa failed in executing ctmstop of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmstopの実行に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

コマンド終了時（失敗）

KFCT91070-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91070-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa began stopping ctmd of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmdの停止を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプションおよび-Forceオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

CTMデーモンの停止受付時

KFCT91071-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91071-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa succeeded in stopping ctmd of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmdの停止に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプションおよび-Forceオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

CTMデーモンの停止完了時（成功）

KFCT91072-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91072-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa failed in stopping ctmd of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmdの停止に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプションおよび-Forceオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstop

出力ポイント

CTMデーモンの停止完了時（失敗）

KFCT91080-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91080-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa executed ctmstsstart of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmstsstartを実行しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstart

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91081-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91081-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa succeeded in executing ctmstsstart of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmstsstartの実行に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstart

出力ポイント

コマンド終了時（成功）

KFCT91082-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91082-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa failed in executing ctmstsstart of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmstsstartの実行に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstart

出力ポイント

コマンド終了時（失敗）

KFCT91091-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91091-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa succeeded in starting the operation statistics information of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbで稼働統計情報の取得開始に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstart

出力ポイント

稼働統計情報の取得開始時

KFCT91100-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91100-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa executed ctmstsstop of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmstsstopを実行しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstop

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT91101-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91101-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa succeeded in executing ctmstsstop of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmstsstopの実行に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstop

出力ポイント

コマンド終了時（成功）

KFCT91102-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91102-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa failed in executing ctmstsstop of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmstsstopの実行に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstop

出力ポイント

コマンド終了時（失敗）

KFCT91111-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT91111-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa succeeded in stopping the operation statistics information of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbで稼働統計情報の取得停止に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

注　-hオプション指定時は，このメッセージは出力されません。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmstsstop

出力ポイント

稼働統計情報の取得終了時

KFCT94000-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT94000-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報

<CTMドメイン名称>

CTMドメインマネジャのプロセスIDを取得する場合

<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

CTMデーモンのプロセスIDを取得する場合

op
動作情報
Refer

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa executed ctmgetpid of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmgetpidを実行しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmgetpid

出力ポイント

コマンド開始時

KFCT94001-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT94001-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報

<CTMドメイン名称>

CTMドメインマネジャのプロセスIDを取得する場合

<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

CTMデーモンのプロセスIDを取得する場合

op
動作情報
Refer

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa succeeded in executing ctmgetpid of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmgetpidの実行に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmgetpid

出力ポイント

コマンド終了時（成功）

KFCT94002-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KFCT94002-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報

<CTMドメイン名称>

CTMドメインマネジャのプロセスIDを取得する場合

<CTMドメイン名称>/<CTM識別子>

CTMデーモンのプロセスIDを取得する場合

op
動作情報
Refer

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa failed in executing ctmgetpid of bb....bb.

説明

aa....aaはbb....bbでctmgetpidの実行に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

ctmgetpid

出力ポイント

コマンド終了時（失敗）

付録

＜この付録の構成＞

付録A　エラーコード一覧

付録B　場所コード一覧

付録C　完了状態一覧

付録D　内容コード一覧

付録E　アボートコード一覧

付録F　Cosminexus DABroker Libraryのメッセージの注意事項

付録A　エラーコード一覧

エラーコードの一覧を示します。

＜この節の構成＞

付録A.1　KFCTのメッセージのエラーコード

付録A.2　KFDBのメッセージのエラーコード

付録A.1　KFCTのメッセージのエラーコード

KFCT75499-Eが出力された場合のエラーの種類を示すエラーコードの一覧を次の表に示します。このメッセージは，CTMで出力されます。

表A-1　エラーコード一覧

値 | エラーコード | 意味
1 | BAD_PARAM | CORBA例外を参照してください。
2 | NO_MEMORY
3 | COMM_FAILURE
4 | NO_PERMISSION
5 | INTERNAL
6 | MARSHAL
7 | INITIALIZE
8 | NO_IMPLEMENT
9 | BAD_OPERATION
10 | NO_RESOURCES
11 | NO_RESPONSE
12 | BAD_INV_ORDER
13 | TRANSIENT
14 | OBJECT_NOT_EXISTS
15 | UNKNOWN
16 | INV_OBJREF
17 | IMP_LIMIT
18 | BAD_TYPECODE
19 | PERSIST_STORE
20 | FREE_MEM
21 | INV_IDENT
22 | INV_FLAG
23 | INTF_REPOS
24 | BAD_CONTEXT
25 | OBJ_ADAPTER
26 | DATA_CONVERSION
27 | TRANSACTION_REQUIRED
28 | TRANSACTION_ROLLEDBACK
29 | INVALID_TRANSACTION
30 | INV_POLICY
31 | CODESET_INCOMPATIBLE
32 | REBIND
33 | TIMEOUT
34 | TRANSACTION_UNAVAILABLE
35 | TRANSACTION_MODE
36 | BAD_QOS

付録A.2　KFDBのメッセージのエラーコード

Cosminexus DABroker Library関連製品で開発するアプリケーションに，Cosminexus DABroker LibraryのメッセージIDと対応するエラーコードを返す場合があります。アプリケーションに返すエラーコードとCosminexus DABroker LibraryのメッセージIDの対応を次に示します。メッセージの詳細は，「2.4　KFDB00001からKFDB99999までのメッセージ」を参照してください。

KFDBxxxyz-E → aabbxxx

aa
メッセージIDのyのけたを次に示すメッセージIDの変換表によって，変換したyの変換結果の値です。

bb
メッセージIDのzのけたを次に示すメッセージIDの変換表によって，変換したzの変換結果の値です。

xxx
メッセージIDのxxx

（例）

KFDB001DB-E → 402001

表A-2　メッセージIDの変換表

メッセージIDのコード | yの変換結果 | zの変換結果
A | 1 | 01
B | 2 | 02
C | 3 | 03
D | 4 | 04
E | 5 | 05
F | 6 | 06
G | 7 | 07
H | 8 | 08
I | 9 | 09
J | 10 | 10
K | 11 | 11
L | 12 | 12
M | 13 | 13
N | 14 | 14
O | 15 | 15
P | 16 | 16
Q | 17 | 17
R | 18 | 18
S | 19 | 19
T | 20 | 20
U | 21 | 21
V | 22 | 22
W | 23 | 23
X | 24 | 24
Y | 25 | 25
Z | 26 | 26

付録B　場所コード一覧

場所コードは，CTMで障害が発生した場所を示す値です。場所コード一覧を次の表に示します。

表B-1　場所コード一覧

値 | 場所コード | 場所
1 | PLACE_CODE_USER_AP | J2EEアプリケーション
2 | PLACE_CODE_SERV | J2EEサーバ
3 | PLACE_CODE_DAEMON | CTMデーモン
4 | PLACE_CODE_CLNT | CTMのクライアント機能
9 | PLACE_CODE_EJBREG | CTMレギュレータ

付録C　完了状態一覧

完了状態は，障害が発生したときにメソッドの呼び出しが完了しているかどうかを示す値です。完了状態一覧を次の表に示します。

表C-1　完了状態一覧

値 | 完了状態 | 説明
-1 | COMPLETED_NO | メソッド呼び出しが完了していません。
0 | COMPLETED_MAYBE | メソッド呼び出しの完了状態を決定できません。
1 | COMPLETED_YES | メソッド呼び出しが完了しています。

付録D　内容コード一覧

CTMの例外で使用する内容コードについて，定数値の順に説明します。なお，角括弧内［ ］は該当する処理または個所を表します。

＜この節の構成＞

付録D.1　1000から1999までの内容コード

付録D.2　2000から2999までの内容コード

付録D.3　3000から3999までの内容コード

付録D.4　4000から4999までの内容コード

付録D.5　5000から5999までの内容コード

付録D.6　6000から6999までの内容コード

付録D.7　7000から7999までの内容コード

付録D.8　8000から8999までの内容コード

付録D.9　9000から9999までの内容コード

付録D.10　10000から10999までの内容コード

付録D.11　11000から11999までの内容コード

付録D.12　12000から12999までの内容コード

付録D.13　13000以降の内容コード

付録D.1　1000から1999までの内容コード

1001　INVALID_TIMEOUT

障害内容

指定したタイムアウト値が不正です。

開発時の対策

EJBクライアントやJ2EEサーバで指定したタイムアウト値を確認し，規定の監視時間を指定してください。

1998　TPBROKER_BAD_PARAM

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::BAD_PARAMの例外通知を受けました。

付録D.2　2000から2999までの内容コード

2001　MEM_ALLOC_FAILURE

障害内容

メモリ確保に失敗しました。

［EJBメソッドの呼び出し］

EJBメソッドの処理が完了しているおそれがあります。

［そのほかのシステム提供メソッドの呼び出し］

システム提供メソッドの処理が完了しているおそれがあります。

開発時の対策

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，CTMの処理を終了してください。

運用時の対策

場所コードで示される部分でメモリの確保に失敗しました。CTMのシステムを終了してください。CTMのシステムを終了したら，プロセス単位またはシステム全体で確保できる最大ユーザメモリサイズを変更し，再度，システムを開始してください。

2998　TPBROKER_NO_MEMORY

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::NO_MEMORYの例外通知を受けました。

付録D.3　3000から3999までの内容コード

3004　SEND_CLNT_FAILURE

障害内容

CTMレギュレータまたはOTMゲートウェイと，CTMデーモン間の通信中に障害が発生しました。ただし，EJBメソッドの呼び出しは完了しているおそれがあります。

開発時の対策

［EJBメソッドの呼び出し］

CTMレギュレータまたはOTMゲートウェイからCTMデーモンへの接続が切断されているおそれがあります。EJBホームのcreate処理から，し直してください。

運用時の対策

［CTMレギュレータの再開始］

CTMデーモンが開始していることを確認してから，再度，CTMレギュレータを開始してください。

［OTMゲートウェイの再開始］

CTMデーモンが開始していることを確認してから，再度，OTMゲートウェイを開始してください。

3006　SEND_SERV_FAILURE

障害内容

CTMデーモンとJ2EEサーバ間の通信中に障害が発生しました。ただし，EJBメソッドの呼び出しは完了しているおそれがあります。

開発時の対策

［EJBメソッドの呼び出し］

再度，EJBオブジェクトを呼び出してください。ただし，前回のEJBメソッドの呼び出しは完了しているおそれがあります。また，OTM呼び出しの場合，次の項目についても確認してください。

TSCプロキシ作成時にJNDIルックアップ名称を指定しているかどうか

セッション呼び出しを実施していないかどうか

運用時の対策

［CTMレギュレータの再開始］

CTMデーモンが開始していることを確認してから，再度，CTMレギュレータを開始してください。

［OTMゲートウェイの再開始］

CTMデーモンが開始していることを確認してから，再度，OTMゲートウェイを開始してください。

3007　SEND_DAEMON_FAILURE

障害内容

CTMデーモン間の通信中に障害が発生しました。ただし，EJBメソッドの呼び出しは完了しているおそれがあります。

開発時の対策

［EJBメソッドの呼び出し］

再度，EJBオブジェクトを呼び出してください。ただし，前回のEJBメソッドの呼び出しは完了しているおそれがあります。

運用時の対策

［CTMデーモンの確認］

同じCTMドメイン内のCTMデーモンが開始していることを確認してください。CTMデーモンが開始していない場合，CORBAネーミングサービスの開始から，し直したあと，EJBメソッドを呼び出してください。

3008　SEND_REPLY_FAILURE

障害内容

CTMデーモンからCTMレギュレータ，ORBゲートウェイ，またはOTMゲートウェイへの通信中に障害が発生しました。ただし，EJBアプリケーションの呼び出しは完了している可能性があります。

運用時の対策

CTMレギュレータ，OTMゲートウェイが開始されているか確認してください。

3009　BASIC_CONN_FAILURE

障害内容

通信先のCTMデーモンが見つかりませんでした。

運用時の対策

［osagentの確認］

osagentが開始されているかどうかを確認してください。

［環境変数の確認］

osagent，CTMのプロセス，およびJ2EEサーバのOSAGENT_PORT環境変数が一致しているかどうかを確認してください。

［CTMデーモンの確認］

接続するCTMデーモンが開始されているかどうかを確認してください。

［その他］

J2EEサーバのejbserver.ctm.CTMDomainまたはejbserver.ctm.CTMIDプロパティの指定を確認してください。

3010　CONN_FAILURE

障害内容

通信路の接続に失敗しました。

［J2EEサーバの開始］

J2EEサーバとCTMデーモンの接続の過程で障害が発生しました。

［CTMレギュレータの開始］

CTMレギュレータとCTMデーモンの接続の過程で障害が発生しました。

［OTMゲートウェイの開始］

OTMゲートウェイとCTMデーモンの接続の過程で障害が発生しました。

［J2EEアプリケーションの開始］

CTMキューの活性化の過程で通信障害が発生しました。

［J2EEアプリケーションの停止］

CTMキューの閉塞（非活性化）の過程で通信障害が発生しました。

［J2EEサーバの終了］

J2EEサーバとCTMデーモンの切断の過程で障害が発生しました。

［CTMレギュレータの終了］

CTMレギュレータとCTMデーモンの切断の過程で障害が発生しました。

運用時の対策

［最大コネクション数（ファイルディスクリプタ数）の確認］

プロセス単位で確立できる最大コネクション数，または取得できるファイルディスクリプタ数を超えて，コネクションを確立しようとしたおそれがあります。CTMのシステムを終了してください。そのあと，プロセス単位で確立できる最大コネクション数，または取得できるファイルディスクリプタ数の上限を変更し，再度，システムを開始してください。

［CTMデーモンの確認］

J2EEアプリケーションの停止でこの例外が発生した場合，CTMキューの閉塞処理が完了していないため，J2EEアプリケーションが開始できないおそれがあります。J2EEサーバを終了させ，CTMデーモンが開始していることを確認してから，再度，J2EEサーバを開始してください。

3011　INCOMPATIBLE_PROTOCOL

障害内容

CTMの通信プロトコルで，バージョンの不一致がありました。

開発時の対策

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，CTMの処理を終了してください。

運用時の対策

同じCTMドメインに含まれるCTMのプログラムにバージョンの不一致があります。確認してください。

3012　NOT_IGNORE_PROTOCOL

障害内容

［EJBメソッドの呼び出し］

CTMの一部の機能についてバージョンの不一致があり処理できません。

開発時の対策

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，CTMの処理を終了してください。

運用時の対策

一部の機能について，場所コードで示されるプロセスのバージョンが，ほかのプロセスのバージョンと不一致です。確認してください。

3013　ACTIVATE_TIMED_OUT

障害内容

J2EEアプリケーションの開始処理でタイムアウトが発生しました。

運用時の対策

ejbserver.ctm.ActivateTimeOutの値を見直し，再度，J2EEサーバを開始してください。

3014　DEACTIVATE_TIMED_OUT

障害内容

J2EEアプリケーションの停止処理でタイムアウトが発生しました。

開発時の対策

EJB業務のリクエスト処理が完了するのを待ち合わせるため，PRFなどで実行状態を確認してください。

運用時の対策

［J2EEサーバの終了］

CTMキューの閉塞処理が完了していないため，J2EEアプリケーションが開始できなくなるおそれがあります。J2EEサーバを終了させ，再度，J2EEサーバを開始してください。

3015　CLNT_CONN_TIMED_OUT

障害内容

ORBゲートウェイの開始処理でタイムアウトが発生しました。

運用時の対策

J2EEアプリケーションを開始する前にORBゲートウェイを開始してください。

3016　CLNT_DISCONN_TIMED_OUT

障害内容

ORBゲートウェイの終了処理でタイムアウトが発生しました。

運用時の対策

複数のORBゲートウェイを同時に開始または終了しないでください。

3017　SERV_CONN_TIMED_OUT

障害内容

J2EEアプリケーションの起動時にタイムアウトが発生しました。

運用時の対策

［J2EEアプリケーションの再起動］

J2EEアプリケーションを再度起動してください。

エラーが多発する場合は，内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，システム管理者に連絡してください。

3018　SERV_DISCONN_TIMED_OUT

障害内容

J2EEアプリケーションの停止にタイムアウトが発生しました。

運用時の対策

［CTMデーモンの再起動］

CTMデーモンを再起動してください。

エラーが多発する場合は，内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，システム管理者に連絡してください。

3021　DEACTIVATE_FAILURE

障害内容

J2EEアプリケーションの停止処理中にエラーが発生しました。次の要因が考えられます。

J2EEアプリケーションが実行中で正常に閉塞ができない。

通信処理中にCTMデーモンで通信障害が発生しました。

通信処理中にCTMデーモンでタイムアウトを検知しました。

運用時の対策

［J2EEサーバの終了］

エラーの詳細については，メッセージ「KFCT75122-E」を参照してください。CTMキューの閉塞処理が完了していないため，J2EEアプリケーションが開始できなくなるおそれがあります。J2EEサーバを終了させ，再度，J2EEサーバを開始してください。

3022　SEND_INS_FAILURE

障害内容

CORBAネーミングサービスへの登録，または削除に失敗しました。

運用時の対策

［CORBAネーミングサービスの確認］

CORBAネーミングサービスが開始していることを確認してから，再度，J2EEアプリケーションを開始してください。

CORBAネーミングサービスの情報が不整合となった場合，J2EEアプリケーションを開始できません。COBRAネーミングサービスとCTMデーモンを終了させ，COBRAネーミングサービスの開始から，し直してください。

3998　TPBROKER_COMM_FAILURE

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::COMM_FAILUREの例外通知を受けました。

付録D.4　4000から4999までの内容コード

4001　CALL_IN_HOLD

障害内容

次の要因が考えられます。

該当するEJBオブジェクトが提供するサービスが閉塞中です。

J2EEサーバが異常終了しました。

開発時の対策

［リトライ（閉塞解除できる場合）］

再度，EJBメソッドを呼び出してください。

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，CTMの処理を終了してください。

運用時の対策

該当するEJBオブジェクトが提供するサービスが閉塞中の場合は，それらのサービスを閉塞解除してから，再度，EJBメソッドを呼び出してください。

J2EEサーバが異常終了している場合は，必要に応じてJ2EEサーバを再開始してから，再度，EJBメソッドを呼び出してください。

4005　SERV_CONN_IN_END

障害内容

CTMデーモンの終了処理中にJ2EEサーバを開始しました。

運用時の対策

［CTMデーモンの再開始］

CTMデーモンを再開始したあと，J2EEサーバの開始から，し直してください。

4007　CLNT_CONN_IN_END

障害内容

CTMデーモンの終了処理中にCTMレギュレータまたはOTMゲートウェイを開始しました。

運用時の対策

［CTMデーモンの再開始］

CTMデーモンを再開始したあと，CTMレギュレータまたはOTMゲートウェイの開始から，し直してください。

4009　CALL_IN_END

障害内容

CTMデーモン終了処理中にEJBオブジェクトを呼び出しました。EJBメソッドの呼び出しは完了していません。

開発時の対策

［リトライ（CORBAネーミングサービス）］

ほかのCTMデーモンを検索するため，JNDIのLookup処理から，し直してください。

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，CTMの処理を終了してください。

運用時の対策

［CTMデーモンの再開始］

CTMデーモンを再開始したあと， JNDIのLookup処理から，し直してください。

4011　SERV_CONN_IN_START

障害内容

CTMデーモンの開始処理中にJ2EEサーバを開始しました。

運用時の対策

［CTMデーモンの確認］

CTMデーモンが開始していることを確認してから，再度，J2EEサーバを開始してください。

4012　CLNT_CONN_IN_START

障害内容

CTMデーモンの開始処理中にCTMレギュレータまたはOTMゲートウェイを開始しました。

運用時の対策

［CTMデーモンの確認］

CTMデーモンが開始していることを確認してから，再度，CTMレギュレータまたはOTMゲートウェイを開始してください。

4013　CTMD_IS_NOT_MY_HOST

障害内容

J2EEアプリケーションをCTMデーモンとは異なるホストで開始しました。

運用時の対策

［再開始］

J2EEアプリケーションとCTMデーモンを同一ホストで起動してください。

4015　NOT_SUPPORTED

障害内容

機能をサポートしていません。

［EJBホームのcreate］

ステートレスセッションBeanのEJBホームに対して，create以外のメソッドが発行されました。

開発時の対策

［リトライ（EJBホームのcreate）］

EJBホームに対して，create以外のメソッドを発行していないかどうかを確認してから，し直してください。

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，CTMの処理を終了してください。

運用時の対策

［上記以外］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得して，システム管理者に連絡してください。

4016　ACTIVATE_IN_START

障害内容

CTMデーモンの開始中にJ2EEアプリケーションの開始が実行されました。

運用時の対策

CTMデーモンが開始したあと，J2EEアプリケーションまたはJ2EEサーバを再開始してください。

4018　DEACTIVATE_IN_END

障害内容

CTMデーモンの終了中にJ2EEアプリケーションの停止が実行されました。

運用時の対策

CTMデーモンを終了する前に，J2EEアプリケーションまたはJ2EEサーバを終了してください。

4020　CLNT_DISCONN_IN_END

障害内容

CTMデーモンの終了中にORBゲートウェイを終了しようとしました。

運用時の対策

CTMデーモンを終了する前に，ORBゲートウェイを終了してください。

4022　ACTIVATE_WITH_DIFF_PROP

障害内容

すでに同じCTMキュー名称で登録されているJ2EEアプリケーションが提供するEJBオブジェクトの種類が一致しません。

開発時の対策

［J2EEアプリケーションの確認］

CTMキュー名称を変更するか，CTMキューを共有する場合は，J2EEアプリケーションに登録するEJBオブジェクトの種類を一致させてください。

4035　INVALID_NAME_PAIR

障害内容

INS登録名称とインタフェース名称の組み合わせが，すでに登録されている組み合わせと異なります。

開発時の対策

［J2EEアプリケーションの定義変更］

J2EEアプリケーションに登録されているEJBオブジェクトのインタフェース名称とINS登録名称の組み合わせについて確認したあと，再度，J2EEアプリケーションを開始してください。

4037　QUEUE_IS_ACTIVE

障害内容

指定されたCTMキューはすでに活性化状態です。

運用時の対策

［J2EEサーバの終了］

J2EEアプリケーションの停止処理でCTMキューを正常に閉塞できていないおそれがあります。J2EEサーバを終了させ，再度，J2EEサーバを開始してください。

4998　TPBROKER_NO_PERMISSION

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::NO_PERMISSIONの例外通知を受けました。

付録D.5　5000から5999までの内容コード

5001　PROPERTIES_FAILURE

障害内容

プロパティ定義の解析中に障害が発生しました。

開発時の対策

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，CTMの処理を終了してください。

運用時の対策

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，システム管理者に連絡してください。

5002　MSG_TYPE_FAILURE

障害内容

通信プロトコルの処理中に障害が発生しました。

開発時の対策

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，CTMの処理を終了してください。

運用時の対策

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，システム管理者に連絡してください。

5003　MUTEX_FAILURE

障害内容

排他制御の処理で障害が発生しました。

開発時の対策

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，CTMの処理を終了してください。

運用時の対策

場所コードで示される部分でメモリが不足しているおそれがあります。CTMのシステムを終了してください。そのあと，プロセス単位の最大ユーザメモリサイズを大きくして，再度，システムを開始してください。

5004　SIG_COND_FAILURE

障害内容

排他制御付きスレッド間通信の処理で障害が発生しました。

開発時の対策

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，CTMの処理を終了してください。

運用時の対策

場所コードで示される部分でメモリが不足しているおそれがあります。CTMのシステムを終了してください。そのあと，プロセス単位の最大ユーザメモリサイズを大きくして，再度，システムを開始してください。

5005　EVENT_FAILURE

障害内容

スレッド間通信の処理で障害が発生しました。

開発時の対策

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，CTMの処理を終了してください。

運用時の対策

場所コードで示される部分でメモリが不足しているおそれがあります。CTMのシステムを終了してください。そのあと，プロセス単位の最大ユーザメモリサイズを大きくして，再度，システムを開始してください。

5006　SH_MEM_FAILURE

障害内容

共有メモリの初期化処理で障害が発生しました。

開発時の対策

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，CTMの処理を終了してください。

運用時の対策

CTMSPOOL環境変数とCTMドメイン名称の関係が正しいかどうかを確認してください。また，ctmstartコマンドの-CTMServerCacheSizeオプション引数の指定値が正しいかどうかを確認してください。

5007　THREAD_CREATE_FAILURE

障害内容

スレッド生成の処理中に障害が発生しました。

開発時の対策

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，CTMの処理を終了してください。

運用時の対策

プロセス単位の最大スレッド数の上限を超えて，スレッドを生成しようとしました。プロセス単位のスレッド数の上限を大きくしてください。

5008　TSD_FAILURE

障害内容

スレッド固有メモリの初期化処理で障害が発生しました。

開発時の対策

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，CTMの処理を終了してください。

運用時の対策

場所コードで示される部分でメモリが不足しているおそれがあります。CTMのシステムを終了してください。そのあと，プロセス単位の最大ユーザメモリサイズを大きくして，再度，システムを開始してください。

5011　CONN_INFO_FAILURE

障害内容

コネクション識別子の取得に失敗しました。

開発時の対策

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，CTMの処理を終了してください。

運用時の対策

場所コードで示される部分でメモリが不足しているおそれがあります。CTMのシステムを終了してください。そのあと，プロセス単位の最大ユーザメモリサイズを大きくして，再度，システムを開始してください。

5998　TPBROKER_INTERNAL

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::INTERNALの例外通知を受けました。

5999　PROGRAM_ERROR

障害内容

CTMのシステム内で，そのほかの障害が発生しました。

開発時の対策

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，CTMの処理を終了してください。また，EJBクライアントアプリケーションまたはJ2EEサーバのプロセスを終了させてください。

運用時の対策

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，システム管理者に連絡してください。

付録D.6　6000から6999までの内容コード

6998　TPBROKER_MARSHAL

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::MARSHALの例外通知を受けました。

付録D.7　7000から7999までの内容コード

7005　LOAD_SHLIB_FAILURE

障害内容

共有ライブラリの読み込みに失敗しました。

運用時の対策

ライブラリパス環境変数が正しく設定されているか確認してください。

7006　INVALID_DEF_CTMID

障害内容

プロパティejbserver.ctm.CTMIDに指定したCTM識別子が不正です。

運用時の対策

プロパティejbserver.ctm.CTMIDに，規定のCTM識別子（1～31文字の英数字）を指定してください。

7007　INVALID_DEF_DOMAIN_NAME

障害内容

プロパティejbserver.ctm.CTMDomainに指定したCTMドメイン名称が不正です。

運用時の対策

プロパティejbserver.ctm.CTMDomainに，規定のCTMドメイン名称（1～31文字の英数字）を指定してください。

7009　INVALID_ENV_CTMDIR

障害内容

CTMDIR環境変数またはCTMSPOOL環境変数が不正です。

運用時の対策

CTMがインストールされているディレクトリをCTMDIR環境変数に指定してください。またはCTMSPOOLディレクトリがあるかどうか，アクセス権限があるかどうかを確認してください。

7020　INVALID_DEF_MY_HOST

障害内容

プロパティejbserver.ctm.CTMMyHostに指定したホスト名称またはIPアドレスが不正です。

運用時の対策

プロパティejbserver.ctm.CTMMyHostに規定のホスト名称またはIPアドレス（1～64文字の文字列）を指定してください。

7032　INVALID_DEF_ACTIVATE_TIMEOUT

障害内容

J2EEアプリケーションの活性化処理タイムアウトを設定するプロパティ（ejbserver.ctm.ActivateTimeOut）に指定した値が不正です。

運用時の対策

［J2EEサーバの再開始］

プロパティに指定したタイムアウト値を確認し，規定の監視時間を指定して，J2EEサーバを再開始してください。

7033　INVALID_DEF_DEACTIVATE_TIMEOUT

障害内容

J2EEアプリケーションの非活性化処理タイムアウトを設定するプロパティ（ejbserver.ctm.DeactivateTimeOut）に指定した値が不正です。

運用時の対策

［J2EEサーバの再開始］

プロパティに指定したタイムアウト値を確認し，規定の監視時間を指定して，J2EEサーバを再開始してください。

7040　INVALID_DEF_QUEUE_LENGTH

障害内容

プロパティejbserver.ctm.QueueLengthで指定したCTMキューの長さが不正です。

運用時の対策

J2EEサーバのプロパティで指定したCTMキューの長さを見直し，規定のCTMキューの長さを指定してください。

7998　TPBROKER_INITIALIZE

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::INITIALIZEの例外通知を受けました。

付録D.8　8000から8999までの内容コード

8001　NO_SUCH_INTERF

障害内容

クライアントからEJBホームまたはEJBオブジェクトを呼び出しましたが，J2EEアプリケーションが開始されていません。そのため，該当するEJBオブジェクト呼び出しに失敗しました。

開発時の対策

［リトライ（EJBメソッドの呼び出し）］

該当するインタフェースのEJBオブジェクトを提供するJ2EEアプリケーションを開始させたあと，再度，EJBオブジェクトを呼び出してください。

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，EJBオブジェクト呼び出しを終了してください。

運用時の対策

［J2EEアプリケーションの開始］

該当するインタフェースのEJBオブジェクトを提供するJ2EEアプリケーションを開始させたあと，再度，EJBオブジェクトのユーザメソッドを呼び出す処理をしてください。

［環境設定の確認］

CTMドメインマネジャの環境設定に誤りがないかどうかを確認し，再度，EJBオブジェクトを呼び出してください。次に示す環境設定に誤りがあるおそれがあります。

OSAGENT_PORT環境変数の指定値

コマンドオプション引数-CTMDomainの指定値

コマンドオプション引数-CTMPortの指定値

コマンドオプション引数-CTMSendIntervalの指定値

8002　NO_SUCH_NAME

障害内容

クライアントから，EJBオブジェクトを呼び出しましたが，同じインタフェース名称で，かつ，同じINS登録名称のEJBオブジェクトを提供するJ2EEアプリケーションが開始されていません。そのため，該当するEJBオブジェクト呼び出しは失敗しました。

開発時の対策

［リトライ（EJBメソッドの呼び出し）］

該当するインタフェース名称，INS登録名称のEJBオブジェクトを提供するJ2EEアプリケーションを開始させたあと，再度，EJBオブジェクトを呼び出してください。

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，EJBオブジェクト呼び出しを終了してください。

運用時の対策

該当するインタフェース名称，およびINS登録名称のEJBオブジェクトを開始させたあと，再度，EJBメソッドを呼び出す処理を実行してください。

8003　NO_SUCH_REGLTD

障害内容

クライアントから，EJBオブジェクトを呼び出しましたが，J2EEアプリケーションを開始したCTMデーモンにCTMレギュレータが開始されていません。そのため，該当するEJBオブジェクト呼び出しは失敗しました。

開発時の対策

［リトライ（EJBホームのcreate）］

J2EEアプリケーションを開始するCTMデーモンにCTMレギュレータおよびJ2EEサーバを開始したあと，再度，EJBホームに対して，createメソッドを呼び出してください。

［処理の終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，EJBオブジェクト呼び出しを終了してください。

運用時の対策

［CTMレギュレータの確認］

J2EEアプリケーションを開始したCTMデーモンにCTMレギュレータが開始していることを確認してください。CTMレギュレータが開始していない場合，CTMレギュレータを開始したあと，再度，EJBメソッドを呼び出す処理を実行してください。

8998　TPBROKER_NO_IMPLEMENT

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::NO_IMPLEMENTの例外通知を受けました。

付録D.9　9000から9999までの内容コード

9998　TPBROKER_BAD_OPERATION

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::BAD_OPERATIONの例外通知を受けました。

付録D.10　10000から10999までの内容コード

10001　OVER_MAX_CLNT

障害内容

［CTMレギュレータの開始］

CTMレギュレータの数が，CTMデーモンのコマンドオプション引数-CTMClientConnectCountで指定した値を超えました。

［OTMゲートウェイの開始］

OTMゲートウェイの数が，CTMデーモンのコマンドオプション引数-CTMClientConnectCountで指定した値を超えました。

運用時の対策

［定義の変更］

CTMデーモンを終了後，コマンドオプション引数-CTMClientConnectCountの値を増加させて，再度，開始してください。

10002　OVER_MAX_SERV

障害内容

［J2EEサーバの開始］

CTMデーモンに接続するJ2EEサーバの数が，CTMデーモンのコマンドオプション引数-CTMServerConnectCountで指定した値を超えました。

運用時の対策

［定義の変更］

CTMデーモンを終了後，コマンドオプション引数-CTMServerConnectCountの値を増加させて，再度，開始してください。

10006　OVER_ADM_MAX_SERV

障害内容

［J2EEサーバの開始］

CTMデーモンに管理されるプロセス数が，CTMデーモンのコマンドオプション引数-CTMEntryCountで指定した値を超えました。

運用時の対策

［定義の変更］

CTMデーモンを終了後，コマンドオプション引数-CTMEntryCount（省略している場合は-CTMServerConnectCount）の値を増加させて，再度，開始してください。

10007　OVER_MAX_QUEUE

障害内容

［J2EEアプリケーションの開始］

CTMデーモンに登録するCTMキュー数が，CTMデーモンのコマンドオプション引数-CTMQueueCountまたは-CTMQueueRegistCountに指定した値を超えました。

運用時の対策

［定義の変更］

CTMデーモンを終了後，コマンドオプション引数-CTMQueueCount，または-CTMQueueRegistCountの値を増加させて，再度，開始してください。

10008　OVER_MAX_THIN_CLIENT

障害内容

［EJBメソッドの呼び出し］

CTMレギュレータ，ORBゲートウェイ，またはOTMゲートウェイに接続するクライアントの数が，-CTMClientConnectCountオプション引数で指定した値を超えました。

運用時の対策

CTMレギュレータ，ORBゲートウェイ，またはOTMゲートウェイのプロセス数を増やすか，-CTMClientConnectCountオプションの指定値を見直して再開始してください。

10009　OVER_MAX_DISPATCH_PARALLEL

障害内容

［J2EEアプリケーションの開始］

CTMデーモンに登録するCTMキューのパラレルカウント（常駐スレッド数）の和が，CTMデーモンのコマンドオプション引数-CTMDispatchParallelCountで指定した値を超えました。

運用時の対策

［定義の変更］

CTMデーモンを終了後，コマンドオプション引数-CTMDispatchParallelCountの値を増加させて，再度，開始してください。

10010　OVER_MAX_REQUEST_COUNT

障害内容

［EJBメソッドの呼び出し］

クライアントから呼び出したインタフェースのEJBオブジェクトを提供するJ2EEアプリケーションの，スケジュールキューの最大値を超えました。

開発時の対策

［リトライ］

再度，EJBオブジェクトを呼び出してください。スケジュールキューに空きがあるおそれがあります。

長時間連続して発生する場合は，該当するインタフェースのEJBオブジェクトを提供するJ2EEアプリケーションのパラレルカウント，またはJ2EEサーバのプロセス数を増加してください。

［処理を終了］

内容コード，場所コード，完了状態，および保守コード1～4を取得し，CTMの処理を終了してください。

運用時の対策

［定義の変更］

該当するインタフェース名称と同じEJBオブジェクトを持つJ2EEアプリケーションを増加するか，J2EEアプリケーションのパラレルカウント数を増加させて，再度，J2EEアプリケーションを開始してください。

10998　TPBROKER_NO_RESOURCES

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::NO_RESOURCESの例外通知を受けました。

付録D.11　11000から11999までの内容コード

11001　TIMED_OUT

障害内容

［EJBメソッドの呼び出し］

EJBオブジェクトのユーザメソッド呼び出しの応答が，監視時間を超えても戻りません。EJBオブジェクトのユーザメソッドの呼び出しは完了しているおそれがあります。

11998　TPBROKER_NO_RESPONSE

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::NO_RESPONSEの例外通知を受けました。

付録D.12　12000から12999までの内容コード

12002　ALREADY_ACTIVE

障害内容

［J2EEアプリケーションの開始］

すでにJ2EEアプリケーションは開始されており，CTMキューは活性化状態です。

運用時の対策

［J2EEサーバの終了］

J2EEアプリケーションの停止処理でCTMキューを正常に閉塞できていないおそれがあります。J2EEサーバを終了させ，再度，J2EEサーバを開始してください。

12015　DUPLICATE_QUEUE_NAME

障害内容

同じCTMキュー名称のJ2EEアプリケーションがすでに登録されています。

開発時の対策

［CTMキュー名称の変更］

J2EEアプリケーションのCTMキュー名称をJ2EEサーバ内で一意になるように設定してください。

12998　TPBROKER_BAD_INV_ORDER

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::BAD_INV_ORDERの例外通知を受けました。

付録D.13　13000以降の内容コード

13998　TPBROKER_TRANSIENT

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::TRANSIENTの例外通知を受けました。

14998　TPBROKER_OBJECT_NOT_EXIST

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::OBJECT_NOT_EXISTの例外通知を受けました。

15998　TPBROKER_UNKNOWN

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::UNKNOWNの例外通知を受けました。

16998　TPBROKER_INV_OBJREF

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::INV_OBJREFの例外通知を受けました。

17998　TPBROKER_IMP_LIMIT

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::IMPLIMITの例外通知を受けました。

18998　TPBROKER_BAD_TYPECODE

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::BAD_TYPECODEの例外通知を受けました。

19998　TPBROKER_PERSIST_STORE

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::PERSIST_STOREの例外通知を受けました。

20998　TPBROKER_FREE_MEM

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::FREE_MEMの例外通知を受けました。

21998　TPBROKER_INV_IDENT

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::INV_IDENTの例外通知を受けました。

22998　TPBROKER_INV_FLAG

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::INV_FLAGの例外通知を受けました。

23998　TPBROKER_INTF_REPOS

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::INTF_REPOSの例外通知を受けました。

24998　TPBROKER_BAD_CONTEXT

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::BAD_CONTEXTの例外通知を受けました。

25998　TPBROKER_OBJ_ADAPTER

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::OBJ_ADAPTERの例外通知を受けました。

26998　TPBROKER_DATA_CONVERSION

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA::DATA_CONVERSIONの例外通知を受けました。

27998　TPBROKER_ TRANSACTION_REQUIRED

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA:: TRANSACTION_REQUIREDの例外通知を受けました。

28998　TPBROKER_ TRANSACTION_ROLLEDBACK

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA:: TRANSACTION_ROLLEDBACKの例外通知を受けました。

29998　TPBROKER_ INVALID_TRANSACTION

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA:: INVALID_TRANSACTIONの例外通知を受けました。

30998　TPBROKER_ INV_POLICY

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA:: INV_POLICYの例外通知を受けました。

31998　TPBROKER_ CODESET_INCOMPATIBLE

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA:: CODESET_INCOMPATIBLEの例外通知を受けました。

32998　TPBROKER_ REBIND

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA:: REBINDの例外通知を受けました。

33998　TPBROKER_ TIMEOUT

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA:: TIMEOUTの例外通知を受けました。

34998　TPBROKER_ TRANSACTION_UNAVAILABLE

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA:: TRANSACTION_UNAVAILABLEの例外通知を受けました。

35998　TPBROKER_ TRANSACTION_MODE

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA:: TRANSACTION_MODEの例外通知を受けました。

36998　TPBROKER_ BAD_QOS

障害内容

［CORBAメソッド］

CORBA:: BAD_QOSの例外通知を受けました。

付録E　アボートコード一覧

CTM，PRFのメッセージが出力するアボートコードについて，コード順に次の表に示します。表にないアボートコードが出力された場合は，coreファイルを取得して，保守員に連絡してください。

表E-1　アボートコード一覧

アボートコード
要因
対処

bCo003
bCo011
bCo023
bCo024
bSh001
bSh003
bSh004
bSh007
bSh011
bSh024
bSh030
bSh033
bSh042
メモリ不足が発生しました。
メモリを見積もり直してください。

eEVT001～eEVT999
コネクション切断処理中に，同期制御でエラーが発生しました。
動作中のメモリ不足が考えられます。動作環境のメモリを増やしてください。
引き続きエラーが多発する場合は，保守員に連絡してください。

eFLK001～eFLK999
コネクション切断処理中に，排他確保に失敗しました。
動作中のメモリ不足が考えられます。動作環境のメモリを増やしてください。
引き続きエラーが多発する場合は，保守員に連絡してください。

eFPM001～eFPM999
CTMデーモン内で，メモリ不足が発生しました。
メモリを見積もり直して，再度実行してください。

eNPM001～eNPM999
通信処理中に，メモリ不足が発生しました。
メモリを見積もり直して，再度実行してください。

eULK001～eULK999
CTMデーモン内で，排他解放に失敗しました。
動作中のメモリ不足が考えられます。動作環境のメモリを増やしてください。
引き続きエラーが多発する場合は，保守員に連絡してください。

eCNM001～eCNM999
メモリ不足が発生しました。
メモリを見積もり直して，再度実行してください。

eCUL001～eCUL999
排他解放に失敗しました。
動作中のメモリ不足が考えられます。動作環境のメモリを増やしてください。
引き続きエラーが多発する場合は，保守員に連絡してください。

eCFL001～eCFL999
排他処理に失敗しました。
動作中のメモリ不足が考えられます。動作環境のメモリを増やしてください。
引き続きエラーが多発する場合は，保守員に連絡してください。

eCEV001～eCEV999
コネクション切断を検知しました。
動作中のメモリ不足が考えられます。動作環境のメモリを増やしてください。また，CTMデーモンが起動しているかどうかを確認してください。
引き続きエラーが多発する場合は，保守員に連絡してください。

r000000～r001900
排他確保処理，または解放処理でエラーが発生しました。
プロセス固有メモリ不足が発生している可能性があります。メモリ不足が発生している場合は，メモリサイズを見直してください。
繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

r002000
コネクション切断を検知しました。
動作中のメモリ不足が考えられます。動作環境のメモリを増やしてください。また，CTMデーモンが起動しているかどうかを確認してください。
引き続きエラーが多発する場合は，保守員に連絡してください。

s000002
s002000
s002001
s003000
s003001
s004000
s004001
s008000～s008010
排他確保処理，または解放処理でエラーが発生しました。
プロセス固有メモリ不足が発生している可能性があります。メモリ不足が発生している場合は，再度メモリを見直してください。
繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

s005000
メモリ不足が発生しました。
メモリサイズを見直してください。
繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

s007000
スケジュールキュー滞留監視機能によって，処理率の低下が検出されました。
PRFトレースファイルと稼働統計情報ファイルを参照して，処理ができない要因を洗い出すか，キュー滞留監視設定を見直してください。

uFPM001～uFPM999
メモリ不足が発生しました。
メモリを見積もり直して，再度実行してください。

uLCK001～uLCK999
排他確保に失敗しました。
動作中のメモリ不足が考えられます。動作環境のメモリを増やしてください。
引き続きエラーが多発する場合は，保守員に連絡してください。

uNPM001～uNPM999
メモリ不足が発生しました。
メモリを見積もり直して，再度実行してください。

tnad01
メモリ不足が発生しました。
メモリサイズを見直してください。
繰り返しエラーが発生する場合は，保守員に連絡してください。

Wshm02
Windowsで共用メモリとして使用するファイルの作成に失敗しました。
環境変数「PRFSPOOL」または環境変数「CTMSPOOL」にディスク容量が十分あるかどうかを確認してください。

付録F　Cosminexus DABroker Libraryのメッセージの注意事項

出力されたメッセージの内容に「Cosminexus DABroker Library動作環境定義ファイルの環境変数」という記述がある場合は，Windows環境では，環境設定ユティリティで設定する項目を指します。環境変数と環境設定ユティリティの対応を次の表に示します。

環境設定ユティリティおよび項目の詳細については，マニュアル「Cosminexus　システム構築ガイド」を参照してください。

表F-1　環境変数と環境設定ユティリティの項目の対応表

環境変数名 | 環境設定ユティリティで対応する項目
DABTMP | 作業ディレクトリ
DABSVLOGSIZE | ログファイルサイズ［dabsv.log］
DABSELECTCOLCNT | 表検索カラム数
DABSELECTINFCNT | 更新・検索条件カラム数
DABORACLE_TYPE | 使用するORACLEのバージョン
DABSQL_HiRDB_DICTIONARY_DATATYPE | HiRDBのディクショナリ表のデータ属性
DAB_HIRDB_DBINF_ESC | HiRDB環境変数区切り文字
DABHIRDBA_BLOBBUFSIZE | BLOB型データ受取バッファサイズ(HiRDB)
DABORADBA_LONGBUFSIZE | LONG型データ受取バッファサイズ(ORACLE)
DABLANGMODE | 漢字コードセット
DABAGTFILMAX | 実行結果格納ファイル容量
DABAGT_LOG_INFO | 取得メッセージ種別(インフォメーション)
DABAGT_LOG_ERROR | 取得メッセージ種別(エラー)
DABAGTGRP | グループ管理用ディレクトリ
DABAGTWCHALDAY | 実行予約日を経過しても有効にする日数
DABAGTWCHALTIME | 実行予約日を経過しても有効にする秒数
DABAGTEXEDIRETIME | 即時配信実行監視時間
DABCPP_EVTTRC_SIZE | トレース取得サイズ(DABroker for C++)
DABCPP_EVTTRC_LEVEL | トレース取得レベル(DABroker for C++)
DAB_XA_ERROR | XAトレースを取得する

■ 商標類

AIXは，米国における米国International Business Machines Corp.の登録商標です。
AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
Borlandのブランド名および製品名はすべて，米国Borland Software Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
CORBAは，Object Management Groupが提唱する分散処理環境アーキテクチャの名称です。
HP-UXは，米国Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
IIOPは，OMG仕様によるORB(Object Request Broker)間通信のネットワークプロトコルの名称です。
Intelは，Intel Corporationの会社名です。
Itaniumは，アメリカ合衆国および他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の登録商標です。
Java 及びすべてのJava関連の商標及びロゴは，米国及びその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
JDKは，米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Linuxは，Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
Microsoftは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
OMG，CORBA，IIOP，UML，Unified Modeling Language，MDA，Model Driven Architectureは，Object Management Group, Inc.の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
ORACLEは，米国Oracle Corporationの登録商標です。
Oracleは，米国Oracle Corporation及びその子会社，関連会社の登録商標です。
Oracle9iは，米国Oracle Corporationの商標です。
Oracle 10gは，米国Oracle Corporationの商標です。
PA-RISCは，米国Hewlett-Packard Companyの商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標若しくは商標です。
SOAP（Simple Object Access Protocol）は，分散ネットワーク環境においてXMLベースの情報を交換するための通信プロトコルの名称です。
Solarisは，米国Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Sun，Sun Microsystems，Javaは，米国Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
UNIXは，X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
Windowsは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
X/Openは，X/Open Company Limited の英国ならびに他の国における登録商標です。
Eclipseは，開発ツールプロバイダのオープンコミュニティであるEclipse Foundation, Inc.により構築された開発ツール統合のためのオープンプラットフォームです。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
プログラムプロダクト「P-9D43-7D71，P-9D43-7K71，P-9D43-7M71，P-9D43-7S71」には，米国Sun Microsystems,Inc.が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9D43-7D71，P-9D43-7K71，P-9D43-7M71，P-9D43-7S71」には，UNIX System Laboratories,Inc.が著作権を有している部分が含まれています。