Cosminexus　メッセージ 2　KEOS／KEUC／KFCB編

操作書

3020-3-M21-20

目　　次

前書き

変更内容

はじめに

1.　メッセージの概要

1.1　Cosminexusで出力されるメッセージとマニュアルでの記載個所

1.2　このマニュアルで説明するメッセージの種類と参照先

2.　システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

2.1　システムの構築・運用・保守で使用するメッセージの概要

2.1.1　メッセージの出力先

2.1.2　メッセージの記述形式

2.2　KEOS02000からKEOS09999までのメッセージ

KEOS02001-E（C）

KEOS02002-E（C）

KEOS02003-E（C）

KEOS02010-E（C）

KEOS02011-E（C）

KEOS02012-E（C）

KEOS02020-E（C）

KEOS02021-E（C）

KEOS02030-E（C）

KEOS02031-E（C）

KEOS02032-E（C）

KEOS02036-W（C）

KEOS02037-W（C）

KEOS02038-W（C）

KEOS02102-E（C）

KEOS02111-W（C）

KEOS02112-W（C）

KEOS02152-E（C）

KEOS02202-E（C）

KEOS02250-E（C）

KEOS02251-W（C）

KEOS02300-E（C／F）

KEOS02501-W（C）

2.3　KEOS10000からKEOS19999までのメッセージ

KEOS10001-E（W／F）

KEOS10002-E（W／F）

KEOS10003-E（W／F）

KEOS10004-E（W／F）

KEOS10005-E（W／F）

KEOS10006-E（W／F）

KEOS10007-E（W／F）

KEOS10008-E（W／F）

KEOS10009-E（W／F）

KEOS10010-I（W／F）

KEOS10011-I（W／F）

KEOS10012-I（W／F）

KEOS10013-I（W／F）

KEOS10014-I（W／F）

KEOS10015-E（W／F）

KEOS10019-I（W／F）

KEOS10020-I（W／F）

KEOS10021-E（W／F）

KEOS10022-E（W／F）

KEOS10023-E（W／F）

KEOS10024-E（W／F）

KEOS10025-E（W／F）

KEOS10026-E（W／F）

KEOS10027-I（W／F）

KEOS10028-E（W／F）

KEOS10029-I（W／F）

KEOS10030-E（W／F）

KEOS10031-Q（W）

KEOS10032-E（W／F）

KEOS10034-E（W）

KEOS10035-I（W／F）

KEOS10036-I（W／F）

KEOS10037-I（W／F）

KEOS10101-I（L／F）

KEOS10102-I（L／F）

KEOS10103-E（L／F）

KEOS10104-E（L／F）

KEOS10105-E（F）

KEOS10106-E（L／F）

KEOS10108-E（L／F）

KEOS10109-E（L／F）

KEOS10110-I（C／F）

KEOS10111-I（C／F）

KEOS10112-E（C／F）

KEOS10113-E（C／F）

KEOS10114-E（C）

KEOS10117-E（L／F）

KEOS10118-I（C／F）

KEOS10119-E（C／F）

KEOS10120-E（L／F）

KEOS10121-E（C／F）

KEOS10122-E（L／F）

KEOS10123-E（W／F）

KEOS10124-W（L／F）

KEOS10126-E（W／F）

KEOS10127-E（L／F）

KEOS10128-I（C／F）

KEOS10129-E（C／F）

KEOS10130-E（C／F）

KEOS10131-E（C／F）

KEOS10132-E（C）

KEOS10133-E（C）

KEOS11020-E（W／F）

KEOS11038-I（W／F）

KEOS11040-I（W／F）

KEOS11041-I（W／F）

KEOS11042-I（W／F）

KEOS11043-I（W／F）

KEOS11050-I（W／F）

KEOS11051-I（W／F）

KEOS11052-I（W／F）

KEOS11053-I（W／F）

KEOS11060-E（W／F）

KEOS11061-E（W／F）

KEOS11062-E（W／F）

KEOS11063-E（W／F）

KEOS11064-W（W／F）

KEOS11070-E（W／F）

KEOS11071-E（W／F）

KEOS11072-E（W／F）

KEOS11080-I（W／F）

KEOS11081-E（W／F）

KEOS11082-I（W／F）

KEOS11083-E（W／F）

KEOS11084-E（W／F）

KEOS11091-I（C）

KEOS11092-I（C）

KEOS11093-E（C）

KEOS11094-I（C）

KEOS11095-E（C）

KEOS12001-E（W）

KEOS12002-E（W）

KEOS12003-E（W）

KEOS12004-E（W）

KEOS12005-E（W）

KEOS13000-E（W／F）

KEOS13001-E（W／F）

KEOS13009-E（W／F）

KEOS13010-W（W／F）

KEOS13100-Q（W）

KEOS13101-Q（W）

KEOS13102-Q（W）

KEOS13103-E（W／F）

KEOS13104-E（W／F）

KEOS13105-E（W／F）

KEOS13106-E（W／F）

KEOS13107-E（W／F）

KEOS13108-E（W）

KEOS13109-E（W）

KEOS13110-E（W／F）

KEOS13111-E（W／F）

KEOS13112-E（W／F）

KEOS13113-W（W）

KEOS13114-W（W）

KEOS13115-E（W／F）

KEOS13116-E（W／F）

KEOS13117-I（W／F）

KEOS13118-I（W／F）

KEOS13119-I（W／F）

KEOS13120-I（W／F）

KEOS13121-I（W／F）

KEOS13122-I（W／F）

KEOS13123-I（W／F）

KEOS13124-I（W／F）

KEOS13125-E（W／F）

KEOS13126-E（W／F）

KEOS13127-W（W／F）

KEOS13128-E（W／F）

KEOS13129-E（W／F）

KEOS14000-I（F）

KEOS14001-I（F）

KEOS14002-E（F）

KEOS14003-E（F）

KEOS14004-E（C）

KEOS14005-E（F）

KEOS14006-E（C）

KEOS14007-E（C）

KEOS14008-E（F）

KEOS14009-E（F）

KEOS14010-E（F）

KEOS14011-E（C）

KEOS14012-E（C）

KEOS14013-E（C）

KEOS14014-E（C）

KEOS14015-E（C）

KEOS14016-E（F）

KEOS14017-E（F）

KEOS16001-I（F）

KEOS16002-E（F）

KEOS16003-I（F）

KEOS16004-E（F）

KEOS16005-W（F）

KEOS16100-I（C）

KEOS16101-E（C）

KEOS16102-E（C）

KEOS16103-E（C）

KEOS16104-E（C）

KEOS16105-E（C）

KEOS16106-E（C）

KEOS16107-E（C）

KEOS16108-E（C）

KEOS16109-E（C）

KEOS16110-E（C）

KEOS16111-E（C）

KEOS16112-E（C）

KEOS16113-W（C）

KEOS16114-E（C）

KEOS16115-E（C）

KEOS16116-E（C）

KEOS16200-I（C）

KEOS16201-E（C）

KEOS16202-E（C）

KEOS16203-E（C）

KEOS16204-E（C）

KEOS16205-E（C）

KEOS16206-E（C）

KEOS16207-E（C）

KEOS16208-E（C）

KEOS16209-E（C）

KEOS16210-E（C）

KEOS16211-E（C）

KEOS16212-E（C）

KEOS16213-E（C）

KEOS16214-E（C）

KEOS16215-E（C）

KEOS16216-E（C）

KEOS16217-E（C）

KEOS16218-I（C）

KEOS16219-W（C）

KEOS16220-E（C）

KEOS16221-W（C）

KEOS16222-E（C）

KEOS16223-E（C）

KEOS16224-E（C）

KEOS16225-E（C）

KEOS16226-E（C）

KEOS16227-E（C）

KEOS16228-E（C）

KEOS16229-E（C）

KEOS16230-E（C）

KEOS16231-E（C）

KEOS16232-E（C）

KEOS16233-E（C）

KEOS16234-E（C）

KEOS16235-E（C）

KEOS16239-E（C）

KEOS16240-E（C）

KEOS16241-E（C）

KEOS16242-E（C）

KEOS16243-E（C）

KEOS16244-E（C）

KEOS16245-E（C）

KEOS16246-E（C）

KEOS16247-E（C）

KEOS16248-E（C）

KEOS16249-E（C）

KEOS16250-E（C）

KEOS16251-E（C）

KEOS16252-E（C）

KEOS16253-E（C）

KEOS16254-E（C）

KEOS16255-E（C）

KEOS16256-E（C）

KEOS16257-E（C）

KEOS17000-E（C）

KEOS17001-E（C）

KEOS17002-E（C）

KEOS17003-E（C）

KEOS17004-E（C）

KEOS17005-E（C）

KEOS17006-E（C）

KEOS18001-E（W）

KEOS18002-E（W）

KEOS18003-E（W）

KEOS18101-E（W）

KEOS18102-E（W）

KEOS18103-E（W）

KEOS18104-E（W）

KEOS18105-E（W）

KEOS18106-E（W）

KEOS18107-E（W）

KEOS18108-E（W）

KEOS18109-E（W）

KEOS18110-E（W）

KEOS18201-E（W）

KEOS18202-E（W）

KEOS18300-I（W／F）

KEOS18301-I（W／F）

KEOS18302-I（W）

KEOS18404-I（W／F）

KEOS18405-I（W／F）

KEOS18406-I（W／F）

KEOS18407-E（W／F）

KEOS18408-E（W／F）

KEOS18409-E（W）

KEOS18410-E（W／F）

KEOS18411-E（W）

KEOS18412-E（W／F）

KEOS18413-E（W）

KEOS18500-E（W）

KEOS18501-W（F）

KEOS18502-E（W）

KEOS18503-E（W）

KEOS18504-E（W）

KEOS18505-E（W）

KEOS18506-E（W）

KEOS18507-E（W）

KEOS18601-E（W／F）

KEOS19000-E（W）

KEOS19001-E（W）

KEOS19002-E（W）

KEOS19003-E（W）

KEOS19004-E（W）

KEOS19005-E（W）

KEOS19100-E（W／F）

KEOS19101-E（W／F）

KEOS19102-E（W／F）

KEOS19103-E（W／F）

KEOS19104-E（W／F）

KEOS19105-Q（W）

KEOS19106-Q（W）

KEOS19107-I（W／F）

KEOS19108-E（W／F）

KEOS19109-I（W／F）

KEOS19110-E（W／F）

KEOS19111-W（W／F）

KEOS19112-W（W／F）

KEOS19113-W（W／F）

KEOS19114-W（W／F）

KEOS19115-W（W／F）

KEOS19116-W（W／F）

KEOS19117-E（W／F）

KEOS19118-I（W／F）

KEOS19201-E（W）

KEOS19202-W（W／F）

KEOS19203-E（W）

KEOS19207-W（W／F）

KEOS19208-W（W／F）

KEOS19209-W（W／F）

KEOS19210-W（W／F）

KEOS19211-W（W／F）

KEOS19212-E（W／F）

KEOS19213-W（W）

KEOS19214-W（W）

KEOS19215-E（W）

KEOS19216-E（W）

KEOS19217-W（W／F）

KEOS19218-W（W／F）

KEOS19219-W（W／F）

KEOS19220-W（W／F）

KEOS19221-E（W）

KEOS19222-E（W）

KEOS19223-E（W）

KEOS19224-E（W）

KEOS19225-E（W）

KEOS19226-E（W）

KEOS19227-E（W）

KEOS19228-E（W）

KEOS19229-E（W）

KEOS19230-E（W）

KEOS19231-E（W）

KEOS19232-W（W）

KEOS19233-E（W）

KEOS19234-W（W）

KEOS19235-E（W）

KEOS19236-E（W）

KEOS19237-W（W）

KEOS19238-W（W）

KEOS19239-W（W）

KEOS19240-W（W）

KEOS19241-E（W）

KEOS19242-E（W）

KEOS19300-E（W）

KEOS19301-I（W）

KEOS19999-E（W／F）

2.4　KEOS20000からKEOS29999までのメッセージ

KEOS20001-I（W／F）

KEOS20002-E（W）

KEOS20003-E（W／F）

KEOS20004-I（W／F）

KEOS20005-E（W／F）

KEOS20007-I（W／F）

KEOS20008-E（W／F）

KEOS20009-I（W／F）

KEOS20010-I（W／F）

KEOS20011-E（W／F）

KEOS20012-I（W／F）

KEOS20014-I（W／F）

KEOS20015-I（W／F）

KEOS20016-I（W／F）

KEOS20017-I（W／F）

KEOS20018-E（W／F）

KEOS20019-E（W）

KEOS20020-E（W）

KEOS20021-E（W／F）

KEOS20022-I（W／F）

KEOS20023-E（W／F）

KEOS20024-E（W／F）

KEOS20025-E（W／F）

KEOS20026-E（W／F）

KEOS20027-E（W／F）

KEOS20029-E（F）

KEOS20030-E（W／F）

KEOS20031-E（W／F）

KEOS20032-I（W／F）

KEOS20033-E（W／F）

KEOS20034-I（W／F）

KEOS20035-I（W／F）

KEOS20036-I（W／F）

KEOS20037-I（W／F）

KEOS20038-I（W／F）

KEOS20039-I（W／F）

KEOS20040-E（W／F）

KEOS20042-I（W／F）

KEOS20050-E（W／F）

KEOS20051-I（W／F）

KEOS20052-E（W／F）

KEOS20053-I（W／F）

KEOS20054-I（W／F）

KEOS20055-I（W／F）

KEOS20056-I（W／F）

KEOS20057-I（W／F）

KEOS20058-I（W／F）

KEOS20059-I（W／F）

KEOS20060-W（W／F）

KEOS20061-I（W／F）

KEOS20062-I（W／F）

KEOS20063-I（W／F）

KEOS20064-I（W／F）

KEOS20065-E（W）

KEOS20067-I（W／F）

KEOS20068-E（W／F）

KEOS20069-I（W／F）

KEOS20070-I（W／F）

KEOS20071-E（W／F）

KEOS20072-I（W／F）

KEOS20073-I（W／F）

KEOS20074-E（W／F）

KEOS20075-I（W／F）

KEOS20076-I（W／F）

KEOS20077-I（W／F）

KEOS20078-E（W／F）

KEOS20079-W（W／F）

KEOS20080-I（F）

KEOS20100-E（W／F）

KEOS20501-I（F）

KEOS20502-I（F）

KEOS20505-E（F）

KEOS20506-E（F）

KEOS20507-E（F）

KEOS20508-E（F）

KEOS20509-I（F）

KEOS20510-E（F）

KEOS20511-E（F）

KEOS21000-I（F）

KEOS21001-I（F）

KEOS21002-E（F）

KEOS21003-E（F）

KEOS21004-E（F）

KEOS21005-E（F）

KEOS21006-E（F）

KEOS21007-W（F）

KEOS21008-W（F）

KEOS21009-I（F）

KEOS21010-I（F）

KEOS21011-E（F）

KEOS21012-I（F）

KEOS21013-I（F）

KEOS21014-E（F）

KEOS21015-I（F）

KEOS21016-I（C）

KEOS21017-I（C）

KEOS21018-I（C）

KEOS21019-E（C）

KEOS21020-E（F）

KEOS21021-W（F）

KEOS21022-W（F）

KEOS21023-W（F）

KEOS21024-E（F）

KEOS21025-E（F）

KEOS21026-I（F）

KEOS21027-I（F）

KEOS21028-W（F）

KEOS21029-W（F）

KEOS21030-I（F）

KEOS21031-I（F）

KEOS21032-W（F）

KEOS21033-W（F）

KEOS21034-W（F）

KEOS21035-E（F）

KEOS21036-I（F）

KEOS21037-I（F）

KEOS21038-I（F）

KEOS21039-E（F）

KEOS21040-W（F）

KEOS21041-W（F）

KEOS21100-I（L／F）

KEOS21101-I（L／F）

KEOS21102-E（L／F）

KEOS21103-E（L／F）

KEOS21104-E（F）

KEOS21105-E（L／F）

KEOS21106-E（L／F）

KEOS21107-E（L／F）

KEOS21200-I（C／F）

KEOS21201-I（C／F）

KEOS21202-E（C／F）

KEOS21203-E（C／F）

KEOS21206-E（C）

KEOS21207-E（C／F）

KEOS21300-I（C）

KEOS21301-E（C）

KEOS21302-E（C）

KEOS21303-I（C）

KEOS21400-E（F）

KEOS21401-E（F）

KEOS21500-I（C）

KEOS22000-I（C）

KEOS22001-E（C）

KEOS22002-E（C）

KEOS22003-E（C）

KEOS22004-E（C）

KEOS22005-I（C）

KEOS22006-W（F）

KEOS22100-I（C）

KEOS22101-I（C／F）

KEOS22102-I（C／F）

KEOS22103-W（C／F）

KEOS22104-E（C／F）

KEOS22300-W（F）

KEOS22301-W（F）

KEOS22302-E（C）

KEOS22303-I（F）

KEOS22304-I（F）

KEOS22305-I（F）

KEOS22400-E（C）

KEOS22401-I（C／F）

KEOS22402-I（C／F）

KEOS22403-I（C／F）

KEOS22404-I（C／F）

KEOS22405-I（C／F）

KEOS22406-E（C）

KEOS22407-E（C／F）

KEOS22408-E（C／F）

KEOS22409-E（C／F）

KEOS22410-E（C／F）

KEOS22411-E（C／F）

KEOS22415-E（C／F）

KEOS22416-E（C）

KEOS22417-E（C／F）

KEOS22418-E（C／F）

KEOS22419-E（C／F）

KEOS23001-E（C）

KEOS23002-E（C）

KEOS23003-I（C）

KEOS23004-I（C）

KEOS23005-E（C）

KEOS23006-I（C）

KEOS23007-I（C）

KEOS23008-E（C）

KEOS23053-E（C）

KEOS23054-E（C）

KEOS23101-E（C）

KEOS23102-E（C）

KEOS23103-E（C）

KEOS23201-I（F）

KEOS23202-W（F）

KEOS23203-E（F）

KEOS23204-I（F）

KEOS23205-E（F）

KEOS23206-E（F）

KEOS23207-E（F）

KEOS23301-I（F）

KEOS23302-I（F）

KEOS23303-I（F）

KEOS24000-E（C）

KEOS24001-E（C）

KEOS24002-E（C）

KEOS24003-E（C）

KEOS24004-E（C）

KEOS24005-E（C）

KEOS24006-E（C）

KEOS24007-E（C）

KEOS24008-E（C）

KEOS24009-E（C）

KEOS24010-E（C）

KEOS24011-E（C）

KEOS24012-E（C）

KEOS24013-E（C）

KEOS24014-E（C）

KEOS24015-E（C）

KEOS24016-E（C）

KEOS24017-E（C）

KEOS24018-E（C）

KEOS24019-E（C）

KEOS24020-E（C）

KEOS24021-E（C）

KEOS24022-E（C）

KEOS24023-I（C）

KEOS24024-E（C）

KEOS24025-E（C）

KEOS24026-E（C）

KEOS24027-E（C）

KEOS24028-E（C）

KEOS24029-E（C）

KEOS24030-E（C）

KEOS24031-E（C）

KEOS24032-E（C）

KEOS24033-E（C）

KEOS24035-E（C）

KEOS24036-E（C）

KEOS24037-E（C）

KEOS24038-E（C）

KEOS24039-E（C）

KEOS24040-E（C）

KEOS24041-E（C）

KEOS24042-E（C）

KEOS24043-E（C）

KEOS24044-E（C）

KEOS24045-E（C）

KEOS24046-E（C）

KEOS24047-E（C）

KEOS24048-E（C）

KEOS24049-E（C）

KEOS24050-E（C）

KEOS24051-E（C）

KEOS24052-E（C）

KEOS24053-E（C）

KEOS24054-E（C）

KEOS24055-E（C）

KEOS24056-E（C）

KEOS24100-I（F）

KEOS24101-I（F）

KEOS24102-E（C）

KEOS24103-E（C）

KEOS24104-E（C）

KEOS24105-E（C）

KEOS24106-E（C）

KEOS24107-I（F）

KEOS24108-I（F）

KEOS24109-E（C）

KEOS24110-E（C）

KEOS24111-E（C）

KEOS24112-E（C）

KEOS24113-E（C）

KEOS24114-E（C）

KEOS24115-E（C）

KEOS24116-E（C）

KEOS24117-I（C）

KEOS24119-I（C）

KEOS24120-E（C）

KEOS24121-I（C）

KEOS24122-E（C）

KEOS24123-I（C）

KEOS24124-E（C）

KEOS24125-I（C）

KEOS24126-I（C）

KEOS24127-E（C）

KEOS24128-I（C）

KEOS24129-I（C）

KEOS24130-I（C）

KEOS24131-E（C／F）

KEOS24132-I（C）

KEOS24133-E（C／F）

KEOS24135-E（C）

KEOS24138-W（C）

KEOS24139-E（C）

KEOS24140-E（C）

KEOS24141-E（C）

KEOS24142-E（F／C）

KEOS24143-E（F／C）

KEOS24144-I（F）

KEOS24145-E（C）

KEOS24146-I（C）

KEOS24147-E（C）

KEOS24148-I（C）

KEOS24149-I（C）

KEOS24150-I（C）

KEOS24151-E（C）

KEOS24153-E（C）

KEOS24154-E（C）

KEOS24157-E（C）

KEOS24158-W（C／F）

KEOS24159-W（C／F）

KEOS24160-W（C／F）

KEOS24161-W（C／F）

KEOS24162-W（C／F）

KEOS24163-W（C／F）

KEOS24164-I（C／F）

KEOS24165-W（C／F）

KEOS24166-W（C／F）

KEOS24167-E（C）

KEOS24168-I（C）

KEOS24169-E（C）

KEOS24170-E（C）

KEOS24171-I（C）

KEOS24172-I（C）

KEOS24173-E（C）

KEOS24174-E（C）

KEOS24175-E（C）

KEOS24176-E（C）

KEOS24177-E（C）

KEOS24178-I（C／F）

KEOS24179-E（C）

KEOS24180-E（C）

KEOS24181-I（C／F）

KEOS24182-E（C／F）

KEOS24183-W（C／F）

KEOS24184-E（C／F）

KEOS24185-E（C）

KEOS24186-W（C）

KEOS24187-W（C）

KEOS24188-W（C）

KEOS24189-E（C）

KEOS24191-E（C）

KEOS24192-E（C）

KEOS24193-E（C）

KEOS24194-E（C）

KEOS24195-W（C）

KEOS24196-W（C）

KEOS24197-I（C）

KEOS24198-E（C）

KEOS24200-E（C）

KEOS24201-E（C）

KEOS24202-E（C）

KEOS24203-E（C）

KEOS24204-I（C）

KEOS24205-E（C）

KEOS24206-E（C）

KEOS24207-I（C）

KEOS24208-E（C）

KEOS24209-I（C）

KEOS24210-E（C）

KEOS24211-I（C）

KEOS24212-E（C）

KEOS24213-E（C）

KEOS24215-I（C）

KEOS24216-E（C）

KEOS24217-E（C）

KEOS24218-I（C）

KEOS24219-E（C）

KEOS24220-E（C）

KEOS24221-I（C）

KEOS24222-E（C）

KEOS24223-I（C）

KEOS24224-E（C）

KEOS24225-E（C）

KEOS24227-I（C）

KEOS24228-E（C）

KEOS24229-I（C）

KEOS24230-E（C）

KEOS24231-I（C）

KEOS24232-I（C）

KEOS24233-I（C）

KEOS24234-E（C）

KEOS24300-I（C）

KEOS24301-I（C）

KEOS24302-I（C）

KEOS24303-I（C）

KEOS24304-I（C）

KEOS24305-I（C）

KEOS24306-I（C）

KEOS24307-I（C）

KEOS24308-E（C）

KEOS24309-E（C）

KEOS24310-E（C）

KEOS24311-E（C）

KEOS24312-E（C）

KEOS24314-E（C）

KEOS24315-E（C）

KEOS24316-E（C）

KEOS24317-E（C）

KEOS24318-E（C）

KEOS24319-E（C）

KEOS24320-I（C）

KEOS24321-I（C）

KEOS24322-I（C）

KEOS24323-E（C）

KEOS24324-E（C）

KEOS24325-I（C）

KEOS24326-E（C）

KEOS24401-I（C）

KEOS24402-W（C）

KEOS24403-E（C）

KEOS24404-I（C）

KEOS24405-E（C）

KEOS24406-I（C）

KEOS24407-E（C）

KEOS24500-E（C）

KEOS24501-I（C）

KEOS24502-E（C）

KEOS24503-E（C）

KEOS24504-E（C）

KEOS24700-I（F）

KEOS24701-I（F）

KEOS24710-I（F）

KEOS24711-I（F）

KEOS26000-I（F）

KEOS26001-I（F）

KEOS26002-E（F）

KEOS26010-E（F）

KEOS26011-E（F）

KEOS26012-E（F）

KEOS26013-E（F）

KEOS26014-W（F）

KEOS26050-I（F）

KEOS26051-E（F）

KEOS26052-E（F）

KEOS26053-W（F）

KEOS26054-W（F）

KEOS26100-E（F）

KEOS26500-E（F）

KEOS26510-I（F）

KEOS26520-W（F）

KEOS26521-E（F）

KEOS26522-W（F）

KEOS26523-W（F）

KEOS26530-I（F）

KEOS26531-I（F）

KEOS26532-W（F）

KEOS26533-E（F）

KEOS26534-W（F）

KEOS26535-W（F）

KEOS26600-E（F）

KEOS27000-I（F）

KEOS27001-E（F）

KEOS27002-E（F）

KEOS27010-I（F）

KEOS27011-I（F）

KEOS27012-E（F）

KEOS27013-E（F）

KEOS27014-E（F）

KEOS27015-E（F）

KEOS27016-E（F）

KEOS27017-E（F）

KEOS27018-E（F）

KEOS27019-E（F）

KEOS27020-E（F）

KEOS27021-E（F）

KEOS27030-I（F）

KEOS27031-I（F）

KEOS27032-I（F）

KEOS27033-I（F）

KEOS27034-E（F）

KEOS27040-E（C）

KEOS27099-E（F）

KEOS27101-E（V）

KEOS27102-E（V）

KEOS27103-E（V）

KEOS27105-E（V）

KEOS27106-E（V）

KEOS28001-I（F）

KEOS28002-I（F）

KEOS28003-E（C／F）

KEOS28004-I（F）

KEOS28005-I（F）

KEOS28006-E（F）

KEOS28007-I（F）

KEOS28008-I（F）

KEOS28009-E（F）

KEOS28010-I（F）

KEOS28011-I（F）

KEOS28012-E（C／F）

KEOS28014-E（C／F）

KEOS28015-I（F）

KEOS28016-I（F）

KEOS28017-I（F）

KEOS28018-I（F）

KEOS28019-E（C／F）

KEOS28020-I（F）

KEOS28021-I（F）

KEOS28022-E（C／F）

KEOS28023-I（F）

KEOS28024-I（F）

KEOS28025-I（F）

KEOS28026-E（C／F）

KEOS28027-E（C）

KEOS28028-E（C／F）

KEOS28029-E（C／F）

KEOS28030-E（C／F）

KEOS28031-E（C／F）

KEOS28032-E（C／F）

KEOS28033-E（C）

KEOS28034-E（C／F）

KEOS28035-E（C／F）

KEOS28036-E（C／F）

KEOS28037-E（C／F）

KEOS28038-E（C／F）

KEOS28039-E（C／F）

KEOS28040-I（F）

KEOS28041-E（C／F）

2.5　KEUC00001からKEUC09999までのメッセージ

KEUC00001-I (C)

KEUC00002-I (C)

KEUC00003-E (C)

KEUC00004-I (C)

KEUC00005-E (C)

KEUC00006-E (C)

2.6　KFCB40000からKFCB49999までのメッセージ

KFCB40010-W

KFCB40011-E

KFCB40012-I

KFCB40013-W

KFCB40014-W

KFCB40015-W

KFCB40016-E

KFCB40017-W

KFCB40018-E

KFCB40019-E

KFCB40020-E

KFCB40021-E

KFCB40022-E

KFCB40024-E

KFCB40025-E

KFCB40026-E

KFCB40027-W

KFCB40028-W

KFCB40029-E

KFCB40030-E

KFCB40031-E

KFCB40032-E

KFCB40033-I

KFCB40034-W

KFCB40035-W

KFCB40038-E

KFCB40039-E

KFCB40040-E

KFCB40041-E

KFCB40042-E

KFCB40043-E

KFCB40044-E

KFCB40045-E

KFCB40046-E

KFCB40047-E

KFCB40048-E

KFCB40049-W

KFCB40050-E

KFCB40051-I

KFCB40052-E

KFCB40053-W

KFCB40099-E

KFCB40100-E

KFCB40101-E

KFCB40102-E

KFCB40104-W

KFCB40106-E

KFCB40107-E

KFCB40108-W

KFCB40110-E

KFCB40111-E

KFCB40113-E

KFCB40114-E

KFCB40115-E

KFCB40116-E

KFCB40117-E

KFCB40118-E

KFCB40119-E

KFCB40120-E

KFCB40121-E

KFCB40122-E

KFCB40123-E

KFCB40126-E

KFCB40127-I

KFCB40128-E

KFCB40129-E

3.　システムの監査で使用するメッセージ

3.1　システムの監査で使用するメッセージの概要

3.2　システムの監査で使用するメッセージの記述形式

3.3　KEOS80000からKEOS89999までのメッセージ

KEOS80000-I

KEOS80001-I

KEOS80002-E

KEOS80003-I

KEOS80004-I

KEOS80005-E

KEOS80006-I

KEOS80007-I

KEOS80008-E

KEOS80009-I

KEOS80010-I

KEOS80011-E

KEOS80012-I

KEOS80013-I

KEOS80014-E

KEOS80015-I

KEOS80016-I

KEOS80017-E

KEOS80018-I

KEOS80019-I

KEOS80020-E

KEOS80021-I

KEOS80022-I

KEOS80023-E

KEOS80024-I

KEOS80025-I

KEOS80026-E

KEOS80027-I

KEOS80028-I

KEOS80029-E

KEOS80030-I

KEOS80031-I

KEOS80032-E

KEOS80033-I

KEOS80034-I

KEOS80035-E

KEOS80036-I

KEOS80037-I

KEOS80038-E

KEOS80039-I

KEOS80040-I

KEOS80041-E

KEOS80042-I

KEOS80043-I

KEOS80044-E

KEOS80045-I

KEOS80046-I

KEOS80047-E

KEOS80048-I

KEOS80049-I

KEOS80050-E

KEOS80051-I

KEOS80052-I

KEOS80053-E

KEOS80054-I

KEOS80055-I

KEOS80056-E

KEOS80057-I

KEOS80058-I

KEOS80059-E

KEOS80060-I

KEOS80061-I

KEOS80062-E

KEOS80063-I

KEOS80064-I

KEOS80065-E

KEOS80066-I

KEOS80067-I

KEOS80068-E

KEOS80069-I

KEOS80070-I

KEOS80071-E

KEOS80072-I

KEOS80073-I

KEOS80074-E

KEOS80075-I

KEOS80076-I

KEOS80077-E

KEOS80078-I

KEOS80079-I

KEOS80080-E

KEOS80081-I

KEOS80082-I

KEOS80083-E

KEOS80084-I

KEOS80085-I

KEOS80086-E

KEOS80087-I

KEOS80088-I

KEOS80089-E

KEOS80090-I

KEOS80091-I

KEOS80092-E

KEOS80093-I

KEOS80094-I

KEOS80095-E

KEOS80096-I

KEOS80097-I

KEOS80098-E

KEOS80099-I

KEOS80100-I

KEOS80101-E

KEOS80102-I

KEOS80103-I

KEOS80104-E

KEOS80105-I

KEOS80106-I

KEOS80107-E

KEOS80108-I

KEOS80109-I

KEOS80110-E

KEOS80111-I

KEOS80112-I

KEOS80113-E

KEOS80114-I

KEOS80115-I

KEOS80116-E

KEOS80117-I

KEOS80118-I

KEOS80119-E

KEOS80120-I

KEOS80121-I

KEOS80122-E

KEOS80123-I

KEOS80124-I

KEOS80125-E

KEOS80126-I

KEOS80127-I

KEOS80128-E

KEOS80129-I

KEOS80130-I

KEOS80131-E

KEOS80132-I

KEOS80133-I

KEOS80134-E

KEOS80135-I

KEOS80136-I

KEOS80137-E

KEOS80138-I

KEOS80139-I

KEOS80140-E

KEOS80144-I

KEOS80145-I

KEOS80146-E

KEOS80147-I

KEOS80148-I

KEOS80149-E

[他社商品名称に関する表示]

All Rights Reserved. Copyright (C) 2007, Hitachi, Ltd.

前書き

■ 対象製品

●適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003（x64），Windows Server 2003 R2（x64）

P-2443-7D74　 uCosminexus Application Server Standard　 07-60
P-2443-7K74　 uCosminexus Application Server Enterprise　 07-60
P-2443-7M74　 uCosminexus Web Redirector　 07-60
P-2443-7S74　 uCosminexus Service Platform　 07-60※

●適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Vista，Windows XP

P-2443-7E74　 uCosminexus Developer Standard　 07-60
P-2443-7F74　 uCosminexus Developer Professional　 07-60
P-2443-7T74　 uCosminexus Service Architect　 07-60※
P-2443-7U74　 uCosminexus Operator　 07-60※

●適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003（x64），Windows Server 2003 R2（x64），Windows Vista，Windows XP

P-2443-7H74　 uCosminexus Client　 07-60

●適用OS：AIX 5L V5.2，AIX 5L V5.3

P-1M43-7D71　 uCosminexus Application Server Standard　 07-60※
P-1M43-7K71　 uCosminexus Application Server Enterprise　 07-60※
P-1M43-7M71　 uCosminexus Web Redirector　 07-60※
P-1M43-7S71　 uCosminexus Service Platform　 07-60※

●適用OS：HP-UX 11i V2（IPF），HP-UX 11i V3（IPF）

P-1J43-7D71　 uCosminexus Application Server Standard　 07-60※
P-1J43-7K71　 uCosminexus Application Server Enterprise　 07-60※
P-1J43-7M71　 uCosminexus Web Redirector　 07-60※

●適用OS：Red Hat Enterprise Linux AS 3（x86），Red Hat Enterprise Linux AS 4（x86），Red Hat Enterprise Linux ES 3（x86），Red Hat Enterprise Linux ES 4（x86），Red Hat Enterprise Linux AS 3（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux AS 4（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux ES 3（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux ES 4（AMD64 & Intel EM64T）

P-9S43-7D71　 uCosminexus Application Server Standard　 07-60※
P-9S43-7K71　 uCosminexus Application Server Enterprise　 07-60※
P-9S43-7M71　 uCosminexus Web Redirector　 07-60※

●適用OS：Red Hat Enterprise Linux AS 3（x86），Red Hat Enterprise Linux AS 4（x86），Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（x86），Red Hat Enterprise Linux ES 3（x86），Red Hat Enterprise Linux ES 4（x86），Red Hat Enterprise Linux 5（x86），Red Hat Enterprise Linux AS 3（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux AS 4（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（AMD/Intel 64），Red Hat Enterprise Linux ES 3（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux ES 4（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux 5（AMD/Intel 64）

P-9S43-7S71　 uCosminexus Service Platform　 07-60※

●適用OS：Red Hat Enterprise Linux AS 3（IPF），Red Hat Enterprise Linux AS 4（IPF），Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（Intel Itanium）

P-9V43-7D71　 uCosminexus Application Server Standard　 07-60※
P-9V43-7K71　 uCosminexus Application Server Enterprise　 07-60※
P-9V43-7M71　 uCosminexus Web Redirector　 07-60※

●適用OS：Solaris 9，Solaris 10

P-9D43-7D71　 uCosminexus Application Server Standard　 07-60※
P-9D43-7K71　 uCosminexus Application Server Enterprise　 07-60※
P-9D43-7M71　 uCosminexus Web Redirector　 07-60※
P-9D43-7S71　 uCosminexus Service Platform　 07-60※

※印の製品については，サポート時期をご確認ください。
これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リリースノート」でご確認ください。
本製品では日立トレース共通ライブラリをインストールします。

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

AIXは，米国における米国International Business Machines Corp.の登録商標です。
AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
Borlandのブランド名および製品名はすべて，米国Borland Software Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
CORBAは，Object Management Groupが提唱する分散処理環境アーキテクチャの名称です。
HP-UXは，米国Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
IIOPは，OMG仕様によるORB(Object Request Broker)間通信のネットワークプロトコルの名称です。
Intelは，Intel Corporationの会社名です。
Itaniumは，アメリカ合衆国および他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の登録商標です。
Java 及びすべてのJava関連の商標及びロゴは，米国及びその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
JDKは，米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Linuxは，Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
Microsoftは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
OMG，CORBA，IIOP，UML，Unified Modeling Language，MDA，Model　Driven　Architectureは，Object Management Group, Inc.の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
PA-RISCは，米国Hewlett-Packard Companyの商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標若しくは商標です。
SOAP（Simple Object Access Protocol）は，分散ネットワーク環境においてXMLベースの情報を交換するための通信プロトコルの名称です。
Solarisは，米国Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Sun，Sun Microsystems，Javaは，米国Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
UNIXは，X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
Windowsは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
X/Openは，X/Open Company Limited の英国ならびに他の国における登録商標です。
Eclipseは，開発ツールプロバイダのオープンコミュニティであるEclipse Foundation, Inc.により構築された開発ツール統合のためのオープンプラットフォームです。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
プログラムプロダクト「P-9D43-7D71，P-9D43-7K71，P-9D43-7M71，P-9D43-7S71」には，米国Sun Microsystems,Inc.が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9D43-7D71，P-9D43-7K71，P-9D43-7M71，P-9D43-7S71」には，UNIX System Laboratories,Inc.が著作権を有している部分が含まれています。

■ 発行

2007年 6月 (第1版) 3020-3-M21
2007年12月 (第2版) 3020-3-M21-20

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2007, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容（3020-3-M21-20）uCosminexus Application Server Standard 07-60，uCosminexus Developer Standard 07-60，uCosminexus Developer Professional 07-60，uCosminexus Client 07-60，uCosminexus Application Server Enterprise 07-60，uCosminexus Web Redirector 07-60，uCosminexus Service Platform 07-60，uCosminexus Service Architect 07-60，uCosminexus Operator 07-60

追加・変更内容
変更個所

メッセージを追加した。
KEOS22419-E，KEOS24504-E，KEOS28001-I，KEOS28002-I，KEOS28003-E，KEOS28004-I，KEOS28005-I，KEOS28006-E，KEOS28007-I，KEOS28008-I，KEOS28009-E，KEOS28010-I，KEOS28011-I，KEOS28012-E，KEOS28014-E，KEOS28015-I，KEOS28016-I，KEOS28017-I，KEOS28018-I，KEOS28019-E，KEOS28020-I，KEOS28021-I，KEOS28022-E，KEOS28023-I，KEOS28024-I，KEOS28025-I，KEOS28026-E，KEOS28027-E，KEOS28028-E，KEOS28029-E，KEOS28030-E，KEOS28031-E，KEOS28032-E，KEOS28033-E，KEOS28034-E，KEOS28035-E，KEOS28036-E，KEOS28037-E，KEOS28038-E，KEOS28039-E，KEOS28040-I，KEOS28041-E
2.4

メッセージを変更した。
KEUC00003-E，KEUC00004-I
2.5

次の製品の適用OSに，Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（x86），Red Hat Enterprise Linux 5（x86），Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（AMD/Intel 64），およびRed Hat Enterprise Linux 5（AMD/Intel 64）を追加した。

uCosminexus Service Platform

－

次の製品の適用OSにLinux（IPF）を追加した。

uCosminexus Application Server Standard

uCosminexus Application Server Enterprise

uCosminexus Web Redirector

－

次の製品の適用OSにSolarisを追加した。

uCosminexus Application Server Standard

uCosminexus Application Server Enterprise

uCosminexus Web Redirector

uCosminexus Service Platform

－

HP-UX（PA-RISC）のサポート中止に伴い，このOSに適応していた次の製品の記述を削除した。

uCosminexus Application Server Standard

uCosminexus Application Server Enterprise

uCosminexus Web Redirector

－

次の製品の適用OSからHP-UX（IPF）を削除した。

uCosminexus Service Platform

－

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，Cosminexus（コズミネクサス）が出力するメッセージについて説明したものです。なお，Cosminexusとは，次に示すプログラムプロダクトの総称です。このマニュアルでは，これらのプログラムプロダクトが出力するメッセージのうち，KEOSで始まるメッセージ（KEOS02000～KEOS29999，およびKEOS80000～KEOS89999），KEUCで始まるメッセージ，およびKFCBで始まるメッセージ（KFCB40000～KFCB49999）について説明しています。

P-1J43-7D71　uCosminexus Application Server Standard

P-1J43-7K71　uCosminexus Application Server Enterprise

P-1J43-7M71　uCosminexus Web Redirector

P-1M43-7D71　uCosminexus Application Server Standard

P-1M43-7K71　uCosminexus Application Server Enterprise

P-1M43-7M71　uCosminexus Web Redirector

P-1M43-7S71　uCosminexus Service Platform

P-2443-7D74　uCosminexus Application Server Standard

P-2443-7E74　uCosminexus Developer Standard

P-2443-7F74　uCosminexus Developer Professional

P-2443-7H74　uCosminexus Client

P-2443-7K74　uCosminexus Application Server Enterprise

P-2443-7M74　uCosminexus Web Redirector

P-2443-7S74　uCosminexus Service Platform

P-2443-7T74　uCosminexus Service Architect

P-2443-7U74　uCosminexus Operator

P-9D43-7D71　uCosminexus Application Server Standard

P-9D43-7K71　uCosminexus Application Server Enterprise

P-9D43-7M71　uCosminexus Web Redirector

P-9D43-7S71　uCosminexus Service Platform

P-9S43-7D71　uCosminexus Application Server Standard

P-9S43-7K71　uCosminexus Application Server Enterprise

P-9S43-7M71　uCosminexus Web Redirector

P-9S43-7S71　uCosminexus Service Platform

P-9V43-7D71　uCosminexus Application Server Standard

P-9V43-7K71　uCosminexus Application Server Enterprise

P-9V43-7M71　uCosminexus Web Redirector

このマニュアルでは，これらのプログラムプロダクトの構成ソフトウェアのうち，次に示す構成ソフトウェアのメッセージについて説明しています。

Cosminexus Component Container

Cosminexus Component Container - Client

Cosminexus Operator Plug-in

Cosminexus Component Container - Redirector

Cosminexus Component Transaction Monitor

Cosminexus DABroker Library

Cosminexus Developer's Kit for Java

Cosminexus Performance Tracer

Cosminexus TPBroker

なお，オペレーティングシステム（OS）の種類によって，機能が異なる場合があります。OSごとの違いがある場合の表記方法については，「適用OSの違いによる機能相違点の表記」を参照してください。

対象読者

このマニュアルは，Cosminexusのシステムを設計，構築もしくは運用する方，またはCosminexusで動作するアプリケーションを開発する方を対象にしています。

次の内容を理解されていることを前提としています。

システムを設計，構築または運用する方

OS（WindowsまたはUNIX）のシステム構築および運用に関する知識

J2EEに関する知識

SQLおよびリレーショナルデータベースに関する基本的な知識

CORBAに関する基本的な知識

なお，JP1連携機能を使用する場合は，次の内容も理解されていることを前提とします。

JP1の統合管理，ジョブ管理，ネットワーク管理およびアベイラビリティ管理に関する基本的な知識

アプリケーションを開発する方

Windowsの基本操作に関する知識

Javaによるプログラム開発に関する基本的な知識

使用するIDE（Eclipse）に関する基本的な知識

また，このマニュアルは，マニュアル「Cosminexus　機能解説」を理解していることを前提としていますので，あらかじめお読みいただくことをお勧めします。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章から構成されています。

第1章　メッセージの概要

Cosminexusが出力するメッセージの概要と記載個所について説明しています。

第2章　システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

Cosminexus Component Container，およびCosminexus TPBrokerが出力する，システムの構築・運用・保守で使用するメッセージについて説明しています。また，構築済み実行環境の切り替えで出力されるメッセージについても説明しています。

第3章　システムの監査で使用するメッセージ

Cosminexus Component Containerが出力する，システムの監査で使用するメッセージについて説明しています。

関連マニュアル

Cosminexus Version 7のマニュアル体系について，次の図に示します。

マニュアル体系図で示した関連マニュアルについて，それぞれの位置づけを次に示します。

Cosminexus　概説

Cosminexusの製品概要について説明しています。

Cosminexus　機能解説

Cosminexus Component Containerの機能を中心に，Cosminexus Application Serverの概要と提供する機能について説明しています。

Cosminexus　システム設計ガイド

システム設計時に，システムの目的に応じたシステム構成や運用方法を検討するための指針について説明しています。また，チューニングの方法についても説明しています。

Cosminexus　簡易構築・運用ガイド

セットアップウィザードおよびSmart Composer機能を使用して，システムを構築・運用する手順について説明しています。また，セットアップウィザードおよびSmart Composer機能が提供するコマンドやファイルについても説明しています。

Cosminexus　システム構築ガイド

システム構築時に必要な機能の設定方法について説明しています。

Cosminexus　システム運用ガイド

Cosminexusを使用したシステムの運用方法のうち，Smart Composer機能を使用する運用以外の方法について説明しています。

Cosminexus　アプリケーション設定操作ガイド

Cosminexus Component Containerのサーバ管理コマンド，およびServer Plug-inを使用した操作について説明しています。

Cosminexus　運用管理操作ガイド

Cosminexus Component Containerの運用管理ポータルの使用方法について説明しています。

Cosminexus　リファレンス　コマンド編

Cosminexusのシステムを構築・運用するときに使用するコマンドについて説明しています。

Cosminexus　リファレンス　定義編

Cosminexusのシステムを構築・運用するとき，またはアプリケーションを開発するときに，使用するファイルの形式について説明しています。

Cosminexus　メッセージ 1　KAWS／KDAL／KDJE編，Cosminexus　メッセージ 3　KFCT／KFDB／KFDJ編

Cosminexusで出力されるメッセージについて説明しています。

Hitachi Web Server

Hitachi Web Server（Webサーバ）の構築，管理方法について説明しています。

TPBroker　ユーザーズガイド

Cosminexus TPBrokerの概要，機能，運用方法について説明しています。

Cosminexus Reliable Messaging

Cosminexus RMを使用したメッセージの非同期通信によるアプリケーションの連携方法について説明しています。

Cosminexus　アプリケーション開発ガイド

構築したCosminexusのシステムで動作させる，アプリケーションの開発方法について説明しています。

Cosminexus　リファレンス　API編

アプリケーションの開発で使用するAPIおよびタグについて説明しています。

また，マニュアル体系図に示したマニュアル以外で，このマニュアルと関連するマニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

Cosminexus XML Processor ユーザーズガイド（3020-3-M44）

Cosminexus SOAPアプリケーション開発ガイド（3020-3-M47）

Cosminexus Webサービスセキュリティ 使用の手引（3020-3-M48）

Cosminexus XML Security - Core ユーザーズガイド（3020-3-M49）

Cosminexus サービスプラットフォーム　開発ガイド（3020-3-M72）

Cosminexus サービスプラットフォーム　システム構築・運用ガイド（3020-3-M73）

uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow メッセージ（3020-3-M83）

JP1 Version 7i JP1/Cm2/Network Element Configuration（3020-3-G17）

JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Element Configuration　トラブルシューティング（3020-3-L16）

ご利用製品ごとの用語の読み替えについて

ご利用の製品によっては，マニュアルで使用している用語を，ご利用の製品名に読み替える必要があります。

次の表に従って，マニュアルで使用している用語をご利用の製品名に読み替えてください。

ご利用の製品名 | マニュアルで使用している用語
uCosminexus Developer Professional※1 | Application ServerおよびApplication Server Enterprise
uCosminexus Developer Standard※1※2 | Application Server
uCosminexus Service Architect※1 | Application ServerおよびApplication Server Enterprise
uCosminexus Service Platform

注※1　テスト環境で使用している場合にだけ読み替えが必要です。

注※2　uCosminexus Developer StandardとApplication Serverには一部機能差があります。機能差については，マニュアル「Cosminexus　アプリケーション開発ガイド」のDeveloper Standard使用時の注意事項に関する説明を参照してください。

このマニュアルでの表記

このマニュアルで使用している表記と，対応する製品名を次に示します。

表記 | 製品名
Application Server | Application Server Enterprise | uCosminexus Application Server Enterprise
Application Server Standard | uCosminexus Application Server Standard
Developer | Developer Professional | uCosminexus Developer Professional
Developer Standard | uCosminexus Developer Standard
IPF | Itanium(R) Processor Family
JP1/Cm2/NC | JP1/Cm2/NC - Manager | JP1/Cm2/Network Element Configuration - Manager
JP1/Cm2/NC - Manager for Cosminexus | JP1/Cm2/Network Element Configuration - Manager for Cosminexus
JP1/IM | JP1/Integrated Management - Central Information Master
JP1/Integrated Management - Manager
JP1/Integrated Management - View
JP1/Integrated Manager - Central Console
JP1/Integrated Manager - Central Information Master
JP1/Integrated Manager - Central Scope
JP1/Integrated Manager - View
UNIX | AIX | AIX 5L V5.2
AIX 5L V5.3
HP-UXまたはHP-UX（IPF） | HP-UX 11i V2（IPF）
HP-UX 11i V3（IPF）
Linux | Linux（IPF） | Red Hat Enterprise Linux AS 3（IPF）
Red Hat Enterprise Linux AS 4（IPF）
Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（Intel Itanium）
Linux（x86／AMD64 & Intel EM64T） | Red Hat Enterprise Linux AS 3（x86）
Red Hat Enterprise Linux AS 4（x86）
Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（x86）
Red Hat Enterprise Linux ES 3（x86）
Red Hat Enterprise Linux ES 4（x86）
Red Hat Enterprise Linux 5（x86）
Red Hat Enterprise Linux AS 3（AMD64 & Intel EM64T）
Red Hat Enterprise Linux AS 4（AMD64 & Intel EM64T）
Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（AMD/Intel 64）
Red Hat Enterprise Linux ES 3（AMD64 & Intel EM64T）
Red Hat Enterprise Linux ES 4（AMD64 & Intel EM64T）
Red Hat Enterprise Linux 5（AMD/Intel 64）
Solaris | Solaris 9
Solaris 10
Web Redirector | uCosminexus Web Redirector
Windows Server 2003 | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Enterprise Edition Operating System（x86）
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Standard Edition Operating System（x86）
Windows Server 2003 R2 | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，Enterprise Edition Operating System（x86）
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，Standard Edition Operating System（x86）
Windows Server 2003（x64） | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Enterprise x64 Edition Operating System
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003，Standard x64 Edition Operating System
Windows Server 2003 R2（x64） | Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，Enterprise x64 Edition Operating System
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2，Standard x64 Edition Operating System
Windows Vista | Microsoft(R) Windows Vista(R) Business
Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise
Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate
Windows XP | Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System

なお，Windows Server 2003，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003（x64），Windows Server 2003 R2（x64），Windows Vista，およびWindows XPを総称してWindowsと表記することがあります。

このマニュアルで使用している表記と，対応するCosminexusの機能名を次に示します。

表記 | Cosminexusの機能名
Cosminexus Developer's Kit for Java | Cosminexus Developer's Kit for JavaTM
Cosminexus RM | Cosminexus Reliable Messaging
CTM | Cosminexus Component Transaction Monitor
DB Connector for Cosminexus RM | DB Connector for Cosminexus Reliable Messaging
Management Server | Cosminexus Management Server
PRF | Cosminexus Performance Tracer
Server Plug-in | Cosminexus Server Plug-in
Smart Composer | Cosminexus Smart Composer
TPBroker | Cosminexus TPBroker

このマニュアルで使用している表記と，対応するJava関連用語を次に示します。

表記 | Java関連用語
EAR | Enterprise ARchive
EJBまたはEnterprise JavaBeans | Enterprise JavaBeansTM
J2EEまたはJava 2 Platform, Enterprise Edition | JavaTM 2 Platform, Enterprise Edition
Java | JavaTM
JavaBeans | JavaBeansTM
JavaMail | JavaMailTM
JCA | J2EETM Connector Architecture
JDBC | JDBCTM
JDK | JavaTM Development Kit
JMS | JavaTM Message Service
JMX | JavaTM Management Extensions
JNDI | Java Naming and Directory InterfaceTM
JNI | JavaTM Native Interface
JSP | JavaServer PagesTM
JTA | JavaTM Transaction API
Servletまたはサーブレット | JavaTM Servlet

適用OSの違いによる機能相違点の表記

このマニュアルは，適用OSがWindows，AIX，HP-UX，Linux，およびSolarisの製品に対応します。OSによって記述を書き分ける場合，次に示す表記を使用して，それぞれの説明にOS名を明記しています。

表記 | 意味
AIXの場合 | AIXに該当する表記です。
HP-UXの場合 | HP-UXに該当する表記です。
Linuxの場合 | Linuxに該当する表記です。
Solarisの場合 | Solarisに該当する表記です。
UNIXの場合 | UNIX（AIX，HP-UX，Linux，Solaris）に該当する表記です。
Windowsの場合 | Windowsに該当する表記です。

このマニュアルで使用している略語

このマニュアルで使用している英略語を次に示します。

英略語 | 英字での表記
API | Application Programming Interface
BMT | Bean-Managed Transaction
CMP | Container-Managed Persistence
CMR | Container-Managed Relationship
CMT | Container-Managed Transaction
CORBA | Common Object Request Broker Architecture
CSV | Comma Separated Value
CUI | Character User Interface
DB | Database
DBMS | Database Management System
DD | Deployment Descriptor
DIT | Directory Information Tree
DN | Distinguished Name
DTD | Document Type Definition
EIS | Enterprise Information System
EJB QL | EJB Query Language
GUI | Graphical User Interface
HTML | Hyper Text Markup Language
HTTP | Hyper Text Transfer Protocol
ID | Identifier
IDE | Integrated Development Environment
IIOP | Internet Inter-Orb Protocol
JAR | Java Archive
JDBC | Java Database Connectivity
LDAP | Lightweight Directory Access Protocol
ODBC | Open Database Connectivity
ORB | Object Request Broker
OS | Operating System
OTS | Object Transaction Service
POA | Portable Object Adapter
RDB | Relational Database
SFO | Session Fail Over
SOAP | Simple Object Access Protocol
TCS | Transaction Context Server
URL | Uniform Resource Locator
VM | Virtual Machine
WAR | Web ARchive
XML | Extensible Markup Language

このマニュアルで使用している記号

注意

間違いやすい点，および間違うとトラブルが発生するような項目について説明しています。

このマニュアルの構文の説明で使用している記号

このマニュアルでは，次に示す記号を使用して構文を説明しています。

記号
意味

｜
横に並べられた複数の項目に対する項目間の区切りを示し，「または」を意味します。

（例）A | B

AまたはBを指定することを示します。

{ 　 }
この記号で囲まれている複数の項目のうちから一つが表示されることを示します。項目が横に並べられ，記号｜で区切られている場合は，そのうちの一つが表示されます。
（例）　｛A｜B｜C｝
　A，BまたはCのどれかが表示されることを示します。

：
：の左にあるものを右にあるもので定義することを示します。

（例）A：B

「AとはBである」と定義することを示します。

<　>
この記号で囲まれている項目は，該当する要素やファイルなどを指定したり，該当する要素が表示されたりすることを示します。
（例）　<サーバ名>
　サーバ名が表示されます。

[ 　 ]
この記号で囲まれている項目は，省略される項目，または省略してもよい項目を示します。複数の項目が横に並べて記述されている場合には，何も表示されないか，またはどれか一つだけ表示されることを示します。
（例１）　［A］
　「何も表示されない」か「Aが表示される」ことを示します。
（例２）　［B｜C］
　「何も表示されない」か「BまたはCが表示される」ことを示します。

...
記述が省略されていることを示します。
（例）　ABC...
　ABCの後ろに記述があり，その記述が省略されていることを示します。

常用漢字以外の漢字の使用について

このマニュアルでは，常用漢字を使用することを基本としていますが，次に示す用語については，常用漢字以外の漢字を使用しています。

鍵（かぎ）　個所（かしょ）　全て（すべて）　綴り（つづり）　伝播（でんぱ）　必須（ひっす）

KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

1.　メッセージの概要

この章では，Cosminexusで出力されるメッセージの概要と記載個所について説明します。

なお，このマニュアルでは，KEOS02000～KEOS29999のメッセージ，KEOS80000～KEOS89999のメッセージ，KEUCで始まるメッセージ，およびKFCB40000～KFCB49999のメッセージについて説明します。

＜この章の構成＞

1.1　Cosminexusで出力されるメッセージとマニュアルでの記載個所

1.2　このマニュアルで説明するメッセージの種類と参照先

1.1　Cosminexusで出力されるメッセージとマニュアルでの記載個所

ここでは，Cosminexusで出力されるメッセージについて説明します。

Cosminexusを使用したアプリケーションサーバ環境構築時，運用時，またはアプリケーション開発時には，プリフィックスを持つメッセージが出力されます。また，コマンド実行時には，システムの監査ログにもプリフィックスを持つメッセージが出力されます。プリフィックスは，メッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能と対応しています。

Cosminexusで出力されるメッセージのプリフィックスと参照先のマニュアルを次の表に示します。出力されたメッセージのプリフィックスを確認し，該当するマニュアルを参照してください。

表1-1　Cosminexusで出力されるメッセージの参照先

プリフィックス | マニュアル名
KAWS | Cosminexus　メッセージ 1　KAWS／KDAL／KDJE編
KDAL | Cosminexus　メッセージ 1　KAWS／KDAL／KDJE編
KDCC | Cosminexus SOAPアプリケーション開発ガイド
KDCG | Cosminexus Webサービスセキュリティ 使用の手引
KDEC | Cosminexus サービスプラットフォーム　システム構築・運用ガイド
KDIW | uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow メッセージ
KDJE | Cosminexus　メッセージ 1　KAWS／KDAL／KDJE編
KECT | Cosminexus サービスプラットフォーム　開発ガイド
KECX | Cosminexus XML Processor ユーザーズガイド
KEOS02000～KEOS29999 | ※
KEOS50000～KEOS59999 | Cosminexus サービスプラットフォーム　システム構築・運用ガイド
KEOS80000～KEOS89999 | ※
KEUC | ※
KEXS | Cosminexus XML Security - Core ユーザーズガイド
KFCB29000～KFCB39999 | TPBroker　ユーザーズガイド
KFCB40000～KFCB49999 | ※
KFCT | Cosminexus　メッセージ 3　KFCT／KFDB／KFDJ編
KFDB | Cosminexus　メッセージ 3　KFCT／KFDB／KFDJ編
KFDJ | Cosminexus　メッセージ 3　KFCT／KFDB／KFDJ編

注※　このマニュアルで説明しています。詳細は，「1.2　このマニュアルで説明するメッセージの種類と参照先」を参照してください。

1.2　このマニュアルで説明するメッセージの種類と参照先

このマニュアルでは，次のメッセージについて記載しています。

KEOS02000～KEOS29999のメッセージ

KEOS80000～KEOS89999のメッセージ

KEUCで始まるメッセージ

KFCB40000～KFCB49999のメッセージ

メッセージには，システムの構築・運用・保守で使用するメッセージと，システムの監査で使用するメッセージの2種類があります。このマニュアルで説明しているメッセージの参照先とメッセージの種類を次の表に示します。

表1-2　このマニュアルで説明しているメッセージの参照先とメッセージの種類

プリフィックス | 参照先 | メッセージの種類
KEOS02000～KEOS09999 | 2.2 | システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ
KEOS10000～KEOS19999 | 2.3 | システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ
KEOS20000～KEOS29999 | 2.4 | システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ
KEOS80000～KEOS89999 | 3.3 | システムの監査で使用するメッセージ
KEUC00001～KEUC09999 | 2.5 | システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ
KFCB40000～KFCB49999 | 2.6 | システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

2.　システムの構築・運用・保守で使用するメッセージ

この章では，システムの構築・運用・保守で使用するKEOSで始まるメッセージ，KEUCで始まるメッセージ，およびKFCBで始まるメッセージについて説明します。

＜この章の構成＞

2.1　システムの構築・運用・保守で使用するメッセージの概要

2.2　KEOS02000からKEOS09999までのメッセージ

2.3　KEOS10000からKEOS19999までのメッセージ

2.4　KEOS20000からKEOS29999までのメッセージ

2.5　KEUC00001からKEUC09999までのメッセージ

2.6　KFCB40000からKFCB49999までのメッセージ

2.1　システムの構築・運用・保守で使用するメッセージの概要

ここでは，システムの構築・運用・保守で使用するメッセージの出力先および記述形式について説明します。

＜この節の構成＞

2.1.1　メッセージの出力先

2.1.2　メッセージの記述形式

2.1.1　メッセージの出力先

メッセージの出力先を次に示します。

イベントログまたはsyslog

標準出力，標準エラー出力

ログファイル※

各構成ソフトウェアが提供するGUI（Webブラウザおよびダイアログ）

注※

各構成ソフトウェアのログファイルの出力先については，マニュアル「Cosminexus　システム運用ガイド」を参照してください。

2.1.2　メッセージの記述形式

このマニュアルでのメッセージの記述形式を次に示します。

XXXXnnnnn-Y　（Z）

メッセージテキスト

可変値に関する説明

説明

メッセージテキストに対する補足説明

対処

ユーザが実施する対処

なお，「可変値に関する説明」，「説明」および「対処」はメッセージによって記述しないものもあります。

XXXX

メッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能を示すID（プリフィックス）を表します。プリフィックスは英字4文字で示します。

nnnnn

メッセージを出力したプログラムで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには，5けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージのレベルを表します。メッセージのレベルは英字1文字で示します。

メッセージのレベルを示す文字とその意味を次に示します。

E（Error）

エラーレベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。

このメッセージが出力されたときは，処理を中断します。

W（Warning）

警告レベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。

メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

I（Information）

システムの動作を通知するメッセージです。

メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

Q（Question）

出力したメッセージに対して，ユーザの応答を通知するメッセージです。

このメッセージが出力されたときは，ユーザの応答を待ちます。

R（Request）

出力メッセージに対するユーザからの応答を待っていることを通知するメッセージです。

なお，KEOSで始まるメッセージの出力先がManagement Serverの画面の場合，メッセージのレベルによってメッセージテキストの色が異なります。

メッセージのレベルを示す色とその意味を次に示します。

赤色：エラーレベルのメッセージを示します。

黄色：警告レベルのメッセージを示します。

黒色：システム動作を通知するメッセージを示します。

（Z）

メッセージの出力先を表します。出力先は英字1文字で示します。

出力先を示す文字とその意味を次に示します。

C：コンソールに出力されます。

F：ログファイルに出力されます。

L：イベントログに出力されます。

M：Log Monitorの画面に出力されます。

S：syslogに出力されます（UNIXの場合）。

W：Management Serverの画面に出力されます。

注意

メッセージの出力先は，マニュアル内で使用する付加情報です。したがって，構成ソフトウェアが出力するメッセージには表示されません。また，KEOSおよびKEUCで始まるメッセージの場合に表示されます。

メッセージテキスト

構成ソフトウェアが出力したメッセージテキストを示します。

なお，メッセージテキスト中の可変値（メッセージが出力される状況によって変わる値）は次の形式で示します。

KEOSで始まるメッセージの場合
太字で示します。または，「xx....xx」（xxは英小文字）の形式で示します。

KEUCで始まるメッセージの場合
「xx....xx」（xxは英小文字）の形式で示します。

KFCBで始まるメッセージの場合
「xx....xx」（xxは英小文字）の形式で示します。

可変値に関する説明

メッセージテキスト中の可変値に表示される情報を「xx....xx：表示される情報」（xxは英小文字）の形式で示します。可変値に関する説明の記述例を次に示します。

（例）

aa....aa：ファイル名

bb....bb：アプリケーション名

説明

メッセージが通知された要因やメッセージを出力した構成ソフトウェアの動作など，メッセージに対する補足説明を示します。

対処

ユーザが実施する対処を表します。なお，対処方法の「保守員に連絡してください」とは，購入時の契約に基づいて，システム管理者が弊社問い合わせ窓口へ連絡することを示します。

2.2　KEOS02000からKEOS09999までのメッセージ

Cosminexus Component Containerが出力するKEOS02000からKEOS09999までのメッセージについて説明します。

＜この節の構成＞

KEOS02001-E（C）

KEOS02002-E（C）

KEOS02003-E（C）

KEOS02010-E（C）

KEOS02011-E（C）

KEOS02012-E（C）

KEOS02020-E（C）

KEOS02021-E（C）

KEOS02030-E（C）

KEOS02031-E（C）

KEOS02032-E（C）

KEOS02036-W（C）

KEOS02037-W（C）

KEOS02038-W（C）

KEOS02102-E（C）

KEOS02111-W（C）

KEOS02112-W（C）

KEOS02152-E（C）

KEOS02202-E（C）

KEOS02250-E（C）

KEOS02251-W（C）

KEOS02300-E（C／F）

KEOS02501-W（C）

KEOS02001-E（C）

オプションの指定に誤りがあります。

説明

コマンドの引数に指定されたオプションの指定に誤りがあります。

処理を中止します。

対処

オプションを正しく指定して，再度コマンドを実行してください。

KEOS02002-E（C）

必須オプションが指定されていません。

説明

コマンドの引数に必須パラメタが指定されていません。

処理を中止します。

対処

オプションを正しく指定して，再度コマンドを実行してください。

KEOS02003-E（C）

Starting the Java application launcher failed. ファイル名 is missing.

説明

Javaアプリケーション起動コマンドの起動に失敗しました。

処理を中止します。

インストールが失敗している可能性があります。

対処

再インストールしてください。

KEOS02010-E（C）

ファイルにアクセスできません。ファイル名=ファイル名

説明

該当ファイルにアクセスできないため，処理を続行できません。

処理を中止します。

対処

次の内容を確認したあと，再度実行してください。

ファイルがオープン中でないか。

ファイルが壊れてないか。

KEOS02011-E（C）

指定されたファイルが見付かりません。ファイル名=ファイル名

説明

処理を中止します。

対処

正しいファイル名を入れてください。

KEOS02012-E（C）

コンフィギュレーションファイル内に必須項目が指定されていません。 ファイル名=ファイル名

説明

該当ファイル内に記述されているコンフィグレーションの内容が誤っています。

処理を中止します。

対処

ユーザ管理のコンフィグレーションファイルのcom.cosminexus.admin.auth.sso.ldap.wで指定した値に対応する次の内容を確認したあと，再度実行してください。

LDAPサーバのURL指定（java.naming.provider.urlの指定）

LDAPサーバにアクセスするときのベースDNの指定（com.cosminexus.admin.auth.ldap.basednの指定）

KEOS02020-E（C）

共有ライブラリのロードに失敗しました。 ライブラリ名=ライブラリ名

説明

処理を中止します。

対処

次の内容を確認したあと，再度実行してください。

JavaVM起動オプションで，java.library.pathが指定されているかどうか。

JavaVM起動オプションが正しく指定されている場合は，Keymate/Cryptoがインストールされているかどうか。
Keymate/Cryptoがインストールされている場合，メモリが不足している可能性があります。処理を実行したホストの管理者に連絡して，メモリ不足を解消してください。

上記以外の場合は，インストールが不完全である可能性があります（必要なファイルがない，または壊れています）。ユーザ管理をアンインストールしたあと，再インストールしてください。

KEOS02021-E（C）

LDAPサーバへのアクセスに失敗しました。 Exception=例外コード

説明

LDAPディレクトリサーバへアクセスしたときに，JNDIで例外が発生しました。

処理を中止します。

対処

次の内容を確認したあと，再度実行してください。

LDAPディレクトリサーバは起動しているかどうか。

ユーザ管理のコンフィグレーションファイルに次の項目が正しく指定されているかどうか。
・LDAPディレクトリサーバのURL
・ベースDN
・バインドDN
・パスワード

ユーザ管理のコンフィグレーションファイルで指定されたLDAPディレクトリサーバのバインドDNは，ベースDN以下のエントリに対して参照，または更新可能なアクセス権を持っているかどうか。

ユーザ管理のコンフィグレーションファイルで指定されたLDAPディレクトリサーバのベースDNの上位エントリは存在するかどうか。

シングルサインオンのための拡張オブジェクトクラスおよび属性は正しくLDAPディレクトリサーバに登録されているかどうか。

ssoexportコマンドの-uオプションでユーザIDとして不正な文字列を指定していないかどうか。

正しく設定されている場合は，メモリが不足している可能性があります。処理を実行したホストの管理者に連絡して，メモリ不足を解消してください。

上記以外の場合は，LDAPディレクトリサーバが一時的に負荷が掛かりアクセスできない可能性があるため，少し待ってから再度実行してください。

KEOS02030-E（C）

指定されたファイルの書式に誤りがあります。 ファイル=ファイル名, 行＝行数

説明

指定したファイルの記述で，行数行目のデータの記述に誤りを検出しました。

入力に指定したファイルがCSV形式のファイルでないか，またはファイルの記述に誤りがあるため，読み込むことができません。

処理を中止します。

対処

CSV形式のフォーマットを確認して，再度実行してください。

ダブルクォーテーション（"）は同一行に対で指定されているか。

ダブルクォーテーション（"）で囲んだ文字列の前後にコンマ（,）以外の文字がないか。

KEOS02031-E（C）

項目IDが指定されていません。 項目ID=項目ID, ファイル=ファイル名, 行＝1

説明

指定したファイルの記述に誤りがあるため，データを読み込めませんでした。

処理を中止します。

対処

CSV形式のファイルの1行目には，必ず項目IDを記述してください。ファイルの記述を修正したあと，再度実行してください。

KEOS02032-E（C）

指定した項目IDはすでに存在します。 項目ID=項目ID, ファイル=ファイル名, 行＝1

説明

指定したファイルの記述に誤りがあるため，データを読み込めませんでした。

処理を中止します。

対処

CSV形式のファイルの1行目には，重複しないIDを使用して記述してください。ファイルの記述を修正したあと，再度実行してください。

KEOS02036-W（C）

列に値が指定されていません。 ファイル=ファイル名, 行＝行数, 列＝列数

説明

指定したファイルの記述で，行数行，列数列目の値の指定に誤りを検出しました。

この処理をスキップして次の行を処理します。

列数列目の値が指定されていません。

対処

行数行，列数列目の値を記述したあと，再度処理をしてください。なお，列数列目の値は，必ず指定してください。

KEOS02037-W（C）

列に無効な値が指定されています。 ファイル=ファイル名, 行＝行数, 列＝列数

説明

指定したファイルの記述で，行数行，列数列目に指定できない値を検出しました。この処理をスキップして，次の行を処理します。

誤っている列が「OPERATION」の項目の場合，オペレーションモード（A：追加，M：変更，D：削除）で許されていない値が指定されています。

対処

正しい値に修正して，再度実行してください。

KEOS02038-W（C）

プロパティ名の指定値が不正です。デフォルト値を使用します。

説明

プロパティの指定値に誤りがあります。デフォルト値を使用し処理を続行します。

対処

設定ファイルを見直してください。

KEOS02102-E（C）

指定されたSecretDataの暗号化に失敗しました。

説明

指定されたSecretDataの暗号化に失敗しました。または，暗号鍵ファイルにアクセスできませんでした。

処理を中止します。

対処

次の内容を確認したあと，再度実行してください。

ユーザ管理のコンフィグレーションファイルに暗号鍵の指定があるか（com.cosminexus.admin.auth.sso.keyfileの指定があるか）。

暗号鍵ファイルがあるか。

鍵ファイルのアクセス権があるか。

KEOS02111-W（C）

既にユーザは登録済みです。 ユーザID=ユーザID, レルム=レルム名, 行=行数

説明

すでに登録済みのユーザを追加しようとしました。

この処理をスキップして，次の行を処理します。

対処

追加しようとしたユーザIDおよびレルム名に間違いがないかどうかを確認して，間違っていれば正しく値を訂正して，再度実行してください。

KEOS02112-W（C）

ユーザは存在しません。 ユーザID=ユーザID, レルム=レルム名, 行=行数

説明

存在しないユーザを削除しようとしました。

この処理をスキップして，次の行を処理します。

対処

削除しようとしたユーザIDおよびレルム名に間違いがないかどうかを確認して，間違っていれば正しく値を訂正して，再度実行してください。

KEOS02152-E（C）

指定されたSecretDataの復号化に失敗しました。

説明

指定されたSecretDataの復号化に失敗しました。または，暗号鍵ファイルにアクセスできませんでした。

処理を中止します。

対処

次の内容を確認したあと，再度実行してください。

ユーザ管理のコンフィグレーションファイルに暗号鍵の指定があるか（com.cosminexus.admin.auth.sso.keyfileの指定があるか）。

暗号鍵ファイルがあるか。

鍵ファイルのアクセス権があるか。

登録時に使用した暗号鍵ファイルと異なる暗号鍵ファイルを指定していないか。

KEOS02202-E（C）

暗号鍵ファイルにアクセスできません。

説明

ユーザ管理のコンフィグレーションファイル内に暗号鍵ファイル名の指定がされていません。または，ディレクトリに書き込み権限がなく暗号鍵ファイルを作成できません。

処理を中止します。

対処

ユーザ管理のコンフィグレーションファイル内のcom.cosminexus.admin.auth.sso.keyfileを確認したあと，再度実行してください。

暗号鍵ファイル名が指定されているか。

ファイル名が指定されている場合，ディレクトリのアクセス権はあるか。

KEOS02250-E（C）

指定されたパスワードのスクランブル化に失敗しました。詳細情報=詳細情報

説明

指定されたパスワードのスクランブル化に失敗しました。

処理を中止します。

対処

次の内容を確認したあと，再度実行してください。

パスワードの綴りに誤りがないか。

KEOS02251-W（C）

指定されたアクセス情報は無効です。詳細情報=詳細情報

説明

統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイル内に指定されたアクセス情報がありません。

処理を中止します。

対処

オプションを見直してください。

KEOS02300-E（C／F）

パスワードの復号化に失敗しました。詳細情報=詳細情報

説明

パスワードの復号化に失敗しました。復号化前の文字列をパスワードとして使用します。

デフォルトの設定で処理を継続します。

対処

パスワードがスクランブル化されているかどうか確認してください。

KEOS02501-W（C）

access denied: ファイル名（理由）

説明

ユーザ管理の設定ファイルにアクセスできません。

デフォルトの設定で処理を継続します。

対処

次の内容を確認して，再起動してください。

com.cosminexus.admin.auth.configシステムプロパティが設定してあるか。

com.cosminexus.admin.auth.configシステムプロパティに設定した設定ファイルがあり，読み込み権限があるか。

2.3　KEOS10000からKEOS19999までのメッセージ

Cosminexus Component Containerが出力するKEOS10000からKEOS19999までのメッセージについて説明します。

＜この節の構成＞

KEOS10001-E（W／F）

KEOS10002-E（W／F）

KEOS10003-E（W／F）

KEOS10004-E（W／F）

KEOS10005-E（W／F）

KEOS10006-E（W／F）

KEOS10007-E（W／F）

KEOS10008-E（W／F）

KEOS10009-E（W／F）

KEOS10010-I（W／F）

KEOS10011-I（W／F）

KEOS10012-I（W／F）

KEOS10013-I（W／F）

KEOS10014-I（W／F）

KEOS10015-E（W／F）

KEOS10019-I（W／F）

KEOS10020-I（W／F）

KEOS10021-E（W／F）

KEOS10022-E（W／F）

KEOS10023-E（W／F）

KEOS10024-E（W／F）

KEOS10025-E（W／F）

KEOS10026-E（W／F）

KEOS10027-I（W／F）

KEOS10028-E（W／F）

KEOS10029-I（W／F）

KEOS10030-E（W／F）

KEOS10031-Q（W）

KEOS10032-E（W／F）

KEOS10034-E（W）

KEOS10035-I（W／F）

KEOS10036-I（W／F）

KEOS10037-I（W／F）

KEOS10101-I（L／F）

KEOS10102-I（L／F）

KEOS10103-E（L／F）

KEOS10104-E（L／F）

KEOS10105-E（F）

KEOS10106-E（L／F）

KEOS10108-E（L／F）

KEOS10109-E（L／F）

KEOS10110-I（C／F）

KEOS10111-I（C／F）

KEOS10112-E（C／F）

KEOS10113-E（C／F）

KEOS10114-E（C）

KEOS10117-E（L／F）

KEOS10118-I（C／F）

KEOS10119-E（C／F）

KEOS10120-E（L／F）

KEOS10121-E（C／F）

KEOS10122-E（L／F）

KEOS10123-E（W／F）

KEOS10124-W（L／F）

KEOS10126-E（W／F）

KEOS10127-E（L／F）

KEOS10128-I（C／F）

KEOS10129-E（C／F）

KEOS10130-E（C／F）

KEOS10131-E（C／F）

KEOS10132-E（C）

KEOS10133-E（C）

KEOS11020-E（W／F）

KEOS11038-I（W／F）

KEOS11040-I（W／F）

KEOS11041-I（W／F）

KEOS11042-I（W／F）

KEOS11043-I（W／F）

KEOS11050-I（W／F）

KEOS11051-I（W／F）

KEOS11052-I（W／F）

KEOS11053-I（W／F）

KEOS11060-E（W／F）

KEOS11061-E（W／F）

KEOS11062-E（W／F）

KEOS11063-E（W／F）

KEOS11064-W（W／F）

KEOS11070-E（W／F）

KEOS11071-E（W／F）

KEOS11072-E（W／F）

KEOS11080-I（W／F）

KEOS11081-E（W／F）

KEOS11082-I（W／F）

KEOS11083-E（W／F）

KEOS11084-E（W／F）

KEOS11091-I（C）

KEOS11092-I（C）

KEOS11093-E（C）

KEOS11094-I（C）

KEOS11095-E（C）

KEOS12001-E（W）

KEOS12002-E（W）

KEOS12003-E（W）

KEOS12004-E（W）

KEOS12005-E（W）

KEOS13000-E（W／F）

KEOS13001-E（W／F）

KEOS13009-E（W／F）

KEOS13010-W（W／F）

KEOS13100-Q（W）

KEOS13101-Q（W）

KEOS13102-Q（W）

KEOS13103-E（W／F）

KEOS13104-E（W／F）

KEOS13105-E（W／F）

KEOS13106-E（W／F）

KEOS13107-E（W／F）

KEOS13108-E（W）

KEOS13109-E（W）

KEOS13110-E（W／F）

KEOS13111-E（W／F）

KEOS13112-E（W／F）

KEOS13113-W（W）

KEOS13114-W（W）

KEOS13115-E（W／F）

KEOS13116-E（W／F）

KEOS13117-I（W／F）

KEOS13118-I（W／F）

KEOS13119-I（W／F）

KEOS13120-I（W／F）

KEOS13121-I（W／F）

KEOS13122-I（W／F）

KEOS13123-I（W／F）

KEOS13124-I（W／F）

KEOS13125-E（W／F）

KEOS13126-E（W／F）

KEOS13127-W（W／F）

KEOS13128-E（W／F）

KEOS13129-E（W／F）

KEOS14000-I（F）

KEOS14001-I（F）

KEOS14002-E（F）

KEOS14003-E（F）

KEOS14004-E（C）

KEOS14005-E（F）

KEOS14006-E（C）

KEOS14007-E（C）

KEOS14008-E（F）

KEOS14009-E（F）

KEOS14010-E（F）

KEOS14011-E（C）

KEOS14012-E（C）

KEOS14013-E（C）

KEOS14014-E（C）

KEOS14015-E（C）

KEOS14016-E（F）

KEOS14017-E（F）

KEOS16001-I（F）

KEOS16002-E（F）

KEOS16003-I（F）

KEOS16004-E（F）

KEOS16005-W（F）

KEOS16100-I（C）

KEOS16101-E（C）

KEOS16102-E（C）

KEOS16103-E（C）

KEOS16104-E（C）

KEOS16105-E（C）

KEOS16106-E（C）

KEOS16107-E（C）

KEOS16108-E（C）

KEOS16109-E（C）

KEOS16110-E（C）

KEOS16111-E（C）

KEOS16112-E（C）

KEOS16113-W（C）

KEOS16114-E（C）

KEOS16115-E（C）

KEOS16116-E（C）

KEOS16200-I（C）

KEOS16201-E（C）

KEOS16202-E（C）

KEOS16203-E（C）

KEOS16204-E（C）

KEOS16205-E（C）

KEOS16206-E（C）

KEOS16207-E（C）

KEOS16208-E（C）

KEOS16209-E（C）

KEOS16210-E（C）

KEOS16211-E（C）

KEOS16212-E（C）

KEOS16213-E（C）

KEOS16214-E（C）

KEOS16215-E（C）

KEOS16216-E（C）

KEOS16217-E（C）

KEOS16218-I（C）

KEOS16219-W（C）

KEOS16220-E（C）

KEOS16221-W（C）

KEOS16222-E（C）

KEOS16223-E（C）

KEOS16224-E（C）

KEOS16225-E（C）

KEOS16226-E（C）

KEOS16227-E（C）

KEOS16228-E（C）

KEOS16229-E（C）

KEOS16230-E（C）

KEOS16231-E（C）

KEOS16232-E（C）

KEOS16233-E（C）

KEOS16234-E（C）

KEOS16235-E（C）

KEOS16239-E（C）

KEOS16240-E（C）

KEOS16241-E（C）

KEOS16242-E（C）

KEOS16243-E（C）

KEOS16244-E（C）

KEOS16245-E（C）

KEOS16246-E（C）

KEOS16247-E（C）

KEOS16248-E（C）

KEOS16249-E（C）

KEOS16250-E（C）

KEOS16251-E（C）

KEOS16252-E（C）

KEOS16253-E（C）

KEOS16254-E（C）

KEOS16255-E（C）

KEOS16256-E（C）

KEOS16257-E（C）

KEOS17000-E（C）

KEOS17001-E（C）

KEOS17002-E（C）

KEOS17003-E（C）

KEOS17004-E（C）

KEOS17005-E（C）

KEOS17006-E（C）

KEOS18001-E（W）

KEOS18002-E（W）

KEOS18003-E（W）

KEOS18101-E（W）

KEOS18102-E（W）

KEOS18103-E（W）

KEOS18104-E（W）

KEOS18105-E（W）

KEOS18106-E（W）

KEOS18107-E（W）

KEOS18108-E（W）

KEOS18109-E（W）

KEOS18110-E（W）

KEOS18201-E（W）

KEOS18202-E（W）

KEOS18300-I（W／F）

KEOS18301-I（W／F）

KEOS18302-I（W）

KEOS18404-I（W／F）

KEOS18405-I（W／F）

KEOS18406-I（W／F）

KEOS18407-E（W／F）

KEOS18408-E（W／F）

KEOS18409-E（W）

KEOS18410-E（W／F）

KEOS18411-E（W）

KEOS18412-E（W／F）

KEOS18413-E（W）

KEOS18500-E（W）

KEOS18501-W（F）

KEOS18502-E（W）

KEOS18503-E（W）

KEOS18504-E（W）

KEOS18505-E（W）

KEOS18506-E（W）

KEOS18507-E（W）

KEOS18601-E（W／F）

KEOS19000-E（W）

KEOS19001-E（W）

KEOS19002-E（W）

KEOS19003-E（W）

KEOS19004-E（W）

KEOS19005-E（W）

KEOS19100-E（W／F）

KEOS19101-E（W／F）

KEOS19102-E（W／F）

KEOS19103-E（W／F）

KEOS19104-E（W／F）

KEOS19105-Q（W）

KEOS19106-Q（W）

KEOS19107-I（W／F）

KEOS19108-E（W／F）

KEOS19109-I（W／F）

KEOS19110-E（W／F）

KEOS19111-W（W／F）

KEOS19112-W（W／F）

KEOS19113-W（W／F）

KEOS19114-W（W／F）

KEOS19115-W（W／F）

KEOS19116-W（W／F）

KEOS19117-E（W／F）

KEOS19118-I（W／F）

KEOS19201-E（W）

KEOS19202-W（W／F）

KEOS19203-E（W）

KEOS19207-W（W／F）

KEOS19208-W（W／F）

KEOS19209-W（W／F）

KEOS19210-W（W／F）

KEOS19211-W（W／F）

KEOS19212-E（W／F）

KEOS19213-W（W）

KEOS19214-W（W）

KEOS19215-E（W）

KEOS19216-E（W）

KEOS19217-W（W／F）

KEOS19218-W（W／F）

KEOS19219-W（W／F）

KEOS19220-W（W／F）

KEOS19221-E（W）

KEOS19222-E（W）

KEOS19223-E（W）

KEOS19224-E（W）

KEOS19225-E（W）

KEOS19226-E（W）

KEOS19227-E（W）

KEOS19228-E（W）

KEOS19229-E（W）

KEOS19230-E（W）

KEOS19231-E（W）

KEOS19232-W（W）

KEOS19233-E（W）

KEOS19234-W（W）

KEOS19235-E（W）

KEOS19236-E（W）

KEOS19237-W（W）

KEOS19238-W（W）

KEOS19239-W（W）

KEOS19240-W（W）

KEOS19241-E（W）

KEOS19242-E（W）

KEOS19300-E（W）

KEOS19301-I（W）

KEOS19999-E（W／F）

KEOS10001-E（W／F）

管理ユーザアカウントが設定されていません。

説明

Management Serverの設定ファイルに管理ユーザアカウントが登録されていません。

［管理ユーザアカウントの設定］リンクを表示します。

対処

［管理ユーザアカウントの設定］リンクを選択して，管理ユーザのアカウントを設定してください。

KEOS10002-E（W／F）

管理ユーザIDまたはパスワードが違います。

説明

Management Serverログイン時の管理ユーザIDまたはパスワードが違います。

指定された要求を無視して，［ログイン画面］リンクを表示します。

［ログイン画面］リンクを選択すると，［ログイン］画面に戻ります。

対処

正しい管理ユーザIDまたはパスワードを設定してください。

KEOS10003-E（W／F）

管理ユーザIDが設定されていません。

説明

管理ユーザアカウントの設定画面で，管理ユーザIDが設定されていません。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

対処

管理ユーザアカウントの設定画面で，管理ユーザIDを設定してください。

KEOS10004-E（W／F）

パスワードの確認入力が正しくありません。

説明

管理ユーザアカウントの設定画面で，入力したパスワードの確認入力が正しくありません。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

対処

管理ユーザアカウントの設定画面で，パスワードと同じ情報を確認入力にも設定してください。

KEOS10005-E（W／F）

ホスト名が設定されていません。

説明

ネーミングサービスへの接続の設定画面で，ホスト名が設定されていません。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

対処

ネーミングサービスへの接続の設定画面で，ホスト名を設定してください。［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

KEOS10006-E（W／F）

ポート番号に誤りがあります。

説明

ネーミングサービスへの接続の設定画面で，ポート番号の入力形式が正しくありません。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

対処

ネーミングサービスへの接続の設定画面で，ポート番号を正しい形式（1～65535）の整数値で設定してください。［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

KEOS10007-E（W／F）

Management Server接続HTTPポート番号に誤りがあります。

説明

ネットワークの設定画面で，Management Server接続HTTPポート番号の入力形式が正しくありません。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

対処

ネットワークの設定画面で，Management Server接続HTTPポート番号を正しい形式（1～65535）の整数値で設定してください。

KEOS10008-E（W／F）

Management Server内部通信用ポート番号に誤りがあります。

説明

ネットワークの設定画面で，Management Server内部通信用ポート番号の入力形式が正しくありません。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

対処

ネットワークの設定画面で，Management Server内部通信用ポート番号を正しい形式（1～65535）の整数値で設定してください。

KEOS10009-E（W／F）

ログインしていないか，または，タイムアウトのため既にログアウトされています。

説明

現在，Management Serverにログインされていません。

指定された要求を無視して，［ログイン画面］リンクを表示します。

［ログイン画面］リンクを選択すると，［ログイン］画面に戻ります。

対処

［ログイン］画面からログインしてください。

KEOS10010-I（W／F）

正常にログアウトされました。

説明

Management Serverのログアウトを正常に行いました。

KEOS10011-I（W／F）

管理ユーザアカウントの設定を変更しました。

説明

管理ユーザアカウントの設定を変更しました。

新しい設定は，次回のログインから有効になります。

KEOS10012-I（W／F）

ネットワークの設定を変更しました。

説明

ネットワークの設定を変更しました。

新しい設定は，Management Serverの再起動後に有効になります。

KEOS10013-I（W／F）

Naming Serviceへの接続の設定を変更しました。

説明

ネーミングサービスへの接続の設定を変更しました。

新しい設定は，Management Serverの再起動後に有効になります。

KEOS10014-I（W／F）

ログの設定を変更しました。

説明

ログの設定を変更しました。

ログレベルの新しい設定は，すぐに有効になります。ただし，ログファイル面数とログファイルサイズ，およびログの最大表示件数の新しい設定は，Management Serverの再起動後に有効になります。

KEOS10015-E（W／F）

設定ファイルへの保存に失敗しました。 詳細情報＝詳細情報

説明

Management Serverの設定時に，Management Serverの設定ファイルへの保存に失敗しました。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

対処

詳細情報を基に，エラーの要因を取り除いてください。詳細情報には，次のメッセージが表示されます。

管理ユーザアカウントの設定，Naming Serviceへの接続の設定，ログの設定，開始時の設定，性能解析トレース収集の設定，JP1連携の設定の場合

再設定してもエラーが発生する場合，次に示すファイルを削除していないか，またはファイル権限を変更していないかどうかを確認してください。

Windowsの場合
<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥manager¥config¥mserver.xml

UNIXの場合
/opt/Cosminexus/manager/config/mserver.xml

ネットワークの設定の場合

再設定してもエラーが発生する場合，次に示すファイルを削除していないか，またはファイル権限を変更していないかどうかを確認してください。

Windowsの場合
<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥manager¥config¥mserver.properties

UNIXの場合
/opt/Cosminexus/manager/config/mserver.properties

KEOS10019-I（W／F）

Cosminexus Management Serverを開始しました。

説明

Management Serverを開始しました。

KEOS10020-I（W／F）

Cosminexus Management Serverを終了しました。

説明

Management Serverを終了しました。

KEOS10021-E（W／F）

ポータル定義ファイル格納ディレクトリが存在しません。

説明

ポータル定義ファイル格納ディレクトリが存在しません。

処理を中止します。

対処

次に示すディレクトリが存在するかどうかを確認してください。

Windowsの場合
<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥manager¥containers¥m¥webapps¥mngsvr¥mportal¥config

UNIXの場合
/opt/Cosminexus/manager/containers/m/webapps/mngsvr/mportal/config

KEOS10022-E（W／F）

ページの呼び出しに失敗しました。

説明

直接URLを指定してManagement Serverを起動したため，対応する処理の実行に失敗しました。

処理を中止します。

対処

運用管理ポータルまたはツリーペインから，正しい手順で呼び出してください。

KEOS10023-E（W／F）

選択されたノードは存在しません。

説明

選択されたノードはすでに削除されているか，または変更されているため使用できません。

処理を中止します。

対処

ツリーペインの［ツリーの初期化］を選択してツリーを更新したあと，正しいノードを選択してください。

KEOS10024-E（W／F）

Management Server終了要求受信ポート番号に誤りがあります。

説明

ネットワークの設定画面で，Management Server終了要求受信ポート番号の入力形式が正しくありません。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

対処

ネットワークの設定画面で，Management Server終了要求受信ポート番号を正しい形式（1～65535）の整数値で設定してください。

KEOS10025-E（W／F）

ツリーの初期化に失敗しました。

説明

ツリー定義ファイルの読み込みに失敗しました。

処理を中止します。

対処

再度，［運用管理ポータル］画面から，目的の画面を表示させてください。

このときも同様の現象になる場合は，ツリー定義ファイルが破損している可能性があります。保守員に連絡してください。

また，JP1/IMのモニタ起動操作でエラーが発生した場合は，選択しているJP1イベントに関係しているドメインまたは論理サーバが，現在のManagement Serverの構成に存在しません。この場合，該当するJP1イベントからは，モニタ起動操作ができません。

KEOS10026-E（W／F）

構成情報の初期化に失敗しました。

説明

構成情報の初期化に失敗しました。

処理を中止します。

対処

構成情報の回復を行って再起動してください。再起動しても解決できない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS10027-I（W／F）

構成情報を退避しました。

説明

構成情報を退避しました。

KEOS10028-E（W／F）

構成情報の退避に失敗しました。

説明

構成情報の退避に失敗しました。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

対処

再設定してもエラーが発生する場合は，存在しないディレクトリを指定していないかどうかを確認してください。

KEOS10029-I（W／F）

構成情報を回復しました。

説明

構成情報を回復しました。

新しい設定は，ツリーペインの［ツリーの初期化］を選択してツリーを更新したあと，有効になります。

KEOS10030-E（W／F）

構成情報の回復に失敗しました。

説明

構成情報の回復に失敗しました。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

対処

再設定してもエラーが発生する場合は，存在しないファイルを指定していないかどうか，または指定したファイルが構成情報の退避で退避したファイルかどうかを確認してください。

KEOS10031-Q（W）

指定された退避するファイルの絶対パス名ファイルは既に存在します。上書きしますか？

説明

すでに存在するファイルに保存する場合に表示されます。

［はい］ボタンまたは［いいえ］ボタンを表示します。

対処

構成情報を上書きする場合は，［はい］ボタンを選択してください。［いいえ］ボタンを選択した場合，この処理は行いません。

KEOS10032-E（W／F）

構成情報ファイル名に誤りがあります。

説明

構成情報の退避・回復画面で，構成情報ファイル名の入力形式が正しくありません。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

対処

構成情報の退避・回復画面の構成情報ファイル名を正しい形式（256文字以内の絶対パス）で設定してください。

KEOS10034-E（W）

指定したURLはアクセスできません。

説明

指定したURLはアクセスできません。

対処

Management Serverにアクセスする場合は，正しい手順を使用してください。

KEOS10035-I（W／F）

開始時の設定を変更しました。

説明

開始時の設定を変更しました。

新しい設定は，Management Serverの次回開始時に有効になります。

KEOS10036-I（W／F）

性能解析トレース収集の設定を変更しました。

説明

性能解析トレース収集の設定を変更しました。

新しい設定は，すぐに有効になります。

KEOS10037-I（W／F）

JP1連携の設定を変更しました。

説明

JP1連携の設定を変更しました。

システムJP1イベントのフィルタリングの新しい設定は，すぐに有効になります。ただし，システムJP1イベント発行機能の有効または無効の設定は，Management Serverを再起動後，有効になります。

KEOS10101-I（L／F）

Management Server service has started.

説明

Management Serverのサービスを開始しました。

KEOS10102-I（L／F）

Management Server service ended.

説明

Management Serverサービスを停止しました。

KEOS10103-E（L／F）

Management Server service could not be initialized.

説明

Management Serverサービスの初期化に失敗しました。

処理を中止します。

対処

詳細を示すメッセージが出力されています。メッセージを参照して，エラーの要因を取り除いてください。

KEOS10104-E（L／F）

Management Server service could not be started.

説明

Management Serverサービスを開始できませんでした。

処理を中止します。

対処

再起動しても解決できない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS10105-E（F）

Management Server could not be output information to Event Log service.(ec = エラーコード)

説明

イベントログへの出力ができませんでした。

イベントログへ出力をしないで処理を継続します。

対処

イベントログサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KEOS10106-E（L／F）

Management Server could not be started.

説明

Management Serverが起動できませんでした。

処理を中止します。

対処

詳細を示すメッセージが出力されています。メッセージを参照して，エラーの要因を取り除いてください。

KEOS10108-E（L／F）

The command of Management Server could not be acquired from the registry.

説明

Management Serverのコマンドをレジストリから取得できませんでした。

処理を中止します。

対処

再起動しても解決できない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS10109-E（L／F）

Management Server could not be executed.(ec = エラーコード)

説明

Management Serverを実行できませんでした。

処理を中止します。

対処

次の要因が考えられます。それぞれの要因に応じて，対処してください。

mserver.propertiesファイルの内容が不正です。
mserver.propertiesファイルの内容を確認してください。

前提プログラムがインストールされていません。
製品の前提プログラムがインストールされていることを確認したあと，再度実行してください。

上記で対処できない場合，Windowsのときはmngsvr.exe.[1～16].log，mngsvr.exe.out，mngsvr.exe.err，mngsvrctl.exe.[1～16].logを，UNIXのときはmngsvrctlstart.[1～16].logとコンソールに出力されたメッセージを参照して要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KEOS10110-I（C／F）

Management Server service has started from command line.

説明

コマンドラインからManagement Serverサービスを開始しました。

KEOS10111-I（C／F）

Management Server service ended from command line.

説明

コマンドラインからManagement Serverサービスを停止しました。

KEOS10112-E（C／F）

Management Server service could not be started from command line.

説明

コマンドラインからのManagement Serverサービスの開始に失敗しました。

コマンドの実行を中止します。

対処

次の要因が考えられます。それぞれの要因に応じて，対処してください。

すでにManagement Serverサービスが起動しています。
処理を続行するか，またはサービスを停止したあと，再度開始してください。

セットアップコマンドを実行していません。
セットアップを実行してください。

mserver.propertiesファイルの内容が不正です。
mserver.propertiesファイルの内容を確認してください。

前提プログラムがインストールされていません。
製品の前提プログラムがインストールされていることを確認したあと，再度実行してください。

上記で対処できない場合，Windowsのときはmngsvr.exe.[1～16].log，mngsvr.exe.out，mngsvr.exe.err，mngsvrctl.exe.[1～16].logを，UNIXのときはmngsvrctlstart.[1～16].logとコンソールに出力されたメッセージを参照して要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KEOS10113-E（C／F）

Management Server service could not be ended from command line.

説明

コマンドラインからのManagement Serverサービスの停止に失敗しました。

コマンドの実行を中止します。

要因として，すでにManagement Serverサービスが停止していることが考えられます。

対処

Management Serverサービスの動作状態を確認してください。

Management Serverの動作状態に問題がない場合，Windowsのときはmngsvr.exe.[1～16].log，mngsvr.exe.out，mngsvr.exe.err，mngsvrctl.exe.[1～16].logを，UNIXのときはmngsvrctlstop.[1～16].logとコンソールに出力されたメッセージを参照して要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KEOS10114-E（C）

usage : mngsvrctl setup [<setup optinos>]|start|stop
<setup optinos>:
[<server name>] [-u <uid>] [-p <password>]
[-nu <new uid>] [-np <new password>]
setup - initializing Management Server environment
start - starting Management Server service
stop - stopping Management Server service
<setup optinos>:
<server name> - Server name of Web container(default "cosmi_m")
-u <uid> - administrator's user ID
-p <password> - administrator's user password
-nu <new uid> - new administrator's user ID
-np <new password> - new administrator's user password

説明

コマンドの起動方法に誤りがあります。

コマンドの実行を中止します。

対処

正しいコマンドを入力して，実行し直してください。

KEOS10117-E（L／F）

Management Server could not make a temporary file.

説明

一時ファイルの作成に失敗しました。

コマンドの実行を中止します。

mserver.propertiesファイルの内容が不正の可能性があります。

対処

ファイルの内容を確認してください。

解決しない場合は，次に示す対処をしてください。

Windowsの場合
<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥manager¥config¥templatesにある初期状態のmserver.propertiesを，<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥manager¥configに上書きコピーして，再度実行してください。

UNIXの場合
/opt/Cosminexus/manager/config/templatesにある初期状態のmserver.propertiesを，/opt/Cosminexus/manager/configに上書きコピーして，再度実行してください。

KEOS10118-I（C／F）

Management Server was initialized normally.

説明

Management Serverのセットアップに成功しました。

KEOS10119-E（C／F）

Management Server could not be initialized normally.

説明

Management Serverのセットアップに失敗しました。

コマンドの実行を中止します。

対処

次の要因が考えられます。それぞれの要因に応じて，対処してください。

すでにセットアップ済みです。
処理を続行してください。

指定したサーバ名が不正です。
サーバ名を変更して再度実行してください。

指定したサーバ名はすでに使用されています。
サーバ名を変更して再度実行してください。

前提プログラムがインストールされていません。
製品の前提プログラムがインストールされていることを確認したあと，再度実行してください。

上記で対処できない場合，Windowsのときはmngsvr.exe.[1～16].log，mngsvr.exe.out，mngsvr.exe.err，mngsvrctl.exe.[1～16].logを，UNIXのときはmngsvrctlsetup.[1～16].logとコンソールに出力されたメッセージを参照して要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KEOS10120-E（L／F）

Management Server could not acquired the server name.

説明

サーバ名を取得できませんでした。

コマンドの実行を中止します。

エラーの要因として，セットアップコマンドを実行していないことが考えられます。

対処

セットアップコマンドを実行してください。

エラーの要因を取り除けない場合，Windowsのときはmngsvr.exe.[1～16].log，mngsvr.exe.out，mngsvr.exe.err，mngsvrctl.exe.[1～16].logを，UNIXのときはmngsvrctlstart.[1～16].logを参照して要因を取り除いたあとに再度実行してください。

KEOS10121-E（C／F）

Management Server could not be started.(ec = エラーコード)

説明

Management Serverが起動できませんでした。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS10122-E（L／F）

Since an error occurred, Management Server service stopped.

説明

Management Serverが異常停止しました。

処理を中止します。

対処

このメッセージの前に出力されたメッセージを基に要因を調査し，対処してください。

KEOS10123-E（W／F）

製品名では運用管理ポータルは使用できません。

説明

{Cosminexus統合形式名の製品名}では運用管理ポータルは使用できません。処理を中止します。

対処

運用管理ポータルは使用できません。

KEOS10124-W（L／F）

プロパティ(プロパティ名)の指定値が不正です。既に設定されている値を使用します。

説明

プロパティの指定値が不正です。すでに設定されている値を使用します。処理を続行します。

対処

環境変数定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS10126-E（W／F）

common libraryで障害が発生しました。詳細情報=詳細情報

説明

common libraryで障害が発生しました。処理を中止します。

対処

再起動および再インストールしても解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS10127-E（L／F）

An attempt to copy the file has failed. (src=aa....aa, dest=bb....bb)

aa....aa：コピー元
bb....bb：コピー先

説明

ファイルのコピーに失敗しました。処理を中止します。

対処

再起動しても解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS10128-I（C／F）

The settings of the administrator's user account were changed.

説明

管理ユーザアカウントの設定を変更しました。

KEOS10129-E（C／F）

An administrator's user ID or a password is incorrect.

説明

管理ユーザIDまたはパスワードが違います。処理を中止します。

対処

正しい管理ユーザIDまたはパスワードを設定して再度実行してください。

KEOS10130-E（C／F）

The configuration file could not be saved.

説明

設定ファイルへの保存に失敗しました。処理を中止します。

対処

<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥manager¥configにある，mserver.xmlファイルを削除していないか，またはファイル権限を変更していないかどうかを確認してください。

KEOS10131-E（C／F）

A connection to Management Server could not be established.

説明

Management Serverに接続できませんでした。処理を中止します。

対処

mserver.propertiesファイルの内容が不正のおそれがあります。ファイルの内容を確認してください。解決しない場合はManagement Serverを停止して再度実行してください。

KEOS10132-E（C）

The command cannot be executed because you do not have administrator privileges.

説明

管理者特権がないためコマンドを実行できません。処理を中止します。

対処

管理者として実行したコマンドプロンプト上で，再度コマンドを実行してください。

KEOS10133-E（C）

An error occurred while the permissions were being checked.

説明

権限の判定中にエラーが発生しました。処理を中止します。

対処

メモリが不足しているおそれがあります。空きメモリを増やしたあと，再度コマンドを実行してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS11020-E（W／F）

運用管理ドメイン構成定義ファイルの出力に失敗しました。 詳細情報=詳細情報

説明

運用管理ドメイン構成定義ファイルの出力に失敗しました。

運用管理ドメイン構成定義ファイルを出力しません。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

対処

Management Serverのインストール先のディスクドライブに空き容量が十分あることを確認してください。

KEOS11038-I（W／F）

運用管理ドメインを編集しました。 ドメイン名=[ドメイン名] 表示名=[表示名]

説明

運用管理ドメインを編集しました。

KEOS11040-I（W／F）

ホストを定義しました。 ホスト名=[ホスト名] 表示名=[表示名]

説明

ホストを定義しました。

KEOS11041-I（W／F）

ホストを編集しました。 ホスト名=[ホスト名] 表示名=[表示名]

説明

ホストを編集しました。

KEOS11042-I（W／F）

ホストを削除しました。 ホスト名=[ホスト名] 表示名=[表示名]

説明

ホストを削除しました。

KEOS11043-I（W／F）

ホストを削除しました。 削除したホスト=[表示名]

説明

ホストを削除しました。

KEOS11050-I（W／F）

論理サーバを追加しました。 種別=[種別] 論理サーバ名=[論理サーバ名] 表示名=[表示名]

説明

論理サーバを追加しました。

KEOS11051-I（W／F）

論理サーバを編集しました。 種別=[種別] 論理サーバ名=[論理サーバ名] 表示名=[表示名]

説明

論理サーバを編集しました。

KEOS11052-I（W／F）

論理サーバを削除しました。 種別=[種別] 論理サーバ名=[論理サーバ名] 表示名=[表示名]

説明

論理サーバを削除しました。

KEOS11053-I（W／F）

論理サーバを削除しました。 削除した論理サーバ=[表示名]

説明

論理サーバを削除しました。

KEOS11060-E（W／F）

ホストが定義されていません。

説明

ホストが定義されていません。

選択されたノードに対応した画面を表示しません。

対処

論理サーバを配置するホストを定義してください。

KEOS11061-E（W／F）

ホストの定義に失敗しました。 詳細情報=詳細情報

説明

ホストの定義に失敗しました。

ホストを定義しません。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

対処

詳細情報として表示された問題を解決したあと，再度実行してください。

KEOS11062-E（W／F）

ホストの編集に失敗しました。 詳細情報=詳細情報

説明

ホストの編集に失敗しました。

ホストを編集しません。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

対処

詳細情報として表示された問題を解決したあと，再度実行してください。

KEOS11063-E（W／F）

ホストの削除に失敗しました。 詳細情報=詳細情報

説明

ホストの削除に失敗しました。

ホストを削除しません。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

対処

詳細情報として表示された問題を解決したあと，再度実行してください。

KEOS11064-W（W／F）

削除に失敗したホストがあります。 削除に失敗したホスト=[表示名]

説明

幾つかのホストの削除に失敗しました。

削除できるホストだけを削除します。

対処

ホストに論理サーバが配置されているため，削除に失敗しました。配置されている論理サーバを削除したあと，再度実行してください。

KEOS11070-E（W／F）

論理サーバの追加に失敗しました。 詳細情報=詳細情報

説明

論理サーバの追加に失敗しました。

論理サーバを追加しません。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

対処

詳細情報として表示された問題を解決したあと，再度実行してください。

KEOS11071-E（W／F）

論理サーバの編集に失敗しました。 詳細情報=詳細情報

説明

論理サーバの編集に失敗しました。

論理サーバを編集しません。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

対処

詳細情報として表示された問題を解決したあと，再度実行してください。

KEOS11072-E（W／F）

論理サーバの削除に失敗しました。 詳細情報=詳細情報

説明

論理サーバの削除に失敗しました。

論理サーバを削除しません。

対処

詳細情報として表示された問題を解決したあと，再度実行してください。

KEOS11080-I（W／F）

実サーバ名を編集しました。編集した論理サーバ=[表示名]

説明

実サーバ名を編集しました。

KEOS11081-E（W／F）

実サーバ名の編集に失敗しました。詳細情報=障害の情報

説明

実サーバ名の編集に失敗しました。

実サーバ名を編集しません。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

対処

詳細情報として表示された問題を解決したあと，再度実行してください。

KEOS11082-I（W／F）

表示名をセットアップしました。ホスト=[ホスト名] 実サーバ=[実サーバ名]

説明

J2EEサーバをセットアップしました。

KEOS11083-E（W／F）

表示名のセットアップに失敗しました。詳細情報=詳細情報

説明

J2EEサーバのセットアップに失敗しました。

J2EEサーバをセットアップしません。

対処

詳細情報として表示された内容を確認して，問題を解決したあと，再度実行してください。詳細情報には，次の内容が表示されます。

運用管理エージェントと通信できませんでした。

該当論理サーバの稼働ホストで運用管理エージェントが起動しているかどうか。

Management Serverの構成定義で定義した運用管理エージェントのポート番号は，J2EEサーバをセットアップするホストで稼働している運用管理エージェントと同じポート番号かどうか。

Management Serverの構成定義で定義しているホスト名に問題はないかどうか（pingコマンドなどで正しく通信ができているかどうか）。

運用管理エージェントのプロパティ（adminagent.properties）に「adminagent.adapter.allowedHosts」を指定している場合，アクセスしているManagement Serverのホストが許可されているかどうか。

セットアップコマンドが異常終了しました。

大文字と小文字だけの異なる名称のJ2EEサーバがすでにセットアップされていないかどうか（セットアップ先のプラットホームがWindowsの場合）。

セットアップする実サーバ名の文字列長が次の条件式を満たしているかどうか。
（実サーバ名の文字列長）= 220 - （Cosminexus Component Containerのインストールディレクトリのパス名長） ［単位：バイト］

セットアップコマンドの実行環境が不正です。

J2EEサーバをセットアップするホストに，前提製品がインストールされていることを確認してください。

前提製品がインストールされている場合は，動作環境が破損している可能性があります。再起動および前提製品を再インストールしても問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS11084-E（W／F）

実サーバのセットアップを開始できませんでした。詳細情報=詳細情報

説明

J2EEサーバのセットアップ開始時にエラーが発生しました。

J2EEサーバをセットアップしません。

指定された要求を無視して，［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，直前で操作していた画面に戻ります。

対処

詳細情報として表示された問題を解決したあと，再度実行してください。

KEOS11091-I（C）

Usage:
コマンドの使用方法

説明

処理を中止します。コマンドの実行を中止します。

対処

コマンドの実行方法を確認してください。

KEOS11092-I（C）

The Management Server managed file was saved.

説明

Management Server管理ファイルを退避しました。

KEOS11093-E（C）

The Management Server managed file could not be saved. (cause = 原因)

説明

Management Server管理ファイルの退避に失敗しました。コマンドの実行を中止します。

対処

存在しない定義ファイルを指定していないかどうか確認してください。

KEOS11094-I（C）

The Management Server managed file was recovered.

説明

Management Server管理ファイルを回復しました。

KEOS11095-E（C）

The Management Server managed file could not be recovered. (cause = 原因)

説明

Management Server管理ファイルの回復に失敗しました。コマンドの実行を中止します。

対処

存在しないファイルを指定していないかどうか，上書きできないファイルが含まれていないかどうか，または指定したファイルが管理ファイルの退避で退避したファイルであるかどうかを確認してください。

KEOS12001-E（W）

J2EEサーバと接続ができませんでした。

説明

監視対象のJ2EEサーバにアクセスしようとしましたが，接続に失敗しました。

監視処理を中断します。

対処

次の内容を確認してください。

CORBAネーミングサービスが起動しているかどうか。

起動しているCORBAネーミングサービスの設定（ポート番号）は，Management Serverで設定している値と同じかどうか。

監視対象のJ2EEサーバが起動しているかどうか。

監視対象のJ2EEサーバで運用監視エージェントが設定されているかどうか。
設定されていない場合は，設定したあと再起動してください。

監視対象のJ2EEサーバに設定している内容と「運用管理ドメインの構成定義」で定義した内容が一致しているかどうか。
監視対象のJ2EEサーバの設定が間違っている場合は，設定を変更し再起動します。そのあと，参照したいノードをツリーペインから選択してください。
「運用管理ドメインの構成定義」で定義したJ2EEサーバの論理サーバ名が間違っている場合は，「運用管理ドメインの構成定義」の定義を正しく修正して，「論理サーバの運用監視」を再表示します。ツリーペインで［ツリーの初期化］を選択してツリーを最新の状態にしたあと，参照したいノードをツリーペインから選択してください。

J2EEサーバ起動中に選択した場合は，一時的に回線に負荷が掛かり通信に失敗した可能性があります。再度，参照したいノードをツリーペインから選択してください。

KEOS12002-E（W）

監視対象が見つかりません。

説明

監視対象のMBeanが見つかりませんでした。

メトリックを採取しません。

対処

次の内容について確認してください。

監視対象のリソースで，監視が無効になっていないかどうか。

監視対象のリソースがアンデプロイなどによって削除されていないかどうか。

KEOS12003-E（W）

予期しない例外が発生しました。 詳細情報＝詳細情報

説明

詳細情報に表示された予期しない現象が発生しました。

監視処理を中断します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS12004-E（W）

構成定義情報の参照に失敗しました。

説明

構成定義情報が変更されているため，監視対象のJ2EEサーバクラスタまたはJ2EEサーバの参照に失敗しました。

監視処理を中断します。

対処

ツリーペインで［ツリーの初期化］を選択してツリーを最新の状態にしてください。そのあと，参照したいノードをツリーペインから選択してください。

KEOS12005-E（W）

SFOサーバ用のJ2EEサーバと接続ができませんでした。

説明

監視対象のSFOサーバ用のJ2EEサーバにアクセスしようとしましたが，接続に失敗しました。監視処理を中断します。

対処

次の内容を確認してください。

CORBAネーミングサービスが起動しているかどうか。

起動しているCORBAネーミングサービスの設定（ポート番号）は，Management Serverで設定している値と同じかどうか。

監視対象のSFOサーバ用のJ2EEサーバが起動しているかどうか。

監視対象のSFOサーバ用のJ2EEサーバで運用監視エージェントが設定されているかどうか。

設定されていない場合は，設定したあと再起動してください。

監視対象となるSFOサーバ用のJ2EEサーバに設定している内容と「運用管理ドメインの構成定義」で定義した内容が一致しているかどうか。
監視対象となるSFOサーバ用のJ2EEサーバの設定が間違っている場合は，設定を変更し再起動します。そのあと，参照したいノードをツリーペインから選択してください。
「運用管理ドメインの構成定義」で定義したSFOサーバ用のJ2EEサーバの論理サーバ名が間違っている場合は，「運用管理ドメインの構成定義」の定義を正しく修正して，「論理サーバの運用監視」を再表示します。ツリーペインで［ツリーの初期化］を選択してツリーを最新の状態にしたあと，参照したいノードをツリーペインから選択してください。

SFOサーバ用のJ2EEサーバ起動中に選択した場合は，一時的に回線に負荷が掛かり通信に失敗した可能性があります。再度，参照したいノードをツリーペインから選択してください。

KEOS13000-E（W／F）

J2EEサーバと接続ができませんでした。

説明

監視対象のJ2EEサーバにアクセスしようとしましたが，接続に失敗しました。

処理を行いません。

対処

次の内容を確認してください。

CORBAネーミングサービスは起動しているかどうか。

使用するCORBAネーミングサービスのポート番号は，Management Serverで設定している値と同じかどうか。

監視対象のJ2EEサーバが起動しているかどうか。

監視対象のJ2EEサーバで運用監視エージェントの設定がされているかどうか。
設定されていない場合は，設定したあと再起動してください。

監視対象のJ2EEサーバに設定している内容と「運用管理ドメインの構成定義」で定義した内容が一致しているかどうか。
監視対象のJ2EEサーバの設定が間違っている場合は，設定を変更し再起動します。そのあと，参照したいノードをツリーペインから選択してください。
「運用管理ドメインの構成定義」で定義したJ2EEサーバの論理サーバ名が間違っている場合は，「運用管理ドメインの構成定義」の定義を正しく修正して，「論理サーバの運用監視」を再表示します。ツリーペインで［ツリーの初期化］を選択してツリーを最新の状態にしたあと，参照したいノードをツリーペインから選択してください。

J2EEサーバ起動中に選択した場合は，一時的に回線に負荷が掛かり通信に失敗した可能性があります。再度，参照したいノードをツリーペインから選択してください。

KEOS13001-E（W／F）

選択したJ2EEサーバでは統合ユーザ管理を使用していないため監視できません。

説明

J2EEサーバに統合ユーザ管理を使用するためのコンフィグレーションファイルが設定されていません。

処理を行いません。

対処

J2EEサーバで統合ユーザ管理の機能を利用する場合は，統合ユーザ管理を設定してください。

KEOS13009-E（W／F）

予期しない例外が発生しました。 詳細情報=詳細情報

説明

詳細情報に表示された予期しない現象が発生しました。

処理を行いません。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS13010-W（W／F）

リポジトリのアクセスに失敗しました。 詳細情報=例外コード

説明

接続先URLで指定されたリポジトリ（LDAPディレクトリサーバまたはRDB）にアクセスしましたが，詳細情報に示す例外が発生したためアクセスに失敗しました。

この処理を無視して，次の処理を行います。

詳細情報に「javax.naming.CommunicationException」などの通信障害を示す情報が出力されている場合は，リポジトリが起動していないことが考えられます。また，接続先URLが間違っている可能性もあります。

対処

モニタしているJ2EEサーバで設定している統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイルの指定を確認してください。値が正しく設定されている場合は，リポジトリに一時的に負荷が掛かりアクセスできないときがあるため，少し待ってから再度実行してください。

KEOS13100-Q（W）

レルムのユーザIDはすでに存在します。上書きしてよろしいですか？

説明

すでに存在するユーザエントリに対して登録処理を行った場合に表示されます。

［はい］ボタンまたは［いいえ］ボタンを表示します。

対処

ユーザ情報を上書きする場合は，［はい］ボタンを選択してください。［いいえ］ボタンを選択した場合，この処理を行いません。

KEOS13101-Q（W）

レルムを削除します。管理されているエントリは全て削除されますがよろしいですか？

説明

レルム削除時は下位エントリがすべて削除されるため，ユーザに確認します。

［削除］ボタンを表示します。

対処

レルムを削除する場合は，［削除］ボタンを選択してください。

KEOS13102-Q（W）

レルムのユーザIDを削除します。よろしいですか？

説明

ユーザエントリの削除をユーザに確認します。

［削除］ボタンを表示します。

対処

ユーザエントリを削除する場合は，［削除］ボタンを選択してください。

KEOS13103-E（W／F）

レルムは既に存在します。

説明

指定したレルムと同一のレルムがすでにLDAPディレクトリサーバに存在します。

［戻る］リンクを表示します。［戻る］リンクを選択すると，［レルム作成］画面に戻ります。

対処

登録するレルム名を変更して，再度登録してください。

KEOS13104-E（W／F）

LDAPサーバのアクセスに失敗しました。詳細情報=例外コード

説明

［バインド情報］画面で指定した情報でLDAPディレクトリサーバにアクセスできなかった場合に発生します。

［戻る］リンクを表示します。［戻る］リンクを選択すると，呼び出し元画面に戻ります。

対処

［バインド情報］画面に入力した内容が適切であるかどうかを確認してください。また，LDAPディレクトリサーバが起動していることを確認してください。サーバが起動していて，設定が正しく設定されている場合は，リポジトリに一時的に負荷が掛かりアクセスできないときがあるため，少し待ってから再度実行してください。

KEOS13105-E（W／F）

暗号鍵ファイルの作成に失敗しました。詳細情報=例外コード

説明

暗号鍵ファイルを設定情報に適用できませんでした。

［戻る］リンクを表示します。［戻る］リンクを選択すると，暗号鍵ファイルの設定画面に戻ります。

対処

指定ディレクトリに暗号鍵ファイルが存在することを確認してください。また，格納先ディレクトリと暗号鍵ファイルに読み込み権限があることを確認してください。

KEOS13106-E（W／F）

共有ライブラリのロードに失敗しました。詳細情報=例外コード

説明

共有ライブラリのロードに失敗しました。

［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，呼び出し元画面に戻ります。

対処

Keymate/Cryptoがインストールされているかどうかを確認してください。Keymate/Cryptoがインストールされている場合，メモリが不足している可能性があります。処理を実行したホストの管理者に連絡して，メモリ不足を解消してください。

それ以外の場合は，インストールに必要なファイルが存在しない，またはファイルが壊れている可能性があります。製品をアンインストールしたあと，再度インストールしてください。

KEOS13107-E（W／F）

secretDataの暗号化に失敗しました。詳細情報=例外コード

説明

secretDataの暗号化に失敗しました。

［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，呼び出し元画面に戻ります。

対処

暗号化ライブラリがインストールされていることを確認してください。

KEOS13108-E（W）

レルムはすでに削除されています。

説明

ユーザを管理する画面ですでに削除されているレルムに対して，ツリーペインまたはタブから操作しました。

メッセージだけを表示します。

対処

ツリーペインからツリーを初期化してください。または，ツリーペインから存在するほかのレルムを選択してください。存在するレルムを選択している場合，リポジトリに一時的に負荷が掛かりアクセスできない可能性があるため，少し待ってから再度実行してください。

KEOS13109-E（W）

レルムのユーザIDはすでに削除されています。

説明

ユーザを管理する画面ですでに削除されているユーザエントリに対して，ユーザを検索する画面またはタブから操作しました。

メッセージだけを表示します。

対処

ユーザ検索画面で，削除されていないユーザエントリを選択してください。存在するユーザエントリを選択している場合，リポジトリに一時的に負荷が掛かりアクセスできない可能性があるため，少し待ってから再度実行してください。

KEOS13110-E（W／F）

パスワードが違います。

説明

入力されたパスワードと再入力したパスワードが一致しません。

［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，呼び出し元画面に戻ります。

対処

パスワードをもう一度入力してください。

KEOS13111-E（W／F）

必須項目が指定されていません。

説明

必須項目が入力されていません。

［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，呼び出し元画面に戻ります。

対処

画面に表示される項目名に適切な値を入力したあと，再度要求してください。

KEOS13112-E（W／F）

項目名はすでに登録されています。

説明

登録しようとした内容はすでに登録済みです。

［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，呼び出し元画面に戻ります。

対処

エラーが発生した状況に応じて，対処してください。

ユーザエントリのスキーマ定義の場合

追加するオブジェクトクラスが登録されていないことを確認してください。

追加する任意属性の表示名が登録されていないことを確認してください。

追加するリスナクラスが登録されていないことを確認してください。

ユーザエントリの作成・編集画面の場合

追加するマッピング情報の接続先レルム名が登録されていないことを確認してください。

KEOS13113-W（W）

リスナクラスの登録に失敗しました。リスナクラス=リスナクラス名 詳細情報=例外コード

説明

リスナクラスを設定情報に適用しようとしましたが，失敗しました。

［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，呼び出し元画面に戻ります。

対処

リスナクラスの格納先ディレクトリに，指定したリスナクラスが存在することを確認してください。また，統合ユーザ管理フレームワークが提供するSSODataListenerインタフェースを実装したクラスであることを確認してください。

KEOS13114-W（W）

リスナクラスの呼び出しで失敗しました。リスナクラス=リスナクラス名 詳細情報=例外コード

説明

リスナクラスからの例外をキャッチしたため，処理が中止されました。

［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，呼び出し元画面に戻ります。

対処

利用するリスナクラスが，利用できる仕様を満たすクラスであることを確認してください。

KEOS13115-E（W／F）

設定情報ファイルの読み込みに失敗しました。詳細情報=例外コード

説明

設定情報ファイルの読み込みに失敗しました。

メッセージだけを表示します。

各画面ではデフォルト値が適用されます。なお，各画面で作成，適用，更新，および削除の操作を行うと，その時点の設置内容が保存されます。

対処

次に示すディレクトリに，editusersConfig.dtdとeditusersConfig.xmlが存在して，読み込み権限があることを確認してください。

Windowsの場合
<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥manager¥containers¥m¥webapps¥mngsvr¥mportal¥useradmin¥config¥data

UNIXの場合
/opt/Cosminexus/manager/containers/m/webapps/mngsvr/mportal/useradmin/config/data

存在しない場合は，製品を再インストールしてください。

ファイルが存在する場合は，内容が不正な可能性があります。editusersConfig.xml.bakファイル名をeditusersConfig.xmlに変更したあと，再度ユーザを管理する画面を起動してください。

KEOS13116-E（W／F）

設定情報ファイルの書き込みに失敗しました。詳細情報=例外コード

説明

設定情報ファイルの保存に失敗しました。

［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，呼び出し元画面に戻ります。

対処

Management Serverのインストール先のディスクドライブに空き容量が十分あることを確認してください。

KEOS13117-I（W／F）

バインド情報を適用しました。

説明

バインド情報が適用されました。

［戻る］リンクを表示します。

対処

［戻る］リンクを選択してください。［戻る］リンクを選択すると，バインド情報の設定画面に戻ります。

KEOS13118-I（W／F）

レルムを作成しました。

説明

レルムが作成されました。

［戻る］リンクを表示します。

対処

［戻る］リンクを選択してください。［戻る］リンクを選択すると，レルムを作成する画面に戻ります。

KEOS13119-I（W／F）

暗号鍵ファイルの設定を適用しました。

説明

暗号鍵ファイルが作成または適用されました。

［戻る］リンクを表示します。

対処

［戻る］リンクを選択してください。［戻る］リンクを選択すると，暗号鍵ファイルの設定画面に戻ります。

KEOS13120-I（W／F）

ユーザエントリのスキーマ定義を更新しました。

説明

ユーザエントリのスキーマ定義を更新しました。

［戻る］リンクを表示します。

対処

［戻る］リンクを選択してください。［戻る］リンクを選択すると，ユーザエントリのスキーマを定義する画面に戻ります。

KEOS13121-I（W／F）

レルムのユーザIDを作成しました。

説明

ユーザエントリを作成しました。

［戻る］リンクを表示します。

対処

［戻る］リンクを選択してください。［戻る］リンクを選択すると，ユーザエントリの作成画面に戻ります。

KEOS13122-I（W／F）

レルムのユーザIDを更新しました。

説明

ユーザエントリを更新しました。

［戻る］リンクを表示します。

対処

［戻る］リンクを選択してください。［戻る］リンクを選択すると，ユーザエントリの編集画面に戻ります。

KEOS13123-I（W／F）

レルムを正常に削除しました。

説明

レルムとレルムで管理されている下位エントリをすべて削除しました。

メッセージだけ表示します。

対処

ツリーペインからツリーを初期化してください。初期化したあと，ツリーペインでほかの画面に移動してください。

KEOS13124-I（W／F）

レルムのユーザIDを正常に削除しました。

説明

ユーザエントリを削除しました。

メッセージだけ表示します。

対処

ツリーペインでほかの画面に移動してください。

KEOS13125-E（W／F）

入力情報に不正な文字が含まれています。入力情報=入力情報

説明

入力情報が不正です。

［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，呼び出し元画面に戻ります。

対処

次の内容に従って，入力情報を確認してください。

レルム名の場合は，英字（A～Z，a～z）および数字（0～9）の文字列であることを確認してください。また，予約されている文字列「mappings」でないことを確認してください。

ユーザIDの場合は，英字（A～Z，a～z）および数字（0～9）の文字列であることを確認してください。

パスワードまたはsecretDataの場合は，英字（A～Z，a～z），数字（0～9），および特殊文字の文字列であることを確認してください。特殊文字は次に示す記号を意味します。
（空白）｜!｜"｜#｜$｜%｜&｜'｜(｜)｜*｜+｜,｜-｜.｜/｜:｜;｜<｜=｜>｜?｜@｜[｜¥｜]｜^｜_（アンダースコア）｜`｜{｜}｜|（垂直バー）｜~

KEOS13126-E（W／F）

secretDataが違います。

説明

入力されたsecretDataと再入力したsecretDataが一致しません。

［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，呼び出し元画面に戻ります。

対処

secretDataをもう一度入力してください。

KEOS13127-W（W／F）

レルムの追加に失敗しました。

説明

入力されたレルムを，リポジトリを管理する画面から操作できません。

［戻る］リンクを表示します。

入力されたレルム名と同一名のエントリが接続するリポジトリにすでに存在しますが，統合ユーザ管理フレームワークが推奨する標準のDITに従っていないため追加に失敗しています。

［戻る］リンクを選択すると，呼び出し元画面に戻ります。

対処

作成するレルム名を変更するか，または標準のDITに従ったエントリを指定してください。

KEOS13128-E（W／F）

属性名は必須属性として既に登録されています。

説明

入力された属性名は，すでに必須属性として使用されています。

［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，呼び出し元画面に戻ります。

対処

登録する属性名を変更してください。変更できない場合は，必須属性に指定された同名の属性名を変更してください。

KEOS13129-E（W／F）

属性名は任意属性として既に登録されています。

説明

入力された属性名は，すでに任意属性として使用されています。

［戻る］リンクを表示します。

［戻る］リンクを選択すると，呼び出し元画面に戻ります。

対処

登録する属性名を変更してください。変更できない場合は，任意属性の一覧から同名の属性名を削除してください。

KEOS14000-I（F）

management agentを開始します。

説明

management agent（運用監視エージェント）の動作を開始します。

KEOS14001-I（F）

management agentを停止します。

説明

management agent（運用監視エージェント）の動作を停止します。

KEOS14002-E（F）

management agentを開始できません。

説明

management agent（運用監視エージェント）の動作の開始に失敗しました。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS14003-E（F）

management agentの停止に失敗しました。

説明

management agent（運用監視エージェント）の動作の停止に失敗しました。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS14004-E（C）

ファイルを開けません。 ファイル名=ファイル名

説明

ファイルのオープンに失敗しました。

運用監視エージェントの動作を継続できる場合は継続し，継続できない場合は動作を停止します。

対処

ファイルの名前や権限などの動作環境や設定を確認してください。

KEOS14005-E（F）

ORBの初期化に失敗しました。

説明

ORBの初期化ができませんでした。

運用監視エージェントの動作を停止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS14006-E（C）

ドメイン名が指定されていません。

説明

運用監視エージェントのドメイン名が正しく指定されていません。

運用監視エージェントの動作を停止します。

対処

運用監視エージェントのドメイン名を適切に設定してください。

KEOS14007-E（C）

エージェント名が指定されていません。

説明

運用監視エージェントのエージェント名が正しく指定されていません。

運用監視エージェントの動作を停止します。

対処

運用監視エージェントのエージェント名を適切に設定してください。

KEOS14008-E（F）

エージェント名がすでに使用されています。

説明

運用監視エージェントのエージェント名がすでに使用されています。

運用監視エージェントの動作を停止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS14009-E（F）

ORB関係の障害が発生しました。 詳細=詳細情報

説明

ORB関係で何らかの障害が発生しました。

運用監視エージェントの動作を継続できる場合は継続し，継続できない場合は動作を停止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS14010-E（F）

Naming Service関係の障害が発生しました。 詳細=詳細情報

説明

CORBAネーミングサービス関係で何らかの障害が発生しました。

運用監視エージェントの動作を継続できる場合は継続し，継続できない場合は動作を停止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS14011-E（C）

ログファイル数の指定が不正です。

説明

運用監視エージェントのログファイル数の指定が正しくありません。

デフォルト値を使用して運用監視エージェントの動作を継続します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS14012-E（C）

ログファイルサイズの指定が不正です。

説明

運用監視エージェントのログファイルサイズの指定が正しくありません。

デフォルト値を使用して運用監視エージェントの動作を継続します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS14013-E（C）

ログファイル名の指定が不正です。

説明

運用監視エージェントのログファイル名の指定が正しくありません。

デフォルト値を使用して運用監視エージェントの動作を継続します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS14014-E（C）

ドメイン名の指定が不正です。

説明

運用監視エージェントのドメイン名の指定が正しくありません。

運用監視エージェントの動作を停止します。

対処

運用監視エージェントのドメイン名を適切に設定してください。

KEOS14015-E（C）

エージェント名の指定が不正です。

説明

運用監視エージェントのエージェント名の指定が正しくありません。

運用監視エージェントの動作を停止します。

対処

運用監視エージェントのエージェント名を適切に設定してください。

KEOS14016-E（F）

RMIレジストリとの接続に失敗しました。詳細=障害の詳細・理由

説明

RMIレジストリとの接続に失敗しました。management agent(運用監視エージェント)の動作を停止します。

対処

J2EEサーバのRMIレジストリに関する設定を見直してください。

KEOS14017-E（F）

RMIレジストリ関係の障害が発生しました。詳細=障害の詳細・理由

説明

RMIレジストリ関係の何らかの障害が発生しました。management agent(運用監視エージェント)の動作を継続できる場合は継続し，継続できない場合は動作を停止します。

対処

詳細情報を参照して，動作環境や設定を確認してください。

KEOS16001-I（F）

Authentication succeeded. (remote address = ClientのIPアドレス)

説明

クライアントの認証に成功しました。

ログファイルにメッセージを出力して，処理を続行します。

KEOS16002-E（F）

Authentication failed. (remote address = ClientのIPアドレス)

説明

クライアントの認証に失敗しました。

ログファイルにメッセージを出力して，処理を続行します。

対処

Management Serverログイン時の管理ユーザIDまたはパスワードを確認してください。

KEOS16003-I（F）

Authentication was challenged. (remote address = ClientのIPアドレス)

説明

HTTPによるアクセスを確認しました。

ログファイルにメッセージを出力して，処理を続行します。

KEOS16004-E（F）

Access was denied. (remote address = ClientのIPアドレス)

説明

クライアントに対してアクセスを拒否しました。

ログファイルにメッセージを出力して，処理を続行します。

対処

クライアントから不正なアクセスが行われていないか確認してください。

KEOS16005-W（F）

Access was denied. (property file = プロパティファイル名)

説明

プロパティファイルにアクセスできません。

ログファイルにメッセージを出力して，処理を続行します。

対処

プロパティファイルが存在するかどうか，またはプロパティファイルにアクセス権限があるかどうかを確認してください。

KEOS16100-I（C）

Usage:
mngsvrutil [-m <host>[:<port>] -u <uid> [-p <password>]
[[-o <output file>] [-h] [-f <format>] [-t <target name>]
[-k <target kind>] [-s] [-i <watching time interval>]
[-l <maximum watching time>] <command> <args>]]
For more information, type
mngsvrutil -m <host>[:<port>] -u <uid> [-p <password>]
where:
-m <host>[:<port>]
Specifies the host and the port number of the management server to be
connected.
<host> - host name or IP address (in dotted-decimal form)
<port> - port number (the default is 28080)
-u <uid>
Specifies the user ID of the administrative account of the management server
to be connected.
-p <password>
Specifies the password of the administrative account of the management server
to be connected.
--
Version mngsvrutilのバージョン (mngsvrutil)

説明

mngsvrutilコマンドの使用方法です。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS16101-E（C）

An argument is empty.

説明

引数に空文字が指定されています。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を続行します。

対処

mngsvrutilコマンドの書式を確認してください。

KEOS16102-E（C）

The option 指定されたオプション is invalid.

説明

無効なオプションです。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を続行します。

対処

mngsvrutilコマンドの書式を確認してください。

KEOS16103-E（C）

The option 指定されたオプション is unknown.

説明

該当するオプションはありません。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を続行します。

対処

mngsvrutilコマンドの書式を確認してください。

KEOS16104-E（C）

No argument was specified for the option 引数が指定されていないオプション.

説明

オプションに対する引数が指定されていません。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を続行します。

対処

オプションに対する引数を指定してください。

KEOS16105-E（C）

An argument of option 引数に空文字が指定されたオプション is empty.

説明

オプションに対する引数に空文字が指定されています。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を続行します。

対処

mngsvrutilコマンドの書式を確認してください。

KEOS16106-E（C）

The Management Server host to which you will connect was not specified.

説明

接続先のManagement Serverのホスト名が指定されていません。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を続行します。

対処

接続先のManagement Server のホスト名とポート番号を確認して指定してください。

KEOS16107-E（C）

The user ID of the administrative account of Management Server was not specified.

説明

Management Serverの管理アカウントのユーザIDが指定されていません。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を続行します。

対処

Management Serverログイン時の管理ユーザIDまたはパスワードを確認して指定してください。

KEOS16108-E（C）

A connection to Management Server could not be established. (指定されたホスト名とポート番号)

説明

Management Serverに接続できませんでした。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を続行します。

対処

接続先のManagement Serverのホスト名とポート番号を確認して指定してください。

また，回線に負荷が掛かっているため通信に失敗している場合は，サーバ側設定ファイル（mngsvrutil.properties）のmngsvrutil.session.max_inactive_intervalの値を適切な値に変更して，再度コマンドを実行してください。

KEOS16109-E（C）

The client cannot access the specified file 指定されたファイル名.

説明

クライアントは指定されたファイルにアクセスできません。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を続行します。

対処

該当するファイルにアクセス権限があるかどうかを確認してください。

KEOS16110-E（C）

Authentication has failed.

説明

認証要求に失敗しました。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を続行します。

対処

接続先のManagement ServerのIPアドレスとポート番号を確認してください。

KEOS16111-E（C）

An internal error occurred.

説明

内部エラーが発生しました。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を続行します。

対処

Management Serverを再起動してもエラーの要因が取り除かれない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS16112-E（C）

A Java command call has failed.

説明

javaコマンドの呼び出しに失敗しました。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を続行します。

前提とする製品がインストールされていないか，または動作環境が破損している可能性があります。

対処

前提とする製品を確認してください。前提製品に問題がない場合は，再起動および再インストールをしてください。

上記の対処で解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS16113-W（C）

An attempt to access the file .mngsvrutilrcファイルの絶対パス has failed.

説明

.mngsvrutilrcファイルの読み込みに失敗しました。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を続行します。

対処

.mngsvrutilrcファイルにアクセス権限があるかどうかを確認してください。

KEOS16114-E（C）

An invalid number was specified as the argument for the option 指定されたオプション.

説明

オプションに対する引数に不正な数値が指定されています。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

オプションに対する引数を確認してください。

KEOS16115-E（C）

Command processing has failed.

説明

サブコマンドの処理が失敗しました。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

Management Serverのログから，エラーの要因を調査してください。エラーの要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KEOS16116-E（C）

Command processing could not finish within the time limit.

説明

最大監視時間で指定された時間内に，処理が終了しませんでした。

対処

最大監視時間の指定値を大きくして，再実行してください。

KEOS16200-I（C）

Usage:
mngsvrutil [-m <host>[:<port>] -u <uid> [-p <password>]
[[-o <output file>] [-h] [-f <format>] [-t <target name>]
[-k <target kind>] [-s] [-i <watching time interval>]
[-l <maximum watching time>] <command> <args>]]
where:
-m <host>[:<port>]
Specifies the host and the port number of the management server to be
connected.
<host> - host name or IP address (in dotted-decimal form)
<port> - port number (the default is 28080)
-u <uid>
Specifies the user ID of the administrative account of the management server
to be connected.
-p <password>
Specifies the password of the administrative account of the management server
to be connected.
-o <output file>
Specifies a file name to which results are output.
-h
Suppresses the header.
-f <format>
Formats the output. <format>:=csv|snmp (the default is csv)
-t <target name>
Specifies a target name, such as a logical server or host.
-k <target kind>
Indicates the kind of a target. <target kind>:=logicalServer|host (the default
is logicalServer)
-s
Waits for the completion of the starting or stopping of the logical server
and the J2EE application.
-i <watching time interval>
Specifies a watching time interval for operations such as the starting or
stopping of the logical server and the J2EE application.
-l <maximum watching time>
Specifies the maximum watching time for operations such as the starting or
stopping of the logical server and the J2EE application.
<command>
"list" - Lists the values of the arguments.
"get" - Acquires the value of the argument for the target logical server
specified.
"set" - Sets the value of the 1st argument to the 2nd argument for the
target logical server specified.
"start" - Starts the logical server specified.
Starts the J2EE application or the J2EE resource of the
target logical server specified.
"stop" - Stops the logical server specified.
Stops the J2EE application or the J2EE resource of the
target logical server specified.
"reload" - Reloads the settings files specified by the argument.
"hold" - Holds the service specified by the argument.
"release" - Releases the service specified by the argument.
"collect" - Collects the value of the arguments.
"change" - Changes the value of the arguments.
"check" - Checks whether specified target is working.
"dump" - Dumps the javacore of the arguments.
"add" - Add logical server.
"delete" - Delete logical server.
<args>
For the "list" command:
"logicalServers" - Lists the logical server names of the management domain
and shows whether each server is alive or not. [DEPRECATED]
"status" - Lists statuses and information for logical servers.
"appStatus" - Lists the J2EE application names imported to the
specified target logical server and shows the status.
"resStatus" - Lists the J2EE resource names imported to the
specified target logical server and shows the status.
"resJavaBeansStatus" - Lists the J2EE JavaBeans resource names imported
to the specified target logical server and shows the status.
"queues" - Lists the CTM queues in the target specified by the argument
and shows the status.
For the "get" command:
"domainName" - Acquires the management domain name managed by the
connecting management server.
"j2eeContainer" - Acquires information about the J2EE container.
"webContainer" - Acquires information about the Web container.
"jvm" - Acquires information about Java VM.
"transaction" - Acquires information about transactions.
"httpServer" - Acquires information about the included HTTP server.
[DEPRECATED]
"httpSvrConn" - Acquires information about the HTTP server connector.
"inprocHttpSvr" - Acquires information about the In-process HTTP server.
"dataSource" - Acquires information about DataSources (JDBC).
"dataSrcFull" - Acquires information about DataSources (FullJTA).
"resAdapter" - Acquires information about ResourceAdapters.
"j2eeApps" - Acquires information about J2EE applications.
"ejbApps" - Acquires information about EJB applications(EJB-JARs).
"statelessBean" - Acquires information about Stateless Session Beans.
"statelessBeanHome" - Acquires information about the RemoteHome interface
of Stateless Session Beans.
"statelessBeanHomeMethod" - Acquires information about the method of the
RemoteHome interface of Stateless Session Beans.
"statelessBeanLocalHome" - Acquires information about the LocalHome
interface of Stateless Session Beans.
"statelessBeanLocalHomeMethod" - Acquires information about the method of
the LocalHome interface of Stateless Session Beans.
"statelessBeanRemote" - Acquires information about the RemoteComponent
interface of Stateless Session Beans.
"statelessBeanRemoteMethod" - Acquires information about the method of
the RemoteComponent interface of Stateless Session Beans.
"statelessBeanLocalComponent" - Acquires information about the
LocalComponent interface of Stateless Session Beans.
"statelessBeanLocalComponentMethod" - Acquires information about the
method of the LocalComponent interface of Stateless Session Beans.
"statefulBean" - Acquires information about Stateful Session Beans.
"statefulBeanHome" - Acquires information about the RemoteHome interface
of Stateful Session Beans.
"statefulBeanHomeMethod" - Acquires information about the method of the
RemoteHome interface of Stateful Session Beans.
"statefulBeanLocalHome" - Acquires information about the LocalHome
interface of Stateful Session Beans.
"statefulBeanLocalHomeMethod" - Acquires information about the method of
the LocalHome interface of Stateful Session Beans.
"statefulBeanRemote" - Acquires information about the RemoteComponent
interface of Stateful Session Beans.
"statefulBeanRemoteMethod" - Acquires information about the method of
the RemoteComponent interface of Stateful Session Beans.
"statefulBeanLocalComponent" - Acquires information about the
LocalComponent interface of Stateful Session Beans.
"statefulBeanLocalComponentMethod" - Acquires information about the
method of the LocalComponent interface of Stateful Session Beans.
"entityBean" - Acquires information about Entity Beans.
"entityBeanHome" - Acquires information about the RemoteHome interface of
Entity Beans.
"entityBeanLocalHome" - Acquires information about the LocalHome
interface of Entity Beans.
"entityBeanRemote" - Acquires information about the RemoteComponent
interface of Entity Beans.
"entityBeanLocalComponent" - Acquires information about the LocalComponent
interface of Entity Beans.
"msgDrivenBean" - Acquires information about Message Driven Beans.
"webApps" - Acquires information about Web applications.
"servlets" - Acquires information about servlets.
"requestUrl" - Acquires information about requested URLs.
"queues" - Acquires information about CTM queues.
"queueApps" - Acquires information about J2EE Application that connected
to CTM queues.
For the "set" command:
"jvmSamplingTime <n>" - Sets the sampling time of statistics about
Java VM to <n> sec.
If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.
"webContainerSamplingTime <n>" - Sets the sampling time of statistics
about Web containers to <n> sec.
If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.
"tranSamplingTime <n>" - Sets the sampling time for statistics about
transactions to <n> sec.
If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.
"httpSvrSamplingTime <n>" - Sets the sampling time for statistics about
the included HTTP server to <n> sec. [DEPRECATED].
If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.
"httpSvrConnSamplingTime <n>" - Sets the sampling time for statistics
about the HTTP server connector to <n> sec.
If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.
"inprocHttpSvrSamplingTime <n>" - Sets the sampling time of statistics
about the In-process HTTP server to <n> sec.
If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.
"dataSrcFullSamplingTime <n>" - Sets the sampling time for statistics
about data sources (Full JTA) to <n> sec.
If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.
"resAdapterSamplingTime <n>" - Sets the sampling time for statistics
about resource adapters to <n> sec.
If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.
"ejbSamplingTime <n>" - Sets the sampling time for statistics about
Enterprise Beans to <n> sec.
If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.
"webAppSamplingTime <n>" - Sets the sampling time for statistics about
Web Applications to <n> sec.
If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.
"servletSamplingTime <n>" - Sets the sampling time for statistics about
Servlets to <n> sec.
If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.
"reqUrlSamplingTime <n>" - Sets the sampling time for statistics about
requested URLs to <n> sec.
If <n> is less than or equal to zero, statistics are disabled.
"prfTraceLevel STANDARD|DETAIL|<traceLevel>" - Sets the PRF trace level.
"allPrfTraceLevel STANDARD|DETAIL|<traceLevel>" - Sets the PRF trace level
in the management domain.
For the "start" command:
"allServers" - Starts all logical servers in order.
"server" - Starts the logical server.
"app <displayName>" - Starts the J2EE application of <displayName>.
"resAdapter <displayName>" - Starts the resource adapter of <displayName>.
"resJavaBeans <displayName>" - Starts the JavaBeans resource of
<displayName>.
For the "stop" command:
"allServers" - Stops all logical servers in order.
"server [graceful[:<waitTime>]]" - Stops the logical server.
"app <displayName> [force]" - Stops the J2EE application of <displayName>.
"resAdapter <displayName>" - Stops the resource adapter of <displayName>.
"resJavaBeans <displayName>" - Stops the JavaBeans resource of
<displayName>.
For the "reload" command:
"userAdmin" - Reloads the settings files used by Integrated User
Administration facilities.
"env" - Reloads the settings files from host at destination of
connection with J2EE server and SFO server.
For the "hold" command:
"queue <queueName> {in[:<waitTime>] | out | force[:<waitTime>]}" - Holds
the CTM queue specified by the argument.
"queues {in[:<waitTime>] | out | force[:<waitTime>]}" - Holds the CTM
queues in the target specified by the argument.
"allQueues {in[:<waitTime>] | out | force[:<waitTime>]}" - Holds all CTM
queues in the management domain.
For the "release" command:
"queue <queueName>" - Releases the CTM queue specified by the argument.
"queues" - Releases the CTM queues in the target specified by the
argument.
"allQueues" - Releases all CTM queues in the management domain.
For the "collect" command:
"prfTrace" - Collects the PRF trace.
"allPrfTraces" - Collects the PRF trace in the Management domain.
"ctmStatistics" - Collects the CTM statistics.
"allCtmStatistics" - Collects the CTM statistics in the Management domain.
"snapshot" - Collects the snapshotlog.
For the "change" command:
"webAppThreadCtrl <webApplicationContextRoot> <maxThreads>,
<exclusiveThreads>,<queueSize>" - Changes the Web application thread
control group values in the target specified by the argument.
For the "check" command:
"mngsvr" - Checks whether the management server is working.
"adminAgent" - Checks whether the AdminAgent of specified host is working.
For the "dump" command:
"server [addition]" - Dumps the javacore of specified logical server.
For the "add" command:
"userserver <userServerDefinitionFile>" - Add user server.
For the "delete" command:
"userserver <logicalServerName>" - Delete user server.
--
Version 接続先Management Serverのバージョン (management server connected)
Version mngsvrutilのバージョン (mngsvrutil)

説明

mngsvrutilコマンドの使用方法です。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS16201-E（C）

Authentication failed.

説明

認証に失敗しました。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

Management Serverログイン時の管理ユーザIDまたはパスワードを確認してください。

KEOS16202-E（C）

The command 指定されたサブコマンド is unknown.

説明

サポートしていないサブコマンドです。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

接続先のManagement Serverがサポートしているサブコマンドを確認してください。

KEOS16203-E（C）

The option 指定されたオプション is unknown.

説明

サポートしていないオプションです。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

接続先のManagement Serverがサポートしているオプションを確認してください。

KEOS16204-E（C）

The logical server 指定された論理サーバ名 is unknown.

説明

指定された論理サーバが運用管理ドメインに定義されていないか，セットアップされていないか，または起動されていません。また，特定の種別の論理サーバしか対象にできないコマンドで，対象外である種別の論理サーバが指定されている可能性もあります。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

次の内容を確認してください。

指定した論理サーバが運用管理ドメインに定義されていること。

定義された論理サーバが起動している，および運用管理ポータルの運用監視機能によって起動が確認できること。

定義された論理サーバがセットアップされていること。

コマンドの対象としている種別の論理サーバが指定されていること。

論理サーバ起動中にコマンドを実行した場合，または一時的に回線に負荷が掛かっている場合は，通信に失敗した可能性があります。再度，コマンドを実行してください。

KEOS16205-E（C）

No argument was specified.

説明

サブコマンドに対する引数が指定されていません。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

サブコマンドに対する引数を指定してください。

KEOS16206-E（C）

There are too few arguments. (サブコマンドに指定された引数)

説明

サブコマンドに対する引数が不足しています。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

サブコマンドに対する引数を確認してください。

KEOS16207-E（C）

There are too many arguments. (サブコマンドに指定された引数)

説明

サブコマンドに対する引数が多過ぎます。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

サブコマンドに対する引数を確認してください。

KEOS16208-E（C）

The argument サブコマンドに指定された引数 is invalid.

説明

サブコマンドに対する引数が無効です。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

接続先のManagement Serverがサポートしているサブコマンドを確認してください。

KEOS16209-E（C）

The format 指定された出力形式 is unknown.

説明

サポートしていない出力形式です。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

接続先のManagement Server がサポートしている出力形式を確認してください。

KEOS16210-E（C）

The value 指定された値 is invalid.

説明

数値として無効な値が入力されました。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

有効な数値を指定してください。

KEOS16211-E（C）

An internal error occurred.

説明

内部エラーが発生しました。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

監視対象ホストのManagement Serverのバージョンが接続先のManagement Serverのバージョンと同じであるか，それ以上であることを確認してください。バージョンが同じである場合は，Management Serverを再起動してください。再起動してもエラーの要因が取り除かれない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS16212-E（C）

The target logical server name was not specified.

説明

コマンドの対象となる論理サーバ名が指定されていません。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

-tオプションを指定するか，またはmngsvrutilrcファイルにmngsvrutil.target_nameプロパティを設定してください。

コマンドの対象としているターゲット種別を指定しているか確認してください。

KEOS16213-E（C）

A request failed. (要求に失敗した原因の詳細情報)

説明

起動/停止要求は失敗しました。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

要求に失敗した原因の詳細情報を確認してください。

KEOS16214-E（C）

Setting files cannot be reloaded because the specified logical server does not use Integrated User Administration.

説明

指定された論理サーバでは統合ユーザ管理を使用していないため，コンフィグレーションファイルの再読み込みができません。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

論理サーバで統合ユーザ管理の機能を利用する場合は，統合ユーザ管理を設定してください。

KEOS16215-E（C）

An attempt to reload the setting file 再読み込みに失敗したファイル名 has failed.

説明

統合ユーザ管理のコンフィグレーションファイルの再読み込みに失敗しました。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

統合ユーザ管理で指定したパスにコンフィグレーションファイルが存在すること，ファイルのアクセス権が正しいこと，およびファイルの内容に誤りがないことを確認してください。

KEOS16216-E（C）

A target host name was not specified.

説明

コマンドの対象となるホスト名が指定されていません。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

-tオプションおよび-k hostオプションを指定するか，またはmngsvrutilrcファイルにmngsvrutil.target_nameおよびmngsvrutil.target_type=hostを設定してください。

KEOS16217-E（C）

The host 指定されたホスト名 is unknown.

説明

指定されたホストが運用管理ドメインに定義されていません。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

指定したホストが運用管理ドメインに定義されているかどうかを確認してください。

KEOS16218-I（C）

File collection succeeded. (file = 収集したファイル名)

説明

ファイルを収集しました。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

KEOS16219-W（C）

File collection succeeded. (file = 収集したファイル名, details = 詳細情報)

説明

ファイルを収集しましたが，エラーが発生しています。

標準出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

必要があれば，詳細情報に従ってエラーの要因を取り除き，再度実行してください。

KEOS16220-E（C）

File collection has failed. (details = 詳細情報)

説明

ファイルの収集に失敗しました。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

詳細情報に従ってエラーの要因を取り除き，再度実行してください。

KEOS16221-W（C）

Setup succeeded. (details = 詳細情報)

説明

設定に成功しましたが，エラーが発生しています。

標準出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

必要があれば，詳細情報に従ってエラーの要因を取り除き，再度実行してください。

KEOS16222-E（C）

Setup failed. (details = 詳細情報)

説明

設定に失敗しました。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

詳細情報に従ってエラーの要因を取り除き，再度実行してください。

KEOS16223-E（C）

The specified logical server 引数に指定された論理サーバ is not J2EE.

説明

指定された論理サーバはJ2EEサーバではありません。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

-tオプションにJ2EEサーバまたはJ2EEサーバクラスタを指定して，再度実行してください。

KEOS16224-E（C）

The J2EE application 引数に指定されたJ2EEアプリケーション is not registered.

説明

指定されたJ2EEアプリケーションは登録されていません。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

引数に登録されているJ2EEアプリケーションを指定して，再度実行してください。

KEOS16225-E（C）

The resource adapter 引数に指定されたリソースアダプタ is not registered.

説明

指定されたリソースアダプタは登録されていません。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

引数に登録されているリソースアダプタを指定して，再度実行してください。

KEOS16226-E（C）

実行中の機能名 is running.

説明

ほかの操作が実行中のため，実行できません。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

しばらくしてから，再度実行してください。

KEOS16227-E（C）

A CTM queue operation has failed. (details = 詳細情報)

説明

CTMのキューの操作に失敗しました。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

詳細情報に従ってエラーの要因を取り除き，再度実行してください。

KEOS16228-E（C）

The number of simultaneous execution threads is not specified in this Web application.

説明

同時実行スレッド数がWebアプリケーションに設定されていないため，実行できません。

処理を終了します。

対処

同時実行スレッド数を設定後，アプリケーションを再デプロイしてから，再度実行してください。

KEOS16229-E（C）

The simultaneous execution thread control function cannot be used when webserver.container.thread_control.enabled=false.

説明

同時実行スレッド数制御機能が有効でないため，実行できません。

処理を終了します。

対処

同時実行スレッド数制御機能を有効にしてから，再実行してください。

KEOS16230-E（C）

Webアプリケーションのコンテキストルート was not found.

説明

Webアプリケーションのコンテキストルートが見つかりません。

処理を終了します。

対処

Webアプリケーションのコンテキストルートを確認してから，再実行してください。

KEOS16231-E（C）

The maximum number of threads must be greater than the number of exclusive threads. (maximum number of threads = 最大スレッド数, number of exclusive threads = 占有スレッド数)

説明

最大スレッド数が，占有スレッド数よりも小さい値で設定されています。

処理を終了します。

対処

最大スレッド数が占有スレッド数以上の値になるように指定してから，再実行してください。

KEOS16232-E（C）

The maximum number of threads is greater than the maximum number of simultaneously executable Web container threads. (maximum number of threads = 最大スレッド数, maximum number of Web container threads = Webコンテナ単位の最大スレッド数)

説明

最大スレッド数が，Webコンテナ単位の最大同時実行スレッド数よりも大きい値で設定されています。

処理を終了します。

対処

最大スレッド数がWebコンテナ単位の最大同時実行スレッド数以下の値になるように指定してから，再実行してください。

KEOS16233-E（C）

The thread control is the Call condition error.(引数に指定された動的変更値)

説明

設定変更が失敗しました。呼び出し条件エラーです。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

呼び出し条件を見直してください。

KEOS16234-E（C）

The thread control is the Setup value range error.(引数に指定された動的変更値)

説明

設定変更が失敗しました。設定値範囲エラーです。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

設定値の範囲を見直してください。

KEOS16235-E（C）

The thread control is the Setup value validity error.(引数に指定された動的変更値)

説明

設定変更が失敗しました。設定値妥当性エラーです。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

設定値の妥当性を見直してください。

KEOS16239-E（C）

The operation which was not supported was required.

説明

サポートしていない操作が要求されました。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

操作対象のサーバが稼働しているホストのCosminexus Management Serverのバージョンが，接続しているCosminexus Management Serverのバージョンと同じか，それ以上であることを確認してください。

KEOS16240-E（C）

The J2EE Server cannot be accessed.

説明

J2EEサーバにアクセスできません。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

操作対象のJ2EEサーバが稼働中であり，運用監視を実施する設定になっているか確認してください。

KEOS16241-E（C）

A command failed on the agent.

説明

運用管理エージェントでコマンドのエラーが発生しました。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

Management Serverのログを参照して障害を取り除き，再度実行してください。

J2EEサーバまたはSFOサーバのcore出力を行った場合，出力情報量が多いとタイムアウトが発生することがあります。この場合，本メッセージを出力しコマンドは終了しますが，core出力処理は完了するまで継続されていますので，少し時間をおいてcoreファイルが出力されていないか確認してください。

KEOS16242-E（C）

The specified logical server aa....aa is not running.

説明

論理サーバが稼働していません。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

論理サーバを稼働させ，再度実行してください。

KEOS16243-E（C）

必要なパッケージ is not installed.

説明

必要なパッケージがインストールされていません。標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

必要なパッケージをインストール後，再度実行してください。

KEOS16244-E（C）

The specified Java Beans resource 引数に指定されたJavaBeansリソース is not registered.

説明

指定されたJavaBeansリソースは登録されていません。標準エラー出力にメッセージを表示し，処理を終了します。

対処

引数に登録されているJavaBeansリソースを指定し，再実行してください。

KEOS16245-E（C）

The definition file is invalid. file name = ファイル名 line number = 行番号 column number = 列番号 details = 詳細情報

説明

xmlファイルの解析に失敗しました。標準エラー出力にメッセージを表示し，処理を終了します。

対処

引数に指定したxmlファイルを確認し，再実行してください。

KEOS16246-E（C）

An attempt to add a logical server has failed. (details=詳細情報)

説明

論理サーバの追加に失敗しました。標準エラー出力にメッセージを表示し，処理を終了します。

対処

引数に指定したxmlファイルを確認し，再実行してください。

KEOS16247-E（C）

A parser error occurred. (details = 詳細情報)

説明

解析エラーが発生しました。標準エラー出力にメッセージを表示し，処理を終了します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS16248-E（C）

An existing logical server name 指定された論理サーバ名 was specified.

説明

論理サーバの追加に失敗しました。

既存の論理サーバ名が指定されました。標準エラー出力にメッセージを表示し，処理を終了します。

対処

論理サーバ名を確認し，再実行してください。

KEOS16249-E（C）

Nonexistent host name 指定されたホスト名 was specified.

説明

論理サーバの追加に失敗しました。

存在しないホスト名が指定されました。標準エラー出力にメッセージを表示し，処理を終了します。

対処

ホスト名を確認し，再実行してください。

KEOS16250-E（C）

An attempt to delete a logical server failed because a nonexistent logical server name 指定された論理サーバ名 was specified.

説明

論理サーバの削除に失敗しました。

存在しない論理サーバ名が指定されました。標準エラー出力にメッセージを表示し，処理を終了します。

対処

論理サーバ名を確認し，再実行してください。

KEOS16251-E（C）

An attempt to delete a logical server failed because a specified logical server name 指定された論理サーバ名 is not among the logical user servers.

説明

論理サーバの削除に失敗しました。

論理ユーザサーバでない論理サーバ名が指定されました。標準エラー出力にメッセージを表示し，処理を終了します。

対処

論理サーバ名を確認し，再実行してください。

KEOS16252-E（C）

A connection to an external server cannot be established using Cosminexusの製品名

説明

この製品では外部のサーバへ接続できません。標準エラー出力にメッセージを表示し，処理を終了します。

対処

コマンドの引数に指定したManagement Serverのホスト名を確認してください。

KEOS16253-E（C）

An internal error occurred in the common library.(details = 詳細情報)

説明

common libraryで内部エラーが発生しました。再起動および再インストールしても解決しない場合は，保守員に連絡してください。

対処

再起動および再インストールしても解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS16254-E（C）

An attempt to add a logical server failed because the start command is not specified.

説明

論理サーバの追加に失敗しました。

startコマンドが指定されていません。標準エラー出力にメッセージを表示し，処理を終了します。

対処

startコマンドを追加し，再実行してください。

KEOS16255-E（C）

An attempt to add a logical server failed because the getProcessID command cannot be specified for a direct startup.

説明

論理サーバの追加に失敗しました。

直接起動の場合getProcessIDコマンドは指定できません。標準エラー出力にメッセージを表示し，処理を終了します。

対処

getProcessIDコマンドを削除し，再実行してください。

KEOS16256-E（C）

An attempt to add a logical server failed because the getProcessID command is not specified.

説明

論理サーバの追加に失敗しました。

getProcessIDコマンドが指定されていません。標準エラー出力にメッセージを表示し，処理を終了します。

対処

getProcessIDコマンドを追加し，再実行してください。

KEOS16257-E（C）

The host aa....aa cannot be converted to an IP address.

aa....aa：ホスト名

説明

ホスト名がIPアドレスに変換できません。標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

getProcessIDコマンドを追加して，再実行してください。

KEOS17000-E（C）

Memory became insufficient.

説明

メモリの確保ができませんでした。

処理を停止します。

メモリが不足している可能性があります。

また，HP-UXの場合，SHLIB_PATHに無効なマルチバイト文字が含まれている可能性があります。

対処

処理を実行したホストの管理者に連絡して，メモリ不足を解消してください。

HP-UXの場合は，SHLIB_PATHの確認をしてください。

KEOS17001-E（C）

Java VM was not found.

説明

JavaVMをロードできませんでした。

処理を停止します。

動作環境が破損している可能性があります。

対処

再起動および再インストールしても解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS17002-E（C）

Java VM could not start.

説明

JavaVMを起動できませんでした。

処理を停止します。

動作環境が破損している可能性があります。

対処

再起動および再インストールしても解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS17003-E（C）

The specified class was not found:クラス名

説明

クラス名に示されたクラスが見つかりませんでした。

処理を停止します。

動作環境が破損している可能性があります。

対処

再起動および再インストールしても解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS17004-E（C）

The specified method was not found: クラス名.メソッド名

説明

クラス名.メソッド名に示されたメソッドが見つかりませんでした。

処理を停止します。

動作環境が破損している可能性があります。

対処

再起動および再インストールしても解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS17005-E（C）

Cosminexus was not properly installed.

説明

Cosminexusの環境情報を取得できませんでした。

処理を停止します。

動作環境が破損している可能性があります。

対処

再起動および再インストールしても解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS17006-E（C）

An internal error occurred.

説明

内部エラーが発生しました。

処理を停止します。

動作環境が破損している可能性があります。

対処

再起動および再インストールしても解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS18001-E（W）

必要な項目が指定されていません。

説明

必要な項目が指定されていません。

操作を行いません。

対処

必要な項目を指定してください。

KEOS18002-E（W）

J2EEアプリケーションが選択されていません。

説明

J2EEアプリケーションが選択されていない，またはすでに登録解除された可能性があります。

操作を行いません。

対処

操作を実施する項目を選択してください。

KEOS18003-E（W）

不正なリクエストです。

説明

不正なリクエストです。

操作を行いません。

対処

正しい手順で実行してください。

KEOS18101-E（W）

J2EEアプリケーションファイルは既に登録済みです。J2EEアプリケーションファイル=指定されたJ2EEアプリケーションファイル

説明

指定されたJ2EEアプリケーションファイルはすでにManagement Serverに登録されています。

J2EEアプリケーションを登録しません。

対処

同一J2EEアプリケーションファイルの登録，または同一時刻での登録はできません。

KEOS18102-E（W）

J2EEアプリケーションは登録されていません。

説明

J2EEアプリケーションは登録されていません。

操作を行いません。

対処

登録されたJ2EEアプリケーションに対して操作を実行してください。

KEOS18103-E（W）

ファイルが存在しません。ファイル=指定されたファイル

説明

指定されたファイルは存在しません。

操作を行いません。

対処

指定したファイルの存在を確認してください。

KEOS18104-E（W）

ファイルの内容が不正です。ファイル=指定されたファイル

説明

指定されたファイルの内容が正しくありません。

操作を行いません。

対処

指定したファイルの内容を確認してください。

KEOS18105-E（W）

J2EEアプリケーションの登録に失敗しました。ファイル=指定されたファイル，詳細情報=詳細情報

説明

詳細情報に出力された要因によって，J2EEアプリケーションの登録に失敗しました。

操作を行いません。

対処

詳細情報を参照して，エラーの要因を取り除いてください。

詳細情報がnnnn（nは数字）で始まるメッセージについては，マニュアル「Cosminexus　メッセージ 1　KAWS／KDAL／KDJE編」の作業ディレクトリ移行およびインポートでエラーが発生したときのメッセージに関する説明を参照して，対処してください。

KEOS18106-E（W）

絶対パスで指定してください。ファイル=指定されたファイル

説明

絶対パスで指定する必要があります。

操作を行いません。

対処

Management Serverが稼働するホストの絶対パスでファイルを指定してください。

KEOS18107-E（W）

「実行中の機能名」が実行中です。

説明

ほかの操作が実行中のため，実行できません。

操作を行いません。

対処

ほかの操作が終了してから，実行してください。

KEOS18108-E（W）

指定されたJ2EEアプリケーションは登録されていません。

説明

指定されたJ2EEアプリケーションは登録されていません。

操作を行いません。

指定したJ2EEアプリケーションは登録解除された可能性があります。

対処

運用管理ポータルから論理サーバのアプリケーション管理を選択し直して，該当するJ2EEアプリケーションが登録されているか確認してください。

KEOS18109-E（W）

登録ディレクトリの指定が不正です。

説明

登録ディレクトリの指定が不正です。

操作を行いません。

登録ディレクトリには，Management Serverが稼働するホストの絶対パスを指定する必要があります。この指定は省略できません。

対処

登録ディレクトリを正しく指定してください。

KEOS18110-E（W）

J2EEアプリケーション名は既に登録済みです。

説明

指定されたJ2EEアプリケーション名はすでにManagement Serverに登録されています。J2EEアプリケーションの登録を行いません。

対処

同一J2EEアプリケーション名の登録はできません。

KEOS18201-E（W）

J2EEアプリケーションが存在しません。

説明

該当サーバに，指定したJ2EEアプリケーションのインポート履歴が存在しません。

操作を行いません。

J2EEクラスタで，J2EEアプリケーションのインポートを実施後，クラスタに要素を追加したことがエラーの要因として考えられます。

対処

J2EEクラスタに再度J2EEアプリケーションのインポートを実施し，すべてのクラスタ要素にJ2EEアプリケーションがインポートされたことを確認してから実行してください。

KEOS18202-E（W）

J2EEサーバにアクセスできません。

説明

J2EEサーバにアクセスできません。

対処

該当J2EEサーバが稼働中で，運用監視を実施する設定になっているかどうかを確認してください。

KEOS18300-I（W／F）

J2EEアプリケーションを登録しました。アプリケーション名=アプリケーション名，登録時刻=登録時刻，説明=説明

説明

J2EEアプリケーションを登録しました。

操作を終了します。

KEOS18301-I（W／F）

J2EEアプリケーションの登録解除を実施しました。成功=[操作成功したJ2EEアプリケーション表示名:登録時刻]，失敗=[操作失敗したJ2EEアプリケーション表示名:登録時刻]

説明

J2EEアプリケーションの登録解除を実施しました。

操作を終了します。

失敗したJ2EEアプリケーションについては，次の内容が考えられます。

論理J2EEサーバにインポートされています。

操作実行中です。

すでに登録解除されています。

KEOS18302-I（W）

J2EEアプリケーションの登録情報変更を実施しました。成功=[操作成功したJ2EEアプリケーション表示名:登録時刻]

説明

J2EEアプリケーションの登録情報変更を実施しました。

操作を終了します。

KEOS18404-I（W／F）

対象論理J2EEサーバ名への操作を開始します。操作=操作名称，名称=対象名称

説明

論理J2EEサーバへの操作を開始します。

KEOS18405-I（W／F）

対象論理J2EEサーバ名への操作を終了します。操作=操作名称，名称=対象名称

説明

論理J2EEサーバへの操作を終了しました。

対処

構成要素であるJ2EEサーバのうち，一つでも操作失敗している場合は，エラーの要因を取り除いたあとに操作を再度実行してください。

KEOS18406-I（W／F）

操作に成功しました。J2EEサーバ名=対象J2EEサーバ名，操作=操作名称，名称=対象名称

説明

操作に成功しました。

対象J2EEサーバへの操作を終了します。

KEOS18407-E（W／F）

運用管理エージェントに接続できません。ホスト名=対象ホスト名，J2EEサーバ名=対象J2EEサーバ名，操作=操作名称，名称=対象名称

説明

運用管理エージェントに接続できないため，操作に失敗しました。

操作を終了します。

対処

次の内容を確認して，再度実行してください。

該当J2EEサーバの稼働ホストで，運用管理エージェントが起動しているか。

起動している運用管理エージェントのポート番号と，構成定義でホストに定義した運用管理エージェントのポート番号は一致しているか。

構成定義で定義したホストと通信が可能であるか。

運用管理エージェントのプロパティで，アクセスしているCosminexus Management Serverの稼働ホストは接続許可されているか。

Management Serverと運用管理エージェントのCosminexusのバージョンが一致しているか。

Management Serverと運用管理エージェントのCosminexusのエディションが異なる場合，接続可能なエディション関係か。

KEOS18408-E（W／F）

リモートホストでコマンドが失敗しました。ホスト名=対象ホスト名，J2EEサーバ名=対象J2EEサーバ名，操作=操作名称，名称=対象名称

説明

リモートホストでコマンドが失敗したため，操作に失敗しました。

操作を終了します。

対処

次の内容を確認して，再度実行してください。

アプリケーションの更新インポート，世代回復，削除の場合
該当J2EEアプリケーションは停止しているかどうか。

アプリケーションの開始/停止の場合
該当J2EEアプリケーションは停止/稼働しているかどうか。

アプリケーションの新規インポート，データソース/リソースアダプタインポートの場合
同一の表示名を持つアプリケーションまたはデータソース/リソースアダプタがすでにインポートされていないかどうか。

リソースアダプタの開始/停止の場合
・該当リソースアダプタは停止/稼働しているかどうか。
・停止しようとしたリソースアダプタを使用するJ2EEアプリケーションはすべて停止しているかどうか。

データソースの削除の場合
該当データソースを使用するJ2EEアプリケーションはすべて停止しているかどうか。

リソースアダプタの削除の場合
・該当リソースアダプタは停止しているかどうか。
・稼働しているリソースアダプタを停止してからJ2EEサーバを再起動したかどうか。※
注※　稼働しているリソースアダプタを削除するには，リソースアダプタを停止したあと，J2EEサーバを再起動しておく必要があります。

上記によってエラーの要因が取り除かれない場合は，該当J2EEサーバが稼働するホスト上の次のログファイルを参照して，対処してください。

なお，ログファイルは，サーバ管理コマンド用システムプロパティファイル（usrconf.properties）のejbserver.cui.logfile.compatibleキーの値によって，参照するログファイルが異なります。なお，サーバ管理コマンド用システムプロパティファイルは，<Cosminexusのインストールディレクトリ>/CC/admin/usrconf/（UNIXの場合）または<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥usrconf¥（Windowsの場合）に格納されています。参照するログファイルを次に示します。

ejbserver.cui.logfile.compatibleプロパティの値がfalseの場合

<Cosminexusのインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjmessage?.log ※1（UNIXの場合）または<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjmessage?.log ※1（Windowsの場合）

ejbserver.cui.logfile.compatibleプロパティの値がtrueの場合

アプリケーションやリソースの操作によってログファイルが異なります。

アプリケーションの新規インポート
<Cosminexusのインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjimportappmessage?.log※1（UNIXの場合）または<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjimportappmessage?.log※1（Windowsの場合）

アプリケーションの更新インポート，世代回復
<Cosminexusのインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjdeleteappmessage?.log※1（UNIXの場合）または<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjdeleteappmessage?.log※1（Windowsの場合）
<Cosminexusのインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjimportappmessage?.log※1（UNIXの場合）または<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjimportappmessage?.log※1（Windowsの場合）

アプリケーションの削除
<Cosminexusのインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjdeleteappmessage?.log※1（UNIXの場合）または<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjdeleteappmessage?.log※1（Windowsの場合）

アプリケーションの開始
<Cosminexusのインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjstartappmessage?.log※1（UNIXの場合）または<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjstartappmessage?.log※1（Windowsの場合）

アプリケーションの停止
<Cosminexusのインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjstopappmessage?.log※1（UNIXの場合）または<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjstopappmessage?.log※1（Windowsの場合）

データソースのインポート
<Cosminexusのインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjimportresmessage?.log※1（UNIXの場合）または<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjimportresmessage?.log※1（Windowsの場合）
<Cosminexusのインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjsetrespropmessage?.log※1（UNIXの場合）または<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjsetrespropmessage?.log※1（Windowsの場合）

データソースの削除
<Cosminexusのインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjdeleteresmessage?.log※1（UNIXの場合）または<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjdeleteresmessage?.log※1（Windowsの場合）

リソースアダプタのインポート
<Cosminexusのインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjimportresmessage?.log※1（UNIXの場合）または<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjimportresmessage?.log※1（Windowsの場合）
<Cosminexusのインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjsetrespropmessage?.log※1（UNIXの場合）または<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjsetrespropmessage?.log※1（Windowsの場合）
<Cosminexusのインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjdeployrarmessage?.log※1（UNIXの場合）または<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjdeployrarmessage?.log※1（Windowsの場合）※2

リソースアダプタの削除
<Cosminexusのインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjundeployrarmessage?.log※1（UNIXの場合）または<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjundeployrarmessage?.log※1（Windowsの場合）
<Cosminexusのインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjdeleteresmessage?.log※1（UNIXの場合）または<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjdeleteresmessage?.log※1（Windowsの場合）

リソースアダプタの開始
<Cosminexusのインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjstartrarmessage?.log※1（UNIXの場合）または<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjstartrarmessage?.log※1（Windowsの場合）

リソースアダプタの停止
<Cosminexusインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjstoprarmessage?.log※1（UNIXの場合）または<Cosminexusインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjstoprarmessage?.log※1（Windowsの場合）

注※1　「?」はログの面数を示します。

注※2　該当ログファイルに「KDJE37366-E」が出力されている場合は，リソースアダプタがデプロイされたままとなっています。J2EEサーバを再起動して，サーバ管理コマンドを使用してアンデプロイしてください。

ログファイルの詳細については，マニュアル「Cosminexus　システム運用ガイド」を参照してください。

KEOS18409-E（W）

指定されたJ2EEアプリケーションと同一の表示名であるアプリケーションが既にインポートされています。J2EEサーバ名=対象J2EEサーバ名，J2EEアプリケーション=指定されたJ2EEアプリケーション

説明

指定されたJ2EEアプリケーションと同一の表示名であるアプリケーションがすでにインポートされています。

インポートを中止します。

対処

操作を再度実行してください。

KEOS18410-E（W／F）

データソースの操作に失敗しました。ホスト名=対象ホスト名，J2EEサーバ名=対象J2EEサーバ名，操作=操作名称，名称=対象名称

説明

データソース属性ファイルのセットに失敗して，不十分なデータソースがインポートされたままの可能性があります。

操作を終了します。

対処

次のことを実施してください。

Cosminexus Component Containerのサーバ管理コマンドを使用して，該当J2EEサーバにインポートを試みたデータソースが存在している場合は，削除してください。

データソース属性ファイルのセットに失敗した場合は，該当J2EEサーバが稼働するホスト上の次のログファイルを参照してエラーの要因を取り除き，操作を再度実行してください。
<Cosminexusのインストールディレクトリ>/CC/admin/logs/cjsetrespropmessage?.log※（UNIXの場合）または<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥CC¥admin¥logs¥cjsetrespropmessage?.log※（Windowsの場合）
注※　「?」はログの面数を示します。
ログファイルの詳細については，マニュアル「Cosminexus　システム運用ガイド」を参照してください。

KEOS18411-E（W）

インポート履歴が存在しません。J2EEサーバ名=対象J2EEサーバ名，J2EEアプリケーション=対象J2EEアプリケーション

説明

インポート履歴が存在しません。

対象J2EEサーバへの操作を終了します。

対処

操作を再度実行してください。

KEOS18412-E（W／F）

操作に失敗しました。J2EEサーバ名=対象J2EEサーバ名，操作=操作名称，名称=対象名称，詳細情報=詳細情報

説明

操作に失敗しました。

対象J2EEサーバへの操作を終了します。

対処

詳細情報を確認してエラーの要因を取り除き，再度実行してください。

予期しない例外が発生した場合は，次の内容を確認してください。

前提となる製品が適切にインストールされているかどうか。

1.が適切である場合，該当J2EEサーバが稼働するホストの運用管理エージェントが稼働しているかどうか。

2.が適切である場合，Management Serverが管理するインポート履歴と，該当J2EEサーバへのJ2EEリソースまたはJ2EEアプリケーションのインポート状況が同期しているかどうか。
同期していない場合，Cosminexus Component Containerのサーバ管理コマンドで同期を取る必要があります。サーバ管理コマンドの使用方法については，マニュアル「Cosminexus　システム構築ガイド」を参照してください。

確認したあと，再操作，再起動してもエラーの要因が取り除かれない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS18413-E（W）

一つ前のバージョンが登録されていません。

説明

操作に失敗しました。

世代回復操作を終了します。

対処

一つ前のバージョンが登録解除されているため，世代回復操作はできません。

KEOS18500-E（W）

予期しない例外が発生しました。詳細情報=例外情報

説明

詳細情報に表示された予期しない現象が発生しました。

操作を行いません。

対処

再操作，再起動および再インストールしても解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS18501-W（F）

設定ファイルの読み込みに失敗しました。ファイル=設定ファイル

説明

設定ファイルの読み込みに失敗しました。

設定ファイルを読み込めません。

対処

設定ファイルを確認してください。

KEOS18502-E（W）

予期しない例外が発生しました。

説明

予期しない現象が発生しました。

操作を行いません。

対処

再操作，再起動および再インストールしても解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS18503-E（W）

J2EEサーバが存在しません。

説明

論理J2EEサーバが運用管理ドメインから削除されたか，J2EEクラスタにJ2EEサーバが定義されていません。

操作を行いません。

対処

構成定義の内容を確認して，再度実行してください。

KEOS18504-E（W）

データソースが存在しません。

説明

該当サーバに，指定したデータソースのインポート履歴が存在しません。

操作を行いません。

J2EEクラスタで，データソースのインポートを実施後，クラスタに要素を追加したことがエラーの要因として考えられます。

対処

J2EEクラスタに再度データソースのインポートを実施し，すべてのクラスタ要素にデータソースがインポートされたことを確認してから実行してください。

KEOS18505-E（W）

リソースアダプタが存在しません。

説明

該当サーバに，指定したリソースアダプタのインポート履歴が存在しません。

操作を行いません。

J2EEクラスタで，リソースアダプタのインポートを実施後，クラスタに要素を追加したことがエラーの要因として考えられます。

対処

J2EEクラスタに再度リソースアダプタのインポートを実施し，すべてのクラスタ要素にリソースアダプタがインポートされたことを確認してから実行してください。

KEOS18506-E（W）

アプリケーション名が不正です。名称=アプリケーション名，ファイル=ファイル名

説明

指定したJ2EEアプリケーションファイル中に定義されたアプリケーション名に，不正な文字が含まれています。

操作を行いません。

対処

J2EEアプリケーションファイルの内容を確認してください。

KEOS18507-E（W）

リソース名が不正です。名称=リソース名，ファイル=ファイル名

説明

指定したファイル中に定義されたリソース名に，不正な文字が含まれています。

操作を行いません。

対処

ファイルの内容を確認してください。

KEOS18601-E（W／F）

フィルタ定義が不正です。詳細情報=詳細情報

説明

定義したフィルタに文法上の誤りがあります。

操作を行いません。

対処

フィルタの定義内容を見直して訂正したあと，再度実行してください。

KEOS19000-E（W）

パラメタ名が指定されていません。

説明

必須パラメタが定義されていません。

更新処理を中断します。

対処

必須パラメタを入力したあと，再度実行してください。

KEOS19001-E（W）

パラメタ名の値が選択されていません。

説明

表示されている値を選択してください。

更新処理を中断します。

対処

必要な値を選択したあと，再度実行してください。

KEOS19002-E（W）

パラメタ名に指定された値が長すぎます。 許している長さ=許している長さ 指定された値の長さ=指定された値の長さ

説明

パラメタが長過ぎます。

更新処理を中断します。

対処

値の長さを訂正したあと，再度実行してください。

KEOS19003-E（W）

パラメタ名に入力された値の形式に誤りがあります。 入力された値=入力された値

説明

値の形式が不正です。

更新処理を中断します。

対処

値のフォーマットを適切に訂正したあと，再度実行してください。

KEOS19004-E（W）

パラメタ名に入力された値は重複しています。入力された値=入力された値

説明

パラメタの値が重複しています。

更新処理を中断します。

対処

必要な値を入力または選択したあと，再度実行してください。

KEOS19005-E（W）

ハンドラクラス名クラスには，ハンドラ名称を指定できません。

説明

指定されたハンドラクラスにはハンドラ名称を指定できません。

更新処理を中断します。

対処

ハンドラ名称を指定しないで，再度実行してください。

KEOS19100-E（W／F）

運用管理エージェントと接続ができませんでした。論理サーバの種類=論理サーバの種類 論理サーバ名=論理サーバ名(表示名)

説明

運用管理エージェントの接続に失敗しました。

設定ファイルの配布処理を中断します。

対処

次の内容を確認して問題を対処したあと，再度実行してください。

該当論理サーバの稼働ホストで運用管理エージェントが起動しているか。

Manangemnet Serverの構成定義で定義した運用管理エージェントのポート番号は，論理サーバの稼働ホストで稼働している運用管理エージェントと同じポート番号か。

Manangemnet Serverの構成定義で定義しているホスト名に問題はないか（pingコマンドなどで正しく通信ができているか）。

運用管理エージェントのプロパティ（adminagent.properties）にadminagent.adapter.allowedHostsを指定している場合，アクセスしているManagement Serverのホストは許可されているか。

Management Serverと運用管理エージェントのCosminexusのバージョンが一致しているか。

Management Serverと運用管理エージェントのCosminexusのエディションが異なる場合，接続可能なエディション関係か。

KEOS19101-E（W／F）

設定ファイルの配布に失敗しました。論理サーバに対応するサーバが存在しません。 論理サーバの種類=論理サーバの種類 論理サーバ名=論理サーバ名(表示名)

説明

論理サーバが存在しないため，設定ファイルの配布に失敗しました。

設定ファイルの配布処理を中断します。

論理サーバを稼働させるホストで，前提とする製品がインストールされていないか，サーバが作成されていません（J2EEサーバの場合，構成定義機能で作成しておく必要があります）。または，動作環境が破損しているおそれがあります。

対処

前提とする製品を確認してください。前提製品に問題がない場合は，再起動および再インストールをしてください。

上記の対処で解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS19102-E（W／F）

設定ファイルの配布に失敗しました。論理サーバの種類=論理サーバの種類 論理サーバ名=論理サーバ名(表示名) 詳細情報=詳細情報

説明

必要な製品がインストールされていないか，メモリ不足またはファイルの書き込みに失敗したため，論理サーバを稼働させるホストでファイルの作成に失敗しました。

設定ファイルの配布処理を中断します。

対処

必要な製品がインストールされているかどうか確認してください。問題ない場合は，詳細情報を参照してエラーを解決したあと，再度実行してください。

KEOS19103-E（W／F）

設定ファイルの読み込みに失敗しました。論理サーバに対応するサーバが存在しません。

説明

論理サーバが存在しないため，設定ファイルの読み込みに失敗しました。

設定ファイルの読み込み処理を中断します。

論理サーバを稼働させるホストで，前提とする製品がインストールされていないか，サーバの作成がされていません（J2EEサーバの場合，構成定義機能で作成しておく必要があります）。または，動作環境が破損している可能性があります。

対処

前提とする製品を確認してください。前提製品に問題がない場合は，再起動および再インストールをしてください。

上記の対処で解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS19104-E（W／F）

設定ファイルの読み込みに失敗しました。詳細情報=詳細情報

説明

メモリ不足またはファイルの書き込みに失敗したため，論理サーバが稼働するホストでファイルの読み込みに失敗しました。

設定ファイルの読み込み処理を中断します。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，再度実行してください。

KEOS19105-Q（W）

論理サーバ名サーバの設定を読み込みます。よろしいですか？

説明

表示している論理サーバの設定を読み込みます。

［はい］ボタンまたは［いいえ］ボタンを表示します。

対処

該当論理サーバの環境設定の情報を上書きする場合は，［はい］ボタンを選択してください。［いいえ］ボタンを選択した場合は，元の画面に戻ります。

KEOS19106-Q（W）

接続先ホストからサーバの設定を読み込みます。よろしいですか？

説明

論理サーバが稼働しているホストのサーバから設定ファイルを読み込みます。

［はい］ボタンまたは［いいえ］ボタンを表示します。

対処

該当論理サーバの環境設定の情報を上書きする場合は，［はい］ボタンを選択してください。［いいえ］ボタンを選択した場合は，元の画面に戻ります。

KEOS19107-I（W／F）

設定の反映を完了しました。論理サーバの種類=論理サーバの種類 論理サーバ名=論理サーバ名(表示名)

説明

論理サーバが稼働しているホストのサーバから設定ファイルを更新しました。

KEOS19108-E（W／F）

セットアップに失敗しました。論理サーバの種類=論理サーバの種類 論理サーバ名=論理サーバ名(表示名) 詳細情報=詳細情報

説明

セットアップ処理に失敗しました。セットアップ処理を終了します。

対処

論理サーバを稼働させるホストで，前提とする製品が正しくインストールされているかどうかを確認してください。

上記の対処で解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS19109-I（W／F）

セットアップを完了しました。論理サーバの種類=論理サーバの種類 論理サーバ名=論理サーバ名(表示名)

説明

セットアップ処理を完了しました。

KEOS19110-E（W／F）

運用管理エージェントとの通信に失敗しました。論理サーバの種類=論理サーバの種類 論理サーバ名=論理サーバ名(表示名)

説明

運用管理エージェントとの通信に失敗したため，セットアップに失敗しました。

セットアップ処理を終了します。

対処

論理サーバを稼働させるホストで，運用管理エージェントが起動されているかどうかを確認して，再度実行してください。

起動済みであれば次の内容を確認してください。

Management Serverと運用管理エージェントのCosminexusのバージョンが一致しているか。

Management Serverと運用管理エージェントのCosminexusのエディションが異なる場合，接続できるエディション関係か。

KEOS19111-W（W／F）

該当するパフォーマンストレーサが運用管理ドメイン内に定義されていません。利用するパフォーマンストレーサを未定義にしました。

説明

usrconf.propertiesファイルのejbserver.server.prf.PRFIDキーで指定された識別子を持つパフォーマンストレーサが運用管理ドメイン内に定義されていません。ejbserver.server.prf.PRFIDキーを無視して，パフォーマンストレーサを未定義にします。

対処

運用管理ドメインのJ2EEサーバと同じホストにパフォーマンストレーサを構築して設定し直してください。

KEOS19112-W（W／F）

該当するスマートエージェントが運用管理ドメイン内に定義されていません。該当するプロパティキーはJVMのシステムパラメタに定義しました。

説明

usrconf.propertiesファイルのvbroker.agent.portキーで指定されたポート番号を持つスマートエージェントが運用管理ドメイン内に定義されていません。vbroker.agent.portキーをJavaVMのシステムパラメタに定義します。

対処

必要であれば運用管理ドメインにスマートエージェントを構築して設定し直してください。運用管理ドメイン外にスマートエージェントが構築されている場合は問題ありません。

KEOS19113-W（W／F）

該当するネーミングサービスが運用管理ドメイン内に定義されていません。該当するプロパティキーはJVMのシステムパラメタに定義しました。

説明

usrconf.propertiesファイルのejbserver.naming.hostキーで指定されたホストに，ejbserver.naming.portキーで指定されたポートを持つネーミングサービスが運用管理ドメイン内に定義されていません。ejbserver.naming.startupMode，ejbserver.naming.host，ejbserver.naming.portキーをJavaVMのシステムパラメタに定義します。

対処

必要であれば運用管理ドメインにスマートエージェントを構築して設定し直してください。運用管理ドメイン外に該当するスマートエージェントが構築されている場合は問題ありません。

KEOS19114-W（W／F）

該当するCTMが運用管理ドメイン内に定義されていません。利用するCTMを未定義にしました。

説明

usrconf.propertiesファイルのejbserver.ctm.CTMIDキーで指定された識別子を持つCTMが運用管理ドメイン内に定義されていません。ejbserver.ctm.CTMIDキーを無視し，CTMを未定義にします。

対処

運用管理ドメインのJ2EEサーバと同じホストにCTMを構築して設定し直してください。

KEOS19115-W（W／F）

該当するSFOサーバが運用管理ドメイン内に定義されていません。該当するプロパティキーはJVMのシステムパラメタに定義しました。

説明

usrconf.propertiesファイルのwebserver.sfo.sfo_server.<SFOフィルタのサーバ定義名>.namingキーで指定されたIPアドレスまたはホスト名，およびポート番号に該当するSFOサーバが運用管理ドメイン内に定義されていません。webserver.sfo.sfo_servers，webserver.sfo.sfo_server.<SFOフィルタのサーバ定義名>.namingキーをJavaVMのシステムパラメタに定義します。

対処

必要であれば運用管理ドメインにSFOサーバを構築して設定し直してください。運用管理ドメイン外に該当するSFOサーバが構築されている場合は問題ありません。

KEOS19116-W（W／F）

ラウンドロビン検索で指定されたネーミングサービスに該当する論理サーバが運用管理ドメイン内に定義されていません。該当するプロパティキーはJVMのシステムパラメタに定義しました。

説明

usrconf.propertiesファイルのejbserver.indi.namingservice.group.<定義名>.providerurlsキーで指定されたURLに該当する論理サーバが運用管理ドメイン内に定義されていません。ejbserver.indi.namingservice.group.list，ejbserver.indi.namingservice.group.<定義名>.providerurlsキーをJavaVMのシステムパラメタに定義します。

対処

必要であれば運用管理ドメインにCTMまたはネーミングサービスまたはJ2EEサーバを構築して設定し直してください。運用管理ドメイン外に該当するCTMまたはネーミングサービスまたはJ2EEサーバが構築されている場合は問題ありません。

KEOS19117-E（W／F）

再セットアップに失敗しました。論理サーバの種類 = aa....aa 論理サーバ名 = bb....bb 詳細情報 = cc....cc

aa....aa：論理サーバの種類
bb....bb：論理サーバ名
cc....cc：詳細情報

説明

再セットアップ処理に失敗しました。再セットアップ処理を終了します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS19118-I（W／F）

再セットアップを完了しました。論理サーバの種類 = aa....aa 論理サーバ名 = bb....bb

aa....aa：論理サーバの種類
bb....bb：論理サーバ名（表示名）

説明

再セットアップ処理を完了しました。

KEOS19201-E（W）

既に使用されているポート番号を指定しました。使用済みポート番号=使用されているポート番号

説明

指定されたポート番号は，同一論理サーバ内ですでに使用されています。別のポート番号を指定してください。

処理を中断します。

対処

ポート番号は，同一論理サーバ内で重ならないように指定してください。

KEOS19202-W（W／F）

同一ホスト内で同じポート番号が指定されています。使用済みポート番号=使用されているポート番号

説明

同一ホスト内で同じポート番号が指定されましたが，定義情報を更新します。

処理を続行します。

対処

必要に応じて，ポート番号が重ならないように変更してください。

KEOS19203-E（W）

論理サーバ名(表示名) サーバのネーミングサービスが定義されていないか削除されたため配布できませんでした。

説明

表示されている論理サーバでネーミングサービスの定義がされていないか，対応するネーミングサービス（論理サーバ）が削除されたため，配布できませんでした。

処理を中断します。

対処

論理サーバにネーミングサービスを定義したあと，再度実行してください。

KEOS19207-W（W／F）

同一ホスト内で同じパスが指定されています。使用済みパス=使用されているパス

説明

同一ホスト内で同じパスが指定されましたが，定義情報は更新します。

処理を続行します。

対処

必要に応じて，パスが重ならないように変更してください。

KEOS19208-W（W／F）

同一ホスト内で同じ論理サーバが指定されています。使用済み論理サーバ=使用されている論理サーバ

説明

同一ホスト内で同じ論理サーバが指定されましたが，定義情報は更新します。

処理を続行します。

対処

必要に応じて，論理サーバが重ならないように変更してください。

KEOS19209-W（W／F）

運用管理ドメイン内で同じ論理サーバが指定されています。使用済み論理サーバ=使用されている論理サーバ

説明

運用管理ドメイン内で同じ論理サーバが指定されましたが，定義情報は更新します。

処理を続行します。

対処

必要に応じて，論理サーバが重ならないように変更してください。

KEOS19210-W（W／F）

同一ホスト内で同じ値が指定されています。値=使用されている値

説明

運用管理ドメイン内で同じ値が指定されましたが，定義情報は更新します。

処理を続行します。

対処

必要に応じて，値が重ならないように変更してください。

KEOS19211-W（W／F）

運用管理ドメイン内で同じ値が指定されています。値=使用されている値

説明

運用管理ドメイン内で同じ値が指定されましたが，定義情報は更新します。

処理を続行します。

対処

必要に応じて，値が重ならないように変更してください。

KEOS19212-E（W／F）

指定されたホストは運用管理ドメイン内に存在しません。ホスト=指定されたホスト

説明

指定されたホストは運用管理ドメイン内から削除されたため，指定できません。

処理を続行します。

対処

必要に応じて［論理サーバの構成定義］でホストを定義して指定してください。

KEOS19213-W（W）

パラメタ名が選択されていません。

説明

スマートエージェントが選択されていません。

処理を続行します。

対処

必要な値を選択したあと，再度実行してください。

KEOS19214-W（W）

パラメタ名が，パラメタ名の利用するスマートエージェントと一致していません。

説明

選択したスマートエージェントが，関連論理サーバで利用するスマートエージェントと一致していません。

処理を続行します。

対処

必要な値を選択したあと，再度実行してください。

KEOS19215-E（W）

SFOフィルタのサーバ定義名を指定して下さい。

説明

URLパターンが入力されていないため，追加または内容の適用ができません。

処理を中断します。

対処

SFOフィルタのサーバ定義名を入力してください。

KEOS19216-E（W）

別のSFOフィルタのサーバ定義名を指定して下さい。論理サーバ名=論理サーバ名(表示名) 指定されたSFOフィルタのサーバ定義名=SFOフィルタのサーバ定義名

説明

指定されたURLパターンが同じため定義できません。

処理を中断します。

対処

別のURLパターンを指定してください。

KEOS19217-W（W／F）

未決着トランザクションが残留している状態でステータスファイル格納先を変更すると，トランザクションの一貫性が失われる可能性があります。論理サーバ名=論理サーバ名(表示名)

説明

インプロセスOTSのステータスファイル格納先が変更されました。以前のステータスファイルに未決着トランザクションが残留していると，トランザクションの一貫性が失われるおそれがあります。

処理を続行します。

対処

未決着トランザクションが解消したことを確認してから「情報配布」を行ってください。または，現在参照しているステータスファイルを新しい格納先に移動してください。

KEOS19218-W（W／F）

未決着トランザクションが残留している状態でステータスファイル格納先（予備）を変更すると，トランザクションの一貫性が失われる可能性があります。論理サーバ名=論理サーバ名(表示名)

説明

インプロセスOTSのステータスファイル格納先（予備）が変更されました。以前のステータスファイルに未決着トランザクションが残留していると，トランザクションの一貫性が失われるおそれがあります。

処理を続行します。

対処

未決着トランザクションが解消したことを確認してから「情報配布」を行ってください。または，現在参照しているステータスファイルを新しい格納先に移動してください。

KEOS19219-W（W／F）

未決着トランザクションが残留している状態でJTAリカバリの固定ポートを変更すると，未決着トランザクションが解消されない可能性があります。論理サーバ名=論理サーバ名(表示名)

説明

JTAリカバリの固定ポートが変更されました。次のJ2EEサーバのステータスファイルに未決着トランザクションが残留していると，これらのトランザクションが解消されないおそれがあります。

JTAリカバリの固定ポートを変更しようとしているJ2EEサーバ

上記J2EEサーバとともに分散トランザクション処理に参加しているすべてのJ2EEサーバ

処理を続行します。

対処

未決着トランザクションが解消したことを確認してから「情報配布」を行ってください。

KEOS19220-W（W／F）

未決着トランザクションが残留している状態でEJBコンテナのホストの固定（する／しない／ループバックアドレス）を変更すると，未決着トランザクションが解消されない可能性があります。また，インプロセスOTSのステータスファイルが存在する状態でEJBコンテナのホストの固定を変更すると，このステータスファイルでJ2EEサーバを起動できなくなる可能性があります。論理サーバ名=論理サーバ名(表示名)

説明

EJBコンテナのホストの固定（する／しない／ループバックアドレス）が変更されました。次のJ2EEサーバのステータスファイル，およびデータベースに未決着トランザクションが残留していると，これらのトランザクションが解消されないおそれがあります。

ホストの固定を変更しようとしているJ2EEサーバ

上記J2EEサーバとともに分散トランザクション処理に参加しているすべてのJ2EEサーバ

ホストの固定を変更しようとしているJ2EEサーバからアクセスしているデータベース

また，変更前の設定で生成されたインプロセスOTSのステータスファイルが残っていると，変更後にJ2EEサーバを起動できなくなります。

処理を続行します。

対処

未決着トランザクションが解消したことを確認してから「情報配布」を行ってください。また，「トランザクションの設定」で，「インプロセスOTSのステータスファイル格納先」に指定しているディレクトリを削除してからJ2EEサーバを起動してください。

KEOS19221-E（W）

定義名を指定して下さい。

説明

定義名が入力されていないため，追加または内容の適用ができません。

処理を中断します。

対処

定義名を入力してください。

KEOS19222-E（W）

別の定義名を指定して下さい。指定された定義名=定義名

説明

指定された定義名が同じため定義できません。別の定義名を指定してください。

処理を中断します。

対処

別の定義名を入力してください。

KEOS19223-E（W）

リダイレクトURLとファイル名（絶対パス）を同時に設定することはできません。

説明

リダイレクトURLを設定する場合は，ファイル名（絶対パス）を設定することはできません。また，ファイル名（絶対パス）を設定する場合は，リダイレクトURLを設定することはできません。

処理を中断します。

対処

リダイレクトURLかファイル名（絶対パス）のどちらかを入力してください。

KEOS19224-E（W）

ファイル名を絶対パスで指定して下さい。

説明

ファイル名を絶対パスで入力してください。

処理を中断します。

対処

ファイル名が入力されているかどうか，および絶対パスで入力されているかどうかを見直してください。

KEOS19225-E（W）

リダイレクトURLを指定して下さい。ステータス=ステータス

説明

指定されたステータスにはリダイレクトURLを指定する必要があります。

処理を中断します。

対処

ステータスを確認してリダイレクトURLを見直してください。

KEOS19226-E（W）

リダイレクトURLを指定できません。ステータス=ステータス

説明

指定されたステータスにはリダイレクトURLを指定することはできません。

処理を中断します。

対処

ステータスを確認してリダイレクトURLを見直してください。

KEOS19227-E（W）

ファイル名（絶対パス）を指定して下さい。ステータス=ステータス

説明

指定されたステータスにはファイル名（絶対パス）を入力する必要があります。

処理を中断します。

対処

ステータスを確認してファイル名（絶対パス）を見直してください。

KEOS19228-E（W）

別のリクエストURLを指定して下さい。ステータス=ステータス

説明

指定されたステータスとリクエストURLの組み合わせは，すでに使用されているため定義できません。別のリクエストURLを指定するかステータスを変更してください。

処理を中断します。

対処

ステータスを確認してリクエストURLを見直してください。

KEOS19229-E（W）

フォーマット名を指定して下さい。

説明

フォーマット名が入力されていないため，追加または内容の適用ができません。

処理を中断します。

対処

フォーマット名を入力してください。

KEOS19230-E（W）

フォーマット形式を指定して下さい。

説明

フォーマット形式が入力されていないため，追加または内容の適用ができません。

処理を中断します。

対処

フォーマット形式を入力してください。

KEOS19231-E（W）

パラメタ(パラメタ名)の指定値が不正です。詳細情報=詳細情報

説明

パラメタの指定に誤りがあります。

処理を中断します。

対処

設定を見直してください。

KEOS19232-W（W）

インプロセスHTTPサーバ機能は使用されていません。

説明

インプロセスHTTPサーバ機能が使用されていません。

処理を続行します。

対処

インプロセスHTTPサーバ機能が使用されているかどうかを見直してください。

KEOS19233-E（W）

別のフォーマット名を指定して下さい。指定されたフォーマット名=フォーマット名

説明

指定されたフォーマット名が同じため定義できません。別のフォーマット名を指定してください。

処理を中断します。

対処

別のフォーマット名を入力してください。

KEOS19234-W（W）

指定されたJ2EEサーバもしくはJ2EEサーバクラスタのメンバはインプロセスHTTPサーバを使用しているため，リクエストをリダイレクトできません。論理サーバ名=論理J2EEサーバ名(表示名)

説明

リダイレクト先に指定されたJ2EEサーバまたはJ2EEサーバクラスタのメンバはインプロセスHTTPサーバ機能を使用しているため，リクエストをリダイレクトできません。

処理を続行します。

対処

インプロセスHTTPサーバ機能が使用されていないJ2EEサーバまたはJ2EEサーバクラスタを指定してください。

KEOS19235-E（W）

リクエストURLを指定して下さい。

説明

リクエストURLが入力されていないため，追加または内容の適用ができません。処理を中断します。

対処

リクエストURLを入力してください。

KEOS19236-E（W）

同じ名称の変数は複数個定義できません。変数名=重複した変数名

説明

大文字／小文字を区別せずに同じ名称の変数は複数個定義できません。

処理を中断します。

対処

変数名は重複しないように指定してください。

KEOS19237-W（W）

セッションIDに付加するサーバIDが指定されていません。サーバIDを省略した場合，Component Containerのデフォルト値が使用されます。 論理サーバ名=aa....aa

aa....aa：論理J2EEサーバ名（表示名）

説明

セッションIDに付加するサーバIDが指定されていません。サーバIDを省略した場合，Cosminexus Component Containerのデフォルト値が使用されますが，クライアントに送信されるとセキュリティ上好ましくない情報が含まれる可能性がありますので，明示的にサーバIDを指定することを推奨します。

対処

サーバIDには，IPアドレスなどのマシン固有の情報を含まずに一意となる値を明示的に指定してください。

KEOS19238-W（W）

HTTPレスポンスに付加するサーバIDが指定されていません。サーバIDを省略した場合，Component Containerのデフォルト値が使用されます。 論理サーバ名=aa....aa

aa....aa：論理J2EEサーバ名（表示名）

説明

HTTPレスポンスに付加するサーバIDが指定されていません。サーバIDを省略した場合，Cosminexus Component Containerのデフォルト値が使用されますが，クライアントに送信されるとセキュリティ上好ましくない情報が含まれる可能性がありますので，明示的にサーバIDを指定することを推奨します。

対処

サーバIDには，IPアドレスなどのマシン固有の情報を含まずに一意となる値を明示的に指定してください。

KEOS19239-W（W）

J2EEサーバの動作モードがベーシックモードのため，リロード機能を使用できません。

説明

J2EEサーバの動作モードがベーシックモードのため，更新検知によるリロード機能を使用できません。処理を続行します。

対処

更新検知によるリロード機能を使用する場合には，動作モードとしてベーシックモード以外を指定してください。

KEOS19240-W（W）

J2EEアプリケーションの呼び出し方式が全てローカル呼び出しを選択した場合，リロード機能の適用範囲でEJB-JAR，サーブレット，JSPリロードを使用できません。

説明

J2EEアプリケーションの呼び出し方式が［全てローカル呼び出し］を選択した場合，リロード機能の適用範囲で［EJB-JAR，サーブレット，JSPをリロード］を使用できません。処理を続行します。

対処

リロード機能の適用範囲で［EJB-JAR，サーブレット，JSPをリロード］を使用する場合には，J2EEアプリケーションの呼び出し方式として［全てローカル呼び出し］以外を指定してください。

KEOS19241-E（W）

J2EEサーバクラスタ内の構成要素に対して同じ上限値は指定できません。J2EEサーバクラスタ名=aa....aa

aa....aa：論理J2EEサーバクラスタ名（表示名）

説明

J2EEサーバクラスタ内の構成要素に対して同じ上限値は指定できません。処理を中断します。

対処

J2EEサーバクラスタ内の構成要素に対してほかと異なる上限値を指定してください。

KEOS19242-E（W）

ワーカのタイプがPOSTデータ振り分けのときにはPOSTデータサイズの上限値を指定して下さい。J2EEサーバ名=aa....aa

aa....aa：論理J2EEサーバ名（表示名）

説明

ワーカのタイプがPOSTデータ振り分けのときにはPOSTデータサイズの上限値を指定してください。処理を中断します。

対処

このJ2EEサーバをデフォルトワーカとして設定していない場合には，POSTデータサイズの上限値を必ず指定してください。なお，デフォルトワーカとして設定している場合でも，このJ2EEサーバがJ2EEサーバクラスタ内の唯一の構成要素のときには，POSTデータサイズの上限値は必ず指定してください。

KEOS19300-E（W）

環境設定情報の保存に失敗しました。 詳細情報=詳細情報

説明

環境設定情報をファイルに保存しようとしましたが，失敗しました。

処理を中断します。

対処

エラーの要因を取り除いてから，再度［適用］ボタンを押してください。

KEOS19301-I（W）

環境設定情報を保存しました。

説明

環境設定情報の保存に成功しました。

KEOS19999-E（W／F）

内部エラーが発生しました。 詳細情報=詳細情報

説明

内部エラーが発生しました。

処理を中断します。

対処

Management Serverを再起動してもエラーの要因が取り除かれない場合は，保守員に連絡してください。

2.4　KEOS20000からKEOS29999までのメッセージ

Cosminexus Component Containerが出力するKEOS20000からKEOS29999までのメッセージについて説明します。

＜この節の構成＞

KEOS20001-I（W／F）

KEOS20002-E（W）

KEOS20003-E（W／F）

KEOS20004-I（W／F）

KEOS20005-E（W／F）

KEOS20007-I（W／F）

KEOS20008-E（W／F）

KEOS20009-I（W／F）

KEOS20010-I（W／F）

KEOS20011-E（W／F）

KEOS20012-I（W／F）

KEOS20014-I（W／F）

KEOS20015-I（W／F）

KEOS20016-I（W／F）

KEOS20017-I（W／F）

KEOS20018-E（W／F）

KEOS20019-E（W）

KEOS20020-E（W）

KEOS20021-E（W／F）

KEOS20022-I（W／F）

KEOS20023-E（W／F）

KEOS20024-E（W／F）

KEOS20025-E（W／F）

KEOS20026-E（W／F）

KEOS20027-E（W／F）

KEOS20029-E（F）

KEOS20030-E（W／F）

KEOS20031-E（W／F）

KEOS20032-I（W／F）

KEOS20033-E（W／F）

KEOS20034-I（W／F）

KEOS20035-I（W／F）

KEOS20036-I（W／F）

KEOS20037-I（W／F）

KEOS20038-I（W／F）

KEOS20039-I（W／F）

KEOS20040-E（W／F）

KEOS20042-I（W／F）

KEOS20050-E（W／F）

KEOS20051-I（W／F）

KEOS20052-E（W／F）

KEOS20053-I（W／F）

KEOS20054-I（W／F）

KEOS20055-I（W／F）

KEOS20056-I（W／F）

KEOS20057-I（W／F）

KEOS20058-I（W／F）

KEOS20059-I（W／F）

KEOS20060-W（W／F）

KEOS20061-I（W／F）

KEOS20062-I（W／F）

KEOS20063-I（W／F）

KEOS20064-I（W／F）

KEOS20065-E（W）

KEOS20067-I（W／F）

KEOS20068-E（W／F）

KEOS20069-I（W／F）

KEOS20070-I（W／F）

KEOS20071-E（W／F）

KEOS20072-I（W／F）

KEOS20073-I（W／F）

KEOS20074-E（W／F）

KEOS20075-I（W／F）

KEOS20076-I（W／F）

KEOS20077-I（W／F）

KEOS20078-E（W／F）

KEOS20079-W（W／F）

KEOS20080-I（F）

KEOS20100-E（W／F）

KEOS20501-I（F）

KEOS20502-I（F）

KEOS20505-E（F）

KEOS20506-E（F）

KEOS20507-E（F）

KEOS20508-E（F）

KEOS20509-I（F）

KEOS20510-E（F）

KEOS20511-E（F）

KEOS21000-I（F）

KEOS21001-I（F）

KEOS21002-E（F）

KEOS21003-E（F）

KEOS21004-E（F）

KEOS21005-E（F）

KEOS21006-E（F）

KEOS21007-W（F）

KEOS21008-W（F）

KEOS21009-I（F）

KEOS21010-I（F）

KEOS21011-E（F）

KEOS21012-I（F）

KEOS21013-I（F）

KEOS21014-E（F）

KEOS21015-I（F）

KEOS21016-I（C）

KEOS21017-I（C）

KEOS21018-I（C）

KEOS21019-E（C）

KEOS21020-E（F）

KEOS21021-W（F）

KEOS21022-W（F）

KEOS21023-W（F）

KEOS21024-E（F）

KEOS21025-E（F）

KEOS21026-I（F）

KEOS21027-I（F）

KEOS21028-W（F）

KEOS21029-W（F）

KEOS21030-I（F）

KEOS21031-I（F）

KEOS21032-W（F）

KEOS21033-W（F）

KEOS21034-W（F）

KEOS21035-E（F）

KEOS21036-I（F）

KEOS21037-I（F）

KEOS21038-I（F）

KEOS21039-E（F）

KEOS21040-W（F）

KEOS21041-W（F）

KEOS21100-I（L／F）

KEOS21101-I（L／F）

KEOS21102-E（L／F）

KEOS21103-E（L／F）

KEOS21104-E（F）

KEOS21105-E（L／F）

KEOS21106-E（L／F）

KEOS21107-E（L／F）

KEOS21200-I（C／F）

KEOS21201-I（C／F）

KEOS21202-E（C／F）

KEOS21203-E（C／F）

KEOS21206-E（C）

KEOS21207-E（C／F）

KEOS21300-I（C）

KEOS21301-E（C）

KEOS21302-E（C）

KEOS21303-I（C）

KEOS21400-E（F）

KEOS21401-E（F）

KEOS21500-I（C）

KEOS22000-I（C）

KEOS22001-E（C）

KEOS22002-E（C）

KEOS22003-E（C）

KEOS22004-E（C）

KEOS22005-I（C）

KEOS22006-W（F）

KEOS22100-I（C）

KEOS22101-I（C／F）

KEOS22102-I（C／F）

KEOS22103-W（C／F）

KEOS22104-E（C／F）

KEOS22300-W（F）

KEOS22301-W（F）

KEOS22302-E（C）

KEOS22303-I（F）

KEOS22304-I（F）

KEOS22305-I（F）

KEOS22400-E（C）

KEOS22401-I（C／F）

KEOS22402-I（C／F）

KEOS22403-I（C／F）

KEOS22404-I（C／F）

KEOS22405-I（C／F）

KEOS22406-E（C）

KEOS22407-E（C／F）

KEOS22408-E（C／F）

KEOS22409-E（C／F）

KEOS22410-E（C／F）

KEOS22411-E（C／F）

KEOS22415-E（C／F）

KEOS22416-E（C）

KEOS22417-E（C／F）

KEOS22418-E（C／F）

KEOS22419-E（C／F）

KEOS23001-E（C）

KEOS23002-E（C）

KEOS23003-I（C）

KEOS23004-I（C）

KEOS23005-E（C）

KEOS23006-I（C）

KEOS23007-I（C）

KEOS23008-E（C）

KEOS23053-E（C）

KEOS23054-E（C）

KEOS23101-E（C）

KEOS23102-E（C）

KEOS23103-E（C）

KEOS23201-I（F）

KEOS23202-W（F）

KEOS23203-E（F）

KEOS23204-I（F）

KEOS23205-E（F）

KEOS23206-E（F）

KEOS23207-E（F）

KEOS23301-I（F）

KEOS23302-I（F）

KEOS23303-I（F）

KEOS24000-E（C）

KEOS24001-E（C）

KEOS24002-E（C）

KEOS24003-E（C）

KEOS24004-E（C）

KEOS24005-E（C）

KEOS24006-E（C）

KEOS24007-E（C）

KEOS24008-E（C）

KEOS24009-E（C）

KEOS24010-E（C）

KEOS24011-E（C）

KEOS24012-E（C）

KEOS24013-E（C）

KEOS24014-E（C）

KEOS24015-E（C）

KEOS24016-E（C）

KEOS24017-E（C）

KEOS24018-E（C）

KEOS24019-E（C）

KEOS24020-E（C）

KEOS24021-E（C）

KEOS24022-E（C）

KEOS24023-I（C）

KEOS24024-E（C）

KEOS24025-E（C）

KEOS24026-E（C）

KEOS24027-E（C）

KEOS24028-E（C）

KEOS24029-E（C）

KEOS24030-E（C）

KEOS24031-E（C）

KEOS24032-E（C）

KEOS24033-E（C）

KEOS24035-E（C）

KEOS24036-E（C）

KEOS24037-E（C）

KEOS24038-E（C）

KEOS24039-E（C）

KEOS24040-E（C）

KEOS24041-E（C）

KEOS24042-E（C）

KEOS24043-E（C）

KEOS24044-E（C）

KEOS24045-E（C）

KEOS24046-E（C）

KEOS24047-E（C）

KEOS24048-E（C）

KEOS24049-E（C）

KEOS24050-E（C）

KEOS24051-E（C）

KEOS24052-E（C）

KEOS24053-E（C）

KEOS24054-E（C）

KEOS24055-E（C）

KEOS24056-E（C）

KEOS24100-I（F）

KEOS24101-I（F）

KEOS24102-E（C）

KEOS24103-E（C）

KEOS24104-E（C）

KEOS24105-E（C）

KEOS24106-E（C）

KEOS24107-I（F）

KEOS24108-I（F）

KEOS24109-E（C）

KEOS24110-E（C）

KEOS24111-E（C）

KEOS24112-E（C）

KEOS24113-E（C）

KEOS24114-E（C）

KEOS24115-E（C）

KEOS24116-E（C）

KEOS24117-I（C）

KEOS24119-I（C）

KEOS24120-E（C）

KEOS24121-I（C）

KEOS24122-E（C）

KEOS24123-I（C）

KEOS24124-E（C）

KEOS24125-I（C）

KEOS24126-I（C）

KEOS24127-E（C）

KEOS24128-I（C）

KEOS24129-I（C）

KEOS24130-I（C）

KEOS24131-E（C／F）

KEOS24132-I（C）

KEOS24133-E（C／F）

KEOS24135-E（C）

KEOS24138-W（C）

KEOS24139-E（C）

KEOS24140-E（C）

KEOS24141-E（C）

KEOS24142-E（F／C）

KEOS24143-E（F／C）

KEOS24144-I（F）

KEOS24145-E（C）

KEOS24146-I（C）

KEOS24147-E（C）

KEOS24148-I（C）

KEOS24149-I（C）

KEOS24150-I（C）

KEOS24151-E（C）

KEOS24153-E（C）

KEOS24154-E（C）

KEOS24157-E（C）

KEOS24158-W（C／F）

KEOS24159-W（C／F）

KEOS24160-W（C／F）

KEOS24161-W（C／F）

KEOS24162-W（C／F）

KEOS24163-W（C／F）

KEOS24164-I（C／F）

KEOS24165-W（C／F）

KEOS24166-W（C／F）

KEOS24167-E（C）

KEOS24168-I（C）

KEOS24169-E（C）

KEOS24170-E（C）

KEOS24171-I（C）

KEOS24172-I（C）

KEOS24173-E（C）

KEOS24174-E（C）

KEOS24175-E（C）

KEOS24176-E（C）

KEOS24177-E（C）

KEOS24178-I（C／F）

KEOS24179-E（C）

KEOS24180-E（C）

KEOS24181-I（C／F）

KEOS24182-E（C／F）

KEOS24183-W（C／F）

KEOS24184-E（C／F）

KEOS24185-E（C）

KEOS24186-W（C）

KEOS24187-W（C）

KEOS24188-W（C）

KEOS24189-E（C）

KEOS24191-E（C）

KEOS24192-E（C）

KEOS24193-E（C）

KEOS24194-E（C）

KEOS24195-W（C）

KEOS24196-W（C）

KEOS24197-I（C）

KEOS24198-E（C）

KEOS24200-E（C）

KEOS24201-E（C）

KEOS24202-E（C）

KEOS24203-E（C）

KEOS24204-I（C）

KEOS24205-E（C）

KEOS24206-E（C）

KEOS24207-I（C）

KEOS24208-E（C）

KEOS24209-I（C）

KEOS24210-E（C）

KEOS24211-I（C）

KEOS24212-E（C）

KEOS24213-E（C）

KEOS24215-I（C）

KEOS24216-E（C）

KEOS24217-E（C）

KEOS24218-I（C）

KEOS24219-E（C）

KEOS24220-E（C）

KEOS24221-I（C）

KEOS24222-E（C）

KEOS24223-I（C）

KEOS24224-E（C）

KEOS24225-E（C）

KEOS24227-I（C）

KEOS24228-E（C）

KEOS24229-I（C）

KEOS24230-E（C）

KEOS24231-I（C）

KEOS24232-I（C）

KEOS24233-I（C）

KEOS24234-E（C）

KEOS24300-I（C）

KEOS24301-I（C）

KEOS24302-I（C）

KEOS24303-I（C）

KEOS24304-I（C）

KEOS24305-I（C）

KEOS24306-I（C）

KEOS24307-I（C）

KEOS24308-E（C）

KEOS24309-E（C）

KEOS24310-E（C）

KEOS24311-E（C）

KEOS24312-E（C）

KEOS24314-E（C）

KEOS24315-E（C）

KEOS24316-E（C）

KEOS24317-E（C）

KEOS24318-E（C）

KEOS24319-E（C）

KEOS24320-I（C）

KEOS24321-I（C）

KEOS24322-I（C）

KEOS24323-E（C）

KEOS24324-E（C）

KEOS24325-I（C）

KEOS24326-E（C）

KEOS24401-I（C）

KEOS24402-W（C）

KEOS24403-E（C）

KEOS24404-I（C）

KEOS24405-E（C）

KEOS24406-I（C）

KEOS24407-E（C）

KEOS24500-E（C）

KEOS24501-I（C）

KEOS24502-E（C）

KEOS24503-E（C）

KEOS24504-E（C）

KEOS24700-I（F）

KEOS24701-I（F）

KEOS24710-I（F）

KEOS24711-I（F）

KEOS26000-I（F）

KEOS26001-I（F）

KEOS26002-E（F）

KEOS26010-E（F）

KEOS26011-E（F）

KEOS26012-E（F）

KEOS26013-E（F）

KEOS26014-W（F）

KEOS26050-I（F）

KEOS26051-E（F）

KEOS26052-E（F）

KEOS26053-W（F）

KEOS26054-W（F）

KEOS26100-E（F）

KEOS26500-E（F）

KEOS26510-I（F）

KEOS26520-W（F）

KEOS26521-E（F）

KEOS26522-W（F）

KEOS26523-W（F）

KEOS26530-I（F）

KEOS26531-I（F）

KEOS26532-W（F）

KEOS26533-E（F）

KEOS26534-W（F）

KEOS26535-W（F）

KEOS26600-E（F）

KEOS27000-I（F）

KEOS27001-E（F）

KEOS27002-E（F）

KEOS27010-I（F）

KEOS27011-I（F）

KEOS27012-E（F）

KEOS27013-E（F）

KEOS27014-E（F）

KEOS27015-E（F）

KEOS27016-E（F）

KEOS27017-E（F）

KEOS27018-E（F）

KEOS27019-E（F）

KEOS27020-E（F）

KEOS27021-E（F）

KEOS27030-I（F）

KEOS27031-I（F）

KEOS27032-I（F）

KEOS27033-I（F）

KEOS27034-E（F）

KEOS27040-E（C）

KEOS27099-E（F）

KEOS27101-E（V）

KEOS27102-E（V）

KEOS27103-E（V）

KEOS27105-E（V）

KEOS27106-E（V）

KEOS28001-I（F）

KEOS28002-I（F）

KEOS28003-E（C／F）

KEOS28004-I（F）

KEOS28005-I（F）

KEOS28006-E（F）

KEOS28007-I（F）

KEOS28008-I（F）

KEOS28009-E（F）

KEOS28010-I（F）

KEOS28011-I（F）

KEOS28012-E（C／F）

KEOS28014-E（C／F）

KEOS28015-I（F）

KEOS28016-I（F）

KEOS28017-I（F）

KEOS28018-I（F）

KEOS28019-E（C／F）

KEOS28020-I（F）

KEOS28021-I（F）

KEOS28022-E（C／F）

KEOS28023-I（F）

KEOS28024-I（F）

KEOS28025-I（F）

KEOS28026-E（C／F）

KEOS28027-E（C）

KEOS28028-E（C／F）

KEOS28029-E（C／F）

KEOS28030-E（C／F）

KEOS28031-E（C／F）

KEOS28032-E（C／F）

KEOS28033-E（C）

KEOS28034-E（C／F）

KEOS28035-E（C／F）

KEOS28036-E（C／F）

KEOS28037-E（C／F）

KEOS28038-E（C／F）

KEOS28039-E（C／F）

KEOS28040-I（F）

KEOS28041-E（C／F）

KEOS20001-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)の起動／停止の設定を変更しました。

説明

起動／停止の設定を変更しました。

KEOS20002-E（W）

起動／停止の設定に誤りがあります。 詳細情報=詳細情報

説明

起動／停止の設定に不正な値が設定されました。

更新処理を行いません。

対処

正しい設定値を入力してください。

KEOS20003-E（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)のステータスはステータス状態のため起動／停止は実行できません。

説明

処理中のため，起動／停止できません。

論理サーバの起動／停止を行いません。

対処

実行可能なステータスになってから，処理を行ってください。

運用管理エージェントが起動済みで，しばらくしてもステータスが通信障害から変わらない場合は，次の内容を再確認してください。

Management Serverと運用管理エージェントのCosminexusのバージョンが一致しているか。

Management Serverと運用管理エージェントのCosminexusのエディションが異なる場合，接続可能なエディション関係か。

KEOS20004-I（W／F）

論理サーバ名，運用管理ドメイン名またはホスト名(論理サーバの種類，運用管理ドメインまたはホスト)の起動/停止/一括起動/一括停止/一括再起動要求を受け付けました。

説明

運用監視エージェントに要求を発行しました。

KEOS20005-E（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)の起動に失敗しました。 詳細情報=詳細情報

説明

論理サーバの起動に失敗しました。

同じ起動順序の論理サーバの起動を行ったあと，起動処理を中断します。

対処

設定情報が配布済みであるか確認してください。詳細情報と，運用監視エージェントのログを参照して，障害を取り除いてから，再度実行してください。

KEOS20007-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)を起動しました。

説明

論理サーバを起動しました。

KEOS20008-E（W／F）

一括起動を中止します。

説明

一括起動を途中で中止しました。

対処

これまでに出力された詳細情報と，運用監視エージェントのログを参照して，障害を取り除いてから，再度実行してください。

KEOS20009-I（W／F）

一括起動を開始します。

説明

一括起動を開始します。

KEOS20010-I（W／F）

一括起動を終了します。

説明

一括起動が終了しました。

KEOS20011-E（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)の停止に失敗しました。 詳細情報=詳細情報

説明

論理サーバの停止に失敗しました。

ほかに停止対象の論理サーバが存在する場合は，処理を続行します。

対処

詳細情報と，運用監視エージェントのログを参照して，障害を取り除いてから，再度実行してください。

KEOS20012-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)を停止しました。

説明

論理サーバを停止しました。

KEOS20014-I（W／F）

一括停止を開始します。

説明

一括停止を開始します。

KEOS20015-I（W／F）

一括停止を終了します。

説明

一括停止が終了しました。

KEOS20016-I（W／F）

一括再起動を開始します。

説明

一括再起動を開始します。

KEOS20017-I（W／F）

一括再起動を終了します。

説明

一括再起動が終了しました。

KEOS20018-E（W／F）

処理対象の論理サーバが存在しません。

説明

指定したドメイン，ホスト，クラスタには一括処理対象の論理サーバが存在しません。

一括処理を行いません。

対処

次の要因が考えられます。それぞれの要因に応じて，対処してください。

指定したドメイン，ホスト，クラスタに論理サーバが作成されていません。
論理サーバを作成してください。

論理サーバに起動順序が設定されていないので，一括処理対象外サーバになっていません。
起動順序を設定してください。

KEOS20019-E（W）

論理サーバ名(論理サーバの種類)の起動順序に誤りがあります。 入力された値=入力された値

説明

起動順序に不正な値が入力されました。

起動順序の更新を行いません。

対処

起動順序には，0～99の数値を入力するか，または入力しない（起動順序の設定なし）でください。

KEOS20020-E（W）

論理サーバ名(論理サーバの種類)の起動順序が利用する論理サーバ名(論理サーバの種類)の起動順序より先になっています。

説明

依存関係のある論理サーバの起動順序が不正です。

起動順序の更新を行いません。

対処

J2EEサーバの起動順序は，利用するネーミングサービスの起動順序よりもあとに設定してください。

KEOS20021-E（W／F）

起動順序の設定の更新に失敗しました。 詳細情報=詳細情報

説明

起動順序の設定の更新に失敗しました。

起動順序の更新を行いません。

対処

詳細情報を参照して障害を取り除き，再度設定してください。

KEOS20022-I（W／F）

起動順序の設定を更新しました。

説明

起動順序の設定を更新しました。

KEOS20023-E（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)を利用する論理サーバ名(論理サーバの種類)の起動順序が不正です。

説明

起動順序が不正です。

起動順序の更新を行いません。

該当論理サーバには起動順序が設定されていませんが，該当論理サーバを利用する論理サーバに起動順序が設定されています。

対処

起動順序の見直しをしてください。

KEOS20024-E（W／F）

一括起動に失敗しました。 詳細情報=詳細情報

説明

一括起動に失敗しました。

一括起動を行いません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，再度実行してください。

KEOS20025-E（W／F）

一括停止に失敗しました。詳細情報=詳細情報

説明

一括停止に失敗しました。

一括停止を行いません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，再度実行してください。

KEOS20026-E（W／F）

一括再起動に失敗しました。詳細情報=詳細情報

説明

一括再起動に失敗しました。

一括再起動を行いません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，再度実行してください。

KEOS20027-E（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)の自動再起動に失敗しました。 詳細情報=詳細情報

説明

自動再起動に失敗しました。

自動再起動を行いません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，起動／停止の画面から起動してください。

KEOS20029-E（F）

強制停止監視スレッドの作成に失敗しました。 詳細情報=詳細情報

説明

強制停止監視スレッドの作成に失敗しました。

強制終了処理が行われません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，Management Serverを再起動してください。

KEOS20030-E（W／F）

設定に不備があるため論理サーバ名(論理サーバの種類)は起動できません。 詳細情報=詳細情報

説明

個別起動／停止ができませんでした。

起動／停止を行いません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，再度実行してください。

KEOS20031-E（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)が異常停止しました。

説明

論理サーバが異常停止しました。

対処

自動再起動設定がされている場合は，自動再起動を行います。

KEOS20032-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) を自動停止しました。

説明

論理サーバを自動停止しました。

KEOS20033-E（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) の自動停止に失敗しました。 詳細情報=詳細情報

説明

論理サーバの自動停止に失敗しました。

論理サーバが自動停止されません。

論理サーバにプロセスは存在しますが，正常に動作しない状態です。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，停止してください。

KEOS20034-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) の自動停止を開始します。

説明

自動停止を開始します。

KEOS20035-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) の自動停止を終了します。

説明

自動停止が終了しました。

KEOS20036-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) の自動再起動を開始します。

説明

自動再起動を開始します。

KEOS20037-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) の自動再起動を終了します。

説明

自動再起動が終了しました。

KEOS20038-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) と依存するJ2EEサーバ依存関係のJ2EEサーバの論理サーバ名の自動再起動を開始します。

説明

自動再起動を開始します。

KEOS20039-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) と依存するJ2EEサーバ依存関係のJ2EEサーバの論理サーバ名の自動再起動を終了します。

説明

自動再起動が終了しました。

KEOS20040-E（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) の強制停止に失敗しました。 詳細情報=詳細情報

説明

強制停止に失敗しました。

強制停止を行いません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，手動でプロセスを停止させてください。

KEOS20042-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)のステータスステータスを受信しました。

説明

論理サーバのステータスを受信しました。

KEOS20050-E（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) の起動／停止の設定の変更に失敗しました。詳細情報=詳細情報

説明

起動／停止の設定の更新に失敗しました。

更新処理を行いません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，再度停止処理を実行してください。

KEOS20051-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) のsnapshotログを収集しました。 ファイル名= snapshotログファイル名

説明

snapshotログを取得しました。

KEOS20052-E（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) のsnapshotログの収集に失敗しました。 詳細情報=詳細情報

説明

snapshotログを取得できませんでした。

snapshotログを取得しません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，再度処理を実行してください。

KEOS20053-I（W／F）

対象となるファイルがないので論理サーバ名(論理サーバの種類) のsnapshotログを収集しませんでした。

説明

対象となるファイルがないので，snapshotログを収集しませんでした。

KEOS20054-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) を起動します。

説明

論理サーバを起動します。

KEOS20055-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) を停止します。

説明

論理サーバを停止します。

KEOS20056-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) を強制停止します。

説明

論理サーバを強制停止します。

KEOS20057-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) のsnapshotログを収集します。

説明

snapshotログを収集します。

KEOS20058-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) とそれを前提とする論理サーバ 論理サーバ名の一覧の自動再起動を開始します。

説明

自動再起動を開始します。

KEOS20059-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) とそれを前提とする論理サーバ 論理サーバ名の一覧の自動再起動を終了します。

説明

自動再起動を終了します。

KEOS20060-W（W／F）

環境設定で利用すると設定した論理サーバが前提となる論理サーバとして設定されていません。

説明

環境設定で利用すると設定した論理サーバが，前提となる論理サーバとして設定されていません。

処理を続行します。

KEOS20061-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) とそれを前提とする論理サーバ 論理サーバ名の一覧の自動停止を開始します。

説明

自動停止を開始します。

KEOS20062-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) とそれを前提とする論理サーバ 論理サーバ名の一覧の自動停止を終了します。

説明

自動停止を終了します。

KEOS20063-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) を前提とする論理サーバ 論理サーバ名の一覧の自動停止を開始します。

説明

自動停止を開始します。

KEOS20064-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) を前提とする論理サーバ 論理サーバ名の一覧の自動停止を終了します。

説明

自動停止を終了します。

KEOS20065-E（W）

論理サーバ名(論理サーバの種類)の起動順序が他の論理サーバより先に設定されていません。

説明

論理サーバの起動順序が不正です。

起動順序の更新を行いません。

対処

該当論理サーバの起動順序は，ほかの論理サーバの起動順序よりも前になるように設定してください。

KEOS20067-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)のsnapshotログ収集処理を中断しました。

説明

snapshotログの収集処理を中断しました。

KEOS20068-E（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)のsnapshotログ収集処理の中断に失敗しました。詳細情報=詳細情報

説明

snapshotログの収集処理を中断できませんでした。

snapshotログの収集処理を続行します。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，再度処理を実行してください。

KEOS20069-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)の障害検知時コマンドを開始します。

説明

論理サーバの障害検知時コマンドを開始します。

KEOS20070-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)の障害検知時コマンドが終了しました。

説明

論理サーバの障害検知時コマンドが終了しました。

KEOS20071-E（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)の障害検知時コマンドの実行に失敗しました。詳細情報=詳細情報

説明

論理サーバの障害検知時コマンドの実行に失敗しました。

障害検知時コマンドを実行しません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，再度処理を実行してください。

KEOS20072-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)の障害検知時コマンドは定義されていません。

説明

障害検知時コマンドが定義されていません。

障害検知時コマンドを実行しません。

KEOS20073-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)を計画停止します。

説明

計画停止を開始しました。

KEOS20074-E（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)の計画停止に失敗しました。詳細情報=詳細情報

説明

計画停止に失敗しました。

対処

詳細情報と運用監視エージェントのログを参照し，エラーの要因を取り除いてから再度実行してください。

KEOS20075-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)のsnapshotログ(snapshotログの収集対象)を収集します。

説明

snapshotログを取得します。

KEOS20076-I（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)のsnapshotログ(snapshotログの収集対象)を収集しました。ファイル名=snapshotログファイル名

説明

snapshotログを取得しました。

KEOS20077-I（W／F）

対象となるファイルがないので論理サーバ名(論理サーバの種類)のsnapshotログ(snapshotログの収集対象)を収集しませんでした。

説明

対象となるファイルがないので，snapshotログを収集しませんでした。

KEOS20078-E（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)のsnapshotログ(snapshotログの収集対象)の収集に失敗しました。詳細情報=詳細情報

説明

snapshotログを取得できませんでした。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，再度処理を実行してください。

KEOS20079-W（W／F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)のsnapshotログ(snapshotログの収集対象)を収集しました。ファイル名=snapshotログファイル名 詳細情報=詳細情報

説明

snapshotログを収集しましたが，障害が発生しています。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，再度処理を実行してください。

KEOS20080-I（F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)起動時の環境変数情報を取得しました。環境変数=環境変数値

説明

論理サーバ起動時の環境変数情報を取得しました。

KEOS20100-E（W／F）

予期しない例外が発生しました。 詳細情報=詳細情報

説明

予期しない例外が発生しました。

指定した要求を行いません。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，再度停止処理を実行してください。

再度障害が発生して，再起動しても解決できない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS20501-I（F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)の監視を開始しました。

説明

論理サーバの監視を開始しました。

KEOS20502-I（F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) の監視を終了しました。

説明

論理サーバの監視を終了しました。

KEOS20505-E（F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)の処理においてホスト名(Host)の運用管理エージェントと接続ができませんでした。

説明

運用管理エージェントと接続できませんでした。

起動・停止処理を中断します。

対処

再度，論理サーバの起動／停止の画面から起動・停止をしてください。再度，起動・停止をしても同様の現象になる場合は，該当論理サーバの稼働ホストで運用管理エージェントが起動しているかどうかを確認してください。

起動済みであれば次の内容を確認してください。

Management Serverと運用管理エージェントのCosminexusのバージョンが一致しているか。

Management Serverと運用管理エージェントのCosminexusのエディションが異なる場合，接続可能なエディション関係か。

KEOS20506-E（F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) のホスト名及びポート番号の取得に失敗しました。

説明

ホスト名およびポート番号の取得に失敗しました。

監視処理を中断します。

対処

次に示すファイルを削除していないか，またはファイル権限を変更していないかどうかを確認してください。

Windowsの場合
<Hitachi Web Serverのインストールディレクトリ>¥conf¥httpsd.conf

UNIXの場合
/opt/hitachi/httpsd/conf/httpsd.conf

KEOS20507-E（F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) のプロセスIDの取得に失敗しました。

説明

プロセスIDの取得に失敗しました。

監視処理を中断します。

運用管理エージェントのサービスのアカウントを変更していることが，要因として考えられます。

対処

運用管理エージェントのサービスのアカウントをシステムアカウントに変更して，運用管理エージェントを再起動後，再度論理サーバを起動してください。この対処でエラーの要因が取り除かれない場合は，再度論理サーバを起動してください。

再起動しても同様の現象になる場合は，保守員に連絡してください。

KEOS20508-E（F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) の起動監視時間を超えました。

説明

起動監視時間を超えました。

論理サーバを停止します。

対処

論理サーバの起動監視時間を，環境に合わせて設定してください。

論理J2EEサーバまたは論理SFOサーバの場合，Management Serverが接続するネーミングサービスが起動していないことが考えられます。運用管理ポータルの「Naming Serviceへの接続の設定」画面で設定したネーミングサービスが，起動しているかどうか確認してください。

KEOS20509-I（F）

論理サーバ名(論理サーバの種類) のプロセスID(プロセスID)を取得しました。

説明

プロセスIDの取得に成功しました。

KEOS20510-E（F）

ファイルが開けません。ファイル名=ファイル名

説明

ファイルのオープンに失敗しました。

監視処理を中断します。

対処

ファイルの名前や権限などの動作環境や設定を確認してください。

KEOS20511-E（F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)の監視中にハングアップを検出しました。

説明

論理サーバのハングアップを検出しました。

Management Serverに論理サーバの異常を通知します。

対処

snapshotログの収集などで資料を採取し，ハングアップした要因を調査してください。

KEOS21000-I（F）

運用管理エージェントを開始しました。

説明

運用管理エージェントを開始しました。

KEOS21001-I（F）

運用管理エージェントを終了しました。

説明

運用管理エージェントを終了しました。

KEOS21002-E（F）

運用管理エージェントを開始できません。

説明

運用管理エージェントの開始に失敗しました。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21003-E（F）

運用管理エージェントの停止に失敗しました。

説明

運用管理エージェントの停止に失敗しました。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21004-E（F）

ファイルを開けません。ファイル名=ファイル名

説明

ファイルのオープンに失敗しました。

運用管理エージェントの動作を継続できる場合は継続して，継続できない場合は動作を停止します。

対処

ファイルの名前や権限などの動作環境や設定を確認してください。

KEOS21005-E（F）

ポート番号が不正です。ポート番号=ポート番号

説明

ポート番号に誤った値が設定されています。

処理を中止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21006-E（F）

すでに使用されているポート番号を指定しました。 使用済みポート番号=ポート番号

説明

設定されたポート番号は，すでに使用されています。

処理を中止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21007-W（F）

コマンドの実行に失敗しました。コマンド=コマンドライン文字列

説明

表示されたコマンドの実行に失敗しました。

処理を継続します。

対処

次の内容を確認してください。

コマンドのパスは正しいかどうか（存在するかどうか）。

コマンドは実行可能かどうか（実行可能属性はあるかどうか）。

コマンドのアクセス権は適切かどうか。

メモリやディスク容量は十分かどうか。

KEOS21008-W（F）

コマンドがエラー終了しました。コマンド=コマンドライン文字列, 終了コード=終了コード

説明

表示されたコマンドがエラー終了しました。

処理を継続します。

対処

コマンドを実行するための前提条件は満たされているかどうか（設定，環境変数など）を確認して，コマンドのエラーの要因を取り除いてください。

KEOS21009-I（F）

snapshotログ設定ファイルのパスで指定されたログファイルが存在しません。

説明

表示されたsnapshotログ設定ファイルに記述されたログファイルが存在しません。

処理を継続します。snapshotログファイル（zip）は作成しません。

KEOS21010-I（F）

IPアドレスからのアクセスが拒否されました。

説明

アクセスを許可されていないホストからのアクセスがありました。

このアクセスを無視して処理を継続します。

対処

必要に応じてアクセスを許可するよう設定してください。

KEOS21011-E（F）

アクセスが拒否されました。ホスト=ホスト名またはIPアドレス ポート番号=ポート番号

説明

アクセスが拒否されました。

動作を継続できる場合は継続して，継続できない場合は動作を停止します。

対処

次に示す動作環境や設定を確認してください。

指定したホストで運用管理エージェントが動作しているかどうか。

ポート番号は正しいかどうか。

接続先の運用管理エージェントにアクセスを拒否されていないかどうか。

KEOS21012-I（F）

コマンドを開始しました。コマンド=コマンドライン文字列, pid=プロセスID, 環境変数，環境情報

説明

コマンドに示されたコマンドを開始しました。

KEOS21013-I（F）

コマンドが終了しました。コマンド=コマンドライン, pid=プロセスID, 終了コード=終了コード

説明

コマンドに示されたコマンドが終了しました。

KEOS21014-E（F）

コマンドの実行に失敗しました。コマンド=コマンドライン, 原因=原因

説明

コマンドに示されたコマンドの実行に失敗しました。

処理を中断します。

対処

原因に示されたエラーの要因を取り除いて，再度実行してください。

KEOS21015-I（F）

Snapshotlogの収集を中断しました。

説明

snapshotログの収集中に収集中断の要求を受けました。

KEOS21016-I（C）

Usage: snapshotlog output

説明

snapshotlogコマンドの使用方法です。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS21017-I（C）

Collection of Snapshotlog has started.

説明

Snapshotlogの収集を開始しました。

KEOS21018-I（C）

Collection of Snapshotlog has finished.

説明

Snapshotlogの収集が完了しました。

KEOS21019-E（C）

An attempt to collect Snapshotlog has failed. (cause = 原因)

説明

Snapshotlogの収集に失敗しました。

対処

原因を確認してください。

KEOS21020-E（F）

運用管理エージェントの初期化に失敗しました。詳細=詳細情報

説明

運用管理エージェントの初期化に失敗しました。

対処

動作環境や設定を確認してください。確認する際は，次の内容を確認してください。

使用済みのポート番号を設定していないかどうか。

バインドするアドレスの設定をしている場合は，その設定が正しいかどうか。

バインドするアドレスをIPアドレスパターンで設定している場合は，ローカルIPアドレスにマッチするパターンになっているか。

KEOS21021-W（F）

Snapshotlogの収集対象の指定に誤りがあります。詳細=詳細情報

説明

snapshotlogの収集対象の指定に誤りがあります。その指定を無視して処理を継続します。

対処

設定を見直してください。

KEOS21022-W（F）

プロパティ(プロパティ名)の指定値が不正です。(デフォルト値)を使用します。

説明

プロパティの指定に誤りがあります。

デフォルト値を使用します。

対処

設定を見直してください。

KEOS21023-W（F）

ファイルの削除に失敗しました。ファイル名=ファイル名

説明

ファイルを削除できませんでした。

運用管理エージェントの動作を継続できる場合は継続し，継続できない場合は動作を停止します。

対処

ファイルの名前や権限などの動作環境や設定を確認してください。

KEOS21024-E（F）

ディレクトリの作成に失敗しました。ディレクトリ名=ディレクトリ名

説明

ディレクトリを作成できませんでした。

運用管理エージェントの動作を継続できる場合は継続し，継続できない場合は動作を停止します。

対処

ファイルの名前や権限などの動作環境や設定を確認してください。

KEOS21025-E（F）

ファイルへの書き込みに失敗しました。ファイル名=ファイル名　詳細=詳細情報

説明

ファイルに書き込みできませんでした。

運用管理エージェントの動作を継続できる場合は継続し，継続できない場合は動作を停止します。

対処

ファイルの名前や権限などの動作環境や設定を確認してください。

KEOS21026-I（F）

プロセスの監視を開始します。コマンド=コマンドライン文字列, pid=プロセスID

説明

論理サーバの監視に使用するプロセスの監視を再開します。コマンドラインは論理サーバの起動に使用したコマンドラインです。

KEOS21027-I（F）

プロセスが終了しました。コマンド=コマンドライン文字列, pid=プロセスID

説明

論理サーバの監視に使用するプロセスが終了しました。コマンドラインは論理サーバの起動に使用したコマンドラインです。

KEOS21028-W（F）

リダイレクト定義のキー(プロパティ名)が許容範囲を超えています。(デフォルト値)を使用します。

説明

プロパティの指定が許容範囲を超えています。デフォルト値を使用します。

対処

設定を見直してください。

KEOS21029-W（F）

スレッドダンプ出力の監視時間を超えました。

説明

強制停止実行時のスレッドダンプ出力の監視時間を超えました。

論理サーバの停止処理を継続します。

対処

設定を見直してください。

KEOS21030-I（F）

snapshotログ設定ファイルのパスで指定されたSnapshotlogの収集を開始します。

説明

snapshotログの収集を開始します。

KEOS21031-I（F）

snapshotログ設定ファイルのパスで指定されたSnapshotlogの収集が終了しました。

説明

snapshotログの収集が終了しました。

KEOS21032-W（F）

指定されたIPアドレスパターン(IPアドレスパターン文字列)に該当するIPアドレスが複数個見つかりました。(採用したIPアドレス)を使用します。

説明

adminagent.propertiesファイル中のadminagent.adapter.bind_hostキーに指定したIPアドレスパターンに該当するローカルIPアドレスが複数個見つかりました。該当するIPアドレスのうち，最も小さいIPアドレスにバインドします。

対処

一つのIPアドレスにだけ該当するIPアドレスパターンに変更してください。

KEOS21033-W（F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)の動作確認処理がタイムアウトしました。リトライします。設定値=リトライ回数の設定値，現在値=リトライ回数の現在値

説明

動作確認処理がタイムアウトしたため，リトライを実行します。動作確認処理を再実行します。

対処

snapshotログの収集などで資料を採取して，タイムアウトした要因を調査してください。

KEOS21034-W（F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)の動作確認処理に失敗しました。リトライします。設定値=リトライ回数の設定値，現在値=リトライ回数の現在値

説明

動作確認処理に失敗したため，リトライを実行します。動作確認処理を再実行します。

対処

snapshotログの収集などで資料を採取して，動作確認処理に失敗した要因を調査してください。

KEOS21035-E（F）

論理サーバ名(論理サーバの種類)の監視中に異常状態を検出しました。

説明

論理サーバの異常状態を検出しました。Management Serverに論理サーバの異常を通知します。

対処

snapshotログの収集などで資料を採取して，異常状態を検出した要因を調査してください。

KEOS21036-I（F）

1次資料のSnapshotログ設定ファイルのパスおよび2次資料のSnapshotログ設定ファイルのパスで指定されたログファイルが存在しません。

説明

表示されたSnapshotログ設定ファイルに記述されたログファイルが存在しません。処理を継続します。Snapshotログファイル(zip)は作成しません。

KEOS21037-I（F）

1次資料のSnapshotログ設定ファイルのパスおよび2次資料のSnapshotログ設定ファイルのパスで指定されたSnapshotlogの収集を開始します。

説明

Snapshotログの収集を開始します。

KEOS21038-I（F）

1次資料のSnapshotログ設定ファイルのパスおよび2次資料のSnapshotログ設定ファイルのパスで指定されたSnapshotlogの収集が終了しました。

説明

Snapshotログの収集が終了しました。

KEOS21039-E（F）

ローカルアドレスがみつかりませんでした。強制停止を実行します。アドレス=IPアドレス

説明

待機系になったと判断して論理サーバを強制停止し，運用管理エージェントを停止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21040-W（F）

ファイル aa....aa の所有者(ユーザID=bb....bb)に関連したユーザが複数登録されているため，ユーザ名が特定できませんでした。ユーザ名 cc....cc を使用して，コマンド dd....dd を実行します。

aa....aa：ファイル名
bb....bb：ユーザID
cc....cc：ユーザ名
dd....dd：コマンド

説明

ファイルの所有者に関連したユーザが複数登録されているため，ユーザ名が特定できませんでした。メッセージ中に表示されているユーザ名を使用して，処理を継続します。

対処

メッセージ中に表示されているユーザ名で問題がある場合は，ユーザIDからユーザ名を特定できるようにしてください。

KEOS21041-W（F）

RMIレジストリに接続できませんでした。 詳細=aa....aa

aa....aa：詳細情報

説明

RMIレジストリに接続できませんでした。運用管理エージェントの処理を継続します。

対処

このメッセージのあとで何らかのエラーが発生している場合は，詳細情報を参照して，動作環境や設定を確認してください。

KEOS21100-I（L／F）

The administration agent service has started.

説明

運用管理エージェントのサービスを開始しました。

KEOS21101-I（L／F）

The administration agent service has stopped.

説明

運用管理エージェントのサービスを停止しました。

KEOS21102-E（L／F）

The administration agent service could not be initialized.

説明

運用管理エージェントのサービスの初期化に失敗しました。

処理を中止します。

対処

詳細を示すメッセージが出力されています。メッセージを参照して，障害を取り除いてください。

KEOS21103-E（L／F）

The administration agent service could not be started.

説明

運用管理エージェントのサービスを開始できませんでした。

処理を中止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21104-E（F）

The administration agent service could not output information to the Event Log service. (ec = エラーコード)

説明

イベントログへの出力ができませんでした。

イベントログへ出力をしないで処理を継続します。

対処

イベントログサービスが正常に動作しているかどうかを確認してください。

KEOS21105-E（L／F）

The administration agent could not be started.

説明

運用管理エージェントが起動できませんでした。

処理を中止します。

対処

詳細を示すメッセージが出力されています。メッセージを参照して，障害を取り除いてください。

KEOS21106-E（L／F）

The administration agent command could not be acquired from the registry.

説明

運用管理エージェントのコマンドをレジストリから取得できませんでした。

処理を中止します。

対処

再起動しても解決できない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS21107-E（L／F）

The administration agent could not be started. (ec = エラーコード)

説明

運用管理エージェントのサービスの開始に失敗しました。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21200-I（C／F）

The administration agent has started.

説明

運用管理エージェントのサービスを開始しました。

KEOS21201-I（C／F）

The administration agent has stopped.

説明

運用管理エージェントのサービスを停止しました。

KEOS21202-E（C／F）

An attempt to start the administration agent has failed.

説明

運用管理エージェントのサービスの開始に失敗しました。

コマンドの実行を中止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21203-E（C／F）

An attempt to stop the administration agent service has failed.

説明

運用管理エージェントのサービスの停止に失敗しました。

コマンドの実行を中止します。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21206-E（C）

Usage : adminagentctl start|stop
start : start Administration Agent Service
stop : stop Administration Agent Service

説明

コマンドの起動方法に誤りがあります。

コマンドの実行を中止します。

対処

正しいコマンドを入力し直してください。

KEOS21207-E（C／F）

The administration agent service could not be started. (ec = エラーコード)

説明

運用管理エージェントのサービスの開始に失敗しました。

対処

動作環境や設定を確認してください。

KEOS21300-I（C）

Usage: mngautorun [options] [arguments]
options
-d: Restores the setting to its installation time state.
arguments
server: Configures Management Server to run automatically when
this computer is started.
agent: Configures Administration Agent to run automatically when
this computer is started.
both: Configures both Management Server and Administration Agent
to run automatically, IN ORDER, when this computer is
started.

説明

mngautorunコマンドの使用方法です。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS21301-E（C）

An internal error occurred. [API名称 failed. ec=エラーコード]

説明

APIが失敗しました。

コマンドの実行を中止します。

ほかのアプリケーションがレジストリを操作中に，このコマンドを使用した可能性があります。

対処

あとで再実行するか，ほかのアプリケーションを終了して再実行してください。

KEOS21302-E（C）

An attempt to allocate memory has failed.

説明

メモリの確保に失敗しました。

コマンドの実行を中止します。

対処

ほかのアプリケーションを終了するなど，十分なメモリを確保して，再度実行してください。

KEOS21303-I（C）

Settings have been successfully completed.

説明

設定が成功しました。

KEOS21400-E（F）

An attempt to open the file has failed. (file = aa....aa)

aa....aa：定義ファイルのパス

説明

定義ファイルのオープンに失敗しました。

対処

定義ファイルの権限などの環境を確認してください。

KEOS21401-E（F）

The specified option is invalid. (line = aa....aa)

aa....aa：行数

説明

aa....aa行目のオプションの指定方法に誤りがあります。

対処

adminagentuser.cfgファイルの内容を確認してください。

KEOS21500-I（C）

Usage: adminagentcheck [-t <time>][<host>[:<port>]]
-t <time>
Specifies the command timeout limit
<time> - command timeout limit
<host>[:<port>]
Specifies the host and the port number of the Administration Agent to be connected.
<host> - host name or IP address
<port> - port number

説明

adminagentcheckコマンドの使用方法です。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS22000-I（C）

The process was successfully killed. (pid=プロセスID)

説明

プロセスの停止に成功しました。

KEOS22001-E（C）

The pid is invalid. (pid = プロセスID)

説明

プロセスIDが不正です。

次のプロセスに対する処理を継続します。

対処

コマンドの引数を確認してください。

KEOS22002-E（C）

The process does not exist. (pid = プロセスID)

説明

プロセスが存在しません。

次のプロセスに対する処理を継続します。

対処

コマンドの引数を確認してください。

KEOS22003-E（C）

Access for execution of the command was denied.

説明

コマンドの実行を拒否されました。

処理を終了します。

対処

Administratorsグループに所属するユーザで，コマンドを実行してください。

KEOS22004-E（C）

An attempt to kill the process has failed. (詳細情報)

説明

プロセスの停止に失敗しました。

処理を継続できる場合は継続して，継続できない場合は終了します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS22005-I（C）

Usage: kill pid ...

説明

Killコマンドの使用方法です。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS22006-W（F）

Zipファイルへのエントリの書き込みに失敗しました。ファイル名=ファイル名 詳細情報=詳細情報

説明

Zipファイルへのエントリの書き込みに失敗しました。

処理を続行します。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，再度実行してください。

KEOS22100-I（C）

Usage:
mngsvrupdate [-t <target name>] [-k <target kind>] <command> [<args>]
where:
-t <target name>
Specifies a target name, such as a logical server or host.
-k <target kind>
Indicates the kind of a target. <target kind>:=logicalServer|host (the default is logicalServer)
<command>
"d2r" - Convert DataSource to Resource Adapter.
<args>
For the "d2r" command:
[<dataSource> [<resAdapter>]]
<dataSource> - DataSource
<resAdapter> - Resource Adapter

説明

mngsvrupdateコマンドの使用方法です。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS22101-I（C／F）

No convertible datasource was found for the specified parameters.

説明

移行可能なデータソースはありませんでした。

KEOS22102-I（C／F）

The conversion ended successfully. (Logical Server = 論理サーバ名, Datasource = 変換前のデータソースの表示名, Resource Adapter= 変換後のリソースアダプタの表示名)

説明

データソースをリソースアダプタに移行しました。

KEOS22103-W（C／F）

The conversion cannot be performed. (Logical Server = 論理サーバ名, Datasource = 変換前のデータソースの表示名)

説明

表示名が変更されている可能性があるため移行できません。

処理をスキップして，次のデータソースに対する処理を継続します。

対処

データソースとリソースアダプタの表示名を指定して，移行コマンドを実行してください。

KEOS22104-E（C／F）

An attempt to convert the datasource has failed. (details = 詳細情報)

説明

データソースの移行に失敗しました。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，再度実行してください。

KEOS22300-W（F）

manager.cfg ファイルを読み込めません。デフォルト値を使用します。

説明

manager.cfgファイルを読み込めませんでした。デフォルト値を使用します。デフォルト値を使用して処理を続行します。

対処

以下のことを確認してください。

manager.cfgファイルが存在する

manager.cfgファイルにアクセス権がある

manager.cfgファイルの形式が正常である

KEOS22301-W（F）

プロパティ(プロパティ名)の指定値が不正です。デフォルト値を使用します。

説明

プロパティの指定に誤りがあります。デフォルト値を使用して処理を続行します。

対処

設定を見直してください。

KEOS22302-E（C）

ログの初期化に失敗しました。(ファイル名=ログファイル名, 理由=失敗原因)

説明

ログの初期化に失敗しました。ログを出力しないで処理を実行します。

対処

ログ出力先の環境を確認してください。

KEOS22303-I（F）

継続メッセージ

説明

このメッセージは継続メッセージです。

このメッセージとプロセスID，スレッドIDが同一で，このメッセージの直前に出力されたメッセージから継続しています。

KEOS22304-I（F）

コマンドを開始します。コマンド=コマンドライン, pid=プロセスID, 開始時刻=コマンド開始時刻

説明

メッセージに示すコマンドを開始します。

KEOS22305-I（F）

コマンドを終了します。pid=プロセスID, 開始時刻=コマンド開始時刻, 終了コード=終了コード

説明

プロセスIDとコマンド開始時刻で示されるコマンドを終了します。

KEOS22400-E（C）

Usage: mngenvsetup [-mng | -ua] { <Management User Group> | -d }

説明

mngenvsetupの使用方法を表示します。標準エラー出力にメッセージコードとメッセージを表示して，処理を中止します。

対処

正しい構文でコマンドを実行してください。

KEOS22401-I（C／F）

The configuration of permission has succeeded.(Command Name = aa....aa)

aa....aa：変更対象コマンド名

説明

変更対象コマンドでパーミッションの設定に成功しました。

KEOS22402-I（C／F）

The configuration of group has succeeded.(Command Name = aa....aa, Group Name = bb....bb)

aa....aa：変更対象コマンド名
bb....bb：指定グループ名

説明

変更対象コマンドで指定されたグループの設定に成功しました。

KEOS22403-I（C／F）

The both configurations of MNG Administration Group and Integration User Administration Group have succeeded.(Group Name = aa....aa)

aa....aa：指定グループ名

説明

Management Server管理グループおよび統合ユーザ管理グループが，指定されたグループに設定されました。

KEOS22404-I（C／F）

The configuration of MNG Administration Group has succeeded.(Group Name = aa....aa)

aa....aa：指定グループ名

説明

Management Server管理グループが指定されたグループに設定されました。

KEOS22405-I（C／F）

The configuration of Integration User Administration Group has succeeded.(Group Name = aa....aa)

aa....aa：指定グループ名

説明

統合ユーザ管理グループが指定されたグループに設定されました。

KEOS22406-E（C）

Specified group is not in existence. (Group name = aa....aa)

aa....aa：指定グループ名

説明

指定されたグループはOSに登録されていません。標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を中止します。

対処

存在するグループを指定してください。

KEOS22407-E（C／F）

The configuration of permission has failed.(Command Name = aa....aa, errno = bb....bb)

aa....aa：変更対象コマンド名
bb....bb：詳細情報

説明

変更対象コマンドでパーミッションの設定に失敗しました。標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を続行します。

対処

rootで実行しているかどうかを確認してください。root以外で実行している場合はrootで再度実行してください。それでも解決しない場合は保守員に連絡してください。

KEOS22408-E（C／F）

The configuration of group has failed.(Command Name = aa....aa, Group Name = bb....bb, errno = cc....cc)

aa....aa：変更対象コマンド名
bb....bb：指定グループ名
cc....cc：詳細情報

説明

変更対象コマンドで指定されたグループの設定に失敗しました。標準エラー出力にメッセージを表示し，処理を続行します。

対処

rootで実行しているかどうかを確認してください。root以外で実行している場合はrootで再度実行してください。それでも解決しない場合は保守員に連絡してください。

KEOS22409-E（C／F）

The both configurations of MNG Administration Group and Integration User Administration Group have failed.(Group Name = aa....aa)

aa....aa：指定グループ名

説明

Management Server管理グループ，統合ユーザ管理グループが指定されたグループの設定に失敗しました。標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を中止します。

対処

rootで実行しているかどうかを確認してください。root以外で実行している場合はrootで再度実行してください。それでも解決しない場合は保守員に連絡してください。

KEOS22410-E（C／F）

The configuration of MNG Administration Group has failed.(Group Name = aa....aa)

aa....aa：指定グループ名

説明

Management Server管理グループが指定されたグループの設定に失敗しました。標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を中止します。

対処

rootで実行しているかどうかを確認してください。root以外で実行している場合はrootで再度実行してください。それでも解決しない場合は保守員に連絡してください。

KEOS22411-E（C／F）

The configuration of Integration User Administration Group has failed.(Group Name = aa....aa)

aa....aa：指定グループ名

説明

統合ユーザ管理グループが指定されたグループの設定に失敗しました。標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を中止します。

対処

rootで実行しているかどうかを確認してください。root以外で実行している場合はrootで再度実行してください。それでも解決しない場合は保守員に連絡してください。

KEOS22415-E（C／F）

The memory allocation has failed.

説明

メモリ割り当てに失敗しました。標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を中止します。

対処

原因を取り除いて再度実行してください。

KEOS22416-E（C）

The process of the log initialization has failed.

説明

ログの初期化に失敗しました。標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を中止します。

対処

ログ出力先の環境を確認してください。

KEOS22417-E（C／F）

An attempt to open the file has failed.(File Path = aa....aa, errno = bb....bb)

aa....aa：ファイルパス
bb....bb：詳細情報

説明

ファイルのオープンに失敗しました。

処理を続行します。

対処

エラーの場合メッセージの「File Path」に表示されたファイルを削除して，再度実行してください。

KEOS22418-E（C／F）

An attempt to remove the file has failed.(File Path = aa....aa, errno = bb....bb)

aa....aa：ファイルパス
bb....bb：詳細情報

説明

ファイルの削除に失敗しました。

処理を続行します。

対処

エラーの場合メッセージの「File Path」に表示されたファイルを削除して，再度実行してください。

KEOS22419-E（C／F）

An attempt to change the process authority has failed.(Detail = aa....aa )

aa....aa：詳細情報

説明

プロセス権限の変更に失敗しました。

処理を中止します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS23001-E（C）

The option is specified incorrectly.

説明

コマンドの引数に指定された，オプションの指定に誤りがあります。

コマンドの処理を中止します。

対処

オプションを正しく指定して，再度コマンドを実行してください。

KEOS23002-E（C）

JP1/Base was not properly installed.

説明

JP1/BASEの製品がインストールされていません。

コマンドの処理を中止します。

対処

JP1/BASEの製品をインストール後，再度コマンドを実行してください。

KEOS23003-I（C）

The adapter command setup has started.

説明

アダプタコマンドのセットアップが開始されました。

処理を続行します。

KEOS23004-I（C）

The adapter command setup finished successfully.

説明

アダプタコマンドのセットアップが正常終了しました。

処理を終了します。

KEOS23005-E（C）

Access to the adapter command settings file (アダプタコマンド設定ファイル名) was denied.

説明

アダプタコマンド設定ファイルのアクセスに失敗しました。

コマンドの処理を中止します。

対処

コマンド実行ユーザにファイルの作成または削除の権限があるかどうかを確認してください。また，ファイルの存在するディスクに空きがあるかどうかを確認してください。

KEOS23006-I（C）

The adapter command unsetup has started.

説明

アダプタコマンドのアンセットアップが開始されました。

処理を続行します。

KEOS23007-I（C）

The adapter command unsetup finished successfully.

説明

アダプタコマンドのアンセットアップが正常終了しました。

処理を終了します。

KEOS23008-E（C）

usage : mngsvr_adapter_setup [-i|-u] [-t IM_CS|IM_CM]
-i installing adapter command(default)
-u uninstalling adapter command
-t selection of the target JP1 product(default IM_CS)

説明

mngsvr_adapter_setupコマンドの使用方法です。

標準エラー出力にメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

KEOS23053-E（C）

An error exists in the parameter set up in the standard input.

説明

標準入力中に設定されたパラメタに誤りがあります。

コマンドの処理を中止します。

対処

関連するJP1製品の前提バージョンを確認してください。

KEOS23054-E（C）

The parameter of the format version set up in the standard input cannot be processed.

説明

標準入力中に設定されたフォーマットバージョンのパラメタは処理できません。

コマンドの処理を中止します。

対処

関連するJP1製品の前提バージョンを確認してください。

KEOS23101-E（C）

The option is specified incorrectly.

説明

コマンドの引数に指定された，オプションの指定に誤りがあります。

コマンドの処理を中止します。

対処

オプションを正しく指定して，再度コマンドを実行してください。

KEOS23102-E（C）

An attempt to access the registry has failed.

説明

レジストリのアクセスに失敗しました。

コマンドの処理を中止します。

レジストリなどの動作環境が破損している可能性があります。

対処

OSを再起動後，再実行しても解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS23103-E（C）

An internal error occurred.

説明

内部エラーが発生しました。

コマンドの処理を中止します。

対処

コマンドを再実行しても障害が取り除かれない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS23201-I（F）

JP1イベントの発行に成功しました。 pid=プロセス識別子, tid=スレッド識別子, 事象発生時刻=JP1イベントの発行が依頼された時刻

説明

JP1イベントの発行に成功しました。

処理を続行します。

KEOS23202-W（F）

JP1イベントの発行に失敗しました。 pid=プロセス識別子, tid=スレッド識別子, 事象発生時刻=JP1イベントの発行が依頼された時刻, ステータス=失敗の原因を表す状態コード

説明

JP1イベントの発行に失敗しました。

処理を続行します。

対処

次の状態コードごとの対処を基に，エラーの原因を取り除いてください。

40：

JP1イベントサービスに接続できませんでした。接続先のJP1イベントサービスが起動されているか確認してください。

43：

ファイルの入出力エラーが発生しました。システムリソースの使用状況を確認してください。

51：

メモリ不足が発生しました。システムリソースの使用状況を確認してください。

52：

ファイルのオープン数が限界に達しました。システムリソースの使用状況を確認してください。

その他：

保守員に連絡してください。

KEOS23203-E（F）

設定ファイルの読み込みに失敗しました。ファイル名=ファイル名

説明

設定ファイルの読み込みに失敗しました。

処理を続行しますが，以降のJP1イベントは発行されません。

対処

設定ファイルがあるかどうか，またアクセス権限を確認してください。確認したあとは，J2EEサーバまたはManagement Serverを再起動してください。

KEOS23204-I（F）

JP1イベント発行処理の初期化に成功しました。

説明

JP1イベント発行処理の初期化に成功しました。

処理を続行します。

KEOS23205-E（F）

JP1イベント発行処理の初期化に失敗しました。 詳細情報=JP1イベント発行処理初期化関数がステータス 失敗の原因を表す状態コード で失敗しました。

説明

JP1イベント発行処理初期化関数が異常終了しました。

処理を続行しますが，以降のJP1イベントは発行されません。

対処

次の状態コードごとの対処を基にエラーの原因を取り除いたあと，J2EEサーバ，Management Serverまたは運用管理エージェントを再起動してください。

50：

ライブラリが見つかりませんでした。前提バージョンのJP1/Baseがインストールされているか確認してください。

51：

メモリ不足が発生しました。システムリソースの使用状況を確認してください。

その他：

保守員に連絡してください。

KEOS23206-E（F）

JP1イベント発行処理の初期化に失敗しました。 詳細情報=ロードに失敗したシェアードライブラリ名のロードに失敗しました。

説明

シェアードライブラリのロードに失敗しました。

処理を続行しますが，以降のJP1イベントは発行されません。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS23207-E（F）

内部エラーが発生しました。

説明

内部エラーが発生しました。

処理を続行しますが，以降のJP1イベントは発行されません。

対処

J2EEサーバ，Management Server，または運用管理エージェントを再起動してもエラーの要因が取り除かれない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS23301-I（F）

The web system 追加したWebシステム名 was added.

説明

Webシステムが追加されました。

KEOS23302-I（F）

The web system 削除したWebシステム名 was deleted.

説明

Webシステムが削除されました。

KEOS23303-I（F）

The web system 変更したWebシステム名 was modified.

説明

Webシステムが変更されました。

KEOS24000-E（C）

Usage:
コマンドの使用方法

説明

コマンドの引数の指定に誤りがあります。

対処

メッセージを参照して，コマンドの使用方法を確認してください。

次の誤りが考えられます。

必須のオプションが指定されていません。

共通引数の指定が省略されており，クライアント設定プロパティファイル（.cmxrc）が正しく読み込めない状態にあります。クライアント設定プロパティファイルがOSのログインユーザのホームディレクトリ下に作成されていない，またはファイルのアクセス権限に誤りがあります。

指定できないオプションが指定されています。

オプションとオプション引数の指定関係に誤りがあります。オプション引数の指定が必須な場合にオプション引数が指定されていない，またはオプション引数が指定できないオプションに対してオプション引数が指定されています。

KEOS24001-E（C）

The specified file is not a normal file. file name = ファイル名

説明

特殊ファイルが指定されました。

処理を中止します。

対処

指定したファイルを確認してください。

KEOS24002-E（C）

An exception occurred during an attempt to read .cmxrc. (details =詳細情報)

説明

.cmxrcファイルの読み込みに失敗しました。

処理を中止します。

対処

.cmxrcファイルのアクセス権限を確認してください。

ファイルのアクセス権限に誤りがない場合，コマンドを再実行しても障害が回復しないときは，保守員に連絡してください。

KEOS24003-E（C）

The host or userid common option has not been specified.

説明

共通引数にホストまたはユーザIDが指定されていません。

処理を中止します。

対処

クライアント設定プロパティファイル（.cmxrc）に，cmx.connect.hostキーおよびcmx.connect.useridキーが設定されているか確認してください。

KEOS24004-E（C）

オプション and オプション cannot be specified simultaneously.

説明

これらのオプションは同時に指定できません。

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

KEOS24005-E（C）

The file does not exist. file name = ファイル名

説明

指定したファイルは存在しません。

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

KEOS24006-E（C）

A parser error occurred. (details = 詳細情報)

説明

パーサで障害が発生しました。

処理を中止します。

対処

Cosminexus XML Processorがインストールされているか，またはインストールしたCosminexus XML Processorのバージョンに誤りがないか確認してください。

KEOS24007-E（C）

The definition file is invalid. file name = ファイル名 line number = 行番号 column number = 列番号 details = 詳細情報

説明

ファイルの解析時に障害が発生しました。指定した簡易構築定義ファイルまたは構成変更定義ファイルの内容が不正です。

処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルまたは構成変更定義ファイルの誤りを修正し，コマンドを再実行してください。なお，詳細情報にはCosminexus XML Processorのメッセージが出力されます。メッセージの内容については，マニュアル「Cosminexus XML Processor ユーザーズガイド」を参照してください。

KEOS24008-E（C）

An exception occurred while reading the file. (file name = ファイル名, details = 詳細情報)

説明

ファイルの読み込み時に障害が発生しました。

処理を中止します。

対処

ファイルのアクセス権限を確認してください。

ファイルのアクセス権限に誤りがない場合，コマンドを再実行しても障害が回復しないときは，保守員に連絡してください。

KEOS24009-E（C）

The host is invalid. (details = 詳細情報)

説明

ホスト名またはポート番号の指定が不正です。

処理を中止します。

対処

ホスト名およびポート番号の指定方法を確認してください。

KEOS24010-E（C）

A communication error occurred. (details =詳細情報)

説明

通信障害が発生しました。

処理を中止します。

対処

Management Serverの起動状態，または共通引数の-mオプションで指定したホスト名およびポート番号の指定値を確認してください。また，接続元と接続先の製品が接続可能な組み合わせであるか確認してください。

KEOS24011-E（C）

An exception occurred while creating the temporary file. (details = 詳細情報)

説明

一時ファイル作成時に障害が発生しました。

処理を中止します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS24012-E（C）

The option value is invalid. (option = オプション, value = オプション値)

説明

オプションに不正な値が指定されています。

処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルまたは構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24013-E（C）

The parameter パラメタ cannot be specified for a logical server of type 論理サーバタイプ. (line number = 行番号)

説明

論理サーバタイプに不正なパラメタが指定されています。表示された行番号の位置で処理を中止します。

対処

構成定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24014-E（C）

Multiple parameter values cannot be specified for the parameter パラメタ. (line number = 行番号)

説明

パラメタには複数の値を指定できません。表示された行番号の位置で処理を中止します。

対処

構成定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24015-E（C）

The parameter value パラメタ値 cannot be specified for the parameter パラメタ. (line number = 行番号)

説明

パラメタに不正な値が指定されています。表示された行番号の位置で処理を中止します。

対処

構成定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24016-E（C）

An invalid namespace was used in the XML file.

説明

不正な名前空間が使用されました。

処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルまたは構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24017-E（C）

File open failed. File Name=ファイル名 detail=詳細情報

説明

ファイルのオープンに失敗しました。

処理を中止します。

対処

ファイルのアクセス権限を確認してください

KEOS24018-E（C）

Invalid Tier combinations have been specified.

説明

物理ティアの組み合わせが不正です。

処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルまたは構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24019-E（C）

Two or more aa....aa were allocated for a unit. (unit name = bb....bb)

aa....aa：物理ティアの種類
bb....bb：サービスユニット名

説明

サービスユニットbb....bbに，同じ物理ティアの種類（aa....aa）が指定されているallocated-host要素が複数記述されています。

処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルまたは構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24020-E（C）

No tier (tier type = 物理ティアの種類) was allocated for a unit (unit name = サービスユニット名).

説明

サービスユニットに，物理ティアの種類が指定されたallocated-host要素が定義されていません。

処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルまたは構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24021-E（C）

A aa....aa and other tiers were allocated for a unit. (unit name = bb....bb)

aa....aa：物理ティアの種類
bb....bb：サービスユニット名

説明

サービスユニットbb....bbに，物理ティアの種類（aa....aa）が指定されたallocated-host要素とそれ以外の物理ティアの種類が指定されたallocated-host要素が定義されています。

処理を中止します。

対処

構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24022-E（C）

An invalid logical server type (論理サーバの種類) is defined in 物理ティアの種類.

説明

物理ティアの種類に指定できない論理サーバの種類が指定されています。

処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルまたは構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24023-I（C）

The translations of the abstract parameters were successful.

説明

抽象パラメタの展開に成功しました。

KEOS24024-E（C）

An invalid server ID rule (サーバIDルール) is defined.

説明

不正なサーバIDルールが指定されています。

処理を中止します。

対処

サーバIDルールを見直してください。

KEOS24025-E（C）

A number of units exceeding the number that can be generated for the server ID rule was specified.

説明

サーバIDルールで生成できるサーバIDの個数以上のサービスユニットは登録できません。

処理を中止します。

対処

サーバIDルールを見直してください。

KEOS24026-E（C）

An invalid number of elements is specified.

説明

オプション引数中の要素数が不正です。

処理を中止します。

対処

コマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24027-E（C）

An invalid element is specified. (option = オプション, element = オプション引数中の要素)

説明

オプション引数中に不正な要素が指定されています。

処理を中止します。

対処

コマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24028-E（C）

A duplicated element is specified. (option = オプション, element = オプション引数中の要素)

説明

オプション引数中の要素が重複して指定されています。

処理を中止します。

対処

コマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24029-E（C）

An invalid combination of tiers is specified.

説明

不正な物理ティアの組み合わせが指定されています。

処理を中止します。

対処

コマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24030-E（C）

An invalid command is specified. (command = コマンド)

説明

不正なコマンドが指定されています。

処理を中止します。

対処

コマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24031-E（C）

The sfo-tier and other tiers are allocated to the unit. (unit name = サービスユニット名)

説明

サービスユニットにsfo-tierとそれ以外のティアが割り当てられています。

処理を中止します。

対処

構成定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24032-E（C）

The parameter パラメタ cannot be used with the product 製品名. (line number =定義ファイルの行番号)

説明

パラメタは，この製品では使用できません。

処理を中止します。

対処

このパラメタは定義ファイルから削除してください。

KEOS24033-E（C）

The ティア cannot be used with the product 製品名.

説明

ティアは，この製品では使用できません。

処理を中止します。

対処

ティアの指定を定義ファイルから削除してください。

KEOS24035-E（C）

In the product 製品名, you must specify the IP address of the local host (the host executing the command) for the management IP or operational IP address. (host name = ホスト名)

説明

この製品では，operationalIPまたは，managementIPには自ホスト（コマンドを実行したホスト）のIPアドレス以外は指定できません。

処理を中止します。

対処

定義文中のホストに指定したIPアドレスを自ホストのIPアドレスに変更してください。

KEOS24036-E（C）

The load balancer cannot be defined in the ctm-tier. (Web system name = aa....aa)

aa....aa：Webシステム名

説明

CTMティアにはロードバランサを定義できません。

処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24037-E（C）

The j2ee-server-count cannot be specified for the aa....aa. (Web system name = bb....bb)

aa....aa：物理ティアの種類
bb....bb：Webシステム名

説明

物理ティアaa....aaにj2ee-server-countタグは指定できません（Webシステム名=bb....bb）。

処理を中止します。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名には[no-name]が出力されます。

対処

ティアaa....aaのj2ee-server-countタグを簡易構築定義ファイルから削除してください。

KEOS24038-E（C）

When the j2ee-server-count is specified as 0, the j2ee-server cannot be specified for the logical-server-type. (Web system name = aa....aa)

aa....aa：Webシステム名

説明

j2ee-server-countタグの指定値が0の場合は論理サーバ種別j2ee-serverを指定できません（Webシステム名=aa....aa）。

処理を中止します。

対処

論理サーバ種別aa....aaの指定を簡易構築定義ファイルから削除してください。

KEOS24039-E（C）

When the logical-server-type is specified as aa....aa, the server-no cannot be specified. (Web system name = bb....bb)

aa....aa：論理サーバ種別
bb....bb：Webシステム名

説明

論理サーバ種別aa....aaにserver-noタグは指定できません（Webシステム名=bb....bb）。

処理を中止します。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名には[no-name]が出力されます。

対処

論理サーバ種別aa....aaのserver-noタグを簡易構築定義ファイルから削除してください。

KEOS24040-E（C）

The server-no(aa....aa) is larger than the j2ee-server-count(bb....bb). (Web system name = cc....cc)

aa....aa：server-noタグの指定値
bb....bb：j2ee-server-countタグの指定値
cc....cc：Webシステム名

説明

server-noタグの指定値（aa....aa）に，j2ee-server-countタグの指定値（bb....bb）より大きい値が設定されています（Webシステム名=cc....cc）。

処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24041-E（C）

The server-no is not specified for the define-server. (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb)

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ユニット名

説明

ユニット（Webシステム名=aa....aa，ユニット名=bb....bb）のサーバ定義にserver-noタグが指定されていません。

処理を中止します。

対処

ユニットbb....bbのサーバ定義（j2ee-serverタグ）にserver-noタグを指定してください。

KEOS24042-E（C）

When the j2ee-server-count is not specified, the server-no cannot be specified. (Web system name = aa....aa)

aa....aa：Webシステム名

説明

j2ee-server-countタグが指定されていない場合，server-noタグは指定できません（Webシステム名=aa....aa）。

処理を中止します。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名には[no-name]が出力されます。

対処

簡易構築定義ファイルからserver-noタグを削除してください。

KEOS24043-E（C）

Multiple logical-server-type of the aa....aa are specified. (Web system name = bb....bb)

aa....aa：論理サーバ種別
bb....bb：Webシステム名

説明

論理サーバ種別aa....aaが重複して指定されています（Webシステム名=bb....bb）。

処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24044-E（C）

aa....aa cannot be specified in this Web system. (Web system name = bb....bb)

aa....aa：ティアの種類
bb....bb：Webシステム名

説明

このWebシステムにaa....aaは指定できません。

処理を中止します。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名には[no-name]が出力されます。

対処

ティアの種類にfree-tierを指定する場合は，Webシステム名を省略してください。Webシステム名を指定している場合はティアの種類にfree-tierは指定できません。簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24045-E（C）

A configuration tag cannot be specified for a free-tier tier tag.

説明

free-tierの場合，tierタグにconfigurationタグは指定できません。処理を中止します。

対処

tierタグのconfigurationタグの指定を削除して，unitタグのconfigurationタグに指定してください。

KEOS24046-E（C）

A user-server configuration cannot be specified for the aa....aa. (Web system name = bb....bb)

aa....aa：ティアの種類
bb....bb：Webシステム名

説明

tierタグにユーザサーバのコンフィグレーションは指定できません。

処理を中止します。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名には[no-name]が出力されます。

対処

tierタグに指定しているユーザサーバのconfigurationタグの指定を削除して，unitタグにユーザサーバのconfigurationタグを指定してください。

KEOS24047-E（C）

The logical server type (aa....aa) cannot be used with the product (bb....bb).

aa....aa：論理サーバ種別
bb....bb：製品名

説明

論理サーバ種別aa....aaは，製品bb....bbでは使用できません。

処理を中止します。

対処

論理サーバ種別aa....aaの指定を簡易構築定義ファイルから削除してください。

KEOS24048-E（C）

The load balancer cannot be defined.

説明

Webシステム名を省略している場合，load-balancerタグは指定できません。

処理を中止します。

対処

load-balancerタグの定義を削除してください。

KEOS24049-E（C）

The cluster-ref aa....aa is invalid.(Web system name = bb....bb)

aa....aa：クラスタ名
bb....bb：Webシステム名

説明

クラスタ化できない論理サーバにクラスタの定義が指定されています。cluster-refタグの指定値aa....aaが定義されていない，またはクラスタの種類が異なります。

処理を中止します。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名には[no-name]が出力されます。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24050-E（C）

The logical-server-name must be specified for the free-tier.

説明

free-tierの場合，logical-server-nameタグは省略できません。

処理を中止します。

対処

logical-server-nameタグを指定してください。

KEOS24051-E（C）

The configuration cannot be specified for the cluster aa....aa.

aa....aa：クラスタ名

説明

クラスタにconfigurationタグは指定できません。

処理を中止します。

対処

クラスタのconfigurationタグの定義を削除してください。

KEOS24052-E（C）

More than one Web system does not have a name.

aa....aa：クラスタ名

説明

名前のないWebシステムが複数存在します。処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24053-E（C）

More than one unit does not have a name.

説明

名前のないユニットが複数存在します。処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24054-E（C）

A unit for a Web system that does not have a name, or a Web system that does have a name but for which the unit is omitted, is specified.(Web system name = aa....aa)

aa....aa：Webシステム名

説明

Webシステム名が定義されていないWebシステムでunitタグにサービスユニット名が指定されています。または，Webシステム名が定義されているWebシステムでunitタグが省略されています。

処理を中止します。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名には[no-name]が出力されます。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24055-E（C）

In the product aa....aa, you must specify the IP address or host name of the local host (the host executing the command) for the host-name or agent-host. (host name = bb....bb)

aa....aa：製品名
bb....bb：ホスト名

説明

製品aa....aaでは，host-nameタグ，またはagent-hostタグには自ホスト（コマンドを実行したホスト）のIPアドレスまたはホスト名以外は指定できません。

処理を中止します。

対処

定義文中のホストに指定したIPアドレスを自ホストのIPアドレスに変更してください。

KEOS24056-E（C）

The logical-server-type must be specified for the configuration of tier. (Web system name = aa....aa, tier type = bb....bb)

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ティアの種類

説明

tierのconfigurationタグでは，logical-server-typeタグは省略できません。

処理を中止します。

対処

logical-server-typeタグを指定してください。

KEOS24100-I（F）

簡易構築の処理を開始します。(クライアント=接続元)

説明

Smart Composerによる構築処理を開始します。

KEOS24101-I（F）

簡易構築の処理を終了します。

説明

Smart Composerによる構築処理を終了します。

KEOS24102-E（C）

A communication error occurred. (details = 詳細情報)

説明

通信障害が発生しました。

処理を中止します。

対処

コマンドを再実行しても障害が回復しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS24103-E（C）

An exception occurred while creating a temporary file. (details = 詳細情報)

説明

一時ファイル作成時に障害が発生しました。

処理を中止します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS24104-E（C）

An administrator's user ID or a password is incorrect.

説明

管理ユーザIDまたはパスワードが不正です。

処理を中止します。

対処

指定した管理ユーザIDおよびパスワードを確認してください。

KEOS24105-E（C）

An administrator's user account is already specified.

説明

Management Serverの管理ユーザIDおよびパスワードはすでに登録されています。

処理を中止します。

対処

このコマンドでは，登録済みの管理ユーザIDおよびパスワードは変更できません。管理ユーザIDおよびパスワードの変更が必要な場合は，運用管理ポータルを使用してください。

KEOS24106-E（C）

The configuration file could not be saved. (details = 詳細情報)

説明

設定ファイルの保存に失敗しました。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS24107-I（F）

コマンド名の処理を開始します。

説明

コマンドの処理を開始します。

KEOS24108-I（F）

コマンド名の処理が終了しました。

説明

コマンドの処理が終了しました。

KEOS24109-E（C）

The specified Web system (Web system name = aa....aa) is not registered.

aa....aa：Webシステム名

説明

コマンドの-sオプション，または構成変更定義ファイルに指定されたWebシステムは登録されていません。

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数，または構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24110-E（C）

The specified unit (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb) is not registered.

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ユニットID

説明

コマンドの-unitオプションに指定されたサービスユニットは，Webシステムに登録されていません。

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数，または構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24111-E（C）

The specified tier (Web system name = aa....aa, tier type = bb....bb) is not registered.

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ティア種別

説明

構成変更定義ファイルに指定された物理ティアの種類は，Webシステムに登録されていません。

処理を中止します。

対処

構成変更定義ファイル中の物理ティアの種類（物理ティアの定義のtier-typeタグまたはサービスユニットの定義のhosts-forタグ）に，Webシステム構築時に定義された物理ティア以外が指定されています。

構成変更定義ファイルを修正し，コマンドを再実行してください。

KEOS24112-E（C）

No units are registered in the Web system. (Web system name = aa....aa)

aa....aa：Webシステム名

説明

Webシステムには，サービスユニットが登録されていません。

すべてのサービスユニットが削除されています。

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合は，サービスユニットを追加してください。

KEOS24113-E（C）

The Web system (Web system name = aa....aa) is already registered.

aa....aa：Webシステム名

説明

簡易構築定義ファイルに指定されたWebシステムは，すでに登録されています。

処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルの内容およびコマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24114-E（C）

The unit (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb) is already registered.

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ユニットID

説明

構成変更定義ファイルに指定されたサービスユニットは，Webシステムにすでに登録されています。

処理を中止します。

対処

構成変更定義ファイルの内容およびコマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24115-E（C）

The host (host name/IP address = ホスト名または運用IPアドレス) is already registered.

説明

ホストはすでに登録されています。

処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルの内容およびコマンドの実行方法を確認してください。

別のWebシステムに同じ運用IPアドレスを指定したホストがないか，または，Webシステム内で同じホスト名を使用していないか確認してください。

KEOS24116-E（C）

An attempt to register the host that registers the naming service for the management server (host name = Management Serverが使用するネーミングサービスを登録するホスト名) has failed.

説明

Management Serverが使用するネーミングサービスを登録するホストの登録に失敗しました。

処理を中止します。

対処

コマンドを再実行しても障害が回復しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS24117-I（C）

The settings of the administrator's user account were changed.

説明

管理ユーザアカウントの設定を変更しました。

KEOS24119-I（C）

The naming service for the management server (logical server name = Management Serverが使用するネーミングサービスの名称) has already started.

説明

Management Serverが使用するネーミングサービスはすでに起動しています。

KEOS24120-E（C）

An attempt to start the naming service for the management server (logical server name = Management Serverが使用するネーミングサービスの名称) has failed.

説明

Management Serverが使用するネーミングサービスの起動に失敗しました。

処理を中止します。

対処

Management Serverのログファイルを調査して，論理サーバの起動停止に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24121-I（C）

The naming service for the management server (logical server name = Management Serverが使用するネーミングサービスの名称) has started.

説明

Management Serverが使用するネーミングサービスの起動に成功しました。

KEOS24122-E（C）

The logical server (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb, logical server name = cc....cc) has been deleted.

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ユニットID
cc....cc：論理サーバ名

説明

論理サーバが削除されています。

運用管理ポータルを使用して論理サーバが削除されたおそれがあります。

対処

サービスユニットを削除後，サービスユニットを再追加してください。

KEOS24123-I（C）

The logical server (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb, logical server name = cc....cc) has already started.

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ユニットID
cc....cc：論理サーバ名

説明

論理サーバはすでに起動されています。

KEOS24124-E（C）

An attempt to start the logical server (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb, logical server name = cc....cc) has failed.

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ユニットID
cc....cc：論理サーバ名

説明

論理サーバの起動に失敗しました。

対処

Management Serverのログファイルを調査して，論理サーバの起動停止に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24125-I（C）

The logical server (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb, logical server name = cc....cc) has started.

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ユニットID
cc....cc：論理サーバ名

説明

論理サーバの起動に成功しました。

KEOS24126-I（C）

The logical server (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb, logical server name = cc....cc) has already stopped.

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ユニットID
cc....cc：論理サーバ名

説明

論理サーバはすでに停止状態です。

KEOS24127-E（C）

An attempt to stop the logical server (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb, logical server name = cc....cc) has failed.

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ユニットID
cc....cc：論理サーバ名

説明

論理サーバの停止に失敗しました。

対処

Management Serverのログファイルを調査して，論理サーバの起動停止に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24128-I（C）

The logical server (Web system name = aa....aa, unit name = bb....bb, logical server name = cc....cc) has stopped.

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ユニットID
cc....cc：論理サーバ名

説明

論理サーバの停止に成功しました。

KEOS24129-I（C）

The Web system (Web system name = aa....aa) was successfully built.

aa....aa：Webシステム名

説明

Webシステムの構築に成功しました。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名には[no-name]が出力されます。

KEOS24130-I（C）

The Web system (Web system name = aa....aa) was successfully changed.

aa....aa：Webシステム名

説明

Webシステムの変更に成功しました。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名には[no-name]が出力されます。

KEOS24131-E（C／F）

This command is not supported. (details = 詳細情報)

説明

このコマンドはサポートしていません。

処理を中止します。

対処

運用管理マシンにインストールされている製品のバージョンと，コマンドを実行するマシンにインストールされている製品のバージョンを確認してください。

KEOS24132-I（C）

The operation on the load balancer was successful. (load balancer = 負荷分散機の管理IPアドレス)

説明

負荷分散機の操作に成功しました。

KEOS24133-E（C／F）

The attempted operation on the load balancer has failed. (load balancer = 負荷分散機の管理IPアドレス, details = 詳細情報)

説明

負荷分散機の操作に失敗しました。

処理を中止します。

対処

次の表に示す詳細情報を基にエラーの原因を取り除き，コマンドを再度実行してください。

表2-1　KEOS24133-Eに示されるエラーの詳細情報一覧

詳細情報
説明
対処

ncm.host is null or empty.
負荷分散機定義プロパティファイル(lb.properties)のncm.hostキーを設定していないか，またはncm.hostキーの値が空文字です。
lb.propertiesファイルのncm.hostキーを適切に設定してください。

Invalid xxx
負荷分散機定義プロパティファイル(lb.properties)のxxxキーの値が不正です。
lb.propertiesファイルのxxxキーを適切に設定してください。

ncm.user is null or empty.
負荷分散機定義プロパティファイル(lb.properties)のncm.userキーを設定していないか，またはncm.userキーの値が空文字です。
lb.propertiesファイルのncm.userキーを適切に設定してください。

ncm.passwd is null.
負荷分散機定義プロパティファイル(lb.properties)のncm.passwdキーが設定されていません。
lb.propertiesファイルのncm.passwdキーを適切に設定してください。

The LB named xxx.xxx.xxx.xxx is not configured.
負荷分散機定義プロパティファイル(lb.properties)のlb.listキーにxxx.xxx.xxx.xxxの負荷分散機が定義されていません。
lb.propertiesファイルのlb.listキーを適切に設定してください。

Access denied: <file>
<file>が存在しない，通常のファイルでない，または読み込みできません。
<file>が存在すること，通常のファイルであること，および読み込み可能であることを確認してください。

JP1/Cm2/NC is not installed properly.
JP1/Cm2/NC - Manager for Cosminexus（ランタイム）が正しくセットアップされていません。
JP1/Cm2/NC - Manager for Cosminexus（ランタイム）がManagement Serverの実行サーバマシンと同一マシンに正しくセットアップされていることを確認してください。

The script named xxx does not exist: <file>
スクリプト定義ファイル<file>にスクリプト(xxx)の定義が存在しません。
<file>に対応する最新のスクリプト定義ファイルを次の場所にコピーしてください。

Windowsの場合
<Cosminexusインストールディレクトリ>¥manager¥config

UNIXの場合
/opt/Cosminexus/manager/config

KDNVxxxxx-x...
JP1/Cm2/NCで問題が発生しました。
詳細については，マニュアル「JP1 Version 7i JP1/Cm2/Network Element Configuration」または「JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Element Configuration　トラブルシューティング」を参照してください。

The connection failed.
接続に失敗しました。
lb.propertiesファイルのlb.telnet.port.xxx，lb.ssh.port.xxxキー，または簡易構築ファイルのロードバランサ定義の管理IPアドレスを適切に設定してください。

An I/O error occurred during data transfer from the load balancer.
データ受信時にI/Oエラーが発生しました。
cmxコマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

An I/O error occurred during data transfer to the load balancer.
データ送信時にI/Oエラーが発生しました。
cmxコマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

A timeout occurred while waiting for a response to the user prompt.
ユーザプロンプトの受信中にタイムアウトが発生しました。
lb.propertiesファイルのlb.telnet.user_prompt.xxxキーを適切に設定してください。上記のキーが適切である場合，lb.telnet.login_timeout.xxxキーの値をより大きい値に設定してください。

A timeout occurred while waiting for a response to the password prompt.
パスワードプロンプトの受信中にタイムアウトが発生しました。
lb.propertiesファイルのlb.telnet.passwd_prompt.xxxキーを適切に設定してください。上記のキーが適切である場合，lb.telnet.login_timeout.xxxキーの値をより大きい値に設定してください。

A timeout occurred while waiting for a response to the login prompt.
ログインプロンプトの受信中にタイムアウトが発生しました。
lb.telnet.user.xxx，lb.telnet.passwd.xxx，lb.telnet.login_prompt.xxxキーを適切に設定してください。上記のキーが適切である場合，lb.telnet.login_timeout.xxxキーの値をより大きい値に設定してください。

A timeout occurred.
タイムアウトが発生しました。
lb.telnet.command_timeout.xxx，またはlb.ssh.timeout.xxxキーの値をより大きい値に設定してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

An I/O error occurred.
I/Oエラーが発生しました。
cmxコマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

The connection closed.
負荷分散機へのコネクションが切断されました。
lb.propertiesファイルのlb.telnet.user.xxx，lb.telnet.passwd.xxx，lb.telnet.user_prompt.xxx，lb.telnet.passwd_prompt.xxx，lb.telnet.login_prompt.xxxキーを適切に設定してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

xxx is null or empty.
負荷分散装置定義プロパティファイル(lb.properties)のxxxキーを設定していないか，またはxxxキーの値が空文字です。
lb.propertiesのxxxキーを適切に設定してください。

Authentication has failed.
認証要求に失敗しました。
lb.propertiesファイルのlb.ssh.user.xxx，lb.ssh.passwd.xxxキーを適切に設定してください。

A command execution error occurred: (<returncode>, <errormessage>)
コマンド実行でエラーが発生しました。
コマンドのリターンコード<returncode>とエラーメッセージ<errormessage>からエラーの原因を特定してください。

An unexpected exception occurred.
予期しない例外が発生しました。
保守員に連絡してください。

その他
負荷分散機（Loadflowbal）のCLIコマンドの実行に失敗しました。
cmxコマンドを再実行してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS24135-E（C）

An attempt to register the host (host name = ホスト名) has failed.

説明

ホストの登録に失敗しました。

運用管理ポータルで論理サーバおよびアプリケーションを更新しているおそれがあります。

対処

しばらくしてコマンドを再実行しても障害が回復しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS24138-W（C）

The load balancer is not defined on the Web system (Web system name = aa....aa).

aa....aa：Webシステム名

説明

指定されたWebシステムには負荷分散機が定義されていません（cmx_test_lbでは負荷分散機の接続テストをしません）。

処理を中止します。

対処

コマンドの実行方法および簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24139-E（C）

The load balancer (Web system name = aa....aa, load balancer name = bb....bb) is not registered.

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：負荷分散機名

説明

負荷分散機は登録されていません。

処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24140-E（C）

The virtual server (Web system name = aa....aa, load balancer name = bb....bb, virtual server name = cc....cc) is not registered.

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：負荷分散機名
cc....cc：仮想サーバ名

説明

仮想サーバは登録されていません。

処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24141-E（C）

An internal error occurred. (details = 詳細情報)

説明

内部エラーが発生しました。

処理を中止します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS24142-E（F／C）

A timeout occurred.

説明

タイムアウトが発生しました。

同時に実行できないコマンドが実行中です。

処理を中止します。

対処

しばらくしてから再実行してください。

KEOS24143-E（F／C）

An exclusion error occurred.

説明

排他エラーが発生しました。

同時に実行できないコマンドが実行中です。

処理を中止します。

対処

しばらくしてから再実行してください。

KEOS24144-I（F）

aa....aa(Webシステム名=bb....bb)の処理を受け付けました。

aa....aa：コマンド名
bb....bb：Webシステム名

説明

Webシステムについて，コマンドの処理を受け付けました。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名には[no-name]が出力されます。

KEOS24145-E（C）

An attempt to set up the logical server (Web system name=aa....aa, unit name=bb....bb, logical server name=cc....cc) has failed.

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ユニット名
cc....cc：論理サーバ名

説明

論理サーバのセットアップに失敗しました。

処理を中止します。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名やユニット名には[no-name]が出力されます。

対処

Management Serverのログファイルを調査して障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24146-I（C）

An attempt to set up the logical server (Web system name=aa....aa, unit name=bb....bb, logical server name=cc....cc) was successful.

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ユニット名
cc....cc：論理サーバ名

説明

論理サーバのセットアップに成功しました。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名やユニット名には[no-name]が出力されます。

KEOS24147-E（C）

An attempt to distribute the configuration file has failed. Web system name=aa....aa, unit name=bb....bb, logical server name=cc....cc

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ユニット名
cc....cc：論理サーバ名

説明

論理サーバの環境設定の配布に失敗しました。

処理を中止します。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名やユニット名には[no-name]が出力されます。

対処

Management Serverのログファイルを調査して障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24148-I（C）

An attempt to distribute the configuration file was successful. Web system name=aa....aa, unit name=bb....bb, logical server name=cc....cc

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ユニット名
cc....cc：論理サーバ名

説明

論理サーバの環境設定の配布に成功しました。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名やユニット名には[no-name]が出力されます。

KEOS24149-I（C）

The logical server (Web system name=aa....aa, unit name=bb....bb, logical server name=cc....cc) has already set upped.

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ユニット名
cc....cc：論理サーバ名

説明

論理サーバはすでにセットアップされています。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名やユニット名には[no-name]が出力されます。

KEOS24150-I（C）

The configuration file has already distributed. Web system name=aa....aa, unit name=bb....bb, logical server name=cc....cc

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ユニット名
cc....cc：論理サーバ名

説明

論理サーバの環境設定はすでに配布されています。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名やユニット名には[no-name]が出力されます。

KEOS24151-E（C）

An invalid XML Schema(XMLスキーマ) was used.

説明

不正なXMLスキーマが使用されています。

処理を中止します。

対処

サーバおよびクライアントのバージョンを確認してください。

KEOS24153-E（C）

An attempt to allocate memory has failed.

説明

メモリの確保に失敗しました。標準エラーメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

ほかのアプリケーションを終了するなど，十分にメモリを確保してから再実行してください。

KEOS24154-E（C）

An error occurred in the system function. function name = aa....aa, errno = bb....bb

aa....aa：関数名
bb....bb：エラー番号

説明

システム関数でエラーが発生しました。標準エラーメッセージを表示して，処理を終了します。

対処

関数のエラー番号を参照して障害を取り除いてから再度実行してください。

KEOS24157-E（C）

The host(Web system name=aa....aa, unit name=bb....bb, host name=cc....cc) is not registered.

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：ユニット名
cc....cc：ホスト名

説明

ホスト（ホスト名=cc....cc）が登録されていません。

処理を中止します。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名やユニット名には[no-name]が出力されます。

対処

簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24158-W（C／F）

The setting value パラメタ値 of the specified parameter パラメタ is already being used. (logical server name = エラーが発生した論理サーバ)

説明

論理サーバに設定したパラメタの設定値は，ほかで使われています。エラーを無視して処理を継続します。

対処

このパラメタの設定値は同じサーバマシン内でユニークにする必要があります。各論理サーバに設定されるパラメタの設定値を見直して，Webシステムを変更してください。

KEOS24159-W（C／F）

The パラメタの名称の部分値 part of the specified parameter パラメタ is not defined as the setting value of the parameter パラメタの名称の部分値の設定が不足しているパラメタ. (logical server name = エラーが発生した論理サーバ)

説明

論理サーバに設定したパラメタ中のパラメタの名称部分がパラメタの設定値として定義されていません。エラーを無視して処理を継続します。

対処

configurationタグ中に指定したパラメタの設定値を見直して，Webシステムを変更してください。

KEOS24160-W（C／F）

The logical server 論理サーバ名 specified in the parameter パラメタ of the logical server エラーが発生した論理サーバ is not defined.

説明

論理サーバのパラメタで指定した論理サーバは定義されていません。エラーを無視して処理を継続します。

対処

configurationタグ中に指定したパラメタの設定値を見直して，Webシステムを変更してください。

KEOS24161-W（C／F）

There is a correlation error in the setting value of the parameter パラメタ1(value = パラメタ1の設定値) and the parameterパラメタ2(value = パラメタ2の設定値).(logical server name = エラーの発生した論理サーバ名)

説明

パラメタ1とパラメタ2の設定値に相関エラー（大小関係エラーなど）があります。エラーを無視して処理を継続します。

対処

configurationタグ中に指定したパラメタの設定値を見直して，Webシステムを変更してください。

KEOS24162-W（C／F）

The attempted operation on the load balancer has failed. (load balancer = 負荷分散機の管理IPアドレス, details = 詳細情報（KEOS24133-Eの詳細情報を参照）

説明

負荷分散機の操作に失敗しました。エラーを無視して処理を継続します。

対処

負荷分散機の障害を回復したあと，cmx_test_lbで負荷分散機のテストを行ってください。

KEOS24163-W（C／F）

The attempted operation on the load balancer has failed. The operation on this load balancer will be suspended.(load balancer = 負荷分散機の管理IPアドレス, details = 詳細情報 (KEOS24133-Eの詳細情報を参照）

説明

負荷分散機の操作に失敗しました。以後，この負荷分散機の操作は休止します。

対処

負荷分散機の障害を回復したあと，cmx_test_lbで負荷分散機のテストを行ってください。

KEOS24164-I（C／F）

The operation on the suspended load balancer was successful.(load balancer = 負荷分散機の管理IPアドレス)

説明

休止中の負荷分散機の操作に成功しました。

対処

もう一方の負荷分散機が正常の場合は，この負荷分散機の設定を復旧したあと，Smart Composerに障害の回復を指示（cmx_recover_lb）してください。

障害の場合は，障害を回復したあと，cmx_test_lbで負荷分散機のテストを行ってください。

KEOS24165-W（C／F）

The attempted operation on the suspended load balancer has failed. (load balancer = 負荷分散機の管理IPアドレス, details =詳細情報（KEOS24133-Eの詳細情報を参照）

説明

休止中の負荷分散機の操作に失敗しました。エラーを無視して処理を継続します。

対処

負荷分散機の障害を回復したあと，cmx_test_lbで負荷分散機のテストを行ってください。

KEOS24166-W（C／F）

The operation on the load balancer canceled because it was suspended. (load balancer = 負荷分散機の管理IPアドレス)

説明

休止中のため，負荷分散機の操作を行いませんでした。エラーを無視して処理を継続します。

対処

負荷分散機の障害を回復したあと，cmx_test_lbで負荷分散機のテストを行ってください。

KEOS24167-E（C）

The logical server (logical server name = 論理サーバID) is already registered.

説明

論理サーバがすでに登録されています。処理を中止します。

対処

簡易構築定義ファイルまたは構成変更定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24168-I（C）

The host (host name=ホスト名（複数の場合はコンマ区切り）) has been registered.

説明

ホストが登録されました。

KEOS24169-E（C）

The operation is not available on this unit(Web system name =Webシステム名, unit name = サービスユニット名).

説明

その操作は，このサービスユニットに対して有効ではありません。処理を中止します。

対処

指定したサービスユニット名に間違いがないか確認してください。

KEOS24170-E（C）

The host cannot be identified because a host with the same name exists. (host name = ホスト名)

説明

同じ名前のホストが存在するため，ホストを特定することができません。処理を中止します。

対処

このホストは利用できません。ドメイン内でホスト名がユニークになるようサービスユニットを再作成（サービスユニット削除後追加）してください。

KEOS24171-I（C）

The logical servers were successfully added to the Web system.

説明

Webシステムへの論理サーバの追加に成功しました。

KEOS24172-I（C）

The logical server was successfully deleted from the Web system.

説明

Webシステムからの論理サーバの削除に成功しました。

KEOS24173-E（C）

The logical server has already been added to the Web system. (Logical Server Name = 論理サーバ名)

説明

論理サーバがすでにWebシステムに追加されています。処理を中止します。

対処

論理サーバの名称を確認してください。

KEOS24174-E（C）

The logical server has not been added to the Web system. (Logical Server Name = 論理サーバ名)

説明

論理サーバがWebシステムに追加されていません。処理を中止します。

対処

論理サーバの名称を確認してください。

KEOS24175-E（C）

A nonexistent logical server has been specified. (Logical Server Name = 論理サーバ名)

説明

存在しない論理サーバが指定されました。処理を中止します。

対処

論理サーバの名称を確認してください。

KEOS24176-E（C）

A logical server that is not a user server has been specified. (Logical Server Name = 論理サーバ名)

説明

ユーザサーバでない論理サーバが指定されました。処理を中止します。

対処

論理サーバの名称を確認してください。

KEOS24177-E（C）

An invalid logical server type (論理サーバ種別) is specified in the unit (unit name = サービスユニット名).

説明

サービスユニット中のサーバ定義に不正な論理サーバ種別(が指定されています。処理を中止します。

対処

定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24178-I（C／F）

The settings for the load balancer have resumed. (load balancer = 負荷分散機の管理IPアドレス)

説明

障害により休止していた負荷分散機の設定を再開しました。

KEOS24179-E（C）

The suspended load balancer does not exist.

説明

休止している負荷分散機が存在しません。処理を中止します。

対処

cmx_resume_lbコマンドは障害により休止している負荷分散機が存在する場合だけ有効です。

KEOS24180-E（C）

A combination of the values specified to hosts-for element(ティア種別) and host-ref element(ホスト名) is invalid .(Web system name = Webシステム名, unit name = サービスユニット名)

説明

hosts-for要素とhost-ref要素の指定値の組み合わせが不正です。

対処

構成変更定義ファイルのサービスユニット(サービスユニット名)中に指定したhosts-for要素とhost-ref要素の指定値をWebシステム構築時，またはサービスユニット追加時に指定した値の組み合わせに修正して，コマンドを再実行してください。

KEOS24181-I（C／F）

The Web system host information was changed successfully.

説明

Webシステムのホスト情報の変更に成功しました。

KEOS24182-E（C／F）

An attempt to change the Web system host information has failed. (details = 詳細情報)

説明

Webシステムのホスト情報の変更に失敗しました。処理を中止します。

対処

詳細情報を確認して，原因を取り除いてください。

KEOS24183-W（C／F）

The same CTMID is specified more than once for the same host. (logical server name = 論理サーバ名)

説明

同一ホスト内のCTMIDが重複して指定されています。エラーを無視して処理を継続します。

対処

同一ホストでCTMを複数定義することはできません。Webシステムの構成を見直してください。

KEOS24184-E（C／F）

The settings information for the load balancer is invalid. (Web system name = Webシステム名, details = 詳細情報)

説明

ロードバランサに関する設定情報が不正です。処理を中止します。

対処

詳細情報を確認して，定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS24185-E（C）

The operation is not available on this web system(Web system name = Webシステム名).

説明

実行した操作は，このWebシステムに対して有効ではありません。処理を中止します。

対処

指定したWebシステム名に間違いがないか確認してください。

KEOS24186-W（C）

The host aa....aa specified in the parameter bb....bb of the logical server cc....cc is not defined.

aa....aa：ホスト名
bb....bb：パラメタ名
cc....cc：エラーが発生した論理サーバ名

説明

エラーが発生した論理サーバのパラメタで指定したホスト名は，定義されていません。エラーを無視して処理を継続します。

対処

configurationタグ中に指定したパラメタの設定値を見直して，Webシステムを変更してください。

KEOS24187-W（C）

A recommended parameter and a non-recommended parameter were specified together. (parameter name - aa....aa ,bb....bb)

aa....aa：推奨パラメタ
bb....bb：非推奨パラメタ

説明

推奨と非推奨のパラメタが同時に指定されました。推奨パラメタが有効になります。

エラーを無視して処理を継続します。

対処

推奨と非推奨のパラメタの設定内容を確認してください。

KEOS24188-W（C）

The logical server corresponding to the specified parameter was not found. (parameter name = aa....aa, logical server name = bb....bb)

aa....aa：パラメタ
bb....bb：論理サーバ名

説明

指定されたパラメタaa....aaに対応する論理サーバが見つかりませんでした。

エラーを無視して処理を継続します。

対処

指定したパラメタを確認してください。

KEOS24189-E（C）

No hosts are defined for the management server.

説明

Management Serverにホストが一つも定義されていません。処理を中止します。

対処

Management Serverにホストを一つ以上定義してから再度実行してください。

KEOS24191-E（C）

The host name aa....aa cannot be converted to an IP address.

aa....aa：ホスト名

説明

ホスト名がIPアドレスに変換できません。処理を中止します。

対処

定義文中のホスト名に名前解決ができるホスト名またはIPアドレスを指定してください。

KEOS24192-E（C）

The host name cannot be converted because more than one host will be replaced.

説明

複数のホスト名が同じ名前に変換されるためホスト名を変換できません。処理を中止します。

対処

-myhostを指定しないで，コマンドを実行してください。

KEOS24193-E（C）

The host name cannot be converted because the host name and agent host do not match.

説明

host-nameタグとagent-hostタグが異なるためホスト名を変換できません。処理を中止します。

対処

-myhostを指定しないで，コマンドを実行してください。

KEOS24194-E（C）

The host name cannot be converted because the host name aa....aa cannot be converted to IP addresses.

aa....aa：ホスト名

説明

自ホストか判定できないホストが存在するためホスト名を変換できません。処理を中止します。

対処

-myhostを指定しないで，コマンドを実行してください。

KEOS24195-W（C）

A parameter specification linked to worker settings is incorrect. (logical server name = aa....aa)

aa....aa：論理サーバ名

説明

ワーカの設定に関連するパラメタの指定に誤りがあります。処理を中止します。

対処

指定したパラメタを確認してください。

KEOS24196-W（C）

The logical server aa....aa cannot be exported.

aa....aa：論理サーバ名

説明

論理サーバaa....aaはエクスポートできませんでした。Webシステムに関連しないクラスタのメンバはエクスポートできません。

KEOS24197-I（C）

The management server information was exported successfully.

説明

Management Serverの情報のエクスポートに成功しました。

KEOS24198-E（C）

There are no logical servers that are not linked to the Web system.

説明

配布対象となるWebシステムに関連しない論理サーバが一つも存在しません。処理を中止します。

対処

Management Serverのログファイルを調査して障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24200-E（C）

The specified application file is invalid. file name = ファイル名

説明

不正なアプリケーションファイルが指定されました。

処理を中止します。

対処

ファイルの内容を確認してください。

KEOS24201-E（C）

The application (display name = アプリケーション表示名, version = アプリケーションバージョンID) has already been deployed.

説明

指定されたアプリケーションと同一の表示名であるアプリケーションがすでにデプロイされています。

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合は，アプリケーションをアンデプロイしたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24202-E（C）

An attempt to operate the model has failed. (details = 詳細情報)

説明

Webシステムの情報モデルの操作に失敗しました。

処理を中止します。

運用管理ポータルで論理サーバおよびアプリケーションを更新しているおそれがあります。

対処

しばらくしてコマンドを再実行しても障害が回復しない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS24203-E（C）

The application (display name = アプリケーション表示名, version = アプリケーションバージョンID) is already registered.

説明

アプリケーションがすでに登録されています。

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合，アプリケーションを再登録する場合は，-replaceオプションを指定してcmx_register_applicationコマンドを再実行してください。

KEOS24204-I（C）

The application (display name = アプリケーション表示名, version = アプリケーションバージョンID) was successfully registered.

説明

アプリケーションの登録に成功しました。

KEOS24205-E（C）

The application (display name = aa....aa, version = bb....bb) is defined for a Web system. (Web system name = cc....cc)

aa....aa：アプリケーション表示名
bb....bb：アプリケーションバージョンID
cc....cc：Webシステム名

説明

アプリケーションはWebシステムと関連づけられているため，操作できません。

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合は，アプリケーションとWebシステムの関連づけを削除したあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24206-E（C）

The application (display name = アプリケーション表示名, version = アプリケーションバージョンID) does not exist.

説明

指定したアプリケーションは存在しません。

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

KEOS24207-I（C）

The application (display name =アプリケーション表示名, version = アプリケーションバージョンID) does not exist.

説明

指定したアプリケーションは存在しません。

指定したアプリケーションは，削除処理中に，ほかの操作ですでに削除されました。

KEOS24208-E（C）

The application (display name=アプリケーション表示名, version=アプリケーションバージョンID) was deleted.

説明

該当するアプリケーションがありません。

アプリケーションは，運用管理ポータルで削除されたおそれがあります。

対処

アプリケーションを，cmx_register_applicationコマンドで再登録してください。

KEOS24209-I（C）

The application (display name = アプリケーション表示名, version = アプリケーションバージョンID) was successfully unregistered.

説明

アプリケーションの削除に成功しました。

KEOS24210-E（C）

The application (display name = aa....aa, version = bb....bb) is already defined for a Web system. (Web system name = cc....cc)

aa....aa：アプリケーション表示名
bb....bb：アプリケーションバージョンID
cc....cc：Webシステム名

説明

アプリケーションはすでにWebシステムに関連づけられています。

処理を中止します。

対処

Webシステムの情報モデルの内容およびコマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24211-I（C）

The application (display name = aa....aa, version = bb....bb) was successfully defined for the Web system (Web system name = cc....cc).

aa....aa：アプリケーション表示名
bb....bb：アプリケーションバージョンID
cc....cc：Webシステム名

説明

アプリケーションのWebシステムへの関連づけに成功しました。

KEOS24212-E（C）

The application (display name = aa....aa, version = bb....bb) has no definitions for the Web system (Web system name = cc....cc).

aa....aa：アプリケーション表示名
bb....bb：アプリケーションバージョンID
cc....cc：Webシステム名

説明

アプリケーションはWebシステムに関連づけられていません。

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合は，cmx_define_applicationコマンドを実行して，アプリケーションをWebシステムに関連づけてください。

KEOS24213-E（C）

There is no logical server in the Web system (Web system name = aa....aa).

aa....aa：Webシステム名

説明

Webシステムに論理サーバが存在しません。

処理を中止します。

対処

Webシステムの情報モデルの内容およびコマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24215-I（C）

The application's (display name = aa....aa version = bb....bb) Web system definition was successfully deleted (Web system name = cc....cc).

aa....aa：アプリケーション表示名
bb....bb：アプリケーションバージョンID
cc....cc：Webシステム名

説明

アプリケーションとWebシステムの関連づけを解除しました。

KEOS24216-E（C）

The application has no definitions for the Web system (Web system name = aa....aa).

aa....aa：Webシステム名

説明

アプリケーションはWebシステムに関連づけられていません。

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合は，cmx_define_applicationコマンドを実行して，アプリケーションをWebシステムに関連づけてください。

KEOS24217-E（C）

The application (display name = aa....aa) has no definitions for the Web system (Web system name = bb....bb).

aa....aa：アプリケーション表示名
bb....bb：Webシステム名

説明

アプリケーションはWebシステムに関連づけられていません。

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合は，cmx_define_applicationコマンドを実行して，アプリケーションをWebシステムに関連づけてください。

KEOS24218-I（C）

The application (display name =アプリケーション表示名) was successfully deployed to the logical server (logical server name = 論理サーバ名).

説明

アプリケーションのデプロイに成功しました。

KEOS24219-E（C）

An attempt to deploy the application (display name = アプリケーション表示名) to the logical server (logical server name = 論理サーバ名) has failed.

説明

アプリケーションのデプロイに失敗しました。

対処

Management Serverのログファイルを調査して，アプリケーションの操作に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24220-E（C）

The application (display name = アプリケーション表示名) was undeployed from the logical server (logical server name = 論理サーバ名).

説明

アプリケーションはデプロイされていません。

コマンド実行中にほかの操作でアプリケーションがアンデプロイされたおそれがあります。

対処

アプリケーションをデプロイしてください。

KEOS24221-I（C）

The application (display name = アプリケーション表示名) has already been deployed to the logical server (logical server name = 論理サーバ名).

説明

アプリケーションはすでにデプロイされています。

KEOS24222-E（C）

The application (display name = アプリケーション表示名) has not been deployed to the logical server (logical server name = 論理サーバ名).

説明

アプリケーションはデプロイされていません。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合は，アプリケーションをデプロイしてください。

KEOS24223-I（C）

The application (display name = アプリケーション表示名) was successfully undeployed from the logical server (logical server name = 論理サーバ名.

説明

アプリケーションのアンデプロイに成功しました。

KEOS24224-E（C）

An attempt to undeploy the application (display name = アプリケーション表示名) from the logical server (logical server name = 論理サーバ名) has failed.

説明

アプリケーションのアンデプロイに失敗しました。

対処

Management Serverのログファイルを調査して，アプリケーションの操作に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24225-E（C）

The system is busy. (logical server name = 論理サーバ名, application display name = アプリケーション表示名)

説明

アプリケーションに対するほかの操作が実行中のため，操作できません。

対処

ほかの操作を終了したあと，再度実行してください。

KEOS24227-I（C）

The application (display name = アプリケーション表示名) was successfully started on the logical server (logical server name = 論理サーバ名).

説明

アプリケーションの開始に成功しました。

KEOS24228-E（C）

An attempt to start the application (display name = アプリケーション表示名) on the logical server (logical server name = 論理サーバ名) has failed.

説明

アプリケーションの起動に失敗しました。

対処

Management Serverのログファイルを調査して，アプリケーションの操作に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24229-I（C）

The application (display name = アプリケーション表示名) on the logical server (logical server name = 論理サーバ名) was successfully stopped.

説明

アプリケーションの停止に成功しました。

KEOS24230-E（C）

An attempt to stop the application (display name = アプリケーション表示名) on the logical server (logical server name = 論理サーバ名) has failed.

説明

アプリケーションの停止に失敗しました。

対処

Management Serverのログファイルを調査して，アプリケーションの操作に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24231-I（C）

The application (display name = アプリケーション表示名) has already started on the logical server (logical server name = 論理サーバ名).

説明

アプリケーションはすでに稼働状態です。

KEOS24232-I（C）

The application (display name = アプリケーション表示名) has already stopped on the logical server (logical server name = 論理サーバ名).

説明

アプリケーションはすでに停止状態です。

KEOS24233-I（C）

The application (display name = アプリケーション表示名) does not exist on the logical server (logical server name = 論理サーバ名).

説明

アプリケーションはデプロイされていません。アプリケーションのアンデプロイは不要です。

KEOS24234-E（C）

A J2EE application with a different format is already registered. (display name = アプリケーション表示名)

説明

形式の異なるJ2EEアプリケーションがすでに登録されています。処理を中止します。

対処

コマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24300-I（C）

The resource (display name = リソース表示名) was successfully registered.

説明

リソースの登録に成功しました。

KEOS24301-I（C）

The resource (display name = リソース表示名) was successfully unregistered.

説明

リソースの削除に成功しました。

KEOS24302-I（C）

The resource (display name = aa....aa) was successfully defined for the Web system (Web system name = bb....bb).

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：Webシステム名

説明

リソースをWebシステムに関連づけました（リソース名=aa....aa，Webシステム名=bb....bb）。

KEOS24303-I（C）

The resource's (display name = aa....aa) definition for the Web system (Web system name = bb....bb) was successfully deleted.

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：Webシステム名

説明

リソースとWebシステムの関連づけを解除しました（リソース名=aa....aa，Webシステム名=bb....bb）。

KEOS24304-I（C）

The resource (display name = リソース表示名) was successfully deployed to the logical server (logical server name = 論理サーバ名).

説明

リソースのデプロイに成功しました。

KEOS24305-I（C）

The resource (display name = リソース表示名) was successfully undeployed from the logical server (logical server name = 論理サーバ名).

説明

リソースのアンデプロイに成功しました。

KEOS24306-I（C）

The resource (display name = リソース表示名) on the logical server (logical server name = 論理サーバ名) was successfully started.

説明

リソースの開始に成功しました。

KEOS24307-I（C）

The resource (display name = リソース表示名) on the logical server (logical server name = 論理サーバ名) was successfully stopped.

説明

リソースの停止に成功しました。

KEOS24308-E（C）

The resource display name has not been set.

説明

リソースの表示名が設定されていません。

対処

リソースファイルの内容を確認してください。

KEOS24309-E（C）

The resource (display name = リソース表示名) is already registered.

説明

リソースはすでに登録されています。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合，リソースを再登録する場合は，-replaceオプションを指定してcmx_register_resourceコマンドを再実行してください。

KEOS24310-E（C）

The resource was not defined for the Web system (Web system name = aa....aa).

aa....aa：Webシステム名

説明

Webシステムに関連づけられているリソースがありません（Webシステム名=aa....aa）。

処理を中止します。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合，cmx_define_resourceコマンドを実行して，リソースをWebシステムに関連づけてください。

KEOS24311-E（C）

The resource (display name = リソース表示名) does not exist.

説明

リソースは存在しません。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合，cmx_register_resourceコマンドを実行して，リソースを登録してください。

KEOS24312-E（C）

The resource (display name = aa....aa) is already defined for the Web system (Web system name = bb....bb).

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：Webシステム名

説明

リソースはすでにWebシステムに関連づけられています（リソース名=aa....aa，Webシステム名=bb....bb）。

対処

Webシステムの情報モデルの内容およびコマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24314-E（C）

The resource (display name = aa....aa) is not defined for the Web system (Web system name = bb....bb).

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：Webシステム名

説明

指定されたリソースはWebシステムに関連づけられていません（リソース名=aa....aa，Webシステム名=bb....bb）。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合，cmx_define_resourceコマンドを実行して，リソースをWebシステムに関連づけてください。

KEOS24315-E（C）

The resource (display name = aa....aa) has already been deployed for the Web system (Web system name = bb....bb).

aa....aa：リソース表示名
bb....bb：Webシステム名

説明

リソースはすでにデプロイされています（リソース名=aa....aa，Webシステム名=bb....bb）。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合は，リソースをアンデプロイしたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24316-E（C）

The resource (display name = リソース表示名) has not been deployed to the logical server (logical server name = 論理サーバ名).

説明

リソースがデプロイされていません。

対処

コマンドに指定した引数を確認してください。

コマンドの引数に間違いがない場合は，リソースをデプロイしたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24317-E（C）

An attempt to deploy the resource (display name = リソース表示名) to the logical server (logical server name = 論理サーバ名) has failed.

説明

リソースのデプロイに失敗しました。

対処

Management Serverのログファイルを調査して，リソースの操作に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24318-E（C）

An attempt to undeploy the resource (display name = リソース表示名) from the logical server (logical server name = 論理サーバ名) has failed.

説明

リソースのアンデプロイに失敗しました。

対処

Management Serverのログファイルを調査して，リソースの操作に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24319-E（C）

The system is busy. (logical server name = 論理サーバ名, resource display name = リソース表示名)

説明

リソースに対するほかの操作が実行中のため，操作できません。

対処

ほかの操作が終了したあと，再度実行してください。

KEOS24320-I（C）

The resource (deployed resource display name = リソース表示名(インポート済み)) has already been deployed. (resource display name = リソース表示名)

説明

リソースは，すでにデプロイされています。

KEOS24321-I（C）

The resource (display name = リソース表示名) has already started on the logical server (logical server name = 論理サーバ名).

説明

リソースはすでに開始しています。

KEOS24322-I（C）

The resource (display name = リソース表示名) has already stopped on the logical server (logical server name = 論理サーバ名).

説明

リソースはすでに停止しています。

KEOS24323-E（C）

An attempt to start the resource (display name = リソース表示名) on the logical server (logical server name = 論理サーバ名) has failed.

説明

リソースの起動に失敗しました。

対処

Management Serverのログファイルを調査して，リソースの操作に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24324-E（C）

An attempt to stop the resource (display name = リソース表示名) on the logical server (logical server name = 論理サーバ名) has failed.

説明

リソースの停止に失敗しました。

対処

Management Serverのログファイルを調査して，リソースの操作に関するログを確認してください。障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24325-I（C）

The resource (display name = リソース表示名) does not exist on the logical server (logical server name = 論理サーバ名).

説明

リソースは存在しません。

KEOS24326-E（C）

The specified file is invalid. file name = ファイル名

説明

不正なファイルが指定されました。

処理を中止します。

対処

ファイルの内容を確認してください。

KEOS24401-I（C）

The operation on the Web system (Web system name = aa....aa) was successful.

aa....aa：Webシステム名

説明

Webシステムに対する操作が成功しました。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名には[no-name]が出力されます。

KEOS24402-W（C）

The operation on the Web system (Web system name = aa....aa) was partially successful.

aa....aa：Webシステム名

説明

Webシステムに対する操作が部分的に成功しました。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名には[no-name]が出力されます。

対処

Management Serverのログファイルを調査して障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24403-E（C）

The attempted operation on the Web system (Web system name = aa....aa) has failed.

aa....aa：Webシステム名

説明

Webシステムに対する操作が失敗しました。

なお，処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名には[no-name]が出力されます。

対処

Management Serverのログファイルを調査して障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24404-I（C）

The operation on the unit (Web system name = Webシステム名, unit name = サービスユニット名) was successful.

説明

サービスユニットに対する操作が成功しました。

KEOS24405-E（C）

The attempted operation on the unit (Web system name = Webシステム名, unit name = サービスユニット名) has failed.

説明

サービスユニットに対する操作が失敗しました。

対処

Management Serverのログファイルを調査して障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KEOS24406-I（C）

The operation was executed successfully.

説明

操作が成功しました。

KEOS24407-E（C）

An attempt to execute the operation has failed.

説明

操作が失敗しました。

KEOS24500-E（C）

The logical server or host not linked to the Web system is not registered.

説明

Webシステムに関連しない論理サーバおよびホストは登録されていません。

処理を中止します。

対処

コマンドの実行方法を確認してください。

KEOS24501-I（C）

A logical server or host not linked to the Web system was deleted successfully.

説明

Webシステムに関連しない論理サーバおよびホストの削除に成功しました。

KEOS24502-E（C）

An attempt to change the model has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

モデルの変更に失敗しました（詳細＝aa....aa）。

処理を中止します。

対処

次の表に示す詳細情報を基に，簡易構築定義ファイルの内容を確認してください。

表2-2　KEOS24502-Eに示されるエラーの詳細情報一覧

詳細情報
説明
対処

The Web system does not exist. (Web system name = aa....aa)

aa....aa：Webシステム名

Webシステムが存在しません（Webシステム名=aa....aa）※。
指定したWebシステムがモデルに登録されているかどうかを確認してください。

The number of tiers in the Web system does not match the number of tiers in the model. (Web system name = aa....aa)

aa....aa：Webシステム名

Webシステムに含まれるティアの数が一致しません（Webシステム名=aa....aa）※。
指定したWebシステムにティアを追加または削除していないかどうかを確認してください。

The tier type cannot be changed. (tier type = aa....aa, Web system name = bb....bb)

aa....aa：ティアの種別

bb....bb：Webシステム名

ティアの種類は変更できません（ティア種別=aa....aa，Webシステム名=bb....bb）※。
指定したティアがモデルに登録されているかどうかを確認してください。

The number of J2EE servers for the tier cannot be changed. (tier type = aa....aa, Web system name = bb....bb)

aa....aa：ティアの種別

bb....bb：Webシステム名

ティアのJ2EEサーバ数は変更できません（ティア種別=aa....aa，Webシステム名=bb....bb）。
指定したティアのJ2EEサーバ数を変更していないかどうかを確認してください。

The number of units in the Web system does not match the number of units in the model. (Web system name = aa....aa)

aa....aa：Webシステム名

Webシステムに含まれるユニットの数が一致しません（Webシステム名=aa....aa）。
指定したWebシステムにユニットを追加または削除していないかどうかを確認してください。

The unit does not exist. (unit name = aa....aa, Web system name = bb....bb)

aa....aa：ユニット名

bb....bb：Webシステム名

ユニットが存在しません（ユニット名=aa....aa，Webシステム名=bb....bb）。
指定したユニット名がモデルに登録されているかどうかを確認してください。

The number of hosts in the unit does not match the number of hosts in the model. (unit name = aa....aa, Web system name = bb....bb)

aa....aa：ユニット名

bb....bb：Webシステム名

ユニットに含まれるホストの数が一致しません（ユニット名=aa....aa, Webシステム名=bb....bb）※。
指定したユニットにホストを追加または削除していないかどうかを確認してください。

The host specified in the unit does not exist. (unit name = aa....aa, host name = bb....bb, Web system name = cc....cc)

aa....aa：ユニット名

bb....bb：ホスト名

cc....cc：Webシステム名

ユニットで指定したホストが存在しません（ユニット名=aa....aa，ホスト名=bb....bb，Webシステム名=cc....cc）※。
指定したホストがモデルに登録されているかどうかを確認してください。

The specified logical server does not exist. (logical server name = aa....aa, Web system name = bb....bb)

aa....aa：論理サーバ名

bb....bb：Webシステム名

指定した論理サーバは存在しません（論理サーバ名=aa....aa，Webシステム名=bb....bb）※。
指定した論理サーバがモデルに登録されているかどうかを確認してください。

The logical server name cannot be changed. (host name = aa....aa, Web system name = bb....bb)

aa....aa：ホスト名

bb....bb：Webシステム名

論理サーバ名は変更できません（ホスト名=aa....aa，Webシステム名=bb....bb）。
指定した論理サーバがモデルに登録されているかどうかを確認してください。

The number of logical servers cannot be changed. (Web system name = aa....aa)

aa....aa：Webシステム名

論理サーバの数は変更できません（Webシステム名 = aa....aa）※。
論理サーバの定義を追加または削除していないかどうかを確認してください。

The load balancer definition cannot be changed. (Web system name = aa....aa)

aa....aa：Webシステム名

ロードバランサの定義は変更できません（Webシステム名=aa....aa）。
前回システムを構築したときの定義ファイルから，LoadBalancerタグの定義を変更していないかどうかを確認してください。

The host does not exist. (host name = aa....aa)

aa....aa：ホスト名

ホストが存在しません（ホスト名=aa....aa）。
指定したホストがモデルに登録されているかどうかを確認してください。

The definition of the administration agent cannot be changed. (host name = aa....aa)

aa....aa：ホスト名

ホストのエージェントの定義は変更できません（ホスト名=aa....aa）。
前回システムを構築したときの定義ファイルから，ホストのエージェントの定義を変更していないかどうかを確認してください。

注※　処理対象が運用管理ポータル，またはSmart Composerのfree-tierで定義した論理サーバの場合，Webシステム名には[no-name]が出力されます。

KEOS24503-E（C）

An enabled In-process HTTP server cannot be disabled. (Web system name = aa....aa, parameter = bb....bb)

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：パラメタ

説明

インプロセスHTTPサーバは有効から無効に変更できません。

処理を中止します。

対処

指定したパラメタbb....bbを確認してください。

KEOS24504-E（C）

An error occurred in the starting process of the previous level. (Web system name = aa....aa, logical server name = bb....bb)

aa....aa：Webシステム名
bb....bb：論理サーバ名

説明

前レベルの起動でエラーが発生したため，該当する論理サーバは起動できません。

処理を中止します。

対処

最初に起動に失敗した論理サーバの設定情報が配布済みであるか確認してください。

詳細情報と運用監視エージェントのログを参照し，障害を取り除いてから再度実行してください。

KEOS24700-I（F）

ロードバランサ(負荷分散機（ロードバランサ）の管理用IPアドレス)に接続します。

説明

負荷分散機（ロードバランサ）に接続します。

KEOS24701-I（F）

ロードバランサ(負荷分散機（ロードバランサ）の管理用IPアドレス)との接続を切断しました。

説明

負荷分散機（ロードバランサ）との接続を切断しました。

KEOS24710-I（F）

ロードバランサ(負荷分散機（ロードバランサ）の管理用IPアドレス)に次のコマンドを送信します。script-name=[スクリプト名], command-name=[コマンド名], command=[コマンド]

説明

負荷分散機（ロードバランサ）にコマンドを送信します。

KEOS24711-I（F）

ロードバランサ(負荷分散機（ロードバランサ）の管理用IPアドレス)からコマンドの出力を受信しました。[直前のコマンドの出力]

説明

負荷分散機（ロードバランサ）からコマンドの出力を受信しました。

KEOS26000-I（F）

Managementイベント発行機能を開始しました。

説明

Managementイベント発行機能を開始しました。

処理を続行します。

KEOS26001-I（F）

Managementイベント発行機能を停止しました。

説明

Managementイベント発行機能を停止しました。

処理を続行します。

KEOS26002-E（F）

Managementイベント発行機能の開始に失敗しました。詳細情報=詳細情報

説明

Managementイベント発行機能の開始に失敗しました。

処理を続行します。

対処

詳細情報を参照し，動作環境や設定を見直してください。

KEOS26010-E（F）

設定ファイルの読み込みに失敗しました。ファイル名=ファイル名

説明

Managementイベント発行用プロパティファイルまたはManagementイベント発行用メッセージIDリストファイルの読み込みに失敗しました。

処理を続行しますが，Managementイベントは発行されません。

対処

設定ファイルの有無，指定内容，およびアクセス権限を確認して，J2EEサーバを再起動してください。

KEOS26011-E（F）

必要なプロパティ(プロパティキー)が指定されていません。

説明

Managementイベント発行用プロパティファイルで必要なプロパティが指定されていません。

Managementイベント発行機能の動作を停止します。

対処

Managementイベント発行用プロパティファイルの内容を見直してください。

KEOS26012-E（F）

プロパティ(プロパティキー)の指定が不正です。

説明

Managementイベント発行用プロパティファイルの指定内容が不正です。

対処

Managementイベント発行用プロパティファイルの内容を見直してください。

KEOS26013-E（F）

メッセージIDが指定されていません。

説明

Managementイベント発行用メッセージIDリストファイルの指定内容が不正です。

Managementイベント発行機能の動作を停止します。

対処

Managementイベント発行用メッセージIDリストファイルの内容を見直してください。

KEOS26014-W（F）

プロパティ(プロパティキー)の指定が不正です。デフォルト値(デフォルト値)を使用します。

説明

Managementイベント発行用プロパティファイルの指定内容が不正です。

デフォルト値を使用してManagementイベント発行機能の動作を継続します。

対処

Managementイベント発行用プロパティファイルの内容を見直してください。

KEOS26050-I（F）

Managementイベントの発行に成功しました。メッセージID=メッセージID，イベント発生時刻=Managementイベントの発行が依頼された時刻, 付加情報=付加情報(複数の場合はコロン区切り)

説明

Managementイベントの発行に成功しました。

KEOS26051-E（F）

Managementイベントの発行に失敗しました。メッセージID=メッセージID，イベント発生時刻=Managementイベントの発行が依頼された時刻，付加情報=付加情報(複数の場合はコロン区切り)，詳細情報=詳細情報

説明

Managementイベントの発行に失敗しました。

処理を続行します。再送設定がされていれば，再送を試みます。

要因として次のことが考えられます。

設定ファイルに記述したManagement Serverが起動されていない。

ネットワークに，障害または一時的な負荷が発生している。

対処

詳細情報を参照し，動作環境およびManagementイベント発行用プロパティファイルの内容を見直してください。

KEOS26052-E（F）

Managementイベントを発行できません。詳細情報=詳細情報

説明

Managementイベントを発行できません。

Managementイベント発行機能の動作を停止します。

対処

詳細情報を参照し，動作環境およびManagementイベント発行用プロパティファイルの内容を見直してください。

KEOS26053-W（F）

Managementイベントの再送期限を超過しました。メッセージID=メッセージID，イベント発生時刻=Managementイベントの発行が依頼された時刻，付加情報=付加情報(複数の場合はコロン区切り)

説明

Managementイベントの再送期限を超過しました。

該当するManagementイベントを破棄します。

対処

動作環境およびManagementイベント発行用プロパティファイルの内容を見直してください。

KEOS26054-W（F）

同時発行最大数を超過したため，Managementイベントを発行できません。メッセージID=メッセージID，付加情報=付加情報(複数の場合はコロン区切り)

説明

Managementイベントの同時発行最大数を超過しました。

該当するManagementイベントを破棄します。

対処

動作環境およびManagementイベント発行用プロパティファイルの内容を見直してください。

KEOS26100-E（F）

内部エラーが発生しました。詳細情報=詳細情報

説明

Managementイベント発行機能で内部エラーが発生しました。

Managementイベント発行機能の動作を継続できる場合は継続し，継続できない場合は動作を停止します。

対処

J2EEサーバを再起動しても障害が取り除かれない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS26500-E（F）

Managementアクションの初期化に失敗しました。詳細=詳細情報

説明

Managementアクションの初期化に失敗しました。

処理を続行しますが，Managementアクションは実行されません。

対処

詳細情報を参照し，動作環境および設定ファイルの内容を見直してください。

KEOS26510-I（F）

Managementイベントを受信しました。論理サーバ名=論理サーバ名，メッセージID=メッセージID，付加情報=付加情報(複数の場合はコロン区切り)，イベント発生時刻=イベント発生時刻

説明

Managementイベントを受信しました。

KEOS26520-W（F）

Managementアクションが定義されていません。論理サーバ名=論理サーバ名，メッセージID=メッセージID

説明

Managementアクションが定義されていません。

処理を続行します。

対処

Managementアクションの設定を見直してください。

KEOS26521-E（F）

Managementアクションの定義が不正です。ManagementアクションID=ManagementアクションID

説明

Managementアクションの定義が不正です。

処理を続行します。

対処

Managementアクションの設定を見直してください。

KEOS26522-W（F）

受信済みのManagementイベントを再受信しました。論理サーバ名=論理サーバ名，メッセージID=メッセージID，付加情報=付加情報(複数の場合はコロン区切り)，イベント発生時刻=Managementイベントの発行が依頼されたイベント発行元の時刻

説明

受信したManagementイベントは，すでに受信されています。

Managementアクションを実行せずに処理を続行します。

要因として，ネットワークの一時的な負荷や障害によって，Managementイベントが重複送信されたことが考えられます。

対処

動作環境または次の設定ファイルの内容を見直してください。

Managementイベント発行用プロパティファイル
manager.mevent.send.timeout
manager.mevent.retry.limit

KEOS26523-W（F）

Managementイベントの受信情報保持数が最大数を超えたため，最も古い受信情報を削除します。受信情報最大保持数=受信情報最大保持数，削除する受信情報=[削除する受信情報]

説明

Managementイベントの受信情報保持数が最大数を超えたため，最も古い受信情報を削除します。

処理を続行します。

Managementイベントが多発していることが考えられます。

対処

動作環境または次の設定ファイルの内容を見直してください。

Managementアクション実行用プロパティファイル
maction.mevent.receiving_info.keep_size.max

KEOS26530-I（F）

Managementアクションの実行を開始します。ManagementアクションID=ManagementアクションID

説明

Managementアクションの実行を開始します。

処理を続行します。

KEOS26531-I（F）

Managementアクションの実行が終了しました。ManagementアクションID=ManagementアクションID，終了コード=終了コード

説明

Managementアクションの実行が終了しました。

処理を続行します。

KEOS26532-W（F）

Managementアクションの実行がタイムアウト時間を超過しました。ManagementアクションID=ManagementアクションID

説明

Managementアクションの実行がタイムアウト時間を超過しました。

処理を続行します。

対処

Managementアクションの設定を見直してください。

KEOS26533-E（F）

Managementアクションの実行に失敗しました。ManagementアクションID=ManagementアクションID，詳細情報=詳細情報

説明

Managementアクションの実行に失敗しました。

処理を続行します。

対処

詳細情報を参照し，動作環境および設定ファイルの内容を見直してください。

KEOS26534-W（F）

抑止時間内のため，Managementアクションの実行を制御しました。ManagementアクションID=ManagementアクションID

説明

抑止時間内のため，Managementアクションの実行を制御しました。Managementアクションを実行しないで処理を続行します。

対処

頻発する場合は，動作環境および設定ファイルの内容を見直してください。

KEOS26535-W（F）

同時実行数の制限により，Managementアクションの実行を制御しました。ManagementアクションID=ManagementアクションID

説明

同時実行数の制限によって，Managementアクションの実行を制御しました。Managementアクションを実行しないで処理を続行します。

対処

頻発する場合は，動作環境および設定ファイルの内容を見直してください。

KEOS26600-E（F）

内部エラーが発生しました。詳細情報=詳細情報

説明

Managementアクション実行機能で内部エラーが発生しました。

Management Serverの動作を継続できる場合は継続し，継続できない場合は動作を停止します。

対処

Management Serverを再起動しても障害が取り除かれない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS27000-I（F）

認証に成功しました。(ユーザID=ユーザID)

説明

認証に成功しました。

KEOS27001-E（F）

認証に失敗しました。管理ユーザIDまたはパスワードが違います。(ユーザID=ユーザID)

説明

認証に失敗しました。管理ユーザIDまたはパスワードが違います。処理を中止します。

対処

正しい管理ユーザIDまたはパスワードを入力してください。

KEOS27002-E（F）

認証に失敗しました。認証要求の有効期限が切れました。(ユーザID=ユーザID)

説明

認証に失敗しました。認証要求の有効期限が切れました。処理を中止します。

対処

頻発するようであれば，動作環境を見直してください。次の要因が考えられます。

ネットワークに高負荷が掛かっていないかどうか。

マシンに高負荷が掛かっていないかどうか。

KEOS27010-I（F）

外部MBean(クラス名=クラス名, オブジェクト名=オブジェクト名, ファイル名=ファイル名, 定義順=定義順)の登録に成功しました。

説明

外部MBeanの登録に成功しました。

KEOS27011-I（F）

外部MBean(クラス名=クラス名, オブジェクト名=オブジェクト名, ファイル名=ファイル名, 定義順=定義順)の登録解除に成功しました。

説明

外部MBeanの登録解除に成功しました。

KEOS27012-E（F）

Mbeanプラグ定義ファイル(ファイル名=ファイル名)の読み込みに失敗しました。

説明

Mbeanプラグ定義ファイルの読み込みに失敗しました。外部Mbeanの登録処理を中止します。

対処

Mbeanプラグ定義ファイルの読み込み権限を確認してください。

KEOS27013-E（F）

外部Mbeanプラグイン定義ファイルの解析に失敗しました。(ファイル名=ファイル名, 行番号=行番号, 列番号=列番号, 詳細番号=詳細番号)

説明

外部Mbeanプラグイン定義ファイルの解析に失敗しました。外部Mbeanの登録処理を中止します。

対処

Mbeanプラグイン定義ファイルの内容を確認してください。

KEOS27014-E（F）

外部MBean(クラス名=クラス名, オブジェクト名=オブジェクト名, ファイル名=ファイル名, 定義順=定義順)に有効でないオブジェクト名が指定されました。

説明

外部MBeanの登録に失敗しました。有効でないオブジェクト名が指定されました。以降の外部Mbeanの登録処理を継続します。

対処

有効なオブジェクト名を指定してください。

KEOS27015-E（F）

外部MBean(クラス名=クラス名, オブジェクト名=オブジェクト名, ファイル名=ファイル名, 定義順=定義順)のクラス実装が見つかりません。

説明

外部MBeanの登録に失敗しました。クラス実装が見つかりませんでした。以降の外部Mbeanの登録処理を継続します。

対処

Mbeanプラグイン定義ファイルに対応した外部jarファイルが存在しているか確認してください。有効なオブジェクト名を指定してください。

KEOS27016-E（F）

外部MBean(クラス名=クラス名, オブジェクト名=オブジェクト名, ファイル名=ファイル名, 定義順=定義順)のインスタンス生成に失敗しました。

説明

外部MBeanの登録に失敗しました。インスタンス生成に失敗しました。以降の外部Mbeanの登録処理を継続します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS27017-E（F）

外部MBean(クラス名=クラス名, オブジェクト名=オブジェクト名, ファイル名=ファイル名, 定義順=定義順)は既に登録されています。

説明

外部MBeanの登録に失敗しました。すでに登録済みのオブジェクト名が指定されました。以降の外部Mbeanの登録処理を継続します。

対処

同一内容のMBeanプラグイン定義ファイルが存在していないか確認してください。

KEOS27018-E（F）

外部MBean(クラス名=クラス名, オブジェクト名=オブジェクト名, ファイル名=ファイル名, 定義順=定義順)の登録に失敗しました。詳細情報=MBeanRegistration#preRegisterメソッドで例外がスローされました。

説明

外部MBeanの登録に失敗しました。MBeanRegistration#preRegisterメソッドで例外がスローされました。以降の外部Mbeanの登録処理を継続します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS27019-E（F）

外部MBean(クラス名=クラス名, オブジェクト名=オブジェクト名, ファイル名=ファイル名, 定義順=定義順)はJMX準拠のMBeanではありません。

説明

外部MBeanの登録に失敗しました。JMXに準拠していないMbeanが指定されました。以降の外部Mbeanの登録処理を継続します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS27020-E（F）

外部MBean(クラス名=クラス名, オブジェクト名=オブジェクト名, ファイル名=ファイル名, 定義順=定義順)の登録解除に失敗しました。MBeanRegistration#preRegisterメソッドで例外がスローされました。

説明

外部MBeanの登録解除に失敗しました。MBeanRegistration#preRegisterメソッドで例外がスローされました。以降の外部Mbeanの登録処理を継続します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS27021-E（F）

MBeanプラグイン定義ファイルの解析に失敗しました。(ファイル名=ファイル名 詳細情報=詳細情報)の登録解除に失敗しました。MBeanRegistration#preRegisterメソッドで例外がスローされました。

説明

Mbeanプラグイン機能で解析エラーが発生しました。外部Mbeanの登録処理を中止します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS27030-I（F）

Managerリモート管理機能を開始しました。

説明

Management Serverリモート管理機能を開始しました。

KEOS27031-I（F）

Managerリモート管理機能を終了しました。

説明

Management Serverリモート管理機能を終了しました。

KEOS27032-I（F）

Managerリモート管理機能の外部接続機能を開始しました。

説明

Management Serverリモート管理機能の外部接続機能を開始しました。

KEOS27033-I（F）

Managerリモート管理機能の外部接続機能を終了しました。

説明

Management Serverリモート管理機能の外部接続機能を終了しました。

KEOS27034-E（F）

Managerリモート管理機能の外部接続機能の開始に失敗しました。詳細情報=詳細情報

説明

Management Serverリモート管理機能の外部接続機能の開始に失敗しました。処理を続行します。

対処

設定ファイルの内容を確認し，Management Serverを再起動してください。

KEOS27040-E（C）

A communication error occurred.

説明

運用管理エージェントとの通信時にエラーが発生しました。処理を中止します。

対処

設定ファイルの内容を確認し，Management Serverを再起動してください。

KEOS27099-E（F）

内部エラーが発生しました。詳細情報=詳細情報

説明

Mbeanサーバ機能で内部エラーが発生しました。処理を続行します。

対処

Management Serverを再起動しても障害が取り除かれない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS27101-E（V）

Authentication failed. An administrator's user ID or a password is incorrect.

説明

認証に失敗しました。管理ユーザIDまたはパスワードが違います。処理を中止します。

対処

正しい管理ユーザIDまたはパスワードを入力してください。

KEOS27102-E（V）

Authentication failed. Authentication request expired.

説明

認証に失敗しました。認証要求の有効期限が切れました。処理を中止します。

対処

頻発するようであれば，動作環境を見直してください。次の要因が考えられます。

ネットワークに高負荷が掛かっていないかどうか。

マシンに高負荷が掛かっていないかどうか。

KEOS27103-E（V）

An internal error occurred. Detail=詳細情報

説明

内部エラーが発生しました。処理を中止します。

対処

Management Server を再起動しても障害が取り除かれない場合は，保守員に連絡してください。

KEOS27105-E（V）

An error occurred while connecting to the RMI registry. Detail=詳細情報

説明

RMIレジストリとの接続でエラーが発生しました。処理を中止します。

対処

詳細情報を参照し，動作環境，および設定ファイルの内容を見直してください。

Management Serverが起動しているかどうか。

指定したホスト名とポート番号が誤っていないかどうか。

KEOS27106-E（V）

An error occurred during JMXConnector generation. Detail=詳細情報

説明

JMXConnectorの生成でエラーが発生しました。処理を中止します。

対処

詳細情報を参照し，動作環境，および設定ファイルの内容を見直してください。

Management Serverが起動しているかどうか。

指定したホスト名とポート番号が誤っていないかどうか。

KEOS28001-I（F）

セットアップウィザード(aa....aa)を開始しました。
The Setup Wizard (aa....aa) has started.

aa....aa：GUI/CUI

説明

セットアップウィザードを開始しました。

KEOS28002-I（F）

セットアップウィザード(aa....aa)を終了しました。
The Setup Wizard (aa....aa) has ended.

aa....aa：GUI/CUI

説明

セットアップウィザードを終了しました。

KEOS28003-E（C／F）

セットアップウィザード(aa....aa)でエラーが発生しました。(詳細:bb....bb)
An error occurred in the Setup Wizard (aa....aa). (details = bb....bb)

aa....aa：GUI/CUI
bb....bb：詳細情報

説明

セットアップウィザードでエラーが発生しました。

処理を中止します。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，セットアップウィザードを再度実行してください。

表2-3　KEOS28003-Eに示される詳細情報一覧

詳細情報
説明
対処

排他用のロックファイルで入出力エラーが発生しました。ファイル名=aa....aa, 詳細=bb.....bb
An I/O error occurred in the lock file for exclusion. (file name = aa....aa, details = bb....bb)
aa....aa：ファイル名
bb....bb：詳細情報
排他用のロックファイルで入出力エラーが発生しました。
処理を中止します。
保守員に連絡してください。

KEOS28004-I（F）

セットアップを開始しました。
The setup has started.

説明

セットアップを開始しました。

KEOS28005-I（F）

セットアップを終了しました。
The setup has ended.

説明

セットアップを終了しました。

KEOS28006-E（F）

セットアップでエラーが発生しました。
An error occurred in the setup.

説明

セットアップでエラーが発生しました。

処理を中止します。

対処

このメッセージより前に出力されている，エラーレベルのメッセージの対処法を参照してください。

KEOS28007-I（F）

アンセットアップを開始しました。
The unsetup has started.

説明

アンセットアップを開始しました。

KEOS28008-I（F）

アンセットアップを終了しました。
The unsetup has ended.

説明

アンセットアップを終了しました。

KEOS28009-E（F）

アンセットアップでエラーが発生しました。
An error occurred in the unsetup.

説明

アンセットアップでエラーが発生しました。

処理を中止します。

対処

このメッセージより前に出力されている，エラーレベルのメッセージの対処法を参照してください。

KEOS28010-I（F）

コマンドを開始しました。(コマンド:aa....aa)
Command execution has started. (command = aa....aa)

aa....aa：コマンド名

説明

セットアップウィザードがコマンドを開始しました。

KEOS28011-I（F）

コマンドが終了しました。(コマンド:aa....aa, 終了コード:bb....bb)
Command execution has ended. (command = aa....aa, exit code = bb....bb)

aa....aa：コマンド名
bb....bb：終了コード

説明

セットアップウィザードで実行したコマンドが終了しました。

KEOS28012-E（C／F）

コマンドでエラーが発生しました。(コマンド:aa....aa, 詳細:bb....bb)
An error occurred during command execution. (command = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：コマンド名
bb....bb：詳細情報

説明

セットアップウィザードが実行したコマンドでエラーが発生しました。

処理を中止します。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，セットアップウィザードを再度実行してください。詳細情報に次のどちらかのメッセージが出力された場合は，セットアップウィザードを再度実行してください。

hwsserveredit: cannot delete

KDJE40028-E The deletion of the J2EE server has failed. Server name = aa....aa, Reason = Deletion of file failed
aa....aa：サーバ名

KEOS28014-E（C／F）

ファイルアクセスでエラーが発生しました。(ファイル名:aa....aa, 詳細:bb....bb)
An error occurred during an attempt to access the file. (file name = aa....aa, details = bb....bb)

aa....aa：ファイル名
bb....bb：詳細情報

説明

セットアップウィザードのファイルアクセスでエラーが発生しました。

処理を中止します。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，セットアップウィザードを再度実行してください。

KEOS28015-I（F）

セットアップ情報ファイルを出力しました。(ファイル名:aa....aa)
The setup information file has been output. (file name = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

セットアップ情報ファイルを出力しました。

KEOS28016-I（F）

セットアップ情報リストを出力しました。(ファイル名:aa....aa)
The setup information list has been output. (file name = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

セットアップ情報リストを出力しました。

KEOS28017-I（F）

snapshotログの収集を開始しました。
Collection of the snapshot log files has started.

説明

セットアップウィザードがsnapshotログの収集を開始しました。

KEOS28018-I（F）

snapshotログの収集が終了しました。(ファイル名:aa....aa)
Collection of the snapshot log files has ended. (file name = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

セットアップウィザードが実行したsnapshotログの収集が終了しました。

KEOS28019-E（C／F）

snapshotログの収集でエラーが発生しました。(詳細:aa....aa)
An error occurred during collection of the snapshot log files. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

セットアップウィザードが実行したsnapshotログの収集でエラーが発生しました。

処理を中止します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS28020-I（F）

バックアップを開始しました。
Backup has started.

説明

セットアップウィザードがバックアップを開始しました。

KEOS28021-I（F）

バックアップを終了しました。
Backup has ended.

説明

セットアップウィザードのバックアップが終了しました。

KEOS28022-E（C／F）

バックアップでエラーが発生しました。(詳細:aa....aa)
An error occurred during backup. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

セットアップウィザードのバックアップでエラーが発生しました。

処理を中止します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS28023-I（F）

ポート番号チェックを開始しました。
The port number check has started.

説明

セットアップでポート番号チェックを開始しました。

KEOS28024-I（F）

ポート番号チェックが終了しました。
The port number check has ended.

説明

セットアップでポート番号チェックが終了しました。

KEOS28025-I（F）

Component Container管理者を変更しました。
The Component Container administrator has been changed.

説明

セットアップでComponent Container管理者を変更しました。

KEOS28026-E（C／F）

Component Container管理者の変更でエラーが発生しました。(詳細:aa....aa)
An error occurred during an attempt to change the Component Container administrator. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

セットアップでComponent Container管理者の変更でエラーが発生しました。

処理を中止します。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，セットアップウィザードを再度実行してください。

KEOS28027-E（C）

An instance of the Setup Wizard is already running.

説明

同一マシン上のほかのプロセスでセットアップウィザードが起動中のため，セットアップウィザードを起動できません。

処理を中止します。

対処

起動中のセットアップウィザードを停止してください。

KEOS28028-E（C／F）

既にセットアップウィザード以外でセットアップが行われているので，セットアップウィザードでセットアップを行うことはできません。
The setup cannot be executed by the Setup Wizard, because it has already done by a utility other than the Setup Wizard.

説明

セットアップウィザード以外の方法でManagement Serverのセットアップが行われているため，セットアップウィザードを起動できません。

処理を中止します。

対処

Cosminexusの環境をすべて削除して，再インストールを行ってください。

KEOS28029-E（C／F）

セットアップ情報ファイルが存在しません。(ファイル名:aa....aa)
The setup information file does not exist. (file name = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

指定したセットアップ情報ファイルが存在しません。

処理を中止します。

対処

セットアップ情報ファイルのファイル名またはパスを見直してください。

KEOS28030-E（C／F）

セットアップ情報ファイルが壊れています。(ファイル名:aa....aa)
The setup information file is corrupted. (file name = aa....aa)

aa....aa：ファイル名

説明

指定したセットアップ情報ファイルが壊れています。

処理を中止します。

対処

指定したファイルを見直してください。

KEOS28031-E（C／F）

コマンドのオプションに誤りがあります。(詳細:aa....aa)
A specified command option is invalid. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

指定したコマンドのオプションに誤りがあります。

処理を中止します。

対処

コマンドのオプションを見直してください。

表2-4　KEOS28031-Eに示される詳細情報一覧

詳細情報
説明
対処

同じオプションが複数指定されています。オプション=aa....aa
The same option has been specified more than once. (option = aa....aa)
aa....aa：オプション
コマンドオプションに同じオプションが複数指定されています。
処理を中止します。
コマンドのオプションを見直してください。

オプションに対する値が指定されていません。オプション=aa....aa
An option value is not specified. (option = aa....aa)
aa....aa：オプション
オプションに対する値が指定されていません。
処理を中止します。
コマンドのオプションを見直してください。

誤ったオプションが指定されています。オプション=aa....aa
An invalid option is specified. (option = aa....aa)
aa....aa：オプション
誤ったオプションが指定されています。
処理を中止します。
コマンドのオプションを見直してください。

aa....aaオプションはbb....bbオプションと同時に指定できません。
The option aa....aa and the option bb....bb cannot be specified simultaneously.
aa....aa：オプション1
bb....bb：オプション2
同時に指定できないオプションが指定されています。
処理を中止します。
コマンドのオプションを見直してください。

KEOS28032-E（C／F）

セットアップウィザードが強制終了されました。
The Setup Wizard was forced to terminate.

説明

セットアップウィザードが強制終了されました。

処理を中止します。

対処

セットアップウィザードを再度実行してください。セットアップウィザードを再度実行してもエラーが発生する場合は，OSを再起動してください。

KEOS28033-E（C）

Usage : setupwizard [-f <setup information file> | -clean [-force]]

説明

コマンドの起動方法に誤りがあります。コマンドの実行を中止します。

対処

正しいコマンドを入力して，実行し直してください。

KEOS28034-E（C／F）

Component Container管理者にaa....aaが指定されているため，1024から65535の範囲で指定してください。(bb....bb=cc....cc)
A value from 1024 to 65535 must be specified because aa....aa has been specified for the Component Container administrator. (bb....bb=cc....cc)

aa....aa：Component Container管理者
bb....bb：該当項目
cc....cc：ポート番号

説明

Component Container管理者にroot以外のユーザが指定されているため，ポート番号には1024から65535の範囲以外では指定できません。

処理を中止します。

対処

Component Container管理者にroot以外のユーザが指定されている場合は，ポート番号には1024から65535の範囲で指定してください。

KEOS28035-E（C／F）

ポート番号の値が重複しています。(ポート番号:aa....aa, 重複項目:bb....bb)
A duplicate port number is specified. (port number = aa....aa, duplicate item = bb....bb)

aa....aa：ポート番号
bb....bb：重複項目

説明

セットアップウィザードでポート番号が重複して設定されているため，セットアップが開始できません。

処理を中止します。

対処

セットアップウィザードで指定したポート番号を見直してください。

KEOS28036-E（C／F）

指定されたセットアップ情報ファイルは，このバージョン(aa....aa)で使用できません。(ファイル名:bb....bb, ファイルバージョン:cc....cc)
This version(aa....aa) does not support the specified setup information file. (file name = bb....bb, file version = cc....cc)

aa....aa：Cosminexusのバージョン
bb....bb：ファイル名
cc....cc：ファイルを作成したCosminexusのバージョン

説明

セットアップウィザードのバージョンより新しいセットアップ情報ファイルでは，セットアップを実行できません。

処理を中止します。

対処

指定したファイルを見直してください。

KEOS28037-E（C／F）

Cosminexusの環境が壊れています。(詳細:aa....aa)
The Cosminexus environment is corrupted. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

Cosminexusの環境が壊れているため，処理を続行できません。

処理を中止します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS28038-E（C／F）

An attempt to start the Setup Wizard has failed. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

セットアップウィザードの起動に失敗しました。

処理を中止します。

対処

保守員に連絡してください。

KEOS28039-E（C／F）

セットアップウィザードでセットアップされていない環境では，アンセットアップは実行できません。
The unsetup cannot be executed, because the environment was not set up by using the Setup Wizard.

説明

セットアップウィザードでセットアップされていない環境に対して，アンセットアップは実行できません。

処理を中止します。

対処

セットアップ済みの環境が存在する場合は，Cosminexusの環境をすべて削除してから，再インストールを実行してください。

KEOS28040-I（F）

Management Server管理グループを変更しました。
The Management Server administrator's group has been changed.

説明

セットアップウィザードがManagement Server管理グループを変更しました。

KEOS28041-E（C／F）

Management Server管理グループの変更でエラーが発生しました。(詳細:aa....aa)
An error occurred during an attempt to change the Management Server administrator's group. (details = aa....aa)

aa....aa：詳細情報

説明

セットアップウィザードが実行したManagement Server管理グループの変更でエラーが発生しました。

処理を中止します。

対処

詳細情報を参照してエラーの要因を取り除き，セットアップウィザードを再度実行してください。

2.5　KEUC00001からKEUC09999までのメッセージ

構築済み実行環境の切り替えで出力されるKEUC00001からKEUC09999までのメッセージについて説明します。

＜この節の構成＞

KEUC00001-I (C)

KEUC00002-I (C)

KEUC00003-E (C)

KEUC00004-I (C)

KEUC00005-E (C)

KEUC00006-E (C)

KEUC00001-I (C)

The cosmienv aa....aa command will now start.

aa....aa：-s，-d，-r，または-l

説明

cosmienv aa....aaコマンドを開始します。

KEUC00002-I (C)

The cosmienv aa....aa command ended successfully.

aa....aa：-s，-d，-r，または-l

説明

cosmienv aa....aa コマンドが正常に終了しました。

KEUC00003-E (C)

Execution of the cosmienv aa....aa command failed. (code = bb....bb[, cc....cc])

aa....aa：-s，-d，-r，または-l
bb....bb：リターンコード
cc....cc：保守コード

説明

cosmienv aa....aaコマンドが失敗しました。

対処

メッセージに出力されているリターンコードを確認して，対処してください。なお，リターンコードが143の場合，保守コードもあわせて表示されます。

リターンコードと対処については，次の表を参照してください。

表2-5　リターンコードと対処

リターンコード
意味
対処

0
正常終了
－

128
異常終了
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

129
退避・回復の基になる情報の不正

130
退避・回復の後処理で障害発生

131
退避・回復用の情報の不正
インストールしている製品のバージョンが，構築済み実行環境の切り替えに対応しているバージョンかどうかを確認してください。
それでも解決しない場合は，出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

133
ディスクアクセスエラー
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

135
ファイルオープンエラー
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

138
引数指定の不正
コマンドのシンタックスを確認してください。

139
未サポート機能の要求
インストールしている製品を確認してください。

140
コマンドの二重実行要求
コマンドが実行中でないかを確認してください。

141
稼働環境の不正
回復機能を実行する前に，次の内容を確認してください。

Cosminexusがアンインストールされていること

インストール先に不要なファイルが残っていないこと

142
実行権限なし
コマンド発行時の権限を確認してください。

143
構成ソフトウェアの処理で障害発生
メッセージに表示された構成ソフトウェアの保守コード（xx[,yy]のyy）を確認してください。保守コードについては，次の表を参照してください。
なお，障害が発生した構成ソフトウェアについては，cosmienvコマンドのログで確認します。

表2-6　構成ソフトウェアの保守コード

構成ソフトウェア
保守コード
意味
対処

Cosminexus cFramework
128
異常終了
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

144
退避に失敗
次の手順で対処してください。

指定したパスを作成するか，存在するパスを指定する。

ファイルを使用しているプロセスを停止する。

Cosminexus Component Container
145
HNTRLibのインストールに失敗
Cosminexus Component Containerを再インストールしてください。

146
退避に失敗
次のどちらかの方法で対処してください。

指定した退避先のディレクトリを作成する。

存在するディレクトリパスを指定する。

147
異常終了
/opt/Cosminexus/env/log以下のファイルを採取して，保守員に連絡してください。

Cosminexus Component Transaction Monitor
129
退避・回復の基になる情報の不正
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

130
退避・回復の後処理エラー

131
退避・回復用の情報の不正

138
引数指定の不正

142
実行ユーザの不正
rootで実行しているかどうかを確認してください。

146
退避先のディレクトリが存在しない
次のどちらかの方法で対処してください。

指定した退避先のディレクトリを作成する。

存在するディレクトリパスを指定する。

147
そのほかのエラー
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

148
ファイル・ディレクトリの削除の失敗

Cosminexus DABroker Library
128
異常終了
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

131
退避・回復用の情報の不正

138
引数指定の不正
コマンドの引数を確認して，再度実行してください。

144
Cosminexus DABroker Libraryが稼働中
Cosminexus DABroker Libraryにアクセス中のプログラムをすべて終了してから再度実行してください。

Cosminexus Developer's Kit for Java
131
退避・削除用の情報の不正
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

138
引数指定の不正
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

144
回復に失敗
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

145
/opt/Cosminexus/jdkがシンボリックリンクファイル
/opt/Cosminexus/jdkがシンボリックリンクファイルの場合はサポートしていません。実体のファイルを置いてください。

146
そのほかのエラー
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

Cosminexus Performance Tracer
129
退避・回復の基になる情報の不正
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

130
退避・回復の後処理エラー

131
退避・回復用の情報の不正

138
引数指定の不正

142
実行ユーザの不正
rootで実行しているかどうかを確認してください。

145
HccLibのインストールに失敗
再インストールしてください。

146
退避先のディレクトリが存在しない
次のどちらかの方法で対処してください。

指定した退避先のディレクトリを作成する。

存在するディレクトリパスを指定する。

147
そのほかのエラー
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

148
ファイル・ディレクトリの削除の失敗

Cosminexus Reliable Messaging
129
退避・回復の基になる情報の不正
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

130
退避・回復の後処理で障害発生

144
HNTRLib2のインストールに失敗
再インストールしてください。

145
退避先のディレクトリが存在しない
次のどちらかの方法で対処してください。

指定した退避先のディレクトリを作成する。

存在するディレクトリパスを指定する。

146
そのほかのエラー
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

Cosminexus TPBroker
129
退避・回復の基になる情報の不正
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

130
退避・回復の後処理で障害発生

131
退避・回復用の情報の不正

133
ディスクアクセスエラー

135
ファイルオープンエラー

144
HCCLibのインストールに失敗
Cosminexus TPBrokerを再インストールしてください。

145
HNTRLib2のインストールに失敗

146
退避に失敗
次のどちらかの方法で対処してください。

指定した退避先のディレクトリを作成する。

存在するディレクトリパスを指定する。

147
日立PPインストーラ情報の取得・設定に失敗
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

Cosminexus Web Services - Security
129
退避・回復の基になる情報の不正
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

130
退避・回復の後処理で障害発生
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

131
退避・回復用の情報の不正

138
引数指定の不正

146
退避に失敗
次のどちらかの方法で対処してください。

指定した退避先のディレクトリを作成する。

存在するディレクトリパスを指定する。

147
そのほかのエラー
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

148
ファイル・ディレクトリの削除の失敗

Cosminexus XML Processor
128
異常終了
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

138
引数指定の不正
コマンドの引数を確認して，再度実行してください。

144
退避に失敗
次の手順で対処してください。

指定した退避先のディレクトリを作成する。または存在するディレクトリパスを指定する。

Cosminexus XML Processorの使用を終了する。

145
HNTRLib2のインストールに失敗
Cosminexus XML Processorを再インストールしてください。

Hitachi Web Server
128
異常終了
出力メッセージとログを取得して，保守員に連絡してください。

138
引数指定の不正

144
退避に失敗
次のどちらかの方法で対処してください。

指定した退避先のディレクトリを作成する。

存在するディレクトリパスを指定する。

KEUC00004-I (C)

Command usage: cosmienv <options> [-I<identifier>] [-P<save-path>] [-f] [<save-option>]

<options>:
-s - saves the Cosminexus environment
-d - deletes the saved Cosminexus environment
-r - restores the saved Cosminexus environment
-l - lists the saved Cosminexus environment
-h - displays this help information
<identifier>:
Specify a unique identifier to distinguish the Cosminexus environment to be saved.
Use a maximum of 20 alphanumeric characters.
This identifier must be specified when the -s,-d, or -r option is used.
<save-path>:
Specify the full path of the Cosminexus environment to be saved.
You cannot specify a 1-byte space, 2-byte space, or tab character in a path name.
The save destination of the Cosminexus environment becomes <save-path>/<identifier>.
This save path must be specified when the -s option is used.
<-f>:
When the -r option is specified, specify the -f option to force restoration of the Cosminexus environment.
If the -f option is specified, the Cosminexus environment will be restored even if there are files remaining in the Cosminexus installation directory.
If the -f option is not specified, the Cosminexus environment will not be restored if there are files remaining in the Cosminexus installation directory.
The -f option is ignored if it is specified with any option other than the -r option.

説明

cosmienvコマンドの使用方法です。

KEUC00005-E (C)

To save, restore, or delete the Cosminexus system environment, use the cosmienv command.

説明

Cosminexusのシステム環境の退避，回復，または削除の操作方法に誤りがあります。

対処

Cosminexusのシステム環境を退避，回復，および削除する場合は，cosmienvコマンドを使用してください。

KEUC00006-E (C)

Command usage: cosmienv <options> [-I<identifier>] [-P<save-path>] [-f]

説明

cosmienvコマンドの使用方法に誤りがあります。

対処

cosmienvコマンドの引数の指定方法に誤りがないかどうかを確認してください。

引数の指定方法に誤りがない場合は，「echo $?」を実行してcosmienvコマンドのリターンコードを取得して，リターンコードに対する対処を実施してください。

cosmienvコマンドのリターンコードについては，「KEUC00003-E」を参照してください。

2.6　KFCB40000からKFCB49999までのメッセージ

Cosminexus TPBrokerが出力するKFCB40000からKFCB49999までのメッセージについて説明します。

＜この節の構成＞

KFCB40010-W

KFCB40011-E

KFCB40012-I

KFCB40013-W

KFCB40014-W

KFCB40015-W

KFCB40016-E

KFCB40017-W

KFCB40018-E

KFCB40019-E

KFCB40020-E

KFCB40021-E

KFCB40022-E

KFCB40024-E

KFCB40025-E

KFCB40026-E

KFCB40027-W

KFCB40028-W

KFCB40029-E

KFCB40030-E

KFCB40031-E

KFCB40032-E

KFCB40033-I

KFCB40034-W

KFCB40035-W

KFCB40038-E

KFCB40039-E

KFCB40040-E

KFCB40041-E

KFCB40042-E

KFCB40043-E

KFCB40044-E

KFCB40045-E

KFCB40046-E

KFCB40047-E

KFCB40048-E

KFCB40049-W

KFCB40050-E

KFCB40051-I

KFCB40052-E

KFCB40053-W

KFCB40099-E

KFCB40100-E

KFCB40101-E

KFCB40102-E

KFCB40104-W

KFCB40106-E

KFCB40107-E

KFCB40108-W

KFCB40110-E

KFCB40111-E

KFCB40113-E

KFCB40114-E

KFCB40115-E

KFCB40116-E

KFCB40117-E

KFCB40118-E

KFCB40119-E

KFCB40120-E

KFCB40121-E

KFCB40122-E

KFCB40123-E

KFCB40126-E

KFCB40127-I

KFCB40128-E

KFCB40129-E

KFCB40010-W

A transaction branch has taken too long time on its completion process. status=aa....aa method=bb....bb id=cc....cc info=dd....dd

aa....aa：現在のステータス
bb....bb：決着処理のメソッド名
cc....cc：トランザクションID
dd....dd：保守情報

説明

グローバルトランザクションの決着処理に時間が掛かっています。

決着処理が始まってから60秒以上経過すると，このメッセージを出力します。メッセージ出力後も，決着処理は継続します。

対処

リソースマネジャ，サーバプロセスの状態を確認し，次の状態に陥っていないか確認してください。

リソースマネジャの停止，またはリソースマネジャとの通信接続の切断。

リモート呼び出し元もしくは呼び出し先のサーバプロセスの停止，または通信接続の切断。

ステータスファイルへの書き込み処理の遅延。

KFCB40011-E

A transaction branch has decided to complete heuristically. method=aa....aa outcome=bb....bb tid=cc....cc info=dd....dd

aa....aa：決着処理のメソッド名
bb....bb：ヒューリスティック決着の種別
cc....cc：トランザクションID
dd....dd：保守情報

説明

グローバルトランザクションがヒューリスティック決着をしました。

ヒューリスティック決着の種別（bb....bb）によって，詳細は次のとおりになります。

HeuristicHazard：各リソースマネジャのトランザクションが一貫性を保って決着したことが確認できませんでした。トランザクションの一貫性が失われている可能性があります。

HeuristicCommit：このトランザクションブランチの参加リソースすべてがヒューリスティック決着によってコミットしました。

HeuristicRollback：このトランザクションブランチの参加リソースすべてがヒューリスティック決着によってロールバックしました。

HeuristicMixed：一部のリソースマネジャのトランザクションがコミットし，ほかのリソースマネジャのトランザクションがロールバックしました。トランザクションの一貫性は失われました。

対処

各リソースマネジャで，トランザクションの状態を確認してください。トランザクションID（cc....cc）と同じグローバルトランザクションIDを持つブランチについて，各リソースマネジャでのトランザクションの決着方法（コミットまたはロールバック）を確認してください。

KFCB40012-I

A transaction branch has completed normally, overriding heuristic completion in some participants. method=aa....aa original=bb....bb outcome=cc....cc tid=dd....dd info=ee....ee

aa....aa：決着処理のメソッド名
bb....bb：参加リソースに存在したヒューリスティックの種別
cc....cc：グローバルトランザクションの決着方法
dd....dd：トランザクションID
ee....ee：保守情報

説明

参加リソースのヒューリスティック決着の結果と，グローバルトランザクションの決着方法とが一致したため，グローバルトランザクションは一貫性を保ったまま決着しました。

KFCB40013-W

A participant has completed heuristically. method=aa....aa outcome=bb....bb participant=cc....cc info1=dd....dd info2=ee....ee

aa....aa：現象が発生した参加リソースのメソッド名
bb....bb：aa....aaが返した決着結果
cc....cc：現象が発生した参加リソースの情報（リソースの種類，XidまたはGid）
dd....dd：保守情報1
ee....ee：保守情報2

説明

グローバルトランザクションの参加リソース（cc....cc）がヒューリスティック決着をしました。

対処

このメッセージに続いて，グローバルトランザクションの決着結果を示すメッセージが出力されます。出力されたメッセージに従って対処してください。

KFCB40014-W

Unable to distinguish the outcome of a participant due to a communication error. method=aa....aa outcome=bb....bb participant=cc....cc info1=dd....dd info2=ee....ee

aa....aa：現象が発生した参加リソースのメソッド名
bb....bb：aa....aaが返した決着結果
cc....cc：現象が発生した参加リソースの情報（リソースの種類，XidまたはGid）
dd....dd：保守情報1
ee....ee：保守情報2

説明

グローバルトランザクションの決着処理中に参加リソース（cc....cc）との接続が失われたため，決着結果が不明になりました。ただし，リソースマネジャで，ほかのエラーが発生していない場合は，通常トランザクションの一貫性はリソースマネジャによって保証されます。

対処

リソースマネジャでトランザクションの状態に異常が発生していないか確認してください。

KFCB40015-W

Duplicate status file definition. path=aa....aa info=bb....bb

aa....aa：ステータスファイルのパス名称
bb....bb：保守情報

説明

ステータスファイルの格納ディレクトリ名称同士が重複しています。

J2EEサーバ起動時，またはEJBクライアント起動時にこのメッセージが出力される場合は，予備ステータスファイルのパス名称を無視し，ステータスファイルを二重化しません。cjlisttrnfileコマンド発行時にこのメッセージが出力される場合は，予備ステータスファイルのパス名称を無視し，主ステータスファイルのトランザクション情報を表示します。

対処

予備ステータスファイルのパス名称またはステータスファイルのパス名称のどちらかを変更し，重複を避けてください。

ステータスファイルのパス名称は，J2EEサーバ，またはEJBクライアントのプロパティejbserver.distributedtx.ots.status.directory1およびejbserver.distributedtx.ots.status.directory2で指定されます。

KFCB40016-E

Invalid status file path. path=aa....aa info=bb....bb

aa....aa：ステータスファイルのディレクトリ名称
bb....bb：保守情報

説明

ステータスファイルのディレクトリ名称が不正です。

対処

J2EEサーバ，またはEJBクライアントのプロパティejbserver.distributedtx.ots.status.directory1またはejbserver.distributedtx.ots.status.directory2を確認し，次の状態になっていないか確認してください。

指定されたパス名称に通常ファイル以外のファイル（ディレクトリなど）がすでに存在している。

指定されたパス名称のファイルに対するアクセス権限が正しく設定されていないため，読み書きできない状態になっている。

ステータスファイル（予備ステータスファイルではない）のパス名称が，空文字列になっている。

KFCB40017-W

Invalid property was defined. Replaced with default property. name=aa....aa info=bb....bb

aa....aa：不正なプロパティ名
bb....bb：メソッド名

説明

プロパティに設定された値が不正です。

設定値の代わりにデフォルト値を使用します。

対処

プロパティの設定値を見直してください。

KFCB40018-E

Initialization failed. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

インプロセストランザクションサービスの初期化に失敗しました。

対処

初期化に失敗した要因がほかのメッセージで示されます。メッセージを参照して，問題を解決してください。

KFCB40019-E

Invalid host name. name=aa....aa info=bb....bb

aa....aa：ホスト名
bb....bb：保守情報

説明

ホスト名が不正です。

対処

J2EEサーバのホスト名の設定値を見直してください。また，J2EEサーバおよびEJBクライアントが動作するマシンのホスト名の設定を見直してください。

KFCB40020-E

Internal error occurred. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

内部エラーが発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCB40021-E

Failed to allocate a status file entry. The transaction branch will rollback. method=aa....aa tid=bb....bb info=cc....cc

aa....aa：決着処理のメソッド名
bb....bb：トランザクションID
cc....cc：保守情報

説明

ステータスファイルの同時使用エントリ数が上限に達したため，トランザクションをコミット決着できません。

トランザクションはロールバックします。

対処

同時に決着処理を実行するトランザクション数を減らしてください。

また，長時間にわたって未決着トランザクションが残留していないか確認してください。トランザクションの決着処理が遅延する要因として，次のことが考えられます。

リソースマネジャの停止，またはリソースマネジャとの通信接続の切断。

リモート呼び出し元もしくは呼び出し先のサーバプロセスの停止，または通信接続の切断。

ステータスファイルへの書き込み処理の遅延。

問題が解決しない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCB40022-E

Failed to write a transaction status to a status file. path=aa....aa method=bb....bb tid=cc....cc info=dd....dd

aa....aa：失敗したステータスファイルのパス名称
bb....bb：決着処理のメソッド名
cc....cc：トランザクションID
dd....dd：保守情報

説明

ステータスファイルに対してトランザクション決着処理のステータスを書き込むことができませんでした。

インプロセストランザクションサービスは動作を停止します。

対処

ステータスファイルが存在するHDDでハード障害が発生していないか確認してください。

ハード障害が発生していた場合，J2EEサーバ，またはEJBクライアントを停止させ，次の1，2どちらかの手順を実施後，J2EEサーバ，またはEJBクライアントを開始してください。

ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1またはejbserver.distributedtx.ots.status.directory2のうち，ハード障害が発生したプロパティを別の障害が発生していないパスに変更する。

HDDを交換する。

KFCB40024-E

Internal error. Treat it as HeuristicHazard. method=aa....aa tid=bb....bb info=cc....cc

aa....aa：決着処理のメソッド名
bb....bb：現象が発生したトランザクションID
cc....cc：保守情報

説明

決着処理中に内部エラーが発生しました。

決着処理中のトランザクションはヒューリスティック決着したものとして取り扱います。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

また，トランザクションの一貫性が失われている可能性がありますので，リソースマネジャでトランザクションの状態を確認してください。

KFCB40025-E

Prepared branch has abnormally rolled back in a commit operation. method=aa....aa tid=bb....bb info=cc....cc

aa....aa：決着処理のメソッド名
bb....bb：トランザクションID
cc....cc：保守情報

説明

プリペア済トランザクションに対してコミットを試みましたが，異常が発生しトランザクションはロールバックしました。

対処

トランザクションの一貫性が失われている可能性がありますので，リソースマネジャでトランザクションの状態を確認してください。

トランザクションがロールバックした要因は，同時に出力されるほかのメッセージや例外情報に示されています。そちらを参照して対処してください。

KFCB40026-E

A participant returned an unexpected error code. method=aa....aa outcome=bb....bb participant=cc....cc info1=dd....dd info2=ee....ee

aa....aa：現象が発生した参加リソースのメソッド名
bb....bb：現象の要因となったエラーコード
cc....cc：現象が発生した参加リソースの情報（リソースの種類，XidまたはGid）
dd....dd：保守情報1
ee....ee：保守情報2

説明

グローバルトランザクションの参加リソース（cc....cc）が，決着処理に対して予期しない戻り値を戻しました。

トランザクションの一貫性が失われている可能性があります。

対処

リソースマネジャの動作および状態を確認してください。

KFCB40027-W

A participant could not forget its heuristic decision. method=aa....aa outcome=bb....bb participant=cc....cc info1=dd....dd info2=ee....ee

aa....aa：現象が発生した参加リソースのメソッド名
bb....bb：現象の要因となったエラーコード
cc....cc：現象が発生した参加リソースの情報（リソースの種類，XidまたはGid）
dd....dd：保守情報1
ee....ee：保守情報2

説明

グローバルトランザクションの参加リソース（cc....cc）が，ヒューリスティック決着状態を忘れることができませんでした。

対処

リソースマネジャの動作を確認してください。

このメッセージが出力されても，グローバルトランザクションの決着結果には特に影響ありません。

KFCB40028-W

The reboot counter has reached the maximum permissive value. Reset to zero. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

トランザクションIDまたはXid内に保持する，J2EEサーバ，またはEJBクライアントの再起動回数カウンタが，ラップして0（ゼロ）に戻りました。参加リソースに割り振られるXidが重複する可能性があります。

ステータスファイルを新規に作成して以降，J2EEサーバ，またはEJBクライアントの起動回数が2,147,483,647回に達すると表示します。

KFCB40029-E

Could not create a management information of status file. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

ステータスファイル管理領域情報の設定に失敗しました。

ステータスファイルを利用できません。

対処

ステータスファイルが存在するHDDのハード障害が発生していないか確認してください。

解決しない場合，例外情報やほかのメッセージを参照して，問題を解決してください。

KFCB40030-E

The status entry was already released. number=aa....aa info=bb....bb

aa....aa：エントリ番号
bb....bb：保守情報

説明

ステータスファイルのエントリ管理処理で内部エラーが発生しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCB40031-E

The status entry was broken. number=aa....aa info1=bb....bb info2=cc....cc

aa....aa：エントリ番号
bb....bb：保守情報1
cc....cc：保守情報2

説明

ステータスファイルの特定エントリの内容が不正なため，読み出すことができませんでした。

J2EEサーバ，またはEJBクライアントの異常終了後，最初のJ2EEサーバ，またはEJBクライアントの起動時にこのメッセージを出力した場合は，ステータスファイルに書き込まれていた決着中のトランザクション情報が回復できなかった可能性があります。

対処

トランザクションの一貫性が失われる可能性がありますので，リソースマネジャでトランザクションの状態を確認してください。

KFCB40032-E

Status file write error. path=aa....aa fail=bb....bb info=cc....cc

aa....aa：ステータスファイルのパス名称
bb....bb：書き込み失敗要因（期待した書き込みサイズと実際の値との差分，または発生した例外文字列）
cc....cc：保守情報

説明

ステータスファイルへの書き込みに失敗しました。

対処

次の内容を確認してください。

指定されたパス名称に正しいファイルが存在しているか。

指定されたパス名称のファイルへのアクセス権限は正しく設定されているか。

ステータスファイルが存在するHDDのハード障害が発生していないか。

解決しない場合は，例外情報やほかのメッセージを参照して，問題を解決してください。

KFCB40033-I

Created new status file. path=aa....aa

aa....aa：ステータスファイル名

説明

新しいステータスファイルが，正常に作成されました。

KFCB40034-W

Invalid file was found. Forcibly overwritten with newly-created status file. path=aa....aa

aa....aa：ステータスファイルのパス名称

説明

指定されたパスに，ステータスファイルではない不正なファイルが見つかりました。不正なファイルは強制的に削除し，新規ステータスファイルを作成して上書きしました。

対処

ステータスファイルのパス位置には，正しいステータスファイルだけを置いてください。

KFCB40035-W

The sequence number of the transaction id has reached the maximum permissive value. Reset to zero. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

トランザクションIDまたはXidに割り振る通番が，ラップして0（ゼロ）に戻りました。参加リソースに割り振られるXidが重複する可能性があります。

J2EEサーバ，またはEJBクライアントを起動して一度も再起動しないまま，連続して2の63乗個トランザクションIDまたはXidを生成した場合に表示されます。

KFCB40038-E

A participant work has been rolled back due to RM error. (Catastrophic error.) method=aa....aa participant=bb....bb info=cc....cc

aa....aa：現象が発生した参加リソースのメソッド名
bb....bb：現象が発生した参加リソースの情報（リソースの種類，XidまたはGid）
cc....cc：保守情報

説明

グローバルトランザクションの参加リソース（bb....bb）にエラーが発生し，参加リソースのプリペア済トランザクションが2相目のコミット処理でロールバックしました。

対処

本メッセージに続いて，グローバルトランザクションの決着結果を示すメッセージが出力されますので，それに従って対処してください。

KFCB40039-E

A participant work has been rolled back due to RM error. method=aa....aa participant=bb....bb info=cc....cc

aa....aa：現象が発生した参加リソースのメソッド名
bb....bb：現象が発生した参加リソースの情報（リソースの種類，XidまたはGid）
cc....cc：保守情報

説明

グローバルトランザクションの参加リソース（bb....bb）にエラーが発生し，参加リソースに対する1相コミット処理がロールバックしました。

対処

リソースマネジャでトランザクションの状態に異常が発生していないか確認してください。

KFCB40040-E

Could not know if a participant work has been rolled back due to RM error. Treat it as HeuristicHazard. method=aa....aa participant=bb....bb info=cc....cc

aa....aa：現象が発生した参加リソースのメソッド名
bb....bb：現象が発生した参加リソースの情報（リソースの種類，XidまたはGid）
cc....cc：保守情報

説明

グローバルトランザクションの参加リソース（bb....bb）にエラーが発生し，参加リソースに対するロールバック処理に失敗しました。トランザクションの一貫性が失われている可能性があります。

対処

リソースマネジャの動作を確認してください。

KFCB40041-E

Status file read error. path=aa....aa size=bb....bb info=cc....cc

aa....aa：ステータスファイルのパス名称
bb....bb：読み込み失敗要因（期待した読み込みサイズと実際の値との差分，または発生した例外文字列）
cc....cc：保守情報

説明

ステータスファイルからの読み込みに失敗しました。

対処

次の内容を確認してください。

指定されたパス名称に正しいファイルが存在しているか。

指定されたパス名称のファイルへのアクセス権限は正しく設定されているか。

ステータスファイルが存在するHDDのハード障害が発生していないか。

解決しない場合，例外情報やほかのメッセージを参照し，問題を解決してください。

KFCB40042-E

Status file open error. path=aa....aa info=bb....bb

aa....aa：失敗したステータスファイルのパス名称
bb....bb：保守情報

説明

ステータスファイルのオープンに失敗しました。

対処

次の内容を確認してください。

指定されたパス名称に正しいファイルが存在しているか。

指定されたパス名称のファイルへのアクセス権限は正しく設定されているか。

ステータスファイルが存在するHDDのハード障害が発生していないか。

解決しない場合，例外情報やほかのメッセージを参照し，問題を解決してください。

KFCB40043-E

The specified status file may hold transaction status which belongs to other TM. info1=aa....aa info2=bb....bb

aa....aa：ステータスファイルを作成したJ2EEサーバ，EJBクライアントのホスト名と実サーバ名，またはクライアント名
bb....bb：保守情報

説明

起動しようとしているJ2EEサーバ，またはEJBクライアントは，ステータスファイルと次の情報が異なるため起動できません。

ホスト名，またはIPアドレス

J2EEサーバの実サーバ名，またはEJBクライアントのクライアント名

対処

ほかのJ2EEサーバ，またはEJBクライアントと同一のステータスファイルを重複して指定していないか確認してください。

ステータスファイルのパス名称は，J2EEサーバ，またはEJBクライアントのプロパティejbserver.distributedtx.ots.status.directory1およびejbserver.distributedtx.ots.status.directory2で指定されます。

これ以外の場合，次の設定がステータスファイル生成以降に変更されています。

J2EEサーバ，またはEJBクライアントが起動するマシンのホスト名，またはIPアドレス

J2EEサーバのvbroker.se.iiop_tp.hostプロパティ

J2EEサーバの実サーバ名，またはEJBクライアントのクライアント名

この場合，次の手順で対処してください。

変更した設定を元に戻します。

J2EEサーバ上，またはEJBクライアント上でトランザクションが存在しない状態で，J2EEサーバ，またはEJBクライアントを停止してください。

ホスト名，IPアドレス，プロパティvbroker.se.iiop_tp.hostの値，実サーバ名，およびクライアント名を設定してください。

ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1キーで指定したディレクトリ，およびejbserver.distributedtx.ots.status.directory2キーで指定したディレクトリを削除してください。

J2EEサーバ，またはEJBクライアントを起動してください。

KFCB40044-E

The status file version was not supported. version=aa....aa info=bb....bb

aa....aa：ステータスファイルのバージョン情報
bb....bb：保守情報

説明

指定されたステータスファイルのバージョンは，サポートしていません。

対処

指定したステータスファイルが正しいものであるか確認してください。

ステータスファイルのパス名称は，J2EEサーバ，またはEJBクライアントのプロパティejbserver.distributedtx.ots.status.directory1およびejbserver.distributedtx.ots.status.directory2で指定されます。

KFCB40045-E

Attempted to use an invalid resource which does not pass the recovery permission check. tid=aa....aa info=bb....bb

aa....aa：トランザクションID
bb....bb：保守情報

説明

未決着トランザクションの走査に失敗したか，または適切な権限がないリソースを，グローバルトランザクションに参加させようとしました。

未決着トランザクションの走査が可能なリソースだけを，グローバルトランザクションに参加させることができます。

対処

次の内容を確認して，対処してください。

リソースの設定内容

対象リソースが起動しているかどうか

ネットワーク障害が発生していないかどうか

対象リソースへ接続できている場合は，未決着トランザクションの走査ができるように，適切な権限を設定してください。設定に問題がない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCB40046-E

Failed to allocate status file entry. method=aa....aa tid=bb....bb info=cc....cc

aa....aa：決着処理のメソッド名
bb....bb：トランザクションID
cc....cc：保守情報

説明

ステータスファイルの同時使用エントリ数が上限に達したため，トランザクションがヒューリスティック決着したことをステータスファイルに記録できません。

対処

同時に決着処理を実行するトランザクション数を減らしてください。

また，長時間にわたって未決着トランザクションが残留していないか確認してください。トランザクションの決着処理が遅延する要因には，次のものが考えられます。

リソースマネジャの停止，またはリソースマネジャとの通信接続の切断。

リモート呼び出し元もしくは呼び出し先のサーバプロセスの停止，または通信接続の切断。

ステータスファイルへの書き込み処理の遅延。

問題が解決しない場合，保守情報を取得して保守員に連絡してください。

KFCB40047-E

Could not know if a transaction branch has rolled back due to participants'' erroneous behavior. method=aa....aa outcome=bb....bb tid=cc....cc info=dd....dd

aa....aa：決着処理のメソッド名
bb....bb：すべての参加リソースの決着結果を総合した結果
cc....cc：トランザクションID
dd....dd：保守情報

説明

グローバルトランザクションのロールバック処理中に一部の参加リソースにエラーが発生したため，正しくロールバック処理が行われたことを確認できません。

対処

リソースマネジャで，トランザクションが正常にロールバックされているかどうか確認してください。

KFCB40048-E

Local host information is unavailable. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

OSのネットワーク設定が有効でないため，ローカルホスト情報を入手できません。このため，インプロセストランザクションサービスの初期化に失敗しました。

対処

OSのネットワーク設定を見直してください。

KFCB40049-W

Deprecated property is found. key=aa....aa value=bb....bb info=cc....cc

aa....aa：推奨されていないプロパティのキー
bb....bb：推奨されていないプロパティに設定された値
cc....cc：保守情報

説明

旧バージョンのインプロセストランザクションサービスだけで有効なプロパティのキーaa....aaに，bb....bbが設定されました。現在のバージョンのインプロセストランザクションサービスでは，このプロパティは使用できません。

対処

代替のプロパティを使用してください。

KFCB40050-E

Failed to rename a file. from=aa....aa attemptedTo=bb....bb info=cc....cc

aa....aa：移動元ファイルのパス名称
bb....bb：ファイルの移動先のパス名称
cc....cc：保守情報

説明

ファイルの移動に失敗しました。インプロセストランザクションサービスは，正しく初期化できませんでした。

対処

移動元ファイルが使用中でないか確認してください。使用中の場合は，ファイルの使用を終了させてください。なお，使用中となる要因にcjlisttrnfileコマンドの投入があります。コマンドが終了していることを確認してください。使用中でない場合は，ファイルの移動先のパスが，書き込みできない状態になっていないか確認してください。書き込みできない状態になっている場合は，書き込み可能な状態にしてください。

KFCB40051-I

OTS in-process mode has initialized successfully. TmInfo=aa....aa TmHash=bb....bb recoveryPort=cc....cc statusFile=dd....dd

aa....aa：OTSトランザクションマネジャの識別に使用するホスト名と実サーバ名またはクライアント名
bb....bb：上記ホスト名と実サーバ名またはクライアント名を示すハッシュ値（XIDに埋め込まれる値）
cc....cc：分散トランザクション回復用ポート番号
dd....dd：使用されるステータスファイルのパス名称

説明

インプロセスOTSは正しく初期化されました。

KFCB40052-E

Could not create a directory for status files. path=aa....aa info1=bb....bb info2=cc....cc

aa....aa：作成しようとしたディレクトリ名称
bb....bb：保守情報1
cc....cc：保守情報2

説明

aa....aaディレクトリの作成に失敗しました。インプロセストランザクションサービスは，正しく初期化できませんでした。

対処

aa....aaに示されているパスに，作成しようとしたディレクトリ名称と同じ名称の一般ファイルや特殊ファイルなどがないか確認してください。同じ名称のファイルがある場合は，異なる名称になるよう対処してください。同じ名称のファイルがない場合は，aa....aaを作成する権限があるか確認してください。権限がない場合は，aa....aaが作成できる権限を設定してください。

KFCB40053-W

Completion process of transaction was interrupted. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

トランザクションの決着処理が一時的に中断されました。

トランザクションは一時的な障害が解消され次第，整合性を保持したまま決着します。

対処

リソースマネジャ，サーバプロセスの状態を確認し，次の状態に陥っていないか確認してください。

リソースマネジャの停止，またはリソースマネジャとの通信接続の切断

リモート呼び出し先のサーバプロセスの停止，または通信接続の切断

KFCB40099-E

Message format error. id=aa....aa info=bb....bb

aa....aa：出力できなかったメッセージID
bb....bb：保守情報

説明

内部エラーによって，メッセージを出力できません。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCB40100-E

Argument is null. arg=aa....aa method=bb....bb info=cc....cc

aa....aa：不正なパラメタのオブジェクト名
bb....bb：現象が発生したメソッド名
cc....cc：保守情報

説明

トランザクション処理のオペレーションが発行されましたが，パラメタが不正なため，受け付けませんでした。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCB40101-E

Transaction service is not initialized. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

インプロセストランザクションサービスが初期化されていません。

対処

インプロセストランザクションサービスを正しく初期化してください。

初期化に失敗した要因がほかのメッセージで示されていますので，それを参照し，問題を解決してください。

KFCB40102-E

Failed to decode. target=aa....aa info=bb....bb

aa....aa：デコードに失敗した対象
bb....bb：保守情報

説明

OTSに準拠したリモート呼び出し処理で，通信先プロセスがデコードできない不正な情報を生成しました。このためトランザクション伝播処理を正しく行えません。

デコードに失敗した対象（aa....aa）によって，詳細は次のとおりです。

PropagationContext：クライアントプロセスから送付されたトランザクション伝播コンテキストが不正です。

TaggedComponent：サーバプロセスのIORに含まれるOTS関連TaggedComponentが不正です。

対処

通信先プロセスの動作を確認してください。

KFCB40104-W

Transaction has already been timed out. method=aa....aa tid=bb....bb info=cc....cc

aa....aa：現象が発生したメソッド名
bb....bb：トランザクションID
cc....cc：保守情報

説明

グローバルトランザクションはすでにタイムアウトしたため，ロールバックしたか，またはロールバックすることに決定しています。

KFCB40106-E

Transaction is in completion phase already. method=aa....aa tid=bb....bb info=cc....cc

aa....aa：現象が発生したメソッド名
bb....bb：トランザクションID
cc....cc：保守情報

説明

トランザクションの決着オペレーションが発行されましたが，すでに決着処理中のため受け付けませんでした。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCB40107-E

Argument is null. arg=aa....aa method=bb....bb tid=cc....cc info=dd....dd

aa....aa：不正なパラメタのオブジェクト名
bb....bb：現象が発生したメソッド名
cc....cc：トランザクションID
dd....dd：保守情報

説明

トランザクション処理のオペレーションが発行されましたが，パラメタが不正なため受け付けませんでした。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCB40108-W

Transaction has begun the completion process. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

トランザクション処理のオペレーションが発行されましたが，すでに決着処理中のため受け付けませんでした。

KFCB40110-E

Subordinate branch does not have a Terminator. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

サブオーディネートブランチで，許可されていないオペレーションが発行されました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCB40111-E

Transaction service is disabled. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

インプロセストランザクションサービスが停止しているか，または正しく初期化されていないため，トランザクション処理を行えません。

対処

トランザクションサービスが停止した要因がほかのメッセージで示されますので，それを参照して問題を取り除いてください。

問題が解決しない場合，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCB40113-E

Failed to initialize an OTS-internal POA. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

トランザクションリカバリで使用する固定ポート番号が使用できないか，またはその他の理由でインプロセストランザクションサービスの初期化に失敗しました。

対処

トランザクションリカバリで使用する固定ポート番号が正しく設定されているか，ejbserver.distributedtx.recovery.portプロパティの値を確認してください。

解決しない場合は，例外情報やほかのメッセージを参照し，問題を解決してください。それでも解決しない場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCB40114-E

The register_initial_reference method failed. name=aa....aa info=bb....bb

aa....aa：保守情報1
bb....bb：保守情報2

説明

内部エラーによって，インプロセストランザクションサービスの初期化に失敗しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCB40115-E

The register_policy_factory method failed. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

内部エラーによって，インプロセストランザクションサービスの初期化に失敗しました。

対処

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCB40116-E

Since OTSPolicy is REQUIRES, non-transactional call cannot be made. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

サーバはトランザクショナルな呼び出しを要求しています。

対処

サーバに対し，トランザクショナルな呼び出しをしているか調べてください。

KFCB40117-E

Since OTSPolicy is FORBIDS, transactional call cannot be made. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

サーバはトランザクショナルではない呼び出しを要求しています。

対処

サーバに対し，トランザクショナルな呼び出しをしていないかどうかを調べてください。

KFCB40118-E

One-way operation is not callable in a transaction context. info=aa....aa

aa....aa：保守情報

説明

サーバに対するトランザクショナルな一方送信（一方受信）呼び出しはサポートしていません。

対処

サーバの呼び出し方法を見直してください。

KFCB40119-E

No value is specified. (option = aa....aa)

aa....aa：オプション名

説明

オプション名に対応する値が指定されていません。コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KFCB40120-E

The same options have been specified repeatedly. (option = aa....aa)

aa....aa：オプション名

説明

同じオプションが複数回指定されています。コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KFCB40121-E

The specified option is invalid. (option = aa....aa)

aa....aa：オプション名

説明

誤ったオプションが指定されています。コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KFCB40122-E

The specified value is invalid. (option = aa....aa, value=bb....bb)

aa....aa：オプション名
bb....bb：オプション値

説明

不正なオプション値が指定されています。コマンドの実行を中断します。

対処

コマンドのパラメタを見直して，再度実行してください。

KFCB40123-E

Usage: cjlisttrn [servername] [-nameserver providerURL] [-gid globalTransactionId] [-pending] [-time elapsedTime] [-bqual]

説明

cjlisttrnコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KFCB40126-E

Usage: cjlisttrnfile [servername] [-gid globalTransactionId] [-bqual]

説明

cjlisttrnfileコマンドの使用方法です。

対処

コマンドの引数および値を確認して，再度コマンドを実行してください。

KFCB40127-I

The status file was not found. path=aa....aa info=bb....bb

aa....aa：ステータスファイルのパス
bb....bb：保守情報

説明

ステータスファイルが見つかりません。

対処

aa....aaが存在するかどうか確認してください。

存在しない場合は，J2EEサーバのセットアップ後，または次のプロパティ変更後に，インプロセストランザクションサービスを利用する設定でJ2EEサーバを起動したことがあるかどうか確認してください。

ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1

ejbserver.distributedtx.ots.status.directory2

KFCB40128-E

The status file is invalid. info1=aa....aa info2=bb....bb

aa....aa：保守情報1
bb....bb：保守情報2

説明

ステータスファイルが不正です。

対処

正しいステータスファイルを指定しているか，次のプロパティを確認してください。

ejbserver.distributedtx.ots.status.directory1

ejbserver.distributedtx.ots.status.directory2

プロパティが正しい場合は，J2EEサーバが停止した状態でこのオペレーションを実行しているか確認してください（このオペレーションは，J2EEサーバ停止状態でだけ有効です）。

J2EEサーバが停止状態でない場合は，cjlisttrnコマンドを実行するか，またはJ2EEサーバを停止してから，このオペレーションを再実行してください。

なお，このメッセージが出力される場合は，ステータスファイル内の情報が壊れています。トランザクションの一貫性が失われるおそれがあるため，リソースマネジャでトランザクションの状態を確認してください。以後，J2EEサーバの再起動，またはcjstartrecoverコマンドの発行に成功すると，壊れたステータスファイルを破棄し，新規ステータスファイルが作成されます。

KFCB40129-E

Could not read a transaction information. info1=aa....aa info2=bb....bb info3=cc....cc

aa....aa：保守情報1
bb....bb：保守情報2
cc....cc：保守情報3

説明

ステータスファイルから特定のトランザクション情報を読み出せません。

対処

J2EEサーバ停止状態でこのオペレーションを実行しているかどうか確認してください（このオペレーションは，J2EEサーバ停止状態でだけ有効です）。J2EEサーバ停止状態でない場合は，cjlisttrnコマンドを実行するか，またはJ2EEサーバを停止してから，このオペレーションを再実行してください。

なお，このメッセージが出力される場合は，ステータスファイル内のトランザクション情報が壊れています。トランザクションの一貫性が失われるおそれがあるため，リソースマネジャでトランザクションの状態を確認してください。以後，J2EEサーバの再起動，またはcjstartrecoverコマンドの発行に成功すると，ステータスファイルから壊れたトランザクション情報が破棄されます。

3.　システムの監査で使用するメッセージ

この章では，システムの監査で使用するKEOSで始まるメッセージについて説明します。

＜この章の構成＞

3.1　システムの監査で使用するメッセージの概要

3.2　システムの監査で使用するメッセージの記述形式

3.3　KEOS80000からKEOS89999までのメッセージ

3.1　システムの監査で使用するメッセージの概要

ここでは，システムの監査で使用するメッセージの出力先と出力形式について説明します。

＜この節の構成＞

(1)　メッセージの出力先

(2)　メッセージの出力形式

(3)　メッセージの出力項目

(1)　メッセージの出力先

システムの監査で使用するメッセージは，監査ログに出力されます。監査ログの出力先の設定方法については，マニュアル「Cosminexus　システム構築ガイド」の，監査ログの設定に関する記述を参照してください。

(2)　メッセージの出力形式

システムの監査で使用するメッセージは，次の形式で出力されます。

CALFHM 1.0,出力項目1=値1,出力項目2=値2,出力項目3=値3,･･･出力項目n=値n

先頭の「CALFHM 1.0」は，ヘッダ情報です。Cosminexusの監査に使用するメッセージに，共通で出力されます。

システムの監査で使用するメッセージの出力例を次に示します。

出力例

CALFHM 1.0,seqnum=1,msgid=KDJE54400-I,date= 2007-01-22T16:09:59.884+09:00,

progid=Cosminexus,compid=CCC,pid=00EB7859,ocp:host=host01,

ctgry=ConfigurationAccess,result=Occurrence,subj:euid=account01,

obj="Server01",op="Add",to:host=host02,to:port=28080,

msg="account01 executes the request (cjimportapp Server01 -f App1.ear)."

(3)　メッセージの出力項目

監査で使用するメッセージの出力項目には，すべてのメッセージで共通の項目，およびメッセージごとに固有の項目があります。それぞれの項目の意味を次に示します。

すべてのメッセージで共通の項目

すべてのメッセージで同じ意味の可変値が出力されたり，共通の文字列が出力されたりする項目が該当します。

メッセージごとに固有の項目

メッセージごとに固有の意味を持つ可変値が出力されたり，メッセージごとに出力される文字列が決まっていたりする項目が該当します。

監査で使用するメッセージの出力項目の詳細について，次の表に示します。

表3-1　監査で使用するメッセージの出力項目

出力項目名
出力項目の意味
詳細
共通／固有

seqnum
通番
監査ログの通番が出力されます。
出力される値は，1から9999999999までの整数です。
共通

msgid
メッセージID
メッセージIDが出力されます。
固有

date
日付・時刻
メッセージが出力された日時が，次の形式で出力されます。
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD

YYYY：西暦年

MM：月

DD：日

T：日付と時間の区切り

hh：時

mm：分

ss：秒

sss：マイクロ秒

TZD：タイムゾーン※1

共通

progid
発生プログラム名
監査事象が発生したプログラムの名称が出力されます。Cosminexusの場合，「Cosminexus」という文字列が出力されます。
共通

compid
発生構成ソフトウェア名
監査事象が発生した構成ソフトウェアの略称が，次の形式で出力されます。

CCC：Cosminexus Component Container

CTM：Cosminexus Component Transaction Monitor

HWS：Hitachi Web Server

MNG：Management Server

PRF：Cosminexus Performance Tracer

固有

pid
発生プロセスID
監査事象が発生したプロセスのプロセスIDが出力されます。
共通

ocp:host
発生場所
監査事象が発生したホストの名称が出力されます。ただし，発生場所の情報が取得できなかった場合，「(null)」が出力されます。
共通

ctgry
監査事象の種別
監査事象の種別が，次のとおり分類されて出力されます。

StartStop

サーバ，プロセス，サービスなどの起動・終了を示す事象です。

Authentication

ログイン，ログアウトなど，Management Serverへの管理者IDと管理者パスワードによる認証が実行されたことを示す事象です。

ConfigurationAccess

設定および構成の変更，構成情報の参照を示す事象です。

Failure

ソフトウェアの異常を示す事象です。

固有

result
監査事象の結果
監査事象の結果（成功・失敗・発生）が，次の形式で出力されます。

Success

監査事象の成功を示します。

Failure

監査事象の失敗を示します。

Occurrence

成功および失敗の区別がない事象の発生を示します。

固有

subj:uid
サブジェクト識別情報（アカウント識別子の場合）
監査事象を発生させたものがアカウント情報に割り付けられている場合，アカウント識別子（ユーザIDなど）が出力されます。
固有

subj:euid
サブジェクト識別情報（OSのアカウントの場合）
監査事象を発生させたものがOSが提供するアカウント情報に割り付けられている場合，OSのアカウント※2が出力されます。ただし，サブジェクト識別情報が取得できなかった場合，「(null)」が出力されます。
固有

obj
オブジェクト情報
監査事象となった操作の対象の情報が，「"」で囲まれた形式で出力されます。
固有

op
動作情報
監査事象となった操作の種別が，「"」で囲まれた次の形式で出力されます。

Start

起動を示します。

Stop

停止を示します。

Login

ログインを示します。

Logout

ログアウトを示します。

Logon

ログオンを示します。

Logoff

ログオフを示します。

Refer

設定情報の参照を示します。

Add

設定情報の追加を示します。

Update

設定情報の更新を示します。

Delete

設定情報の削除を示します。

Occur

障害などの発生を示します。

固有

objloc
オブジェクトロケーション情報
オブジェクトロケーション情報が出力されます。
固有

to:host
リクエスト送信先ホスト
監査事象が複数のプログラム間で連携して動作するリクエストと関連する場合に，リクエストの送信先のホストの情報が出力されます。
固有

to:port
リクエスト送信先ポート番号
監査事象が複数のプログラム間で連携して動作するリクエストと関連する場合に，リクエストの送信先のポート番号が出力されます。
固有

msg
自由記述
監査事象の内容を示す文章が出力されます。
固有

（凡例）

共通：すべてのメッセージで共通の項目であることを示します。

固有：メッセージごとに固有の項目であることを示します。メッセージごとに固有の項目の詳細については，「3.3　KEOS80000からKEOS89999までのメッセージ」のそれぞれのメッセージの説明を参照してください。

注※1　タイムゾーンは，UTCからの時差で表示されます。表示形式を次に示します。

+hh:mm：UTCからhh時間mm分進んでいる

-hh:mm：UTCからhh時間mm分遅れている

Z：UTCと同じ
（例）日本の場合：+09:00

注※2　OSのアカウントには，Windowsの場合はユーザ名が，UNIXの場合は，実効ユーザIDが出力されます。

3.2　システムの監査で使用するメッセージの記述形式

ここでは，システムの監査で使用するメッセージの記述形式について説明します。

監査で使用するメッセージの記述形式を次に示します。

XXXXnnnnn-Y

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
メッセージの出力項目名 | メッセージの出力項目の意味 | メッセージの出力内容

可変値に関する説明

コマンド

メッセージが出力される契機となるコマンド

出力ポイント

メッセージが出力されるタイミング

次に，このメッセージの記述形式について説明します。

XXXX

メッセージを出力した構成ソフトウェアまたは機能を示すID（プリフィックス）を表します。プリフィックスは英字4文字で示します。

nnnnn

メッセージを出力したプログラムで管理するメッセージ番号を表します。それぞれのメッセージには，５けたの固有の番号が付いています。

Y

メッセージのレベルを表します。メッセージのレベルは英字1文字で示します。

メッセージのレベルを示す文字とその意味を次に示します。

E（Error）

エラーレベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。

このメッセージが出力されたときは，処理を中断します。

W（Warning）

警告レベルのトラブルが発生したことを通知するメッセージです。

メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

I（Information）

システムの動作を通知するメッセージです。

メッセージが出力されたあとも処理を続行します。

メッセージの内容

メッセージに出力される項目の内容を表に示します。

ここでは，メッセージごとに固有の意味を持つ項目，または固有の値が出力される項目について説明します。すべてのメッセージで共通の意味を持つ項目，または共通の値が出力される項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」の「表3-1　監査で使用するメッセージの出力項目」を参照してください。

可変値に関する説明

メッセージテキストの自由記述中の可変値に表示される情報を「xx....xx：表示される情報」（xxは英小文字）の形式で示します。可変値に関する説明の記述例を次に示します。

（例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

コマンド

メッセージが出力される契機となるコマンドを示します。

メッセージが出力されるコマンドについては，マニュアル「Cosminexus　システム運用ガイド」の監査ログを出力するコマンド・操作一覧に関する説明を参照してください。

出力ポイント

メッセージが出力されるタイミングを示します。

メッセージが出力されるタイミングについては，マニュアル「Cosminexus　システム運用ガイド」の監査ログの出力ポイントに関する説明を参照してください。

3.3　KEOS80000からKEOS89999までのメッセージ

＜この節の構成＞

KEOS80000-I

KEOS80001-I

KEOS80002-E

KEOS80003-I

KEOS80004-I

KEOS80005-E

KEOS80006-I

KEOS80007-I

KEOS80008-E

KEOS80009-I

KEOS80010-I

KEOS80011-E

KEOS80012-I

KEOS80013-I

KEOS80014-E

KEOS80015-I

KEOS80016-I

KEOS80017-E

KEOS80018-I

KEOS80019-I

KEOS80020-E

KEOS80021-I

KEOS80022-I

KEOS80023-E

KEOS80024-I

KEOS80025-I

KEOS80026-E

KEOS80027-I

KEOS80028-I

KEOS80029-E

KEOS80030-I

KEOS80031-I

KEOS80032-E

KEOS80033-I

KEOS80034-I

KEOS80035-E

KEOS80036-I

KEOS80037-I

KEOS80038-E

KEOS80039-I

KEOS80040-I

KEOS80041-E

KEOS80042-I

KEOS80043-I

KEOS80044-E

KEOS80045-I

KEOS80046-I

KEOS80047-E

KEOS80048-I

KEOS80049-I

KEOS80050-E

KEOS80051-I

KEOS80052-I

KEOS80053-E

KEOS80054-I

KEOS80055-I

KEOS80056-E

KEOS80057-I

KEOS80058-I

KEOS80059-E

KEOS80060-I

KEOS80061-I

KEOS80062-E

KEOS80063-I

KEOS80064-I

KEOS80065-E

KEOS80066-I

KEOS80067-I

KEOS80068-E

KEOS80069-I

KEOS80070-I

KEOS80071-E

KEOS80072-I

KEOS80073-I

KEOS80074-E

KEOS80075-I

KEOS80076-I

KEOS80077-E

KEOS80078-I

KEOS80079-I

KEOS80080-E

KEOS80081-I

KEOS80082-I

KEOS80083-E

KEOS80084-I

KEOS80085-I

KEOS80086-E

KEOS80087-I

KEOS80088-I

KEOS80089-E

KEOS80090-I

KEOS80091-I

KEOS80092-E

KEOS80093-I

KEOS80094-I

KEOS80095-E

KEOS80096-I

KEOS80097-I

KEOS80098-E

KEOS80099-I

KEOS80100-I

KEOS80101-E

KEOS80102-I

KEOS80103-I

KEOS80104-E

KEOS80105-I

KEOS80106-I

KEOS80107-E

KEOS80108-I

KEOS80109-I

KEOS80110-E

KEOS80111-I

KEOS80112-I

KEOS80113-E

KEOS80114-I

KEOS80115-I

KEOS80116-E

KEOS80117-I

KEOS80118-I

KEOS80119-E

KEOS80120-I

KEOS80121-I

KEOS80122-E

KEOS80123-I

KEOS80124-I

KEOS80125-E

KEOS80126-I

KEOS80127-I

KEOS80128-E

KEOS80129-I

KEOS80130-I

KEOS80131-E

KEOS80132-I

KEOS80133-I

KEOS80134-E

KEOS80135-I

KEOS80136-I

KEOS80137-E

KEOS80138-I

KEOS80139-I

KEOS80140-E

KEOS80144-I

KEOS80145-I

KEOS80146-E

KEOS80147-I

KEOS80148-I

KEOS80149-E

KEOS80000-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80000-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Management Server

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates starting Management Server with mngsvrctl start.

説明

aa....aaがmngsvrctl startによってManagement Serverの起動を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl（引数：start）

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80001-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80001-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Management Server

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at starting Management Server with mngsvrctl start.

説明

aa....aaがmngsvrctl startによってManagement Serverの起動に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl（引数start）

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80002-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80002-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Management Server

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in starting Management Server with mngsvrctl start.

説明

aa....aaがmngsvrctl startによってManagement Serverの起動に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl（引数：start）

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80003-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80003-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Management Server

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates stopping Management Server with mngsvrctl stop.

説明

aa....aaがmngsvrctl stopによってManagement Serverの停止を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl（引数：stop）

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80004-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80004-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Management Server

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at stopping Management Server with mngsvrctl stop.

説明

aa....aaがmngsvrctl stopによってManagement Serverの停止に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl（引数：stop）

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80005-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80005-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Management Server

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in stopping Management Server with mngsvrctl stop.

説明

aa....aaがmngsvrctl stopによってManagement Serverの停止に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl（引数：stop）

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80006-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80006-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Management Server

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates setting up Management Server with bb....bb.

説明

aa....aaがbb....bbによってManagement Serverのセットアップを開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl（引数：setup）

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80007-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80007-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Management Server

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at setting up Management Server with bb....bb.

説明

aa....aaがbb....bbによってManagement Serverのセットアップに成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl（引数：setup）

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80008-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80008-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Management Server

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in setting up Management Server with bb....bb.

説明

aa....aaがbb....bbによってManagement Serverのセットアップに失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

mngsvrctl（引数：setup）

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80009-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80009-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Administration Agent

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates starting Administration Agent with adminagentctl start.

説明

aa....aaがadminagentctl startによって運用管理エージェントの起動を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl（引数：start）

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80010-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80010-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Administration Agent

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at starting Administration Agent with adminagentctl start.

説明

aa....aaがadminagentctl startによって運用管理エージェントの起動に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl（引数：start）

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80011-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80011-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Administration Agent

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in starting Administration Agent with adminagentctl start.

説明

aa....aaがadminagentctl startによって運用管理エージェントの起動に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl（引数：start）

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80012-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80012-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Administration Agent

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates stopping Administration Agent with adminagentctl stop.

説明

aa....aaがadminagentctl stopによって運用管理エージェントの停止を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl（引数：stop）

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80013-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80013-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Administration Agent

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at stopping Administration Agent with adminagentctl stop.

説明

aa....aaがadminagentctl stopによって運用管理エージェントの停止に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl（引数：stop）

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80014-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80014-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Administration Agent

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in stopping Administration Agent with adminagentctl stop.

説明

aa....aaがadminagentctl stopによって運用管理エージェントの停止に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

adminagentctl（引数：stop）

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80015-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80015-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<設定後の管理者名>

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates configuring bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの設定を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_admin_passwd

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80016-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80016-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<設定後の管理者名>

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at configuring bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの設定に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_admin_passwd

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80017-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80017-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<設定後の管理者名>

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in configuring bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの設定に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_admin_passwd

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80018-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80018-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名>...

op
動作情報
Add

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates modeling bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのモデル構築を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_model

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80019-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80019-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名>...

op
動作情報
Add

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at modeling bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのモデル構築に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80020-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80020-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名>...

op
動作情報
Add

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in modeling bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのモデル構築に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80021-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80021-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名>... [no-name]

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates building bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのシステム構築を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_system

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80022-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80022-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<Webシステム名>... [no-name]

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名>...

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at building bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのシステム構築に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_system

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80023-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80023-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名>... [no-name]

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in building bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのシステム構築に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_build_system

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80024-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80024-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名>...

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates remodeling bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのシステム再構築を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_change_model

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80025-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80025-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名>...

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at remodeling bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのシステム再構築に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_change_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80026-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80026-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名>...

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in remodeling bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのシステム再構築に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_change_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80027-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80027-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
｛<Webシステム名>｜[no-name]｝［<サービスユニット名>］

op
動作情報
Delete

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates deleting bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの削除を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_system

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80028-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80028-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
｛<Webシステム名>｜[no-name]｝［<サービスユニット名>］

op
動作情報
Delete

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at deleting bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの削除に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_system

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80029-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80029-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
｛<Webシステム名>｜[no-name]｝［<サービスユニット名>］

op
動作情報
Delete

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in deleting bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの削除に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_system

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80030-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80030-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
LoadBalancer

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates resuming LoadBalancer with bb....bb.

説明

aa....aaがbb....bbによってLoadBalancerのレジュームを開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_resume_lb

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80031-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80031-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
LoadBalancer

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at resuming LoadBalancer with bb....bb.

説明

aa....aaがbb....bbによってLoadBalancerのレジュームに成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_resume_lb

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80032-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80032-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
LoadBalancer

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in resuming LoadBalancer with bb....bb.

説明

aa....aaがbb....bbによってLoadBalancerのレジュームに失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_resume_lb

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80033-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80033-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名>...

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates scaling out bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのスケールアウトを開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_scaleout_host

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80034-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80034-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名>...

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at scaling out bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのスケールアウトに成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_scaleout_host

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80035-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80035-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名>...

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in scaling out bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのスケールアウトに失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_scaleout_host

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80036-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80036-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
LoadBalancer

op
動作情報
Refer

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates testing LoadBalancer with bb....bb.

説明

aa....aaがbb....bbによってLoadBalancerのテストを開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_test_lb

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80037-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80037-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
LoadBalancer

op
動作情報
Refer

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at testing LoadBalancer with bb....bb.

説明

aa....aaがbb....bbによってLoadBalancerのテストに成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_test_lb

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80038-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80038-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
LoadBalancer

op
動作情報
Refer

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in testing LoadBalancer with bb....bb.

説明

aa....aaがbb....bbによってLoadBalancerのテストに失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_test_lb

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80039-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80039-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<論理サーバ名>...

op
動作情報
Add

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates adding bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの追加を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_add_serverref

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80040-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80040-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<論理サーバ名>...

op
動作情報
Add

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at adding bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの追加に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_add_serverref

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80041-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80041-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<論理サーバ名>...

op
動作情報
Add

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in adding bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの追加に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_add_serverref

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80042-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80042-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<論理サーバ名>

op
動作情報
Delete

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates deleting bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの削除を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_serverref

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80043-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80043-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<論理サーバ名>

op
動作情報
Delete

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at deleting bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの削除に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_serverref

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80044-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80044-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<論理サーバ名>

op
動作情報
Delete

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in deleting bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの削除に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_delete_serverref

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80045-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80045-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名> ［<サービスユニット名>］

op
動作情報
Refer

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates referring to bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの状態参照を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_status

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80046-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80046-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名> ［<サービスユニット名>］

op
動作情報
Refer

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at referring to bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの状態参照に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_status

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80047-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80047-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名> ［<サービスユニット名>］

op
動作情報
Refer

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in referring to bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの状態参照に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_status

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80048-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80048-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名> ［<サービスユニット名>］

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates starting bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの起動を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_target

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80049-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80049-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名> ［<サービスユニット名>］

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at starting bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの起動に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_target

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80050-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80050-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名> ［<サービスユニット名>］

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in starting bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの起動に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_target

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80051-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80051-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名> ［<サービスユニット名>］

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates stopping bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの停止を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_target

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80052-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80052-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名> ［<サービスユニット名>］

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at stopping bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの停止に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_target

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80053-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80053-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<Webシステム名> ［<サービスユニット名>］

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in stopping bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの停止に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_target

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80054-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80054-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>または<JavaBeans名>

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates tying up bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの関連づけを開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_resource

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80055-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80055-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>または<JavaBeans名>

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at tying up bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの関連づけに成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80056-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80056-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>または<JavaBeans名>

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in tying up bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの関連づけに失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80057-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80057-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>，<JavaBeans名>，またはAll Resources

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates deploying bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのデプロイを開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_resource

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80058-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80058-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>，<JavaBeans名>，またはAll Resources

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at deploying bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのデプロイに成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80059-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80059-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>，<JavaBeans名>，またはAll Resources

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in deploying bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのデプロイに失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80060-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80060-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<RARファイル>または<JARファイル>

op
動作情報
Add

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates registering bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの登録を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_resource

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80061-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80061-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<RARファイル>または<JARファイル>

op
動作情報
Add

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at registering bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの登録に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80062-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80062-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<RARファイル>または<JARファイル>

op
動作情報
Add

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in registering bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの登録に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80063-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80063-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>，<JavaBeans名>，またはAll Resources

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates starting bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの起動を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_resource

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80064-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80064-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>，<JavaBeans名>，またはAll Resources

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at starting bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの起動に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80065-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80065-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>，<JavaBeans名>，またはAll Resources

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in starting bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの起動に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80066-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80066-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>，<JavaBeans名>，またはAll Resources

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates stopping bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの停止を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_resource

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80067-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80067-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>，<JavaBeans名>，またはAll Resources

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at stopping bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの停止に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80068-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80068-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>，<JavaBeans名>，またはAll Resources

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in stopping bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの停止に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80069-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80069-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>または<JavaBeans名>

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates untying up bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの関連づけ解除を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_resource

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80070-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80070-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>または<JavaBeans名>

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at untying up bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの関連づけ解除に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80071-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80071-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>または<JavaBeans名>

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in untying up bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの関連づけ解除に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80072-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80072-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>，<JavaBeans名>，またはAll Resources

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates undeploying bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのアンデプロイを開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_resource

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80073-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80073-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>，<JavaBeans名>，またはAll Resources

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at undeploying bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのアンデプロイに成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80074-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80074-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>，<JavaBeans名>，またはAll Resources

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in undeploying bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのアンデプロイに失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80075-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80075-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>または<JavaBeans名>

op
動作情報
Delete

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates unregistering bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの登録解除を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_resource

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80076-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80076-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>または<JavaBeans名>

op
動作情報
Delete

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at unregistering bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの登録解除に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80077-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80077-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<リソースアダプタ名>または<JavaBeans名>

op
動作情報
Delete

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in unregistering bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの登録解除に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_resource

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80078-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80078-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates tying up bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの関連づけを開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_application

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80079-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80079-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at tying up bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの関連づけに成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80080-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80080-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in tying up bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの関連づけに失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_define_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80081-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80081-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>またはAll Applications

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates deploying bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのデプロイを開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_application

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80082-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80082-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>またはAll Applications

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at deploying bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのデプロイに成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80083-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80083-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>またはAll Applications

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in deploying bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのデプロイに失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_deploy_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80084-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80084-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>または<EARファイル名>

op
動作情報
Add

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates registering bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの登録を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_application

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80085-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80085-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>または<EARファイル名>

op
動作情報
Add

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at registering bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの登録に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80086-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80086-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>または<EARファイル名>

op
動作情報
Add

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in registering bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの登録に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_register_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80087-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80087-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>またはAll Applications

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates starting bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの起動を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_application

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80088-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80088-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>またはAll Applications

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at starting bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの起動に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80089-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80089-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>またはAll Applications

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in starting bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの起動に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_start_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80090-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80090-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>またはAll Applications

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates stopping bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの停止を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_application

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80091-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80091-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>またはAll Applications

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at stopping bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの停止に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80092-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80092-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>またはAll Applications

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in stopping bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの停止に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_stop_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80093-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80093-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates untying up bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの関連づけ解除を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_application

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80094-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80094-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at untying up bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの関連づけの解除に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80095-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80095-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in untying up bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの関連づけの解除に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undefine_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80096-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80096-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>またはAll Applications

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates undeploying bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのアンデプロイを開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_application

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80097-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80097-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>またはAll Applications

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at undeploying bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのアンデプロイに成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80098-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80098-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>またはAll Applications

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in undeploying bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのアンデプロイに失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_undeploy_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80099-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80099-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>

op
動作情報
Delete

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates unregistering bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの登録解除を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_application

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80100-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80100-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>

op
動作情報
Delete

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at unregistering bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの登録解除に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80101-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80101-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<アプリケーション名>

op
動作情報
Delete

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in unregistering bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbの登録解除に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_unregister_application

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80102-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80102-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
｛<Webシステム名>｜Registered Objects｜All Web Systems｝｛SERVER｜APPLICATION｜RESOURCE｜RESADAPTER｜RESJAVABEANS｜SERVEREX｝

op
動作情報
Refer

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates referring to the model of bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのモデル参照を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_model

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80103-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80103-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
｛<Webシステム名>｜Registered Objects｜All Web Systems｝｛SERVER｜APPLICATION｜RESOURCE｜RESADAPTER｜RESJAVABEANS｜SERVEREX｝

op
動作情報
Refer

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at referring to the model of bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのモデル参照に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80104-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80104-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
｛<Webシステム名>｜Registered Objects｜All Web Systems｝｛SERVER｜APPLICATION｜RESOURCE｜RESADAPTER｜RESJAVABEANS｜SERVEREX｝

op
動作情報
Refer

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in referring to the model of bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのモデル参照に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_list_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80105-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80105-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Internal Data

op
動作情報
Refer

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates exporting bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのエクスポートを開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_export_model

出力ポイント

コマンド：実行開始時

KEOS80106-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80106-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Internal Data

op
動作情報
Refer

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at exporting bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのエクスポートに成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_export_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（成功）

KEOS80107-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80107-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Internal Data

op
動作情報
Refer

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in exporting bb....bb with cc....cc.

説明

aa....aaがcc....ccによってbb....bbのエクスポートに失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

bb....bb：オブジェクト情報

cc....cc：実行コマンド名と引数

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

コマンド

cmx_export_model

出力ポイント

コマンド：実行終了時（失敗）

KEOS80108-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80108-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Management Server

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates starting Management Server.

説明

aa....aaがManagement Serverの起動を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：起動開始時

KEOS80109-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80109-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Management Server

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at starting Management Server.

説明

aa....aaがManagement Serverの起動に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：起動終了時（成功）

KEOS80110-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80110-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Management Server

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in starting Management Server.

説明

aa....aaがManagement Serverの起動に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：起動終了時（失敗）

KEOS80111-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80111-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Management Server

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates stopping Management Server.

説明

aa....aaがManagement Serverの停止を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：停止開始時

KEOS80112-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80112-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Management Server

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at stopping Management Server.

説明

aa....aaがManagement Serverの停止に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：停止終了時（成功）

KEOS80113-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80113-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Management Server

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in stopping Management Server.

説明

aa....aaがManagement Serverの停止に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：停止終了時（失敗）

KEOS80114-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80114-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Administration Agent

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates starting Administration Agent.

説明

aa....aaが運用管理エージェントの起動を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：起動開始時

KEOS80115-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80115-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Administration Agent

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at starting Administration Agent.

説明

aa....aaが運用管理エージェントの起動に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：起動終了時（成功）

KEOS80116-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80116-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Administration Agent

op
動作情報
Start

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in starting Administration Agent.

説明

aa....aaが運用管理エージェントの起動に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：起動終了時（失敗）

KEOS80117-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80117-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Administration Agent

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa initiates stopping Administration Agent.

説明

aa....aaが運用管理エージェントの停止を開始しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：停止開始時

KEOS80118-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80118-I

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Administration Agent

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has succeeded at stopping Administration Agent.

説明

aa....aaが運用管理エージェントの停止に成功しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：停止終了時（成功）

KEOS80119-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80119-E

ctgry
監査事象の種別
StartStop

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
Administration Agent

op
動作情報
Stop

msg
自由記述

メッセージ本文

aa....aa has failed in stopping Administration Agent.

説明

aa....aaが運用管理エージェントの停止に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：OSのアカウント

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：停止終了時（失敗）

KEOS80120-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80120-I

ctgry
監査事象の種別
Authentication

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<認証ユーザ名>

op
動作情報
Login

msg
自由記述

メッセージ本文

Management Server initiates authenticating aa....aa.

説明

Management Serverがaa....aaの認証を開始しました。

（凡例）

aa....aa：Management Server管理アカウント名

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：認証開始時

KEOS80121-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80121-I

ctgry
監査事象の種別
Authentication

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<認証ユーザ名>

op
動作情報
Login

msg
自由記述

メッセージ本文

Management Server has succeeded at authenticating aa....aa.

説明

Management Serverがaa....aaの認証に成功しました。

（凡例）

aa....aa：Management Server管理アカウント名

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：認証終了時（成功）

KEOS80122-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80122-E

ctgry
監査事象の種別
Authentication

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
<認証ユーザ名>

op
動作情報
Login

msg
自由記述

メッセージ本文

Management Server has failed in authenticating aa....aa.

説明

Management Serverがaa....aaの認証に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：Management Server管理アカウント名

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：認証終了時（失敗）

KEOS80123-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80123-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:uid
サブジェクト識別情報
<Management Serverの管理アカウント名>

obj
オブジェクト情報
Internal Data

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Management Server initiates updating Internal Data.

説明

Management Serverが内部情報の更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作開始時

KEOS80124-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80124-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:uid
サブジェクト識別情報
<Management Serverの管理アカウント名>

obj
オブジェクト情報
Internal Data

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Management Server has succeeded at updating Internal Data.

説明

Management Serverが内部情報の更新に成功しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80125-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80125-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:uid
サブジェクト識別情報
<Management Serverの管理アカウント名>

obj
オブジェクト情報
Internal Data

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Management Server has failed in updating Internal Data.

説明

Management Serverが内部情報の更新に失敗しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80126-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80126-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
mngagent.<実サーバ名>.properties

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent initiates updating mngagent.aa....aa.properties.

説明

Administration Agentがmngagent.aa....aa.propertiesの更新を開始しました。

（凡例）

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作開始時

KEOS80127-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80127-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
mngagent.<実サーバ名>.properties

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent has succeeded at updating mngagent.aa....aa.properties.

説明

Administration Agentがmngagent.aa....aa.propertiesの更新に成功しました。

（凡例）

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80128-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80128-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
mngagent.<実サーバ名>.properties

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent has failed in updating mngagent.aa....aa.properties.

説明

Administration Agentがmngagent.aa....aa.propertiesの更新に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80129-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80129-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
manager.<実サーバ名>.properties

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent initiates updating manager.aa....aa.properties.

説明

Administration Agentがmanager.aa....aa.propertiesの更新を開始しました。

（凡例）

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作開始時

KEOS80130-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80130-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
manager.<実サーバ名>.properties

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent has succeeded at updating manager.aa....aa.properties.

説明

Administration Agentがmanager.aa....aa.propertiesの更新に成功しました。

（凡例）

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80131-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80131-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
manager.<実サーバ名>.properties

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent has failed in updating manager.aa....aa.properties.

説明

Administration Agentがmanager.aa....aa.propertiesの更新に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80132-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80132-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
mevent.<実サーバ名>.properties

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent initiates updating mevent.aa....aa.properties.

説明

Administration Agentがmevent.aa....aa.propertiesの更新を開始しました。

（凡例）

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作開始時

KEOS80133-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80133-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
mevent.<実サーバ名>.properties

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent has succeeded at updating mevent.aa....aa.properties.

説明

Administration Agentがmevent.aa....aa.propertiesの更新に成功しました。

（凡例）

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80134-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80134-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
mevent.<実サーバ名>.properties

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent has failed in updating mevent.aa....aa.properties.

説明

Administration Agentがmevent.aa....aa.propertiesの更新に失敗しました。

（凡例）

aa....aa：実サーバ名

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

Management Server：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80135-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80135-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
usrconf.properties

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent initiates updating usrconf.properties.

説明

Administration Agentがusrconf.propertiesの更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作開始時

KEOS80136-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80136-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
usrconf.properties

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent has succeeded at updating usrconf.properties.

説明

Administration Agentがusrconf.propertiesの更新に成功しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80137-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80137-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
usrconf.properties

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent has failed in updating usrconf.properties.

説明

Administration Agent がusrconf.propertiesの更新に失敗しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80138-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80138-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
usrconf.cfg

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent initiates updating usrconf.cfg.

説明

Administration Agentがusrconf.cfgの更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作開始時

KEOS80139-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80139-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
usrconf.cfg

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent has succeeded at updating usrconf.cfg.

説明

Administration Agentがusrconf.cfgの更新に成功しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80140-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80140-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
usrconf.cfg

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent has failed in updating usrconf.cfg.

説明

Administration Agentがusrconf.cfgの更新に失敗しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80144-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80144-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
mod_jk.conf

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent initiates updating mod_jk.conf.

説明

Administration Agentがmod_jk.confの更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作開始時

KEOS80145-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80145-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
mod_jk.conf

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent has succeeded at updating mod_jk.conf.

説明

Administration Agentがmod_jk.confの更新に成功しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80146-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80146-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
mod_jk.conf

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent has failed in updating mod_jk.conf.

説明

Administration Agentがmod_jk.confの更新に失敗しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

KEOS80147-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80147-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Occurrence

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
workers.properties

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent initiates updating workers.properties.

説明

Administration Agentがworkers.propertiesの更新を開始しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作開始時

KEOS80148-I

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80148-I

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Success

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
workers.properties

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent has succeeded at updating workers.properties.

説明

Administration Agentがworkers.propertiesの更新に成功しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（成功）

KEOS80149-E

メッセージの内容

出力項目名
出力項目の意味
出力内容

msgid
メッセージID
KEOS80149-E

ctgry
監査事象の種別
ConfigurationAccess

result
監査事象の結果
Failure

subj:euid
サブジェクト識別情報
<OSのアカウント>

obj
オブジェクト情報
workers.properties

op
動作情報
Update

msg
自由記述

メッセージ本文

Administration Agent has failed in updating workers.properties.

説明

Administration Agentがworkers.propertiesの更新に失敗しました。

「メッセージの内容」以外の出力項目については，「3.1(3)　メッセージの出力項目」を参照してください。

出力ポイント

運用管理エージェント：ファイル操作終了時（失敗）

■ 商標類

AIXは，米国における米国International Business Machines Corp.の登録商標です。
AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
Borlandのブランド名および製品名はすべて，米国Borland Software Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
CORBAは，Object Management Groupが提唱する分散処理環境アーキテクチャの名称です。
HP-UXは，米国Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
IIOPは，OMG仕様によるORB(Object Request Broker)間通信のネットワークプロトコルの名称です。
Intelは，Intel Corporationの会社名です。
Itaniumは，アメリカ合衆国および他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の登録商標です。
Java 及びすべてのJava関連の商標及びロゴは，米国及びその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
JDKは，米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Linuxは，Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
Microsoftは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
OMG，CORBA，IIOP，UML，Unified Modeling Language，MDA，Model　Driven　Architectureは，Object Management Group, Inc.の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
PA-RISCは，米国Hewlett-Packard Companyの商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標若しくは商標です。
SOAP（Simple Object Access Protocol）は，分散ネットワーク環境においてXMLベースの情報を交換するための通信プロトコルの名称です。
Solarisは，米国Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Sun，Sun Microsystems，Javaは，米国Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
UNIXは，X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
Windowsは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
X/Openは，X/Open Company Limited の英国ならびに他の国における登録商標です。
Eclipseは，開発ツールプロバイダのオープンコミュニティであるEclipse Foundation, Inc.により構築された開発ツール統合のためのオープンプラットフォームです。
This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
プログラムプロダクト「P-9D43-7D71，P-9D43-7K71，P-9D43-7M71，P-9D43-7S71」には，米国Sun Microsystems,Inc.が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9D43-7D71，P-9D43-7K71，P-9D43-7M71，P-9D43-7S71」には，UNIX System Laboratories,Inc.が著作権を有している部分が含まれています。