JP1 Version 8

JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 Webコンソールサービス

3020-3-L60-50

目　　次

前書き

変更内容

はじめに

1.　概要

1.1　機能一覧

1.2　使用上の注意事項

2.　システム構成

2.1　JP1/ServerConductorの構成

2.1.1　基本的なシステム構成

2.1.2　コンポーネント構成と適用OS

2.2　Webブラウザから管理する場合

2.2.1　システム構成図

2.2.2　必要な環境

2.2.3　設定の流れ

3.　セットアップ

3.1　Webコンソールサービスの設定

3.1.1　パスワードの設定（Webコンソールサービス）

3.1.2　接続先マネージャサービスの設定（Webコンソールサービス）

3.1.3　Webゲートウェイサービスが使用するパスワードの設定

3.1.4　詳細情報の設定（Webコンソールサービス）

3.1.5　仮想ディレクトリの設定

4.　ログインとログアウト

4.1　ログイン

4.2　画面構成

4.3　ログアウト

5.　資産管理

5.1　インベントリ情報を表示する

5.2　インベントリ情報のデータベース管理

5.2.1　前提条件

5.2.2　環境設定

5.2.3　運用

5.2.4　データベースの同期を取る

5.3　MIF情報を表示する

6.　障害管理

6.1　アラート情報を表示する

6.1.1　通知アラートを表示する

6.1.2　サーバアラートログを表示する

6.2　BIOS POSTログを表示する

6.3　SVPログを表示する

7.　遠隔操作

7.1　接続管理

7.2　保守情報を取得する

7.2.1　概要

7.2.2　環境設定

7.2.3　保守情報の取得

8.　クラスタ管理

8.1　クラスタ情報を表示する

付録

付録A　インベントリ情報

付録A.1　Windowsサーバのインベントリ情報

付録A.2　Linuxサーバのインベントリ情報

付録A.3　HP-UXサーバのインベントリ情報

索引

[他社商品名称に関する表示]

All Rights Reserved. Copyright (C) 2007, 2009, Hitachi, Ltd.

前書き

■ 対象製品

●適用OS：Windows XP Home Edition，Windows XP Professional，Windows 2000 Professional，Windows 2000 Server，Windows 2000 Advanced Server，Windows Server 2003 Standard Edition，Windows Server 2003 Enterprise Edition，Windows Server 2003 R2 Standard Edition，Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition，Windows Vista Business，Windows Vista Enterprise，Windows Vista Ultimate，Windows Server 2008 Standard，Windows Server 2008 Enterprise，Windows Server 2008 Standard without Hyper-V，Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V

P-2418-6281　 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager　 08-65

●適用OS：Windows XP Home Edition，Windows XP Professional，Windows 2000 Professional，Windows 2000 Server，Windows 2000 Advanced Server，Windows Server 2003 Standard Edition，Windows Server 2003 Enterprise Edition，Windows Server 2003 R2 Standard Edition，Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition，Windows Vista Business，Windows Vista Enterprise，Windows Vista Ultimate

P-2418-6381　 JP1/ServerConductor/Server Manager　 08-21

●適用OS：Windows 2000 Server，Windows 2000 Advanced Server，Windows Server 2003 Standard Edition，Windows Server 2003 Enterprise Edition，Windows Server 2003 R2 Standard Edition，Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition，Windows Server 2008 Standard，Windows Server 2008 Enterprise，Windows Server 2008 Standard without Hyper-V，Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V

P-2418-6581　 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager Plus　 08-21

●適用OS：Windows 2000 Server，Windows 2000 Advanced Server，Windows Server 2003 Standard Edition，Windows Server 2003 Enterprise Edition，Windows Server 2003 R2 Standard Edition，Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition，Windows Server 2003 Standard x64 Edition，Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition，Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition，Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition，Windows Server 2008 Standard，Windows Server 2008 Enterprise

P-2418-6A81　 JP1/ServerConductor/Agent　 08-60
P-2418-6B81　 JP1/ServerConductor/Advanced Agent　 08-60

●適用OS：Windows Server 2003 Enterprise Edition for Itanium-based Systems 日本語版，Windows Server 2008 for Itanium-based Systems 日本語版

P-2818-6A81　 JP1/ServerConductor/Agent　 08-50
P-2818-6B81　 JP1/ServerConductor/Advanced Agent　 08-50

●適用OS：Red Hat Enterprise Linux ES 3，Red Hat Enterprise Linux AS 3，Red Hat Enterprise Linux AS 3（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux ES 4，Red Hat Enterprise Linux AS 4，Red Hat Enterprise Linux AS 4（AMD64 & Intel EM64T），Red Hat Enterprise Linux 5（AMD/Intel 64），Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（AMD/Intel 64），Red Hat Enterprise Linux 5（x86），Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（x86）

P-9S18-6A81　 JP1/ServerConductor/Agent　 08-60
P-9S18-6B81　 JP1/ServerConductor/Advanced Agent　 08-60

●適用OS：Red Hat Enterprise Linux AS 3（IPF），Red Hat Enterprise Linux AS 4（IPF），Red Hat Enterprise Linux 5（IPF），Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform（IPF）

P-9V18-6A81　 JP1/ServerConductor/Agent　 08-51
P-9V18-6B81　 JP1/ServerConductor/Advanced Agent　 08-51

●適用OS：HP-UX11i Version 2.0（IPF），HP-UX11i Version 3.0（IPF）

P-1J18-6A81　 JP1/ServerConductor/Agent　 08-11
P-1J18-6B81　 JP1/ServerConductor/Advanced Agent　 08-10

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

AMDは，Advanced Micro Devices,Inc.の商標です。
HP-UXは，米国Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国および他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の登録商標です。
Java 及びすべてのJava関連の商標及びロゴは，米国及びその他の国における米国Sun Microsystems,Inc.の商標または登録商標です。
LANDeskは，米国およびその他の国におけるLANDesk Group, Ltdとその子会社の商標または登録商標です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoftは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Microsoft, Hyper-Vは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft Internet Information Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Netscapeは，米国およびその他の国におけるNetscape Communications Corporationの登録商標です。
Netscape(R) Communicatorは，Netscape Communications Corporationの商標です（一部の国では，登録商標となっています）。
Netscape(R) Enterprise Serverは，Netscape Communications Corporationの商標です（一部の国では，登録商標となっています）。
PA-RISCは，米国Hewlett-Packard Companyの商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat,Inc. の登録商標若しくは商標です。
Sun，Sun Microsystems，Javaは，米国Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
UNIXは，X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
VMware, Virtual SMP, VMotionは，VMware, Inc.の米国および各国での登録商標または商標です。
Windowsは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
X Window Systemは，米国X Consortium, Inc.が開発したソフトウェアです。
JP1/ServerConductorはLANDesk(R) Server Manager softwareの技術を利用しています。

■ 発行

2007年3月（第1版）3020-3-L60
2009年5月（第6版）3020-3-L60-50

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2007, 2009, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容(3020-3-L60-50)　JP1/ServerConductor/Blade Server Manager　08-65

追加・変更内容 | 変更個所
Webコンソールサービスで利用できる機能について，注意を変更しました。 | 1.1

JP1/ServerConductor/Blade Server Manager　08-60

追加・変更内容 | 変更個所
管理対象としてBS2000をサポートしました。 | －

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

変更内容(3020-3-L60-40)　JP1/ServerConductor/Blade Server Manager　08-55

追加・変更内容

クライアントPC管理機能の提供を終了したため，クライアントPCに関する記述を削除しました。

JP1/ServerConductor/Blade Server Managerのマネージャサービス，およびアラートアクションサービスでWindows Vistaをサポートしました。

JP1/ServerConductor/Blade Server ManagerでWindows Server 2008をサポートしました。

環境設定ユティリティの各詳細タブの画面から［適用］ボタンを削除しました。

環境設定ユティリティのネットワーク（共通）の設定で，入力時の注意事項を変更しました。

ハードコピー情報に，コピーできない場合の説明を追加しました。

変更内容(3020-3-L60-30)　JP1/ServerConductor/Blade Server Manager　08-50

追加・変更内容

Windows版AgentおよびWindows版Advanced AgentでWindows Server 2008をサポートしました。

Linux版AgentおよびLinux版Advanced AgentでRed Hat Enterprise Linux AS 5をサポートしました。

SNMPマネージャでマシン管理情報（MIB）を参照できる管理対象サーバの種類についての記述を変更しました。

Webゲートウェイサービスが使用するパスワードの設定についての記述を変更しました。

ポーリングを設定する際の注意事項を変更しました。

Windowsサーバのインベントリ情報およびLinuxサーバのインベントリ情報の表示項目「DMAチャンネル」を「DMAチャネル」に変更しました。

変更内容(3020-3-L60-20)　JP1/ServerConductor/Blade Server Manager　08-25

追加・変更内容

前提となるJava 2 Standard Edition Java Runtime Environmentのバージョンの表記を変更しました。

JP1/ServerConductor/Server ManagerのWindows Vista対応に伴い，各コンポーネントの適用OSを変更しました。

はじめに

このマニュアルは，次に示すプログラムプロダクトのWebコンソールサービスの機能と使い方について説明したものです。

JP1/ServerConductor/Blade Server Manager

JP1/ServerConductor/Blade Server Manager Plus

JP1/ServerConductor/Server Manager

JP1/ServerConductor/Agent

JP1/ServerConductor/Advanced Agent

なお，このマニュアルではこれらの製品を区別する必要がない場合，JP1/ServerConductorと総称しています。

対象読者

このマニュアルは，Web環境でJP1/ServerConductorによるホストの運用・管理をするシステム管理者を対象としています。なお，Windows，Linux(R)，HP-UXおよびWebについて基本的な知識があることを前提としています。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。

第1章　概要

Webコンソールサービスの機能概要，および使用上の注意事項について説明しています。

第2章　システム構成

JP1/ServerConductorのハードウェアとソフトウェアの構成，およびWebコンソールサービスのシステム構成について説明しています。

第3章　セットアップ

Webコンソールサービスのセットアップ方法について説明しています。

第4章　ログインとログアウト

Webコンソールサービスへのログインとログアウト，およびWebコンソールサービスの画面構成について説明しています。

第5章　資産管理

インベントリ情報およびMIF情報の管理について説明しています。

第6章　障害管理

アラートおよびログ情報の管理について説明しています。

第7章　遠隔操作

管理対象ホストの接続管理および情報取得について説明しています。

第8章　クラスタ管理

Microsoft Cluster Serverによるクラスタ構成を構築している場合のクラスタ管理について説明しています。

付録A　インベントリ情報

Webコンソールサービスが取得するインベントリ情報について説明しています。

関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1/ServerConductor関連

JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 システム管理者ガイド　（3020-3-L52）

JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 メッセージ　（3020-3-L54）

JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 リファレンス　（3020-3-L55）

JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Control Manager　（3020-3-L51）

JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Deployment Manager　（3020-3-L53）

このマニュアルで使用している略語

このマニュアルで使用する主な英略語を次に示します。

略語 | 正式名称
BIOS | Basic Input Output System
CGI | Common Gateway Interface
CI | Component Instrumentation
CSV | Comma Separated Value
DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol
DMI | Desktop Management Interface
DNS | Domain Name System
EISA | Extended Industry Standard Architecture
EMS | Event Monitoring Service
LAN | Local Area Network
LU | Logical Unit
MIB | Management Information Base
MIF | Management Information Format
OS | Operating System
PB | Processor Board
PCI | Peripheral Component Interconnect
PDC | Processor Dependent Code
RAID | Redundant Arrays of Inexpensive Disk
RAS | Reliability, Availability and Serviceability
RAS | Remote Access Service
SNMP | Simple Network Management Protocol
SVP | Service Processor
TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol
UPS | Uninterruptible Power Supply
URL | Uniform Resource Locator
VM | Virtual Machine
WAN | Wide Area Network
WWW | World Wide Web

このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，Microsoft(R)およびIntelの各製品またはコンポーネントを次のように表記しています。

名称
このマニュアルでの表記

Microsoft(R) Internet Explorer(R)
Microsoft Internet Explorer

Microsoft(R) Internet Information Server
Microsoft Internet Information Server

Microsoft(R) Internet Information Services
Microsoft Internet Information Services

Microsoft(R) Windows Vista(R) Business
Windows Vista Business
Windows Vista

Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise
Windows Vista Enterprise

Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate
Windows Vista Ultimate

Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
Operating System
Windows XP Home Edition
Windows XP

Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
Operating System
Windows XP Professional

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 日本語版
Windows Server 2008 Standard
Windows Server 2008※

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V(TM) 日本語版
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 日本語版
Windows Server 2008 Enterprise

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V(TM) 日本語版
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard (x86) 日本語版
Windows Server 2008 Standard (x86)
32bit Windows Server 2008

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise (x86) 日本語版
Windows Server 2008 Enterprise (x86)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard (x64) 日本語版
Windows Server 2008 Standard (x64)
64bit Windows Server 2008

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise (x64) 日本語版
Windows Server 2008 Enterprise (x64)

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 for Itanium-based Systems 日本語版
Windows Server 2008（IPF）またはWindows Server 2008 for Itanium-based Systems 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition 日本語版
－
Windows Server 2003 Standard Edition
32bit Windows Server 2003
Windows Server 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition 日本語版
Windows Server 2003 R2 Standard Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition 日本語版
－
Windows Server 2003 Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版
Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition 日本語版
Windows Server 2003 Standard x64 Edition
64bit Windows Server 2003 Standard Edition
64bit Windows Server 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版
Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版
Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition
64bit Windows Server 2003 Enterprise Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版
Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems 日本語版
Windows Server 2003（IPF）またはWindows Server 2003 Enterprise Edition for Itanium-based Systems 日本語版

Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional Operating System
Windows 2000 Professional
Windows 2000

Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server Operating System
Windows 2000 Server

Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server Operating System
Windows 2000 Advanced Server

Microsoft(R) Cluster Server
MSCS

Microsoft(R) Cluster Service

注※

JP1/ServerConductor/Blade Server ManagerおよびJP1/ServerConductor/Blade Server Manager Plusの場合，Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 for Itanium-based Systems 日本語版は含まれません。

Windows Server 2008 Standard (x86)およびWindows Server 2008 Standard (x64)を区別する必要がない場合，Windows Server 2008 Standardと総称しています。

Windows Server 2008 Enterprise (x86)およびWindows Server 2008 Enterprise (x64)を区別する必要がない場合，Windows Server 2008 Enterpriseと総称しています。

Windows Vista，Windows XP，Windows Server 2008，Windows Server 2003，Windows 2000を区別する必要がない場合，Windowsと総称しています。

このマニュアルでは，Linuxの各製品を次のように表記しています。

製品名称 | このマニュアルでの表記
Linux(R) | － | Linux
Red Hat Linux | －
Red Hat Enterprise Linux ES 3 | Linux ES 3
Red Hat Enterprise Linux AS 3 | Linux AS 3
Red Hat Enterprise Linux ES 4 | Linux ES 4
Red Hat Enterprise Linux AS 4 | Linux AS 4
Red Hat Enterprise Linux 5 | Linux 5
Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform

このマニュアルでは，Netscapeの各製品を次のように表記しています。

製品名称 | このマニュアルでの表記
Netscape(R) Communicator | Netscape Communicator
Netscape(R) Enterprise Server | Netscape Enterprise Server

このマニュアルでは，JP1/ServerConductorの各製品を次のように表記しています。

製品名称 | このマニュアルでの表記
JP1/ServerConductor/Server Manager | Server Manager
JP1/ServerConductor/Blade Server Manager | BSM
JP1/ServerConductor/Blade Server Manager Plus | BSM Plus
JP1/ServerConductor/Agent | Agent
JP1/ServerConductor/Advanced Agent | Advanced Agent
JP1/ServerConductor/Control Manager | Control Manager

このマニュアルで使用している用語

用語 | 意味
HVM | 日立サーバ仮想化機構「Virtage」のことを示します。
SANRISE | 日立ディスクアレイサブシステムのことを示します。

トラブルが発生した場合の対処について

トラブルが発生して保守員または問い合わせ窓口へ連絡する場合は，トラブルの要因を調べるための資料を採取の上，保守員または問い合わせ窓口へ連絡してください。詳細については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 システム管理者ガイド」のトラブルの対処方法の章を参照してください。

常用漢字以外の漢字の使用について

このマニュアルでは，常用漢字を使用することを基本としていますが，次に示す用語については，常用漢字以外の漢字を使用しています。

宛先（あてさき）　　個所（かしょ）　　筐体（きょうたい）　　貼り付け（はりつけ）　　必須（ひっす）　　閉塞（へいそく）

KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）は，それぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

1.　概要

Webコンソールサービスは，JP1/ServerConductorのコンソールサービスの機能をWebブラウザから利用するためのプログラムです。この章では，Webコンソールサービスが提供する機能と使用上の注意事項について説明します。

＜この章の構成＞

1.1　機能一覧

1.2　使用上の注意事項

1.1　機能一覧

Webコンソールサービスで利用できる機能を次の表に示します。

表1-1　Webコンソールサービスで利用できる機能

機能 | 参照先
資産管理 | インベントリ | 「5.1　インベントリ情報を表示する」
ホスト検索 | 「5.2.3(1)　データベースからホストを検索する（ホスト検索機能）」
DBを最新の状態に更新 | 「5.2.4(1)　手動同期」
MIF | 「5.3　MIF情報を表示する」
障害管理 | 通知アラート | 「6.1.1　通知アラートを表示する」
サーバアラートログ | 「6.1.2　サーバアラートログを表示する」
BIOS POSTログ | 「6.2　BIOS POSTログを表示する」
SVPログ | 「6.3　SVPログを表示する」
遠隔操作 | 接続 | 「7.1(1)　未接続ホストを接続する」
情報取得 | 「7.2.3　保守情報の取得」
クラスタ管理 | クラスタ情報表示 | 「8.1　クラスタ情報を表示する」

注意

Webコンソールサービスでは，サーバシャーシ，HVM，仮想化プラットフォームのサーバは管理できません。 LPAR上で稼働するサーバは物理サーバとして表示されます。

1.2　使用上の注意事項

Webブラウザのメニュー／ボタンについて
Webコンソールサービスを使用中にWebブラウザの［更新］または［再読み込み］ボタンを使用した場合や，ページ移動ボタンでページを移動したあとにWebコンソールサービスの画面に戻った場合，Webコンソールサービスのログイン画面に戻ります。

2.　システム構成

JP1/ServerConductorは，目的や，サーバの数や配置個所などの環境によって，さまざまなシステム構築パターンがあります。この章では，JP1/ServerConductorのハードウェアおよびソフトウェアのコンポーネント，およびWebコンソールサービスを利用するときのシステム構成について説明します。一般的なシステム構成については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 システム管理者ガイド」のシステム構成の章を参照してください。

＜この章の構成＞

2.1　JP1/ServerConductorの構成

2.2　Webブラウザから管理する場合

2.1　JP1/ServerConductorの構成

JP1/ServerConductorのシステムを構成するハードウェアおよびソフトウェアのコンポーネントについて説明します。

＜この節の構成＞

2.1.1　基本的なシステム構成

2.1.2　コンポーネント構成と適用OS

2.1.1　基本的なシステム構成

JP1/ServerConductorを利用する場合の基本的なシステム構成を次の図に示します。

図2-1　JP1/ServerConductorを利用する場合の基本的なシステム構成

＜この項の構成＞

(1)　管理コンソール

(2)　Web管理コンソール

(3)　管理サーバ

(4)　Webサーバ

(5)　管理対象サーバ

(1)　管理コンソール

管理対象サーバの情報を参照したり，管理対象サーバを遠隔操作したりするためのコンソールです。

管理コンソールとして利用する場合，コンソールサービスが必要です。また，リモートコントロールによる遠隔操作を利用する場合は，リモートコントロールビューアが必要です。

(2)　Web管理コンソール

Webブラウザから管理対象サーバの状態を参照するためのコンソールのことです。

WebブラウザをWeb管理コンソールとして利用する場合，そのマシンにJP1/ServerConductorのサービスがインストールされている必要はありませんが，Java 2 Standard Edition Java Runtime Environment※が必要です。

注※

Java 2 Standard Edition Java Runtime Environmentのバージョンについては，Readmeファイルを参照してください。

(3)　管理サーバ

JP1/ServerConductor全体を統括管理するサーバのことです。管理対象サーバの情報を収集し，管理コンソールまたはWeb管理コンソールから参照できるようにします。

管理サーバはJP1/ServerConductorで構築するシステム内に1台以上必要です。

管理サーバとして利用する場合，マネージャサービスが必要です。また，使用する機能に応じてアラートアクションサービス，またはBSM Plus（マネージャサービス追加機能）をインストールする必要があります。

(4)　Webサーバ

Webブラウザから管理対象サーバの状態を参照するためのサーバのことです。

JP1/ServerConductorのWebサーバとして利用する場合，Webコンソールサービスが必要です。

(5)　管理対象サーバ

管理サーバによって管理するサーバのことです。

管理対象サーバとして利用する場合，エージェントサービスが必要です。また，使用する機能に応じて次のサービスをインストールする必要があります。使用する機能に必要なサービスについては，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 システム管理者ガイド」のシステム構成の章を参照してください。

ローカルコンソールサービス

リモートコントロールサービス

アラートアクションサービス

SVP/BMCエージェントサービス

クラスタ管理エージェントサービス

SNMPトランスレータエージェントサービス

デバイス管理エージェントサービス

なお，OSごとに管理対象サーバを次のように呼びます。

表2-1　OSごとの管理対象サーバの呼び名

OS
管理対象サーバ

Windows 2000
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windowsサーバ

Red Hat Enterprise Linux ES 3
Red Hat Enterprise Linux AS 3
Red Hat Enterprise Linux ES 4
Red Hat Enterprise Linux AS 4
Red Hat Enterprise Linux 5
Linuxサーバ

HP-UX 11i Version 2.0（IPF）
HP-UX 11i Version 3.0（IPF）
HP-UXサーバ

2.1.2　コンポーネント構成と適用OS

JP1/ServerConductorには，「サービス」というコンポーネントがあります。JP1/ServerConductorのコンポーネント構成および適用OSについて，次に説明します。

＜この項の構成＞

(1)　コンポーネント構成

(2)　適用OS

(1)　コンポーネント構成

JP1/ServerConductorのコンポーネント構成を，製品ごとに次の図に示します。

図2-2　JP1/ServerConductorのコンポーネント構成

各コンポーネントの機能を，製品別に次に示します。

(a)　BSMまたはServer Manager

マネージャサービス

管理サーバとなるマシンで実行するサービスです。管理対象サーバの持つ管理情報を収集してコンソールサービスまたはWebコンソールサービスに通知したり，コンソールサービスまたはWebコンソールサービスからの指示をエージェントサービスに通知したりします。

コンソールサービス

管理コンソールとなるマシンで実行するサービスです。ユーザはコンソールサービスを使ってマネージャサービスにログインし，管理対象サーバを管理します。

Webコンソールサービス

コンソールアプレットとWebゲートウェイサービスの総称です。コンソールサービスの持つ一部の機能をWeb管理コンソールのWebブラウザから利用できるようにします。

コンソールアプレット

Webブラウザ上で実行され，WebブラウザでWebコンソールサービスの機能を利用できるようにするためのプログラムです。

Webゲートウェイサービス

Webサーバとなるマシンで実行するサービスです。マネージャサービスから受け取った管理対象サーバの情報をコンソールアプレットに送ります。

アラートアクションサービス

アラート受信時にプログラムを自動起動するサービスです。

リモートコントロールビューア

管理対象サーバを遠隔操作するためのサービスです。

(b)　BSM Plus

マネージャサービス追加機能

管理サーバとなるマシンで実行する追加機能を備えたサービスです。SMP構成管理，ストレージ運用支援，N+1／N+Mコールドスタンバイ，およびラック管理の各機能を使用できるようにします。

(c)　Agent

エージェントサービス

管理対象サーバとなるマシンで実行するサービスです。エージェントサービスには，Windows版，Linux版，HP-UX版の3種類があります。サーバの状態を常に監視し，その情報をマネージャサービスへ送信します。

ローカルコンソールサービス

管理対象サーバで，そのサーバ自身を管理するサービスです。ローカルコンソールサービスを管理対象サーバにインストールすると，その管理対象サーバでコンソールサービスの機能を使えます。ローカルコンソールサービスは，サーバ自身の資産情報・障害情報の管理・監視，および電源制御スケジュールの設定・参照ができます。ただし，ローカルコンソールサービスはサーバ自身の管理だけができ，そのほかのサーバについては管理できません。

コンソールサービスとローカルコンソールサービスを特に区別しない場合は，コンソールサービスと呼びます。

リモートコントロールサービス

管理対象サーバで実行するサービスです。リモートコントロールビューアからの遠隔操作を実行します。

(d)　Advanced Agent

SVP/BMCエージェントサービス

SVP機能を搭載した管理対象サーバを電源制御する場合に必要なサービスです。SVP機能を搭載した管理対象サーバに対して，電源ON・OFFや電源制御スケジュールを設定できるようにします。なお，管理対象サーバで電源ON機能を備えたLANアダプタを搭載している場合，SVP機能およびSVP/BMCエージェントサービスがなくても，電源ONの操作ができます。

クラスタ管理エージェントサービス

Windowsサーバをクラスタ管理する場合に必要なサービスです。MSCSまたはフェールオーバークラスタでクラスタ管理されているWindowsサーバをJP1/ServerConductorで管理できるようにします。

SNMPトランスレータエージェントサービス

WindowsサーバおよびLinuxサーバでSNMPトランスレータの機能を利用する場合に必要なサービスです。JP1/ServerConductorが通知するアラートをSNMPトラップに変換し，SNMPマネージャに送信します。また，JP1/ServerConductorで提供しているMIBファイルを使用して，JP1/ServerConductorのマシン管理情報をSNMPマネージャから参照できます。

注意

マシン管理情報はHA8000 Windowsサーバでだけ参照できます。

デバイス管理エージェントサービス

WindowsサーバでLANアダプタ，ディスクアレイなどをデバイス管理する場合に必要なサービスです。これらのデバイスのアラート通知および資産情報を管理できるようにします。

(2)　適用OS

JP1/ServerConductorの各サービスは，その機能に対応したOSを搭載しているマシンにインストールして使用します。

BSMまたはServer Managerの各サービスの適用OSを次の表に示します。BSM Plus，Agent，およびAdvanced Agentの各サービスの適用OSについては，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 システム管理者ガイド」のシステム構成の章を参照してください。

(a)　BSMまたはServer Manager

表2-2　JP1/ServerConductorの各サービスの適用OS（BSM）

サービス名
XP※1
2000
2003（32bit）
Vista※7
2008※8

Pro※2
Server※3
AS※4
SE※5
EE※6

マネージャサービス
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

コンソールサービス
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

Webコンソールサービス
×
×
◎
◎
◎
◎
×
◎

アラートアクションサービス
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

リモートコントロールビューア
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

（凡例）

◎：インストールおよびサービスの機能を使用できる

×：インストールできない

注※1

Windows XP Home EditionおよびWindows XP Professionalのことを示します。

注※2

Windows 2000 Professionalのことを示します。

注※3

Windows 2000 Serverのことを示します。

注※4

Windows 2000 Advanced Serverのことを示します。

注※5

Windows Server 2003 Standard Editionのことを示します。

注※6

Windows Server 2003 Enterprise Editionのことを示します。

注※7

Windows Vista Business，Windows Vista Enterprise，およびWindows Vista Ultimateのことを示します。

注※8

Windows Server 2008 Standard，Windows Server 2008 Enterprise，Windows Server 2008 Standard without Hyper-V，およびWindows Server 2008 Enterprise without Hyper-Vのことを示します。

表2-3　JP1/ServerConductorの各サービスの適用OS（Server Manager）

サービス名
XP※1
2000
2003（32bit）
Vista※7

Pro※2
Server※3
AS※4
SE※5
EE※6

マネージャサービス
◎
◎
◎
◎
◎
◎
×

コンソールサービス
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

Webコンソールサービス
×
×
◎
◎
◎
◎
×

アラートアクションサービス
◎
◎
◎
◎
◎
◎
×

リモートコントロールビューア
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

（凡例）

◎：インストールおよびサービスの機能を使用できる

×：インストールできない

注※1

Windows XP Home EditionおよびWindows XP Professionalのことを示します。

注※2

Windows 2000 Professionalのことを示します。

注※3

Windows 2000 Serverのことを示します。

注※4

Windows 2000 Advanced Serverのことを示します。

注※5

Windows Server 2003 Standard Editionのことを示します。

注※6

Windows Server 2003 Enterprise Editionのことを示します。

注※7

Windows Vista Business，Windows Vista Enterprise，およびWindows Vista Ultimateのことを示します。

2.2　Webブラウザから管理する場合

ここでは，Web管理コンソールのWebブラウザからWebサーバのWebコンソールサービスに接続して管理対象サーバを管理する場合の設定例について説明します。

＜この節の構成＞

2.2.1　システム構成図

2.2.2　必要な環境

2.2.3　設定の流れ

2.2.1　システム構成図

Webブラウザを使用して管理対象サーバを管理する場合の構成を次の図に示します。

図2-3　Webブラウザから管理する構成

2.2.2　必要な環境

Web構成に必要なプログラムなどについて説明します。

＜この項の構成＞

(1)　webcons1

(2)　webserv

(3)　manager1，agent1，agent2，agent3

(1)　webcons1

webcons1をWeb管理コンソールとして設定する場合，次の環境が必要です。

項目
名称

他プログラム

Webブラウザ
前提：NETSCAPE COMMUNICATOR 4.5以降
　　　Microsoft Internet Explorer 4.0以降

Java 2 Standard Edition Java Runtime Environment※

注※

Java 2 Standard Edition Java Runtime Environmentのバージョンについては，Readmeファイルを参照してください。

(2)　webserv

webservをWebサーバとして設定する場合，次の環境が必要です。

項目
名称

プログラム

BSMまたはServer Manager
Webコンソールサービスをインストール

他プログラム

Webサーバ
前提：NETSCAPE ENTERPRISE SERVER 3.6以降
　　　Microsoft Internet Information Server 3.0以降
　　　Microsoft Internet Information Services 5.0以降

Java 2 Standard Edition Java Runtime Environment※

設定情報

Webコンソールサービスを使用するためのパスワード

管理サーバ（manager1）のIPアドレス，またはホスト名

管理サーバ（manager1）へログインするためのパスワード

注※

Java 2 Standard Edition Java Runtime Environmentのバージョンについては，Readmeファイルを参照してください。

(3)　manager1，agent1，agent2，agent3

管理サーバ，管理対象サーバに必要な環境については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 システム管理者ガイド」のシステム構成の章を参照してください。

2.2.3　設定の流れ

Web構成時でのWebサーバの設定の流れを次に説明します。管理サーバ，管理対象サーバの設定については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 システム管理者ガイド」のシステム構成の章を参照してください。

図2-4　Web構成の設定フロー（webserv）

3.　セットアップ

この章では，Webコンソールサービスの設定について説明します。

インストール，アンインストール，ポート番号の設定など，この章に記載がないセットアップ項目については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 システム管理者ガイド」のセットアップの章を参照してください。

＜この章の構成＞

3.1　Webコンソールサービスの設定

3.1　Webコンソールサービスの設定

ここでは，Web管理コンソールを利用するために必要なWebコンソールサービスの設定情報について説明します。次に示す手順でWebコンソールサービスの設定情報を設定してください。

Webコンソールサービスをインストールしたホストで環境設定ユティリティを起動する
Webコンソールサービスをインストールしたホストで［環境設定ユティリティ］ダイアログボックスが表示されます。
環境設定ユティリティの起動方法については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 システム管理者ガイド」のセットアップの章を参照してください。

［Webコンソールサービス］タブをクリックする
［環境設定ユティリティ］ダイアログボックスの［Webコンソールサービス］タブが表示されます。

注意

Webコンソールサービスを利用する場合，WebサーバおよびWeb管理コンソールで，Java 2 Standard Edition Java Runtime Environmentを使用してください。Java 2 Standard Edition Java Runtime Environmentのバージョンについては，Readmeファイルを参照してください。

＜この節の構成＞

3.1.1　パスワードの設定（Webコンソールサービス）

3.1.2　接続先マネージャサービスの設定（Webコンソールサービス）

3.1.3　Webゲートウェイサービスが使用するパスワードの設定

3.1.4　詳細情報の設定（Webコンソールサービス）

3.1.5　仮想ディレクトリの設定

3.1.1　パスワードの設定（Webコンソールサービス）

Web管理コンソールからWebコンソールサービスにログインするためのパスワードを設定します。

［設定］ボタンをクリックする
［パスワード設定］ダイアログボックスが表示されます（すでにパスワードを設定している場合は［パスワード変更］ダイアログボックスが表示されます）。

次に示す情報を設定する

表3-1　［パスワード設定］ダイアログボックス（Webコンソールサービス）

設定項目 | 設定内容
新しいパスワード | 新しいパスワードを設定してください。
パスワード確認入力 | 確認のために新しいパスワードに入力した内容をもう一度入力してください。

パスワードは，16文字以内の半角英数字，半角スペース，および半角記号で設定します。なお，パスワードは必ず設定してください。

3.1.2　接続先マネージャサービスの設定（Webコンソールサービス）

Webコンソールサービスがログインするマネージャサービスについて設定します。

［環境設定ユティリティ］ダイアログボックスの［Webコンソールサービス］タブの［IPアドレス/ホスト名］に，マネージャのIPアドレスまたはホスト名を設定する
自マシンがマネージャとなる場合は，自マシンのIPアドレスまたはホスト名を設定してください。

3.1.3　Webゲートウェイサービスが使用するパスワードの設定

Webゲートウェイサービスがマネージャサービスにログインするためのパスワードを設定します。この設定を変更する場合は，アドミニストレータ権限でマネージャサービスにログインしてください。

［アドミニストレータ］ボタンをクリックする
［パスワード設定］ダイアログボックスが表示されます。

次に示す情報を設定する

表3-2　［パスワード設定］ダイアログボックス（Webゲートウェイサービス）

設定項目 | 設定内容
接続先パスワード | アドミニストレータのパスワードを入力してください。
パスワード確認入力 | 確認のために接続先パスワードに入力した内容をもう一度入力してください。

3.1.4　詳細情報の設定（Webコンソールサービス）

ここでは，Webコンソールサービスの詳細情報を設定します。次に示す手順でWebコンソールサービスの詳細情報を設定してください。

［環境設定ユティリティ］ダイアログボックスの［Webコンソールサービス］タブで［詳細設定］ボタンをクリックする
［環境設定ユティリティ］ダイアログボックスの［ネットワーク（共通）］タブが表示されます。

＜この項の構成＞

(1)　ネットワーク（共通）情報

(2)　ネットワーク（サービス）情報

(3)　ログイン情報

(4)　機能別画面指定情報

(5)　表示情報

(6)　ファイル情報

(1)　ネットワーク（共通）情報

ネットワークの共通情報について設定します。

［ネットワーク（共通）］タブをクリックする
［環境設定ユティリティ］ダイアログボックスの［ネットワーク（共通）］タブが表示されます。

次に示す情報を設定する

表3-3　［環境設定ユティリティ］ダイアログボックス（Webコンソールサービス）－［ネットワーク（共通）］タブの設定内容

設定項目
設定内容

送信タイムアウト時間
Webコンソールサービスとマネージャサービス間で送信エラーが発生した場合，送信をリトライする時間を秒単位で設定します。
設定範囲は1～600です。デフォルトは30秒です。

複数IPアドレス構成時には使用するIPアドレスを指定してください
複数のLANボードを搭載している場合，このチェックボックスをONにして，使用するIPアドレスを設定します。

注意

ほかのサービスと共通の設定なので，最後に設定した値が有効になります。

(2)　ネットワーク（サービス）情報

ネットワークのサービスについて設定します。

［ネットワーク（サービス）］タブをクリックする
［環境設定ユティリティ］ダイアログボックスの［ネットワーク（サービス）］タブが表示されます。

次に示す情報を設定する

表3-4　［環境設定ユティリティ］ダイアログボックス（Webコンソールサービス）－［ネットワーク（サービス）］タブの設定内容

設定項目
設定内容

コマンド実行待ち時間
異なるWeb管理コンソールから同一ホストに同一コマンドを要求した場合の，Webコンソールサービスでのコマンド実行待ち時間です。設定範囲は1～600秒です。デフォルトは120秒です。

コマンドタイムアウト時間
Web管理コンソールからマネージャサービスにコマンドを送信してから，応答が返ってくるまで待っている時間を秒単位で設定します。設定範囲は1～600です。デフォルトは120秒です。

ポーリングを行う
ポーリングする場合，このチェックボックスをONにします。
ポーリングは，コンソールアプレットがWebゲートウェイサービスにホストの状態変更やアラートの通知が届いていないかを確認する処理のことです。
デフォルトはOFFです。

間隔
ポーリングする場合，ポーリング間隔を設定します。設定範囲は1～3,600秒です。デフォルトは600秒です。

通信ログの採取
通信ログを採取する場合，このチェックボックスをONにします。デフォルトはONです。

注意

ポーリングを設定するとコネクションが切断されないため，ダイヤルアップ回線など，接続時間に応じて課金される回線を使用している場合は，ポーリングは設定しないでください。

(3)　ログイン情報

Webサーバの起動直後や，マネージャサービスとの通信エラーで再接続する場合の，マネージャサービスへのログインのリトライ情報を設定します。

［ログイン］タブをクリックする
［環境設定ユティリティ］ダイアログボックスの［ログイン］タブが表示されます。

次に示す情報を設定する

表3-5　［環境設定ユティリティ］ダイアログボックス（Webコンソールサービス）－［ログイン］タブの設定内容

設定項目
設定内容

ログインリトライ回数
Webコンソールサービスがマネージャサービスにログインするときのログインのリトライ回数を設定します。設定範囲は，0～30回です。
デフォルトは0回です。

ログインリトライ間隔
Webコンソールサービスがマネージャサービスにログインするときのログインのリトライ間隔を設定します。設定範囲は1～60秒です。
デフォルトは10秒です。

(4)　機能別画面指定情報

Webコンソールサービスでは，提供している各機能（インベントリ表示，アラートログ表示など）を機能単位でほかのWebアプリケーションから実行する機能（機能別画面指定機能）を提供しています。機能別画面指定機能でのログイン方法には，通常どおりログイン時にパスワードを認証する通常ログイン，およびパスワードを要求しない簡易ログインの二つがあります。

［機能別画面指定］タブをクリックする
［環境設定ユティリティ］ダイアログボックスの［機能別画面指定］タブが表示されます。

次に示す情報を設定する

表3-6　［環境設定ユティリティ］ダイアログボックスの［機能別画面指定］タブの設定内容

設定項目 | 設定内容
機能別画面指定する場合の認証方法を指定してください | 毎回ログイン認証する場合は，［通常ログイン］ラジオボタンをONにします。ログイン認証をしない場合は，［簡易ログイン］ラジオボタンをONにします。なお，デフォルトは，［通常ログイン］ラジオボタンがONになっています。

注意

Webコンソールサービスとほかのアプリケーションとの連携をしない場合，この設定はデフォルト（通常ログイン）のままにしておいてください。Webコンソールサービスとほかのアプリケーションとの連携機能については，コンソールサービスまたはローカルコンソールサービスのインストール先にあるReadmeファイルを参照してください。

(5)　表示情報

Webコンソールサービスに，グリニッジ標準時（GMT）と地域の標準時との時差を表示するかどうかを設定します。

［表示］タブをクリックする
［環境設定ユティリティ］ダイアログボックスの［表示］タブが表示されます。

次に示す情報を設定する

表3-7　［環境設定ユティリティ］ダイアログボックスの［表示］タブの設定内容

設定項目
設定内容

時差を表示する
グリニッジ標準時（GMT）と地域の標準時との時差を次のウィンドウに表示する場合，このチェックボックスをONにします。

［通知アラート］ウィンドウ

［サーバアラートログ］ウィンドウ

［SVPログ］ウィンドウ

(6)　ファイル情報

通知アラートや情報取得で取得したログファイルや，ユーザが作成したCSVファイルなどをWebサーバ上に保存する期間を設定します。

［ファイル］タブをクリックする
［環境設定ユティリティ］ダイアログボックスの［ファイル］タブが表示されます。

次に示す情報を設定する

表3-8　［環境設定ユティリティ］ダイアログボックスの［ファイル］タブの設定内容

設定項目
設定内容

出力ファイル保存日数
出力ファイルの保存日数を指定します。設定範囲は1～30日です。デフォルトは3日です。
ここで指定した保存日数を超えた場合，ファイルは削除されます。

3.1.5　仮想ディレクトリの設定

Webコンソールサービスを使用するには次のURLを指定します。

   http://"WebサーバのIPアドレス"/sysmgr/sm_main.htm

このために，次の仮想ディレクトリの設定が必要です。

<Webコンソールサービスのインストール先>¥Webフォルダを，Webサーバの仮想ディレクトリ"/sysmgr"として設定します。

<Webコンソールサービスのインストール先>¥Web¥cgi-binフォルダを，WebサーバのCGI用の仮想ディレクトリ"/sysmgr/cgi-bin"として設定します。この仮想ディレクトリ（/sysmgr/cgi-bin）には実行権限を与える必要があります。

これらは，Webサーバ（NETSCAPE ENTERPRISE SERVER，Microsoft Internet Information Server）が提供する機能を使って設定します。

仮想ディレクトリ名は，必ず「sysmgr」にしてください。仮想ディレクトリ名を「sysmgr」以外にすると，情報取得を実行した場合に「上記ファイルを全て削除」のリンクをクリックしても，「httpエラー404」と表示されて削除できません。

4.　ログインとログアウト

Webコンソールサービスを使用するには，Web管理コンソールのWebブラウザから，WebサーバのWebコンソールサービスに接続し，ログインする必要があります。この章では，Webコンソールサービスへのログイン，ログアウト，およびWebコンソールサービスの画面構成について説明します。

＜この章の構成＞

4.1　ログイン

4.2　画面構成

4.3　ログアウト

4.1　ログイン

Web管理コンソールのWebブラウザからWebサーバに接続すると，Webコンソールサービスへログインするためのパスワードを問い合わせてきます。環境設定ユティリティで設定したパスワードを入力して［ログイン］ボタンをクリックします。

Webコンソールサービスへの接続URL

http://"WebサーバのIPアドレス"/sysmgr/sm_main.htm

Web管理コンソールの動作に必要なバージョンのJava 2 Standard Edition Java Runtime EnvironmentがインストールされていないマシンのWebブラウザからWebコンソールサービスを起動すると，Java 2 Standard Edition Java Runtime Environmentをインストールするかどうか，問い合わせるメッセージが出力されます。必要なバージョンのJava 2 Standard Edition Java Runtime Environmentをインストールしてください。

終了するときは，Webコンソールサービスのコンソールアプレット以外のページに移動するか，またはWebブラウザを終了します。これによって自動的にWebコンソールサービスからログアウトされます。

注意

Webコンソールサービスを利用する場合，WebサーバおよびWeb管理コンソールで，Java 2 Standard Edition Java Runtime Environmentが必要になります。Java 2 Standard Edition Java Runtime Environmentのバージョンについては，Readmeファイルを参照してください。

Webコンソールサービスを利用する場合，ディスプレイのカラーパレットを256色以下に設定すると，情報表示エリアの色が変化することがあります。Webコンソールサービスを利用する場合は，ディスプレイのカラーパレットを65,536色以上に設定してください。

4.2　画面構成

Webコンソールサービスへのログインに成功すると，次のような画面が表示されます。

図4-1　Webコンソールサービスの画面構成

＜この節の構成＞

(1)　画面各部の名称と役割

(2)　ホストリスト

(3)　最新の情報に更新する

(1)　画面各部の名称と役割

画面各部の名称と役割を次の表に示します。

表4-1　画面各部の名称と役割

名称
役割

表示切り替えコンボボックス
表示モードを切り替えます。

サービス構成
マネージャサービスに接続しているホストをすべて表示します。

ドメイン
Windowsのドメインごとにホストを表示します。
ドメイン情報を持たないサーバ（LinuxサーバおよびHP-UXサーバ）は「サーバ」という階層下に登録されます。

サイト
エージェントサービスの資産情報に設定したサイトごとにホストを表示します。

アラートボタン
アラートを受信すると点滅します。クリックすると，点滅しているかどうかにかかわらず，情報表示エリアに通知アラートが表示されます。一度通知アラートを表示すると，新たなアラートを受信するまで，アラートボタンは非点滅状態になります。

メニュー
Webコンソールサービスの機能がメニューで表示されます。

ツリー
JP1/ServerConductorの管理構成，および管理項目などがツリーで表示されます。ツリーで選択した項目に応じて，情報表示エリアの内容が変わります。ツリーに表示される項目はホストの種類によって異なります。

情報表示エリア
ツリーで選択した項目や，選択したメニューに応じて，ホストの一覧やインベントリなどの管理情報を表示します。

(2)　ホストリスト

画面左側のツリーから，マネージャ，ドメイン，または最下位のサイトを選択すると，所属するホストの一覧が情報表示エリアに表示されます。このホストの一覧をホストリストといいます。ホストリストの表示内容を次の表に示します。

表4-2　ホストリストの表示内容

表示情報
意味

アイコン
ホストの状態がアイコンで表示されます。

サーバ：

[図データ]（正常）　[図データ]（アラート通知あり）　[図データ]（未起動）

マネージャ：

[図データ]（正常）　[図データ]（アラート通知あり）　[図データ]（未起動）

サイト：

[図データ]（正常）　[図データ]（アラート通知あり）　なし（未起動）

ドメイン：

[図データ]（正常）　[図データ]（アラート通知あり）　なし（未起動）

コンピュータ名
OSで設定したコンピュータ名が表示されます。
LinuxサーバおよびHP-UXサーバの場合，ホスト名が表示されます。

ホスト名
ホスト名が表示されます。ホスト以外の場合，それぞれのサイト名，ドメイン名，またはマネージャのコンピュータ名が表示されます。

OS名
ホストのOS名が表示されます。

未確認アラートの有無
未確認アラートがある場合は「あり」が表示されます。

電源制御

Windowsサーバ，Linuxサーバ，HP-UXサーバ

SVP機能を搭載し，SVP/BMCエージェントサービスがインストールされたサーバ，または電源ON機能を備えたLANアダプタを搭載しているサーバのことです。

SVP機能を搭載しており，電源制御ができるWindowsサーバ，Linuxサーバ，HP-UXサーバの場合は，搭載しているSVPの種類「SVP（PCI）」，「SVP（BMC）」が表示されます。

SVP機能，および電源ON機能を備えたLANアダプタを搭載しており，電源制御ができるサーバの場合は，搭載しているSVPの種類「SVP（PCI）」，「SVP（BMC）」が表示されます。

電源ON機能を備えたLANアダプタを搭載しており，電源制御ができるWindowsサーバおよびLinuxサーバの場合は，「WOL」が表示されます。

電源制御できないHP-UXサーバには，何も表示されません。

クラスタ名
そのサーバがMSCSまたはフェールオーバークラスタのクラスタに属している場合，クラスタ名が表示されます。

(3)　最新の情報に更新する

Webコンソールサービスの画面の表示内容を最新の情報に更新する場合は，［表示］メニューの［最新の情報に更新］を選択します。

［最新の情報に更新］が選択された場合，ゲートウェイ設定のポーリングをする／しないにかかわらず，アラート，インフォメーション，エラーがあるかどうかをWebゲートウェイサービスに問い合わせ，画面の表示内容を最新の情報に更新します。

4.3　ログアウト

ログアウトするときは，Webコンソールサービスのコンソールアプレット以外のページに移動するか，またはWebブラウザを終了します。これによって自動的にWebコンソールサービスからログアウトされます。

5.　資産管理

JP1/ServerConductorでは，ホストのOSの種類，メモリやCPUの状態といった，資産管理に必要な情報を管理できます。資産管理に必要なこれらの情報をインベントリ情報といいます。

また，DMIが使用するハードウェアの管理情報（CPUの個数など）であるMIF情報も資産情報として参照できます。

この章では，Webコンソールサービスでの資産管理の方法について説明します。

＜この章の構成＞

5.1　インベントリ情報を表示する

5.2　インベントリ情報のデータベース管理

5.3　MIF情報を表示する

5.1　インベントリ情報を表示する

Webコンソールサービスは，ホストのハードウェアの状態や資産情報を表示できます。この情報をインベントリ情報といいます。ここでは，Web管理コンソールから参照できるインベントリ情報について説明します。

注意

取得できるインベントリ情報は，管理対象となるサーバの種類やモデルによって異なります。取得できるインベントリ情報の詳細は，コンソールサービスのインストール先のhelpフォルダに格納されている「Invent.xls」を参照してください。

画面左側のツリーから，インベントリを参照したいホストを選択する

選択したホストのサブツリーから［インベントリ］を選択する

インベントリのサブツリーから，参照したいインベントリ項目を選択する
情報表示エリアに，選択したインベントリ項目の情報が表示されます。

インベントリ項目の表示内容については，「付録A　インベントリ情報」を参照してください。

注意

一度表示したインベントリ情報を更新するときは，［表示］メニューの［最新の情報に更新］をクリックしてください。

ディスクアレイのインベントリ表示はデュアルコントローラ，複数ポート構成，マルチターゲットモード，LUマッピングモードなどの構成をしている場合，同一ディスクアレイに対して重複して表示されることがあります。ディスクアレイのコントローラにディスクアレイ装置ごとにユニークな名称を設定することでこの重複表示を抑止することができます。コントローラ名称の設定はディスクアレイ起動時にディスクアレイパネルから行います（ただし，ディスクアレイのマイクロプログラムレビジョンによって機能しない場合があります）。ディスクアレイ本体のシステムパラメタ設定で，「INQUIRY INF」の「VENDOR TYPE」および「PRODUCT TYPE」を変更すると，Server Agentはディスクアレイを認識できなくなります。これらのパラメタを変更しないでください。

ディスクアレイ装置でコントローラ閉塞が発生した場合，インベントリ情報取得中にタイムアウトエラーとなる場合があります。この状態を回避するにはコントローラ閉塞を回復させる必要があります。

5.2　インベントリ情報のデータベース管理

管理対象ホストのインベントリ情報をマネージャサービスが収集して，データベース（Microsoft Access Driver）情報として保持しておくことができます。システム管理者は，この機能を利用してある条件に合うインベントリ情報を持つホストをデータベースから検索できます（ホスト検索機能）。

ホスト検索機能によって，マネージャサービスが管理しているホストの資産情報をキーにしてホストを検索できるようになります。例えば，ある部署単位にホストを検索して管理できます。

注意

Web管理コンソールから，ホスト検索機能を操作するには，データベースの作成および自動レポート機能を有効にする必要があります。データベースの作成および自動レポート機能については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 システム管理者ガイド」の資産管理の章を参照してください。

ただし，Web管理コンソールから自動レポート機能は使用できません。

＜この節の構成＞

5.2.1　前提条件

5.2.2　環境設定

5.2.3　運用

5.2.4　データベースの同期を取る

5.2.1　前提条件

この機能は，マネージャサービスが管理している次の管理対象ホストに対して使用できます。

Windowsサーバ

Linuxサーバ

HP-UXサーバ

5.2.2　環境設定

データベース管理をする場合は，ODBCデータソースを作成し，マネージャサービスでデータベースの設定をする必要があります。これらの操作については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 システム管理者ガイド」の資産管理の章を参照してください。

5.2.3　運用

データベース作成後は，システム管理者は，Webコンソールサービスを使って，データベースから条件に合うホストを検索するホスト検索機能を利用できます。

＜この項の構成＞

(1)　データベースからホストを検索する（ホスト検索機能）

(1)　データベースからホストを検索する（ホスト検索機能）

ホスト検索機能によって，指定したインベントリ項目の条件に合うホストをデータベースから検索できます。検索結果はCSV形式のファイルに出力できます。

注意

次の場合，ホスト検索機能は使用できません。

マネージャサービスの設定が「ホスト検索機能を使用しない」になっている場合

画面左側のツリーから［ホスト検索］を選択する
情報表示エリアに，ホスト検索の画面が表示されます。

ホスト検索のツリービューから検索したい検索項目を選択する
検索項目は「Windows項目」「Linux項目」「HP-UX項目」に分かれています。最初に，どんな項目から検索するかをホスト検索のツリービューから選択します。「Windows項目」「Linux項目」または「HP-UX項目」を選択すると，それぞれのホストで指定できるインベントリ項目がツリーで表示されます。検索したいインベントリ項目をツリーから選択してください。ツリービューの右側に，選択したインベントリ項目に応じた検索条件が表示されます。表示内容に応じて検索条件を指定してください。検索条件には，半角文字で255文字まで入力できます。
表示される検索条件については表5-1～表5-3を参照してください。

表5-1　検索条件（Windows項目の場合）

カテゴリ1 | カテゴリ2 | 検索項目 | 入力形式 | 条件入力方式
基本システム | システム装置 | エージェントバージョン | 文字 | ※
システムBIOSバージョン | 文字 | 等しい，以外
システムBIOS作成日 | 文字 | ※
OS&ネットワーク | OS名 | 文字 | 等しい，以外
OSバージョン | 文字 | ※
サービスパック | 文字 | ※
CPU | プロセッサ名 | 文字 | 等しい，以外
最大速度 | 数値：MHz | ※
プロセッサ数 | 数値 | ※
スロット番号 | 数値 | ※
装着状態 | 文字 | 等しい，以外
システムキャッシュサイズ | 数値：キロバイト | ※
メモリ | 総メモリサイズ | 数値：メガバイト | ※
最大ページングファイルサイズ | 数値：キロバイト | ※
ドライブ | － | ドライブ名 | 文字 | ※
ドライブ種別 | 文字 | 等しい，以外
トータルドライブ容量 | 数値：キロバイト | ※
空きドライブ容量 | 数値：キロバイト | ※
拡張スロット | PCI | スロット番号 | 数値 | ※
ボード装着状態 | 文字 | 等しい，以外
ボード名 | 文字 | 等しい，以外
ベンダ名 | 文字 | 等しい，以外
EISA | スロット番号 | 数値 | ※
ボード装着状態 | 文字 | 等しい，以外
ボード名 | 文字 | 等しい，以外
ベンダ名 | 文字 | 等しい，以外
ディスクアレイ | CR80 and HA8000内蔵RAID | プロダクト名 | 文字 | 等しい，以外
コントローラプロダクト名 | 文字 | 等しい，以外
コントローラファームウェアリビジョン | 文字 | 等しい，以外
キャッシュメモリサイズ | 数値 | ※
論理ドライブ番号 | 数値 | ※
論理ドライブRAIDレベル | 文字 | 等しい，以外
論理ドライブサイズ | 数値 | ※
DF350/400 | プロダクト名 | 文字 | 等しい，以外
ファームウェアリビジョン | 文字 | ※
ハードウェアパス | 文字 | ※
RAID装置情報 | 文字 | 等しい，以外
コントローラ構成 | 文字 | 等しい，以外
コントローラバージョン | 文字 | ※
メモリサイズ | 数値 | ※
RAIDグループ番号 | 数値 | ※
RAIDレベル | 文字 | 等しい，以外
HA8000/30内蔵IDE RAID | 論理ドライブ番号 | 数値 | ※
論理ドライブRAIDレベル | 文字 | 等しい，以外
論理ドライブサイズ | 数値 | ※
SVP | － | SVPマイクロリビジョン | 文字 | ※
SVPマイクロ作成日 | 文字 | ※
資産情報 | 装置情報 | プロダクト名 | 文字 | 等しい，以外
シリアル番号 | 文字 | ※
資産情報 | 資産名称 | 文字 | ※
資産番号 | 文字 | ※
機器構成 | 文字 | ※
購入年月日 | 文字 | ※
減価償却期間 | 文字 | ※
管理部署名 | 文字 | ※
管理部署番号 | 文字 | ※
管理者名 | 文字 | ※
管理者番号 | 文字 | ※
管理者詳細情報 | 文字 | ※
管理者情報 | 運用管理者名 | 文字 | ※
運用管理者番号 | 文字 | ※
運用管理者詳細情報 | 文字 | ※
連絡先電話番号 | 文字 | ※
連絡先メールアドレス | 文字 | ※
設置場所/その他 | サイト情報 | 文字 | ※
設置場所詳細情報 | 文字 | ※
備考 | 文字 | ※

（凡例）

※：等しい，以外，以上，以下，＜，＞

－：該当しない

表5-2　検索条件（Linux項目の場合）

カテゴリ1 | カテゴリ2 | 検索項目 | 入力形式 | 条件入力方式
基本システム | システム装置 | エージェントバージョン | 文字 | ※
システムBIOSバージョン | 文字 | 等しい，以外
システムBIOS作成日 | 文字 | ※
OS&ネットワーク | OS名 | 文字 | 等しい，以外
OSバージョン | 文字 | ※
CPU | プロセッサ名 | 文字 | 等しい，以外
最大速度 | 数値：MHz | ※
プロセッサ数 | 数値 | ※
スロット番号 | 数値 | ※
装着状態 | 文字 | 等しい，以外
システムキャッシュサイズ | 数値：キロバイト | ※
メモリ | 総メモリサイズ | 数値：メガバイト | ※
最大ページングファイルサイズ | 数値：キロバイト | ※
ファイルシステム | － | ファイルシステム番号 | 数値 | ※
マウントポイント | 文字 | 等しい，以外
トータル容量 | 数値：キロバイト | ※
空き容量 | 数値：キロバイト | ※
拡張スロット | PCI | スロット番号 | 数値 | ※
ボード装着状態 | 文字 | 等しい，以外
ボード名 | 文字 | 等しい，以外
ベンダ名 | 文字 | 等しい，以外
SVP | － | SVPマイクロリビジョン | 文字 | ※
SVPマイクロ作成日 | 文字 | ※
資産情報 | 装置情報 | プロダクト名 | 文字 | 等しい，以外
シリアル番号 | 文字 | ※
資産情報 | 資産名称 | 文字 | ※
資産番号 | 文字 | ※
機器構成 | 文字 | ※
購入年月日 | 文字 | ※
減価償却期間 | 文字 | ※
管理部署名 | 文字 | ※
管理部署番号 | 文字 | ※
管理者名 | 文字 | ※
管理者番号 | 文字 | ※
管理者詳細情報 | 文字 | ※
管理者情報 | 運用管理者名 | 文字 | ※
運用管理者番号 | 文字 | ※
運用管理者詳細情報 | 文字 | ※
連絡先電話番号 | 文字 | ※
連絡先メールアドレス | 文字 | ※
設置場所/その他 | サイト情報 | 文字 | ※
設置場所詳細情報 | 文字 | ※
備考 | 文字 | ※

（凡例）

※：等しい，以外，以上，以下，＜，＞

－：該当しない

表5-3　検索条件（HP-UX項目の場合）

カテゴリ1
カテゴリ2
検索項目
入力形式
条件入力方式

基本システム
システム装置
シリアルNo
数値
※

CPUアーキテクチャ／バージョン
文字
※

モデル名
文字
※

エージェントバージョン
文字
※

PDC/BMCファームウェアバージョン
文字
※

OS&ネットワーク
OS名
文字
等しい，以外

OSバージョン
文字
※

CPU
プロセッサ名
文字
等しい，以外

命令キャッシュサイズ
数値：バイト
※

データキャッシュサイズ
数値：バイト
※

プロセッサ数
数値
※

メモリ
総メモリサイズ
数値：メガバイト
※

スワップサイズ
数値：メガバイト
※

ファイルシステム
－
ファイルシステム番号
数値
※

マウントポイント
文字
等しい，以外

トータル容量
数値：キロバイト
※

空き容量
数値：キロバイト
※

ディスク
－
ディスク番号
数値
※

容量
数値：キロバイト
※

ハードウェアパス
文字
等しい，以外

ディスクアレイ
ディスクアレイ
装置番号
数値
※

プロダクト名
文字
等しい，以外

ファームウェアリビジョン
文字
※

ハードウェアパス
文字
等しい，以外

コントローラ構成
文字
等しい，以外

コントローラバージョン
文字
※

メモリサイズ
数値：メガバイト
※

A/H-6593 and
SANRISE2000
ベンダ名
文字
等しい，以外

プロダクト名
文字
等しい，以外

製造番号
数値
※

マイクロコードバージョン
文字
※

コマンドデバイスファイル
文字
等しい，以外

RAID Manager LIBバージョン
文字
※

共用メモリ Ａ面
数値：メガバイト
※

共用メモリ Ｂ面
数値：メガバイト
※

キャッシュメモリ Ａ面
数値：メガバイト
※

キャッシュメモリ Ｂ面
数値：メガバイト
※

チャネルアダプタタイプ
文字
等しい，以外

回線
－
回線名
文字
等しい，以外

ハードウェアパス
文字
等しい，以外

回線アダプタ種別
文字
等しい，以外

回線種別
文字
等しい，以外

プロトコル種別
文字
等しい，以外

SVP
装置情報
SVPファームウェアバージョン
文字
※

日立オフライン診断プログラムバージョン
文字
※

自動通報先登録情報
第1センタ電話番号
文字
等しい，以外

第2センタ電話番号
文字
等しい，以外

UPS
－
UPS名称
文字
等しい，以外

資産情報
装置情報
プロダクト名
文字
等しい，以外

シリアル番号
文字
※

資産情報
資産名称
文字
※

資産番号
文字
※

機器構成
文字
※

購入年月日
文字
※

減価償却期間
文字
※

管理部署名
文字
※

管理部署番号
文字
※

管理者名
文字
※

管理者番号
文字
※

管理者詳細情報
文字
※

管理者情報
運用管理者名
文字
※

運用管理者番号
文字
※

運用管理者詳細情報
文字
※

連絡先電話番号
文字
※

連絡先メールアドレス
文字
※

設置場所/その他
サイト情報
文字
※

設置場所詳細情報
文字
※

備考
文字
※

（凡例）

※：等しい，以外，以上，以下，＜，＞

－：該当しない

＜ワイルドカード検索について＞
「ワイルドカード検索を行う」チェックボックスをONにすることで，次のワイルドカード文字を使用できます。
?：任意の1文字
*：任意の文字列

ワイルドカード検索を行う場合，指定できる検索条件は一つだけとなります。また，条件の記号は「等しい」に固定となります。例えば，次の画面で「ワイルドカード検索を行う」チェックボックスをONにすると，1番目の検索条件は「01-10-00」「等しい」となり，そのほかの検索条件「and」「02-10-00」「等しい」は不活性となります。

条件に「*」だけを指定すると，全ホストの情報が表示されます。

［検索条件リストへ追加］ボタンをクリックする
指定した条件が，設定済み検索条件リストに表示されます。検索条件は10個まで設定できます。不要な検索条件を削除する場合は，削除したい検索条件を選択して［リストから削除］ボタンをクリックします。
複数の検索条件を指定した場合，「項目間の条件式」に項目間の条件式を指定します。項目間の条件式はandまたはorで指定でき，括弧を使用することもできます。例えば，「項番1」かつ「項番2～4のどれか」に一致する条件を指定したい場合，次のように入力します。

  1 and (2 or 3 or 4)

括弧の深度は10個まで指定できます。

項目間の条件式の「and」または「or」は20個まで指定できます。

Windows項目，Linux項目，またはHP-UX項目を「and」で指定することはできません。

［OK］ボタンをクリックする
データベースの検索が開始され，条件に合うホストが検索結果として情報表示エリアに表示されます。

ホスト検索結果を表示している状態で次の操作ができます。

検索結果を表示した後に，さらに絞り込み検索をしたい場合は［絞り込み検索］ボタンをクリックします。

検索結果を表示した後に，新たに別の条件で検索したい場合は［新規検索］ボタンをクリックします。

検索結果をCSVファイルに保存したい場合は，［ファイル］メニューの［CSV出力］を選択します。

検索結果を詳細表示（デフォルト）と概要表示に切り替えることができます。ホスト検索結果が選択されている状態で［表示］の［表示形式］メニューから，［詳細表示］または［概要表示］を選択します。

詳細表示形式
一つの検索結果項目を一つの行で表示します。同一ホストの検索結果項目が複数である場合は，それぞれの項目を複数行で表示します。

概要表示形式
同一ホストの検索結果をまとめて，一つの行で表示します。
Windowsドライブ名，およびWindowsトータルドライブ容量もまとめて一つの行で表示されます。
Windowsドライブ名の表示順に対応して，Windowsトータルドライブ容量が表示されます。

5.2.4　データベースの同期を取る

各ホストの持つインベントリ情報とマネージャサービスが保持するデータベースの内容の一貫性を保つために，データベースの同期を取る必要があります。Web管理コンソールからは，次に示すように手動で同期を取ってください。

＜この項の構成＞

(1)　手動同期

(1)　手動同期

［ホスト管理］メニューから［DBを最新の状態に更新］を選択すると，マネージャサービスが管理している全ホストのデータベースの内容を更新します。

5.3　MIF情報を表示する

JP1/ServerConductorでは，エージェントサービスがホストの状態や情報を収集するとき，MIFというフォーマットで定義された情報を使用しています。この情報もWeb管理コンソールで表示できます。

注意

MIF情報はHA8000 Windowsサーバでだけ表示できます。

画面左側のツリーからMIF情報を表示したいホストを選択する

サブツリーから［MIF情報］を選択する

MIF情報のサブツリーから，参照したいMIF情報を選択する
情報表示エリアに，選択したMIF情報が表示されます。

6.　障害管理

ホストに障害が発生した場合，その内容がアラートとしてマネージャサービスに通知されます。また，管理対象ホストで発生したアラートはログとして格納されます。これらのアラートやログは，Webコンソールサービスを使用して参照できます。この章では，これらの障害管理の機能について説明します。

＜この章の構成＞

6.1　アラート情報を表示する

6.2　BIOS POSTログを表示する

6.3　SVPログを表示する

6.1　アラート情報を表示する

JP1/ServerConductorでは，ホストで発生したイベントをアラートとしてマネージャサービスに通知します。この通知されたアラートを通知アラートといいます。通知アラートを確認することでホストの状態を確認できます。

＜この節の構成＞

6.1.1　通知アラートを表示する

6.1.2　サーバアラートログを表示する

6.1.1　通知アラートを表示する

マネージャサービスに通知されたすべてのアラートを表示します。

＜この項の構成＞

(1)　通知アラートを表示する

(2)　通知アラートを確認済みにする

(1)　通知アラートを表示する

画面左側のツリーから［通知アラート］を選択するか，またはアラートボタンをクリックする
情報表示エリアに，マネージャサービスに通知されているすべてのアラートが一覧表示されます。

通知アラートの一覧では，次の表の情報が表示されます。

表6-1　通知アラート一覧

表示項目
表示内容

確認
アラートの確認や調査をしたかどうかが表示されます。確認済みの操作をしたアラートには，確認済みとしてチェックマークが表示されます。通知アラートを確認済みの状態にする方法については，「(2)　通知アラートを確認済みにする」を参照してください。

アラートレベル
発生したアラートのレベルが表示されます。
[図データ]（インフォメーション）　[図データ]（注意）　[図データ]（警告）　[図データ]（障害）

発生日時
アラートが発生した日時が表示されます。

発生ホスト
アラートが発生したホストのホスト名が表示されます。

アラートID
アラートIDが表示されます。

内容
アラートの内容が表示されます。

発生部位
アラートが発生した部位（エージェントなど）が表示されます。

syslogのレベルとJP1/ServerConductorのアラートレベルの対応は次のとおりです。

Linux，HP-UX共に

syslogレベル | JP1/ServerConductorのアラートレベル
LOG_INFO | インフォメーション
LOG_WARNING | 注意
LOG_ERR | 警告，障害

(2)　通知アラートを確認済みにする

通知アラート一覧のアラートを確認済みの状態にするには，次のどちらかの操作をします。

通知アラート一覧で，確認済みの状態にしたいアラートを選択して右クリックし，［確認］を選択する

通知アラート一覧で，確認済みの状態にしたいアラートをダブルクリックする

すべての通知アラートを確認済みの状態にする場合は，通知アラート一覧で右クリックし，［全確認］を選択してください。

6.1.2　サーバアラートログを表示する

サーバで発生したアラートは，サーバアラートログとしてそのサーバに格納されています。Web管理コンソールから，各サーバの持つアラートログを参照できます。

画面左側のツリーから，サーバアラートログを表示するサーバを選択する
必ずサーバを選択してください。また，複数選択はできません。

サブツリーから［アラートログ］を選択する
情報表示エリアに，サーバアラートログの範囲を指定する画面が表示されます。

アラートログ一覧から表示したいアラートログの開始日を選択し，上の［設定>>］ボタンをクリックする
選択した日付が開始日に表示されます。

アラートログ一覧から表示したいアラートログの終了日を選択し，下の［設定>>］ボタンをクリックする
選択した日付が終了日に表示されます。

［OK］ボタンをクリックする
情報表示エリアに，指定した範囲のアラートログが一覧表示されます。

サーバアラートログの一覧では次の表の情報が表示されます。

表6-2　サーバアラートログ一覧

項目
情報

アラートレベル
発生したアラートのレベルが表示されます。
[図データ]（インフォメーション）　[図データ]（注意）　[図データ]（警告）　[図データ]（障害）

発生日時
アラートが発生した日時が表示されます。

発生ホスト
アラートが発生したホストのホスト名が表示されます。

アラートID
アラートIDが表示されます。

内容
アラートの内容が表示されます。

発生部位
アラートが発生した部位（エージェントなど）が表示されます。

表示されるアラートログは256個までです。

6.2　BIOS POSTログを表示する

BIOS POSTログとはシステム起動時にBIOSが検出したエラーを格納するログです。このBIOS POSTログに格納されるエラーの種類については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 システム管理者ガイド」の障害管理の章，またはコンソールサービスまたはローカルコンソールサービスのインストール先のhelpフォルダに格納されている「Invent.xls」を参照してください。

注意

BIOS POSTログを表示できるのは，SVP PCIボードを搭載しているWindowsサーバだけです。

画面左側のツリーから，BIOS POSTログを表示したいサーバを選択する
BIOS POSTログを表示できるサーバは，現在正常に起動しているサーバだけです。エラーが発生していたり，停止していたりするサーバのBIOS POSTログは表示できません。また，SVP機能を搭載しているサーバが停止している場合，BIOS POSTログはファイルに出力されます。

サブツリーから［BIOS POSTログ］を選択する
情報表示エリアに，BIOS POSTログが一覧表示されます。

BIOS POSTログの一覧には次の表の情報が表示されます。

表6-3　BIOS POSTログ情報一覧

表示項目 | 表示内容
発生日時 | エラーが発生した日時が表示されます。
エラーコード | 発生したエラーのコードが表示されます。
内容 | エラーの詳細情報が表示されます。
付属データ | BIOS POSTログが付属データを持つ場合，その付属データが表示されます。付属データの内容はBIOS POSTログの内容やエラー情報によって異なります。

6.3　SVPログを表示する

電源制御で使用するSVP PCIボードのSVPログを表示できます。

注意

SVPログを表示できる管理対象は，SVP機能を搭載し，SVPエージェントサービスをインストールしているサーバだけです。

画面左側のツリーから，SVPエージェントサービスをインストールしているサーバを選択する
SVPエージェントサービスをインストールしているサーバは，ホストリストの「電源制御」にSVP機能の種類が表示されています。

サブツリーから［SVPログ］を選択する
情報表示エリアに，SVPログが一覧表示されます。

SVPログの一覧には，サーバのSVP機能とマネージャサービスの間で送受信したときのログ情報が表示されます。次の表にSVPログの一覧を示します。

表6-4　SVPログ情報一覧

表示項目
表示内容

アラートレベル
発生したアラートのレベルが表示されます。
[図データ]（インフォメーション）　[図データ]（注意）　[図データ]（警告）　[図データ]（障害）

発生日時
アラートが発生した日時が表示されます。

発生ホスト
アラートが発生したホストのコンピュータ名が表示されます。

アラートID
アラートIDが表示されます。

内容
アラートの内容が表示されます。

発生部位
アラートの発生した部位が表示されます。

7.　遠隔操作

Webコンソールサービスを使用して，管理対象ホストをWebブラウザから操作できます。これによって，遠隔地からマシンの運用管理，障害の対応などができます。Webコンソールサービスでは，接続管理，情報取得ができます。この章では，これらの遠隔操作について説明します。

＜この章の構成＞

7.1　接続管理

7.2　保守情報を取得する

7.1　接続管理

マネージャサービスが管理している管理対象ホストに対して，次の接続管理ができます。

未接続状態の管理対象ホストを接続する

＜この節の構成＞

(1)　未接続ホストを接続する

(1)　未接続ホストを接続する

再起動などをしたホストは，ホストリストに未接続のアイコンで表示されています。この未接続の状態のホストを再び接続する場合の方法を説明します。

ホストリストから，接続するホストを選択する
未接続のアイコンで表示されているホストを選択してください。

［操作］メニューの［接続］を選択する
選択したホストが再接続され，再び管理できるようになります。

7.2　保守情報を取得する

管理対象サーバに問題が発生した場合，管理対象サーバのOS情報，JP1/ServerConductorのログ，ハードウェア情報などを保守情報として取得できます。

ここでは，情報取得の機能と操作手順について説明します。

注意

Webコンソールサービスでは，情報取得の操作だけができます。情報取得のための環境設定などについては，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 システム管理者ガイド」の遠隔操作の章を参照してください。

＜この節の構成＞

7.2.1　概要

7.2.2　環境設定

7.2.3　保守情報の取得

7.2.1　概要

情報取得とは，管理対象サーバのOS情報，JP1/ServerConductorのログ，ハードウェア情報（本体装置）などを管理コンソールからの要求で取得し，転送する機能です。この機能を利用することで，管理者は障害の要因解析に必要な保守情報を遠隔地から取得できます。

＜この項の構成＞

(1)　前提条件

(2)　取得できる保守情報

(1)　前提条件

情報取得は次の管理対象サーバに対して実行できます。

Windowsサーバ

Linuxサーバ

HP-UXサーバ

(2)　取得できる保守情報

次の情報を取得できます。

(a)　Windowsサーバの場合

OS情報

管理対象サーバのOS情報として取得できる情報を，次の表に示します。

表7-1　OS情報として取得できる情報

情報の種類
内容

クラスタ情報

cluster.exeの出力結果

cluster.log

ロードバランシング情報
wlbs.exeの出力結果

ネットワークログ

netStat.exeの出力結果

NbtStat.exeの出力結果

プログラム診断情報

Windows 2000またはWindows Server 2003の場合

WinMsd.exeの出力結果

Windows Server 2008の場合

msinfo32.exeの出力結果

ディレクトリリスト
Dirコマンドの出力結果

イベントログ収集

イベントビューアEventVwr.exeで読み込めるEVT形式ファイル

詳細内容を格納したCSV形式ファイル

レジストリ情報収集
最終更新日付を含むレジストリの内容（テキスト形式）

ハードコピー情報
ハードコピーの情報
Windows Server 2003 Enterprise Edition for Itanium-based Systems 日本語版およびWindows Server 2008の場合はコピーできません。

システムダンプ情報
ダンプファイルがあり，dumpchk.exeがある場合は，dumpchk.exeの結果，およびMemory.dmpのパス。
Memory.dmp自体は取得しない

ユーザダンプ情報

Windows 2000またはWindows Server 2003の場合

Drwtsn32.logがある場合はDrwtsn32.log

User.dmpがある場合はUser.dmpのパス

User.dmp自体は取得しない

Windows Server 2008の場合

ユーザダンプ情報が格納されているフォルダのパス

JP1/ServerConductor/Agentログ

管理対象サーバにあるJP1/ServerConductorのログを取得できます。

ハードウェア情報（本体装置）

管理対象サーバのハードウェア情報として次の情報を取得できます。

ハードウェアログ（共有メモリ領域など）

ファームウェア情報（SVPマイクロバージョン，SVPマイクロ作成日など）

MIF情報（ハードウェア関連MIF情報）

ドライバ情報（ドライバ名称，ドライバステータス，sysファイル情報など）

ユーザ定義ツールでの取得情報

OS情報およびJP1/ServerConductorのログ以外の情報を取得するために，情報取得ツールをユーザが定義して，固有の保守情報を取得できます。

(b)　Linuxサーバの場合

Linuxサーバの場合，次に示す情報，およびユーザ定義ツールでの保守情報を取得できます。

メニュー | ツール名
ログ情報 | agtget_log
JP1/ServerConductor/Agentログ情報 | agtget_sysmgrlog
システム設定情報 | agtget_sysconf
ネットワーク情報 | agtget_net
パッケージ情報 | agtget_rpminfo
カーネル情報 | agtget_kernel
ファイルシステム情報 | agtget_filesys
デバイス情報 | agtget_dev
マシン構成情報 | agtget_machineinfo
プロセス情報 | agtget_pid

エージェント環境設定メニューで情報取得時の圧縮コマンド（CompressCommand）を指定している場合，メニューごとにファイルを圧縮します。圧縮後のファイル名は，ホスト名_ツール名_メニュー種別_YYMMDDhhmmss.extとなります。

YY：年，MM：月，DD：日

hh：時，mm：分，ss：秒

ext：指定したコマンドが付加する拡張子

メニュー種別は，JP1/ServerConductorがデフォルトで提供するメニューではＨ，ユーザが追加したメニューではＵです。

例：ログ情報とシステム設定情報を実行し，LHAで圧縮した場合，次のファイルが取得されます。

270g2_agtget_log_H_001225230101.lzh

270g2_agtget_sysconf_H_001225230101.lzh

エージェント環境設定メニューのCompressCommandには，圧縮コマンドを起動するコマンドライン文字列を設定します。このとき，次のマクロを使用することができ，コマンド実行時に展開されて実行されます。

マクロ | 意味
%archive% | 出力アーカイブファイル名に置き換わります（拡張子は含まれません）。
%directory% | 情報取得用一時ディレクトリ（/var/opt/hitachi/system_manager/collect/コンソールごとのディレクトリ）に置き換わります。
%file% | メニューの実行によって得られた個々のファイル名（フルパス）に置き換わります。このマクロが指定されていて，かつ得られたファイルが複数個ある場合は，その個数分だけコマンドが繰り返し実行されます。

圧縮ツールにLHAを使用する場合の例

lha m %archive%.lzh %directory%

または，

lha a %archive%.lzh %file% ; rm -f %file% ; rm -f %archive%.bak

と設定すると，取得したファイルをすべてLHAで圧縮し，元のファイルを削除します。一時ディレクトリにファイルが残ると，残ったファイルも転送されるため，圧縮コマンドを実行する場合には，上記の例のように一時ディレクトリにファイルが残らないようにコマンドを指定してください。

(c)　HP-UXサーバの場合

HP-UXサーバの場合，次の表に示す情報，およびユーザ定義ツールでの保守情報を取得できます。

項番 | OS情報 | 説明
1 | HPUX-trb-core | コアファイル（カーネルコア）
2 | HPUX-trb-syslog | システムログファイル
3 | HPUX-trb-diagmem | OnlineDiagシステム検出メモリエラー情報
4 | HPUX-trb-diagio | OnlineDiagI／Oシステム検出I／Oエラー情報
5 | HPUX-trb-pim | PIM情報（主にハードウェア要因でのパニックのログ）
6 | HPUX-trb-ems | EMSログ情報
7 | HPUX-con-dev | デバイス情報（スペシャルファイル名一覧とディレクトリ情報一覧）
8 | HPUX-con-disk | ディスク構成情報（ディスク構成情報）
9 | HPUX-con-ioscan | ioscan情報（接続・使用デバイス情報）
10 | HPUX-con-sysconf | システムコンフィグレーション情報
11 | HPUX-con-net | ネットワーク情報
12 | HPUX-con-inst | インストールソフトウェア情報
13 | HPUX-con-info | システム情報
14 | HPUX-con-cron | cron実行情報
15 | HPUX-con-login | login記録情報
16 | HPUX-con-swagd | swagentdデーモン実行記録情報
17 | HPUX-con-shutlog | シャットダウン・リブート記録情報
18 | HPUX-con-startlog | システムスタート時ログ情報
19 | HPUX-trb-errinfo | 障害情報取得用。項番2～6のメニューを一括実行します。
20 | HPUX-con-control-info | 遠隔保守情報取得用。項番7～18のメニューを一括実行します。
21 | HPUX-con-sysinfo | システム情報取得用。項番7～14のメニューを一括実行します。
22 | HPUX-con-run | 実行記録取得用。項番15～18のメニューを一括実行します。
23 | HPUX-out-media | 媒体出力用。取得した情報（/var/opt/htcsma/collect下のファイル）をエージェント設定ファイルのContMediaDevで設定したテープデバイスへ出力します。

7.2.2　環境設定

ユーザ定義の情報取得をする場合，ユーザメニューの作成が必要です。ユーザメニューの作成については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 システム管理者ガイド」の遠隔操作の章を参照してください。

7.2.3　保守情報の取得

保守情報の取得手順を次に示します。

ホストリストから，保守情報を採取したいサーバを一つ選択する

［操作］メニューから［情報取得］を選択する
情報表示エリアに，情報取得のメニューリストが表示されます。

取得したい情報をメニューリストから選択する
メニューリストには，デフォルトで「7.2.1(2)　取得できる保守情報」に示した項目が表示されます。

［実行］ボタンをクリックする
情報の取得が開始されます。情報の取得が完了すると，完了通知の画面が表示されます。

転送を指定する
「ファイル転送」を選択します。

［OK］ボタンをクリックする

8.　クラスタ管理

MSCSまたはフェールオーバークラスタで構築されたクラスタ環境をサーバ（ノード）ごとに管理できます。MSCSのクラスタアドミニストレータまたはフェールオーバークラスタ管理の場合，同じドメイン内のクラスタだけを管理できますが，JP1/ServerConductorの場合，ドメインに関係なく，遠隔地から一括管理できます。Webコンソールサービスでは，クラスタのグループ，およびリソースの情報を参照できます。この章では，これらのクラスタ管理の機能について説明します。ここで説明するクラスタ管理の機能は，クラスタ管理エージェントサービスをインストールした管理対象サーバで利用できます。

＜この章の構成＞

8.1　クラスタ情報を表示する

8.1　クラスタ情報を表示する

画面左側のツリーから，クラスタ設定をしているサーバを選択する
クラスタ設定をしているサーバは，ホストリストの「クラスタ名」にクラスタ名が表示されます。

サブツリーから［クラスタ管理］を選択する

［クラスタ管理］のサブツリーから，参照したいクラスタ情報を選択する
情報表示エリアに，クラスタ情報が表示されます。クラスタ情報については，マニュアル「JP1 Version 8 JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 システム管理者ガイド」のクラスタ管理の章を参照してください。

付録

＜この付録の構成＞

付録A　インベントリ情報

付録A　インベントリ情報

ここでは，JP1/ServerConductorで管理できるインベントリ情報を示します。

注意

取得できるインベントリ情報は，管理対象となるサーバの種類やモデルによって異なります。取得できるインベントリ情報の詳細は，コンソールサービスまたはローカルコンソールサービスのインストール先のhelpフォルダに格納されている「Invent.xls」を参照してください。

＜この節の構成＞

付録A.1　Windowsサーバのインベントリ情報

付録A.2　Linuxサーバのインベントリ情報

付録A.3　HP-UXサーバのインベントリ情報

付録A.1　Windowsサーバのインベントリ情報

ここでは，Windowsサーバのインベントリ情報として表示できる項目について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　基本システム

(2)　論理ドライブ情報

(3)　SCSI

(4)　拡張スロット情報

(5)　システムリソース

(6)　ディスクアレイ

(7)　SVP情報

(8)　資産情報

(1)　基本システム

インベントリツリーの基本システムを選択すると，次の情報が表示されます。

(a)　システム装置

システム装置には，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
エージェントバージョン | エージェントのバージョンが表示されます。
RASドライババージョン | RAS（Reliability，Availability and Serviceability）ドライバのバージョンが表示されます。
キーボードタイプ | キーボードのタイプが表示されます。
拡張スロット数 | 拡張スロットの数が表示されます。
システムBIOSバージョン | システムBIOSのバージョンが表示されます。
システムBIOS作成日 | システムBIOSの作成日が表示されます。

(b)　OS&ネットワーク情報

OS&ネットワーク情報には，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
OS名 | サーバで実行しているOSの名称が表示されます。
OSバージョン | OSのバージョンが表示されます。
サービスパック | サーバで実行しているサービスパックのバージョンが表示されます。
ドメイン名 | サーバが所属しているWindowsのドメイン名が表示されます。
コンピュータ名 | サーバのコンピュータ名が表示されます。
ホスト名 | サーバのホスト名が表示されます。

(c)　筐体情報

筐体情報には，次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

温度状態
筐体の温度が表示されます。

FAN状態
筐体についているファンの数と状況がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

(d)　電源情報

電源情報には，次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

UPS稼働状態
UPSの稼働状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（稼働中）　[図データ]（停止中）

バッテリ残量
バッテリの残量がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

バッテリ充電状態
バッテリの充電状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（充電中）　[図データ]（充電完）

電源ユニット
電源ユニットの数と状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

電圧
電源の電圧が表示されます。

(e)　CPU情報

CPU情報には，次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

プロセッサ名
サーバに搭載されているCPUの名称が表示されます。

最大速度
搭載されているCPUのクロック数が表示されます。

コプロセッサ名
サーバに搭載されているコプロセッサの名称が表示されます。

システムキャッシュサイズ
システムが用意しているキャッシュサイズが表示されます。

装着状態
CPUソケットに搭載されているCPUの数と状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）　[図データ]（未装着）

温度状態
各CPUの温度がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

FAN状態
各CPUのファンの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

(f)　メモリ情報

メモリ情報には，次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

列1・列2
メモリスロットの列1と列2に搭載されている各メモリのサイズと状態が表示されます。
[図データ]（未接続）
[図データ]（接続）
[図データ]（縮退）
[図データ]（ECC1ビットエラー）
[図データ]（構成変更（追加））
[図データ]（構成変更（削除））

総メモリサイズ
現在搭載されているメモリの合計サイズが表示されます。

最大ページングサイズ
物理メモリとスワップファイルを合計したサイズが表示されます。

ECC1ビット誤り訂正回数
何回，ECC1ビット誤り訂正が発生したかが表示されます。

最初に発生した訂正可能なECCエラーアドレス
最初に発生した訂正できるECCエラーアドレスが表示されます。

最初に発生した訂正不可能なECCエラーアドレス
最初に発生した訂正できないECCエラーアドレスが表示されます。

(2)　論理ドライブ情報

論理ドライブ情報には，次の情報がドライブごとに表示されます。

表示項目 | 表示内容
ドライブ名 | ドライブ名称が表示されます。
ドライブ種別 | ドライブの種別（フロッピーディスクやローカルドライブなど）が表示されます。
トータルドライブ容量 | ドライブの全容量が表示されます。ただし，選択したドライブがFD，CD-ROM，MOなどのリムーバブルディスクの場合は表示されません。
空きドライブ容量 | ドライブの空き容量が表示されます。ただし，選択したドライブがFD，CD-ROM，MOなどのリムーバブルディスクの場合は表示されません。
パーティションタイプ | ドライブのパーティション（FAT，NTFSなど）が表示されます。

(3)　SCSI

インベントリツリーからSCSIを選択すると，アダプタごとに次の情報が表示されます。

(a)　SCSIボード情報

SCSIボードには，SCSIボードごとに次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
ドライバ名 | SCSIアダプタのドライバ名が表示されます。
状態 | SCSIアダプタの状態が表示されます。

(b)　SCSIデバイス情報

SCSIデバイスには，SCSIデバイスごとに次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
SCSI ID | SCSI IDが表示されます。
論理ユニット番号 | 論理ユニット番号が表示されます。
デバイスタイプ | タイプが表示されます。
ストレージタイプ | ストレージタイプが表示されます。
ベンダ名 | ベンダ名が表示されます。
製品名 | 製品名が表示されます。
リビジョン | リビジョンが表示されます。
総物理容量 | ハードディスクなどの場合に全体の容量が表示されます。
状態 | 状態が有効か，無効かが表示されます。
累計稼働時間 | 累計稼働時間が表示されます。
リードアクセス回数 | SCSIデバイスに対するリードアクセスの回数が表示されます。
ライトアクセス回数 | SCSIデバイスに対するライトアクセスの回数が表示されます。
リードエラー回数 | リードエラーの回数が表示されます。
ライトエラー回数 | ライトエラーの回数が表示されます。
修正済みリードエラー回数 | 修正済みリードエラーの回数が表示されます。
修正済みライトエラー回数 | 修正済みライトエラーの回数が表示されます。
交替処理回数 | 交替処理の回数が表示されます。
バスリセット回数 | バスリセットの発生回数が表示されます。
バスパリティエラー回数 | バスパリティエラーの発生回数が表示されます。
バスフェーズ・シーケンスエラー回数 | バスフェーズシーケンスエラーの発生回数が表示されます。
バスセレクション・タイムアウト回数 | バスセレクションタイムアウトの発生回数が表示されます。
媒体エラー発生回数 | 媒体エラーの発生回数が表示されます。
装置のハードエラー発生回数 | 装置のハードエラーの発生回数が表示されます。
装置のリセット発生回数 | 装置のリセットの回数が表示されます。

(4)　拡張スロット情報

拡張スロットに搭載されているPCIボード，またはEISAボードに関する次の情報が表示されます。

(a)　PCI・EISAデバイス情報

インベントリツリーから拡張スロットのPCI，またはEISAを選択すると，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
プライマリPCI・セカンダリPCI | 二つのスロットのうち，片方をプライマリ，もう片方をセカンダリとして情報が表示されます。
デバイス番号 | デバイス番号が表示されます。
状態 | 拡張スロットの状態が表示されます。状態には，正常，パリティエラー，またはシステムエラーが表示されます。

(b)　PCIスロット情報

PCIスロットには，スロットごとに次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

スロットn
選択したスロットの番号と，ボードが搭載されているかどうか，または搭載されているボードの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（装着状態）
[図データ]（装着状態（エラー））
[図データ]（未装着状態）
[図データ]（未装着状態（エラー））

デバイスID
デバイスのIDが表示されます。

ボード名
搭載しているPCIボードの名称が表示されます。

ベンダ名
搭載しているPCIボードのベンダ名が表示されます。

ヒューズ状態
PCIスロットのヒューズ状態が表示されます。状態には，TRUE（正常），またはFALSE（切断）が表示されます。

(c)　EISAスロット情報

EISAスロットには，スロットごとに次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

スロットn
選択したスロットの番号と，ボードが搭載されているかどうか，または搭載されているボードの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（装着状態）
[図データ]（装着状態（エラー））
[図データ]（未装着状態）
[図データ]（未装着状態（エラー））

ボード名
搭載されているEISAボードの製品名が表示されます。

ベンダ名
搭載されているEISAボードのベンダ名が表示されます。

(5)　システムリソース

インベントリツリーでシステムリソースを選択すると，次の情報が表示されます。

(a)　メモリ情報

メモリには，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
メモリ物理アドレス | メモリの物理アドレスが表示されます。
メモリアドレス長 | メモリのアドレス長が表示されます。
使用デバイス | 使用デバイスが表示されます。

(b)　I/Oポート

I/Oポートには，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
ポート物理アドレス | ポートの物理アドレスが表示されます。
ポートアドレス長 | ポートのアドレス長が表示されます。
使用デバイス | 使用デバイスが表示されます。

(c)　DMA

DMAには，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
DMAチャネル | DMAチャネルが表示されます。
使用デバイス | 使用デバイスが表示されます。

(d)　IRQ

IRQには，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
IRQ | IRQが表示されます。
使用デバイス | 使用デバイスが表示されます。

(6)　ディスクアレイ

インベントリツリーからディスクアレイを選択すると，ディスクアレイごとに次の情報が表示されます。表示される情報は，使用するディスクアレイ装置によって異なります。

注意

管理対象サーバにデバイス管理エージェントサービスのディスクアレイコンポーネントをインストールすると，インベントリツリーに「ディスクアレイ」が表示されます。

(a)　ディスクアレイ情報

ディスクアレイ情報には，次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

ベンダ名
ベンダ名が表示されます。

プロダクト名
製品名が表示されます。

ファームウェアリビジョン
ファームウェアリビジョンが表示されます。

キャッシュメモリサイズ
キャッシュメモリサイズが表示されます。

ハードウェアパス
ハードウェアパスが表示されます。

RAID装置情報
RAID装置名が表示されます。

コントローラ構成
コントローラの構成が表示されます。

相手コントローラ状態
デュアルコントローラ構成での相手コントローラの状態が表示されます。
シングルコントローラ構成の場合は，"なし"と表示されます。

コントローラバージョン
コントローラのバージョンが表示されます。

コントローラプロダクト名
コントローラの製品名が表示されます。

コントローラファームウェアリビジョン
コントローラのファームウェアリビジョンが表示されます。

(b)　ディスクアレイ状態

ディスクアレイ状態には，ロジカルユニットごとに次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

電源ユニット
電源ユニットの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）　[図データ]（未実装）　[図データ]（抜き出し）

AC
ACの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

FAN
ファンの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）　なし（未装着）

バッテリ
バッテリの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

充電回路
充電回路の状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

(c)　キャッシュメモリ状態

キャッシュメモリ状態には，モジュールごとに次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

状態
キャッシュメモリの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）　[図データ]（未装着）

メモリサイズ
メモリサイズが表示されます。

(d)　ディスクアレイ構成

ディスクアレイ構成には，次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

物理ドライブ情報
RAID装置の物理的なドライブ情報を表すアイコンと状態が表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（スタンバイ状態）　[図データ]（スペアディスク）　[図データ]（閉塞）　[図データ]（未実装）

論理ドライブ情報
RAID装置の論理的なドライブ情報を表すアイコンと状態が表示されます。情報には，論理ドライブ番号，RAIDレベル，サイズ，パーティションなどがあります。
[図データ]（正常）　[図データ]（障害発生）　[図データ]（クリティカル状態）

構成
ディスクアレイ構成がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（スタンバイ状態）　[図データ]（スペアディスク）　[図データ]（閉塞）　[図データ]（未実装）

RAIDグループ
RAIDグループの構成が表示されます。

RAIDレベル
RAIDレベルが表示されます。

(7)　SVP情報

インベントリツリーからSVPを選択すると，次の情報が表示されます。

注意

管理対象サーバにSVPエージェントサービスをインストールすると，インベントリツリーに「SVP」が表示されます。

(a)　装置情報

装置情報には，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
装置情報－SVPマイクロリビジョン | SVPボードのマイクロのリビジョンが表示されます。
装置情報－SVPマイクロ作成日 | SVPボードのマイクロの日付が表示されます。
ダイアル方式 | SVPボードがEISAボードの場合，モデムのダイアル方式がトーン式か，ダイアル式かが表示されます。
初期化コマンド | SVPボードがEISAボードの場合，設定されているモデム初期化コマンドが表示されます。
モデム機種名 | SVPボードがEISAボードの場合，モデムの機種名が表示されます。
回線切り替え後の動作 | 回線切り替え後の動作が表示されます。
サーバ情報－管理者名 | SVPボードを搭載しているサーバに設定した管理者名が表示されます。
サーバ情報－設置場所 | SVPボードを搭載しているサーバに設定した設定場所が表示されます。

(b)　状態情報

状態情報には，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
サーバ状態 | サーバの状態が表示されます。
有効レジスタ数 | 有効なレジスタ数が表示されます。
RASレジスタ | サーバ本体のRASレジスタが表示されます。
電源状態 | サーバの電源がONかOFFかが表示されます。
OS状態 | サーバのOSの状態が表示されます。
筐体温度 | サーバの筐体の温度が表示されます。
電圧 | サーバの電圧が表示されます。

(c)　自動通報先情報

自動通報先情報には，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
登録No. | SVP PCIボードの登録番号が表示されます。
連絡先マシン名 | SVPボードに登録されているSVP PCI設定ユティリティで設定した通報先名称が表示されます。SVPボードがサーバの障害を検知した場合，ここに表示されているマネージャサービスに接続します。
IPアドレス | SVP PCIボードの場合，接続先マネージャのIPアドレスが表示されます。
アラートポート番号 | SVP PCIボードの場合，アラートをマネージャサービスに送信するときに使用するポートのポート番号が表示されます。
コマンドポート番号 | SVP PCIボードの場合，コマンドをマネージャサービスから受信するときに使用するポートのポート番号が表示されます。

(d)　コンフィグレーション情報

コンフィグレーションには，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
致命的障害監視 | SVPボードが致命的障害監視機能を使用しているかどうかが表示されます。
致命的障害監視－監視周期 | 致命的障害監視を使用している場合の監視周期を秒数で表示されます。
致命的障害監視－致命的障害発生時処理 | 致命的障害監視を使用している場合，致命的な障害が発生したとき，自動的にどのような処理をするかが表示されます。
アラート通知 | サーバで発生したイベントの種類のうち，どのようなイベントをアラートとしてマネージャサービスに通知するかが表示されます。
アラート通知－接続リトライ時間（秒） | SVPボードからマネージャサービスに自動的に接続するときの接続リトライ時間（秒）が表示されます。
しきい値－温度 | 温度障害を監視するためのしきい値が表示されます。
しきい値－電圧（高） | 電圧（高）障害を監視するためのしきい値が表示されます。
しきい値－電圧（低） | 電圧（低）障害を監視するためのしきい値が表示されます。

(8)　資産情報

インベントリツリーから資産情報を選択すると，次の情報が表示されます。

(a)　装置情報

装置情報を設定すると，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
プロダクト名 | サーバのプロダクト名が表示されます。プロダクト名とは，サーバ出荷時にハードウェアに設定される名称です。このため，この情報は変更できません。
メーカ名 | サーバの製造メーカが表示されます。この情報もハードウェアに設定されていますので，変更できません。
シリアル番号 | メーカが製造したシステムに付けた番号が表示されます。この情報もハードウェアに設定されていますので，変更できません。

(b)　資産情報

資産情報には，次の情報が表示されます。なお，ここに表示される情報は，環境設定ユティリティのエージェントサービスダイアログボックスで設定した情報です。資産情報を設定していない場合は表示されません。

表示項目 | 表示内容
資産名称 | 設定した資産名称が表示されます。
資産番号 | 設定した資産番号が表示されます。
機器構成 | 設定した機器構成が表示されます。
購入年月日 | 設定した購入年月日が表示されます。
減価償却期間 | 設定した減価償却期間が表示されます。
管理部署 | 設定した管理部署が表示されます。
管理部署番号 | 設定した管理部署番号が表示されます。
管理者名 | 設定した管理者名が表示されます。
管理者番号 | 設定した管理者番号が表示されます。
管理者詳細情報 | 設定した管理者詳細情報が表示されます。

(c)　管理者情報

管理者情報には，次の情報が表示されます。なお，ここに表示される情報は，環境設定ユティリティのエージェントサービスダイアログボックスで設定した情報です。運用情報を設定していない場合は表示されません。

表示項目 | 表示内容
運用管理者名 | 設定した運用管理者名が表示されます。
運用管理者番号 | 設定した運用管理者番号が表示されます。
運用管理者詳細情報 | 設定した運用管理者詳細情報が表示されます。
連絡先電話番号 | 設定した連絡先電話番号が表示されます。
連絡先メールアドレス | 設定した連絡先メールアドレスが表示されます。

(d)　設置場所/その他

設置場所/その他には，次の情報が表示されます。なお，ここに表示される情報は，環境設定ユティリティのエージェントサービスダイアログボックスで設定した情報です。設置場所/その他情報を設定していない場合は表示されません。

表示項目 | 表示内容
サイト情報 | 設定した設置場所が表示されます。
設置場所詳細情報 | 設定した設置場所詳細情報が表示されます。
備考 | 設定した備考が表示されます。

付録A.2　Linuxサーバのインベントリ情報

ここでは，Linuxサーバのインベントリ情報として表示できる項目について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　基本システム

(2)　ファイルシステム

(3)　SCSI

(4)　拡張スロット情報

(5)　システムリソース

(6)　SVP情報

(7)　資産情報

(1)　基本システム

インベントリツリーの基本システムを選択すると，次の情報が表示されます。

(a)　システム装置

システム装置には，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
エージェントバージョン | Server Agent（Linux）のバージョンが表示されます。
キーボードタイプ | X-Windowがインストールされているとき，X-Windowのインストール時に指定したキーボードのタイプが表示されます。
拡張スロット数 | 拡張スロットの数が表示されます。
システムBIOSバージョン | システムBIOSのバージョンが表示されます。
システムBIOS作成日 | システムBIOSの作成日が表示されます。

(b)　OS&ネットワーク情報

OS&ネットワーク情報には，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
OS名 | サーバで実行しているOSの名称が表示されます。
OSバージョン | OSのバージョンが表示されます。
ホスト名 | サーバのホスト名が表示されます。
ブート日時 | サーバがブートされた最新日時が表示されます。

(c)　筐体情報

筐体情報には，次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

温度状態
筐体の温度がアイコンで表示されます。

FAN状態
筐体についているファンの数と状況がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

(d)　電源情報

電源情報には，次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

電源ユニット
電源ユニットの数と状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

電圧
電源の電圧が表示されます。

(e)　CPU情報

CPU情報には，次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

プロセッサ名
サーバに搭載されているCPUの名称が表示されます。

最大速度
搭載されているCPUのクロック数が表示されます。

コプロセッサ名
サーバに搭載されているコプロセッサの名称が表示されます。

装着状態
CPUソケットに搭載されているCPUの数と状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）　[図データ]（未装着）

温度状態
各CPUの温度がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

FAN状態
各CPUのファンの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

システムキャッシュサイズ
システムが用意しているキャッシュサイズが表示されます。

(f)　メモリ情報

メモリ情報には，次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

列1・列2
メモリスロットの列1と列2に搭載されている各メモリのサイズと状態が表示されます。
[図データ]（未接続）
[図データ]（接続）
[図データ]（縮退）
[図データ]（ECC1ビットエラー）
[図データ]（構成変更（追加））
[図データ]（構成変更（削除））

総メモリサイズ
現在搭載されているメモリの合計サイズが表示されます。

最大ページングサイズ
物理メモリとスワップファイルを合計したサイズが表示されます。

ECC1ビット誤り訂正回数
何回，ECC1ビット誤り訂正が発生したかが表示されます。

(2)　ファイルシステム

インベントリツリーからファイルシステムを選択すると，ファイルシステムごとに次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
マウントポイント | ファイルシステムのマウントポイントが表示されます。
ファイルシステムタイプ | ファイルシステムのタイプ（hfsなど）が表示されます。
アクセスタイプ | ファイルシステムのアクセスタイプ（Read Writeなど）が表示されます。
トータル容量 | ファイルシステムのサイズが表示されます。
空き容量 | ファイルシステムの空き容量が表示されます。
トータルiノード数 | ファイルシステムに作成できるiノードの数が表示されます。
フリーiノード数 | 空きiノード数が表示されます。
ディスク | ファイルシステムで使用しているディスクスペシャルファイル名が表示されます。

(3)　SCSI

インベントリツリーからSCSIを選択すると，アダプタごとに次の情報が表示されます。

(a)　SCSIボード情報

SCSIボードには，SCSIボードごとに次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
ドライバ名 | SCSIアダプタのドライバ名が表示されます。

(b)　SCSIデバイス情報

SCSIデバイスには，SCSIデバイスごとに次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
SCSI ID | SCSI IDが表示されます。
論理ユニット番号 | 論理ユニット番号が表示されます。
デバイスタイプ | タイプが表示されます。
ストレージタイプ | ストレージタイプが表示されます。
ベンダ名 | ベンダ名が表示されます。
製品名 | 製品名が表示されます。
リビジョン | リビジョンが表示されます。

(4)　拡張スロット情報

拡張スロットに搭載されているPCIボード，またはEISAボードに関する次の情報が表示されます。

(a)　PCIスロット情報

PCIスロットには，スロットごとに次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

スロットn
選択したスロットの番号と，ボードが搭載されているかどうか，または搭載されているボードの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（装着状態）
[図データ]（装着状態（エラー））
[図データ]（未装着状態）
[図データ]（未装着状態（エラー））

デバイスID
デバイスのIDが表示されます。

ボード名
搭載しているPCIボードの名称が表示されます。

ベンダ名
搭載しているPCIボードのベンダ名が表示されます。

(b)　EISAスロット情報

EISAスロット情報には，何も表示されません。

表示項目 | 表示内容
スロットn | 何も表示されません。
ボード名 | 何も表示されません。
ベンダ名 | 何も表示されません。

(5)　システムリソース

インベントリツリーでシステムリソースを選択すると，次の情報が表示されます。

(a)　メモリ情報

メモリ情報には，何も表示されません。

表示項目 | 表示内容
メモリアドレス長 | 何も表示されません。
使用デバイス | 何も表示されません。

(b)　I/Oポート

I/Oポートには，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
ポート物理アドレス | ポートの物理アドレスが表示されます。
ポートアドレス長 | ポートのアドレス長が表示されます。
使用デバイス | 使用デバイスが表示されます。

(c)　DMA

DMAには，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
DMAチャネル | DMAチャネルが表示されます。
使用デバイス | 使用デバイスが表示されます。

(d)　IRQ

IRQには，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
IRQ | IRQが表示されます。
使用デバイス | 使用デバイスが表示されます。

(6)　SVP情報

インベントリツリーからSVPを選択すると，次の情報が表示されます。

注意

管理対象サーバにSVPエージェントサービスをインストールすると，インベントリツリーに「SVP」が表示されます。

(a)　装置情報

装置情報には，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
SVPマイクロリビジョン | SVPのマイクロのリビジョンが表示されます。
SVPマイクロ作成日 | SVPのマイクロの日付が表示されます。
ダイアル方式 | SVP EISAボードの場合，モデムのダイアル方式がトーン式か，ダイアル式かが表示されます。
初期化コマンド | SVP EISAボードの場合，設定されているモデム初期化コマンドが表示されます。
モデム機種名 | SVP EISAボードの場合，モデムの機種名が表示されます。
回線切り替え後の動作 | 回線切り替え後の動作が表示されます。
サーバ情報 | SVP機能を搭載しているサーバに関する情報が表示されます。

(b)　状態情報

状態情報には，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
サーバ状態 | サーバの状態が表示されます。
有効レジスタ数 | 有効なレジスタ数が表示されます。
RASレジスタ | サーバ本体のRASレジスタが表示されます。
電源状態 | サーバの電源がONかOFFかが表示されます。
OS状態 | サーバのOSの状態が表示されます。
筐体温度 | サーバの筐体の温度が表示されます。
電圧 | サーバの電圧が表示されます。

(c)　自動通報先登録情報

自動通報先登録情報には，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
登録No. | SVP機能への登録番号が表示されます。
連絡先マシン名 | SVP機能に登録されているSVP設定ユティリティで設定した通報先名称が表示されます。SVP機能がサーバの障害を検知した場合，ここに表示されているマネージャサービスに接続します。
IPアドレス | 接続先マネージャのIPアドレスが表示されます。
アラートポート番号 | アラートをマネージャサービスに送信するときに使用するポートのポート番号が表示されます。
コマンドポート番号 | コマンドをマネージャサービスから受信するときに使用するポートのポート番号が表示されます。

(d)　コンフィグレーション情報

コンフィグレーションには，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
致命的障害監視 | SVP機能が致命的障害監視機能を使用しているかどうかが表示されます。
監視周期 | 致命的障害監視を使用している場合の監視周期が秒数で表示されます。
致命的障害発生時処理 | 致命的障害監視を使用している場合，致命的な障害が発生したとき，自動的にどのような処理をするかが表示されます。
アラート通知 | サーバで発生したイベントの種類のうち，どのようなイベントをアラートとしてマネージャサービスに通知するかが表示されます。
接続リトライ時間（秒） | SVP機能がマネージャサービスへ自動的に接続するときのリトライ回数が表示されます。

(7)　資産情報

インベントリツリーから資産情報を選択すると，次の情報が表示されます。

(a)　装置情報

装置情報を設定すると，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
プロダクト名 | サーバのプロダクト名が表示されます。プロダクト名とは，サーバ出荷時にハードウェアに設定される名称です。このため，この情報は変更できません。
メーカ名 | サーバの製造メーカが表示されます。この情報もハードウェアに設定されていますので，変更できません。
シリアル番号 | メーカが製造したシステムに付けた番号が表示されます。この情報もハードウェアに設定されていますので，変更できません。

(b)　資産情報

資産情報には，次の情報が表示されます。なお，ここに表示される情報は，環境設定ユティリティのエージェントサービスダイアログボックスで設定した情報です。資産情報を設定していない場合は表示されません。

表示項目 | 表示内容
資産名称 | 設定した資産名称が表示されます。
資産番号 | 設定した資産番号が表示されます。
機器構成 | 設定した機器構成が表示されます。
購入年月日 | 設定した購入年月日が表示されます。
減価償却期間 | 設定した減価償却期間が表示されます。
管理部署 | 設定した管理部署が表示されます。
管理部署番号 | 設定した管理部署番号が表示されます。
管理者名 | 設定した管理者名が表示されます。
管理者番号 | 設定した管理者番号が表示されます。
管理者詳細情報 | 設定した管理者詳細情報が表示されます。

(c)　管理者情報

管理者情報には，次の情報が表示されます。なお，ここに表示される情報は，環境設定ユティリティのエージェントサービスダイアログボックスで設定した情報です。運用情報を設定していない場合は表示されません。

表示項目 | 表示内容
運用管理者名 | 設定した運用管理者名が表示されます。
運用管理者番号 | 設定した運用管理者番号が表示されます。
運用管理者詳細情報 | 設定した運用管理者詳細情報が表示されます。
電話番号 | 設定した連絡先電話番号が表示されます。
メールアドレス | 設定した連絡先メールアドレスが表示されます。

(d)　設置場所/その他

設置場所/その他には，次の情報が表示されます。なお，ここに表示される情報は，環境設定ユティリティのエージェントサービスダイアログボックスで設定した情報です。設置場所/その他情報を設定していない場合は表示されません。

表示項目 | 表示内容
サイト情報 | 設定した設置場所が表示されます。
設置場所詳細情報 | 設定した設置場所詳細情報が表示されます。
備考 | 設定した備考が表示されます。

付録A.3　HP-UXサーバのインベントリ情報

ここでは，HP-UXサーバのインベントリ情報として表示できる項目について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　基本システム

(2)　ファイルシステム

(3)　ディスク

(4)　ディスクアレイ（DF350/DF400）

(5)　ディスクアレイ（A-6593/H-6593/SANRISE2000）

(6)　H9000Vサービスボード情報

(7)　UPS

(8)　回線

(9)　資産情報

(1)　基本システム

インベントリツリーの基本システムを選択すると，次の情報が表示されます。

(a)　システム装置

システム装置には，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
シリアルNo | システム装置のシリアル番号が表示されます。
CPUアーキテクチャ／バージョン | プロセッサ（PA-RISC）のバージョン番号が表示されます。
モデル名 | システム装置のモデル番号が表示されます。
エージェントバージョン | エージェントのバージョンが表示されます。
PDCファームウェアバージョン | PDCファームウェアバージョンが表示されます。

(b)　OS&ネットワーク情報

OS&ネットワーク情報には，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
OS名 | サーバで実行しているOSの名称が表示されます。
OSバージョン | OSのバージョンが表示されます。
ホスト名 | サーバのホスト名が表示されます。
ブート日時 | サーバがブートされた最新日時が表示されます。

(c)　筐体情報

筐体情報には，次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

温度状態
筐体の温度がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

FAN状態
筐体についているファンの数と状況がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

FAN回転数
ファンの回転数が表示されます。

(d)　電源情報

電源情報には，次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

電源ユニット
電源ユニットの数と状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

電圧
電源の電圧が表示されます。

(e)　CPU情報

CPU情報には，次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

プロセッサ名
サーバに搭載されているCPUの名称が表示されます。

命令キャッシュサイズ
システムの命令キャッシュサイズが表示されます。

データキャッシュサイズ
システムのデータキャッシュサイズが表示されます。

装着状態
CPUソケットに搭載されているCPUの数と状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）　[図データ]（未使用）　[図データ]（未装着）

PB-FAN状態
CPUのPBファンの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

温度状態
CPUの温度と状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

電源状態
CPUの電源の状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

電圧
CPUの電源の電圧が表示されます。

(f)　メモリ情報

メモリ情報には，次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

状態
各メモリスロットのメモリの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（組み込み）　[図データ]（切り離し）　[図データ]（異常）　[図データ]（未存在）

総メモリサイズ
現在搭載されているメモリの合計サイズが表示されます。

スワップサイズ
メモリのスワップサイズが表示されます。

(g)　バスコンバータ情報

バスコンバータ情報には，次の情報をバススロットごとに表示されます。

表示項目
表示内容

状態
システムバスに接続されているバスコンバータボードの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（組み込み）　[図データ]（切り離し）　[図データ]（異常）　[図データ]（未存在）

(2)　ファイルシステム

インベントリツリーからファイルシステムを選択すると，ファイルシステムごとに次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
マウントポイント | ファイルシステムのマウントポイントが表示されます。
ファイルシステムタイプ | ファイルシステムのタイプ（hfsなど）が表示されます。
アクセスタイプ | ファイルシステムのアクセスタイプ（Read Writeなど）が表示されます。
トータル容量 | ファイルシステムのサイズが表示されます。
空き容量 | ファイルシステムの空き容量が表示されます。
トータルiノード数 | ファイルシステムに作成できるiノードの数が表示されます。
フリーiノード数 | 空きiノード数が表示されます。
ディスク | カテゴリ「ファイルシステム」で使用されているディスクスペシャルファイル名が表示されます。

(3)　ディスク

インベントリツリーからディスクを選択すると，ディスクごとに次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
メディアタイプ | メディアのタイプ（HardDisk，CD-ROMなど）が表示されます。
リムーバブル | リムーバブルディスクかどうかが表示されます。
説明 | ディスクのベンダ情報などが表示されます。
容量 | ディスクの容量が表示されます。
ハードウェアパス | ハードウェア構成上のアドレスが表示されます。

(4)　ディスクアレイ（DF350/DF400）

インベントリツリーからディスクアレイを選択すると，ディスクアレイごとに次の情報が表示されます。

(a)　ディスクアレイ情報

ディスクアレイ情報には，次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

ベンダ名
ベンダ名が表示されます。

プロダクト名
製品名が表示されます。

ファームウェアリビジョン
ファームウェアリビジョンが表示されます。

ハードウェアパス
ハードウェアパスが表示されます。

コントローラ構成
コントローラの構成（デュアルコントローラなど）が表示されます。

相手コントローラ状態
デュアルコントローラ構成での相手コントローラの状態（正常など）が表示されます。
シングルコントローラ構成の場合は，"なし"と表示されます。

コントローラバージョン
コントローラのバージョンが表示されます。

(b)　ディスクアレイ状態

ディスクアレイ状態には，ロジカルユニットごとに次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

電源ユニット
電源ユニットの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）　[図データ]（未実装）　[図データ]（抜き出し）

AC
ACの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

FAN
ファンの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）　なし（未装着）

バッテリ
バッテリの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

充電回路
充電回路の状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

(c)　キャッシュメモリ状態

キャッシュメモリ状態には，モジュールごとに次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

状態
キャッシュメモリの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）　[図データ]（未装着）

メモリサイズ
メモリサイズが表示されます。

(d)　ディスクアレイ構成

ディスクアレイ構成には，各列・各ポートの次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

構成
ディスクアレイ構成がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（スタンバイ状態）　[図データ]（スペアディスク）　[図データ]（閉塞）　[図データ]（未実装）

RAIDグループ
RAIDグループの構成が表示されます。

タイプ
RAIDタイプが表示されます。

(5)　ディスクアレイ（A-6593/H-6593/SANRISE2000）

インベントリツリーからディスクアレイを選択すると，ディスクアレイごとに次の情報が表示されます。

(a)　情報

次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
ベンダ名 | ベンダ名が表示されます。
プロダクト名 | 製品名が表示されます。
製造番号 | 装置ごとにユニークな製造番号が表示されます。
マイクロコードバージョン | 装置にインストールされているマイクロプログラムコードのバージョンが表示されます。
コマンドデバイスファイル | 装置から情報を取得するためのコマンドデバイスファイルが表示されます。
SVP状態 | 装置に接続されるSVPの状態が表示されます。
RAID Manager LIBバージョン | RAID Manager/LIB for HP-UXライブラリのバージョンが表示されます。

(b)　内部バス

内部バスには，次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

データ転送バス（F-BUS）状態
データ転送バス（HIGH/LOW）の状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（保守閉塞）　[図データ]（閉塞）

制御情報転送バス（M-BUS）状態
制御情報転送バス（HIGH/LOW）の状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（保守閉塞）　[図データ]（閉塞）

(c)　メモリ

メモリには，次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

共用メモリサイズ
A/B両面の共用メモリサイズ情報が表示されます。

共用メモリ状態
A/B両面の共用メモリ状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（未実装）　[図データ]（正常）　[図データ]（保守閉塞）　[図データ]（閉塞）

キャッシュメモリサイズ
A/B両面のキャッシュメモリサイズが表示されます。

モジュール番号
キャッシュメモリのモジュール番号が表示されます。

パッケージ番号
キャッシュメモリのパッケージ番号が表示されます。

キャッシュメモリモジュール状態
全キャッシュメモリパッケージ内のキャッシュメモリモジュール状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（未実装）　[図データ]（正常）　[図データ]（保守閉塞）　[図データ]（閉塞）

(d)　チャネルアダプタ

チャネルアダプタには，PCBごとに次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

PCBタイプ
CHA PCBのタイプ情報が表示されます。

PCB状態
CHA PCB状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（未実装）　[図データ]（正常）　[図データ]（保守閉塞）　[図データ]（閉塞）

プロセッサ状態
CHA PCBの全プロセッサ状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（未実装）　[図データ]（正常）　[図データ]（保守閉塞）　[図データ]（閉塞）

ポート名称
CHA PCBの各ポート名称が表示されます。

ポート状態
CHA PCBの全ポート状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（未実装）　[図データ]（正常）　[図データ]（保守閉塞）　[図データ]（閉塞）

キャッシュメモリアクセス論理パス状態
CHA PCBから各キャッシュメモリパッケージへのアクセス論理パス状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（未実装）　[図データ]（正常）　[図データ]（閉塞）

共用メモリアクセス論理パス状態
CHA PCBから各共用メモリへのアクセス論理パス状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（未実装）　[図データ]（正常）　[図データ]（閉塞）

(e)　ディスクアダプタ

ディスクアダプタには，PCBごとに次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

PCB状態
DKA PCB状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（未実装）　[図データ]（正常）　[図データ]（保守閉塞）　[図データ]（閉塞）

プロセッサ状態
DKA PCBの全プロセッサ状態情報がアイコンで表示されます。
[図データ]（未実装）　[図データ]（正常）　[図データ]（保守閉塞）　[図データ]（閉塞）

キャッシュメモリアクセス論理パス状態
DKA PCBから各キャッシュメモリパッケージへのアクセス論理パス状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（未実装）　[図データ]（正常）　[図データ]（閉塞）

共用メモリアクセス論理パス状態
DKA PCBから各共用メモリへのアクセス論理パス状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（未実装）　[図データ]（正常）　[図データ]（閉塞）

(6)　H9000Vサービスボード情報

インベントリツリーからSVPを選択すると，次の情報が表示されます。

(a)　装置情報

装置情報には，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
SVPファームウェアバージョン | H9000Vサービスボードのファームウェアバージョンが表示されます。
日立オフライン診断プログラムバージョン | 日立のオフライン診断プログラムのバージョンが表示されます。

(b)　自動通報先登録情報

自動通報先登録情報には，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
遠隔通知許可 | 遠隔通知許可（True，False）が表示されます。
第1センタ電話番号 | H9000Vサービスボードに登録されている第1センタへの電話番号が表示されます。
第2センタ電話番号 | H9000Vサービスボードに登録されている第2センタへの電話番号が表示されます。
装置ID | 装置IDが表示されます。
サイトコード | サイトコードが表示されます。
拠点コード | 拠点コードが表示されます。
システム装置型名 | システム装置型名が表示されます。

(7)　UPS

インベントリツリーからUPSを選択すると，次の情報が表示されます。

(a)　UPS情報

UPS情報には，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
UPS名称 | UPSIdentに設定した名称が表示されます。UPS名称が設定されていない場合は，"UPS名称なし"と表示されます。
UPS出力接続機器名称 | 出力接続機器の名称が表示されます。

(b)　UPS稼働状態

UPS稼働状態には，UPSごとに次の情報が表示されます。

表示項目
表示内容

UPS名称
UPSIdentに設定した名称が表示されます。UPS名称が設定されていない場合は，"UPS名称なし"と表示されます。

動作
ACの状態がアイコンで表示されます。
[図データ]（正常）　[図データ]（異常）

バッテリ電圧
バッテリ電圧が表示されます。

入力周波数
入力周波数が表示されます。

入力電圧
入力電圧が表示されます。

入力電流
入力電流が表示されます。

出力電圧
出力電圧が表示されます。

出力VA
出力VAが表示されます。

バッテリ周囲温度
バッテリ周囲温度が表示されます。

状態
ACの状態を表すアイコンと状態が表示されます。

バッテリ状態
UPSのバッテリ状態が表示されます。

出力状態
UPSの出力状態が表示されます。

(c)　UPSアラーム

UPSアラームには，情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
UPS名称 | UPSIdentに設定した名称が表示されます。UPS名称が設定されていない場合は，"UPS名称なし"と表示されます。
現在の発生中警報数 | アラーム（警報）の発生件数が表示されます。
警報発生番号 | 警報発生件番号が表示されます。
警報名称 | 警報名称が表示されます。

(8)　回線

インベントリツリーから回線を選択すると，回線ごとに次の情報が表示されます。

(a)　回線情報

表示項目
表示内容

ハードウェアパス
回線のハードウェアパスが表示されます。

アダプタ種別
回線のアダプタ種別が表示されます。

CA（V24ABM）：CA V.24 HDLC-ABM

CA（X21ABM）：CA X.21 HDLC-ABM

CA（V24NRM2）：CA V.24 HDLC-NRM2

CA（X21NRM2）：CA X.21 HDLC-NRM2

回線種別
回線種別が表示されます。

leased_line：一般専用線

private_PS：私設パケット交換

public_PS：公衆パケット交換

ISDN_TA_PS：ISDN_TA（パケット交換）

プロトコル種別
回線のプロトコル種別が表示されます。

80PVC：'80年度版PVC

80VC：'80年度版VC

84VC：'84年度版VC

80VC_80PVC：'80年度版VC/PVC共存

84VC_80PVC：'84年度版VC/ '80年度版PVC共存

NRM2：HDLC_NRM2

CA及び回線状態
コミュニケーションアダプタと回線の状態が表示されます。

inactive：アダプタ停止状態

activating（online）：アダプタ起動処理中（起動後回線オンライン状態）

activating（offline）：アダプタ起動処理中（起動後回線オフライン状態）

inactivating：アダプタ停止処理中

failure（online）：回線障害中（回復後オンライン状態）

failure（offline）：回線障害中（回復後オフライン状態）

offline：回線オフライン状態

offline in process：回線オフライン処理中

online in process：回線オンライン処理中

online：回線オンライン状態

データリンク状態
データリンク状態がアイコンで表示されます。

disconnected：DLC切断状態

disconnecting in process：DLC切断処理中

connecting in process：DLC確立処理中

connected：DLC確立状態

[図データ]（正常）　[図データ]（異常）　[図データ]（未使用）

(9)　資産情報

インベントリツリーから資産情報を選択すると，次の情報が表示されます。

(a)　装置情報

装置情報を設定すると，次の情報が表示されます。

表示項目 | 表示内容
プロダクト名 | サーバのプロダクト名が表示されます。プロダクト名とは，サーバ出荷時にハードウェアに設定される名称です。このため，この情報は変更できません。
メーカー名 | サーバの製造メーカが表示されます。例えばVT8XXの場合，HITACHIと表示されます。この情報もハードウェアに設定されていますので，変更できません。
シリアル番号 | メーカが製造したシステムに付けた番号が表示されます。この情報もハードウェアに設定されていますので，変更できません。

(b)　資産情報

資産情報には，次の情報が表示されます。なお，ここに表示される情報は，環境情報設定ファイルで設定した情報です。

表示項目 | 表示内容
資産名称 | 設定した資産名称が表示されます。
資産番号 | 設定した資産番号が表示されます。
機器構成 | 設定した機器構成が表示されます。
購入年月日 | 設定した購入年月日が表示されます。
減価償却期間 | 設定した減価償却期間が表示されます。
管理部署 | 設定した管理部署が表示されます。
管理部署番号 | 設定した管理部署番号が表示されます。
管理者名 | 設定した管理者名が表示されます。
管理者番号 | 設定した管理者番号が表示されます。
管理者詳細情報 | 設定した管理者詳細情報が表示されます。

(c)　管理者情報

管理者情報には，次の情報が表示されます。なお，ここに表示される情報は，環境情報設定ファイルで設定した情報です。

表示項目 | 表示内容
運用管理者名 | 設定した運用管理者名が表示されます。
運用管理者番号 | 設定した運用管理者番号が表示されます。
運用管理者詳細情報 | 設定した運用管理者詳細情報が表示されます。
電話番号 | 設定した連絡先電話番号が表示されます。
メールアドレス | 設定した連絡先メールアドレスが表示されます。

(d)　設置場所/その他

設置場所/その他には，次の情報が表示されます。なお，ここに表示される情報は，環境情報設定ファイルで設定した情報です。

表示項目 | 表示内容
サイト情報 | 設定したサイト情報が表示されます。
設置場所詳細情報 | 設定した設置場所詳細情報が表示されます。
備考 | 設定した備考が表示されます。

索引

[Ｂ][Ｈ][Ｊ][Ｌ][Ｍ][Ｏ][Ｓ][Ｗ]
[ア行][カ行][サ行][タ行][ナ行][ハ行][マ行][ヤ行][ラ行][ワ行]

(英字)

(Ｂ)

BIOS POSTログ

BIOS POSTログ情報一覧

BIOS POSTログの表示

(Ｈ)

HP-UX項目

HP-UXサーバのインベントリ情報

(Ｊ)

JP1/ServerConductor/Agentログ

(Ｌ)

Linux項目

Linuxサーバのインベントリ情報

(Ｍ)

MIF情報の表示

(Ｏ)

OS情報

OS名

(Ｓ)

SNMPトランスレータエージェントサービス

SVP/BMCエージェントサービス

SVPログ

SVPログ情報一覧

SVPログの表示

(Ｗ)

Web管理コンソール

Webゲートウェイサービス

Webゲートウェイサービスが使用するパスワードの設定

Web構成の設定フロー

Webコンソールサービス

Webコンソールサービスの設定

Webサーバ

Webブラウザから管理する構成

Webブラウザから管理する場合

Windows項目

Windowsサーバのインベントリ情報

(ア行)

(あ)

アラートアクションサービス

アラート情報の表示

アラートボタン

(い)

インベントリ情報

インベントリ情報のデータベース管理

インベントリ情報の表示

(え)

エージェントサービス

遠隔操作

(カ行)

(か)

仮想ディレクトリの設定

画面構成

簡易ログイン

間隔

［環境設定ユティリティ］ダイアログボックス（Webコンソールサービス）

管理コンソール

管理サーバ

管理対象サーバ

(き)

機能一覧

機能別画面指定情報

基本的なシステム構成

(く)

クラスタ管理

クラスタ管理エージェントサービス

クラスタ情報の表示

クラスタ名

(け)

検索条件（HP-UX項目の場合）

検索条件（Windows項目の場合）

(こ)

コマンド実行待ち時間

コマンドタイムアウト時間

コンソールアプレット

コンソールサービス

コンピュータ名

コンポーネント構成

コンポーネントの適用OS

(サ行)

(さ)

サーバアラートログ

サーバアラートログ一覧

サーバアラートログの表示

最新の情報に更新する

(し)

資産管理

システム構成

手動同期

障害管理

詳細情報の設定（Webコンソールサービス）

使用上の注意事項

情報取得

情報表示エリア

(せ)

接続

接続URL

接続管理

接続先マネージャサービスの設定（Webコンソールサービス）

セットアップ

(そ)

送信タイムアウト時間

(タ行)

(つ)

通常ログイン

通信ログの採取

通知アラート

通知アラート一覧

通知アラートの表示

通知アラートを確認済みにする

通知アラートを表示する

ツリー

(て)

データベースからホストを検索する

データベースの同期

デバイス管理エージェントサービス

電源制御

(ナ行)

(ね)

ネットワーク（共通）情報

ネットワーク（サービス）情報

(ハ行)

(は)

ハードウェア情報（本体装置）

［パスワード設定］ダイアログボックス（Webゲートウェイサービス）

［パスワード設定］ダイアログボックス（Webコンソールサービス）

パスワードの設定（Webコンソールサービス）

［パスワード変更］ダイアログボックス（Webコンソールサービス）

(ひ)

表示切り替えコンボボックス

表示情報

(ふ)

ファイル情報

(ほ)

ポーリング

ポーリングを行う

保守情報の取得

保守情報の取得

ホスト検索機能

ホスト名

ホストリスト

(マ行)

(ま)

マネージャサービス

マネージャサービス追加機能

(み)

未確認アラートの有無

(め)

メニュー

(ヤ行)

(ゆ)

ユーザ定義ツールでの取得情報

(ラ行)

(り)

リモートコントロールサービス

リモートコントロールビューア

(ろ)

ローカルコンソールサービス

ログアウト

ログイン

ログイン情報

ログインリトライ回数

ログインリトライ間隔

(ワ行)

(わ)

ワイルドカード検索

■ 商標類

AMDは，Advanced Micro Devices,Inc.の商標です。
HP-UXは，米国Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国および他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の登録商標です。
Java 及びすべてのJava関連の商標及びロゴは，米国及びその他の国における米国Sun Microsystems,Inc.の商標または登録商標です。
LANDeskは，米国およびその他の国におけるLANDesk Group, Ltdとその子会社の商標または登録商標です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoftは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Microsoft, Hyper-Vは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft Internet Information Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Netscapeは，米国およびその他の国におけるNetscape Communications Corporationの登録商標です。
Netscape(R) Communicatorは，Netscape Communications Corporationの商標です（一部の国では，登録商標となっています）。
Netscape(R) Enterprise Serverは，Netscape Communications Corporationの商標です（一部の国では，登録商標となっています）。
PA-RISCは，米国Hewlett-Packard Companyの商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat,Inc. の登録商標若しくは商標です。
Sun，Sun Microsystems，Javaは，米国Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
UNIXは，X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
VMware, Virtual SMP, VMotionは，VMware, Inc.の米国および各国での登録商標または商標です。
Windowsは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
X Window Systemは，米国X Consortium, Inc.が開発したソフトウェアです。
JP1/ServerConductorはLANDesk(R) Server Manager softwareの技術を利用しています。