JP1 Version 8

JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machine

解説・文法書

3020-3-K81

目　　次

前書き

はじめに

第1編　概要編

1.　PFM - Agent for Virtual Machineの概要

1.1　PFM - Agent for Virtual Machineを利用したパフォーマンス監視の目的

1.2　PFM - Agent for Virtual Machineの特長

1.2.1　仮想環境のパフォーマンスデータを収集できます

1.2.2　パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます

1.2.3　パフォーマンスデータを保存できます

1.2.4　仮想環境の運用上の問題点を通知できます

1.2.5　アラームおよびレポートが容易に定義できます

1.2.6　クラスタシステムで運用できます

1.3　パフォーマンスデータの収集と管理の概要

1.4　PFM - Agent for Virtual Machineを用いたパフォーマンス監視の運用例

1.4.1　パフォーマンス監視で重要なシステムリソース

1.4.2　ベースラインの選定

1.4.3　CPUリソースの監視

1.4.4　メモリーリソースの監視

1.4.5　ディスクリソースの監視

1.4.6　ネットワークリソースの監視

1.4.7　複合レポートの設定内容一覧

第2編　運用・操作編

2.　インストールとセットアップ

2.1　インストールとセットアップ

2.1.1　インストールとセットアップの前に

2.1.2　インストールとセットアップの流れ

2.1.3　インストール手順

2.1.4　PFM - Agent for Virtual Machineのセットアップ手順

2.2　アンインストールとアンセットアップ

2.2.1　アンインストールとアンセットアップの前に

2.2.2　アンセットアップ手順

2.2.3　アンインストール手順

2.3　PFM - Agent for Virtual Machineのシステム構成の変更

2.4　PFM - Agent for Virtual Machineの運用方式の変更

2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

2.4.2　インスタンス環境の更新の設定

3.　クラスタシステムでの運用

3.1　クラスタシステムの概要

3.1.1　HAクラスタシステムでのPFM - Agent for Virtual Machineの構成

3.2　フェールオーバー時の処理

3.2.1　監視対象ホストに障害が発生した場合のフェールオーバー

3.2.2　PFM - Managerが停止した場合の影響

3.3　インストールとセットアップ

3.3.1　インストールとセットアップの前に

3.3.2　インストールとセットアップの流れ

3.3.3　インストール手順

3.3.4　セットアップ手順

3.4　アンインストールとアンセットアップ

3.4.1　アンインストールとアンセットアップの流れ

3.4.2　アンセットアップ手順

3.4.3　アンインストール手順

3.5　PFM - Agent for Virtual Machineの運用方式の変更

3.5.1　インスタンス環境の更新の設定

第3編　リファレンス編

4.　ソリューションセット

ソリューションセットの概要

アラームの記載形式

アラーム一覧

Host Disk Usage

Host Memory Usage

VM CPU Insufficient

VM Disk Abort Cmds

VM Disk Usage

VM Status

レポートの記載形式

レポートのフォルダ構成

レポート一覧

Host CPU Used Status (Monthly Trend)

Host CPU Used Status (Status Reporting/Daily Trend)

Host CPU Used Status (Troubleshooting/Real-Time)

Host CPU Used Status (Troubleshooting/Recent Past)

Host Disk I/O (Troubleshooting/Real-Time)

Host Disk Used (Monthly Trend)

Host Disk Used (Status Reporting/Real-Time)

Host Disk Used Status (Troubleshooting/Real-Time)

Host Memory Size (Troubleshooting/Real-Time)

Host Memory Size (Troubleshooting/Recent Past)

Host Memory Used (Monthly Trend)

Host Memory Used (Status Reporting/Daily Trend)

Host Memory Used (Troubleshooting/Real-Time)

Host Memory Used (Troubleshooting/Recent Past)

Host Memory Used Status (Troubleshooting/Real-Time)

Host Memory Used Status (Troubleshooting/Recent Past)

Host Network Data (Monthly Trend)

Host Network Data (Troubleshooting/Real-Time)

VM CPU Allocation Value (Troubleshooting/Real-Time)

VM CPU Allocation Value (Troubleshooting/Recent Past)

VM CPU Insufficient (Monthly Trend)

VM CPU Insufficient (Status Reporting/Daily Trend)

VM CPU Insufficient (Troubleshooting/Real-Time)

VM CPU Insufficient (Troubleshooting/Recent Past)

VM CPU Used (Troubleshooting/Real-Time)

VM CPU Used (Troubleshooting/Recent Past)

VM CPU Used Status (Troubleshooting/Recent Past/Drilldown Only)

VM Disk Abort Commands (Status Reporting/Real-Time)

VM Disk I/O (Troubleshooting/Real-Time)

VM Disk Used (Monthly Trend)

VM Disk Used (Status Reporting/Real-Time)

VM Disk Used Status (Troubleshooting/Real-Time)

VM Memory Allocation Value (Troubleshooting/Real-Time)

VM Memory Allocation Value (Troubleshooting/Recent Past)

VM Memory Used (Troubleshooting/Recent Past/Drilldown Only)

VM Memory Used Status (Troubleshooting/Recent Past/Drilldown Only)

VM Network Data (Monthly Trend)

VM Network Data (Troubleshooting/Real-Time)

VM Swap Used (Troubleshooting/Real-Time)

VM Swap Used (Troubleshooting/Recent Past)

VM Working Size - Total (Troubleshooting/Real-Time)

VM Working Size - Total (Troubleshooting/Recent Past)

5.　レコード

データモデルについて

レコードの記載形式

ODBCキーフィールド一覧

要約ルール

データ型一覧

フィールドの値

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

レコードの注意事項

レコード一覧

Host CPU Status（PI_HCI）

Host Logical Disk Status（PI_HLDI）

Host Memory Status（PI_HMI）

Host Network Status（PI_HNI）

Host Physical Disk Status（PI_HPDI）

Host Status Detail（PD）

Host Status（PI）

VM CPU Status（PI_VCI）

VM Logical Disk Status（PI_VLDI）

VM Memory Status（PI_VMI）

VM Network Status（PI_VNI）

VM Physical Disk Status（PI_VPDI）

VM Status Detail（PD_VM）

VM Status（PI_VI）

6.　メッセージ

6.1　メッセージの形式

6.1.1　メッセージの出力形式

6.1.2　メッセージの記載形式

6.1.3　システム管理者の方へ

6.2　メッセージの出力先一覧

6.3　Windowsイベントログの一覧

6.4　メッセージ一覧

第4編　トラブルシューティング編

7.　トラブルへの対処方法

7.1　対処の手順

7.2　トラブルシューティング

7.2.1　セットアップやサービスの起動について

7.2.2　コマンドの実行について

7.2.3　アラームの定義について

7.2.4　パフォーマンスデータの収集と管理について

7.2.5　そのほかのトラブルについて

7.3　ログ情報

7.3.1　ログ情報の種類

7.3.2　ログファイルおよびフォルダ一覧

7.4　トラブル発生時に採取が必要な資料

7.4.1　Windowsの場合

7.5　資料の採取方法

7.5.1　Windowsの場合

7.6　Performance Managementの障害検知

7.7　Performance Managementシステムの障害回復

付録

付録A　システム見積もり

付録A.1　メモリー所要量

付録A.2　ディスク占有量

付録A.3　クラスタ運用時のディスク占有量

付録B　識別子一覧

付録C　プロセス一覧

付録D　ポート番号一覧

付録D.1　PFM - Agent for Virtual Machineのポート番号

付録D.2　ファイアウォールの通過方向

付録E　PFM - Agent for Virtual Machineのプロパティ

付録E.1　Agent Storeサービスのプロパティ一覧

付録E.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

付録F　ファイルおよびフォルダ一覧

付録F.1　PFM - Agent for Virtual Machineのファイルおよびフォルダ一覧

付録G　移行手順と移行時の注意事項

付録H　バージョン互換

付録I　動作ログの出力

付録I.1　動作ログに出力される事象の種別

付録I.2　動作ログの保存形式

付録I.3　動作ログの出力形式

付録I.4　動作ログを出力するための設定

付録J　複合レポートの作成方法

付録J.1　複合レポートの作成手順

付録J.2　複合レポートの作成例

付録K　証明書の組み込み手順

付録K.1　VMware用証明書の入手手順

付録K.2　証明書のインポート手順

付録L　インスタンス環境の設定例

付録L.1　VMwareを監視するためのインスタンス環境の設定例

付録M　用語解説

索引

[他社商品名称に関する表示]

All Rights Reserved. Copyright (C) 2008, Hitachi, Ltd.

前書き

■ 対象製品

P-242C-AA84　 JP1/Performance Management - Manager　 08-50（適用OS：Windows Server 2003）
P-1B2C-AA81　 JP1/Performance Management - Manager　 08-50（適用OS：HP-UX 11i，HP-UX 11i V2(PA-RISC)）
P-1J2C-AA81　 JP1/Performance Management - Manager　 08-50（適用OS：HP-UX 11i V2(IPF)，HP-UX 11i V3(IPF)）
P-9D2C-AA81　 JP1/Performance Management - Manager　 08-50（適用OS：Solaris 9，Solaris 10）
P-1M2C-AA81　 JP1/Performance Management - Manager　 08-50（適用OS：AIX 5.2，AIX 5.3）
P-9S2C-BA81　 JP1/Performance Management - Manager　 08-50（適用OS：Linux AS 4(x86)，Linux ES 4(x86)，Linux AS 4(AMD64 & Intel EM64T)，Linux ES 4(AMD64 & Intel EM64T)）
P-242C-AJ84　 JP1/Performance Management - Base　 08-50（適用OS：Windows 2000，Windows Server 2003）
P-242C-AR84　 JP1/Performance Management - Web Console　 08-50（適用OS：Windows Server 2003）
P-1J2C-AR81　 JP1/Performance Management - Web Console　 08-50（適用OS：HP-UX 11i V2(IPF)，HP-UX 11i V3(IPF)）
P-9D2C-AR81　 JP1/Performance Management - Web Console　 08-50（適用OS：Solaris 9，Solaris 10）
P-1M2C-AR81　 JP1/Performance Management - Web Console　 08-50（適用OS：AIX 5.2，AIX 5.3）
P-9S2C-AR81　 JP1/Performance Management - Web Console　 08-50（適用OS：Linux AS 4(x86)，Linux ES 4(x86)，Linux AS 4(AMD64 & Intel EM64T)，Linux ES 4(AMD64 & Intel EM64T)）
P-242C-AV84　 JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machine　 08-51（適用OS：Windows Server 2003）

これらの製品には，他社からライセンスを受けて開発した部分が含まれています。

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

AIXは，米国における米国International Business Machines Corp.の登録商標です。
AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
DB2は，米国における米国International Business Machines Corp.の登録商標です。
DB2 Universal Databaseは，米国における米国International Business Machines Corp.の商標です。
HP-UXは，米国Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
IBMは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
Internet Explorerは，米国Microsoft Corp.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国および他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の登録商標です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoftは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Microsoft Exchange Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Microsoft Internet Information Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Microsoft SQL Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
ODBCは，米国Microsoft Corp.が提唱するデータベースアクセス機構です。
OpenViewは，ヒューレット・パッカード社の商標です。
ORACLEは，米国Oracle Corporationの登録商標です。
Oracleは，米国Oracle Corporation及びその子会社，関連会社の登録商標です。
PA-RISCは，米国Hewlett-Packard Companyの商標です。
Red Hat は，米国およびその他の国でRed Hat,Inc. の登録商標若しくは商標です。
Solarisは，米国Sun Microsystems,Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Sun Microsystemsは，米国Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
UNIXは，X/Open Company Limitedが独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
VMware，Virtual SMP，VMotionは，VMware, Inc.の米国および各国での登録商標または商標です。
Windowsは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
その他製品名などの固有名詞は各社の商品名，商標および登録商標です。
プログラムプロダクト「P-9D2C-AA81，P-9D2C-AR81」には，米国Sun Microsystems, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9D2C-AA81，P-9D2C-AR81」には，UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。

■ 発行

2008年 11月 (第1版) 3020-3-K81

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2008, Hitachi, Ltd.

はじめに

このマニュアルは，JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machineの機能や収集レコードなどについて説明したものです。

対象読者

このマニュアルは，次の方を対象としています。

JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machineの機能および収集レコードについて知りたい方

JP1/Performance Managementを使用したシステムを構築，運用して，仮想環境のパフォーマンスデータを収集したい方

また，仮想環境について熟知していることを前提としています。

なお，JP1/Performance Managementを使用したシステムの構築，運用方法については，次のマニュアルもあわせてご使用ください。

JP1 Version 8 JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド（3020-3-K61）

JP1 Version 8 JP1/Performance Management リファレンス（3020-3-K62）

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す編から構成されています。

第1編　概要編

JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machineの概要について説明しています。

第2編　運用・操作編

JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machineのインストール，セットアップ，およびクラスタシステムでの運用について説明しています。

第3編　リファレンス編

JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machineのソリューションセット，レコードおよびメッセージについて説明しています。

第4編　トラブルシューティング編

JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machineでトラブルが発生したときの対処方法について説明しています。

関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1/Performance Management関連

JP1 Version 8 JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド（3020-3-K61）

JP1 Version 8 JP1/Performance Management リファレンス（3020-3-K62）

JP1関連

JP1 Version 6 JP1/NETM/DM Manager（3000-3-841）

JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド（3020-3-L01）

JP1 Version 8 JP1/NETM/DM 運用ガイド1（Windows(R)用）（3020-3-L38）

JP1 Version 8 JP1/NETM/DM SubManager（UNIX(R)用）（3020-3-L42）

JP1 Version 8 JP1/NETM/DM Client（UNIX(R)用）（3020-3-L43）

読書手順

このマニュアルは，利用目的に合わせて章を選択して読むことができます。利用目的別にお読みいただくことをお勧めします。

マニュアルを読む目的 | 記述個所
JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machineの特長を知りたい。 | 1章
JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machineの機能概要を知りたい。 | 1章
JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machineの導入時の作業を知りたい。 | 2章
JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machineのクラスタシステムでの運用を知りたい。 | 3章
JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machineのソリューションセットについて知りたい。 | 4章
JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machineのレコードについて知りたい。 | 5章
JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machineのメッセージについて知りたい。 | 6章
障害発生時の対処方法について知りたい。 | 7章

このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。製品の正式名称と，このマニュアルでの表記を次に示します。

正式名称 | このマニュアルでの表記
JP1/Performance Management | Performance Management
JP1/Performance Management - Agent Option for BEA WebLogic Server | PFM - Agent for WebLogic Server | PFM - Agent
JP1/Performance Management - Agent Option for Domino | PFM - Agent for Domino
JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications | PFM - Agent for Enterprise Applications
JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB | PFM - Agent for HiRDB
JP1/Performance Management - Agent Option for IBM DB2(R) Universal Database(TM) | PFM - Agent for DB2
JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server | PFM - Agent for IBM WebSphere Application Server
JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ | PFM - Agent for IBM WebSphere MQ
JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS2 | PFM - Agent for JP1/AJS2
JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server | PFM - Agent for Exchange Server
JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server | PFM - Agent for IIS
JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server | PFM - Agent for Microsoft SQL Server
JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1 | PFM - Agent for OpenTP1
JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle | PFM - Agent for Oracle
JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（UNIX用） | PFM - Agent for Platform（UNIX） | PFM - Agent for Platform
JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（Windows用） | PFM - Agent for Platform（Windows）
JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response | PFM - Agent for Service Response
JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server | PFM - Agent for Cosminexus
JP1/Performance Management - Agent Option for Virtual Machine | PFM - Agent for Virtual Machine
JP1/Performance Management - Base | PFM - Base
JP1/Performance Management - Manager | PFM - Manager
JP1/Performance Management - Web Console | PFM - Web Console
JP1/Cm2/Network Node Manager | JP1/Cm2/NNM | NNM
hp OpenView network node manager | HP OpenView NNM，またはhp OpenView NNM
JP1/Integrated Management - Manager | JP1/IM - Manager | JP1/IM
JP1/Integrated Management - View | JP1/IM - View
JP1/NETM/DM Client | JP1/NETM/DM
JP1/NETM/DM Manager
JP1/NETM/DM SubManager
AIX 5L V5.2 | AIX
AIX 5L V5.3
HP-UX 11i V2(PA-RISC) | HP-UX(PA-RISC) | HP-UX
HP-UX 11i V2(IPF) | HP-UX(IPF)
Itanium(R) Processor Family | IPF
Internet Explorer(R) | Microsoft Internet Explorer
Microsoft(R) Cluster Server | MSCS
Microsoft(R) Cluster Service
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server Operating System | Windows 2000
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Datacenter Server Operating System
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional Operating System
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server Operating System
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Datacenter Edition | Windows Server 2003(x86) | Windows Server 2003
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Datacenter x64 Edition | Windows Server 2003(x64)
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition | Windows Server 2003 R2(x86)
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition | Windows Server 2003 R2(x64)
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Datacenter Edition for Itanium-based Systems | Windows Server 2003(IPF)
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4(x86) | Linux AS 4(x86) | Linux(x86) | Linux
Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4(x86) | Linux ES 4(x86)
Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4(AMD64 & Intel EM64T) | Linux AS 4(AMD64 & Intel EM64T) | Linux(x64)
Red Hat Enterprise Linux(R) ES 4(AMD64 & Intel EM64T) | Linux ES 4(AMD64 & Intel EM64T)
Red Hat Enterprise Linux(R) AS 4(IPF) | Linux AS 4(IPF) | Linux(IPF)
Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform(x86) | Linux 5 Advanced Platform(x86) | Linux(x86)
Red Hat Enterprise Linux(R) 5(x86) | Linux 5(x86)
Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform(AMD64 & Intel EM64T) | Linux 5 Advanced Platform(AMD64 & EM64T) | Linux(x64)
Red Hat Enterprise Linux(R) 5(AMD64 & Intel EM64T) | Linux 5(AMD64 & EM64T)
Red Hat Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform(IPF) | Linux 5 Advanced Platform(IPF) | Linux(IPF)
Red Hat Enterprise Linux(R) 5(IPF) | Linux 5(IPF)
Solaris 9 | Solaris
Solaris 10
Win32(R) | Win32

PFM - Manager，PFM - Agent，PFM - BaseおよびPFM - Web Consoleを総称して，Performance Managementと表記することがあります。

Windows 2000，Windows Server 2003，およびWindows Server 2003(IPF)を総称して，Windowsと表記することがあります。

また，このマニュアルでは，次の用語を省略して表記しています。用語の正式名称と，このマニュアルでの表記を次に示します。

正式名称 | このマニュアルでの表記
Application Programming Interface | API
Central Processing Unit | CPU
Coordinated Universal Time | UTC
Greenwich Mean Time | GMT
Hyper Text Markup Language | HTML
Hypertext Transfer Protocol | HTTP
Hypertext Transfer Protocol Security | HTTPS
Internet Control Message Protocol | ICMP
Internet Protocol | IP
Local Area Network | LAN
NetBIOS over TCP/IP | NBT
Network Address Translation | NAT
Network Interface Card | NIC
Open Database Connectivity | ODBC
Operating System | OS
Secure Socket Layer | SSL
Simple Network Management Protocol | SNMP
Transmission Control Protocol | TCP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol | TCP/IP
User Datagram Protocol | UDP
Windows Internet Name Service | WINS
World Wide Web | Web

このマニュアルで使用している記号

このマニュアルで使用している記号を次に示します。

記　号
意　味

［ ］
ウィンドウ，タブ，ダイアログボックス，ダイアログボックスのボタン，ダイアログボックスのチェックボックスなどを示します。
（例）
［メイン］ウィンドウ
［エージェント］タブ

太字
重要な用語，または利用状況によって異なる値であることを示します。

このマニュアルの数式中で使用している記号

このマニュアルの数式中で使用している記号を次に示します。

記号 | 意　味
＊ | 乗算記号を示します。
/ | 除算記号を示します。

図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を次のように定義します。

このマニュアルで使用するディレクトリ

このマニュアルでは，Windowsで使用されている「フォルダ」とUNIXで使用されている「ディレクトリ」とが同じ場合，原則として，「ディレクトリ」と統一表記しています。

Performance Managementインストール先フォルダ

このマニュアルでは，Windows版Performance Managementのインストール先フォルダを，インストール先フォルダと表記しています。

Windows版Performance Managementのデフォルトのインストール先フォルダは，次のとおりです。

PFM - Web Console以外のPerformance Managementのプログラムのインストール先フォルダ

・Windows 2003(x64)以外の場合

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥jp1pc¥

・Windows 2003(x64)の場合

システムドライブ¥Program Files(x86)¥Hitachi¥jp1pc¥

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ

・Windows 2003(x64)以外の場合

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥jp1pcWebCon¥

・Windows 2003(x64)の場合

システムドライブ¥Program Files(x86)¥Hitachi¥jp1pcWebCon¥

オンラインマニュアルについて

Performance Managementでは，PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，プログラムプロダクトに標準添付されているマニュアルCD-ROMからマニュアルをコピーすることで，Webブラウザーでマニュアルを参照できるようになります。なお，PFM - Web Consoleをクラスタ運用している場合は，実行系，待機系それぞれの物理ホストでマニュアルをコピーしてください。

マニュアルを参照するための設定

PFM - Web Consoleのヘルプからマニュアルを参照する場合

1.PFM - Web Consoleのセットアップ手順に従い，PFM - Web ConsoleにPFM - Agentを登録する（PFM - Agentの追加セットアップを行う）。

2.PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，マニュアルのコピー先ディレクトリを作成する。

　Web Consoleのインストール先ディレクトリ¥doc¥ja¥××××

　××××には，PFM - AgentのヘルプIDを指定してください。ヘルプIDについては，このマニュアルの付録に記載されている識別子一覧を参照してください。

3.上記で作成したディレクトリの直下に，マニュアルCD-ROMから次のファイルおよびフォルダをコピーする。

・htmファイル（CD-ROMドライブ¥品番¥MAN¥資料番号下のすべてのhtmファイル）

・PDFファイル

・FIGUREフォルダ（CD-ROMドライブ¥品番¥MAN¥資料番号¥FIGUREフォルダ）

コピーの際，HTMLマニュアルの場合はindex.htmファイルが，PDFマニュアルの場合はPDFファイル自体が，作成したディレクトリ直下に配置されるようにしてください。マニュアルファイルのコピー方法については，マニュアルCD-ROMのreadme.txtを参照してください。

4.PFM - Web Consoleを再起動する。

お使いのマシンのハードディスクから参照する場合

CD-ROMのsetup.exeを使ってインストールするか，または直接htmファイルおよびPDFファイル，GIFファイルを任意のフォルダにコピーしてください。この場合，以下のフォルダ構成になるようにしてください。

html（htmファイルおよびPDFファイルを格納）

└FIGURE（GIFファイルを格納）

マニュアルの参照方法

マニュアルの参照手順を次に示します。

1.PFM - Web Consoleの［メイン］画面のメニューバーフレームにある［ヘルプ］メニューをクリックし，［ヘルプ選択］画面を表示する。

2.マニュアル名またはマニュアル名の後ろの［PDF］をクリックする。

マニュアル名をクリックするとHTML形式のマニュアルが表示されます。［PDF］をクリックするとPDF形式のマニュアルが表示されます。

Webブラウザーでの文字の表示に関する注意事項

Windowsの場合，スタートメニューからオンラインマニュアルを表示させると，すでに表示されているブラウザーの画面上にHTMLマニュアルが表示されることがあります。

また，Microsoft Internet Explorer 5をご使用の場合，文字が不正に表示されることがあります。この場合，次のように設定してください。

［表示］－［エンコード］の［自動選択］のチェックを外す。

［表示］－［エンコード］の日本語で［日本語（シフトJIS）］を選択する。

常用漢字以外の漢字の使用について

このマニュアルでは，常用漢字を使用することを基本としていますが，次に示す用語については，常用漢字以外の漢字を使用しています。

個所（かしょ）　桁（けた）　充填（じゅうてん）　同梱（どうこん）　汎用（はんよう）　必須（ひっす）

KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024 バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

1.　PFM - Agent for Virtual Machineの概要

この章では，PFM - Agent for Virtual Machineの概要について説明します。

＜この章の構成＞

1.1　PFM - Agent for Virtual Machineを利用したパフォーマンス監視の目的

1.2　PFM - Agent for Virtual Machineの特長

1.3　パフォーマンスデータの収集と管理の概要

1.4　PFM - Agent for Virtual Machineを用いたパフォーマンス監視の運用例

1.1　PFM - Agent for Virtual Machineを利用したパフォーマンス監視の目的

近年，サーバの高性能化によって，1台のサーバのリソースを一つのシステムだけでは使い切れないケースが増えてきています。このような状況を解決するためにシステムのリソースを有効に活用できる仮想環境が注目されています。仮想環境はほかにも次のような利点があります。

OSや機器を共有，一元管理できます。

サーバの数が減るため，電力および空調コストが削減できます。

複数の古いサーバを1台の新しいサーバ上での仮想マシンに置き換えられます。

特に，サーバの数を減らして電力および空調コストを削減することで，グリーンITを推進できます。

1台の物理サーバ上で複数の仮想マシンを構築する場合の仮想環境の構造を次の図に示します。

図1-1　仮想環境の構造

仮想マシンは，それぞれ仮想化された物理リソース上で動作します。仮想環境は，物理リソースが過不足なく利用されている場合に最大の効果を発揮します。物理リソースが過剰に消費されている場合，またはほとんど消費されていない場合は，仮想環境を有効に利用できていません。したがって，仮想マシンごとに，どの程度の物理リソースを割り当てるかが重要になってきます。

PFM - Agent for Virtual Machineは，仮想環境のパフォーマンスを監視し，パフォーマンスデータを収集および管理するプログラムです。

PFM - Agent for Virtual Machineを利用すると，仮想環境上のリソース消費状況を監視して，仮想環境が有効に設定されているかどうかを判断できます。PFM - Agent for Virtual Machineで監視できる仮想環境上のリソースを次に示します。

CPU

メモリー

ディスク

ネットワーク

PFM - Agent for Virtual Machineを使った仮想環境の監視例を次の図に示します。

図1-2　PFM - Agent for Virtual Machineによる仮想環境の監視例

PFM - Agent for Virtual Machineが，物理サーバ1上の仮想マシン1のリソース不足を検知しています。この場合，次に示す対策が考えられます。

仮想マシン1に割り当てる物理サーバ1のリソースを見直す。

物理サーバ1にリソースを追加する。

物理サーバ1上の仮想マシン1を，リソースに余裕がある物理サーバ2に移動する。

PFM - Agent for Virtual Machineを使って仮想環境を監視することで必要な対策を講じることができます。また，対策した結果，リソースの過不足がない理想的な仮想環境を維持できるようになります。

1.2　PFM - Agent for Virtual Machineの特長

PFM - Agent for Virtual Machineは，仮想環境のパフォーマンスを監視し，パフォーマンスデータを収集および管理するプログラムです。

PFM - Agent for Virtual Machineの特長を次に示します。

仮想環境の稼働状況を分析できます
監視対象の仮想環境から，CPU使用率やメモリー使用率などのパフォーマンスデータを収集および集計し，傾向や推移を図示することで，仮想環境の稼働状況を容易に分析できます。
PFM - Agent for Virtual Machineでは，仮想環境の仮想マシンごとにインスタンスを生成して監視します。これによって，複数の仮想環境を監視できます。

仮想環境の運用上の問題点を早期に発見し，トラブルの原因を調査する資料を提供できます
監視対象の仮想環境でシステムリソースが不足するなどのトラブルが発生した場合，Eメールなどを使ってユーザーに通知することで，問題点を早期に発見できます。また，その問題点に関連する情報を図示することで，トラブルの原因を調査する資料を提供できます。

なお，PFM - Agent for Virtual Machineを使用するには，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleが必要です。

PFM - Agent for Virtual Machineを利用してできることについて次に説明します。

＜この節の構成＞

1.2.1　仮想環境のパフォーマンスデータを収集できます

1.2.2　パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます

1.2.3　パフォーマンスデータを保存できます

1.2.4　仮想環境の運用上の問題点を通知できます

1.2.5　アラームおよびレポートが容易に定義できます

1.2.6　クラスタシステムで運用できます

1.2.1　仮想環境のパフォーマンスデータを収集できます

PFM - Agent for Virtual Machineを使用すると，対象物理サーバ上で動作している仮想環境の統計情報などのパフォーマンスデータを収集できます。収集したパフォーマンスデータは，次のように利用できます。

仮想環境の稼働状況をグラフィカルに表示できます
パフォーマンスデータは，PFM - Web Consoleを使用して，「レポート」と呼ばれるグラフィカルな形式に加工し，表示できます。レポートによって，仮想環境の稼働状況がよりわかりやすく分析できるようになります。
レポートには，次の種類があります。

リアルタイムレポート
監視している仮想環境の現在の状況を示すレポートです。主に，システムの現在の状態や問題点を確認するために使用します。リアルタイムレポートの表示には，収集した時点のパフォーマンスデータが直接使用されます。

履歴レポート
監視している仮想環境の過去から現在までの状況を示すレポートです。主に，システムの稼働状況の傾向を分析するために使用します。履歴レポートの表示には，PFM - Agent for Virtual Machineのデータベースに格納されたパフォーマンスデータが使用されます。

問題が起こったかどうかの判定条件として使用できます
収集されたパフォーマンスデータの値が何らかの異常を示した場合，ユーザーに通知するなどの処置を取るように設定できます。

1.2.2　パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます

パフォーマンスデータは，レコードの形式で収集されます。各レコードは，フィールドと呼ばれるさらに細かい単位に分けられます。レコードおよびフィールドの総称をデータモデルと呼びます。

レコードは，性質によって二つのレコードタイプに分けられます。どのレコードでどのパフォーマンスデータが収集されるかは，PFM - Agent for Virtual Machineで定義されています。ユーザーは，PFM - Web Consoleを使用して，どのパフォーマンスデータのレコードを収集するか選択します。

PFM - Agent for Virtual Machineのレコードタイプを次に示します。

Product Interval（PI）レコードタイプ
PIレコードタイプのレコードには，1分ごとのプロセス数など，ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータが収集されます。PIレコードタイプは，時間の経過に伴うシステムの状態の変化や傾向を分析したい場合に使用します。

Product Detail（PD）レコードタイプ
PDレコードタイプのレコードには，現在起動しているプロセスの詳細情報など，ある時点でのシステムの状態を示すパフォーマンスデータが収集されます。PDレコードタイプは，ある時点でのシステムの状態を知りたい場合に使用します。

各レコードについては，「5.　レコード」を参照してください。

1.2.3　パフォーマンスデータを保存できます

収集したパフォーマンスデータを，PFM - Agent for Virtual MachineのStoreデータベースと呼ばれるデータベースに格納することで，現在までのパフォーマンスデータを保存し，仮想環境の稼働状況について，過去から現在までの傾向を分析できます。傾向を分析するには，履歴レポートを使用します。

ユーザーは，PFM - Web Consoleを使用して，どのパフォーマンスデータのレコードをStoreデータベースに格納するか選択します。PFM - Web Consoleでのレコードの選択方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

1.2.4　仮想環境の運用上の問題点を通知できます

パフォーマンスデータは，仮想環境のパフォーマンスをレポートとして表示するときだけでなく，運用上の問題が起こったり，障害が発生したりしてユーザーに警告するときにも利用します。

例えば，物理CPUの使用率が90%を上回った場合，ユーザーにEメールで通知します。このような運用をするには，「物理CPUの使用率が90%を上回る」を異常条件のしきい値として，そのしきい値に達した場合，Eメールをユーザーに送信するように設定します。しきい値に達した場合に取る動作を「アクション」と呼びます。アクションには，次の種類があります。

Eメールの送信

コマンドの実行

SNMPトラップの発行

JP1イベントの発行

しきい値やアクションを定義したものをアラームと呼びます。一つ以上のアラームを一つのテーブルにまとめたものをアラームテーブルと呼びます。アラームテーブルを定義したあと，PFM - Agent for Virtual Machineと関連づけます。アラームテーブルとPFM - Agent for Virtual Machineとを関連づけることをバインドと呼びます。バインドすると，PFM - Agent for Virtual Machineによって収集されているパフォーマンスデータが，アラームで定義したしきい値に達した場合，ユーザーに通知されます。

このように，アラームおよびアクションを定義することによって，仮想環境の運用上の問題を早期に発見し，対処できるようになります。

アラームおよびアクションの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，アラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

1.2.5　アラームおよびレポートが容易に定義できます

PFM - Agent for Virtual Machineでは，ソリューションセットと呼ばれる，必要な情報があらかじめ定義されたレポートおよびアラームを提供しています。このソリューションセットを使用すると，複雑な定義をしなくても仮想環境の運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。ソリューションセットは，ユーザーの環境に合わせてカスタマイズすることもできます。ソリューションセットの使用方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働分析のためのレポートの作成またはアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。また，ソリューションセットの詳細については，「4.　ソリューションセット」を参照してください。

1.2.6　クラスタシステムで運用できます

クラスタシステムを使うと，システムに障害が発生した場合にも，中断することなく業務を運用できる信頼性の高いシステムが構築できます。このため，24時間Performance Managementを稼働および監視ができます。

クラスタシステムで監視対象ホストに障害が発生した場合の運用例を次の図に示します。

図1-3　クラスタシステムの運用例

同じ設定の環境を二つ構築し，通常運用するホストを「実行系ノード」，障害発生時に使うホストを「待機系ノード」として定義します。

クラスタシステムでのPerformance Management の運用の詳細については，「3.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

1.3　パフォーマンスデータの収集と管理の概要

パフォーマンスデータの収集方法と管理方法は，パフォーマンスデータが格納されるレコードのレコードタイプによって異なります。PFM - Agent for Virtual Machineのレコードは，次の二つのレコードタイプに分けられます。

PIレコードタイプ

PDレコードタイプ

パフォーマンスデータの収集方法と管理方法については，次の個所を参照してください。

パフォーマンスデータの収集方法
PFM - Agent for Virtual Machineは，監視対象からパフォーマンスデータを収集します。
パフォーマンスデータの収集方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。
収集されるパフォーマンスデータの値については，「5.　レコード」を参照してください。

パフォーマンスデータの管理方法
PFM - Agent for Virtual Machineは，監視対象から収集したパフォーマンスデータを管理します。
パフォーマンスデータの管理方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

PFM - Agentで収集および管理されているレコードのうち，どのパフォーマンスデータを利用するかは，PFM - Web Consoleで選択します。選択方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

1.4　PFM - Agent for Virtual Machineを用いたパフォーマンス監視の運用例

システムを安定稼働させるためには，パフォーマンスを監視してシステムの状態を把握することが重要です。この節では，PFM - Agent for Virtual Machineを用いてパフォーマンスを監視する方法について説明します。

＜この節の構成＞

1.4.1　パフォーマンス監視で重要なシステムリソース

1.4.2　ベースラインの選定

1.4.3　CPUリソースの監視

1.4.4　メモリーリソースの監視

1.4.5　ディスクリソースの監視

1.4.6　ネットワークリソースの監視

1.4.7　複合レポートの設定内容一覧

1.4.1　パフォーマンス監視で重要なシステムリソース

PFM - Agent for Virtual Machineでパフォーマンスを監視する上で重要なシステムリソースを，次に示します。

CPUリソース（1.4.3参照）
物理サーバに搭載されているCPU資源です。CPU使用率などが重要です。

メモリーリソース（1.4.4参照）
物理サーバに搭載されているメモリー資源です。メモリー使用量やスワップ使用量などが重要です。

ディスクリソース（1.4.5参照）
物理サーバに搭載されているディスク資源です。ディスクの使用率やディスクI/Oの状態などが重要です。

ネットワークリソース（1.4.6参照）
物理サーバに搭載されているNIC資源です。データ送受信速度などが重要です。

PFM - Agent for Virtual Machineでは，これらの重要な項目を監視するための定義については，ソリューションセットを提供しています。したがって，この節では，ソリューションセットを用いた監視の方法を中心に説明しています。また，監視を容易にするために，複合レポートの定義例も併せて記載しています。

1.4.2　ベースラインの選定

PFM製品を用いたパフォーマンス監視の実運用の前には，ベースラインを選定してください。

ベースラインの選定とは，システム運用で問題なしと想定されるパフォーマンス値をパフォーマンス測定結果から選定する作業です。

PFM製品では，ベースラインの値をしきい値とすることでシステムの運用監視をします。選定したベースラインによってしきい値を決定するため，パフォーマンスを監視する上での重要な作業となります。

なお，ベースラインの選定では，次の点について考慮してください。

運用環境の高負荷テスト時など，ピーク時の状態を測定することをお勧めします。

システム構成によってしきい値が大きく異なります。システムリソースや運用環境を変更する場合，再度ベースラインを測定することをお勧めします。

1.4.3　CPUリソースの監視

ここでは，CPUリソースを監視する方法について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　概要

(2)　監視例

(3)　その他の監視例

(1)　概要

仮想環境では，複数の仮想マシンで物理サーバ上のCPUを共有します。各仮想マシンに割り当てられるCPUリソースのことを仮想CPUと呼びます。仮想マシン上で稼働するOSは，仮想CPUを通常の物理CPUとして認識します。

物理サーバ上のCPUリソースは，各仮想マシンのCPUリソース要求量に応じて配分されます。ただし，各仮想マシンのCPUリソース要求量の合計が物理サーバ上のCPUリソースを超過する場合，要求量を満たすCPUリソースが配分できないため，仮想CPUリソースが不足します。この場合，仮想マシンの性能が低下します。

仮想CPUリソースが不足している状態の概念図を，次に示します。

図1-4　仮想CPUリソース不足の概念図

CPUのパフォーマンスデータを監視することで，こうした仮想マシンの性能低下を把握できるため，対策を講じることができます。

また，仮想環境では，メモリー，ディスク，ネットワークインターフェースなど，すべての物理デバイスが仮想化されます。この物理デバイスの仮想化は，CPUによって処理されます。そのため，CPUリソースは，ほかの仮想デバイスのパフォーマンスにも影響する重要なリソースです。

CPUリソースを監視するレコードには，次の四つがあります。レコードの詳細については，「5.　レコード」を参照してください。

PIレコード
物理サーバのCPUのパフォーマンスデータを監視できます。

PI_HCIレコード
物理CPUの各コアのパフォーマンスデータを監視できます。

PI_VIレコード
各仮想マシンが利用しているCPUのパフォーマンスデータを監視できます。

PI_VCIレコード
各仮想CPUのパフォーマンスデータを監視できます。

次の図に，それぞれのレコードのパフォーマンスデータ収集範囲を示します。

図1-5　各レコードのパフォーマンスデータ収集範囲

(2)　監視例

ここでは，仮想マシンのvhost1～2のCPUリソースの監視を例に，CPUリソースが不足する要因と問題への対処方法を説明します。次の図に，ここで取り上げる監視項目と対処の流れを示します。

図1-6　監視項目と対処の流れ

(a)　仮想マシンのCPU不足率を監視する例

仮想マシンのCPU不足率は，PI_VIレコードのInsufficient %フィールドで確認できます。仮想マシンに対して十分なCPUリソースが割り当てられている場合，CPU不足率は0%に近づきます。なお，この監視項目は，ソリューションセットに用意されているアラームで監視できます。

仮想マシンのCPU不足率の監視例を次の図に示します。

図1-7　CPU不足率の監視例

確認するソリューションセットレポート

VM CPU Insufficient

確認するソリューションセットアラーム

VM CPU Insufficient

この例では，vhost2のCPUリソースがかなり不足していると考えられます。

この場合，仮想マシンの構成情報を見直してください。構成情報を見直したあともCPU不足率が高い場合，物理サーバにCPUを追加したり，物理サーバを追加したりすることを検討してください。

(3)　その他の監視例

「1.4.3(2)　監視例」で説明したソリューションセット以外のソリューションセットでの監視例を次に示します。

(a)　物理サーバのCPU使用状態を調べる

●物理サーバのCPU使用状態を表示するレポート

図1-8　物理サーバのCPU使用状態の監視例

確認するソリューションセットレポート

Host CPU Used Status

このレポートのうち，Troubleshooting/Recent Pastフォルダに格納されているレポートにはドリルダウンが設定されています。グラフ上の仮想マシン使用量の面をクリックすると，次に示すレポートが表示されます。

●仮想マシンによる物理サーバのCPU使用状態を表示するレポート

図1-9　仮想マシンによる物理サーバのCPU使用状態の監視例

確認するソリューションセットレポート

VM CPU Used Status

1.4.4　メモリーリソースの監視

ここでは，メモリーリソースを監視する方法について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　概要

(2)　監視例

(3)　その他の監視例

(1)　概要

仮想環境では，複数の仮想マシンで物理サーバ上のメモリーを共有します。各仮想マシンに割り当てられるメモリーリソースのことを仮想メモリーと呼びます。仮想マシン上で稼働するOSは，仮想メモリーを通常の物理メモリーとして認識します。

物理サーバ上のメモリーリソースは，各仮想マシンのメモリーリソース要求量に応じて配分されます。ただし，各仮想マシンのメモリーリソース要求量の合計が物理サーバ上のメモリーリソースを超過する場合，要求量を満たすメモリーリソースが配分できないため，仮想メモリーリソースが不足します。この場合，仮想マシンの性能が低下します。メモリーのパフォーマンスデータを監視することで，こうした仮想マシンの性能低下を把握できます。

また，仮想環境ではスワッピングが用いられます。スワッピングとは，ディスクの一部の領域をメモリーとして利用することです。スワッピングで利用するディスク領域のことをスワップと呼びます。スワッピングによって，物理サーバに実装されている搭載メモリー量よりも大きいメモリーリソースを使用できます。

ディスクのアクセス速度は，物理メモリーと比較して低速なため，スワップを利用すると仮想マシンの性能が低下します。メモリーリソースを監視するときには，スワッピング状況も同時に把握することをお勧めします。

メモリーリソースを監視するレコードには，次の二つがあります。レコードの詳細については「5.　レコード」を参照してください。

PI_HMIレコード
物理メモリーのパフォーマンスデータを監視できます。

PI_VMIレコード
仮想メモリーのパフォーマンスデータを監視できます。

次の図に，それぞれのレコードのパフォーマンスデータ収集範囲を示します。

図1-10　レコードとデータ収集範囲の対応

(2)　監視例

ここでは，仮想環境が稼働している物理サーバの監視を例に，メモリーリソースが不足する要因と問題への対処方法を説明します。次の図に，ここで取り上げる監視項目と対処の流れを示します。

図1-11　監視項目と対処の流れ

(a)　物理サーバの合計メモリー使用率を監視する例

物理サーバの合計メモリー使用率は，PI_HMIレコードのTotal Used %フィールドで監視できます。合計メモリー使用率は，物理サーバ上で提供されているすべてのメモリーリソース（物理メモリーリソース，内部スワップリソース，外部スワップリソース）の使用率を示します。この値が大きい場合，物理サーバのメモリーリソースが不足していると考えられます。

物理サーバの合計メモリー使用率の監視例を次の図に示します。

図1-12　合計メモリー使用率の監視例

確認するソリューションセットレポート

Host Memory Used

確認するソリューションセットアラーム

Host Memory Usage

この例では，Used %およびVM Swap Used %，Host Swap Used %の合計で示されるTotal Used %の値が100%を上回っているため，物理サーバのメモリーリソースが不足していると考えられます。

この場合，仮想環境の構成情報を見直してください。構成情報を見直したあとも合計メモリー使用率の値が改善しない場合，物理サーバにメモリーリソースを追加したり，物理サーバを追加したりすることを検討してください。

(3)　その他の監視例

(a)　物理サーバのメモリー使用状態を調べるレポート

図1-13　物理サーバのメモリー使用状態の監視例

確認するソリューションセットレポート

Host Memory Used Status

(b)　仮想マシンのメモリー使用状態を調べるレポート

図1-14　仮想マシンのメモリー使用状態の監視例

確認する複合レポート（1.4.7参照）

仮想マシン－メモリー割り当て上限設定値の監視

1.4.5　ディスクリソースの監視

ここでは，ディスクリソースを監視する方法について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　概要

(2)　監視例

(3)　その他の監視例

(1)　概要

仮想環境では，複数の仮想マシンで物理サーバ上の物理ディスクを共有します。各仮想マシンには，物理ディスク領域を論理的に分割した論理ディスクが割り当てられます。仮想マシン上で稼働するOSは，割り当てられた論理ディスクを通常の物理ディスクとして認識します。

ディスクリソースには，次の2種類があります。

ディスクI/Oリソース
ディスクへのアクセス状況に関するリソースです。

ディスク領域リソース
ディスク領域に関するリソースです。

物理ディスクは仮想環境で共有されるため，各仮想マシンから同時にアクセスされます。ディスクコマンドが重複して発行された場合，仮想環境ソフトウェアで設定するシェア比に基づいて，ディスクI/Oリソースが配分されます。

シェア比が大きく設定されている仮想マシンのディスクコマンドは，優先的に実行されます。シェア比が小さい仮想マシンでは，ディスクコマンドが実行されないで破棄される場合があります。破棄されたディスクコマンドは，時間を空けたあとに再度実行されます。

コマンド破棄率が高くなると，ディスクへのアクセスが遅れるため，仮想マシンの性能が低下します。ディスクI/Oリソースのパフォーマンスデータを監視することで，こうした仮想マシンの性能低下を把握できるため，対策を講じることができます。

また，論理ディスクの領域が不足しているかどうかは，ディスク領域リソースのパフォーマンスデータで監視できます。

ディスクリソースを監視するレコードには，次の四つがあります。レコードの詳細については，「5.　レコード」を参照してください。

PI_HPDIレコード
物理ディスクのパフォーマンスデータを監視できます。これは，物理サーバから見たディスクI/Oリソースを示します。

PI_VPDIレコード
仮想マシンが利用している物理ディスクのパフォーマンスデータを監視できます。これは，仮想マシンから見たディスクI/Oリソースを示します。

PI_HLDIレコード
物理サーバの論理ディスクのパフォーマンスデータを監視できます。これは，物理サーバから見たディスク領域リソースを示します。

PI_VLDIレコード
仮想マシンの論理ディスクのパフォーマンスデータを監視できます。これは，仮想マシンから見たディスク領域リソースを示します。

次の図に，それぞれのレコードのパフォーマンスデータ収集範囲を示します。

図1-15　レコードとデータ収集範囲の対応

(2)　監視例

ここでは，host1という物理サーバで稼働するvhost1～2のディスクリソースの監視を例に，ディスクリソースに関連して発生する可能性のある問題と，その対処方法を説明します。次の図に，ここで取り上げる監視項目と対処の流れを示します。

図1-16　監視項目と対処の流れ

(a)　仮想マシンが利用している物理ディスクのディスクコマンド破棄率を監視する例

仮想マシンが利用している物理ディスクのディスクコマンド破棄率は，PI_VPDIレコードのAbort Commands %フィールドで確認できます。なお，この監視項目は，ソリューションセットに用意されているアラームで監視できます。

物理ディスクのディスクコマンド破棄率の監視例を次の図に示します。

図1-17　ディスクコマンド破棄率の監視例

確認するソリューションセットレポート

VM Disk Abort Commands

確認するソリューションセットアラーム

VM Disk Abort Cmds

ディスクコマンド破棄率が高い仮想マシンがある場合，シェア比を調整します。この例では，vhost2が利用している物理ディスクのディスクコマンド破棄率が高くなっているため，vhost2のシェア比を大きく設定することで対処できます。シェア比の調整方法については，仮想環境ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

(b)　物理サーバの論理ディスクの領域使用率を監視する例

物理サーバの論理ディスクに十分な空き容量があるかどうかは，領域使用率を基に評価します。なお，この監視項目は，ソリューションセットに用意されているアラームで監視できます。

領域使用率は，PI_HLDIレコードのUsed %レコードで確認できます。

論理ディスクの領域使用率の監視例を次の図に示します。

図1-18　物理サーバの論理ディスクの領域使用率監視例

確認するソリューションセットレポート

Host Disk Used

確認するソリューションセットアラーム

Host Disk Usage

この例では，ディスク2の領域使用率が高くなっています。領域使用率が高い場合，物理ディスクを追加して，論理ディスク領域を拡張することで対処できます。ディスク領域の拡張方法については，仮想環境ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

(c)　仮想マシンの論理ディスクの領域使用率を監視する例

仮想マシンの論理ディスクに十分な空き容量があるかどうかは，領域使用率を基に評価します。領域使用率は，PI_VLDIレコードのUsed %フィールドで確認できます。なお，この監視項目は，ソリューションセットに用意されているアラームで監視できます。

論理ディスクの領域使用率の監視例を次の図に示します。

図1-19　仮想マシンの論理ディスクの領域使用率監視例

確認するソリューションセットレポート

VM Disk Used

確認するソリューションセットアラーム

VM Disk Usage

この例では，vhost1が利用しているディスク2の領域使用率が高くなっています。領域使用率が高い場合，仮想マシンに割り当てる論理ディスク領域を拡張することで対処できます。ディスク領域の拡張方法については，仮想環境ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

(3)　その他の監視例

「1.4.5(2)　監視例」で説明したソリューションセット以外のソリューションセットでの監視例を次に示します。

(a)　物理サーバのディスクI/O状態を表示するレポート

図1-20　物理サーバのディスクI/O状態の監視例

確認するソリューションセットレポート

Host Disk I/O

(b)　仮想マシンのディスクI/O状態を表示するレポート

図1-21　仮想マシンのディスクI/O状態の監視例

確認するソリューションセットレポート

VM Disk I/O

(c)　物理サーバ上の論理ディスクの使用状態を表示するレポート

図1-22　物理サーバ上の論理ディスク使用状態の監視例

確認するソリューションセットレポート

Host Disk Used Status

(d)　仮想マシンが利用している論理ディスクの使用状態を表示するレポート

図1-23　仮想マシンが利用している論理ディスクの使用状態の監視例

確認するソリューションセットレポート

VM Disk Used Status

1.4.6　ネットワークリソースの監視

＜この項の構成＞

(1)　概要

(2)　監視例

(1)　概要

仮想環境では，複数の仮想マシンで物理サーバ上のNICを共有します。各仮想マシンに割り当てられるNICを仮想NICと呼びます。仮想マシン上で稼働するOSは，仮想NICを通常のNICとして認識します。

仮想環境では，各仮想マシンが物理NICを同時に利用するため，各仮想マシンが利用できるネットワーク帯域が狭まります。このことから，各仮想マシンのネットワークデータ送受信速度が低下する可能性があります。

ネットワークのパフォーマンスデータを監視することで，こうした仮想マシンの性能低下を把握できるため，対策を講じることができます。

ネットワークリソースを監視するレコードには，次の二つがあります。PI_HNIおよびPI_VNIレコードの詳細については，「5.　レコード」を参照してください。

PI_HNIレコード
物理NICのパフォーマンスデータを監視できます。

PI_VNIレコード
仮想NICのパフォーマンスデータを監視できます。

次の図に，それぞれのレコードのパフォーマンスデータ収集範囲を示します。

図1-24　レコードとデータ収集範囲の対応

(2)　監視例

ここでは，仮想NIC1～2および物理NIC1～2のリソース監視を例に，ネットワークリソースに関連して発生する可能性のある問題と，その対処方法を説明します。次の図に，ここで取り上げる監視項目と対処の流れを示します。

図1-25　監視項目と対処の流れ

(a)　仮想NICのデータ送受信速度を監視する例

仮想NICに掛かる負荷は，仮想NICのデータ送受信速度から評価できます。仮想NICのデータ送受信速度は，PI_VNIレコードのRateフィールドで確認できます。

仮想NICのデータ送受信速度の監視例を次の図に示します。

図1-26　仮想NICのデータ送受信速度の監視例

確認するソリューションセットレポート

VM Network Data

この例では，仮想NIC2のデータ送受信速度が高く，高い負荷が掛かっています。高い負荷が掛かっている仮想NICがある場合，より優先度が小さい仮想NICのシェイピング設定を変更することで対処できます。シェイピング設定の変更手順については，仮想環境ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

(b)　物理NICのデータ送受信速度を監視する例

物理NICに掛かる負荷は，物理NICのデータ送受信速度から評価できます。物理NICのデータ送受信速度は，PI_HNIレコードのRateフィールドで確認できます。

物理NICのデータ送受信速度の監視例を次の図に示します。

図1-27　物理NICのデータ送受信速度の監視例

確認するソリューションセットレポート

Host Network Data

この例では，物理NIC2のデータ送受信速度が高く，高い負荷が掛かっています。高い負荷が掛かっている物理NICがある場合，物理NICの追加を検討してください。

1.4.7　複合レポートの設定内容一覧

「1.4.3　CPUリソースの監視」および「1.4.4　メモリーリソースの監視」の監視事例で取り上げた複合レポートの設定内容を，次の表に示します。複合レポートの作成方法については，「付録J　複合レポートの作成方法」を参照してください。

ポイント

複合レポートは，対象となる物理サーバごとに作成されます。

［フィールドの表示条件］を指定しないで複合レポートを作成した場合，物理サーバで稼働しているすべての仮想マシンが表示対象になります。各仮想マシンの情報を個別に監視したい場合は，［フィールドの表示条件］で仮想マシン名を指定してください。

表1-1　複合レポートの設定内容一覧

複合レポート名 | ソリューションセットのレポート名 | フィールドの表示条件 | 複合ブックマーク　系列グループの設定
系列グループ | グラフ種類 | 系列グループ名 | 最大値 | 最小値
仮想マシン－CPU割り当て上限設定値の監視 | VM CPU Allocation Value | 「＊」を対象とする仮想マシン名に変更する。 | 系列グループ1 | 折れ線 | VM CPU Allocation Value[MHz] | CPUリソース（PI.Clocksの値） | 0
VM CPU Used | 「＊」を対象とする仮想マシン名に変更する。 | 系列グループ2 | 積み上げ面 | CPU[MHz] | CPUリソース（PI.Clocksの値） | 0
仮想マシン－メモリー割り当て上限設定値の監視 | VM Memory Allocation Value | 「＊」を対象とする仮想マシン名に変更する。 | 系列グループ1 | 折れ線 | VM Memory Allocation Value[MB] | メモリーサイズ（PI_VMI.Sizeの値） | 0
VM Swap Used | 「＊」を対象とする仮想マシン名に変更する。 | 系列グループ2 | 積み上げ面 | Used[MB] | メモリーサイズ（PI_VMI.Sizeの値） | 0
全仮想マシン－ワーキングセットサイズの監視 | Host Memory Size | － | 系列グループ1 | 折れ線 | Memory Size[MB] | メモリーサイズ（PI_VMI.Sizeの値） | 0
VM Working Size - Total | － | 系列グループ2 | 積み上げ面 | Working Size[MB] | メモリーサイズ（PI_VMI.Sizeの値） | 0

（凡例）

－：設定しない

2.　インストールとセットアップ

この章では，PFM - Agent for Virtual Machineのインストールおよびセットアップ方法について説明します。Performance Managementシステム全体のインストールおよびセットアップ方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

＜この章の構成＞

2.1　インストールとセットアップ

2.2　アンインストールとアンセットアップ

2.3　PFM - Agent for Virtual Machineのシステム構成の変更

2.4　PFM - Agent for Virtual Machineの運用方式の変更

2.1　インストールとセットアップ

ここでは，PFM - Agent for Virtual Machineをインストールおよびセットアップする手順を示します。

＜この節の構成＞

2.1.1　インストールとセットアップの前に

2.1.2　インストールとセットアップの流れ

2.1.3　インストール手順

2.1.4　PFM - Agent for Virtual Machineのセットアップ手順

2.1.1　インストールとセットアップの前に

PFM - Agent for Virtual Machineをインストールおよびセットアップする前に確認しておくことを説明します。

＜この項の構成＞

(1)　前提OS

(2)　ネットワークの環境設定

(3)　インストールに必要なOSユーザー権限について

(4)　前提プログラム

(5)　仮想環境側で起動が必要なツールについて

(6)　クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

(7)　注意事項

(1)　前提OS

PFM - Agent for Virtual Machineが動作するOSを次に示します。

Windows Server 2003

(2)　ネットワークの環境設定

Performance Managementが動作するためのネットワーク環境について説明します。

(a)　IPアドレスの設定

PFM - Agentのホストは，ホスト名でIPアドレスが解決できる環境を設定してください。IPアドレスが解決できない環境では，PFM - Agentは起動できません。

監視ホスト名（Performance Managementシステムのホスト名として使用する名前）には，実ホスト名またはエイリアス名を使用できます。

監視ホスト名として実ホスト名を使用している場合
Windowsシステムではhostnameコマンドの実行結果で，UNIXシステムではuname -nコマンドの実行結果で確認できるホスト名で，IPアドレスが解決できるように環境設定をしてください。
UNIXシステムでは，hostnameコマンドで取得するホスト名を使用することもできます。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の「5.3.3　Performance Managementシステムでのホスト名の設定」を参照してください。

監視ホスト名としてエイリアス名を使用している場合
設定しているエイリアス名でIPアドレスが解決できるように環境設定をしてください。

監視ホスト名の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の「5.3.3　Performance Managementシステムでのホスト名の設定」を参照してください。

ホスト名とIPアドレスの設定は，次のどれかの方法で行ってください。

Performance Managementのホスト情報設定ファイル（jpchostsファイル）

hostsファイル

DNS（Domain Name System）

注意

Performance Managementは，DNS環境でも運用できますが，FQDN（Fully Qualified Domain Name）形式のホスト名には対応していません。Windowsの場合はhostnameコマンド，UNIXの場合はuname -nコマンドで確認できるホスト名には，ドメイン名を除いたものを使用してください。

Performance Managementは，DHCPによる動的なIPアドレスが割り振られているホスト上で運用できません。Performance Managementを導入するすべてのホストに，固定のIPアドレスを設定する必要があります。

複数のLAN環境で使用する場合は，jpchostsファイルでIPアドレスを設定してください。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

監視対象の仮想環境に対して，ホスト名でIPアドレスを解決できるようにしてください。

(b)　ポート番号の設定

Performance Managementプログラムのサービスは，デフォルトで次の表に示すポート番号が割り当てられています。これ以外のサービスまたはプログラムに対しては，サービスを起動するたびに，そのときシステムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。また，ファイアウォール環境で，Performance Managementを使用するときは，ポート番号を固定してください。ポート番号の固定の手順は，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

表2-1　デフォルトのポート番号とPerformance Managementプログラムのサービス

サービス説明
サービス名
パラメーター
ポート番号
備考

サービス構成情報管理機能
Name Server
jp1pcnsvr
22285
PFM - ManagerのName Serverサービスで使用されるポート番号。Performance Managementのすべてのホストで設定される。

NNM連携機能
NNM Object Manager
jp1pcovsvr
22292
PFM - ManagerおよびPFM - BaseのNNM連携機能で，マップマネージャーとオブジェクトマネージャーの間の通信で使用されるポート番号。PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定される。

サービス状態管理機能
Status Server
jp1pcstatsvr
22350
PFM - ManagerおよびPFM - BaseのStatus Serverサービスで使用されるポート番号。
PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定される。

監視コンソール通信機能
View Server
jp1pcvsvr
22286
PFM - ManagerのView Serverサービスで使用されるポート番号。
PFM - Managerホストで設定される。

Webサービス機能
Web Service
－
20358
PFM - Web ConsoleのWeb Serviceサービスが使用するポート番号。

Webコンテナ機能
Web Console
－
20359
20360
PFM - Web ConsoleのWeb Consoleサービスが使用するポート番号。

（凡例）

－：なし

これらのPFM - Agentが使用するポート番号で通信できるように，ネットワークを設定してください。

(c)　SSL利用の設定

PFM - Agent for Virtual Machineは，ネットワークを通して仮想環境のパフォーマンスデータを取得します。このとき，PFM - Agent for Virtual Machineと仮想環境間の通信をSSLによって暗号化できます。

SSLを利用した通信を有効にするかどうかは，仮想環境側で設定します。設定方法については，仮想環境ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

また，PFM - Agent for Virtual Machineのセットアップ時に，SSLを利用するかどうかを仮想環境の設定に合わせて設定する必要があります。SSL利用の設定は，インスタンス環境の設定時に設定します。詳細については，「2.1.4(2)　インスタンス環境の設定」を参照してください。

(3)　インストールに必要なOSユーザー権限について

PFM - Agent for Virtual Machineをインストールするときは，必ず，Administrators権限を持つアカウントで実行してください。

(4)　前提プログラム

ここでは，PFM - Agent for Virtual Machineをインストールする場合に必要な前提プログラムを説明します。プログラムの構成図を次に示します。

図2-1　プログラムの構成図

(a)　仮想環境に必要なプログラム

仮想環境に必要なプログラムを次に示します。次のどちらかのプログラムが必要です。

VMware Infrastructure 3.0（ESX Server 3.0）

VMware Infrastructure 3.5（ESX Server 3.5，ESX Server 3i）

(b)　Performance Managementプログラム

必要なPerformance Managementプログラムを次の表に示します。

表2-2　必要なPerformance Managementプログラム

対象ホスト | 必要なPerformance Managementプログラム | 前提バージョン
監視マネージャー | PFM - Manager※1 | 08-00以降
監視エージェント | PFM - Agent for Virtual Machine | 08-51
PFM - Manager※2 | 08-50-03以降
PFM - Base※1※3 | 08-50-03以降
監視コンソールサーバ | PFM - Web Console※4 | 08-00以降
PFM - View※4 | 07-00以降

注※1

監視マネージャーホストと監視エージェントホストを別ホストで構成する場合に必要です。

注※2

監視マネージャーホストと監視エージェントホストを同一ホストで構成する場合に必要です。

注※3

同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合でも，PFM - Baseは一つだけでかまいません。

注※4

どちらか一方をインストールしてください。

(5)　仮想環境側で起動が必要なツールについて

VMware上で稼働する仮想マシンの情報を監視する前に，監視対象の仮想マシン上でvmware-toolsを起動させてください。

(6)　クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

クラスタシステムでのインストールとセットアップは，前提となるネットワーク環境やプログラム構成が，通常の構成のセットアップとは異なります。また，実行系ノードと待機系ノードでの作業が必要になります。詳細については，「3.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

(7)　注意事項

ここでは，Performance Managementをインストールおよびセットアップするときの注意事項を説明します。

(a)　環境変数に関する注意事項

JPC_HOSTNAME環境変数は，Performance Managementで使用していますので，環境変数として設定しないでください。誤って設定した場合は，Performance Managementが正しく動作しません。

(b)　同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項

Performance Managementは，同一ホストにPFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentをインストールすることもできます。その場合の注意事項を次に示します。

PFM - ManagerとPFM - Agentを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。この場合，PFM - Agentの前提プログラムはPFM - Managerになるため，PFM - Managerをインストールしてから PFM - Agentをインストールしてください。

PFM - BaseとPFM - Managerは同一ホストにインストールできません。PFM - BaseとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールする場合は，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance Managementプログラムをアンインストールした後にPFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。また，PFM - Manager とPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Baseをインストールする場合も同様に，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance Managementプログラムをアンインストールした後にPFM - Base，PFM - Agentの順でインストールしてください。

PFM - ManagerがインストールされているホストにPFM - Agentをインストールすると，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerになります。この場合，接続先PFM - ManagerをリモートホストのPFM - Managerに変更できません。リモートホストのPFM - Managerに接続したい場合は，インストールするホストにPFM - Managerがインストールされていないことを確認してください。

PFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールすると，PFM - Agentの接続先PFM - Managerは自ホスト名に設定し直されます。共通メッセージログに設定結果が出力されています。結果を確認してください。

PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，PFM - Agentをインストールする場合は，ブラウザーの画面をすべて閉じてからインストールを実施してください。

Performance Managementプログラムを新規にインストールした場合は，ステータス管理機能がデフォルトで有効になります。ただし，07-50から08-00以降にバージョンアップインストールした場合は，ステータス管理機能の設定状態はバージョンアップ前のままとなります。ステータス管理機能の設定を変更する場合は，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

ポイント

システムの性能や信頼性を向上させるため，PFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentはそれぞれ別のホストで運用することをお勧めします。

(c)　バージョンアップの注意事項

古いバージョンのPFM - Agentからバージョンアップする場合の注意事項を次に示します。

Performance Managementのプログラムをインストールするときは，ローカルホストのPerformance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止しておいてください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

すでにPerformance ManagementプログラムがインストールされているホストにPFM - Agentをインストールする場合，PFM - Agentのインストールパスは，すでにインストールされているPFM - Web Console以外のPerformance Managementプログラムのインストールパスと同じになります。インストールパスを変更したい場合は，インストール済みのPFM - Web Console以外のPerformance Managementプログラムをすべて削除し，インストールし直す必要があります。

PFM - BaseとPFM - Managerは同一ホストにインストールできません。PFM - BaseとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールする場合は，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance Managementプログラムをアンインストールした後にPFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。また，PFM - ManagerとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Baseをインストールする場合も同様に，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance Managementプログラムをアンインストールした後にPFM - Base，PFM - Agentの順でインストールしてください。

(d)　そのほかの注意事項

Performance Managementのプログラムが一つもインストールされていない環境に新規インストールする場合は，インストール先フォルダにファイルやフォルダがないことを確認してください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままインストールした場合，システムの再起動を促すメッセージが表示されることがあります。この場合は，メッセージに従ってシステムを再起動し，インストールを完了させてください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままの状態，ディスク容量が不足している状態，またはフォルダ権限がない状態でインストールした場合，ファイルの展開に失敗することがあります。Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラムが起動している場合はすべて停止してからインストールし直してください。ディスク容量不足やフォルダ権限不足が問題である場合は，問題を解決したあとでインストールし直してください。

PFM - Agent for Virtual Machineがクラスタ環境の場合にバージョンアップする場合は，実行系，待機系のどちらか一方で共有ディスクをオンラインにする必要があります。

バージョンアップインストール時，既存のStoreデータベースを自動的にバージョンアップするため，一時的にStoreデータベースの格納先のディスクにStoreデータベースのサイズの2倍の容量を必要とします。バージョンアップインストールをする前に，Storeデータベースの格納先のディスク空き容量が十分かどうか確認してください。

新規インストールの場合，インストールを完了させるためにはシステムの再起動が必要です。また，上書きインストールおよびバージョンアップインストール時に，システムの再起動を促すメッセージが表示されることがあります。この場合も，メッセージに従いシステムを再起動させて，インストールを完了させてください。

2.1.2　インストールとセットアップの流れ

PFM - Agent for Virtual Machineをインストールおよびセットアップする流れを説明します。

図2-2　インストールとセットアップの流れ

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleのインストールとセットアップの手順については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

2.1.3　インストール手順

ここでは，PFM - Agentのプログラムをインストールする順序とCD-ROMの提供媒体からプログラムをインストールする手順を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　プログラムのインストール順序

(2)　プログラムのインストール方法

(1)　プログラムのインストール順序

まず，PFM - Baseをインストールし，次にPFM - Agentをインストールします。PFM - BaseがインストールされていないホストにPFM - Agentをインストールすることはできません。

なお，PFM - Managerと同一ホストにPFM - Agentをインストールする場合は，PFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。

同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合，PFM - Agent相互のインストール順序は問いません。

(2)　プログラムのインストール方法

WindowsホストにPerformance Managementプログラムをインストールするには，CD-ROMの提供媒体を使用する方法と，JP1/NETM/DMを使用してリモートインストールする方法があります。JP1/NETM/DMを使用する方法については，マニュアル「JP1/NETM/DM　運用ガイド1（Windows(R)用）」を参照してください。

注意

インストールするホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。サービスの停止方法は，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

CD-ROMの提供媒体を使用する場合のインストール手順を次に示します。

Performance Managementプログラムをインストールするホストに，Administrators権限でログインする。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。
Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動している場合は，すべて停止してください。

提供媒体をCD-ROMドライブに入れる。
起動したインストーラーの指示に従ってインストールを進めます。
インストール時に定義する情報を次に示します。

ユーザー情報
ユーザー名などを入力します。

インストール先フォルダ
Performance Managementプログラムをインストールするフォルダを指定します。
インストール先フォルダは，［ディレクトリの選択］ダイアログボックスで設定して［OK］ボタンをクリックした時点で作成されます。誤ったフォルダを作成した場合はインストール後にフォルダを削除してください。

プログラムフォルダ
Windowsの［スタート］－［すべてのプログラム］メニューに登録されるプログラムメニュー名を指定します。
デフォルトでは，［Performance Management］が登録されます。

参考

PFM - Web Consoleを除くPerformance Managementインストール先フォルダおよびプログラムフォルダは，そのホストに初めてPerformance Managementプログラムがインストールされるときだけ指定できます。2回目以降のインストールでは，初回のインストール時に指定したフォルダにインストールまたは登録されます。

2.1.4　PFM - Agent for Virtual Machineのセットアップ手順

ここでは，PFM - Agent for Virtual Machineを運用するための，セットアップについて説明します。

[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

＜この項の構成＞

(1)　PFM - Agent for Virtual Machineの登録

(2)　インスタンス環境の設定

(3)　証明書の組み込み

(4)　ネットワークの設定

(5)　ログのファイルサイズ変更

(6)　パフォーマンスデータの格納先の変更

(7)　PFM - Agent for Virtual Machineの接続先PFM - Managerの設定

(8)　動作ログ出力の設定

(1)　PFM - Agent for Virtual Machineの登録

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleにPFM - Agent for Virtual Machineを登録する必要があります。

PFM - Agentの登録の流れを次に示します。

図2-3　PFM - Agentの登録の流れ

注意

PFM - Agentの登録は，インスタンス環境を設定する前に実施してください。

すでにPFM - Agent for Virtual Machineの情報が登録されているPerformance Managementシステムに，新たに同じバージョンのPFM - Agent for Virtual Machineを追加した場合，PFM - Agentの登録は必要ありません。

バージョンが異なるPFM - Agent for Virtual Machineを，異なるホストにインストールする場合，古いバージョン，新しいバージョンの順でセットアップしてください。

PFM - Managerと同じホストにPFM - Agentをインストールした場合，jpcagtsetupコマンドが自動的に実行されます。共通メッセージログに「KAVE05908-I エージェント追加セットアップは正常に終了しました」と出力されるので，結果を確認してください。コマンドが正しく実行されていない場合は，コマンドを実行し直してください。コマンドの実行方法については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドの章を参照してください。

PFM - Agent for Virtual Machineの情報を登録する作業では，PFM - Web Consoleの［レポート階層］タブおよび［アラーム階層］タブに「VirtualMachine」という名前のフォルダが作成されます。［レポート階層］タブで，すでに独自に「VirtualMachine」という名前のフォルダまたはファイルを作成していた場合には，名前を変更してから作業を始めてください。

(a)　PFM - Agent for Virtual Machineのセットアップファイルをコピーする

PFM - Agent for Virtual MachineをインストールしたホストにあるセットアップファイルをPFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleをインストールしたホストにコピーします。手順を次に示します。

PFM - Web Consoleが起動されている場合は，停止する。

PFM - Agent のセットアップファイルをバイナリーモードでコピーする。
ファイルが格納されている場所およびファイルをコピーする場所を次の表に示します。

表2-3　コピーするセットアップファイル

PFM - Agent の
セットアップファイル
コピー先

PFMプログラム名
OS
コピー先フォルダ

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagt5w.EXE
PFM - Manager
Windows
PFM - Managerのインストール先フォルダ¥setup¥

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagt5w.EXE
PFM - Web Console
Windows
PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥setup¥

(b)　PFM - Managerホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - ManagerでPFM - Agent for Virtual Machineをセットアップするための次のコマンドを実行します。

jpcagtsetup agt5

注意

コマンドを実行するローカルホストのPerformance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止していない状態でjpcagtsetupコマンドを実行した場合，エラーが発生することがあります。その場合は，Performance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止したことを確認したあと，再度jpcagtsetupコマンドを実行してください。

PFM - ManagerホストにあるPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと削除してもかまいません。

(c)　PFM - Web Consoleホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - Web ConsoleでPFM - Agent for Virtual Machineをセットアップするための次のコマンドを実行します。

jpcwagtsetup

PFM - Web ConsoleホストにあるPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと削除してもかまいません。

(2)　インスタンス環境の設定

インスタンス環境の設定では，インスタンス情報を設定します。複数のインスタンス環境を設定する場合は，繰り返し実施します。

PFM - Agent for Virtual Machineのインスタンス情報を設定します。インスタンス情報の設定は，PFM - Agentホストで実施します。

設定するインスタンス情報を次の表に示します。セットアップの操作を始める前に，次の情報をあらかじめ確認してください。

表2-4　PFM - Agent for Virtual Machineのインスタンス情報

項目
説明
設定できる値
デフォルト値

VM_Type※1
監視対象となる仮想環境の種類を指定する
8バイト以内の半角文字列。ただし，次の文字は指定できない。

タブ

vmware

VM_Host
監視対象となる仮想環境のホスト名を指定する
256バイト以内の半角文字列。ただし，次の文字は指定できない。

タブ

インスタンス名※2

Security
監視対象となる仮想環境との通信にSSLを使用するかどうかを指定する
｛0｜1｝
0：SSLを使用しない
1：SSLを使用する
1

Port
監視対象となる仮想環境との通信に使用するポート番号を指定する
0～65535
0の場合，Securityの設定に応じて次の値を用いる

Security=0（SSLを使用しない）の場合

HTTPのデフォルトポート番号80。

Security=1（SSLを使用する）の場合

HTTPSのデフォルトポート番号443。

0

UserID
監視対象となる仮想環境に接続するためのユーザーIDを指定する
256バイト以内の半角文字列。ただし，次の文字は指定できない。

タブ

（なし）

Password
監視対象となる仮想環境に接続するためのパスワードを指定する。この項目で入力した文字は，画面に表示されない。また，この項目に値を設定する場合，2度入力を要求される。
256バイト以内の半角文字列。ただし，次の文字は指定できない。

タブ

（パスワードなし）

Log_Size
収集ログの1ファイルの最大サイズを指定する※3
1～32（MB）
ただし，16以上を推奨する。
16

Store Version
使用するStoreバージョンを指定する※4
｛1.0｜2.0｝
2.0

注※1

jpcinssetupコマンドによる再設定はできません。

注※2

jpcinssetupコマンドの実行時に指定したインスタンス名です。

注※3

収集ログは，1インスタンスにつき最大8ファイルが採取されます。ハードディスクに十分な空き容量がない場合，収集ログが出力エラーとなります。収集ログの詳細については，「7.3　ログ情報」を参照してください。

注※4

Storeバージョンについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

注意

インスタンス環境で指定する接続先環境への設定が不正の場合でも，インスタンス環境の生成コマンドは正常に終了します。しかし，そのインスタンス環境で，レコードの収集を開始すると，パフォーマンスデータが収集されません。この場合の対策については，「7.2.4(3)　PFM - Agentを起動してもパフォーマンスデータが収集されない」を参照してください。

インスタンス環境を構築するには，jpcinssetupコマンドを使用します。インスタンス環境の構築手順を次に示します。なお，インスタンス環境の設定例については，「付録L　インスタンス環境の設定例」を参照してください。

jpcinssetupコマンドを実行する。
PFM - Agent for Virtual Machineでは，インスタンス名として監視対象の物理サーバ名を指定することを推奨します。例えば，物理サーバ名がvm-hostであるインスタンス環境を構築する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcinssetup agt5 -inst vm-host

jpcinssetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

PFM - Agent for Virtual Machineのインスタンス情報を設定する。
表2-4に示した項目を，コマンドの指示に従って入力してください。各項目とも省略はできません。デフォルトで表示されている値を，項目の入力とする場合はリターンキーだけを押してください。

すべての入力が終了すると，インスタンス環境が構築されます。構築時に入力したインスタンス情報を変更したい場合は，再度jpcinssetupコマンドを実行し，インスタンス環境を更新してください。インスタンス環境の更新については，「2.4.2　インスタンス環境の更新の設定」を参照してください。設定した一部の情報に関しては，PFM - Web Consoleのプロパティ編集によって変更できます。設定できる情報の詳細については，「付録E.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

構築されるインスタンス環境を次に示します。

インスタンス環境のフォルダ構成
次のフォルダ下にインスタンス環境が構築されます。
物理ホストの場合：インストール先フォルダ¥agt5
論理ホストの場合：環境フォルダ※¥jp1pc¥agt5

注※

環境フォルダとは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のフォルダです。

構築されるインスタンス環境のフォルダ構成を次に示します。

表2-5　インスタンス環境のフォルダ構成

フォルダ名，ファイル名 | 説明
agent | インスタンス名 | jpcagt.ini | Agent Collectorサービス起動情報ファイル
jpcagt.ini.model※ | Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル
log | ログファイル格納フォルダ
work | ワークフォルダ
inssetup.bat | PFM - Agent for Virtual Machine用jpcinssetupコマンド拡張処理
plugin.ini | 仮想環境接続定義ファイル
store | インスタンス名 | jpcsto.ini | Agent Storeサービス起動情報ファイル
jpcsto.ini.model※ | Agent Storeサービス起動情報ファイルのモデルファイル
*.DAT | データモデル定義ファイル
dump | エクスポート先フォルダ
backup | バックアップ先フォルダ
partial | 部分バックアップ用フォルダ
import | インポート用フォルダ
log | ログファイル格納フォルダ

注※

インスタンス環境を構築した時点の設定値に戻したいときに使用します。

インスタンス環境のサービスID
インスタンス環境のサービスIDは次のようになります。
プロダクトID 機能ID インスタンス番号 インスタンス名 [ホスト名]
PFM - Agent for Virtual Machineの場合，インスタンス名にはjpcinssetupコマンドで指定したインスタンス名が表示されます。サービスIDについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，付録に記載されている命名規則を参照してください。

インスタンス環境のWindowsのサービス名
インスタンス環境のWindowsのサービス名は次のようになります。

Agent Collectorサービス：PFM - Agent for Virtual Machineインスタンス名[論理ホスト名]

Agent Storeサービス：PFM - Agent Store for Virtual Machineインスタンス名[論理ホスト名]
Windowsのサービス名については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，付録に記載されている命名規則を参照してください。
また，論理ホストで運用する場合のWindowsのサービス名については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(3)　証明書の組み込み[図データ]

仮想環境との通信にSSLを用いる場合，証明書を組み込む必要があります。詳細については，「付録K　証明書の組み込み手順」を参照してください。

注意事項

仮想環境との通信にSSLを用いる場合で，証明書を組み込んでいないときには，次の問題が生じることがあります。

パフォーマンスデータの収集に時間がかかる

パフォーマンスデータの収集に失敗する

PFM - Web Consoleから，サービスプロパティの表示など，PFM - Agent for Virtual MachineのAgent Collectorサービスへの問い合わせが発生する操作を行ったときに，エラーが発生する

(4)　ネットワークの設定[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，変更する場合にだけ必要な設定です。

ネットワークの設定では次の二つの項目を設定できます。

IPアドレスを設定する
Performance Managementを複数のLANに接続されたネットワークで使用するときに設定します。複数のIPアドレスを設定するには，jpchostsファイルにホスト名とIPアドレスを定義します。設定したjpchostsファイルはPerformance Managementシステム全体で統一させてください。
IPアドレスの設定の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する
Performance Managementが使用するポート番号を設定できます。運用での混乱を避けるため，ポート番号とサービス名は，Performance Managementシステム全体で統一させてください。
ポート番号の設定の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(5)　ログのファイルサイズ変更[図データ]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログは，デフォルトで2,048キロバイトのファイルが2ファイル使用されます。このファイルサイズを変更したい場合にだけ，必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(6)　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]

PFM - Agent for Virtual Machineで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先またはエクスポート先のフォルダを変更したい場合にだけ，必要な設定です。

パフォーマンスデータは，デフォルトで，次の場所に保存されます。

保存先：インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥

バックアップ先：インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥backup¥

部分バックアップ先：インストールフォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥partial¥

エクスポート先：インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥dump¥

インポート先：インストールフォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥import¥

注意

論理ホストで運用する場合のデフォルトの保存先については，「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ¥jp1pc」に読み替えてください。

詳細については，「2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(7)　PFM - Agent for Virtual Machineの接続先PFM - Managerの設定

PFM - Agentがインストールされているホストで，そのPFM - Agentを管理するPFM - Managerを設定します。接続先のPFM - Managerを設定するには，jpcnshostnameコマンドを使用します。

注意

同一ホスト上に，複数のPFM - Agentがインストールされている場合でも，接続先に指定できるPFM - Managerは，一つだけです。PFM - Agentごとに異なるPFM - Managerを接続先に設定することはできません。

PFM - AgentとPFM - Managerが同じホストにインストールされている場合，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先のPFM - ManagerをほかのPFM - Managerに変更できません。

手順を次に示します。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。
セットアップを実施する前に，ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。
jpcnshostnameコマンド実行時に，Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，停止を問い合わせるメッセージが表示されます。

接続先のPFM - Managerホストのホスト名を指定して，jpcnshostnameコマンドを実行する。
例えば，接続先のPFM - Managerがホストhost01上にある場合，次のように指定します。

jpcnshostname -s host01

(8)　動作ログ出力の設定[図データ]

PFMサービスの起動・停止時や，PFM - Managerとの接続状態の変更時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録I　動作ログの出力」を参照してください。

2.2　アンインストールとアンセットアップ

ここでは，PFM - Agent for Virtual Machineをアンインストールおよびアンセットアップする手順を示します。

＜この節の構成＞

2.2.1　アンインストールとアンセットアップの前に

2.2.2　アンセットアップ手順

2.2.3　アンインストール手順

2.2.1　アンインストールとアンセットアップの前に

ここでは，PFM - Agent for Virtual Machineをアンインストールおよびアンセットアップするときの注意事項を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

(2)　ネットワークに関する注意事項

(3)　プログラムに関する注意事項

(4)　サービスに関する注意

(5)　そのほかの注意事項

(1)　アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

PFM - Agent for Virtual Machineをアンインストールするときは，必ず，Administrators権限を持つアカウントで実行してください。

(2)　ネットワークに関する注意事項

Performance Managementプログラムをアンインストールしても，servicesファイルに定義されたポート番号は削除されません。

(3)　プログラムに関する注意事項

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合，ファイルやフォルダが残ることがあります。この場合は，手動でインストール先フォルダ以下をすべて削除してください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合，システムの再起動を促すメッセージが出力されることがあります。この場合，システムを再起動して，アンインストールを完了させてください。

PFM - BaseとPFM - Agentがインストールされているホストの場合，PFM - BaseのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent，PFM - Baseの順にアンインストールしてください。また，PFM - ManagerとPFM - Agentがインストールされているホストの場合も同様に，PFM - ManagerのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent，PFM - Managerの順にアンインストールしてください。

(4)　サービスに関する注意

PFM - Agentをアンインストールしただけでは，jpcctrl listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，jpcctrl deleteコマンドを使用してサービスの情報を削除してください。

(5)　そのほかの注意事項

PFM - Web Consoleがインストールされているホストから，Performance Managementプログラムをアンインストールする場合は，ブラウザーの画面をすべて閉じてからアンインストールを実施してください。

2.2.2　アンセットアップ手順

ここでは，PFM - Agent for Virtual Machineをアンセットアップする手順を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　インスタンス環境のアンセットアップ

(1)　インスタンス環境のアンセットアップ

インスタンス環境をアンセットアップするには，まずインスタンス名を確認し，インスタンス環境を削除します。インスタンス環境の削除は，PFM - Agentホストで実施します。インスタンス名を確認するには，jpcinslistコマンドを使用します。また，構築したインスタンス環境を削除するには，jpcinsunsetupコマンドを使用します。

インスタンス環境を削除する手順を次に示します。

インスタンス名を確認する。
PFM - Agent for Virtual Machineを示すサービスキーを指定して，jpcinslistコマンドを実行します。

jpcinslist agt5

設定されているインスタンス名がvm-hostの場合，vm-hostと表示されます。

インスタンス環境のPFM - Agentのサービスが起動されている場合は停止する。
サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

インスタンス環境を削除する。
PFM - Agent for Virtual Machineを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcinsunsetupコマンドを実行します。設定されているインスタンス名がvm-hostの場合，次のように指定します。

jpcinsunsetup agt5 -inst vm-host

jpcinsunsetupコマンドが正常終了すると，インスタンス環境として構築されたフォルダ，サービスIDおよびWindowsのサービスが削除されます。

注意

インスタンス環境をアンセットアップしても，jpcctrl listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，jpcctrl deleteコマンドを使用してサービスの情報を削除してください。次に指定例を示します。

インスタンス名：vm-host

ホスト名：host03

Agent CollectorサービスのサービスID：5A1vm-host[host03]

Agent StoreサービスのサービスID：5S1vm-host[host03]
jpcctrl delete 5?1vm-host[host03] host=host03

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

2.2.3　アンインストール手順

PFM - Agent for Virtual Machineをアンインストールする手順を説明します。

PFM - Agent for Virtual Machineをアンインストールするホストに，Administrators権限でログインする。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。
サービス情報を表示して，サービスが起動されていないか確認してください。
ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。サービスの表示方法およびサービスの停止については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

アンインストールするPerformance Managementプログラムを選択する。
Windowsの［コントロールパネル］で［プログラムの追加と削除］を選択して，アンインストールするPerformance Managementプログラムを選択します。

［削除］を選択し，［OK］ボタンをクリックする。
選択したプログラムがアンインストールされます。

2.3　PFM - Agent for Virtual Machineのシステム構成の変更

監視対象システムのネットワーク構成の変更や，ホスト名の変更などに応じて，PFM - Agent for Virtual Machineのシステム構成を変更する場合があります。

PFM - Agent for Virtual Machineのシステム構成を変更する場合，PFM - ManagerやPFM - Web Consoleの設定変更もあわせて行う必要があります。Performance Managementのシステム構成を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

注意

インストール先のホスト名を変更すると，変更前に収集したパフォーマンスデータは参照できなくなります。

2.4　PFM - Agent for Virtual Machineの運用方式の変更

収集した稼働監視データの運用手順の変更などで，PFM - Agent for Virtual Machineの運用方式を変更する場合があります。Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

＜この節の構成＞

2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

2.4.2　インスタンス環境の更新の設定

2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

PFM - Agent for Virtual Machineで収集したパフォーマンスデータは，PFM - Agent for Virtual MachineのAgent StoreサービスのStoreデータベースで管理しています。ここではパフォーマンスデータの格納先の変更方法について説明します。

Storeデータベースで管理されるパフォーマンスデータの，次のデータ格納先フォルダを変更したい場合は，jpcdbctrl configコマンドで設定します。Storeデータベースの格納先フォルダを変更する前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，jpcdbctrl configコマンドの-moveオプションを使用してください。jpcdbctrl configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

保存先フォルダ

バックアップ先フォルダ

部分バックアップ先フォルダ※

エクスポート先フォルダ

インポート先フォルダ※

注※　Storeバージョン2.0使用時だけ設定できます。

jpcdbctrl configコマンドで設定するオプション名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表2-6　パフォーマンスデータの格納先を変更するコマンドの設定項目

説明
オプション名
設定できる値（Storeバージョン1.0）※1
設定できる値（Storeバージョン2.0）※1
デフォルト値
※2

パフォーマンスデータの作成先フォルダ
sd
1～127バイトのパス名
1～214バイトのパス名
インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名

パフォーマンスデータのバックアップ先フォルダ
bd
1～127バイトのパス名
1～211バイトのパス名
インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥backup

パフォーマンスデータの部分バックアップ先フォルダ
pb
－
1～214バイトのパス名
インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥partial

パフォーマンスデータを退避する場合の最大世代番号
bs
1～9
1～9
5

パフォーマンスデータのエクスポート先フォルダ
pbd
1～127バイトのパス名
1～127バイトのパス名
インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥dump

パフォーマンスデータのインポート先フォルダ
id
－
1～222バイトのパス名
インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥import

（凡例）

－：設定できません。

注※1

フォルダ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agt5¥store）からの相対パスか，または絶対パスで指定してください。

注※2

論理ホストで運用する場合のデフォルト値については，「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ¥jp1pc」に読み替えてください。

なお，Storeバージョン1.0使用時は，jpcsto.iniファイルを直接編集して変更できます。jpcsto.iniファイルを編集する方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

2.4.2　インスタンス環境の更新の設定

インスタンス環境を更新したい場合は，インスタンス名を確認し，インスタンス情報を更新します。インスタンス情報の設定は，PFM - Agentホストで実施します。

更新する情報は，次の表であらかじめ確認してください。

表2-7　PFM - Agent for Virtual Machineのインスタンス情報

項目
説明
設定できる値
デフォルト値

VM_Type
監視対象となる仮想環境の種類を指定する
8バイト以内の半角文字列。ただし，次の文字は指定できない。

タブ

前回の設定値

VM_Host
監視対象となる仮想環境のホスト名を指定する
256バイト以内の半角文字列。ただし，次の文字は指定できない。

タブ

前回の設定値

Security
監視対象となる仮想環境との通信にSSLを使用するかどうかを指定する
｛0｜1｝
0：SSLを使用しない
1：SSLを使用する
前回の設定値

Port
監視対象となる仮想環境との通信に使用するポート番号を指定する
0～65535
0の場合，Securityの設定に応じて次の値を用いる

Security=0（SSLを使用しない）の場合

HTTPのデフォルトポート番号80。

Security=1（SSLを使用する）の場合

HTTPSのデフォルトポート番号443。

前回の設定値

UserID
監視対象となる仮想環境に接続するためのユーザーIDを指定する
256バイト以内の半角文字列。ただし，次の文字は指定できない。

タブ

前回の設定値

Password
監視対象となる仮想環境に接続するためのパスワードを指定する。この項目で入力した文字は，画面に表示されない。また，この項目に値を設定する場合，2度入力を要求される。
256バイト以内の半角文字列。ただし，次の文字は指定できない。

タブ

前回の設定値

Log_Size
収集ログの1ファイルの最大サイズを指定する
1～32（MB）
ただし，16以上を推奨する。
前回の設定値

インスタンス名を確認するには，jpcinslistコマンドを使用します。また，インスタンス環境を更新するには，jpcinssetupコマンドを使用します。

インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス名を確認する。
PFM - Agent for Virtual Machineを示すサービスキーを指定して，jpcinslistコマンドを実行します。

jpcinslist agt5

設定されているインスタンス名がvm-hostの場合，vm-hostと表示されます。

更新したいインスタンス環境のPFM - Agent for Virtual Machineのサービスが起動されている場合は停止する。
サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。
jpcinssetupコマンド実行時に，更新したいインスタンス環境のサービスが起動されている場合は，確認メッセージが表示され，サービスを停止できます。サービスを停止した場合は，更新処理が続行されます。サービスを停止しなかった場合は，更新処理が中断されます。

PFM - Agent for Virtual Machineを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcinssetupコマンドを実行する。
インスタンス名がvm-hostのインスタンス環境を更新する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcinssetup agt5 -inst vm-host

PFM - Agent for Virtual Machineのインスタンス情報を更新する。
表2-7に示した項目を，コマンドの指示に従って入力します。現在設定されている値が表示されます。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，インスタンス環境が更新されます。

更新したインスタンス環境のサービスを再起動する。
サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

3.　クラスタシステムでの運用

この章では，クラスタシステムでPFM - Agent for Virtual Machineを運用する場合のインストール，セットアップ，およびクラスタシステムでPFM - Agent for Virtual Machineを運用しているときの処理の流れについて説明します。

＜この章の構成＞

3.1　クラスタシステムの概要

3.2　フェールオーバー時の処理

3.3　インストールとセットアップ

3.4　アンインストールとアンセットアップ

3.5　PFM - Agent for Virtual Machineの運用方式の変更

3.1　クラスタシステムの概要

クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して一つのシステムとして運用するシステムです。PFM - Agent for Virtual Machineは，次に示すクラスタシステムで運用できます。

HA（High Availability）クラスタシステム

ここでは，クラスタシステムでPFM - Agent for Virtual Machineを運用する場合の構成について説明します。クラスタシステムの概要，およびPerformance Managementシステムをクラスタシステムで運用する場合のシステム構成については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

なお，この章で，単に「クラスタシステム」と記述している場合は，HAクラスタシステムのことを指します。

＜この節の構成＞

3.1.1　HAクラスタシステムでのPFM - Agent for Virtual Machineの構成

3.1.1　HAクラスタシステムでのPFM - Agent for Virtual Machineの構成

PFM - Agent for Virtual MachineをHAクラスタシステムで運用すると，障害発生時にフェールオーバーすることができ，可用性が向上します。PFM環境をHAクラスタシステムで運用する場合，一般的には，実行系ノードと待機系ノードの両方で同じPFM環境のインスタンスが実行できる環境を構築し，データ（データファイル，構成ファイル，ログファイルなど）一式を共有ディスクに格納した構成にします。

HAクラスタシステムでPFM - Agent for Virtual Machineを運用する場合は，次の図のような構成で運用します。

図3-1　HAクラスタシステムでのPFM - Agent for Virtual Machineの構成例

図3-1に示すように，PFM - Agent for Virtual Machineは論理ホスト環境で動作し，別ホストで稼働する仮想環境を監視します。このため，それぞれのホスト上から，同一ホスト名で仮想環境に接続できるようにする必要があります。

また，共有ディスクに定義情報やパフォーマンス情報を格納し，フェールオーバー時に引き継ぎます。一つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがある場合は，それぞれが同じ共有フォルダを使います。

一つのノードでPFM - Agent for Virtual Machineを複数実行できます。クラスタ構成が複数ある構成（アクティブ・アクティブ構成）の場合，それぞれの論理ホスト環境で，PFM - Agent for Virtual Machineを実行してください。それぞれのPFM - Agent for Virtual Machineは独立して動作し，別々にフェールオーバーできます。

3.2　フェールオーバー時の処理

実行系ホストに障害が発生すると，処理が待機系ホストに移ります。

ここでは，PFM - Agent for Virtual Machineに障害が発生した場合のフェールオーバー時の処理について説明します。また，PFM - Managerに障害が発生した場合の，PFM - Agent for Virtual Machineへの影響について説明します。

＜この節の構成＞

3.2.1　監視対象ホストに障害が発生した場合のフェールオーバー

3.2.2　PFM - Managerが停止した場合の影響

3.2.1　監視対象ホストに障害が発生した場合のフェールオーバー

PFM - Agent for Virtual Machineを実行している監視対象ホストでフェールオーバーが発生した場合の処理を次の図に示します。

図3-2　監視対象ホストでフェールオーバーが発生した場合の処理

PFM - Agent for Virtual Machineのフェールオーバー中に，PFM - Web Consoleで操作すると，「There was no answer(-6)」というメッセージが表示されます。この場合は，フェールオーバーが完了するまで待ってから操作してください。

PFM - Agent for Virtual Machineのフェールオーバー後に，PFM - Web Consoleで操作すると，フェールオーバー先のノードで起動したPFM - Agent for Virtual Machineに接続されます。

3.2.2　PFM - Managerが停止した場合の影響

PFM - Managerが停止すると，Performance Managementシステム全体に影響があります。

PFM - Managerは，各ノードで動作しているPFM - Agent for Virtual Machineのエージェント情報を一括管理しています。また，PFM - Agent for Virtual Machineがパフォーマンス監視中にしきい値を超えた場合のアラームイベントの通知や，アラームイベントを契機としたアクションの実行を制御しています。このため，PFM - Managerが停止すると，Performance Managementシステムに次の表に示す影響があります。

表3-1　PFM - Managerが停止した場合のPFM - Agent for Virtual Machineへの影響

プログラム名
影響
対処

PFM - Agent for Virtual Machine
PFM - Agent for Virtual Machineの動作中に，PFM - Managerが停止した場合，次のように動作する。

パフォーマンスデータは継続して収集される。

発生したアラームイベントをPFM - Managerに通知できないため，アラーム定義ごとにアラームイベントが保持され，PFM - Managerが起動するまで通知をリトライする。保持しているアラームイベントが三つを超えると，古いアラームイベントは上書きされる。また，PFM - Agent for Virtual Machineを停止すると，保持しているアラームイベントは削除される。

PFM - Managerに通知済みのアラームステータスは，PFM - Managerが再起動したときに一度リセットされる。その後，PFM - ManagerがPFM - Agent for Virtual Machineの状態を確認したあと，アラームステータスは最新の状態になる。

PFM - Agent for Virtual Machineを停止しようとした場合，PFM - Managerに停止することを通知できないため，停止に時間が掛かる。

PFM - Managerを起動する。
動作中のPFM - Agent for Virtual Machineはそのまま運用できる。ただし，アラームが期待したとおり通知されない場合があるため，PFM - Manager復旧後に，共通メッセージログに出力されているメッセージKAVE00024-Iを確認すること。

PFM - Managerが停止した場合の影響を考慮の上，運用方法を検討してください。なお，トラブル以外にも，構成変更やメンテナンスの作業などでPFM - Managerの停止が必要になる場合もあります。運用への影響が少ないときに，メンテナンスすることをお勧めします。

3.3　インストールとセットアップ

ここでは，クラスタシステムでのPFM - Agent for Virtual Machineのインストールとセットアップの手順について説明します。

なお，PFM - Managerのインストールとセットアップの手順については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

＜この節の構成＞

3.3.1　インストールとセットアップの前に

3.3.2　インストールとセットアップの流れ

3.3.3　インストール手順

3.3.4　セットアップ手順

3.3.1　インストールとセットアップの前に

インストールおよびセットアップを開始する前に，前提条件，必要な情報，および注意事項について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　前提条件

(2)　論理ホスト運用するPFM - Agent for Virtual Machineのセットアップに必要な情報

(3)　PFM - Agent for Virtual Machineで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

(1)　前提条件

PFM - Agent for Virtual Machineをクラスタシステムで使用する場合，次に示す前提条件があります。

(a)　クラスタシステム

次の条件が整っていることを確認してください。

クラスタシステムがクラスタソフトによって制御されていること。

クラスタソフトが論理ホスト運用するPFM - Agent for Virtual Machineの起動や停止などを制御するように設定されていること。

注意

ワトソン博士でアプリケーションエラーのメッセージボックスが表示されると，フェールオーバーできないおそれがあるため，メッセージボックスによるエラーの通知を抑止する必要があります。抑止手順については，OSのマニュアルを参照してください。なお，エラーの通知を抑止すると，アプリケーションエラーが発生した際の情報取得に影響が出る場合があるため注意してください。

Windows Server 2003では，アプリケーションエラーが発生すると，Microsoftへエラーを報告するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスが表示されるとフェールオーバーできないおそれがあるため，エラー報告を抑止する必要があります。抑止手順については，OSのマニュアルを参照してください。

(b)　共有ディスク

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに共有ディスクがあり，実行系ノードから待機系ノードへ引き継げること。

共有ディスクが，各ノードに物理的にFibre ChannelやSCSIで接続されていること。Performance Managementでは，ネットワークドライブや，ネットワーク経由でレプリケーションしたディスクを共有ディスクとして使う構成はサポートされていません。

フェールオーバーの際に，何らかの問題によって共有ディスクを使用中のプロセスが残った場合でも，クラスタソフトなどの制御によって強制的に共有ディスクをオフラインにしてフェールオーバーできること。

一つの論理ホストでPFM - ManagerやPFM - Agentを複数実行する場合，共有ディスクのフォルダ名が同じであること。なお，Storeデータベースについては格納先を変更して，共有ディスク上のほかのフォルダに格納できます。

(c)　論理ホスト名，論理IPアドレス

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに論理ホスト名，および論理ホスト名と対応する論理IPアドレスがあり，実行系ノードから待機系ノードに引き継げること。

論理ホスト名と論理IPアドレスが，hostsファイルやネームサーバに設定されていること。

DNS運用している場合は，FQDN名ではなく，ドメイン名を除いたホスト名を論理ホスト名として使用していること。

物理ホスト名と論理ホスト名は，システムの中でユニークであること。

注意

論理ホスト名に，物理ホスト名（hostnameコマンドで表示されるホスト名）を指定しないでください。正常に通信処理がされなくなるおそれがあります。

論理ホスト名に使用できる文字は，1～32バイトの半角英数字です。次の記号および空白文字は指定できません。
/ ¥ : ; * ? ' " < > | & = ,

論理ホスト名には，"localhost"，IPアドレス，"-"から始まるホスト名を指定できません。

(2)　論理ホスト運用するPFM - Agent for Virtual Machineのセットアップに必要な情報

論理ホスト運用するPFM - Agent for Virtual Machineをセットアップするには，通常のPFM - Agent for Virtual Machineのセットアップで必要になる環境情報に加えて，次の表の情報が必要です。

表3-2　論理ホスト運用のPFM - Agent for Virtual Machineのセットアップに必要な情報

項目 | 例
論理ホスト名 | jp1-halvm
論理IPアドレス | 172.16.92.100
共有ディスク | S:¥jp1

なお，一つの論理ホストで論理ホスト運用するPerformance Managementのプログラムが複数ある場合も，同じ共有ディスクのフォルダを使用します。

共有ディスクに必要な容量については，「付録A　システム見積もり」を参照してください。

(3)　PFM - Agent for Virtual Machineで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

PFM - Agent for Virtual Machineを論理ホスト運用するシステム構成の場合，PFM - Agent for Virtual Machineの障害によって論理ホスト全体をフェールオーバーさせるかどうかを検討してください。

PFM - Agent for Virtual Machineの障害で論理ホスト全体をフェールオーバーさせると，PFM - Agent for Virtual Machineと同じ論理ホストで運用する業務アプリケーションもフェールオーバーすることになり，業務に影響を与えるおそれがあります。

3.3.2　インストールとセットアップの流れ

クラスタシステムで，論理ホスト運用するPFM - Agent for Virtual Machineのインストールおよびセットアップの流れを次の図に示します。

図3-3　クラスタシステムで論理ホスト運用するPFM - Agent for Virtual Machineのインストールおよびセットアップの流れ

注意事項

論理ホスト環境のPFM - Agentをセットアップしても，物理ホスト環境のPFM - Agentの定義内容は引き継がれません。論理ホスト環境および物理ホスト環境では，インスタンス環境を設定した時点で，新規に環境が作成されます。

3.3.3　インストール手順

実行系ノードおよび待機系ノードのそれぞれにPFM - Agent for Virtual Machineをインストールします。

注意

インストール先はローカルディスクです。共有ディスクにはインストールしないでください。

インストール手順は非クラスタシステムの場合と同じです。インストール手順については，「2.1.3　インストール手順」を参照してください。

3.3.4　セットアップ手順

ここでは，クラスタシステムでPerformance Managementを運用するための，セットアップについて説明します。

セットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にセットアップしてください。

[図データ]は実行系ノードで行う項目を，[図データ]は待機系ノードで行う項目を示します。また，[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

＜この項の構成＞

(1)　PFM - Agentの登録　　

(2)　共有ディスクのオンライン

(3)　PFM - Agentの論理ホストのセットアップ

(4)　接続先PFM - Managerの設定

(5)　インスタンス環境の設定

(6)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ　

(7)　証明書の組み込み　　

(8)　ネットワークの設定　

(9)　ログのファイルサイズ変更　

(10)　パフォーマンスデータの格納先の変更　

(11)　動作ログ出力の設定　

(12)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート

(13)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー　

(14)　共有ディスクのオフライン　

(15)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート

(16)　クラスタソフトへのPFM - Agentの登録　

(17)　クラスタソフトからの起動・停止の確認　

(18)　クラスタシステムでの環境設定　

(1)　PFM - Agentの登録[図データ]　[図データ]　[図データ]

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleにPFM - Agent for Virtual Machineを登録する必要があります。

次の場合に，PFM - Agent for Virtual Machineを登録する必要があります。

Performance Managementシステムに新しくPFM - Agent for Virtual Machineを追加する場合

すでに登録済みのPFM - Agent for Virtual Machineのデータモデルのバージョンを更新する場合

登録はPFM - Manager上およびPFM - Web Console上で実施します。手順は非クラスタシステムの場合と同じです。手順については，「2.1.4(1)　PFM - Agent for Virtual Machineの登録」を参照してください。

(2)　共有ディスクのオンライン[図データ]

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。共有ディスクがオンラインになっていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオンラインにしてください。

(3)　PFM - Agentの論理ホストのセットアップ[図データ]

jpchasetup createコマンドを実行して論理ホスト環境を作成します。コマンドを実行すると，共有ディスクに必要なデータがコピーされ，論理ホスト用の定義が設定されて，論理ホスト環境が作成されます。

注意事項

コマンドを実行する前に，Performance Managementシステム全体で，Performance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

手順を次に示します。

jpchasetup createコマンドを実行して，PFM - Agent for Virtual Machineの論理ホスト環境を作成する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup create agt5 -lhost jp1-halvm -d S:¥jp1

論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，論理ホスト名をjp1-halvmとしています。DNS運用をしている場合はドメイン名を省略した論理ホスト名を指定してください。
共有ディスクのフォルダ名は，-dオプションの環境フォルダ名に指定します。例えば-d S:¥jp1と指定するとS:¥jp1¥jp1pcが作成されて，論理ホスト環境のファイルが作成されます。

注意事項

環境フォルダ名には，次の文字を含むパスは指定しないでください。

「(」,「)」

これらの文字が含まれていた場合，論理ホストの環境作成には成功しますが，PFM - Agent for Virtual Machineの起動に失敗します。

jpchasetup listコマンドを実行して，論理ホストの設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup list all

作成した論理ホスト環境が正しいことを確認してください。

(4)　接続先PFM - Managerの設定[図データ]

jpcnshostnameコマンドを実行して，PFM - Agent for Virtual Machineを管理するPFM - Managerを設定します。

jpcnshostnameコマンドを実行して，接続先PFM - Managerを設定する。
次のようにコマンドを実行します。

jpcnshostname -s jp1-hal -lhost jp1-halvm

接続先PFM - Managerのホスト名は，-sオプションで指定します。接続先PFM Managerが論理ホスト運用されている場合は，-sオプションに接続先PFM - Managerの論理ホスト名を指定します。ここでは，PFM - Managerの論理ホスト名をjp1-halとしています。
また，PFM - Agent for Virtual Machineの論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，PFM - Agent for Virtual Machineの論理ホスト名をjp1-halvmとしています。

(5)　インスタンス環境の設定[図データ]

jpcinssetupコマンドを実行して，PFM - Agent for Virtual Machineのインスタンス環境を設定します。

設定手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。ただし，クラスタシステムの場合，jpcinssetupコマンドの実行時に，「-lhost」で論理ホスト名を指定する必要があります。

クラスタシステムの場合のjpcinssetupコマンドの指定方法を次に示します。

jpcinssetup agt5 -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名

このほかの設定内容，および手順については，「2.1.4(2)　インスタンス環境の設定」を参照してください。

(6)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ[図データ]　[図データ]

PFM - Agent for Virtual Machineのほかに，同じ論理ホストにセットアップするPFM - ManagerやPFM - Agentがある場合は，この段階でセットアップしてください。

セットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(7)　証明書の組み込み[図データ]　[図データ]　[図データ]

仮想環境との通信にSSLを用いる場合，証明書を組み込む必要があります。詳細については，「付録K　証明書の組み込み手順」を参照してください。なお，待機系ノードにも証明書を組み込む必要があります。

注意事項

仮想環境との通信にSSLを用いる場合で，証明書を組み込んでいないときには，次の問題が生じることがあります。

パフォーマンスデータの収集に時間がかかる

パフォーマンスデータの収集に失敗する

PFM - Web Consoleから，サービスプロパティの表示など，PFM - Agent for Virtual MachineのAgent Collectorサービスへの問い合わせが発生する操作を行ったときに，エラーが発生する

(8)　ネットワークの設定[図データ]　[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，変更する場合にだけ必要な設定です。

ネットワークの設定では次の二つの項目を設定できます。

IPアドレスを設定する
複数のLANに接続されたネットワーク環境でPerformance Managementを運用するときに使用するIPアドレスを指定したい場合には，jpchostsファイルの内容を直接編集します。
このとき，編集したjpchostsファイルは，実行系ノードから待機系ノードにコピーしてください（jpchostsファイルは，物理ホストのインストールフォルダ¥jp1pc¥配下に配置してください）。
IPアドレスの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する
ファイアウォール経由でPerformance Managementのプログラム間の通信をする場合には，jpcnsconfig portコマンドを使用してポート番号を設定します。
ポート番号の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章，およびクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(9)　ログのファイルサイズ変更[図データ]　[図データ]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログは，デフォルトで2,048キロバイトのファイルが2個使用されます。このファイルサイズを変更したい場合にだけ，必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(10)　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]　[図データ]

PFM - Agentで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先，エクスポート先，またはインポート先のフォルダを変更したい場合にだけ必要な設定です。

(11)　動作ログ出力の設定[図データ]　[図データ]

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録I　動作ログの出力」を参照してください。

(12)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図データ]

PFM - Agent for Virtual Machineの論理ホスト環境が作成できたら，環境定義をファイルにエクスポートします。エクスポートでは，その論理ホストにセットアップされているPerformance Managementのプログラムの定義情報を一括してファイル出力します。同じ論理ホストにほかのPerformance Managementのプログラムをセットアップする場合は，セットアップが一とおり済んだあとにエクスポートしてください。

論理ホスト環境定義をエクスポートする手順を次に示します。

jpchasetup exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。
これまでの手順で作成した論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。
例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup export -f lhostexp.txt

(13)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図データ]　[図データ]

「(12)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートした論理ホスト環境定義ファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(14)　共有ディスクのオフライン[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオフラインにして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，オフラインにする必要はありません。

(15)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図データ]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードにインポートします。

実行系ノードで作成した論理ホストのPerformance Managementのプログラムを，待機系ノードで実行するための設定には，jpchasetup importコマンドを使用します。一つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがセットアップされている場合は，一括してインポートされます。

なお，このコマンドを実行するときには，共有ディスクをオンラインにしておく必要はありません。

jpchasetup importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup import -f lhostexp.txt

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for Virtual Machineを起動するための設定が実施されます。
また，セットアップ時にjpcnsconfig portコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，同様に設定されます。

jpchasetup listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup list all

実行系ノードでjpchasetup listを実行した時と同じ内容が表示されることを確認してください。

(16)　クラスタソフトへのPFM - Agentの登録[図データ]　[図データ]

Performance Managementのプログラムを論理ホスト環境で運用する場合は，クラスタソフトに登録して，クラスタソフトからの制御でPerformance Managementのプログラムを起動したり停止したりするように環境設定します。

クラスタソフトへPFM - Agent for Virtual Machineを登録する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

PFM - Agent for Virtual Machineをクラスタソフトに登録するときの設定内容を，Windows MSCSに登録する項目を例として説明します。

PFM - Agent for Virtual Machineの場合，次の表に示すサービスをクラスタに登録します。

表3-3　クラスタソフトに登録するPFM - Agent for Virtual Machineのサービス

項番
名前
サービス名
依存関係

1
PFM - Agent Store for Virtual Machineインスタンス名 [LHOST]
JP1PCAGT_5S_インスタンス名 [LHOST]
IPアドレスリソース
物理ディスクリソース

2
PFM - Agent for Virtual Machine インスタンス名 [LHOST]
JP1PCAGT_5A_インスタンス名 [LHOST]
項番1のクラスタリソース

3
PFM - Action Handler [LHOST]
JP1PCMGR_PH [LHOST]
IPアドレスリソース
物理ディスクリソース

[LHOST]の部分は，論理ホスト名に置き換えてください。インスタンス名がSDC1，論理ホスト名がjp1-halvmの場合，サービスの名前は「PFM - Agent Store for Virtual Machine SDC1 [jp1-halvm]」，サービス名は「JP1PCAGT_5S_SDC1 [jp1-halvm]」のようになります。

MSCSの場合は，これらのサービスをMSCSのリソースとして登録します。各リソースの設定は次のようにします。下記の［　］は，MSCSの設定項目です。

［リソースの種類］は「汎用サービス」として登録する。

［名前］，［依存関係］，および［サービス名］を表3-3のとおりに設定する。

［起動パラメータ］および［レジストリ複製］は設定しない。

プロパティの［詳細設定］タブは，Performance Managementのプログラムの障害時にフェールオーバーするかしないかの運用に合わせて設定する。
例えば，PFM - Agent for Virtual Machineの障害時に，フェールオーバーするように設定するには，次のように設定します。

［再開する］：チェックする

［グループに適用する］：チェックする

再起動試行回数の［しきい値］：3※

注※

再起動試行回数の［しきい値］は3回を目安に設定してください。

注意事項

クラスタに登録するサービスは，クラスタから起動および停止を制御しますので，OS起動時に自動起動しないよう［スタートアップの種類］を［手動］に設定してください。なお，jpchasetup createコマンドでセットアップした直後のサービスは［手動］に設定されています。

(17)　クラスタソフトからの起動・停止の確認[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作で，Performance Managementのプログラムの起動および停止を各ノードで実行し，正常に動作することを確認してください。

(18)　クラスタシステムでの環境設定[図データ]　[図データ]

Performance Managementのプログラムのセットアップ終了後，PFM - Web Consoleから，運用に合わせて監視対象の稼働状況についてのレポートを表示できるようにしたり，監視対象で問題が発生したときにユーザーに通知できるようにしたりするために，Performance Managementのプログラムの環境を設定します。

Performance Managementのプログラムの環境設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

3.4　アンインストールとアンセットアップ

ここでは，クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for Virtual Machineを，アンインストールする方法とアンセットアップする方法について説明します。

PFM - Managerのアンインストールとアンセットアップについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

＜この節の構成＞

3.4.1　アンインストールとアンセットアップの流れ

3.4.2　アンセットアップ手順

3.4.3　アンインストール手順

3.4.1　アンインストールとアンセットアップの流れ

クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for Virtual Machineのアンインストールおよびアンセットアップの流れを次の図に示します。

図3-4　クラスタシステムで論理ホスト運用するPFM - Agent for Virtual Machineのアンインストールおよびアンセットアップの流れ

3.4.2　アンセットアップ手順

論理ホスト環境をアンセットアップします。アンセットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にアンセットアップしてください。

[図データ]は実行系ノードで行う項目を，[図データ]は待機系ノードで行う項目を示します。また，[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

PFM - Agent for Virtual Machineのアンセットアップ手順について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　クラスタソフトからの停止　

(2)　共有ディスクのオンライン

(3)　ポート番号の設定の解除　

(4)　PFM - Agentの論理ホストのアンセットアップ

(5)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ　

(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート

(7)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー　

(8)　共有ディスクのオフライン　

(9)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート

(10)　クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除　

(11)　PFM - Managerでの設定の削除　

(1)　クラスタソフトからの停止[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作で，実行系ノードと待機系ノードで起動しているPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(2)　共有ディスクのオンライン[図データ]

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。共有ディスクがオンラインになっていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオンラインにしてください。

(3)　ポート番号の設定の解除[図データ]　[図データ]

この手順は，ファイアウォールを使用する環境で，セットアップ時にjpcnsconfig portコマンドでポート番号を設定した場合だけに必要な手順です。

ポート番号の解除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章，およびクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(4)　PFM - Agentの論理ホストのアンセットアップ[図データ]

論理ホストのアンセットアップ手順を次に示します。

注意事項

共有ディスクがオフラインになっている状態で論理ホスト環境を削除した場合は，物理ホスト上に存在する論理ホストの設定だけが削除され，共有ディスク上のフォルダやファイルは削除されません。この場合，共有ディスクをオンラインにし，環境フォルダ以下のjp1pcフォルダを手動で削除する必要があります。

jpchasetup listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup list all -lhost jp1-halvm

論理ホスト環境をアンセットアップする前に，現在の設定を確認します。論理ホスト名や共有ディスクのパスなどを確認してください。

PFM - Agent for Virtual Machineのインスタンス環境を削除する。
次のようにコマンドを実行します。

jpcinsunsetup agt5 -lhost jp1-halvm -inst SDC1

jpcinsunsetupコマンドを実行すると，論理ホストのインスタンスを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上のインスタンス用のファイルが削除されます。

jpchasetup deleteコマンドを実行して，PFM - Agent for Virtual Machineの論理ホスト環境を削除する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup delete agt5 -lhost jp1-halvm

jpchasetup deleteコマンドを実行すると，論理ホストのPFM - Agent for Virtual Machineを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上の論理ホスト用のファイルが削除されます。

jpchasetup listコマンドで，論理ホスト設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup list all

論理ホスト環境からPFM - Agent for Virtual Machineが削除されていることを確認してください。

(5)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ[図データ]　[図データ]

PFM - Agent for Virtual Machineのほかに，同じ論理ホストからアンセットアップするPerformance Managementプログラムがある場合は，この段階でアンセットアップしてください。

アンセットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図データ]

論理ホストのPFM - Agent for Virtual Machineを削除したら，環境定義をファイルにエクスポートします。

Performance Managementでは，環境定義のエクスポートおよびインポートによって実行系と待機系の環境を合わせる方式を採っています。実行系ノードでエクスポートした環境定義（Performance Managementの定義が削除されている）を，待機系ノードにインポートすると，待機系ノードの既存の環境定義（Performance Managementの定義が削除前のままの状態で残っている）と比較して差分（実行系ノードで削除された部分）を確認してPerformance Managementの環境定義を削除します。

手順を次に示します。

jpchasetup exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。
Performance Managementの論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup export -f lhostexp.txt

(7)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図データ]　[図データ]

「(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートした論理ホスト環境定義ファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(8)　共有ディスクのオフライン[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオフラインにして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，オフラインにする必要はありません。

(9)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図データ]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードに反映させるためにインポートします。なお，待機系ノードでは，インポート時に共有ディスクをオフラインにする必要はありません。

手順を次に示します。

jpchasetup importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup import -f lhostexp.txt

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境をエクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for Virtual Machineを起動するための設定が削除されます。ほかの論理ホストのPerformance Managementのプログラムをアンセットアップしている場合は，それらの設定も削除されます。また，セットアップ時にjpcnsconfig portコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，解除されます。

jpchasetup listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup list all

実行系ノードでjpchasetup listコマンドを実行したときと同じ内容が表示されることを確認してください。

(10)　クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除[図データ]　[図データ]

クラスタソフトから，論理ホストのPFM - Agent for Virtual Machineに関する設定を削除してください。設定を削除する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(11)　PFM - Managerでの設定の削除[図データ]　[図データ]

PFM - Web ConsoleでPFM - Managerにログインし，アンセットアップするPFM - Agent for Virtual Machineに関連する定義を削除してください。

手順を次に示します。

PFM - Web Consoleから，エージェントを削除する。

PFM - Managerのエージェント情報を削除する。
例えば，PFM - Managerが論理ホストjp1-hal上で動作し，PFM - Agent for Virtual Machineが論理ホストjp1-halvm上で動作している場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcctrl delete サービスID host=jp1-halvm lhost=jp1-hal

サービスIDには削除するエージェントのサービスIDを指定してください。

PFM - Managerサービスを再起動する。
サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

PFM - Web Consoleを再起動する。
サービス情報の削除をPFM - Web Consoleで有効にするには，PFM - Managerサービスを再起動したあと，PFM - Web Consoleを再起動してください。

3.4.3　アンインストール手順

PFM - Agent for Virtual Machineを実行系ノード，待機系ノードそれぞれからアンインストールします。

アンインストール手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。手順については，「2.2.3　アンインストール手順」を参照してください。

注意事項

PFM - Agent for Virtual Machineをアンインストールする場合は，PFM - Agent for Virtual MachineをアンインストールするノードのPerformance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。

論理ホスト環境を削除しないでPFM - Agent for Virtual Machineをアンインストールした場合，環境フォルダが残ることがあります。その場合は，環境フォルダを削除してください。

3.5　PFM - Agent for Virtual Machineの運用方式の変更

ここでは，クラスタシステムでPFM - Agent for Virtual Machineの運用方式を変更する手順を説明します。Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

＜この節の構成＞

3.5.1　インスタンス環境の更新の設定

3.5.1　インスタンス環境の更新の設定

クラスタシステムでインスタンス環境を更新したい場合は，論理ホスト名とインスタンス名を確認し，インスタンス情報を更新します。インスタンス情報の設定は，実行系ノードのPFM - Agentホストで実施します。

更新する情報については，「2.4.2　インスタンス環境の更新の設定」を参照して，あらかじめ確認してください。

論理ホスト名とインスタンス名を確認するには，jpchasetup listコマンドを使用します。また，インスタンス環境を更新するには，jpcinssetupコマンドを使用します。

インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

論理ホスト名とインスタンス名を確認する。
更新したいインスタンス環境で動作しているPFM - Agent for Virtual Machineを示すサービスキーを指定して，jpchasetup listコマンドを実行します。
例えば，PFM - Agent for Virtual Machineの論理ホスト名とインスタンス名を確認したい場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpchasetup list agt5

設定されている論理ホスト名がjp1_halvm，インスタンス名がSDC1の場合，次のように表示されます。

更新したいインスタンス環境のPFM - Agent for Virtual Machineのサービスが起動されている場合は，クラスタソフトからサービスを停止する。

手順2で共有ディスクがオフラインになった場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオンラインにする。

更新したいインスタンス環境のPFM - Agent for Virtual Machineを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcinssetupコマンドを実行する。
例えば，PFM - Agent for Virtual Machineの論理ホスト名がjp1_halvm，インスタンス名がSDC1のインスタンス環境を更新する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcinssetup agt5 -lhost jp1_halvm -inst SDC1

PFM - Agent for Virtual Machineのインスタンス情報を更新する。
PFM - Agent for Virtual Machineのインスタンス情報を，コマンドの指示に従って入力します。PFM - Agent for Virtual Machineのインスタンス情報については，「2.4.2　インスタンス環境の更新の設定」を参照してください。現在設定されている値が表示されます（ただしPasswordの値は表示されません）。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，インスタンス環境が更新されます。

更新したインスタンス環境のサービスを，クラスタソフトから再起動する。
サービスの起動方法および停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

注意事項

更新できない項目の値を変更したい場合は，インスタンス環境を削除したあと，再作成してください。

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

4.　ソリューションセット

この章では，PFM - Agent for Virtual Machineのソリューションセットについて説明します。

＜この章の構成＞

ソリューションセットの概要

アラームの記載形式

アラーム一覧

Host Disk Usage

Host Memory Usage

VM CPU Insufficient

VM Disk Abort Cmds

VM Disk Usage

VM Status

レポートの記載形式

レポートのフォルダ構成

レポート一覧

Host CPU Used Status (Monthly Trend)

Host CPU Used Status (Status Reporting/Daily Trend)

Host CPU Used Status (Troubleshooting/Real-Time)

Host CPU Used Status (Troubleshooting/Recent Past)

Host Disk I/O (Troubleshooting/Real-Time)

Host Disk Used (Monthly Trend)

Host Disk Used (Status Reporting/Real-Time)

Host Disk Used Status (Troubleshooting/Real-Time)

Host Memory Size (Troubleshooting/Real-Time)

Host Memory Size (Troubleshooting/Recent Past)

Host Memory Used (Monthly Trend)

Host Memory Used (Status Reporting/Daily Trend)

Host Memory Used (Troubleshooting/Real-Time)

Host Memory Used (Troubleshooting/Recent Past)

Host Memory Used Status (Troubleshooting/Real-Time)

Host Memory Used Status (Troubleshooting/Recent Past)

Host Network Data (Monthly Trend)

Host Network Data (Troubleshooting/Real-Time)

VM CPU Allocation Value (Troubleshooting/Real-Time)

VM CPU Allocation Value (Troubleshooting/Recent Past)

VM CPU Insufficient (Monthly Trend)

VM CPU Insufficient (Status Reporting/Daily Trend)

VM CPU Insufficient (Troubleshooting/Real-Time)

VM CPU Insufficient (Troubleshooting/Recent Past)

VM CPU Used (Troubleshooting/Real-Time)

VM CPU Used (Troubleshooting/Recent Past)

VM CPU Used Status (Troubleshooting/Recent Past/Drilldown Only)

VM Disk Abort Commands (Status Reporting/Real-Time)

VM Disk I/O (Troubleshooting/Real-Time)

VM Disk Used (Monthly Trend)

VM Disk Used (Status Reporting/Real-Time)

VM Disk Used Status (Troubleshooting/Real-Time)

VM Memory Allocation Value (Troubleshooting/Real-Time)

VM Memory Allocation Value (Troubleshooting/Recent Past)

VM Memory Used (Troubleshooting/Recent Past/Drilldown Only)

VM Memory Used Status (Troubleshooting/Recent Past/Drilldown Only)

VM Network Data (Monthly Trend)

VM Network Data (Troubleshooting/Real-Time)

VM Swap Used (Troubleshooting/Real-Time)

VM Swap Used (Troubleshooting/Recent Past)

VM Working Size - Total (Troubleshooting/Real-Time)

VM Working Size - Total (Troubleshooting/Recent Past)

ソリューションセットの概要

Performance Managementでは，アラームとレポートを定義する場合，次の方法があります。

PFM - Agentで定義されているアラームやレポートをそのまま使用する

PFM - Agentで定義されているアラームやレポートをコピーしてカスタマイズする

ウィザードを使用して新規に定義する

PFM - Agentで用意されているアラームやレポートを「ソリューションセット」と呼びます。ソリューションセットのレポートとアラームは，必要な情報があらかじめ定義されているので，コピーしてそのまま使用したり，ユーザーの環境に合わせてカスタマイズしたりできます。そのため，ウィザードを使用して新規に定義をしなくても，監視対象の運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

この章では，PFM - Agent for Virtual Machineで定義されているソリューションセットのアラームとレポートの設定内容について説明します。

ソリューションセットの使用方法の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働分析のためのレポートの作成またはアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

アラームの記載形式

ここでは，アラームの記載形式を示します。アラームは，アルファベット順に記載しています。

アラーム名

ソリューションセットのアラーム名を示します。

概要

このアラームで監視できる監視対象の概要について説明します。

主な設定

このアラームの主な設定値を表で説明します。この表では，アラームの設定値と，PFM - Web Consoleの［アラーム階層］画面でアラームアイコンをクリックし，［プロパティの表示］メソッドをクリックしたときに表示される，［プロパティ］画面の設定項目との対応を示しています。各アラームの設定の詳細については，PFM - Web Consoleのアラームの［プロパティ］画面で確認してください。

設定値の「－」は，設定が常に無効であることを示します。

なお，条件式で異常条件と警告条件が同じ場合は，アラームイベントは異常のものだけが発行されます。

対処方法

このアラームが発行された場合の対処方法を示します。または，対処方法を説明している個所を示します。

関連レポート

このアラームに関連する，ソリューションセットのレポートを示します。PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面でエージェントアイコンをクリックし，［アラームの状態の表示］メソッドで表示される[図データ]アイコンをクリックすると，このレポートを表示できます。

アラーム一覧

PFM - Agent for Virtual Machineのソリューションセットで定義されているアラームは，「PFM VirtualMachine Solution Alarms 8.51」というアラームテーブルにまとめられています。「8.51」は，アラームテーブルのバージョンを示し，PFM - Agent for Virtual Machineのバージョンとともに変化します。PFM - Agent for Virtual Machineのバージョンとアラームテーブルのバージョンの関係は，「付録H　バージョン互換」を参照してください。このアラームテーブルは，PFM - Web Consoleの［アラーム階層］タブに表示される「VirtualMachine」フォルダに格納されています。ソリューションセットで定義されているアラームをアルファベット順で次の表に示します。

表4-1　アラーム一覧（ソリューションセット）

アラーム名 | 監視対象 | 監視目的
Host Disk Usage | 物理サーバの論理ディスク使用率 | 稼働状況監視
Host Memory Usage | 物理サーバのメモリー使用率 | 性能情報監視
VM CPU Insufficient | 仮想マシンのCPU不足率 | 性能情報監視
VM Disk Abort Cmds | 仮想マシンのディスクコマンド破棄数 | 稼働状況監視
VM Disk Usage | 仮想マシンの論理ディスク使用率 | 稼働状況監視
VM Status | 仮想マシンの状態 | 稼働状況監視

PFM - Agent for Virtual Machineでは，ソリューションセットとして，システムが正常に運用しているかどうかを監視する稼働情報監視のアラームと，システムが十分なサービスを提供しているかどうかを監視する性能情報監視のアラームを提供しています。目的に合わせて必要なアラームを設定してください。

Host Disk Usage

概要

Host Disk Usageアラームは，物理サーバの論理ディスク使用率（%）を監視します。特定の論理ディスクを監視する場合，このアラームをコピーし，"*"を監視する論理ディスクIDに変更したアラームを作成してください。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ
設定値

項目
詳細項目

基本情報
プロダクト
VirtualMachine

メッセージテキスト
Host logical disk(%CVS1) is at %CVS2% utilization

アラームを有効にする
する

監視時刻範囲
常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する
する

インターバル中
3

回しきい値超過
2

アクション
Eメール
－

コマンド
－

SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
Host Logical Disk Status (PI_HLDI)

フィールド

Disk ID

Used %

異常条件
Disk ID = "*" AND
Used % >= 90

警告条件
Disk ID = "*" AND
Used % >= 80

対処方法

「1.4.5(2)(b)　物理サーバの論理ディスクの領域使用率を監視する例」を参照してください。

関連レポート

Reports/VirtualMachine/Status Reporting/Real-Time/Host Disk Used

Host Memory Usage

概要

Host Memory Usageアラームは，物理サーバのメモリー使用率（%）を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ | 設定値
項目 | 詳細項目
基本情報 | プロダクト | VirtualMachine
メッセージテキスト | Host memory is at %CVS% utilization
アラームを有効にする | する
監視時刻範囲 | 常に監視する
発生頻度を満たした時にアラーム通知する | する
インターバル中 | 3
回しきい値超過 | 2
アクション | Eメール | －
コマンド | －
SNMP | 異常，警告，正常
条件式 | レコード | Host Memory Status (PI_HMI)
フィールド | Total Used %
異常条件 | Total Used % >= 120
警告条件 | Total Used % >= 100

対処方法

「1.4.4(2)(a)　物理サーバの合計メモリー使用率を監視する例」を参照してください。

関連レポート

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Recent Past/Host Memory Used

VM CPU Insufficient

概要

VM CPU Insufficientアラームは，仮想マシンのCPU不足率（%）を監視します。この値は，仮想マシンに対して十分なCPUが割り当てられている場合には，0%に近づきます。特定の仮想マシンを監視する場合，このアラームをコピーし，"*"を監視する仮想マシン名に変更したアラームを作成してください。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ
設定値

項目
詳細項目

基本情報
プロダクト
VirtualMachine

メッセージテキスト
CPU insufficiency rate of %CVS1 is %CVS2%

アラームを有効にする
する

監視時刻範囲
常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する
する

インターバル中
3

回しきい値超過
2

アクション
Eメール
－

コマンド
－

SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
VM Status (PI_VI)

フィールド

VM Name

Insufficient %

異常条件
VM Name = "*" AND
Insufficient % >= 30

警告条件
VM Name = "*" AND
Insufficient % >= 10

対処方法

「1.4.3(2)(a)　仮想マシンのCPU不足率を監視する例」を参照してください。

関連レポート

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Recent Past/VM CPU Insufficient

VM Disk Abort Cmds

概要

VM Disk Abort Cmdsアラームは，仮想マシンのディスクコマンド破棄数を監視します。特定の仮想マシンを監視する場合，このアラームをコピーし，"*"を監視する仮想マシン名に変更したアラームを作成してください。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ
設定値

項目
詳細項目

基本情報
プロダクト
VirtualMachine

メッセージテキスト
Disk abort commands of %CVS1 is %CVS2

アラームを有効にする
する

監視時刻範囲
常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する
する

インターバル中
3

回しきい値超過
2

アクション
Eメール
－

コマンド
－

SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
VM Physical Disk Status (PI_VPDI)

フィールド

VM Name

Abort Commands

異常条件
VM Name = "*" AND
Abort Commands >= 10

警告条件
VM Name = "*" AND
Abort Commands >= 1

対処方法

「1.4.5(2)(a)　仮想マシンが利用している物理ディスクのディスクコマンド破棄率を監視する例」を参照してください。

関連レポート

Reports/VirtualMachine/Status Reporting/Real-Time/VM Disk Abort Commands

VM Disk Usage

概要

VM Disk Usageアラームは，仮想マシンの論理ディスク使用率（%）を監視します。特定の論理ディスク，仮想マシンを監視する場合，このアラームをコピーし，"*"を監視する論理ディスクIDまたは仮想マシン名に変更したアラームを作成してください。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ
設定値

項目
詳細項目

基本情報
プロダクト
VirtualMachine

メッセージテキスト
Logical disk of %CVS1 is at %CVS3% utilization

アラームを有効にする
する

監視時刻範囲
常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する
する

インターバル中
3

回しきい値超過
2

アクション
Eメール
－

コマンド
－

SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
VM Logical Disk Status (PI_VLDI)

フィールド

VM Name

Disk ID

Used %

異常条件
VM Name = "*" AND
Disk ID = "*" AND
Used % >= 90

警告条件
VM Name = "*" AND
Disk ID = "*" AND
Used % >= 80

対処方法

「1.4.5(2)(c)　仮想マシンの論理ディスクの領域使用率を監視する例」を参照してください。

関連レポート

Reports/VirtualMachine/Status Reporting/Real-Time/VM Disk Used

VM Status

概要

VM Statusアラームは，仮想マシンの状態を監視します。特定の仮想マシンを監視する場合，このアラームをコピーし，"*"を監視する仮想マシン名に変更したアラームを作成してください。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ
設定値

項目
詳細項目

基本情報
プロダクト
VirtualMachine

メッセージテキスト
Virtual machine(%CVS1) not available

アラームを有効にする
する

監視時刻範囲
常に監視する

発生頻度を満たした時にアラーム通知する
する

インターバル中
3

回しきい値超過
2

アクション
Eメール
－

コマンド
－

SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード
VM Status Detail (PD_VM)

フィールド

VM Name

Status

異常条件
VM Name = "*" AND
Status <> "ON"

警告条件
VM Name = "*" AND
Status <> "ON"

対処方法

このアラームが発行された場合，仮想マシンが起動しているかどうかを確認してください。

関連レポート

なし

レポートの記載形式

ここでは，レポートの記載形式を示します。レポートは，アルファベット順に記載しています。

レポート名

ソリューションセットのレポート名を示します。

レポート名に「(Multi-Agent)」が含まれるレポートは，複数のインスタンスについて情報を表示するレポートです。

レポート名に「(Multi-Agent)」が含まれないレポートは，単一のインスタンスについて情報を表示するレポートです。

データモデルについては，「5.　レコード」を参照してください。

概要

このレポートで表示できる情報の概要について説明します。

格納先

このレポートの格納先を示します。

レコード

このレポートで使用するパフォーマンスデータが，格納されているレコードを示します。履歴レポートを表示するためには，この欄に示すレコードを収集するように，あらかじめ設定しておく必要があります。レポートを表示する前に，PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面でエージェントのプロパティを表示して，このレコードが「Log = Yes」に設定されているか確認してください。リアルタイムレポートの場合，設定する必要はありません。

フィールド

このレポートで使用するレコードのフィールドについて，表で説明します。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

このレポートのフィールドに関連づけられた，ソリューションセットのレポートを表で説明します。このドリルダウンレポートを表示するには，PFM - Web Consoleのレポートウィンドウに表示されているレポートのグラフまたはレポートウィンドウ下部に表示されているフィールド名をクリックしてください。履歴レポートの場合，レポート中の青色で表示されている時間をクリックすることで，より詳細な時間間隔でレポートを表示できます。なお，レポートによってドリルダウンレポートを持つものと持たないものがあります。

レポートのフォルダ構成

PFM - Agent for Virtual Machineのレポートのフォルダ構成を次に示します。<　>内は，フォルダ名を示します。

<VirtualMachine>
+-- <Monthly Trend>
|    +-- <Host CPU Used Status>
|    +-- <Host Disk Used>
|    +-- <Host Memory Used>
|    +-- <Host Network Data>
|    +-- <VM CPU Insufficient>
|    +-- <VM Disk Used>
|    +-- <VM Network Data>
+-- <Status Reporting>
|    +-- <Daily Trend>
|    |    +-- <Host CPU Used Status>
|    |    +-- <Host Memory Used>
|    |    +-- <VM CPU Insufficient>
|    +-- <Real-Time>
|    |    +-- <Host Disk Used>
|    |    +-- <VM Disk Abort Commands>
|    |    +-- <VM Disk Used>
+-- <Troubleshooting>
     +-- <Real-Time>
     |    +-- <Host CPU Used Status>
     |    +-- <Host Disk I/O>
     |    +-- <Host Disk Used Status>
     |    +-- <Host Memory Size>
     |    +-- <Host Memory Used>
     |    +-- <Host Memory Used Status>
     |    +-- <Host Network Data>
     |    +-- <VM CPU Allocation Value>
     |    +-- <VM CPU Insufficient>
     |    +-- <VM CPU Used>
     |    +-- <VM Disk I/O>
     |    +-- <VM Disk Used Status>
     |    +-- <VM Memory Allocation Value>
     |    +-- <VM Network Data>
     |    +-- <VM Swap Used>
     |    +-- <VM Working Size - Total>
     +-- <Recent Past>
          +-- <Host CPU Used Status>
          +-- <Host Memory Size>
          +-- <Host Memory Used>
          +-- <Host Memory Used Status>
          +-- <VM CPU Allocation Value>
          +-- <VM CPU Insufficient>
          +-- <VM CPU Used>
          +-- <VM Memory Allocation Value>
          +-- <VM Swap Used>
          +-- <VM Working Size - Total>
          +-- <Drilldown Only>
               +-- <VM CPU Used Status>
               +-- <VM Memory Used>
               +-- <VM Memory Used Status>

各フォルダの説明を次に示します。

「Monthly Trend」フォルダ
最近1か月間の1日ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。1か月のシステムの傾向を分析するために使用します。

「Status Reporting」フォルダ
日ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。システムの総合的な状態を見るために使用します。また，履歴レポートのほかにリアルタイムレポートの表示もできます。

「Daily Trend」フォルダ
最近24時間の1時間ごとに集計された情報を表示する履歴レポートが格納されています。1日ごとにシステムの状態を確認するために使用します。

「Real-Time」フォルダ
システムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

「Troubleshooting」フォルダ
トラブルを解決するのに役立つ情報を表示するレポートが格納されています。システムに問題が発生した場合，問題の原因を調査するために使用します。

「Real-Time」フォルダ
現在のシステムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

「Recent Past」フォルダ
最近1時間の1分ごとに集計された情報を表示する履歴レポートが格納されています。

さらに，これらのフォルダの下位には，次のフォルダがあります。上位のフォルダによって，どのフォルダがあるかは異なります。各フォルダについて次に説明します。

「Drilldown Only」フォルダ
ドリルダウンレポート（フィールドレベル）として表示されるレポートが格納されています。そのレポートのフィールドに関連する詳細な情報を表示するために使用します。

レポート一覧

ソリューションセットで定義されているレポートをアルファベット順に次の表に示します。

表4-2　レポート一覧

カテゴリー | レポート名 | 表示する情報
CPU | Host CPU Used Status | 物理サーバのCPU使用状態を表示します。
VM CPU Allocation Value | 仮想マシンのCPU割り当て上限値を表示します。
VM CPU Insufficient | 仮想マシンのCPU不足率を表示します。
VM CPU Used | 仮想マシンのCPU使用量を表示します。
VM CPU Used Status | 仮想マシンによる物理サーバのCPU使用状態を表示します。
ディスク | Host Disk I/O | 物理サーバの物理ディスクI/Oを表示します。
Host Disk Used | 物理サーバの論理ディスク使用率を表示します。
Host Disk Used Status | 物理サーバの論理ディスク使用状態を表示します。
VM Disk Abort Commands | 仮想マシンのディスクコマンド破棄率を表示します。
VM Disk I/O | 仮想マシンのディスクI/Oを表示します。
VM Disk Used | 仮想マシンの論理ディスク使用率を表示します。
VM Disk Used Status | 仮想マシンの論理ディスク使用状態を表示します。
メモリー | Host Memory Size | 物理サーバの物理メモリー合計サイズを表示します。
Host Memory Used | 物理サーバのメモリーリソース使用率を表示します。
Host Memory Used Status | 物理サーバのメモリーリソース使用状態を表示します。
VM Memory Allocation Value | 仮想マシンのメモリー割り当て上限値を表示します。
VM Memory Used | 仮想マシンのメモリーリソース使用量を表示します。
VM Memory Used Status | 仮想マシンのメモリーリソース使用状態を表示します。
VM Swap Used | 仮想マシンのスワップ使用量を表示します。
VM Working Size - Total | 全仮想マシンのワーキングセットサイズを表示します。
ネットワーク | Host Network Data | 物理サーバのネットワークデータ送受信量を表示します。
VM Network Data | 仮想マシンのネットワークデータ送受信量を表示します。

Host CPU Used Status (Monthly Trend)

概要

Host CPU Used Statusレポートは，最近1か月間の物理サーバのCPU使用状態を日単位で要約して表示します。表示形式は表と積み上げ面グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Monthly Trend/

レコード

Host Status (PI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
Clocks | CPUリソースクロック周波数（MHz）。
Count | 物理CPUコア数。
VM Used | CPUリソースVM使用量（MHz）。
VMM Kernel Used | CPUリソースVMMカーネル使用量（MHz）。
VMM Console Used | CPUリソースVMMコンソール使用量（MHz）。
VMM Others Used | CPUリソースVMMその他使用量（MHz）。
Unused | CPUリソース未使用量（MHz）。

Host CPU Used Status (Status Reporting/Daily Trend)

概要

Host CPU Used Statusレポートは，最近1日間の物理サーバのCPU使用状態を時単位で要約して表示します。表示形式は表と積み上げ面グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

Host Status (PI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
Clocks | CPUリソースクロック周波数（MHz）。
Count | 物理CPUコア数。
VM Used | CPUリソースVM使用量（MHz）。
VMM Kernel Used | CPUリソースVMMカーネル使用量（MHz）。
VMM Console Used | CPUリソースVMMコンソール使用量（MHz）。
VMM Others Used | CPUリソースVMMその他使用量（MHz）。
Unused | CPUリソース未使用量（MHz）。

Host CPU Used Status (Troubleshooting/Real-Time)

概要

Host CPU Used Statusレポートは，物理サーバのCPU使用状態をリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と積み上げ面グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Host Status (PI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
Clocks | CPUリソースクロック周波数（MHz）。
Count | 物理CPUコア数。
VM Used | CPUリソースVM使用量（MHz）。
VMM Kernel Used | CPUリソースVMMカーネル使用量（MHz）。
VMM Console Used | CPUリソースVMMコンソール使用量（MHz）。
VMM Others Used | CPUリソースVMMその他使用量（MHz）。
Unused | CPUリソース未使用量（MHz）。

Host CPU Used Status (Troubleshooting/Recent Past)

概要

Host CPU Used Statusレポートは，最近1時間の物理サーバのCPU使用状態を分単位で要約して表示します。表示形式は表と積み上げ面グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

Host Status (PI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
Clocks | CPUリソースクロック周波数（MHz）。
Count | 物理CPUコア数。
VM Used | CPUリソースVM使用量（MHz）。
VMM Kernel Used | CPUリソースVMMカーネル使用量（MHz）。
VMM Console Used | CPUリソースVMMコンソール使用量（MHz）。
VMM Others Used | CPUリソースVMMその他使用量（MHz）。
Unused | CPUリソース未使用量（MHz）。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
VM CPU Used Status | 選択した仮想マシンによる物理サーバのCPU使用状態を表示する。このレポートを表示するには，VM Usedフィールドをクリックする。

Host Disk I/O (Troubleshooting/Real-Time)

概要

Host Disk I/Oレポートは，物理サーバの物理ディスクI/Oをリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と折れ線グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Host Physical Disk Status (PI_HPDI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
Disk ID | ディスクの識別子。
Speed | データ転送速度（KB/sec）。
Requests | 処理回数。
Read Requests | 読み込み処理回数。
Read Speed | 読み込みデータ転送速度（KB/sec）。
Write Requests | 書き込み処理回数。
Write Speed | 書き込みデータ転送速度（KB/sec）。

Host Disk Used (Monthly Trend)

概要

Host Disk Usedレポートは，最近1か月間の物理サーバの論理ディスク使用率を日単位で要約して表示します。表示形式は表と折れ線グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Monthly Trend/

レコード

Host Logical Disk Status (PI_HLDI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
Disk ID | ディスクの識別子。
Used | ディスク使用サイズ（MB）。
Used % | ディスク使用率（%）。
Free | ディスク未使用サイズ（MB）。
Size | ディスクサイズ（MB）。

Host Disk Used (Status Reporting/Real-Time)

概要

Host Disk Usedレポートは，物理サーバの論理ディスク使用率をリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と折れ線グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Status Reporting/Real-Time/

レコード

Host Logical Disk Status (PI_HLDI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
Disk ID | ディスクの識別子。
Used | ディスク使用サイズ（MB）。
Used % | ディスク使用率（%）。
Free | ディスク未使用サイズ（MB）。
Size | ディスクサイズ（MB）。

Host Disk Used Status (Troubleshooting/Real-Time)

概要

Host Disk Used Statusレポートは，物理サーバの論理ディスク使用状態をリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と積み上げ縦棒グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Host Logical Disk Status (PI_HLDI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
Disk ID | ディスクの識別子。
Used | ディスク使用サイズ（MB）。
Used % | ディスク使用率（%）。
Free | ディスク未使用サイズ（MB）。
Size | ディスクサイズ（MB）。

Host Memory Size (Troubleshooting/Real-Time)

概要

Host Memory Sizeレポートは，物理サーバの物理メモリー合計サイズをリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と折れ線グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Host Memory Status (PI_HMI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
Size | メモリーリソースサイズ（MB）。
Used % | メモリーリソース使用率（%）。
VMM Used % | メモリーリソースVMM使用率（%）。
VM Used % | メモリーリソースVM使用率（%）。

Host Memory Size (Troubleshooting/Recent Past)

概要

Host Memory Sizeレポートは，最近1時間の物理サーバの物理メモリー合計サイズを分単位で要約して表示します。表示形式は表と折れ線グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

Host Memory Status (PI_HMI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
Size | メモリーリソースサイズ（MB）。
Used % | メモリーリソース使用率（%）。
VMM Used % | メモリーリソースVMM使用率（%）。
VM Used % | メモリーリソースVM使用率（%）。

Host Memory Used (Monthly Trend)

概要

Host Memory Usedレポートは，最近1か月間の物理サーバのメモリーリソース使用率を日単位で要約して表示します。表示形式は表と積み上げ面グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Monthly Trend/

レコード

Host Memory Status (PI_HMI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
Used | メモリーリソース使用量（MB）。
Used % | メモリーリソース使用率（%）。
VM Swap Used | 内部スワップ使用量（MB）。
VM Swap Used % | 内部スワップ使用率（%）。
Host Swap Used | 外部スワップ使用量（MB）。
Host Swap Used % | 外部スワップ使用率（%）。
Unused | メモリーリソース未使用量（MB）。

Host Memory Used (Status Reporting/Daily Trend)

概要

Host Memory Usedレポートは，最近1日間の物理サーバのメモリーリソース使用率を時単位で要約して表示します。表示形式は表と積み上げ面グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

Host Memory Status (PI_HMI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
Used | メモリーリソース使用量（MB）。
Used % | メモリーリソース使用率（%）。
VM Swap Used | 内部スワップ使用量（MB）。
VM Swap Used % | 内部スワップ使用率（%）。
Host Swap Used | 外部スワップ使用量（MB）。
Host Swap Used % | 外部スワップ使用率（%）。
Unused | メモリーリソース未使用量（MB）。

Host Memory Used (Troubleshooting/Real-Time)

概要

Host Memory Usedレポートは，物理サーバのメモリーリソース使用率をリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と積み上げ面グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Host Memory Status (PI_HMI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
Used | メモリーリソース使用量（MB）。
Used % | メモリーリソース使用率（%）。
VM Swap Used | 内部スワップ使用量（MB）。
VM Swap Used % | 内部スワップ使用率（%）。
Host Swap Used | 外部スワップ使用量（MB）。
Host Swap Used % | 外部スワップ使用率（%）。
Unused | メモリーリソース未使用量（MB）。

Host Memory Used (Troubleshooting/Recent Past)

概要

Host Memory Usedレポートは，最近１時間の物理サーバのメモリーリソース使用率を分単位で要約して表示します。表示形式は表と積み上げ面グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

Host Memory Status (PI_HMI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
Used | メモリーリソース使用量（MB）。
Used % | メモリーリソース使用率（%）。
VM Swap Used | 内部スワップ使用量（MB）。
VM Swap Used % | 内部スワップ使用率（%）。
Host Swap Used | 外部スワップ使用量（MB）。
Host Swap Used % | 外部スワップ使用率（%）。
Unused | メモリーリソース未使用量（MB）。

Host Memory Used Status (Troubleshooting/Real-Time)

概要

Host Memory Used Statusレポートは，物理サーバのメモリーリソース使用状態をリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と積み上げ面グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Host Memory Status (PI_HMI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
Used | メモリーリソース使用量（MB）。
Used % | メモリーリソース使用率（%）。
Host Swap Used | 外部スワップ使用量（MB）。
Host Swap Used % | 外部スワップ使用率（%）。
VM Swap Used | 内部スワップ使用量（MB）。
VM Swap Used % | 内部スワップ使用率（%）。
Unused | メモリーリソース未使用量（MB）。

Host Memory Used Status (Troubleshooting/Recent Past)

概要

Host Memory Used Statusレポートは，最近1時間の物理サーバのメモリーリソース使用状態を分単位で要約して表示します。表示形式は表と積み上げ面グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

Host Memory Status (PI_HMI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
Used | メモリーリソース使用量（MB）。
Used % | メモリーリソース使用率（%）。
Host Swap Used | 外部スワップ使用量（MB）。
Host Swap Used % | 外部スワップ使用率（%）。
VM Swap Used | 内部スワップ使用量（MB）。
VM Swap Used % | 内部スワップ使用率（%）。
Unused | メモリーリソース未使用量（MB）。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
VM Memory Used | 選択した仮想マシンによるメモリーリソース使用量を表示する。このレポートを表示するには，Usedフィールドをクリックする。

Host Network Data (Monthly Trend)

概要

Host Network Dataレポートは，最近1か月間の物理サーバのネットワークデータ送受信量を日単位で要約して表示します。表示形式は表と折れ線グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Monthly Trend/

レコード

Host Network Status (PI_HNI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
Net ID | ネットワークの識別子。
Rate | 物理サーバによる，ネットワークとの送受信の速度（KB/sec）。
Recv Rate | 物理サーバによる，ネットワークからの受信の速度（KB/sec）。
Send Rate | 物理サーバによる，ネットワークへの送信の速度（KB/sec）。

Host Network Data (Troubleshooting/Real-Time)

概要

Host Network Dataレポートは，物理サーバのネットワークデータ送受信量をリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と折れ線グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Host Network Status (PI_HNI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
Net ID | ネットワークの識別子。
Rate | 物理サーバによる，ネットワークとの送受信の速度（KB/sec）。
Recv Rate | 物理サーバによる，ネットワークからの受信の速度（KB/sec）。
Send Rate | 物理サーバによる，ネットワークへの送信の速度（KB/sec）。

VM CPU Allocation Value (Troubleshooting/Real-Time)

概要

VM CPU Allocation Valueレポートは，仮想マシンのCPU割り当て上限値をリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と集合横棒グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

VM Status (PI_VI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Expectation | CPU割り当て均衡値（MHz）。
Expectation % | CPU割り当て均衡点（%）。
Max | CPU割り当て上限値（MHz）。
Max % | CPU割り当て上限率（%）。
Min | CPU割り当て下限値（MHz）。
Min % | CPU割り当て下限率（%）。
Share | CPU割り当て比率。

VM CPU Allocation Value (Troubleshooting/Recent Past)

概要

VM CPU Allocation Valueレポートは，最近1時間の仮想マシンのCPU割り当て上限値を分単位で要約して表示します。表示形式は表と集合横棒グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

VM Status (PI_VI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Expectation | CPU割り当て均衡値（MHz）。
Expectation % | CPU割り当て均衡点（%）。
Max | CPU割り当て上限値（MHz）。
Max % | CPU割り当て上限率（%）。
Min | CPU割り当て下限値（MHz）。
Min % | CPU割り当て下限率（%）。
Share | CPU割り当て比率。

VM CPU Insufficient (Monthly Trend)

概要

VM CPU Insufficientレポートは，最近1か月間の仮想マシンのCPU不足率を日単位で要約して表示します。表示形式は表と折れ線グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Monthly Trend/

レコード

VM Status (PI_VI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Insufficient | CPU不足量（MHz）。
Insufficient % | CPU不足率（%）。
Used | CPU使用量（MHz）。
Used % | CPU使用率（%）。
Request % | CPU要求率（%）。
Used Per Request | CPU割り当て比（%）。
Insufficient Per Request | CPU未割り当て比（%）。

VM CPU Insufficient (Status Reporting/Daily Trend)

概要

VM CPU Insufficientレポートは，最近1日間の仮想マシンのCPU不足率を時単位で要約して表示します。表示形式は表と折れ線グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

VM Status (PI_VI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Insufficient | CPU不足量（MHz）。
Insufficient % | CPU不足率（%）。
Used | CPU使用量（MHz）。
Used % | CPU使用率（%）。
Request % | CPU要求率（%）。
Used Per Request | CPU割り当て比（%）。
Insufficient Per Request | CPU未割り当て比（%）。

VM CPU Insufficient (Troubleshooting/Real-Time)

概要

VM CPU Insufficientレポートは，仮想マシンのCPU不足率をリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と折れ線グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

VM Status (PI_VI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Insufficient | CPU不足量（MHz）。
Insufficient % | CPU不足率（%）。
Used | CPU使用量（MHz）。
Used % | CPU使用率（%）。
Request % | CPU要求率（%）。
Used Per Request | CPU割り当て比（%）。
Insufficient Per Request | CPU未割り当て比（%）。

VM CPU Insufficient (Troubleshooting/Recent Past)

概要

VM CPU Insufficientレポートは，最近1時間の仮想マシンのCPU不足率を分単位で要約して表示します。表示形式は表と折れ線グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

VM Status (PI_VI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Insufficient | CPU不足量（MHz）。
Insufficient % | CPU不足率（%）。
Used | CPU使用量（MHz）。
Used % | CPU使用率（%）。
Request % | CPU要求率（%）。
Used Per Request | CPU割り当て比（%）。
Insufficient Per Request | CPU未割り当て比（%）。

VM CPU Used (Troubleshooting/Real-Time)

概要

VM CPU Usedレポートは，仮想マシンのCPU使用量をリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と集合横棒グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

VM Status (PI_VI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Used | CPU使用量（MHz）。
Used % | CPU使用率（%）。
Insufficient | CPU不足量（MHz）。
Insufficient % | CPU不足率（%）。
Expectation | CPU割り当て均衡値（MHz）。
Max | CPU割り当て上限値（MHz）。
Min | CPU割り当て下限値（MHz）。

VM CPU Used (Troubleshooting/Recent Past)

概要

VM CPU Usedレポートは，最近1時間の仮想マシンのCPU使用量を分単位で要約して表示します。表示形式は表と集合横棒グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

VM Status (PI_VI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Used | CPU使用量（MHz）。
Used % | CPU使用率（%）。
Insufficient | CPU不足量（MHz）。
Insufficient % | CPU不足率（%）。
Expectation | CPU割り当て均衡値（MHz）。
Max | CPU割り当て上限値（MHz）。
Min | CPU割り当て下限値（MHz）。

VM CPU Used Status (Troubleshooting/Recent Past/Drilldown Only)

概要

VM CPU Used Statusレポートは，最近1時間の仮想マシンによる物理サーバのCPU使用状態を分単位で要約して表示します。表示形式は表と積み上げ縦棒グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Recent Past/Drilldown Only/

レコード

VM Status (PI_VI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Used | CPU使用量（MHz）。
Used % | CPU使用率（%）。

VM Disk Abort Commands (Status Reporting/Real-Time)

概要

VM Disk Abort Commandsレポートは，仮想マシンのディスクコマンド破棄率をリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と折れ線グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Status Reporting/Real-Time/

レコード

VM Physical Disk Status (PI_VPDI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Disk ID | ディスクの識別子。
Abort Commands | ディスクコマンド破棄数。
Abort Commands % | ディスクコマンド破棄率（%）。
Commands | ディスクコマンド発行数。

VM Disk I/O (Troubleshooting/Real-Time)

概要

VM Disk I/Oレポートは，仮想マシンのディスクI/Oをリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と折れ線グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

VM Physical Disk Status (PI_VPDI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Disk ID | ディスクの識別子。
Speed | データ転送速度（KB/sec）。
Requests | 処理回数。
Read Requests | 読み込み処理回数。
Read Speed | 読み込みデータ転送速度（KB/sec）。
Write Requests | 書き込み処理回数。
Write Speed | 書き込みデータ転送速度（KB/sec）。

VM Disk Used (Monthly Trend)

概要

VM Disk Usedレポートは，最近1か月間の仮想マシンの論理ディスク使用率を日単位で要約して表示します。表示形式は表と折れ線グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Monthly Trend/

レコード

VM Logical Disk Status (PI_VLDI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Disk ID | ディスクの識別子。
Used | ディスク使用サイズ（MB）。
Used % | ディスク使用率（%）。
Free | ディスク未使用サイズ（MB）。
Size | ディスクサイズ（MB）。

VM Disk Used (Status Reporting/Real-Time)

概要

VM Disk Usedレポートは，仮想マシンの論理ディスク使用率をリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と折れ線グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Status Reporting/Real-Time/

レコード

VM Logical Disk Status (PI_VLDI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Disk ID | ディスクの識別子。
Used | ディスク使用サイズ（MB）。
Used % | ディスク使用率（%）。
Free | ディスク未使用サイズ（MB）。
Size | ディスクサイズ（MB）。

VM Disk Used Status (Troubleshooting/Real-Time)

概要

VM Disk Used Statusレポートは，仮想マシンの論理ディスク使用状態をリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と積み上げ横棒グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

VM Logical Disk Status (PI_VLDI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Disk ID | ディスクの識別子。
Used | ディスク使用サイズ（MB）。
Used % | ディスク使用率（%）。
Free | ディスク未使用サイズ（MB）。
Size | ディスクサイズ（MB）。

VM Memory Allocation Value (Troubleshooting/Real-Time)

概要

VM Memory Allocation Valueレポートは，仮想マシンのメモリー割り当て上限値をリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と集合横棒グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

VM Memory Status (PI_VMI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Expectation | メモリー割り当て均衡値（MB）。
Expectation % | メモリー割り当て均衡点（%）。
Max | メモリー割り当て上限値（MB）。
Max % | メモリー割り当て上限率（%）。
Min | メモリー割り当て下限値（MB）。
Min % | メモリー割り当て下限率（%）。
Size | メモリーサイズ（MB）。
Share | メモリー割り当て比率。

VM Memory Allocation Value (Troubleshooting/Recent Past)

概要

VM Memory Allocation Valueレポートは，最近1時間の仮想マシンのメモリー割り当て上限値を分単位で要約して表示します。表示形式は表と集合横棒グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

VM Memory Status (PI_VMI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Expectation | メモリー割り当て均衡値（MB）。
Expectation % | メモリー割り当て均衡点（%）。
Max | メモリー割り当て上限値（MB）。
Max % | メモリー割り当て上限率（%）。
Min | メモリー割り当て下限値（MB）。
Min % | メモリー割り当て下限率（%）。
Size | メモリーサイズ（MB）。
Share | メモリー割り当て比率。

VM Memory Used (Troubleshooting/Recent Past/Drilldown Only)

概要

VM Memory Usedレポートは，最近1時間の仮想マシンのメモリーリソース使用量を分単位で要約して表示します。表示形式は表と折れ線グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Recent Past/Drilldown Only/

レコード

VM Memory Status (PI_VMI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Used | メモリー使用量（MB）。
Used % | メモリー使用率（%）。
Host Swap Used | 外部スワップ使用量（MB）。
Host Swap Used % | 外部スワップ使用率（%）。
VM Swap Used | 内部スワップ使用量（MB）。
VM Swap Used % | 内部スワップ使用率（%）。
Unused | メモリー未使用量（MB）。
Working Size | ワーキングセットサイズ（MB）。
Working Size % | ワーキングセットサイズ率（%）。

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

レポート名 | 説明
VM Memory Used Status | 選択した仮想マシンによるメモリーリソース使用状態を表示する。このレポートを表示するには，VM Nameフィールドをクリックする。

VM Memory Used Status (Troubleshooting/Recent Past/Drilldown Only)

概要

VM Memory Used Statusレポートは，最近1時間の仮想マシンのメモリーリソース使用状態を分単位で要約して表示します。表示形式は表と積み上げ横棒グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Recent Past/Drilldown Only/

レコード

VM Memory Status (PI_VMI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Used | メモリー使用量（MB）。
Used % | メモリー使用率（%）。
Host Swap Used | 外部スワップ使用量（MB）。
Host Swap Used % | 外部スワップ使用率（%）。
VM Swap Used | 内部スワップ使用量（MB）。
VM Swap Used % | 内部スワップ使用率（%）。
Working Size | ワーキングセットサイズ（MB）。
Working Size % | ワーキングセットサイズ率（%）。
Unused | メモリー未使用量（MB）。

VM Network Data (Monthly Trend)

概要

VM Network Dataレポートは，最近1か月間の仮想マシンのネットワークデータ送受信量を日単位で要約して表示します。表示形式は表と折れ線グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Monthly Trend/

レコード

VM Network Status (PI_VNI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Net ID | ネットワークの識別子。
Rate | 物理サーバによる，ネットワークとの送受信の速度（KB/sec）。
Recv Rate | 物理サーバによる，ネットワークからの受信の速度（KB/sec）。
Send Rate | 物理サーバによる，ネットワークへの送信の速度（KB/sec）。

VM Network Data (Troubleshooting/Real-Time)

概要

VM Network Dataレポートは，仮想マシンのネットワークデータ送受信量をリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と折れ線グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

VM Network Status (PI_VNI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Net ID | ネットワークの識別子。
Rate | 物理サーバによる，ネットワークとの送受信の速度（KB/sec）。
Recv Rate | 物理サーバによる，ネットワークからの受信の速度（KB/sec）。
Send Rate | 物理サーバによる，ネットワークへの送信の速度（KB/sec）。

VM Swap Used (Troubleshooting/Real-Time)

概要

VM Swap Usedレポートは，仮想マシンのスワップ使用量をリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と積み上げ横棒グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

VM Memory Status (PI_VMI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Resource Used | メモリーリソース使用量（MB）。
Resource Used % | メモリーリソース使用率（%）。
VM Swap Used | 内部スワップ使用量（MB）。
VM Swap Used % | 内部スワップ使用率（%）。
Host Swap Used | 外部スワップ使用量（MB）。
Host Swap Used % | 外部スワップ使用率（%）。
Unused | メモリー未使用量（MB）。

VM Swap Used (Troubleshooting/Recent Past)

概要

VM Swap Usedレポートは，最近1時間の仮想マシンのスワップ使用量を分単位で要約して表示します。表示形式は表と積み上げ横棒グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

VM Memory Status (PI_VMI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Resource Used | メモリーリソース使用量（MB）。
Resource Used % | メモリーリソース使用率（%）。
VM Swap Used | 内部スワップ使用量（MB）。
VM Swap Used % | 内部スワップ使用率（%）。
Host Swap Used | 外部スワップ使用量（MB）。
Host Swap Used % | 外部スワップ使用率（%）。
Unused | メモリー未使用量（MB）。

VM Working Size - Total (Troubleshooting/Real-Time)

概要

VM Working Size - Totalレポートは，全仮想マシンのワーキングセットサイズをリアルタイムで表示します。表示形式は一覧と積み上げ面グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

VM Memory Status (PI_VMI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Working Size | ワーキングセットサイズ（MB）。
Working Size % | ワーキングセットサイズ率（%）。

VM Working Size - Total (Troubleshooting/Recent Past)

概要

VM Working Size - Totalレポートは，最近1時間の全仮想マシンのワーキングセットサイズを分単位で要約して表示します。表示形式は表と積み上げ面グラフです。

格納先

Reports/VirtualMachine/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

VM Memory Status (PI_VMI)

フィールド

フィールド名 | 説明
Sampling Time | 監視ホスト上での性能情報収集時刻。
VM Name | 仮想マシンの名称。
Working Size | ワーキングセットサイズ（MB）。
Working Size % | ワーキングセットサイズ率（%）。

5.　レコード

この章では，PFM - Agent for Virtual Machineのレコードについて説明します。各レコードのパフォーマンスデータの収集方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

＜この章の構成＞

データモデルについて

レコードの記載形式

ODBCキーフィールド一覧

要約ルール

データ型一覧

フィールドの値

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

レコードの注意事項

レコード一覧

Host CPU Status（PI_HCI）

Host Logical Disk Status（PI_HLDI）

Host Memory Status（PI_HMI）

Host Network Status（PI_HNI）

Host Physical Disk Status（PI_HPDI）

Host Status Detail（PD）

Host Status（PI）

VM CPU Status（PI_VCI）

VM Logical Disk Status（PI_VLDI）

VM Memory Status（PI_VMI）

VM Network Status（PI_VNI）

VM Physical Disk Status（PI_VPDI）

VM Status Detail（PD_VM）

VM Status（PI_VI）

データモデルについて

各PFM - Agentが持つレコードおよびフィールドの総称を「データモデル」と呼びます。各PFM - Agentと，そのPFM - Agentが持つデータモデルには，それぞれ固有のバージョン番号が与えられています。PFM - Agent for Virtual Machineのバージョンとデータモデルのバージョンの関係は，「付録H　バージョン互換」を参照してください。

各PFM - Agentのデータモデルのバージョンは，PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面でエージェントのプロパティを表示して確認してください。

データモデルについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

レコードの記載形式

この章では，PFM - Agent for Virtual Machineのレコードをアルファベット順に記載しています。各レコードの説明は，次の項目から構成されています。

機能

各レコードに格納されるパフォーマンスデータの概要および注意事項について説明します。

デフォルト値および変更できる値

各レコードに設定されているパフォーマンスデータの収集条件のデフォルト値およびユーザーが変更できる値を表で示します。「デフォルト値および変更できる値」に記載している項目とその意味を次の表に示します。この表で示す各項目については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

項目
意味
変更可否

Collection Interval
パフォーマンスデータの収集間隔（秒単位）。
○：変更できる
×：変更できない

Collection Offset※
パフォーマンスデータの収集を開始するオフセット値（秒単位）。オフセット値については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

Log
収集したパフォーマンスデータをStoreデータベースに記録するかどうか。
Yes：記録する。ただし，「Collection Interval=0」の場合，記録しない。
No：記録しない。

LOGIF
収集したパフォーマンスデータをStoreデータベースに記録するかどうかの条件。

注※

指定できる値は，0～32,767秒（Collection Intervalで指定した値の範囲内）です。これは，複数のデータを収集する場合に，一度にデータの収集処理が実行されると負荷が集中するので，収集処理の負荷を分散するために使用します。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値に関係なく，Collection Intervalと同様の時間となります。Collection Offsetの値を変更する場合は，収集処理の負荷を考慮した上で値を指定してください。

ODBCキーフィールド

PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要なODBCキーフィールドを示します。ODBCキーフィールドには，各レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。ここで示すのは，各レコード固有のODBCキーフィールドです。複数インスタンスレコードだけが，固有のODBCキーフィールドを持っています。

各レコード共通のODBCキーフィールドについては，この章の「ODBCキーフィールド一覧」を参照してください。ODBCキーフィールドの使用方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，ODBC準拠のアプリケーションプログラムとの連携について説明している章を参照してください。

ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間を示します。ライフタイムについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

レコードサイズ

1回の収集で各レコードに格納されるパフォーマンスデータの容量を示します。

フィールド

各レコードのフィールドについて表で説明します。表の各項目について次に説明します。

PFM - View名（PFM - Manager名）

PFM - View名
PFM - Web Consoleで表示されるフィールド名（PFM - View名）を示します。

PFM - Manager名
PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているフィールドのデータを利用する場合，SQL文で記述するフィールド名（PFM - Manager名）を示します。
SQL文では，先頭に各レコードのレコードIDを付加した形式で記述します。例えば，Host Machine Status（PD）レコードのInterval（INTERVAL）フィールドの場合，「PD_INTERVAL」と記述します。

説明
各フィールドに格納されるパフォーマンスデータについて説明します。
各フィールドのパフォーマンスデータの求めかたには，次の種類があります。

今回収集したデータと前回のインターバルで収集したデータによって求められた平均や割合を求めるもの。

今回収集したデータだけで求められるもの。

ほかのフィールドのデータから求めるもの。

特に断り書きがない場合，データの収集間隔によって求められる値となります。
履歴レポートで，PIレコードタイプのレコードを，レポート間隔に「分」以外を設定して要約した場合に表示される値には，次の種類があります。

要約した間隔の平均値を表示するもの。

最後に収集した値を表示するもの。

合計値を表示するもの。

最小値を表示するもの。

最大値を表示するもの。

特に断り書きがないフィールドの値は，要約した間隔の平均値が表示されます。

要約
Agent Storeがデータを要約するときの要約方法（ルール）を示します。要約ルールについては，この章の「要約ルール」を参照してください。

形式
double型など，各フィールドの値のデータ型を示します。データ型については，この章の「データ型一覧」を参照してください。

デルタ
累積値として収集するデータに対し，変化量でデータを表すことを「デルタ」と呼びます。デルタについては，この章の「フィールドの値」を参照してください。

サポートバージョン
そのフィールドを使用できるPFM - Agent for Virtual Machineのバージョン番号を示します。
バージョン番号が記述してある場合，そのバージョン以降でそのフィールドが使用できます。「すべて」と記述してある場合，すべてのPFM - Agent for Virtual Machineのバージョンで使用できます。「対象外」と記述してある場合，サポート対象外のフィールドであることを示します。

ODBCキーフィールド一覧

ODBCキーフィールドには，各レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。ここで示すのは，各レコード共通のODBCキーフィールドです。PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合，ODBCキーフィールドが必要です。

各レコード共通のODBCキーフィールド一覧を次の表に示します。各レコード固有のODBCキーフィールドについては，各レコードの説明を参照してください。

表5-1　ODBCキーフィールド一覧

ODBCキーフィールド
ODBCフォーマット
データ
説明

レコードID_DATE
SQL_INTEGER
内部
レコードが生成された日付を表すレコードのキー。

レコードID_DATETIME
SQL_INTEGER
内部
レコードID_DATEフィールドとレコードID_TIMEフィールドの組み合わせ。

レコードID_DEVICEID
SQL_VARCHAR
内部
インスタンス名[ホスト名]。

レコードID_DRAWER_TYPE
SQL_VARCHAR
内部
区分。有効な値を次に示す。
m：分
H：時
D：日
W：週
M：月
Y：年

レコードID_PROD_INST
SQL_VARCHAR
内部
PFM - Agentのインスタンス名。

レコードID_PRODID
SQL_VARCHAR
内部
PFM - AgentのプロダクトID。

レコードID_RECORD_TYPE
SQL_VARCHAR
内部
レコードタイプを表す識別子（4バイト）。

レコードID_TIME
SQL_INTEGER
内部
レコードが生成された時刻（グリニッジ標準時）。

要約ルール

PIレコードタイプのレコードでは，Collection Intervalに設定された間隔で収集されるデータと，あらかじめ定義されたルールに基づき一定の期間（分，時，日，週，月，または年単位）ごとに要約されたデータが，Storeデータベースに格納されます。要約の種類はフィールドごとに定義されています。この定義を「要約ルール」と呼びます。

要約ルールによっては，要約期間中の中間データを保持する必要のあるものがあります。この場合，中間データを保持するためのフィールドがStoreデータベース内のレコードに追加されます。このフィールドを「追加フィールド」と呼びます。追加フィールドの一部は，PFM - Web Consoleでレコードのフィールドとして表示されます。PFM - Web Consoleに表示される追加フィールドは，履歴レポートに表示するフィールドとして使用できます。

なお，要約によって追加される「追加フィールド」と区別するために，ここでは，この章の各レコードの説明に記載されているフィールドを「固有フィールド」と呼びます。

追加フィールドのフィールド名は次のようになります。

Storeデータベースに格納される追加フィールド名
固有フィールドのPFM - Manager名にサフィックスが付加されたフィールド名になります。

PFM - Web Consoleで表示される追加フィールド名
固有フィールドのPFM - View名にサフィックスが付加されたフィールド名になります。

PFM - Manager名に付加されるサフィックスと，それに対応するPFM - View名に付加されるサフィックス，およびフィールドに格納されるデータを次の表に示します。

表5-2　追加フィールドのサフィックス一覧

PFM - Manager名に付加されるサフィックス | PFM - View名に付加されるサフィックス | 格納データ
_TOTAL | (Total) | 要約期間内のレコードのフィールドの値の総和
_COUNT | － | 要約期間内の収集レコード数
_HI | (Max) | 要約期間内のレコードのフィールド値の最大値
_LO | (Min) | 要約期間内のレコードのフィールド値の最小値

（凡例）

－：追加フィールドがないことを示します。

要約ルールの一覧を次の表に示します。

表5-3　要約ルール一覧

要約
ルール名
要約ルール

COPY
要約期間内の最新のレコードのフィールド値がそのまま格納される。

AVG
要約期間内のフィールド値の平均値が格納される。
次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

追加フィールド（Storeデータベース）

_TOTAL

_COUNT

追加フィールド（PFM - Web Console）

(Total)

HILO
要約期間内のデータの最大値，最小値，および平均値が格納される。
固有フィールドには平均値が格納される。
次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

追加フィールド（Storeデータベース）

_HI

_LO

_TOTAL

_COUNT

追加フィールド（PFM - Web Console）

(Max)

(Min)

(Total)

－
要約されないことを示す。

データ型一覧

各フィールドの値のデータ型と，対応するCおよびC++のデータ型の一覧を次の表に示します。この表で示す「データ型」の「フィールド」の値は，各レコードのフィールドの表にある「形式」の列に示されています。

表5-4　データ型一覧

データ型
サイズ
（バイト）
説明

フィールド
CおよびC++

char(n)
char( )
1
文字データ（0x20～0x7e）。

double
double
8
数値（1.7E±308（15桁））。

long
long
4
数値（-2,147,483,648～2,147,483,647）。

short
short
2
数値（-32,768～32,767）。

string(n)
char[ ]
( )内の数
nバイトの長さを持つ文字列。最後の文字は，「null」。

time_t
unsigned long
4
数値（0～4,294,967,295）。

timeval
構造体
8
数値（最初の4バイトは秒，次の4バイトはマイクロ秒を表す）。

ulong
unsigned long
4
数値（0～4,294,967,295）。

ushort
unsigned short
2
数値（0～65,535）。

utime
構造体
8
数値（最初の4バイトは秒，次の4バイトはマイクロ秒を表す）。

word
unsigned short
2
数値（0～65,535）。

（該当なし）
unsigned char
1
数値（0～255）。

フィールドの値

ここでは，各フィールドに格納される値について説明します。

デルタ

累積値として収集するデータに対し，変化量でデータを表すことを「デルタ」と呼びます。例えば，1回目に収集されたパフォーマンスデータが「3」，2回目に収集されたパフォーマンスデータが「4」とすると，累積値の場合は「7」，変化量の場合は「1」が格納されます。各フィールドの値がデルタ値かどうかは，フィールドの表の「デルタ」列で示します。PFM - Agent for Virtual Machineで収集されるパフォーマンスデータは，次の表のように異なります。

なお，デルタの値は，前回のデータからの相対値のため，マイナス値になる場合があります。

レコードタイプ
デルタ
データ種別
[デルタ値で表示］のチェック※
レコードの値

PIレコードタイプ
Yes
リアルタイムデータ
あり
変化量が表示される。

なし
変化量が表示される。

・履歴データ
・アラームの監視データ
－
変化量が表示される。

No
リアルタイムデータ
あり
収集時点の値が表示される。

なし
収集時点の値が表示される。

・履歴データ
・アラームの監視データ
－
収集時点の値が表示される。

PDレコードタイプ
Yes
リアルタイムデータ
あり
変化量が表示される。

なし
累積値が表示される。

・履歴データ
・アラームの監視データ
－
累積値が表示される。

No
リアルタイムデータ
あり
収集時点の値が表示される。

なし
収集時点の値が表示される。

・履歴データ
・アラームの監視データ
－
収集時点の値が表示される。

（凡例）

－：該当しない

注※

次に示すPFM - Web Consoleのダイアログボックスの項目でチェックされていることを示します。

レポートウィザードの［編集 > 表示設定（リアルタイムレポート）］画面の［デルタ値で表示］

レポートウィンドウの［Properties］タブの［表示設定（リアルタイムレポート）］の［デルタ値で表示］

パフォーマンスデータが収集される際の注意事項を次に示します。

PIレコードタイプのレコードが保存されるためには，2回以上パフォーマンスデータが収集されている必要があります。
PIレコードタイプのレコードには，PFM - Web Consoleで設定した収集間隔ごとにパフォーマンスデータが収集されます。しかし，パフォーマンスデータのStoreデータベースへの格納は，PFM - Web Consoleでパフォーマンスデータの収集の設定をした時点では実行されません。
PIレコードタイプの履歴データには，前回の収集データとの差分を必要とするデータ（デルタ値）が含まれているため，2回分のデータが必要になります。このため，履歴データがStoreデータベースに格納されるまでには，設定した時間の最大2倍の時間が掛かります。
例えば，PFM - Web Consoleでパフォーマンスデータの収集間隔を，18:32に300秒（5分）で設定した場合，最初のデータ収集は18:35に開始されます。次のデータ収集は18:40に開始されます。履歴のデータは，18:35と18:40に収集されたデータを基に作成され，18:40に（設定時18:32から8分後）履歴データとしてStoreデータベースに格納されます。

リアルタイムレポートには，最初にデータが収集されたときから値が表示されます。
ただし，前回のデータを必要とするレポートの場合，初回の値は0で表示されます。2回目以降のデータ収集は，レポートによって動作が異なります。

次の場合，2回目のデータ収集以降は，収集データの値が表示されます。

PIレコードタイプのリアルタイムレポートの設定で，［デルタ値で表示］がチェックされていない場合

PDレコードタイプのリアルタイムレポートの設定で，［デルタ値で表示］がチェックされている場合

次の場合，2回目のデータ収集では，1回目のデータと2回目のデータの差分が表示されます。3回目以降のデータ収集では，収集データの値が表示されます。

PIレコードタイプのリアルタイムレポートの設定で，［デルタ値で表示］がチェックされている場合

PFM - Agent for Virtual Machine起動中，監視対象のチャネルの再起動などが行われると，収集データの値が「マイナス値」となる場合があります。しかし，2回目以降のデータに関しては，データの差分として，0以上の値となります。

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールドを次の表に示します。

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
形式
デルタ
サポートバージョン

Agent Host
（DEVICEID）
PFM - Agentが動作しているホスト名。
string(256)
No
すべて

Agent Instance
（PROD_INST）
PFM - Agentのインスタンス名。
string(256)
No
すべて

Agent Type
（PRODID）
PFM - AgentのプロダクトID。1バイトの識別子で表される。
char
No
すべて

Date
（DATE）
レコードが作成された日。グリニッジ標準時。※１
char(3)
No
すべて

Date and Time
（DATETIME）
Date（DATE）フィールドとTime（TIME）フィールドの組み合わせ。
char(6)
No
すべて

Drawer Type
（DRAWER_TYPE）
PIレコードタイプのレコードの場合，データが要約される区分。PFM - Web Consoleのレポートで表示する場合とODBCドライバを使用して表示する場合とで，区分の表示が異なる。※2
char
No
すべて

GMT Offset
（GMT_ADJUST）
グリニッジ標準時とローカル時間の差。秒単位。
long
No
すべて

Time
（TIME）
レコードが作成された時刻。グリニッジ標準時。※1
char(3)
No
すべて

注※1

PIレコードタイプのレコードでは，データが要約されるため，要約される際の基準となる時刻が設定されます。レコード区分ごとの設定値を次の表に示します。

区分 | レコード区分ごとの設定値
分 | レコードが作成された時刻の0秒
時 | レコードが作成された時刻の0分0秒
日 | レコードが作成された日の0時0分0秒
週 | レコードが作成された週の月曜日の0時0分0秒
月 | レコードが作成された月の1日の0時0分0秒
年 | レコードが作成された年の1月1日の0時0分0秒

注※2

PFM - Web Consoleのレポートで表示する場合とODBCドライバを使用して表示する場合の違いを次の表に示します。

区分 | PFM - Web Console | ODBCドライバ
分 | Minute | m
時 | Hour | H
日 | Day | D
週 | Week | W
月 | Month | M
年 | Year | Y

レコードの注意事項

レコードを収集する場合の注意事項を次に示します。

データを取得できない場合のレコード生成結果

フィールドに格納するデータを取得できない場合のレコード生成結果について説明します。

レコードが生成されない

次の場合，レコードは生成されません。

ODBCキーフィールドとして定義されたフィールドに格納するパフォーマンスデータをPFM - Agent for Virtual Machineが収集できない場合

レコード一覧

PFM - Agent for Virtual Machineで収集できるレコードおよびそのレコードに格納される情報を，次の表に示します。

表5-5　PFM - Agent for Virtual Machineのレコード一覧

レコード名 | レコードID | 格納される情報
Host CPU Status | PI_HCI | 物理サーバ上の物理CPUについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。
Host Logical Disk Status | PI_HLDI | 物理サーバ上の論理ディスクについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。
Host Memory Status | PI_HMI | 物理サーバ上の物理メモリーについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。
Host Network Status | PI_HNI | 物理サーバ上の物理NICについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。
Host Physical Disk Status | PI_HPDI | 物理サーバ上の物理ディスクについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。
Host Status Detail | PD | 物理サーバのある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。
Host Status | PI | 物理サーバについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。
VM CPU Status | PI_VCI | 仮想マシンが利用している仮想CPUについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。
VM Logical Disk Status | PI_VLDI | 仮想マシンが利用している論理ディスクについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。
VM Memory Status | PI_VMI | 仮想マシンが利用している仮想メモリーについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。
VM Network Status | PI_VNI | 仮想マシンが利用している仮想NICについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。
VM Physical Disk Status | PI_VPDI | 仮想マシンが利用している物理ディスクについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。
VM Status Detail | PD_VM | 仮想マシンのある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。
VM Status | PI_VI | 仮想マシンについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

Host CPU Status（PI_HCI）

機能

このレコードには，物理サーバ上の物理CPUについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

このレコードでは，CPU使用量などのパフォーマンスデータをCPUコア単位で取得できます。CPUクロック周波数は，CPU使用量とCPU未使用量に分けることができます。このレコードで採取できるデータの例を，次の図に示します。

図5-1　採取データ例

注意

監視対象の物理サーバへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_HCI_CPU_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：280バイト

フィールド

PFM-View名
（PFM-Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
サポートバージョン

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「HCI」。
COPY
char(8)
No
すべて

Record Time（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻。
COPY
time_t
No
すべて

Interval（INTERVAL）
情報が収集される期間（単位：秒）。
COPY
ulong
No
すべて

CPU ID（CPU_ID）
物理CPUの識別子。
COPY
string(32)
No
すべて

CPU Name（CPU_NAME）
物理CPU名。
COPY
string(64)
No
すべて

Sampling Time（SAMPLING_TIME）
監視ホスト上での性能情報収集時刻。次の形式で表示される。
yyyy-mm-ddThh:mm[+hh:mm]
COPY
string(32)
No
すべて

Clocks（CLOCKS）
物理CPUクロック周波数（単位：MHz）。
COPY
double
No
すべて

Used（USED）
物理CPU使用量（単位：MHz）。使用されている物理CPU周波数。
HILO
double
No
すべて

Unused（UNUSED）
物理CPU未使用量（単位：MHz）。使用されていない物理CPU周波数。
HILO
double
No
すべて

Used %（USED_PERCENT）
物理CPU使用率（単位：%）。使用されている物理CPUの割合。

計算式

Usedフィールド/Clocksフィールド

HILO
double
No
すべて

Unused %（UNUSED_PERCENT）
物理CPU未使用率（単位：%）。使用されていない物理CPUの割合。

計算式

Unusedフィールド/Clocksフィールド

HILO
double
No
すべて

Host Logical Disk Status（PI_HLDI）

機能

このレコードには，物理サーバ上の論理ディスクについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

このレコードでは，物理サーバ上の論理ディスク使用サイズなどのパフォーマンスデータを取得できます。ディスクサイズは，使用サイズと未使用サイズに分けることができます。このレコードで採取できるデータの例を，次の図に示します。

図5-2　採取データ例

注意

監視対象の物理サーバへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

データストアの情報を返します。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_HLDI_DISK_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：208バイト

フィールド

PFM-View名
（PFM-Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
サポートバージョン

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「HLDI」。
COPY
char(8)
No
すべて

Record Time（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻。
COPY
time_t
No
すべて

Interval（INTERVAL）
情報が収集される期間（単位：秒）。
COPY
ulong
No
すべて

Disk_ID（DISK_ID）
ディスクの識別子。
COPY
string(32)
No
すべて

Sampling Time（SAMPLING_TIME）
監視ホスト上での性能情報収集時刻。次の形式で表示される。
yyyy-mm-ddThh:mm[+hh:mm]
COPY
string(32)
No
すべて

Size（SIZE）
ディスクサイズ（単位：MB）。
HILO
double
No
すべて

Used（USED）
ディスク使用サイズ（単位：MB）。
HILO
double
No
すべて

Free（FREE）
ディスク未使用サイズ（単位：MB）。
HILO
double
No
すべて

Used %（USED_PERCENT）
ディスク使用率（単位：%）。

計算式

Usedフィールド/Sizeフィールド

HILO
double
No
すべて

Host Memory Status（PI_HMI）

機能

このレコードには，物理サーバ上の物理メモリーについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

このレコードでは，物理メモリーの使用内訳やVMMによる使用量の内訳，スワップ使用量などのパフォーマンスデータを参照できます。このレコードで採取できるデータの例を，次の図に示します。

図5-3　採取データ例

注意

監視対象の物理サーバへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：1297バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM-View名
（PFM-Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
サポートバージョン

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「HMI」。
COPY
char(8)
No
すべて

Record Time（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻。
COPY
time_t
No
すべて

Interval（INTERVAL）
情報が収集される期間（単位：秒）。
COPY
ulong
No
すべて

Size（SIZE）
メモリーリソースサイズ（単位：MB）。物理サーバの物理メモリーの合計サイズ。
COPY
double
No
すべて

Sampling Time（SAMPLING_TIME）
監視ホスト上での性能情報収集時刻。次の形式で表示される。
yyyy-mm-ddThh:mm[+hh:mm]
COPY
string(32)
No
すべて

Used（USED）
メモリーリソース使用量（単位：MB）。使用されている物理サーバ上のメモリーリソースの量。
HILO
double
No
すべて

VMM Used（VMM_USED）
メモリーリソースVMM使用量（単位：MB）。VMMによって使用されているメモリーリソースの量。
HILO
double
No
すべて

VM Used（VM_USED）
メモリーリソースVM使用量（単位：MB）。仮想マシンによって使用されているメモリーリソースの量。
HILO
double
No
すべて

Unused（UNUSED）
メモリーリソース未使用量（単位：MB）。使用されていない物理サーバ上のメモリーリソースの量。
HILO
double
No
すべて

VM Swap Used（VM_SWAP_USED）
内部スワップ使用量（単位：MB）。全仮想マシンの内部スワップ使用量。
HILO
double
No
すべて

Host Swap Used（HOST_SWAP_USED）
外部スワップ使用量（単位：MB）。全仮想マシンの外部スワップ使用量。
HILO
double
No
すべて

Total Used（TOTAL_USED）
合計メモリー使用量（単位：MB）。物理サーバのメモリーリソース使用量，内部スワップ使用量，外部スワップ使用量の合計。
HILO
double
No
すべて

Used %（USED_PERCENT）
メモリーリソース使用率（単位：%）。物理サーバで使用されているメモリーリソースの割合。

計算式

Usedフィールド/Sizeフィールド

HILO
double
No
すべて

VMM Used %（VMM_USED_PERCENT）
メモリーリソースVMM使用率（単位：%）。仮想マシンモニターによって使用されているメモリーリソースの割合。

計算式

VMM Usedフィールド/Sizeフィールド

HILO
double
No
すべて

VM Used %（VM_USED_PERCENT）
メモリーリソースVM使用率（単位：%）。仮想マシンによって使用されているメモリーリソースの割合。

計算式

VM Usedフィールド/Sizeフィールド

HILO
double
No
すべて

VM Swap Used %（VM_SWAP_USED_PERCENT）
内部スワップ使用率（単位：%）。全仮想マシンの内部スワップ使用量の割合。

計算式

VM Swap Usedフィールド/Sizeフィールド

HILO
double
No
すべて

Host Swap Used %（HOST_SWAP_USED_PERCENT）
外部スワップ使用率（単位：%）。全仮想マシンの外部スワップ使用量の割合。

計算式

Host Swap Usedフィールド/Sizeフィールド

HILO
double
No
すべて

Total Used %（TOTAL_USED_PERCENT）
物理サーバ合計メモリー使用率（単位：%）。物理サーバのメモリリソース使用量と内部スワップ使用量と外部スワップ使用量の合計の割合。

計算式

Total Usedフィールド / Sizeフィールド

HILO
double
No
すべて

Swap IO（SWAP_IO）
ホストスワップI/O（単位：MB）。物理サーバで発生した，スワップリソースに対する操作量。
HILO
double
No
すべて

Swap In IO（SWAP_IN_IO）
ホストスワップインI/O（単位：MB）。物理サーバで発生した，スワップリソースに対するスワップインの操作量。
HILO
double
No
すべて

Swap Out IO（SWAP_OUT_IO）
ホストスワップアウトI/O（単位：MB）。物理サーバで発生した，スワップリソースに対するスワップアウトの操作量。
HILO
double
No
すべて

Host Network Status（PI_HNI）

機能

このレコードには，物理サーバ上の物理NICについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

このレコードでは，データ送受信速度などのパフォーマンスデータを取得できます。データ送受信速度は，データ受信速度とデータ送信速度に分けることができます。このレコードで採取できるデータの例を，次の図に示します。

図5-4　採取データ例

注意

監視対象の物理サーバへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_HNI_NET_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：172バイト

フィールド

PFM-View名
（PFM-Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
サポートバージョン

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「HNI」。
COPY
char(8)
No
すべて

Record Time（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻。
COPY
time_t
No
すべて

Interval（INTERVAL）
情報が収集される期間（単位：秒）。
COPY
ulong
No
すべて

Net ID（NET_ID）
ネットワークの識別子。
COPY
string(32)
No
すべて

Sampling Time（SAMPLING_TIME）
監視ホスト上での性能情報収集時刻。次の形式で表示される。
yyyy-mm-ddThh:mm[+hh:mm]
COPY
string(32)
No
すべて

Rate（RATE）
物理サーバによる，ネットワークとの送受信の速度（単位：KB/sec）。
HILO
double
No
すべて

Send Rate（SEND_RATE）
物理サーバによる，ネットワークへの送信の速度（単位：KB/sec）。
HILO
double
No
すべて

Recv Rate（RECV_RATE）
物理サーバによる，ネットワークからの受信の速度（単位：KB/sec）。
HILO
double
No
すべて

Host Physical Disk Status（PI_HPDI）

機能

このレコードには，物理サーバ上の物理ディスクについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

このレコードでは，物理サーバ上の物理ディスクについての，データ読み書き速度などのパフォーマンスデータを取得できます。データ読み書き速度については，より詳細にデータ読み込み速度とデータ書き込み速度を取得できます。このレコードで採取できるデータの例を，次の図に示します。

図5-5　採取データ例

注意

監視対象の物理サーバへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_HPDI_DISK_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：456バイト

フィールド

PFM-View名
（PFM-Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
サポートバージョン

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「HPDI」。
COPY
char(8)
No
すべて

Record Time（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻。
COPY
time_t
No
すべて

Interval（INTERVAL）
情報が収集される期間（単位：秒）。
COPY
ulong
No
すべて

Disk ID（DISK_ID）
ディスクの識別子。物理サーバに接続されている物理ディスクの識別子。
COPY
string(64)
No
すべて

Sampling Time（SAMPLING_TIME）
監視ホスト上での性能情報収集時刻。次の形式で表示される。
yyyy-mm-ddThh:mm[+hh:mm]
COPY
string(32)
No
すべて

Speed（SPEED）
データ転送速度（単位：KB/sec）。物理サーバによる物理ディスクへの読み書きの速度。
HILO
double
No
すべて

Read Speed（READ_SPEED）
読み込みデータ転送速度（単位：KB/sec）。物理サーバによる物理ディスクからの読み込みの速度。
HILO
double
No
すべて

Write Speed（WRITE_SPEED）
書き込みデータ転送速度（単位：KB/sec）。物理サーバによる物理ディスクへの書き込みの速度。
HILO
double
No
すべて

Requests（REQUESTS）
処理回数。物理サーバによる物理ディスクの読み書きの処理回数。
HILO
double
No
すべて

Read Requests（READ_REQUESTS）
読み込み処理回数。物理サーバによる物理ディスクの読み込みの処理回数。
HILO
double
No
すべて

Write Requests（WRITE_REQUESTS）
書き込み処理回数。物理サーバによる物理ディスクの書き込みの処理回数。
HILO
double
No
すべて

Commands（COMMANDS）
ディスクコマンド発行数。物理サーバによる物理ディスクへのディスクコマンド発行回数。
HILO
double
No
すべて

Abort Commands（ABORT_COMMANDS）
ディスクコマンド破棄数。物理サーバによる物理ディスクへのディスクコマンドが破棄された回数。
HILO
double
No
すべて

Abort Commands %（ABORT_COMMSNDS_PERCENT）
ディスクコマンド破棄率（単位：%）。物理サーバによる物理ディスクへのディスクコマンド発行回数に対する破棄された回数の割合。

計算式

Abort Commandsフィールド/Commandsフィールド

HILO
double
No
すべて

Bus Resets（BUS_RESETS）
バスリセット数。物理サーバのディスクに対してバスがリセットされた回数。
HILO
double
No
すべて

Host Status Detail（PD）

機能

このレコードには，物理サーバについての，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。

注意

監視対象の物理サーバへの接続に失敗した場合，次のフィールド以外の情報は収集できません。

Record Type

Record Time

Interval

Status

Reason

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | Yes | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：1146バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM-View名
（PFM-Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
サポートバージョン

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「PD」。
－
char(8)
No
すべて

Record Time（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻。
－
time_t
No
すべて

Interval（INTERVAL）
常に「0」。
－
ulong
No
すべて

Status（STATUS）
接続状況。
有効な値は次のとおり。

SUCCESS

実行中。

ERROR

接続失敗。

－
string(8)
No
すべて

Host Name（HOST_NAME）
接続先ホスト名。
－
string(257)
No
すべて

Reason（REASON）
Statusフィールドの値がERRORの場合の原因。
有効な値は次のとおり。

Connection failed

接続に失敗した。

Authorization failed

認証に失敗した。

Response invalid

サーバから意図しない応答があった。

Timeout

一定時間内にパフォーマンスデータの収集が終了しなかった。

Collection error

収集エラーが発生した。

なお，Statusフィールドの値がSUCCESSの場合，空文字列となる。
－
string(128)
No
すべて

Product（PRODUCT）
仮想環境の製品名。
－
string(64)
No
すべて

VM Count（VM_COUNT）
接続先ホストに存在する仮想マシンの数。
－
long
No
すべて

VM Active（VM_ACTIVE）
接続先ホストで起動中の仮想マシンの数。
－
long
No
すべて

Host Status（PI）

機能

このレコードには，物理サーバについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

このレコードでは，物理サーバ上のCPU使用量やその内訳，VMMによるCPU使用量の内訳などのパフォーマンスデータを収集できます。このレコードで採取できるデータの例を，次の図に示します。

図5-6　採取データ例

注意

監視対象の物理サーバへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

VMwareの情報を取得する場合，使用量と，VMM使用量・仮想マシン使用量とを取得するタイミングがVMware内部で異なるため，次に示す関係が成り立たない場合があります。
使用量（Used）＝VMM使用量（VMM Used）＋仮想マシン使用量（VM Used）

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | Yes | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：1229バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM-View名
（PFM-Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
サポートバージョン

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「PI」。
COPY
char(8)
No
すべて

Record Time（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻。
COPY
time_t
No
すべて

Interval（INTERVAL）
情報が収集される期間（単位：秒）。
COPY
ulong
No
すべて

Clocks（CLOCKS）
CPUリソースクロック周波数（単位：MHz）。物理サーバに搭載されている物理CPUのクロック周波数を合計した値。
COPY
double
No
すべて

Count（COUNT）
物理CPUコア数。物理サーバに搭載されている物理CPUのコア数。
COPY
long
No
すべて

Sampling Time（SAMPLING_TIME）
監視ホスト上での性能情報収集時刻。次の形式で表示される。
yyyy-mm-ddThh:mm[+hh:mm]
COPY
string(32)
No
すべて

Used（USED）
CPUリソース使用量（単位：MHz）。物理サーバで使用されているCPUリソース。
HILO
double
No
すべて

VMM Used（VMM_USED）
CPUリソースVMM使用量（単位：MHz）。仮想マシンモニターにより使用されているCPUリソース。
HILO
double
No
すべて

VM Used（VM_USED）
CPUリソースVM使用量（単位：MHz）。仮想マシンにより使用されているCPUリソース。
HILO
double
No
すべて

VMM Console Used（VMM_CONSOLE_USED）
CPUリソースVMMコンソール使用量（単位：MHz）。仮想マシンモニターコンソールにより使用されているCPUリソース。
HILO
double
No
すべて

VMM Kernel Used（VMM_KERNEL_USED）
CPUリソースVMMカーネル使用量（単位：MHz）。仮想マシンモニターカーネルにより使用されているCPUリソース。
HILO
double
No
すべて

VMM Others Used（VMM_OTHERS_USED）
CPUリソースVMMその他使用量（単位：MHz）。仮想マシンモニターのうち，仮想マシンモニターコンソール・仮想マシンモニターカーネル以外により使用されているCPUリソース。
HILO
double
No
すべて

Unused（UNUSED）
CPUリソース未使用量（単位：MHz）。使用されていないホストCPUリソース。
HILO
double
No
すべて

Used %（USED_PERCENT）
CPUリソース使用率（単位：%）。物理サーバで使用されているCPUリソースの割合。

計算式

Usedフィールド/Clocksフィールド

HILO
double
No
すべて

VMM Used %（VMM_USED_PERCENT）
CPUリソースVMM使用率（単位：%）。仮想マシンモニターにより使用されているCPUリソースの割合。

計算式

VMM Usedフィールド/Clocksフィールド

HILO
double
No
すべて

VM Used %（VM_USED_PERCENT）
CPUリソースVM使用率（単位：%）。仮想マシンにより使用されているCPUリソースの割合。

計算式

VM Usedフィールド/Clocksフィールド

HILO
double
No
すべて

VMM Console Used %（VMM_CONSOLE_USED_PERCENT）
CPUリソースVMMコンソール使用率（単位：%）。仮想マシンモニターコンソールにより使用されているCPUリソースの割合。

計算式

VMM Console Usedフィールド/Clocksフィールド

HILO
double
No
すべて

VMM Kernel Used %（VMM_KERNEL_USED_PERCENT）
CPUリソースVMMカーネル使用率（単位：%）。仮想マシンモニターカーネルにより使用されているCPUリソースの割合。

計算式

VMM Kernel Usedフィールド/Clocksフィールド

HILO
double
No
すべて

VMM Others Used %（VMM_OTHERS_USED_PERCENT）
CPUリソースVMMその他使用率（単位：%）。仮想マシンモニターのうち，仮想マシンモニターコンソールおよび仮想マシンモニターカーネル以外によって使用されているCPUリソースの割合。

計算式

VMM Others Usedフィールド/Clocksフィールド

HILO
double
No
すべて

Unused %（UNUSED_PERCENT）
CPUリソース未使用率（単位：%）。使用されていないCPUリソースの割合。

計算式

Unusedフィールド/Clocksフィールド

HILO
double
No
すべて

VM CPU Status（PI_VCI）

機能

このレコードには，仮想マシンが利用している仮想CPUについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

このレコードでは，仮想マシンによるCPU使用量などのパフォーマンスデータを取得できます。CPU使用量は，CPU使用量とCPU不足量に分けることができます。このレコードで採取できるデータの例を，次の図に示します。

図5-7　採取データ例

注意

監視対象の物理サーバへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_VCI_VM_ID

PI_VCI_CPU_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：641バイト

フィールド

PFM-View名
（PFM-Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
サポートバージョン

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「VCI」。
COPY
char(8)
No
すべて

Record Time（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻。
COPY
time_t
No
すべて

Interval（INTERVAL）
情報が収集される期間（単位：秒）。
COPY
ulong
No
すべて

VM ID（VM_ID）
仮想マシンの識別子。
COPY
string(32)
No
すべて

CPU ID（CPU_ID）
仮想CPUの識別子。
COPY
string(32)
No
すべて

VM Name（VM_NAME）
仮想マシンの名称。
COPY
string(257)
No
すべて

Sampling Time（SAMPLING_TIME）
監視ホスト上での性能情報収集時刻。次の形式で表示される。
yyyy-mm-ddThh:mm[+hh:mm]
COPY
string(32)
No
すべて

Used（USED）
仮想CPU使用量（単位：MHz）。仮想マシンが仮想CPU上で実行できたCPUリソース。
HILO
double
No
すべて

Insufficient（INSUFFICIENT）
仮想CPU不足量（単位：MHz）。仮想マシンが仮想CPU上で実行できなかったCPUリソース。
HILO
double
No
すべて

Request（REQUEST）
仮想CPU要求量（単位：MHz）。仮想マシンが実行に必要としたCPUリソース。CPU割り当て量とCPU未割り当て量の合計。
HILO
double
No
すべて

Used %（USED_PERCENT）
仮想CPU使用率（単位：%）。CPUリソースに対する仮想CPU割り当て量の割合。

計算式

Usedフィールド/PI_HCIレコードのClocksフィールド

なお，PI_HCIレコードを収集設定（Log=Y）にする必要はありません。
HILO
double
No
すべて

Insufficient %（INSUFFICIENT_PERCENT）
仮想CPU不足率（単位：%）。CPUリソースに対する仮想CPU未割り当て量の割合。

計算式

Insufficientフィールド/PI_HCIレコードのClocksフィールド

なお，PI_HCIレコードを収集設定（Log=Y）にする必要はありません。
HILO
double
No
すべて

Request %（REQUEST_PERCENT）
仮想CPU要求率（単位：%）。CPUリソースに対する仮想CPU要求量の割合。

計算式

Requestフィールド/PI_HCIレコードのClocksフィールド

なお，PI_HCIレコードを収集設定（Log=Y）にする必要はありません。
HILO
double
No
すべて

Used Per Request（USED_PER_REQUEST）
仮想CPU使用比（単位：%）。仮想マシンが実行に必要としたCPUリソースに対する，実行できたCPUリソースの割合。

計算式

Usedフィールド/Requestフィールド

HILO
double
No
すべて

Insufficient Per Request（INSUFFICIENT_PER_REQUEST）
仮想CPU不足比（単位：%）。仮想マシンが実行に必要としたCPUリソースに対する，実行できなかったCPUリソースの割合。

計算式

Insufficientフィールド/Requestフィールド

HILO
double
No
すべて

VM Logical Disk Status（PI_VLDI）

機能

このレコードには，仮想マシンが利用している論理ディスクについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

このレコードでは，仮想マシンが利用できる論理ディスクサイズなどのパフォーマンスデータを取得できます。ディスクサイズは，使用サイズと未使用サイズに分けることができます。このレコードで採取できるデータの例を，次の図に示します。

図5-8　採取データ例

注意

監視対象の物理サーバへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_VLDI_VM_ID

PI_VLDI_DISK_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：497バイト

フィールド

PFM-View名
（PFM-Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
サポートバージョン

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「VLDI」。
COPY
char(8)
No
すべて

Record Time（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻。
COPY
time_t
No
すべて

Interval（INTERVAL）
情報が収集される期間（単位：秒）。
COPY
ulong
No
すべて

VM ID（VM_ID）
仮想マシンの識別子。
COPY
string(32)
No
すべて

Disk_ID（DISK_ID）
ディスクの識別子。
COPY
string(32)
No
すべて

VM Name（VM_NAME）
仮想マシンの名称。
COPY
string(257)
No
すべて

Sampling Time（SAMPLING_TIME）
監視ホスト上での性能情報収集時刻。次の形式で表示される。
yyyy-mm-ddThh:mm[+hh:mm]
COPY
string(32)
No
すべて

Size（SIZE）
ディスクサイズ（単位：MB）。
HILO
double
No
すべて

Used（USED）
ディスク使用サイズ（単位：MB）。
HILO
double
No
すべて

Free（FREE）
ディスク未使用サイズ（単位：MB）。
HILO
double
No
すべて

Used %（USED_PERCENT）
ディスク使用率（単位：%）。

計算式

Usedフィールド/Sizeフィールド

HILO
double
No
すべて

VM Memory Status（PI_VMI）

機能

このレコードには，仮想マシンが利用している仮想メモリーについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

このレコードでは，仮想マシンが利用しているメモリーの内訳や，メモリー割り当てに関するパフォーマンスデータを収集できます。また，仮想マシンが利用しているスワップに関するパフォーマンスデータも収集できます。このレコードで採取できるデータの例を，次の図に示します。

図5-9　採取データ例

注意

監視対象の物理サーバへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_VMI_VM_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：497バイト

フィールド

PFM-View名
（PFM-Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
サポートバージョン

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「VMI」。
COPY
char(8)
No
すべて

Record Time（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻。
COPY
time_t
No
すべて

Interval（INTERVAL）
情報が収集される期間（単位：秒）。
COPY
ulong
No
すべて

VM ID（VM_ID）
仮想マシンの識別子。
COPY
string(32)
No
すべて

VM Name（VM_NAME）
仮想マシンの名称。
COPY
string(257)
No
すべて

Sampling Time（SAMPLING_TIME）
監視ホスト上での性能情報収集時刻。次の形式で表示される。
yyyy-mm-ddThh:mm[+hh:mm]
COPY
string(32)
No
すべて

Size（SIZE）
メモリーサイズ（単位：MB）。仮想マシンのメモリーサイズ。
COPY
double
No
すべて

Used（USED）
メモリー使用量（単位：MB）。仮想マシンのメモリー使用量。物理メモリー使用量，内部スワップ使用量，外部スワップ使用量の合計。
COPY
double
No
すべて

Resource Used（RESOURCE_USED）
メモリーリソース使用量（単位：MB）。仮想マシンによるメモリーリソース使用量。
COPY
double
No
すべて

VM Swap Used（VM_SWAP_USED）
内部スワップ使用量（単位：MB）。仮想マシン内のスワップ使用量。
COPY
double
No
すべて

Host Swap Used（HOST_SWAP_USED）
外部スワップ使用量（単位：MB）。仮想マシンによる物理サーバ上のスワップ使用量。
COPY
double
No
すべて

Unused（UNUSED）
メモリー未使用量（単位：MB）。仮想マシン内のメモリーの未使用サイズ。
COPY
double
No
すべて

Used %（USED_PERCENT）
メモリー使用率（単位：%）。仮想マシンのメモリーの使用率。

計算式

Usedフィールド/Sizeフィールド

COPY
double
No
すべて

Resource Used %（RESOURCE_USED_PERCENT）
メモリーリソース使用率（単位：%）。仮想マシンのメモリーにおけるメモリーリソースの使用率。

計算式

Resource Usedフィールド/Sizeフィールド

COPY
double
No
すべて

VM Swap Used %（VM_SWAP_USED_PERCENT）
内部スワップ使用率（単位：%）。仮想マシンのメモリーにおける内部スワップの使用率。

計算式

VM Swap Usedフィールド/Sizeフィールド

COPY
double
No
すべて

Host Swap Used %（HOST_SWAP_USED_PERCENT）
外部スワップ使用率（単位：%）。仮想マシンのメモリーにおける外部スワップの使用率。

計算式

Host Swap Usedフィールド/Sizeフィールド

COPY
double
No
すべて

VM Swap IO（VM_SWAP_IO）
内部スワップI/O（単位：MB）。仮想マシン内部でスワップされたデータ量。
COPY
double
No
すべて

VM Swap In（VM_SWAP_IN）
内部スワップイン（単位：MB）。仮想マシン内部でスワップインされたデータ量。
COPY
double
No
すべて

VM Swap Out（VM_SWAP_OUT）
内部スワップアウト（単位：MB）。仮想マシン内部でスワップアウトされたデータ量。
COPY
double
No
すべて

Working Size（WORKING_SIZE）
ワーキングセットサイズ（単位：MB）。仮想マシン内部での，最近アクセスしたメモリーの統計量。
COPY
double
No
すべて

Working Size %（WORKING_SIZE_PERCENT）
ワーキングセットサイズ率（単位：%）。仮想マシン内部での，最近アクセスしたメモリーの統計量の割合。

計算式

Working Sizeフィールド/Sizeフィールド

COPY
double
No
すべて

Share（SHARE）
メモリー割り当て比率。複数の仮想マシンが同時にメモリーリソースを必要とした場合の割り当て均衡点の目安。
COPY
double
No
すべて

Max（MAX）
メモリー割り当て上限値（単位：MB）。仮想マシンへのメモリーリソース割り当て上限値。
値が「-1」の場合は，制限なし。
COPY
double
No
すべて

Min（MIN）
メモリー割り当て下限値（単位：MB）。仮想マシンへのメモリーリソース割り当て下限値。
COPY
double
No
すべて

Expectation（EXPECTATION）
メモリー割り当て均衡値（単位：MB）。複数の仮想マシンが同時にメモリーリソースを必要とした場合に割り当てられるメモリーリソース。
COPY
double
No
すべて

Max %（MAX_PERCENT）
メモリー割り当て上限率（単位：%）。仮想マシンのメモリーサイズに対するメモリー割り当ての上限値の割合。

計算式

Maxフィールド/PI_HMIレコードのSizeフィールド

COPY
double
No
すべて

Min %（MIN_PERCENT）
メモリー割り当て下限率（単位：%）。仮想マシンのメモリーサイズに対するメモリー割り当ての下限値の割合。

計算式

Minフィールド/PI_HMIレコードのSizeフィールド

COPY
double
No
すべて

Expectation %（EXPECTATION_PERCENT）
メモリー割り当て均衡点（単位：%）。メモリーリソースに対する複数の仮想マシンが同時にメモリーリソースを必要とした場合のメモリー割り当て均衡点の率。

計算式

Expectationフィールド/PI_HMIレコードのSizeフィールド

COPY
double
No
すべて

VM Network Status（PI_VNI）

機能

このレコードには，仮想マシンが利用している仮想NICについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

このレコードでは，仮想NICのデータ送受信速度などのパフォーマンスデータを取得できます。データ送受信速度は，データ受信速度とデータ送信速度に分けることができます。このレコードで採取できるデータの例を，次の図に示します。

図5-10　採取データ例

注意

監視対象の物理サーバへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_VNI_VM_ID

PI_VNI_NET_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：461バイト

フィールド

PFM-View名
（PFM-Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
サポートバージョン

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「VNI」。
COPY
char(8)
No
すべて

Record Time（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻。
COPY
time_t
No
すべて

Interval（INTERVAL）
情報が収集される期間（単位：秒）。
COPY
ulong
No
すべて

VM ID（VM_ID）
仮想マシンの識別子。
COPY
string(32)
No
すべて

Net ID（NET_ID）
ネットワークの識別子。
COPY
string(32)
No
すべて

VM Name（VM_NAME）
仮想マシンの名称。
COPY
string(257)
No
すべて

Sampling Time（SAMPLING_TIME）
監視ホスト上での性能情報収集時刻。次の形式で表示される。
yyyy-mm-ddThh:mm[+hh:mm]
COPY
string(32)
No
すべて

Rate（RATE）
仮想マシンによる，ネットワークとの送受信の速度（単位：KB/sec）。
HILO
double
No
すべて

Send Rate（SEND_RATE）
仮想マシンによる，ネットワークへの送信の速度（単位：KB/sec）。
HILO
double
No
すべて

Recv Rate（RECV_RATE）
仮想マシンによる，ネットワークからの受信の速度（単位：KB/sec）。
HILO
double
No
すべて

VM Physical Disk Status（PI_VPDI）

機能

このレコードには，仮想マシンが利用している物理ディスクについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。このレコードは，複数インスタンスレコードです。

このレコードでは，仮想マシンが利用している物理ディスクについての，データ読み書き速度などのパフォーマンスデータを取得できます。データ読み書き速度については，より詳細にデータ読み込み速度とデータ書き込み速度を取得できます。このレコードで採取できるデータの例を，次の図に示します。

図5-11　採取データ例

注意

監視対象の物理サーバへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_VPDI_VM_ID

PI_VPDI_DISK_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：713バイト

フィールド

PFM-View名
（PFM-Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
サポートバージョン

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「VPDI」。
COPY
char(8)
No
すべて

Record Time（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻。
COPY
time_t
No
すべて

Interval（INTERVAL）
情報が収集される期間（単位：秒）。
COPY
ulong
No
すべて

VM ID（VM_ID）
仮想マシンの識別子。
COPY
string(32)
No
すべて

Disk ID（DISK_ID）
ディスクの識別子。仮想マシンに接続されている物理ディスクの識別子。
COPY
string(32)
No
すべて

VM Name（VM_NAME）
仮想マシンの名称。
COPY
string(257)
No
すべて

Sampling Time（SAMPLING_TIME）
監視ホスト上での性能情報収集時刻。次の形式で表示される。
yyyy-mm-ddThh:mm[+hh:mm]
COPY
string(32)
No
すべて

Speed（SPEED）
データ転送速度（単位：KB/sec）。仮想マシンによる物理ディスクへの読み書きの速度。
HILO
double
No
すべて

Read Speed（READ_SPEED）
読み込みデータ転送速度（単位：KB/sec）。仮想マシンによる物理ディスクからの読み込みの速度。
HILO
double
No
すべて

Write Speed（WRITE_SPEED）
書き込みデータ転送速度（単位：KB/sec）。仮想マシンによる物理ディスクへの書き込みの速度。
HILO
double
No
すべて

Requests（REQUESTS）
処理回数。仮想マシンによる物理ディスクの読み書きの処理回数。
HILO
double
No
すべて

Read Requests（READ_REQUESTS）
読み込み処理回数。仮想マシンによる物理ディスクの読み込みの処理回数。
HILO
double
No
すべて

Write Requests（WRITE_REQUESTS）
書き込み処理回数。仮想マシンによる物理ディスクの読み込みの処理回数。
HILO
double
No
すべて

Commands（COMMANDS）
ディスクコマンド発行数。仮想マシンによる物理ディスクへのディスクコマンド発行回数。
HILO
double
No
すべて

Abort Commands（ABORT_COMMANDS）
ディスクコマンド破棄数。仮想マシンによる物理ディスクへのディスクコマンドが破棄された回数。
HILO
double
No
すべて

Abort Commands %（ABORT_COMMSNDS_PERCENT）
ディスクコマンド破棄率（単位：%）。仮想マシンによる物理ディスクへのディスクコマンド発行回数に対する破棄された回数の割合。

計算式

Abort Commandsフィールド/Commandsフィールド

HILO
double
No
すべて

Bus Resets（BUS_RESETS）
バスリセット数。仮想マシンのディスクに対してバスがリセットされた回数。
HILO
double
No
すべて

VM Status Detail（PD_VM）

機能

このレコードには，仮想マシンについての，ある時点での状態を示すパフォーマンスデータが格納されます。

注意

監視対象の物理サーバへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PD_VM_VM_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：369バイト

フィールド

PFM-View名
（PFM-Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
サポートバージョン

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「VM」。
－
char(8)
No
すべて

Record Time（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻。
－
time_t
No
すべて

Interval（INTERVAL）
常に「0」。
－
ulong
No
すべて

VM ID（VM_ID）
仮想マシンの識別子。
－
string(32)
No
すべて

VM Name（VM_NAME）
仮想マシンの名称。
－
string(257)
No
すべて

Status（STATUS）
接続状況。
有効な値は次のとおり。

ON

起動中。

OFF

停止中。

SUSPENDED

一時停止中。

UNKNOWN

未知の状態。

－
string(16)
No
すべて

Information（INFORMATION）
仮想マシンに関する情報。
－
string(64)
No
すべて

VM Status（PI_VI）

機能

このレコードには，仮想マシンについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

このレコードでは，仮想マシンのCPU使用量や不足量，CPU割り当てに関するパフォーマンスデータなどを収集できます。このレコードで採取できるデータの例を，次の図に示します。

図5-12　採取データ例

注意

監視対象の物理サーバへの接続に失敗した場合，情報を収集できません。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | Yes | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_VI_VM_ID

ライフタイム

なし

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：857バイト

フィールド

PFM-View名
（PFM-Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
サポートバージョン

Record Type（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「VI」。
COPY
char(8)
No
すべて

Record Time（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻。
COPY
time_t
No
すべて

Interval（INTERVAL）
情報が収集される期間（単位：秒）。
COPY
ulong
No
すべて

VM ID（VM_ID）
仮想マシンの識別子。
COPY
string(32)
No
すべて

Clocks（CLOCKS）
CPUリソースクロック周波数（単位：MHz）。仮想マシンに割り当てられた物理CPUのクロック周波数を合計した値。
COPY
double
No
すべて

Count（COUNT）
CPUリソース物理CPUコア数。仮想マシンに割り当てられた物理CPUのコア数。
COPY
long
No
すべて

VM Name（VM_NAME）
仮想マシンの名称。
COPY
string(257)
No
すべて

Sampling Time（SAMPLING_TIME）
監視ホスト上での性能情報収集時刻。次の形式で表示される。
yyyy-mm-ddThh:mm[+hh:mm]
COPY
string(32)
No
すべて

Used（USED）
CPU使用量（単位：MHz）。仮想マシンが物理CPU上で実行できたCPUリソース。
HILO
double
No
すべて

Insufficient（INSUFFICIENT）
CPU不足量（単位：MHz）。仮想マシンが物理CPU上で実行できなかったCPUリソース。
HILO
double
No
すべて

Request（REQUEST）
CPU要求量（単位：MHz）。仮想マシンが実行に必要とした量。CPU割り当て量とCPU未割り当て量の合計。
HILO
double
No
すべて

Host Used %（HOST_USED_PERCENT）
ホストCPU使用率（単位：%）。物理サーバ上の全物理CPUリソースに対して，仮想マシンが物理CPU上で実行できたCPUリソースの割合。

計算式

Usedフィールド/PIレコードのClocksフィールド

HILO
double
No
すべて

Used %（USED_PERCENT）
CPU使用率（単位：%）。仮想マシンが物理CPU上で実行できたCPUリソースの割合。

計算式

Usedフィールド/Clocksフィールド

HILO
double
No
すべて

Insufficient %（INSUFFICIENT_PERCENT）
CPU不足率（単位：%）。仮想マシンが物理CPU上で実行できなかったCPUリソースの割合。

計算式

Insufficientフィールド/Clocksフィールド

HILO
double
No
すべて

Request %（REQUEST_PERCENT）
CPU要求率（単位：%）。仮想マシンが実行に必要としたCPUリソースの割合。CPU割り当て率とCPU未割り当て率の合計。

計算式

Requestフィールド/Clocksフィールド

HILO
double
No
すべて

Used Per Request（USED_PER_REQUEST）
CPU割り当て比（＝CPU使用量/CPU要求量）（単位：%）。仮想マシンが実行に必要としたCPUリソースに対する，実行できたCPUリソースの割合。

計算式

Usedフィールド/Requestフィールド

HILO
double
No
すべて

Insufficient Per Request（INSUFFICIENT_PER_REQUEST）
CPU未割り当て比（＝CPU不足量/CPU要求量）（単位：%）。仮想マシンが実行に必要としたCPUリソースに対する，実行できなかったCPUリソースの割合。

計算式

Insufficientフィールド/Requestフィールド

HILO
double
No
すべて

Affinity（AFFINITY）
移動可能物理CPU。仮想マシンのアフィニティ設定。アフィニティは，仮想マシンに割り当て可能な物理CPUを表す（例：仮想マシンに物理CPU「1」と「2」の割り当てが可能な場合，「1, 2」となる）。
COPY
string(32)
No
すべて

Share（SHARE）
CPU割り当て比率。仮想マシンに割り当てるCPUリソースを求めるための値。複数の仮想マシンが同時に大量のCPUリソースを必要とした場合には，この値の比率に基づき，CPUリソースが割り当てられる。
COPY
double
No
すべて

Max（MAX）
CPU割り当て上限値（単位：MHz）。仮想マシンへのCPU割り当ての上限値。
値が「-1」の場合は，制限なし。
COPY
double
No
すべて

Min（MIN）
CPU割り当て下限値（単位：MHz）。仮想マシンへのCPU割り当ての下限値。
COPY
double
No
すべて

Expectation（EXPECTATION）
CPU割り当て均衡値（単位：MHz）。複数の仮想マシンが同時に大量のCPUリソースを必要とした場合に，仮想マシンで使用できることが期待できるCPUリソース。
HILO
double
No
すべて

Max %（MAX_PERCENT）
CPU割り当て上限率（単位：%）。CPUリソースに対する仮想マシンへのCPU割り当て上限値の割合。

計算式

Maxフィールド/Clocksフィールド

HILO
double
No
すべて

Min %（MIN_PERCENT）
CPU割り当て下限率（単位：%）。CPUリソースに対する仮想マシンへのCPU割り当て下限値の割合。

計算式

Minフィールド/Clocksフィールド

HILO
double
No
すべて

Expectation %（EXPECTATION_PERCENT）
CPU割り当て均衡点（単位：%）。CPUリソースに対する仮想マシンで使用することが期待できるCPUリソースの割合。

計算式

Shareフィールド/全インスタンスのShareフィールドの合計

HILO
double
No
すべて

6.　メッセージ

この章では，PFM - Agent for Virtual Machineのメッセージ形式，出力先一覧，Windowsイベントログの一覧，およびメッセージ一覧について説明します。

＜この章の構成＞

6.1　メッセージの形式

6.2　メッセージの出力先一覧

6.3　Windowsイベントログの一覧

6.4　メッセージ一覧

6.1　メッセージの形式

PFM - Agent for Virtual Machineが出力するメッセージの形式と，マニュアルでの記載形式を示します。

＜この節の構成＞

6.1.1　メッセージの出力形式

6.1.2　メッセージの記載形式

6.1.3　システム管理者の方へ

6.1.1　メッセージの出力形式

PFM - Agent for Virtual Machineが出力するメッセージの形式を説明します。メッセージは，メッセージIDとそれに続くメッセージテキストで構成されます。形式を次に示します。

KAVLnnnnn-Yメッセージテキスト

メッセージIDは，次の内容を示しています。

K

システム識別子を示します。

AVL

PFM - Agentのメッセージであることを示します。

nnnnn

メッセージの通し番号を示します。PFM - Agent for Virtual Machineのメッセージ番号は，「16xxx」です。

Y

メッセージの種類を示します。

E：エラー
処理は中断されます。

W：警告
メッセージ出力後，処理は続けられます。

I：情報
ユーザーに情報を知らせます。

Q：応答
ユーザーに応答を促します。

メッセージの種類とWindowsイベントログの種類との対応を次に示します。

-E

レベル：エラー

意味：エラーメッセージ

-W

レベル：警告

意味：警告メッセージ

-I

レベル：情報

意味：付加情報メッセージ

-Q

（出力されない）

6.1.2　メッセージの記載形式

このマニュアルでのメッセージの記載形式を示します。メッセージテキストで太字になっている部分は，メッセージが表示される状況によって表示内容が変わることを示しています。また，メッセージをメッセージID順に記載しています。記載形式の例を次に示します。

メッセージID

英語メッセージテキスト
日本語メッセージテキスト

メッセージの説明文

(S)

システムの処置を示します。

(O)

メッセージが表示されたときに，オペレーターが取る処置を示します。

英語メッセージテキスト，および日本語メッセージテキスト文中の＜＞記号は，埋め字を表します。例えば，ホスト名が「hostA」であり，メッセージテキストが「host=＜ホスト名＞」である場合は「host= hostA」と出力されます。

6.1.3　システム管理者の方へ

運用中にトラブルが発生した場合には，「7.　トラブルへの対処方法」を参照してログ情報を採取し，初期調査をしてください。

トラブル要因の初期調査をする場合は，OSのログ情報（Windowsイベントログ）や，PFM - Agent for Virtual Machineが出力する各種ログ情報を参照してください。これらのログ情報でトラブル発生時間帯の内容を参照して，トラブルを回避したり，トラブルに対処したりしてください。また，トラブルが発生するまでの操作方法などを記録してください。同時に，できるだけ再現性の有無を確認するようにしてください。

6.2　メッセージの出力先一覧

ここでは，PFM - Agent for Virtual Machineが出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。

表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

○：出力する

－：出力しない

表6-1　PFM - Agent for Virtual Machineのメッセージの出力先一覧

メッセージID | 出力先
Windowsイベントログ | 共通メッセージログ | 標準出力 | 標準エラー出力 | Agent Collectorサービスのトレースログ
KAVL16000 | ○ | ○ | － | － | －
KAVL16001 | ○ | ○ | － | － | －
KAVL16002 | ○ | ○ | － | － | －
KAVL16003 | ○ | ○ | － | － | －
KAVL16004 | ○ | ○ | － | － | －
KAVL16005 | ○ | ○ | － | － | －
KAVL16006 | ○ | ○ | － | － | －
KAVL16007 | － | ○ | － | － | －
KAVL16008 | － | ○ | － | － | －
KAVL16009 | － | ○ | － | － | －
KAVL16010 | － | ○ | － | － | －
KAVL16011 | － | ○ | － | － | －
KAVL16012 | － | ○ | － | － | －
KAVL16013 | － | ○ | － | － | －
KAVL16014 | － | ○ | － | － | －
KAVL16015 | － | － | － | － | ○
KAVL16016 | － | ○ | － | － | －
KAVL16017 | － | ○ | － | － | －
KAVL16201 | － | ○ | － | － | －
KAVL16202 | － | ○ | － | － | －
KAVL16203 | － | ○ | － | － | －
KAVL16204 | － | ○ | － | － | －
KAVL16205 | － | ○ | － | － | －

6.3　Windowsイベントログの一覧

ここでは，PFM - Agent for Virtual MachineがWindowsイベントログに出力するメッセージ情報の一覧を示します。

Windowsイベントログは，次の個所に表示されます。

［イベントビューア］画面のアプリケーションログに表示されます。

［イベントビューア］画面は，Windowsの［スタート］メニューから表示される［管理ツール］－［イベントビューア］を選択することで表示できます。

PFM - Agent for Virtual Machineが出力するイベントの場合，［イベントビューア］画面の［ソース］に識別子「PFM-Virtual Machine」が表示されます。

PFM - Agent for Virtual MachineがWindowsイベントログに出力するメッセージ情報の一覧を次の表に示します。

表6-2　Windowsイベントログ出力メッセージ情報一覧

メッセージID | Windowsイベントログ
イベントID | 種類
KAVL16000-I | 16000 | 情報
KAVL16001-E | 16001 | エラー
KAVL16002-I | 16002 | 情報
KAVL16003-E | 16003 | エラー
KAVL16004-E | 16004 | エラー
KAVL16005-E | 16005 | エラー
KAVL16006-E | 16006 | エラー

6.4　メッセージ一覧

PFM - Agent for Virtual Machineが出力するメッセージと対処方法について説明します。PFM - Agent for Virtual Machineのメッセージ一覧を次に示します。

KAVL16000-I

Agent Collector has stopped. (host=＜ホスト名＞, service=＜サービスID＞)
Agent Collectorが停止しました（host=＜ホスト名＞, service=＜サービスID＞）

Agent Collectorサービスが正常に終了しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

KAVL16001-E

Agent Collector failed to start.
Agent Collectorの起動に失敗しました

Agent Collectorサービスの起動に失敗しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

共通メッセージログに出力されている直前のメッセージを確認し，そのメッセージの対処方法に従ってください。

KAVL16002-I

Agent Collector started. (host=＜ホスト名＞, service=＜サービスID＞)
Agent Collectorが起動しました（host=＜ホスト名＞, service=＜サービスID＞）

Agent Collectorサービスの起動が完了しました。

(S)

Agent Collectorサービスのパフォーマンスデータ収集処理を開始します。

KAVL16003-E

Agent Collector stopped abnormally.
Agent Collectorが異常終了しました

Agent Collectorサービスが異常終了しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

共通メッセージログに出力されている直前のメッセージを確認し，そのメッセージの対処方法に従ってください。

KAVL16004-E

An attempt to read the service startup information file has failed.
サービス起動情報ファイルの読み込みに失敗しました

Agent Collectorサービス起動処理中に，サービス起動情報ファイルの読み込み処理に失敗しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

サービス起動情報ファイル（jpcagt.ini）が，次のフォルダ下にあるかどうかを確認してください。

Windowsの場合
インストール先フォルダ¥agt5¥agent¥インスタンス名

KAVL16005-E

Agent Collector will now stop because an error occurred.
エラーが発生したためAgent Collectorを停止します

エラーが発生したため，Agent Collectorサービスを停止します。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

共通メッセージログに出力されている直前のメッセージを確認し，そのメッセージの対処方法に従ってください。

KAVL16006-E

Memory allocation failed.
メモリーの割り当てに失敗しました

メモリーの確保に失敗しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

空きメモリーを増やしてください。

KAVL16007-W

Memory allocation failed. (RecordType=＜レコードタイプ＞)
メモリーの割り当てに失敗しました（RecordType=＜レコードタイプ＞）

メモリーの確保に失敗しました。レコードタイプに“UNKNOWN”が出力されている場合，複数のレコードIDでメモリーの確保に失敗したことを示します。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

空きメモリーを増やしてください。

KAVL16008-W

An attempt to collect the record failed. (RecordType=＜レコードタイプ＞)
レコードの収集に失敗しました（RecordType=＜レコードタイプ＞）

レコードタイプに示されるレコードの取得に失敗しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

このメッセージが連続して出力されている場合，監視対象のシステム環境の設定に誤りがないかどうかを確認してください。要因が判明しない場合，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL16009-W

An invalid value or a value outside the range was specified for the property of the Agent Collector service. (property=＜プロパティ名＞, value=＜範囲値＞)
Agent Collectorサービスのプロパティに不正な値または範囲外の値が指定されました（property=＜プロパティ名＞, value=＜範囲値＞）

Agent Collectorサービスのプロパティに不正な値または範囲外の値が指定されました。

(S)

指定された値を無効にしてAgent Collectorサービスの処理を続行します。該当する項目は変更前の値のままです。

(O)

設定された値で問題がないかどうかを確認してください。問題がある場合は，適切な値を再度指定してください。

KAVL16010-E

An error occurred in the function. (function=＜関数名＞, en=＜エラーコード＞, arg1=＜引数1＞, arg2=＜引数2＞, arg3=＜引数3＞)
関数でエラーが発生しました（function=＜関数名＞, en=＜エラーコード＞, arg1=＜引数1＞, arg2=＜引数2＞, arg3=＜引数3＞）

関数名で示される関数の実行中に，エラーが発生しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL16011-W

The collector process failed to start.
収集プロセスの起動に失敗しました

収集プロセスの起動に失敗しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL16012-W

The collector process stopped abnormally. (rc=＜リターンコード＞)
収集プロセスが異常終了しました（rc=＜リターンコード＞）

収集プロセスが異常終了しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

このメッセージが連続して出力されている場合，監視対象のシステム環境の設定に誤りがないかどうかを確認してください。要因が判明しない場合，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL16013-W

A performance data file is invalid.
パフォーマンスデータ格納ファイルが不正です

パフォーマンスデータ格納ファイルの内容が不正です。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL16014-W

A collector process was forcefully terminated because performance data collection did not end in the specified period of time.
一定時間内にパフォーマンスデータ収集が終了しなかったため収集プロセスを強制終了します

一定時間内にパフォーマンスデータ収集が終了しなかったため，収集プロセスを強制終了します。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

次の項目を確認してください。

仮想環境のホストが起動されているか。

インスタンス環境のセットアップ時に設定した次の項目に誤りがないか。
・VM_Host
・Security
・Port
・UserID
・Password

インスタンス環境のセットアップ時に設定したホスト名（VM_Host）で名前解決ができるか。

通信にSSLを使用する場合，証明書を組み込んでいるか。
証明書の組み込みの詳細については，「2.1.4(3)　証明書の組み込み」を参照してください。

要因が判明しない場合，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL16015-I

The records were successfully saved onto the Store database. (RecordType=＜レコードタイプ＞, count=＜レコード数＞)
Storeデータベースに保存する処理を完了しました（RecordType=＜レコードタイプ＞, count=＜レコード数＞）

レコードタイプに示されるレコードをStoreデータベースに保存する処理を完了しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

KAVL16016-W

The initialization of interprocess communication failed.
プロセス間通信の初期化に失敗しました

Agent Collectorサービスと収集プロセスとの通信の準備に失敗しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

作業ファイルのオープン，書き込みなどに失敗している可能性があります。ディスク容量が不足していないかどうかを確認してください。

ディスク容量に問題がない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL16017-W

An error occurred during collection of the record.
レコードの収集中に異常が発生しました

レコードの収集中に異常が発生しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL16201-W

The system could not connect to the monitored virtual environment. (datetime=＜日時＞, message=＜メッセージ＞)
監視対象の仮想環境に接続できません（datetime=＜日時＞, message=＜メッセージ＞）

監視対象の仮想環境に接続できません。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

次の項目を確認してください。

仮想環境のホストが起動されているか。

インスタンス環境のセットアップ時に設定した次の項目に誤りがないか。
・VM_Host
・Security
・Port

インスタンス環境のセットアップ時に設定したホスト名（VM_Host）で名前解決ができるか。

ファイアウォールを挟んでPFM - Agent for Virtual MachineとVMware Web Serviceを配置している場合，ファイアウォールの通過ポートが適切に設定されているか。
ファイアウォールの設定については，「付録D.2(2)　PFM - Agent for Virtual MachineとVMware Web Serviceの通信時のファイアウォール通過方向」を参照してください。

KAVL16202-W

An attempt to authenticate the monitored virtual environment has failed. (datetime=＜日時＞, message=＜メッセージ＞)
監視対象の仮想環境への認証に失敗しました（datetime=＜日時＞, message=＜メッセージ＞）

監視対象の仮想環境への認証に失敗しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

仮想環境のホストが起動されているかを確認してください。また，インスタンス環境のセットアップ時に設定した次の項目に誤りがないかを確認してください。

UserID

Password

KAVL16203-W

Initialization of the collector process log file failed. (datetime=＜日時＞, message=＜メッセージ＞)
収集プロセスのログの初期化に失敗しました（datetime=＜日時＞, message=＜メッセージ＞）

収集プロセスのログの初期化に失敗しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

作業ファイルのオープン，書き込みなどに失敗している可能性があります。ディスク容量が不足していないかどうかを確認してください。

ディスク容量に問題がない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL16204-W

Initialization of collector process failed. (datetime=＜日時＞, message=＜メッセージ＞)
収集プロセスの初期化に失敗しました（datetime=＜日時＞, message=＜メッセージ＞）

収集プロセスの初期化に失敗しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL16205-W

A certificate is not installed. (datetime=＜日時＞, message=＜メッセージ＞)
証明書がインストールされていません（datetime=＜日時＞, message=＜メッセージ＞）

証明書がインストールされていません。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

証明書をインストールしてください。証明書の組み込みの詳細については，「2.1.4(3)　証明書の組み込み」を参照してください。

証明書をインストールしても問題が解決しない場合，インストールした証明書のうち，次の項目を確認してください。

有効期間

発行先（VMwareが稼働するホストのホスト名と同じホスト名が設定されているか）

証明書に問題がある場合，証明書を再作成して，再度インストールしてください。証明書の作成方法については，VMwareのマニュアルを参照してください。

7.　トラブルへの対処方法

この章では，Performance Managementの運用中にトラブルが発生した場合の対処方法などについて説明します。ここでは，主にPFM - Agentでトラブルが発生した場合の対処方法について記載しています。Performance Managementシステム全体のトラブルへの対処方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

＜この章の構成＞

7.1　対処の手順

7.2　トラブルシューティング

7.3　ログ情報

7.4　トラブル発生時に採取が必要な資料

7.5　資料の採取方法

7.6　Performance Managementの障害検知

7.7　Performance Managementシステムの障害回復

7.1　対処の手順

Performance Managementでトラブルが起きた場合の対処の手順を次に示します。

現象の確認

次の内容を確認してください。

トラブルが発生したときの現象

メッセージの内容（メッセージが出力されている場合）

共通メッセージログなどのログ情報

各メッセージの要因と対処方法については，「6.　メッセージ」を参照してください。また，Performance Managementが出力するログ情報については，「7.3　ログ情報」を参照してください。

資料の採取

トラブルの要因を調べるために資料の採取が必要です。「7.4　トラブル発生時に採取が必要な資料」および「7.5　資料の採取方法」を参照して，必要な資料を採取してください。

問題の調査

採取した資料を基に問題の要因を調査し，問題が発生している部分，または問題の範囲を切り分けてください。

7.2　トラブルシューティング

ここでは，Performance Management使用時のトラブルシューティングについて記述します。Performance Managementを使用しているときにトラブルが発生した場合，まず，この節で説明している現象が発生していないか確認してください。

Performance Managementに発生する主なトラブルの内容を次の表に示します。

表7-1　トラブルシューティング

分類
トラブルの内容
記述個所

セットアップやサービスの起動について

Performance Managementのプログラムのサービスが起動しない

サービスの起動要求をしてからサービスが起動するまで時間が掛かる

Performance Managementのプログラムのサービスを停止した直後に，別のプログラムがサービスを開始したとき，通信が正しく実行されない

「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあとMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスが停止する

7.2.1

コマンドの実行について

jpcctrl listコマンドを実行すると稼働していないサービス名が出力される

jpcctrl dumpコマンドを実行すると，指定したStoreデータベースと異なるデータが出力される

7.2.2

アラームの定義について

アクション実行で定義したプログラムが正しく動作しない

アラームイベントが表示されない

7.2.3

パフォーマンスデータの収集と管理について

データの保存期間を短く設定したにもかかわらず，PFM - AgentのStoreデータベースのサイズが小さくならない

共通メッセージログに「Storeデータベースに不正なデータが検出されました」というメッセージが出力される

PFM - Agentを起動してもパフォーマンスデータが収集されない

Record TimeとSampling Timeの時刻が大きく異なる

7.2.4

＜この節の構成＞

7.2.1　セットアップやサービスの起動について

7.2.2　コマンドの実行について

7.2.3　アラームの定義について

7.2.4　パフォーマンスデータの収集と管理について

7.2.5　そのほかのトラブルについて

7.2.1　セットアップやサービスの起動について

セットアップやサービスの起動に関するトラブルの対処方法を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　Performance Managementのプログラムのサービスが起動しない

(2)　サービスの起動要求をしてからサービスが起動するまで時間が掛かる

(3)　Performance Managementのプログラムのサービスを停止した直後に，別のプログラムがサービスを開始したとき，通信が正しく実行されない

(4)　「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあとMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスが停止する

(1)　Performance Managementのプログラムのサービスが起動しない

Performance Managementのプログラムのサービスが起動しないと考えられる要因およびその対処方法を次に示します。

PFM - Managerが停止している
PFM - ManagerとPFM - Agentが同じホストにある場合，PFM - Managerが停止していると，PFM - Agentサービスは起動できません。PFM - Managerサービスが起動されているか確認してください。PFM - Managerサービスが起動されていない場合は，起動してください。サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

Performance Managementのプログラムの複数のサービスに対して同一のポート番号を設定している
Performance Managementのプログラムの複数のサービスに対して同一のポート番号を設定している場合，Performance Managementのプログラムのサービスは起動できません。デフォルトでは，ポート番号は自動的に割り当てられるため，ポート番号が重複することはありません。Performance Managementのセットアップ時にPerformance Managementのプログラムのサービスに対して固定のポート番号を設定している場合は，ポート番号の設定を確認してください。Performance Managementのプログラムの複数のサービスに対して同一のポート番号を設定している場合は，異なるポート番号を設定し直してください。ポート番号の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

Storeデータベースの格納フォルダの設定に誤りがある
次のフォルダを，アクセスできないフォルダまたは存在しないフォルダに設定していると，Agent Storeサービスは起動できません。フォルダ名や属性の設定を見直し，誤りがあれば修正してください。

Storeデータベースの格納先フォルダ

Storeデータベースのバックアップフォルダ

Storeデータベースの部分バックアップフォルダ

Storeデータベースのエクスポート先フォルダ

Storeデータベースのインポート先フォルダ

また，これらのフォルダを複数のAgent Storeサービスに対して設定していると，Agent Storeサービスは起動できません。フォルダ設定を見直し，誤りがあれば修正してください。

指定された方法以外の方法でマシンのホスト名を変更した
マシンのホスト名の変更方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。指定された方法以外の方法でホスト名を変更した場合，Performance Managementのプログラムのサービスが起動しないことがあります。

サービスコントロールマネージャーでエラーが発生した
Windowsでjpcstartコマンドを実行した場合，「Windowsのサービスコントロールマネージャーでエラーが発生しました」というエラーメッセージが出力され，サービスの起動に失敗することがあります。この現象が発生した場合，jpcstartコマンドを再実行してください。頻繁に同じ現象が発生する場合は，jpcstartコマンド実行時にサービス起動処理がリトライされる間隔および回数を，jpccomm.iniファイルを編集して変更してください。リトライ間隔およびリトライ回数を変更する方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

(2)　サービスの起動要求をしてからサービスが起動するまで時間が掛かる

jpcstartコマンドを実行してから，または［サービス］アイコンでサービスを開始してから，実際にサービスが起動するまで時間が掛かることがあります。次の要因で時間が掛かっている場合，2回目の起動時からはサービスの起動までに掛かる時間が短縮されます。

エージェントを新規に追加したあとサービスを起動すると，初回起動時だけStoreデータベースのインデックスが作成されます。そのため，サービスが起動するまでに時間が掛かることがあります。

電源切断などによってStoreサービスが正常な終了処理を行えなかったときは，再起動時にStoreデータベースのインデックスが再構築されるため，Storeサービスの起動に時間が掛かることがあります。

(3)　Performance Managementのプログラムのサービスを停止した直後に，別のプログラムがサービスを開始したとき，通信が正しく実行されない

Performance Managementのプログラムのサービスを停止した直後に，このサービスが使用していたポート番号で，ほかのプログラムがサービスを開始した場合，通信が正しく実行されないことがあります。

この現象を回避するために，Performance Managementのプログラムの各サービスに対して，固定のポート番号を割り当てて運用してください。ポート番号の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(4)　「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあとMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスが停止する

Storeデータベースが使用しているディスクに十分な空き容量がない場合，Storeデータベースへのデータの格納が中断されます。この場合，「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあと，Master StoreサービスまたはAgent Storeサービスが停止します。

このメッセージが表示された場合，次のどちらかの対処をしてください。

十分なディスク容量を確保する
Storeデータベースのディスク占有量を見積もり，Storeデータベースの格納先を十分な容量があるディスクに変更してください。Storeデータベースのディスク占有量を見積もる方法については，「付録A　システム見積もり」を参照してください。Storeデータベースの格納先を変更する方法については，「2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

Storeデータベースの保存条件を変更する
Storeデータベースの保存条件を変更し，Storeデータベースのデータ量の上限値を調整してください。Storeデータベースの保存条件を変更する方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

これらの対処を実施したあともMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスが起動されない場合，Storeデータベースに回復できない論理矛盾が発生しています。この場合，バックアップデータからStoreデータベースをリストアしたあと，Master StoreサービスまたはAgent Storeサービスを起動してください。利用できるバックアップデータが存在しない場合は，Storeデータベースを初期化したあと，Master StoreサービスまたはAgent Storeサービスを起動してください。Storeデータベースを初期化するには，Storeデータベースの格納先フォルダにある次のファイルをすべて削除してください。

拡張子が.DBであるファイル

拡張子が.IDXであるファイル

Storeデータベースの格納先フォルダについては，「2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

7.2.2　コマンドの実行について

Performance Managementのコマンドの実行に関するトラブルの対処方法を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　jpcctrl listコマンドを実行すると稼働していないサービス名が出力される

(2)　jpcctrl dumpコマンドを実行すると，指定したStoreデータベースと異なるデータが出力される

(1)　jpcctrl listコマンドを実行すると稼働していないサービス名が出力される

考えられる要因およびその対処方法を次に示します。

Performance Managementのプログラムのサービス情報を削除しないでPerformance Managementのプログラムをアンインストールした
Performance ManagementのプログラムをアンインストールしてもPerformance Managementのプログラムのサービス情報はデータベースに残っています。jpcctrl deleteコマンドを実行して，Performance Managementのプログラムのサービス情報を削除してください。サービス情報の削除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

Performance Managementのプログラムのサービス情報を削除しないでマシンのホスト名を変更した
Performance Managementのプログラムのサービス情報を削除しないでマシンのホスト名を変更した場合，以前のホスト名が付加されているサービスIDのサービス情報が，Master Managerサービスが管理しているデータベースに残っています。jpcctrl deleteコマンドを実行して，Performance Managementのプログラムのサービス情報を削除してください。サービス情報の削除方法，およびホスト名の変更方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(2)　jpcctrl dumpコマンドを実行すると，指定したStoreデータベースと異なるデータが出力される

同じMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスに対して，同じエクスポートファイル名を指定して，複数回jpcctrl dumpコマンドを実行すると，先に実行した出力結果があとから実行された実行結果に上書きされます。同じMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスに対して，複数回jpcctrl dumpコマンドを実行する場合は，異なる名称のエクスポートファイルを指定してください。Storeデータベースのエクスポート方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

7.2.3　アラームの定義について

Performance Managementのアラームの定義に関するトラブルの対処方法を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　アクション実行で定義したプログラムが正しく動作しない

(2)　アラームイベントが表示されない

(1)　アクション実行で定義したプログラムが正しく動作しない

考えられる要因とその対処方法を次に示します。

PFM - Managerまたはアクション実行先ホストのAction Handlerサービスが起動されていない
PFM - Managerまたはアクション実行先ホストのAction Handlerサービスが停止していると，アクションが実行されません。アクションを実行する場合は，PFM - Managerおよびアクション実行先ホストのAction Handlerサービスを起動しておいてください。

(2)　アラームイベントが表示されない

考えられる要因とその対処方法を次に示します。

PFM - Managerが起動されていない
PFM - Managerを停止すると，PFM - Agentからのアラームイベントを正しく発行できません。アラームイベントを監視する場合は，PFM - Managerを起動しておいてください。

7.2.4　パフォーマンスデータの収集と管理について

Performance Managementのパフォーマンスデータの収集と管理に関するトラブルの対処方法を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　データの保存期間を短く設定したにもかかわらず，PFM - AgentのStoreデータベースのサイズが小さくならない

(2)　共通メッセージログに「Storeデータベースに不正なデータが検出されました」というメッセージが出力される

(3)　PFM - Agentを起動してもパフォーマンスデータが収集されない

(4)　Record TimeとSampling Timeの時刻が大きく異なる

(1)　データの保存期間を短く設定したにもかかわらず，PFM - AgentのStoreデータベースのサイズが小さくならない

Storeデータベースのファイル容量がすでに限界に達している場合，データの保存期間を短く設定してもファイルサイズは小さくなりません。この場合，保存期間を短く設定したあと，いったんStoreデータベースをバックアップし，リストアし直してください。

データの保存期間の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。また，Storeデータベースのバックアップとリストアの方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，バックアップとリストアについて説明している章を参照してください。

(2)　共通メッセージログに「Storeデータベースに不正なデータが検出されました」というメッセージが出力される

予期しないサービスの停止またはマシンのシャットダウンによって，Storeデータベースに不整合なデータが発生したおそれがあります。次の方法で対処をしてください。

Storeデータベースをバックアップしてある場合は，Storeデータベースをリストアしてください。

Storeデータベースをバックアップしていない場合は，Agent Storeサービスを停止したあと，対応するデータベースファイル（*.DBファイルおよび*.IDXファイル）を削除し，サービスを再起動してください。

(3)　PFM - Agentを起動してもパフォーマンスデータが収集されない

確認項目と対処方法を次に示します。

VMware上で稼働する仮想マシンの情報を監視する場合，次の項目を確認してください。

監視対象の仮想マシン上でvmware-toolsが起動していることを確認してください。

VMwareが稼働する物理サーバの時刻を変更したとき，パフォーマンスデータが収集されないことがあります。この場合，mgmt-vmwareサービスを再起動してください。

PDレコードのStatusフィールドの値がERRORの場合，Reasonフィールドの値を参考に対処してください。対処方法を次の表に示します。

表7-2　Reasonフィールドの値と対処方法

Reasonフィールドの値
説明
対処

Connection failed
接続先仮想環境への接続に失敗しました。

仮想環境のホストが起動されているかどうか確認してください。

インスタンス環境のセットアップ時に設定した次の項目に誤りがないか確認してください。※
・VM_Host
・Security
・Port

インスタンス環境のセットアップ時に設定したホスト名（VM_Host）で名前解決ができるかどうか確認してください。

Authorization failed
接続先仮想環境で認証に失敗しました。

仮想環境のホストが起動されているかどうか確認してください。

インスタンス環境のセットアップ時に設定した次の項目に誤りがないか確認してください。※
・UserID
・Password

Timeout
一定時間内にパフォーマンスデータの収集が終了しませんでした。

仮想環境のホストが起動されているかどうか確認してください。

インスタンス環境のセットアップ時に設定した次の項目に誤りがないか確認してください。※
・VM_Host
・Security
・Port
・UserID
・Password

インスタンス環境のセットアップ時に設定したホスト名（VM_Host）で名前解決ができるかどうか確認してください。

仮想環境との通信にSSLを使用する場合，証明書を組み込んでいるか確認してください。PFM - Agent for Virtual Machineではインスタンス生成した監視対象ホストごとに証明書の組み込みが必要です。

要因が判明しない場合，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

注※

設定した項目を確認するには，jpcinssetupコマンドを実行し，設定項目を確認してください。または，PFM - Web Consoleで，PFM - Agent for Virtual MachineのAgent CollectorサービスからAgent Configurationプロパティを参照し，設定項目を確認してください。

上記以外の場合，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。

(4)　Record TimeとSampling Timeの時刻が大きく異なる

Sampling Timeは，監視対象の仮想環境の時刻であるため，通常の運用では若干のずれが生じます。時刻のずれが大きく，運用上問題となる場合には，次の項目を確認してください。

エージェントホストと監視対象の仮想環境で，設定されている時刻が異なっているかどうか
時刻が異なっている場合，両者の時刻を一致させる必要があります。時刻設定の変更は，エージェントホストのOSおよび仮想環境ソフトウェアの注意事項を把握した上で実施してください。

仮想環境との通信にSSLを使用する場合，証明書が正しく組み込まれているかどうか
証明書が正しく組み込まれていないと，情報の収集が遅延することがあります。「付録K　証明書の組み込み手順」を参照して，エージェントホストに証明書を正しく組み込んでください。また，監視対象の仮想環境での証明書の組み込み方法については，仮想環境ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

7.2.5　そのほかのトラブルについて

トラブルが発生したときの現象を確認してください。メッセージが出力されている場合は，メッセージの内容を確認してください。また，Performance Managementが出力するログ情報については，「7.3　ログ情報」を参照してください。

「7.2.1　セットアップやサービスの起動について」から「7.2.4　パフォーマンスデータの収集と管理について」に示した対処をしても，トラブルが解決できなかった場合，または，これら以外のトラブルが発生した場合，トラブルの要因を調査するための資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

採取が必要な資料および採取方法については，「7.4　トラブル発生時に採取が必要な資料」および「7.5　資料の採取方法」を参照してください。

7.3　ログ情報

Performance Managementでトラブルが発生した場合，ログ情報を確認して対処方法を検討します。Performance Managementを運用しているときに出力されるログ情報には，次の5種類があります。

システムログ

共通メッセージログ

稼働状況ログ

トレースログ

収集ログ

ここでは，各ログ情報について説明します。

＜この節の構成＞

7.3.1　ログ情報の種類

7.3.2　ログファイルおよびフォルダ一覧

7.3.1　ログ情報の種類

＜この項の構成＞

(1)　システムログ

(2)　共通メッセージログ

(3)　稼働状況ログ

(4)　トレースログ

(5)　収集ログ

(1)　システムログ

システムログとは，システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。このログ情報はイベントログファイルに出力されます。

出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

Performance Managementのシステムログのほかに，クラスタソフトによるPerformance Managementの制御などを確認するためにクラスタソフトのログが必要です。

(2)　共通メッセージログ

共通メッセージログとは，システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。システムログよりも詳しいログ情報が出力されます。共通メッセージログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，「7.3.2　ログファイルおよびフォルダ一覧」を参照してください。また，出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用のPerformance Managementの場合，共通メッセージログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは，フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれますので，メッセージは同じログファイルに記録されます。

(3)　稼働状況ログ

稼働状況ログとは，PFM - Web Consoleが出力するログ情報のことです。稼働状況ログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。また，出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

(4)　トレースログ

トレースログとは，トラブルが発生した場合に，トラブル発生の経緯を調査したり，各処理の処理時間を測定したりするために採取するログ情報のことです。

トレースログは，Performance Managementのプログラムの各サービスが持つログファイルに出力されます。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用のPerformance Managementの場合，トレースログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは，フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれますので，メッセージは同じログファイルに記録されます。

(5)　収集ログ

収集ログとは，レコードの取得に関連する処理のログ情報で，PFM - Agent for Virtual Machineが出力します。トラブルが発生した場合に，これらの処理の詳細情報を取得するために採取します。出力先については，「7.3.2(3)　収集ログ」を参照してください。

7.3.2　ログファイルおよびフォルダ一覧

ここでは，Performance Managementのプログラムから出力されるログ情報について説明します。稼働状況ログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

＜この項の構成＞

(1)　共通メッセージログ

(2)　トレースログ

(3)　収集ログ

(1)　共通メッセージログ

Performance Managementのログ情報のうち，共通メッセージログについて，ログの出力元であるサービス名または制御名，ログファイル名，およびディスク使用量を，次の表に示します。

表7-3　共通メッセージログのファイル名

ログ情報の種類
出力元
ファイル名
ディスク使用量※1（キロバイト）

共通メッセージログ
Performance Management
インストール先フォルダ¥log¥jpclog{01|02}※2
2,048
(＊2)

インストール先フォルダ¥log¥jpclogw{01|02}※2
2,048
(＊2)

共通メッセージログ（論理ホスト運用の場合）
論理ホスト運用のPerformance Management
環境フォルダ※3
¥jp1pc¥log¥jpclog{01|02}※2
2,048
(＊2)

環境フォルダ※3
¥jp1pc¥log¥jpclogw{01|02}※2
2,048
(＊2)

注※1

（　）内の数字は，一つのサービスに対して作成されるログファイルの数を示します。例えば，「2,048(＊2)」の場合，ディスク使用量が2,048キロバイトのログファイルが最大で二つ作成されることを示します。この場合，ディスク使用量は合計で4,096キロバイトとなります。

注※2

共通メッセージログのログファイル名には，末尾に「01」または「02」が付加されます。

シーケンシャルファイル（jpclog）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ログファイル名の末尾が「01」から「02」に変更され，ファイル名の末尾が「01」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「01」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，上書きされます。最新のログは常にファイル名の末尾が「01」のログファイルに出力されます。

ラップラウンドファイル（jpclogw）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ファイル名の末尾が「02」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「02」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，一度データをすべて削除し，先頭行からログが出力されます。そのあとログの出力ファイルが交互に入れ替わります。

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※3

環境フォルダは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のフォルダです。

(2)　トレースログ

Performance Managementのログ情報のうち，PFM - Agentのトレースログの出力元であるサービス名または制御名，および格納先フォルダ名を，次の表に示します。

表7-4　トレースログの格納先フォルダ名

ログ情報の種類
出力元
フォルダ名

トレースログ
Action Handlerサービス
インストール先フォルダ¥bin¥action¥log¥

Performance Managementコマンド
インストール先フォルダ¥tools¥log¥

Agent Collectorサービス
インストール先フォルダ¥agt5¥agent¥インスタンス名¥log¥

Agent Storeサービス
インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥log¥

Status Serverサービス
インストール先フォルダ¥bin¥statsvr¥log¥

トレースログ
（論理ホスト運用の場合）
Action Handlerサービス
環境フォルダ※¥jp1pc¥bin¥action¥log¥

Performance Managementコマンド
環境フォルダ※¥jp1pc¥tools¥log¥

Agent Collectorサービス
環境フォルダ※¥jp1pc¥agt5¥agent¥インスタンス名¥log¥

Agent Storeサービス
環境フォルダ※¥jp1pc¥agt5¥store¥インスタンス名¥log¥

注※

環境フォルダは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のフォルダです。

(3)　収集ログ

Performance Managementのログ情報のうち，PFM - Agent for Virtual Machineの収集ログの出力元であるサービス名または制御名，ログファイル名，およびディスク使用量を次の表に示します。

表7-5　収集ログのファイル

ログ情報の種類
出力元
出力先
ファイル名
デフォルトのディスク使用量※1（メガバイト）

通常ログ
PFM - Agent for Virtual Machine
インストール先フォルダ¥agt5¥agent¥インスタンス名¥log¥
jpcagt5vmware{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※2
128

通常ログ
（論理ホスト運用の場合）
PFM - Agent for Virtual Machine
環境フォルダ※3 ¥jp1pc¥agt5¥agent¥インスタンス名¥log¥
jpcagt5vmware{1|2|3|4|5|6|7|8}.log※2
128

注※1

収集ログの最大ファイルサイズは，次の方法で確認・変更できます。

jpcinssetupコマンドを実行する

PFM - Web Console画面のAgent Configurationプロパティを参照する

jpcinssetupコマンドでの変更方法については，「2.4.2　インスタンス環境の更新の設定」を参照してください。

注※2

収集ログは，ラップラウンドファイル方式です。既存ログは削除しないで，最新のログに追記していきます。一つのログファイルのサイズが指定サイズを超える場合，ログファイル番号をインクリメントしたファイルを新規に作成します。ログファイル生成数（固定で8）に達すると，最初のファイルから上書きします。

注※3

環境フォルダは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のフォルダです。

7.4　トラブル発生時に採取が必要な資料

「7.2　トラブルシューティング」に示した対処をしてもトラブルを解決できなかった場合，トラブルの要因を調べるための資料を採取し，システム管理者に連絡する必要があります。この節では，トラブル発生時に採取が必要な資料について説明します。

Performance Managementでは，採取が必要な資料を一括採取するためのコマンドを用意しています。PFM - Agentの資料を採取するには，jpcrasコマンドを使用します。jpcrasコマンドを使用して採取できる資料については，表中に記号で示しています。

注意

jpcrasコマンドで採取できる資料は，コマンド実行時に指定するオプションによって異なります。コマンドに指定するオプションと採取できる資料については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用の場合の注意事項を次に示します。

論理ホスト運用する場合のPerformance Managementのログは，共有ディスクに格納されます。共有ディスクがオンラインになっている場合は，jpcrasコマンドで共有ディスク上のログを一括して採取できます。

フェールオーバー時の問題を調査するには，フェールオーバーの前後の資料が必要です。このため，実行系と待機系の両方の資料が必要になります。

論理ホスト運用のPerformance Managementの調査には，クラスタソフトの資料が必要です。論理ホスト運用のPerformance Managementは，クラスタソフトから起動や停止を制御されているので，クラスタソフトの動きとPerformance Managementの動きを対比して調査するためです。

＜この節の構成＞

7.4.1　Windowsの場合

7.4.1　Windowsの場合

＜この項の構成＞

(1)　OSのログ情報

(2)　Performance Managementの情報

(3)　レジストリの情報

(4)　オペレーション内容

(5)　画面上のエラー情報

(6)　そのほかの情報

(1)　OSのログ情報

OSのログ情報で，採取が必要な情報を次の表に示します。

表7-6　OSのログ情報

情報の種類
概要
デフォルトのファイル名
jpcrasコマンドでの採取

システムログ
Windowsイベントログ
－
○

プロセス情報
プロセスの一覧
－
○

システムファイル
hostsファイル
システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥hosts
○

servicesファイル
システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥services
○

OS情報
システム情報
－
○

ネットワークステータス
－
○

ホスト名
－
○

ダンプ情報
ワトソンログファイル
システムドライブ¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Microsoft¥Dr Watson¥drwtsn32.log※
システムドライブ¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Microsoft¥Dr Watson¥user.dump※
○

（凡例）

○：採取できる

－：該当しない

注※

別のフォルダにログファイルが出力されるように設定している場合は，該当するフォルダから資料を採取してください。

(2)　Performance Managementの情報

Performance Managementに関する次の情報の採取が必要です。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先マシン上のファイルの採取も必要です。Performance Managementの情報を次の表に示します。

表7-7　Performance Managementの情報

情報の種類
概要
デフォルトのファイル名
jpcrasコマンドでの採取

共通メッセージログ
Performance Managementから出力されるメッセージログ
（シーケンシャルファイル方式）
インストール先フォルダ¥log
¥jpclog{01|02}※1
○

Performance Managementから出力されるメッセージログ
（ラップラウンドファイル方式）
インストール先フォルダ¥log
¥jpclogw{01|02}※1
○

構成情報
各構成情報ファイル
－
○

jpcctrl listコマンドの出力結果
－
○

バージョン情報
製品バージョン
－
○

履歴情報
－
○

データベース情報
Agent Storeサービス

Storeバージョン1.0の場合
インストール先フォルダ¥agt5¥store
¥インスタンス名¥*.DB
インストール先フォルダ¥agt5¥store
¥インスタンス名¥*.IDX

Storeバージョン2.0の場合
インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥STPD
インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥STPI
フォルダ下の次に示すファイル。
*.DB
*.IDX

○

トレースログ
Performance Managementのプログラムの各サービスのトレース情報
－※2
○

収集ログ
性能情報収集時の情報
インストール先フォルダ¥agt5¥agent
¥インスタンス名¥log¥jpcagt5vmware*.log
○

ワークデータ
性能情報収集時のワーク用データ
インストール先フォルダ¥agt5¥agent
¥インスタンス名¥work¥*
○

インストールログ※3
インストール時のメッセージログ
（Windows Server 2003の場合）
%TEMP%¥pfm_inst.log
×

（凡例）

○：採取できる

×：採取できない

－：該当しない

注※1

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※2

トレースログの格納先フォルダについては，「7.3.2(2)　トレースログ」を参照してください。

注※3

インストールに失敗した場合に採取してください。%TEMP%は，コマンドプロンプトでsetコマンドを実行したときの「TEMP」に設定されているフォルダを指します。

(3)　レジストリの情報

HNTRLib2に関するレジストリ情報を採取します。採取する情報を次の表に示します。

表7-8　Virtual Machineの情報（Windowsの場合）

情報の種類
概要
レジストリのキー名
jpcrasコマンドでの採取

構成情報
各構成情報
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥HITACHI¥HNTRLIB2¥HNTR1(x64環境以外)
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥WOW6432NODE¥HITACHI¥HNTRLIB2¥HNTR1(x64環境)
○

（凡例）

○：採取できる

(4)　オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について，次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

(5)　画面上のエラー情報

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー（詳細ボタンがある場合はその内容を含む）

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］画面のハードコピー

(6)　そのほかの情報

上記以外で必要な情報を次に示します。

Windowsの［イベントビューア］画面の，［システム］および［アプリケーション］の内容

［アクセサリ］－［システムツール］－［システム情報］の内容

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

7.5　資料の採取方法

トラブルが発生したときに資料を採取する方法を次に示します。

＜この節の構成＞

7.5.1　Windowsの場合

7.5.1　Windowsの場合

＜この項の構成＞

(1)　資料採取コマンドを実行する

(2)　資料採取コマンドを実行する（論理ホスト運用の場合）

(3)　Windowsイベントログを確認する

(4)　オペレーション内容を確認する

(5)　画面上のエラー情報を採取する

(6)　そのほかの情報を採取する

(1)　資料採取コマンドを実行する

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてAdministrators権限を持つユーザーが実行してください。

資料採取するサービスがインストールされているホストにログインする。

コマンドプロンプトで次に示すコマンドを実行して，コマンドインタープリタの「コマンド拡張機能」を有効にする。

cmd /E:ON

採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して，jpcrasコマンドを実行する。
jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報をc:¥tmp¥jpc¥agtフォルダに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all

jpcrasコマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

(2)　資料採取コマンドを実行する（論理ホスト運用の場合）

論理ホスト運用のPerformance Managementの資料は共有ディスクにあり，資料は実行系と待機系の両方で採取する必要があります。

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてAdministrators権限を持つユーザーが実行してください。

論理ホスト運用の場合の資料採取コマンドの実行について，手順を説明します。

共有ディスクをオンラインにする。
論理ホストの資料は共有ディスクに格納されています。実行系ノードでは，共有ディスクがオンラインになっていることを確認して資料を採取してください。

実行系と待機系の両方で，採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して，jpcrasコマンドを実行する。
jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報をc:¥tmp¥jpc¥agtフォルダに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all

jpcrasコマンドをlhostの引数を指定しないで実行すると，そのノードの物理ホストと論理ホストのPerformance Managementの資料が一とおり採取されます。論理ホスト環境のPerformance Managementがある場合は，共有ディスク上のログファイルが取得されます。
なお，共有ディスクがオフラインになっているノードでjpcrasコマンドを実行すると，共有ディスク上のファイルを取得できませんが，エラーは発生しないで正常終了します。

注意

実行系ノードと待機系ノードの両方で，資料採取コマンドを実行して資料採取をしてください。フェールオーバーの前後の調査をするには，実行系と待機系の両方の資料が必要です。

jpcrasコマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

クラスタソフトの資料を採取する。
この資料は，クラスタソフトとPerformance Managementのどちらでトラブルが発生しているのかを調査するために必要になります。クラスタソフトからPerformance Managementへの起動停止などの制御要求と結果を調査できる資料を採取してください。

(3)　Windowsイベントログを確認する

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウで，Windowsイベントログを確認してください。また，イベントログをファイルに出力してください。

(4)　オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

(5)　画面上のエラー情報を採取する

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー
詳細情報がある場合はその内容をコピーしてください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］画面のハードコピー
［コマンドプロンプト］画面のハードコピーを採取する際は，［"コマンドプロンプト"のプロパティ］画面について次のように設定しておいてください。

［オプション］タブの［編集オプション］
［簡易編集モード］がチェックされた状態にする。

［レイアウト］タブ
［画面バッファのサイズ］の［高さ］に「500」を設定する。

(6)　そのほかの情報を採取する

上記以外で必要な情報を採取してください。

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウの，［システム］および［アプリケーション］の内容

［アクセサリ］－［システムツール］－［システム情報］の内容

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

7.6　Performance Managementの障害検知

Performance Managementでは，ヘルスチェック機能を利用することでPerformance Management自身の障害を検知できます。ヘルスチェック機能では，監視エージェントや監視エージェントが稼働するホストの稼働状態を監視し，監視結果を監視エージェントの稼働状態の変化としてPFM - Web Console上に表示します。

また，PFMサービス自動再起動機能を利用することで，PFMサービスが何らかの原因で異常停止した場合に自動的にPFMサービスを再起動したり，定期的にPFMサービスを再起動したりすることができます。

ヘルスチェック機能によって監視エージェントの稼働状態を監視したり，PFMサービス自動再起動機能によってPFMサービスを自動再起動したりするには，Performance Managementのサービスの詳細な状態を確認するステータス管理機能を使用します。このため，対象となる監視エージェントがステータス管理機能に対応したバージョンであり，ステータス管理機能が有効になっている必要があります。ホストの稼働状態を監視する場合は前提となる条件はありません。

また，Performance Managementのログファイルをシステム統合監視製品であるJP1/Baseで監視することによっても，Performance Management自身の障害を検知できます。これによって，システム管理者は，トラブルが発生したときに障害を検知し，要因を特定して復旧の対処をします。

Performance Management自身の障害検知の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

7.7　Performance Managementシステムの障害回復

Performance Managementのサーバで障害が発生したときは，バックアップファイルを基にして，障害が発生する前の正常な状態に回復する必要があります。

障害が発生する前の状態に回復する手順については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

付録

＜この付録の構成＞

付録A　システム見積もり

付録B　識別子一覧

付録C　プロセス一覧

付録D　ポート番号一覧

付録E　PFM - Agent for Virtual Machineのプロパティ

付録F　ファイルおよびフォルダ一覧

付録G　移行手順と移行時の注意事項

付録H　バージョン互換

付録I　動作ログの出力

付録J　複合レポートの作成方法

付録K　証明書の組み込み手順

付録L　インスタンス環境の設定例

付録M　用語解説

付録A　システム見積もり

PFM - Agent for Virtual Machineを使ったシステムを構築する前に，使用するマシンの性能が，PFM - Agent for Virtual Machineを運用するのに十分であるか，見積もっておくことをお勧めします。

見積もり項目を次に説明します。

＜この節の構成＞

付録A.1　メモリー所要量

付録A.2　ディスク占有量

付録A.3　クラスタ運用時のディスク占有量

付録A.1　メモリー所要量

メモリー所要量は，PFM - Agent for Virtual Machineの設定状況や使用状況によって変化します。PFM - Agent for Virtual Machineのメモリー所要量の，おおよその見積もりを記載します。初期状態とは，1インスタンスで運用する場合を示します。

＜この項の構成＞

(1)　見積もり式

(1)　見積もり式

PFM - Agent for Virtual Machineのメモリー所要量の，おおよその見積もりを次の表に示します。

表A-1　メモリー所要量

PFM - Agent for Virtual Machineの状態 | メモリー所要量（単位：メガバイト）
Windows Server 2003
初期状態での運用 | a + b

（凡例）

a：jpcagt5プロセスのメモリー使用量

b：jpcstoプロセスのメモリー使用量

各プロセスのメモリー所要量について次の表に示します。

表A-2　プロセスのメモリー所要量

プロセス名 | プロセスのメモリー所要量（単位：メガバイト）
Windows Server 2003
jpcagt5 | 10
jpcsto | 10

付録A.2　ディスク占有量

ディスク占有量は，パフォーマンスデータを収集するレコード数によって変化します。

PFM - Agent for Virtual Machineのディスク占有量の見積もりについて説明します。

＜この項の構成＞

(1)　システム全体のディスク占有量

(2)　Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量

(3)　Storeデータベース（Storeバージョン2.0）のディスク占有量

(1)　システム全体のディスク占有量

システム全体のディスク占有量の見積もり値を記載します。

PFM - Agent for Virtual Machineのディスク占有量は，次のデータのファイルサイズによって変化します。

Storeデータベース

PFM - Agent for Virtual Machineのインスタンス数

収集ログ

システム全体のディスク占有量のおおよその見積もりを次の表に示します。

表A-3　システム全体のディスク占有量

PFM - Agent for Virtual Machineの状態 | ディスク占有量（単位：メガバイト）
Windows Server 2003
インストール時※1 | 2
セットアップ実行後※2 | 3
運用時 | a + b

（凡例）

a：インストール時のディスク占有量。

b：インスタンスごとのディスク占有量の和。

一つのインスタンスのディスク占有量の算出式を次に示します。

25 + c + d

c：収集ログサイズ。

デフォルト：128MB（16MB×8面）

最大値：256MB（32MB×8面）

d：Storeデータベースのディスク占有量。

Storeデータベースのディスク占有量については，「(2)　Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量」または「(3)　Storeデータベース（Storeバージョン2.0）のディスク占有量」を参照してください。

注※1

インストール時にはプログラム本体容量の2倍分のディスク容量が必要となります。

注※2

収集設定を行っていないPFM - Agent for Virtual Machineのインスタンスが一つだけセットアップされている場合のことを示します。

(2)　Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量

Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量について説明します。

(a)　見積もり式

Storeデータベースでは，各レコードは，レコードタイプごとに一つのファイルに格納されます。Storeデータベース（Store バージョン1.0）のディスク占有量について，レコードタイプごとに表A-6に示します。

注意事項

1.　パフォーマンスデータがStoreデータベースに格納される際，幾つかのフィールドが追加されます。追加されるフィールドは，ディスク占有量に含まれるため，新たに容量を見積もる必要はありません。

各レコードに共通して追加されるフィールド
各レコードに共通して追加されるフィールドを次の表に示します。

表A-4　各レコードに共通して追加されるフィールド

PFM - View名 | PFM - Manager名 | 説明
Agent Host | DEVICEID | PFM - Agentが動作しているホスト名。
Agent Instance | PROD_INST | PFM - Agentのインスタンス名。
Agent Type | PRODID | PFM - AgentのプロダクトID。
Date | DATE | レコードが作成された日（グリニッジ標準時）。
Date and Time | DATETIME | Date（DATE）とTime（TIME）フィールドの組み合わせ。
Drawer Type | DRAWER_TYPE | PIレコードタイプのレコードの場合，データが要約される区分（分，時，日，週，月，年）。
GMT Offset | GMT_ADJUST | グリニッジ標準時とローカル時間の差（秒単位）。
Time | TIME | レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。

PIレコードタイプのデータを要約する際に追加されるフィールド
PFM - View名やPFM - Manager名の末尾に，次に示す文字列が付加されているフィールドが該当します。PIレコードタイプのデータを要約する際に追加されるフィールドを次の表に示します。

表A-5　PIレコードタイプのデータを要約する際に追加されるフィールド

PFM - View名 | PFM - Manager名 | 説明
PFM - View名(Total) | PFM - Manager名_TOTAL | フィールドの合計値。
－ | PFM - Manager名_COUNT | 収集レコード数。
PFM - View名(Max) | PFM - Manager名_HI | フィールドの最大値。
PFM - View名(Min) | PFM - Manager名_LO | フィールドの最小値。

（凡例）

－：該当しない

jpcctrl dumpコマンドで，Storeのデータベースに格納されているデータをエクスポートする際に追加されるフィールド
jpcctrl dumpコマンドで，Storeのデータベースに格納されているデータをエクスポートすると，次のフィールドが出力されます。これらのフィールドもStoreデータベースに格納される際，追加されるフィールドです。これらのフィールドは，PFM - Agent for Virtual Machineが内部で使用するフィールドであるため，運用で使用しないでください。
・レコードID_DATE_F
・レコードID_DEVICEID_F
・レコードID_DRAWER_TYPE_F
・レコードID_DRAWER_COUNT
・レコードID_DRAWER_COUNT_F
・レコードID_INST_SEQ
・レコードID_PFM - Manager名_COUNT
・レコードID_PFM - Manager名_SEC
・レコードID_PFM - Manager名_MSEC
・レコードID_PRODID_F
・レコードID_PROD_INST_F
・レコードID_RECORD_TYPE
・レコードID_RECORD_TYPE_F
・レコードID_SEVERITY
・レコードID_SEVERITY_F
・レコードID_TIME_F
・レコードID_UOWID
・レコードID_UOWID_F
・レコードID_UOW_INST
・レコードID_UOW_INST_F

2.　jpcctrl backupコマンドまたはjpcctrl dumpコマンドを実行する場合，バックアップファイルまたはエクスポートファイルには，次の表で算出した容量の約2倍のディスク容量が必要となります。

表A-6　レコードタイプごとのStoreデータベースのディスク占有量

レコードタイプ | ディスク占有量の見積もり式（単位：バイト）
PIレコードタイプ | X1 + ..... + Xa + 3,500 ＊ a
PDレコードタイプ | Y1 + ..... + Yb + 700 ＊ b

（凡例）

X：PIレコードタイプのレコードで履歴データを収集する各レコードのディスク占有量

Xの算出式を次に示します。

X={d＊e+(c+1,900)＊{(d＊e)/(65,250-c)+1}※1}＊f＊1.5

Y：PDレコードタイプのレコードで履歴データを収集する各レコードのディスク占有量

Yの算出式を次に示します。

Y={d＊g+(c+1,900)＊{(d＊e)/(65,250-c)+1}※1＊(g/e)※2}＊1.5

a：PIレコードタイプのレコードで履歴データを収集するレコード数

b：PDレコードタイプのレコードで履歴データを収集するレコード数

c：履歴データを収集する各レコードの固定部のサイズ※3

d：履歴データを収集する各レコードの可変部のサイズ※3

e：履歴データを収集する各レコードのインスタンス数※7

（単数インスタンスレコードの場合は1）

f：履歴データを収集する各レコードの保存レコード数（インスタンス数を考慮しません）※4※5

g：履歴データを収集する各レコードの保存レコード数の上限値※6

注※1

{(d＊e)/(65,250-c)+1}の計算結果は，小数点以下を切り捨ててください。

注※2

(g/e)の計算結果は，小数点以下を切り捨ててください。

注※3

各レコードの固定部および可変部のサイズについては，「5.　レコード」を参照してください。

注※4

PIレコードタイプのレコードの場合，収集したデータがある一定の区分（時，日，週，月，および年単位）に自動的に要約されるので，分，時，日，週，月，および年の部分の保存レコード数を考慮して計算する必要があります。デフォルトの保存期間と保存レコード数を次の表に示します。

表A-7　PIレコードタイプのデータの種類および保存期間，保存レコード数

レコードタイプ | データの種類 | 保存期間 | 保存レコード数（収集間隔が1分の場合）
PI | 分単位 | 1日 | 1,440
時単位 | 7日 | 168
日単位 | 1年 | 366
週単位 | 1年 | 52
月単位 | 1年 | 12
年単位 | 制限なし | （収集年数）＊1

注※5

PDレコードタイプのレコードの場合，保存するレコード数を指定します。デフォルトの保存レコード数を次の表に示します。

表A-8　PDレコードタイプの保存レコード数

レコードタイプ | 保存レコード数
PD | 10,000

注※6

保存レコード数については，「付録E.1　Agent Storeサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

注※7

各レコードのインスタンス数の算出方法を次の表に示します。

表A-9　レコードのインスタンス数

レコード | インスタンス数算出方法 | 確認方法
PD | 単数インスタンスレコードのため1。 | －
PD_VM | 接続先物理サーバに存在する仮想マシンの数。 | ※8
PI | 単数インスタンスレコードのため1。 | －
PI_VI | 接続先物理サーバで起動中の仮想マシンの数。 | ※8
PI_HCI | 物理サーバ上の物理CPUの数。 | ※8
PI_VCI | 接続先物理サーバで起動中の仮想マシンに割り当てられているCPU数の合計。 | ※8
PI_HMI | 単数インスタンスレコードのため1。 | －
PI_VMI | 接続先物理サーバで起動中の仮想マシンの数。 | ※8
PI_HPDI | 物理サーバ上の物理ディスク数の合計。 | ※8
PI_VPDI | 接続先物理サーバで起動中の仮想マシンに割り当てられている物理ディスク数の合計。 | ※8
PI_HLDI | 物理サーバ上の論理ディスク数の合計。 | ※8
PI_VLDI | 接続先物理サーバで起動中の仮想マシンで確保している論理ディスク数の合計。 | －
PI_HNI | 物理サーバ上の物理ネットワークカード数の合計。 | ※8
PI_VNI | 接続先物理サーバで起動中の仮想マシンのネットワークカード数の合計。 | ※8

注※8

レコードのインスタンス数は，Virtual Infrastructure Clientを使用して確認できます。Virtual Infrastructure Clientを使用してインスタンス数を確認する方法を，次の表に示します。なお，詳細な使用方法については，Virtual Infrastructure Clientのヘルプを参照してください。

レコード
算出方法

PD_VM
Virtual Infrastructure Clientのツリーでホストを選択し，［Virtual Machine］タブを選択します。
インスタンス数は，表示される仮想マシンの数です。

PI_VI
Virtual Infrastructure Clientのツリーでホストを選択し，［Virtual Machine］タブを選択します。
インスタンス数は，［State］が［Power On］の状態である仮想マシンの数です。

PI_HCI
Virtual Infrastructure Clientのツリーでホストを選択し，［Summary］タブを選択します。
インスタンス数は，［General］の［Processors］に表示される値です。

PI_VCI
Virtual Infrastructure Clientのツリーで仮想マシンを選択し，［Summary］タブを選択します。
インスタンス数は，［General］の［CPU］に表示される値です。

PI_VMI
Virtual Infrastructure Clientのツリーでホストを選択し，［Virtual Machine］タブを選択します。
インスタンス数は，［State］が［Power On］の状態である仮想マシンの数です。

PI_HPDI
Virtual Infrastructure Clientのツリーでホストを選択し，［Performance］タブを選択します。
［Switch to :］から［ディスク］を選択します。
インスタンス数は，［Performance Chart Legend］に表示されるホスト名を除いたオブジェクトの数です。

PI_VPDI
Virtual Infrastructure Clientのツリーで仮想マシンを選択し，［Performance］タブを選択します。
［Switch to :］から「ディスク］を選択します。
インスタンス数は，［Performance Chart Legend］に表示される仮想マシン名を除いたオブジェクトの数です。

PI_HLDI
Virtual Infrastructure Clientのツリーでホストを選択し，［Summary］タブを選択します。
インスタンス数は，［Resources］の［Datastore］に表示される値です。

PI_HNI
Virtual Infrastructure Clientのツリーでホストを選択し，［Performance］タブを選択します。
［Switch to :］から［ネットワーク］を選択します。
インスタンス数は，［Performance Chart Legend］に表示されるホスト名を除いたオブジェクトの数です。

PI_VNI
Virtual Infrastructure Clientのツリーで仮想マシンを選択し，［Performance］タブを選択します。
［Switch to :］から［ネットワーク］を選択します。
インスタンス数は，［Performance Chart Legend］に表示される仮想マシン名を除いたオブジェクトの数です。

(b)　見積もり例

見積もり例１

PI_VIレコードを収集する設定にした場合を例にして説明します。表A-6に示した変数a～fが次の値とします。

a=1
c=681
d=857
e=2
f=2,039

（eの求め方）

表A-9の，レコードに対応するパフォーマンスオブジェクトのインスタンス数を参照してください。今回はe=2とします。

（fの求め方）

PI_VIの収集間隔を1分，年単位の収集年数を1年として，リテンションの設定が表A-7のとおりである場合。

1,440+168+366+52+12+1=2,039レコード
f=2,039

Xの算出式

X={d＊e+(c+1,900)＊{d＊e/(65,250-c)+1}}＊f＊1.5
X={857＊2+(681+1,900)＊{857＊2/(65,250-681)+1}}＊2,039＊1.5
={1,714+(2,581)＊{1,714/64,569+1}}＊3,058
={1,714+2,581＊1}＊3,058
=4,295＊3,058
=13,134,110 (バイト)
=約13(MB)

見積もり例2

PD_VMレコードを収集する設定にした場合を例にして説明します。

b=1
c=681
d=369
e=3
g=2,232

（eの求め方）

表A-9のレコードに対応するパフォーマンスオブジェクトのインスタンス数を参照してください。今回はe=3とします。

（gの求め方）

リテンションの設定のデフォルトは10,000レコードです。

収集間隔を3,600秒にして1か月分のデータを保存したい場合。

g=24レコード(1日分)＊31(1か月)＊3(eの値)=2,232レコード

g=2,232レコード

Yの算出式

Y={d＊g+(c+1,900)＊{(d＊e)/(65,250-c)+1}＊(g/e)}＊1.5
Y={369＊2,232+(681+1,900)＊{(369＊3)/(65,250-681)+1}＊
 (2,232/3)}＊1.5
={823,608+2,581＊{1,107/64,569+1}＊744}＊1.5
={823,608+2,581＊1＊744}＊1.5
={823,608+1,920,264}＊1.5
=2,743,872＊1.5
=4,678,272 (バイト)
=約4 (MB)

(3)　Storeデータベース（Storeバージョン2.0）のディスク占有量

Storeデータベース（Storeバージョン2.0）のディスク占有量について説明します。

(a)　見積もり式

ディスク占有量，ファイル数，フォルダ数，およびStoreサービスがオープンするファイル数の見積もりについて説明します。

●ディスク占有量

Storeデータベースのディスク占有量は，レコードタイプごとのディスク占有量の総和となります。PIレコードタイプについては，さらに要約区分ごとのディスク占有量の総和となります。

レコードタイプごとのディスク占有量Xの見積もり式（単位：バイト）

X={(e+2)＊f'+(d+60)＊{((e+2)＊f')/(65,250-d)+1}※1}＊a/b＊(c+1)＊1.1

a：レコードタイプ，要約区分ごとに値が異なります。表A-10を参照してください。

b：レコードタイプ，要約区分ごとに値が異なります。表A-10を参照してください。

c：履歴データの保存期間設定値※3。レコードタイプ，要約区分ごとに指定する単位が異なります。単位については表A-10を参照してください。

d：履歴データを収集する各レコードの固定部のサイズ※4

e：履歴データを収集する各レコードの可変部のサイズ※4

f：履歴データを収集する各レコードのインスタンス数（単数インスタンスレコードの場合は1）※5

f’：fが2以上の場合，4の倍数に丸め込みます。例えばf=2の場合は，f’=4となります。f=13の場合はf’=16となります。f=1の場合は，f’=1となります。

表A-10　a，b，およびcに設定する値

レコードタイプ | 要約区分 | a | b | c
PI | 分 | 1,440 | 1+(g-1)/60※2 | 保存期間（単位：日）
時 | 24 | 1+(g-1)/3,600※2 | 保存期間（単位：日）
日 | 7 | 1+(g-1)/86,400※2 | 保存期間（単位：週）
週 | 1 | 1+(g-1)/604,800※2 | 保存期間（単位：週）
月 | 1 | 1+(g-1)/2,592,000※2 | 保存期間（単位：月）
年 | 1 | 1+(g-1)/31,622,400※2 | 保存期間（単位：年）
PD | － | 1,440 | g/60 | 保存期間（単位：日）

（凡例）

g：履歴データの収集インターバル設定値（単位：秒）

－：該当しない

注※1

{((e+2)＊f')/(65,250-d)+1}の計算結果は，小数点以下を切り捨ててください。

注※2

PIレコードタイプのbの計算結果は，小数点以下を切り捨ててください。

注※3

Storeバージョン2.0の場合のデフォルトの保存期間を次の表に示します。

表A-11　デフォルトの保存期間（Store バージョン2.0 の場合）

レコードタイプ | データの種類 | 保存期間
PI | 分単位 | 1日
時単位 | 7日
日単位 | 54週
週単位 | 54週
月単位 | 1年
年単位 | 制限なし
PD | － | 7日

（凡例）

－：該当しない

注※4

各レコードの固定部・可変部のサイズについては，「5.　レコード」のレコードサイズを参照してください。

注※5

レコードごとのインスタンス数については，「(2)　Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量」を参照してください。

●ファイル数

Storeデータベースで作成されるファイル数Nの見積もり式を次に示します。

N=20+2＊(
 (A11+A12+...+A1l+l)+
 (A21+A22+...+A2l+l)+
 (A31+A32+...+A3l+l)+
 (A41+A42+...+A4l+l)+
 (A51+A52+...+A5l+l)+
 (11＊l)+
 (B1+B2+...+Bm+m)
 )

l：PIレコードタイプで収集しているレコードの数

m：PDレコードタイプで収集しているレコードの数

A11～A1l：PIレコードタイプのレコードごとの分レコードの保存期間設定値（単位：日）

A21～A2l：PIレコードタイプのレコードごとの時レコードの保存期間設定値（単位：日）

A31～A3l：PIレコードタイプのレコードごとの日レコードの保存期間設定値（単位：週）

A41～A4l：PIレコードタイプのレコードごとの週レコードの保存期間設定値（単位：週）

A51～A5l：PIレコードタイプのレコードごとの月レコードの保存期間設定値（単位：月）

B1～Bm：PDレコードタイプのレコードごとの保存期間設定値（単位：日）

●フォルダ数

Storeデータベースで作成されるフォルダ数Nの見積もり式を次に示します。

N=25+2＊((A1max)+(A2max)+(A3max)+(A4max)+(A5max)+11+(Bmax))

A1max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「分」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：日）

A2max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「時」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：日）

A3max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「日」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：週）

A4max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「週」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：週）

A5max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「月」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：月）

Bmax：PDレコードタイプのレコードごとの保存期間設定値の最大値（単位：日）

●Storeサービスがオープンするファイル数

Storeサービスがオープンするファイル数Nの見積もり式を次に示します。

N=20+2＊(6＊l+m)

l：PIレコードタイプで収集しているレコードの数

m：PDレコードタイプで収集しているレコードの数

(b)　見積もり例

PFM - Agent for Virtual MachineのStoreデータベース（Storeバージョン2.0）の見積もり例について説明します。

●ディスク占有量

PI_VIとPD_VMを収集する設定にした場合を例にして説明します。

PI_VIレコードの見積もりについて説明します。「(3)(a)　見積もり式」のディスク占有量の見積もり式の，a～gの値を調べます。

d=681バイト
e=857バイト
f=今回は3とします
f’=今回は4とします
g=今回は60秒とします

次に，分レコード，時レコードなどそれぞれの計算を行います。

分レコード

変数を次の値とします。

a=1,440
b=1+(60-1)/60=1.98...=1（小数点以下切り捨て）
c=今回は3日とします

見積もり式を次に示します。

X（分）={(857+2)＊4+(681+60)＊{((857+2)＊4)/(65,250-681)+1}}＊1,440/1＊(3+1)＊1.1
      ={3,436+741＊1}＊6,336
      =4,177＊6,336
      = 26,465,472（バイト）=約25MB

時レコード

変数を次の値とします。

a=24
b=1+(60-1)/3,600=1.01...=1（小数点以下切り捨て）
c=今回は3日とします

見積もり式を次に示します。

X（時）={(857+2)＊4+(681+60)＊{((857+2)＊4)/(65,250-681)+1}}＊24/1＊(3+1)＊1.1
     ={3,436+741＊1}＊105.6
     =4,177＊105.6
     =441,091（バイト）=約0.4MB

日レコード

変数を次の値とします。

a=7
b=1+(60-1)/86,400=1.00...=1（小数点以下切り捨て）
c=今回は1週とします

見積もり式を次に示します。

X（日）={(857+2)＊4+(681+60)＊{((857+2)＊4)/(65,250-681)+1}}＊7/1＊(1+1)＊1.1
     ={3,436+741＊1}＊15.4
     =4,177＊15.4
     =64,325（バイト）= 約0.06MB

週レコード

変数を次の値とします。

a=1
b=1+(60-1)/604,800=1.00...=1（小数点以下切り捨て）
c=今回は1週とします

見積もり式を次に示します。

X（週）={(857+2)＊4+(681+60)＊{((857+2)＊4)/(65,250-681)+1}}＊1/1＊(1+1)＊1.1
     ={3,436+741＊1}＊2.2
     =4,129＊2.2
     =9,189（バイト）= 約0.01MB

月レコード

変数を次の値とします。

a=1
b=1+(60-1)/2,592,000=1.00...=1（小数点以下切り捨て）
c=今回は1か月とします

見積もり式を次に示します。

X（月）={(857+2)＊4+(681+60)＊{((857+2)＊4)/(65,250-681)+1}}＊1/1＊(1+1)＊1.1
     ={3,436+741＊1}＊2.2
     =4,177＊2.2
     =9,189（バイト）=約0.01MB

年レコード

変数を次の値とします。

a=1
b=1+(60-1)/31,622,400=1.00...=1（小数点以下切り捨て）
c=今回は10年とします

見積もり式を次に示します。

X（年）={(857+2)＊4+(681+60)＊{((857+2)＊4)/(65,250-681)+1}}＊1/1＊(10+1)＊1.1
     ={3,436+741＊1}＊12.1
     =4,177＊12.1
     =50,541（バイト）= 約0.05MB

以上から，PI_VIの見積もりは次のようになります。

X（合計）=X（分）+X（時）+X（日）+X（週）+X（月）+X（年）
        =25.53MB
        =約26MB

次にPD_VMレコードの見積もりについて説明します。

変数を次の値とします。

a=1,400
b=60/60=1
c=今回は7日とします
d=681バイト
e=369バイト
f=今回は10とします
f'=今回は12とします
g=今回は60秒とします
見積もり式を次に示します。
X={(369+2)＊12+(681+60)＊{((369+2)＊12)/(65,250-681)+1}}＊1,440/1＊(7+1)＊1.1
={4,452+741＊1}＊12,672
=5,193＊12,672
=65,805,696（バイト）=約63MB

したがって，必要なディスク占有量はPI_VI+PD_VM=89MBとなります。

●ファイル数

PI_VI, PD, PD_VMを収集する場合を例にして説明します。「(3)(a)　見積もり式」の見積もり式の，可変値を調べます。

l：PIレコードで収集しているレコードの数=1
m：PDレコードで収集しているレコードの数=2
A11～A1l：PIレコードタイプのレコードごとの分レコードの保存期間設定値（単位：日）= 今回は3日とします
A21～A2l：PIレコードタイプのレコードごとの時レコードの保存期間設定値（単位：日）= 今回は3日とします
A31～A3l：PIレコードタイプのレコードごとの日レコードの保存期間設定値（単位：週）= 今回は1週とします
A41～A4l：PIレコードタイプのレコードごとの週レコードの保存期間設定値（単位：週）= 今回は1週とします
A51～A5l：PIレコードタイプのレコードごとの月レコードの保存期間設定値（単位：月）= 今回は1月とします
B1～Bm：PDレコードタイプのレコードごとの保存期間設定値（単位：日）= 今回は10日とします

Storeデータベースで作成されるファイル数Nの見積もり式を次に示します。

N=20+2＊(
(A11+A12+...+A1l+l)+
(A21+A22+...+A2l+l)+
(A31+A32+...+A3l+l)+
(A41+A42+...+A4l+l)+
(A51+A52+...+A5l+l)+
(11＊l)+
(B1+B2+...+Bm+m)+
)
=20+2＊｛
[3(PI_VI分)+1]+
[3(PI_VI分)+1]+
[1(PI_VI分)+1]+
[1(PI_VI分)+1]+
[1(PI_VI分)+1]+
[11＊1]+
[10(PD分)+10(PD_VM分)+2]
}
=20+2＊{4+4+2+2+2+11+22}=114

●フォルダ数

PI_VI，PD，PD_VM を収集する場合を例にして説明します。

l：PIレコードで収集しているレコードの数=1
m：PDレコードで収集しているレコードの数=2
A1max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「分」のデータの保存
期間設定値の最大値（単位：日）=今回は3日とします
A2max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「時」のデータの保存
期間設定値の最大値（単位：日）=今回は3日とします
A3max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「日」のデータの保存
期間設定値の最大値（単位：週）=今回は1週とします
A4max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「週」のデータの保存
期間設定値の最大値（単位：週）=今回は1週とします
A5max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「月」のデータの保存
期間設定値の最大値（単位：月）=今回は1月とします
Bmax：PDレコードタイプのレコードごとの保存期間設定値の最大値（単位：日）= 今回は10日とします
    （考え方：PD_VMが8 ，PDが10日の場合は10日となります）。

Storeデータベースで作成されるフォルダ数Nの見積もり式を次に示します。

N=25+2＊((A1max)+(A2max)+(A3max)+(A4max)+(A5max)+11+(Bmax))
=25+2＊(3+3+1+1+1+11+10)=85

●Storeサービスがオープンするファイル数

PI，PD，PD_VM を収集する場合を例にして説明します。

l：PIレコードで収集しているレコードの数=1
m：PDレコードで収集しているレコードの数=2

Storeサービスがオープンするファイル数Nの見積もり式を次に示します。

N=20+2＊(6＊l+m)
=20+2＊(6＊1+2)=36

付録A.3　クラスタ運用時のディスク占有量

クラスタ運用時のディスク占有量の見積もりは，クラスタシステムで運用しない場合のディスク占有量の見積もりと同じです。ディスク占有量については，「付録A.2　ディスク占有量」を参照してください。

付録B　識別子一覧

PFM - Agent for Virtual Machineを操作したり，PFM - Agent for Virtual Machineの Storeデータベースからパフォーマンスデータを抽出したりする際，PFM - Agent for Virtual Machineであることを示す識別子が必要な場合があります。PFM - Agent for Virtual Machineの識別子を次の表に示します。

表B-1　PFM - Agent for Virtual Machineの識別子一覧

用途 | 名称 | 識別子 | 説明
コマンドなど | プロダクトID | 5 | プロダクトIDとは，サービスIDの一部。サービスIDは，コマンドを使用してPerformance Managementのシステム構成を確認する場合や，パフォーマンスデータをバックアップする場合などに必要である。サービスIDについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，付録に記載されている命名規則について説明している章を参照のこと。
サービスキー | agt5 | コマンドを使用してPFM - Agent for Virtual Machineを起動する場合や，終了する場合などに必要である。サービスキーについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，付録に記載されている命名規則について説明している章を参照のこと。
ODBC | 製品タイプ識別子 | VIRTUALMACHINE | SQL文を使用してデータを抽出する場合に必要である。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，ODBCに準拠したアプリケーションプログラムとの連携について説明している章を参照のこと。
ヘルプ | ヘルプID | pca5 | PFM - Agent for Virtual Machineのヘルプであることを表す。

付録C　プロセス一覧

ここでは，PFM - Agent for Virtual Machineのプロセス一覧を記載します。

PFM - Agent for Virtual Machineのプロセス一覧を次の表に示します。なお，プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。

注意

論理ホストのPFM - Agentでも，動作するプロセスおよびプロセス数は同じです。

表C-1　PFM - Agent for Virtual Machineのプロセス一覧

プロセス名
（プロセス数）
機能

jpcagt5.exe(n)
Agent Collectorサービスプロセス。このプロセスは，PFM - Agent for Virtual Machineのインスタンスごとに一つ起動する。

jpcagt5vmware.exe(n)※1
VMware用収集プロセス。このプロセスは，PFM - Agent for Virtual Machineのインスタンスごとに，収集時に一つ起動し，収集が完了すると停止する。

jpcsto.exe(n)
Agent Storeサービスプロセス。このプロセスは，PFM - Agent for Virtual Machineのインスタンスごとに一つ起動する。

stpqlpr.exe(1)※2
Storeデータベースのバックアップ/エクスポート実行プロセス。

hntr2srv.exe(1)※3
統合トレース起動用サービス。

hntr2mon.exe(1)※3
統合トレースサービス。

注※1

jpcagt5プロセスの子プロセスです。

注※2

jpcstoプロセスの子プロセスです。

注※3

このプロセスは，同一マシンにインストールされている統合トレースログを使用するプログラムで共有されます。

付録D　ポート番号一覧

ここでは，PFM - Agent for Virtual Machineで使用するポート番号を記載します。

PFM - Manager ，およびPFM - Baseのポート番号およびファイアウォールの通過方向については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録を参照してください。

ポート番号は，ユーザー環境に合わせて任意の番号に変更することもできます。

ポート番号の変更方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。なお，使用するプロトコルはTCP/IPです。

注意

Performance Managementは，1対1のアドレス変換をする静的NAT(Basic NAT)に対応しています。

動的NATや，ポート変換機能を含むNAPT（IP Masquerade，NAT+）には対応していません。

＜この節の構成＞

付録D.1　PFM - Agent for Virtual Machineのポート番号

付録D.2　ファイアウォールの通過方向

付録D.1　PFM - Agent for Virtual Machineのポート番号

PFM - Agent for Virtual Machineで使用するポート番号を次の表に示します。

表D-1　PFM - Agent for Virtual Machineで使用するポート番号

サービス名 | パラメーター | ポート番号 | 用途
Agent Storeサービス | jp1pcsto5[nnn]※1 | 自動※2 | パフォーマンスデータを記録したり，履歴レポートを取得したりするときに使用する。
Agent Collectorサービス | jp1pcagt5[nnn]※1 | 自動※2 | アラームをバインドしたり，リアルタイムレポートを取得したりするときに使用する。

注※1

複数インスタンスを作成している場合，2番目以降に作成したインスタンスに通番（nnn）が付加されます。最初に作成したインスタンスには，通番は付加されません。

注※2

サービスが再起動されるたびに，システムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。

付録D.2　ファイアウォールの通過方向

＜この項の構成＞

(1)　PFM - ManagerとPFM - Agent for Virtual Machineの通信時のファイアウォール通過方向

(2)　PFM - Agent for Virtual MachineとVMware Web Serviceの通信時のファイアウォール通過方向

(1)　PFM - ManagerとPFM - Agent for Virtual Machineの通信時のファイアウォール通過方向

ファイアウォールを挟んでPFM - ManagerとPFM - Agent for Virtual Machineを配置する場合は，PFM - ManagerとPFM - Agentのすべてのサービスにポート番号を固定値で設定してください。また，各ポート番号を次の表に示す方向で設定し，すべてのサービスについてファイアウォールを通過させるようにしてください。

表D-2　ファイアウォールの通過方向

サービス名 | パラメーター | 通過方向
Agent Storeサービス | jp1pcsto5[nnn]※ | Agent←Manager
Agent Collectorサービス | jp1pcagt5[nnn]※ | Agent←Manager

（凡例）

Manager：PFM - Managerホスト

Agent：PFM - Agentホスト

←：右項から左項への通信（コネクション）を開始する方向

注※

複数インスタンスを作成している場合，2番目以降に作成したインスタンスに通番（nnn）が付加されます。最初に作成したインスタンスには，通番は付加されません。

注意

PFM - Agentのホストでjpcctrl dumpコマンドまたはjpcctrl listコマンドを実行したい場合，次のどちらかの方法でコマンドを実行してください。

jpcctrl dumpコマンドまたはjpcctrl listコマンドのproxyオプションで，PFM - Managerを経由して通信するように指定してください。jpcctrl dumpコマンドまたはjpcctrl listコマンドのproxyオプションについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

各PFM - Agentホスト間で次の表に示す方向でポート番号を設定し，ファイアウォールを通過させるようにしてください。

サービス名 | パラメーター | 通過方向
Agent Storeサービス | jp1pcsto5[nnn]※ | Agent←→Agent
Agent Collectorサービス | jp1pcagt5[nnn]※ | Agent←→Agent

（凡例）

Agent：PFM - Agentホスト

←→：左項から右項，および右項から左項への通信（コネクション）を開始する方向

注※

複数インスタンスを作成している場合，2番目以降に作成したインスタンスに通番（nnn）が付加されます。最初に作成したインスタンスには，通番は付加されません。

(2)　PFM - Agent for Virtual MachineとVMware Web Serviceの通信時のファイアウォール通過方向

VMwareの情報を収集するために，PFM - Agent for Virtual MachineはVMware Web Serviceと通信する必要があります。そのため，ファイアウォールを挟んでPFM - Agent for Virtual MachineとVMware Web Serviceを配置する場合は， PFM - Agent for Virtual Machineホストのインスタンス情報設定時に指定したポート番号でファイアウォールを通過させるようにしてください。PFM - Agent for Virtual MachineとVMware Web Serviceの通信方向は次のとおりです。

通過方向

PFM - Agent for Virtual Machine（Agent Collectorサービス）→VMware Web Service

（凡例）

→：左項から右項への通信（コネクション）を開始する方向

なお，インスタンス情報設定項目であるポート番号に指定できる値は次のとおりです。詳細は，「2.1.4(2)　インスタンス環境の設定」を参照してください。

内容 | 設定項目 | 設定できる値 | デフォルト値
VMware Web Service接続先ポート番号 | Port | 0～65,535 | Port=0※

注※

Port=0の場合，Secutiryの値に応じて以下のポート番号を用います。

Securityの値が0の場合
Port=80

Securityの値が1の場合
Port=443

付録E　PFM - Agent for Virtual Machineのプロパティ

ここでは，PFM - Web Consoleで表示されるPFM - Agent for Virtual MachineのAgent Storeサービスのプロパティ一覧，およびAgent Collectorサービスのプロパティ一覧を記載します。

＜この節の構成＞

付録E.1　Agent Storeサービスのプロパティ一覧

付録E.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

付録E.1　Agent Storeサービスのプロパティ一覧

PFM - Agent for Virtual MachineのAgent Storeサービスのプロパティ一覧を次の表に示します。

表E-1　PFM - Agent for Virtual MachineのAgent Storeサービスのプロパティ一覧

フォルダ名
プロパティ名
説明

－
First Registration Date
サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示される。

Last Registration Date
サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示される。

General
－
ホスト名やフォルダなどの情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Directory
サービスの動作するカレントフォルダ名が表示される。

Host Name
サービスが動作するホスト名が表示される。

Process ID
サービスのプロセスIDが表示される。

Physical Address
サービスが動作するホストのIPアドレスおよびポート番号が表示される。

User Name
サービスプロセスを実行したユーザー名が表示される。

Time Zone
サービスで使用されるタイムゾーンが表示される。

System
－
サービスが起動されているOSの，OS情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

CPU Type
CPUの種類が表示される。

Hardware ID
ハードウェアIDが表示される。

OS Type
OSの種類が表示される。

OS Name
OS名が表示される。

OS Version
OSのバージョンが表示される。

Network Services
－
Performance Management通信共通ライブラリーについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Build Date
Agent Storeサービスの作成日が表示される。

INI File
jpcns.iniファイルの格納フォルダ名が表示される。

Network Services
Service
－
サービスについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Description
次の形式でホスト名が表示される。
インスタンス名_ホスト名

Local Service Name
サービスIDが表示される。

Remote Service Name
接続先PFM - ManagerホストのMaster ManagerサービスのサービスIDが表示される。

EP Service Name
接続先PFM - ManagerホストのCorrelatorサービスのサービスIDが表示される。

Retention
－
Storeバージョンが1.0の場合にデータの保存期間を設定する。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

Product Interval - Minute Drawer
分ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Minute

Hour

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Hour Drawer
時間ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Hour

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Day Drawer
日ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Week Drawer
週ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Week

Month

Year

Product Interval - Month Drawer
月ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Month

Year

Product Interval - Year Drawer
年ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間。Yearで固定。

Product Detail - PDレコードタイプのレコードID
各PDレコードタイプのレコードの保存レコード数を設定する。0～2,147,483,647の整数が指定できる。
注意：範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定した場合，エラーメッセージが表示される。

RetentionEx
－
Storeバージョンが2.0の場合にデータの保存期間を設定する。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

RetentionEx
Product Interval - PIレコードタイプのレコードID
－
PIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。

Period - Minute Drawer (Day)
分ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。指定できる値は0～366日で，1日単位で指定できる。

Period - Hour Drawer (Day)
時間ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。指定できる値は0～366日で，1日単位で指定できる。

Period - Day Drawer (Week)
日ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。指定できる値は0～522週で，1週間単位で指定できる。

Period - Week Drawer (Week)
週ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。指定できる値は0～522週で，1週間単位で指定できる。

Period - Month Drawer (Month)
月ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。指定できる値は0～120月で，1か月単位で指定できる。

Period - Year Drawer (Year)
年ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間。固定値として「10」が表示されるが，制限なし。

Product Detail - PDレコードタイプのレコードID
Period (Day)
PDレコードタイプのレコードIDごとに，パフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（日数）を0～366の整数で指定する。

Disk Usage
－
各データベースで使用されているディスク容量が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティには，プロパティを表示した時点でのディスク使用量が表示される。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Product Interval
PIレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

Product Detail
PDレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

Product Alarm
PAレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。PFM - Agent for Virtual Machineでは使用しない。

Product Log
PLレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。PFM - Agent for Virtual Machineでは使用しない。

Total Disk Usage
データベース全体で使用されるディスク容量が表示される。

Configuration
－
Agent Storeサービスのプロパティが表示される。

Store Version
Storeデータベースのバージョンが表示される。

Storeバージョン1.0の場合
「1.0」

Storeバージョン2.0の場合
「2.0」

（凡例）

－：該当しない

付録E.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

PFM - Agent for Virtual MachineのAgent Collectorサービスのプロパティ一覧を次の表に示します。

表E-2　PFM - Agent for Virtual MachineのAgent Collectorサービスのプロパティ一覧

フォルダ名
プロパティ名
説明

－
First Registration Date
サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示される。

Last Registration Date
サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示される。

Data Model Version
データモデルのバージョンが表示される。

General
－
ホスト名やフォルダなどの情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Directory
サービスの動作するカレントフォルダ名が表示される。

Host Name
サービスが動作するホスト名が表示される。

Process ID
サービスのプロセスIDが表示される。

Physical Address
サービスが動作するホストのIPアドレスおよびポート番号が表示される。

User Name
サービスプロセスを実行したユーザー名が表示される。

Time Zone
サービスで使用されるタイムゾーンが表示される。

System
－
サービスが起動されているOSの，OS情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

CPU Type
CPUの種類が表示される。

Hardware ID
ハードウェアIDが表示される。

OS Type
OSの種類が表示される。

OS Name
OS名が表示される。

OS Version
OSのバージョンが表示される。

Network Services
－
Performance Management通信共通ライブラリーについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Build Date
Agent Collectorサービスの作成日が表示される。

INI File
jpcns.iniファイルの格納フォルダ名が表示される。

Network Services
Service
－
サービスについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Description
次の形式でホスト名が表示される。
インスタンス名_ホスト名

Local Service Name
サービスIDが表示される。

Remote Service Name
Agent Collectorサービスが接続するAgent StoreサービスのサービスIDが表示される。

EP Service Name
接続先PFM - ManagerホストのCorrelatorサービスのサービスIDが表示される。

AH Service Name
同一ホストにあるAction HandlerサービスのサービスIDが表示される。

Detail Records
－
PDレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示される。

Detail Records
レコードID※
－
レコードのプロパティが格納されている。

Description
レコードの説明が表示される。このプロパティは変更できない。

Log
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，レコードをStoreデータベースに記録するかどうかを指定する。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録される。

Collection Interval
データの収集間隔を指定する。指定できる値は0～2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できる。なお，0と指定した場合は0秒となり，データは収集されない。

Collection Offset
データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0～32,767秒の1秒単位で指定できる。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値によらないで，Collection Intervalと同様の時間となる。

LOGIF
レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。PFM - Web Consoleの［サービス階層］タブで表示されるサービスのプロパティ画面の，下部フレームの［LOGIF］をクリックすると表示される［ログ収集条件設定］ウィンドウで作成した条件式（文字列）が表示される。

Interval Records
－
PIレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示される。

Interval Records
レコードID※
－
レコードのプロパティが格納されている。

Description
レコードの説明が表示される。このプロパティは変更できない。

Log
リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，レコードをStoreデータベースに記録するかどうかを指定する。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録される。

Collection Interval
データの収集間隔を指定する。指定できる値は0～2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できる。なお，0と指定した場合は0秒となり，データは収集されない。

Collection Offset
データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0～32,767秒の1秒単位で指定できる。なお，データ収集の記録時間は，Collection Offsetの値によらないで，Collection Intervalと同様の時間となる。

LOGIF
レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。PFM - Web Consoleの［サービス階層］タブで表示されるサービスのプロパティ画面の，下部フレームの［LOGIF］をクリックすると表示される［ログ収集条件設定］ウィンドウで作成した条件式（文字列）が表示される。

Log Records
－
PLレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。PFM - Agent for Virtual Machineではこのレコードをサポートしていないため使用しない。

Restart Configurations
－
PFMサービス自動再起動の条件を設定する。PFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-50以降の場合に設定できる。PFMサービス自動再起動機能については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照のこと。

Restart when Abnormal Status
Status ServerサービスがAction Handlerサービス，Agent Collectorサービス，およびAgent Storeサービスの状態を正常に取得できない場合にサービスを自動再起動するかどうかを設定する。

Restart when Single Service Running
Agent StoreサービスとAgent Collectorサービスのどちらかしか起動していない場合にサービスを自動再起動するかどうかを設定する。

Restart Configurations
Action Handler
Auto Restart
Action Handlerサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Auto Restart - Interval (Minute)
自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を分単位で設定する。

Auto Restart - Repeat Limit
自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を設定する。

Scheduled Restart
Action Handlerサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Scheduled Restart - Interval
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を設定する。

Scheduled Restart - Interval Unit
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の単位を設定する。

Scheduled Restart - Origin - Year
再起動する年を1971～2035の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Month
再起動する月を1～12の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Day
再起動する日を1～31の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Hour
再起動する時間（時）を0～23の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Minute
再起動する時間（分）を0～59の整数で指定できる。

Agent Collector
Auto Restart
Agent Collectorサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Auto Restart - Interval (Minute)
自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を分単位で設定する。

Auto Restart - Repeat Limit
自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を設定する。

Scheduled Restart
Agent Collectorサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Scheduled Restart - Interval
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を設定する。

Scheduled Restart - Interval Unit
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の単位を設定する。

Scheduled Restart - Origin - Year
再起動する年を1971～2035の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Month
再起動する月を1～12の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Day
再起動する日を1～31の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Hour
再起動する時間（時）を0～23の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Minute
再起動する時間（分）を0～59の整数で指定できる。

Agent Store
Auto Restart
Agent Storeサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Auto Restart - Interval (Minute)
自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を分単位で設定する。

Auto Restart - Repeat Limit
自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を設定する。

Scheduled Restart
Agent Storeサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。

Scheduled Restart - Interval
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を設定する。

Scheduled Restart - Interval Unit
定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の単位を設定する。

Scheduled Restart - Origin - Year
再起動する年を1971～2035の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Month
再起動する月を1～12の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Day
再起動する日を1～31の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Hour
再起動する時間（時）を0～23の整数で指定できる。

Scheduled Restart - Origin - Minute
再起動する時間（分）を0～59の整数で指定できる。

Agent Configuration
－
PFM - Agent for Virtual Machine固有の設定用プロパティが格納されている。

Agent Configuration
Agent
－
Agent Collectorサービスの概要が表示される。

Product
プロダクトID「5」が表示される。このプロパティは変更できない。

Instance
jpcinssetupコマンドで指定したインスタンス名が表示される。このプロパティは変更できない。

VM_Type
監視対象の仮想環境の種類を表示する。このプロパティは変更できない。表示される文字列を次に示す。

vmware（VMware ESXまたはVMware ESXiであることを示す）

VM_Host
監視対象の仮想環境のホスト名を指定する。

Security
監視対象の仮想環境との通信にSSLを使用するかどうかを指定する。以下の値のどちらかを指定できる。

0：SSLを使用しない

1：SSLを使用する

Port
監視対象となる仮想環境との通信に使用するポート番号を指定する。
0の場合，Securityの設定に応じて以下の値を用いる。

Security=0（SSLを使用しない）の場合

HTTPのデフォルトポート番号80

Security=1（SSLを使用する）の場合

HTTPSのデフォルトポート番号443

UserID
監視対象の仮想環境に接続するためのユーザーIDを指定する。

Password
****（固定）が表示される。このプロパティは変更できない。

Log_Size
収集ログの1ファイルの最大サイズを指定する（単位：MB）。

（凡例）

－：該当しない

注※

フォルダ名には，データベースIDを除いたレコードIDが表示されます。各レコードのレコードIDについては，「5.　レコード」を参照してください。

付録F　ファイルおよびフォルダ一覧

ここでは，PFM - Agent for Virtual Machineのファイルおよびフォルダ一覧を記載します。

Performance Managementのインストール先フォルダは任意です。デフォルトのインストール先フォルダは次のとおりです。

Windows 2003(x64)以外の場合
システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥jp1pc¥

Windows 2003(x64)の場合
システムドライブ¥Program Files(x86)¥Hitachi¥jp1pc¥

＜この節の構成＞

付録F.1　PFM - Agent for Virtual Machineのファイルおよびフォルダ一覧

付録F.1　PFM - Agent for Virtual Machineのファイルおよびフォルダ一覧

PFM - Agent for Virtual Machineのファイルおよびフォルダ一覧を次の表に示します。

表F-1　PFM - Agent for Virtual Machineのファイルおよびフォルダ一覧

フォルダ名
ファイル名
説明

インストール先フォルダ¥
instagt5.ini
内部処理用中間ファイル

インストール先フォルダ¥agt5¥
－
PFM - Agent for Virtual Machineのルートフォルダ

insrules.dat
内部処理用中間ファイル

jpcagtras.bat
保守資料収集プログラム

PATCHLOG.TXT
内部処理用中間ファイル

readme.txt
README.TXT（日本語）

インストール先フォルダ¥agt5¥agent¥
－
Agent Collectorサービスのルートフォルダ

agtlist.ini
内部処理用中間ファイル※2

inssetup.bat.instmpl
内部処理用中間ファイル

jpcagt.ini.instmpl
内部処理用中間ファイル

jpcagt5.exe
Agent Collectorサービス実行プログラム

インストール先フォルダ¥agt5¥plugin¥
－
収集プロセス関連のフォルダ

jpcagt5vmware.exe
VMware用収集プロセス実行プログラム

jpcagt5vmware.ini
VMware用収集プロセスコンフィグファイル

インストール先フォルダ¥agt5¥plugin¥jpcagt5vmware.d¥
－
VMware用収集プロセスのデータフォルダ※1

*.xml※5
SOAPリクエスト用XML（パラメーターの埋め込み可能）

インストール先フォルダ¥agt5¥agent¥インスタンス名¥
－
Agent Collectorサービスのルートフォルダ（このフォルダ以下のファイルは，すべてインスタンスごとに作成される）※2

inssetup.bat
PFM - Agent for Virtual Machine用jpcinssetupコマンド拡張処理※2

jpcagt.ini
Agent Collectorサービス起動情報ファイル※2

jpcagt.ini.model
Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル※2

plugin.ini
仮想環境接続定義ファイル※2

status.dat
内部処理用中間ファイル※4

インストール先フォルダ¥agt5¥agent¥インスタンス名¥data
－
Agent Collectorサービスのデータフォルダ※2

error.dat
エラーメッセージ用※1※3

records.dat
パフォーマンスデータ格納ファイル※1※3

インストール先フォルダ¥agt5¥agent¥インスタンス名¥log¥
－
Agent Collectorサービス内部ログファイル格納フォルダ※2

jpcagt5vmware1.log
jpcagt5vmware2.log
jpcagt5vmware3.log
jpcagt5vmware4.log
jpcagt5vmware5.log
jpcagt5vmware6.log
jpcagt5vmware7.log
jpcagt5vmware8.log
収集ログファイル※1

msglog01
msglog02
msglog03
msglog04
内部ログファイル※3

nslog01
nslog02
内部ログファイル※3

インストール先フォルダ¥agt5¥agent¥インスタンス名¥work¥
－
ワークフォルダ※2

*※5
内部処理用中間ファイル※1※3

インストール先フォルダ¥agt5¥lib¥
－
メッセージカタログ格納フォルダ

jpcagt5msg.dll
メッセージカタログファイル

インストール先フォルダ¥agt5¥store¥
－
Agent同梱Storeサービスのルートフォルダ

*.DAT※5
データモデル定義ファイル

jpcsto.ini.instmpl
内部処理用中間ファイル

stolist.ini
内部処理用中間ファイル※2

インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥
－
Agent Storeサービスのルートフォルダ（このフォルダ以下のファイルは，すべてインスタンスごとに作成される）※2

*.DAT※5
データモデル定義ファイル※2

*.DB※5
パフォーマンスデータファイル※6

*.IDX※5
パフォーマンスデータファイルのインデックスファイル※6

*.LCK※5
パフォーマンスデータファイルのロックファイル※6

jpcsto.ini
Agent Storeサービス起動情報ファイル※2

jpcsto.ini.model
Agent Storeサービス起動情報ファイルのモデル※2

status.dat
内部処理用中間ファイル※4

インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥backup¥
－
標準のデータベースバックアップ先フォルダ※2

インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥dump¥
－
標準のデータベースエクスポート先フォルダ※2

インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥import¥
－
標準のデータベースインポート先フォルダ※2

インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥STPD¥
－
PDデータベース固有のフォルダ※6

インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥STPI¥
－
PIデータベース固有のフォルダ※6

インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥log¥
－
Agent Storeサービス内部ログファイル格納フォルダ※2

msglog01
msglog02
内部ログファイル※6

nslog01
nslog02
内部ログファイル※6

インストール先フォルダ¥agt5¥store¥インスタンス名¥partial¥
－
標準のデータベース部分バックアップ先フォルダ※2

インストール先フォルダ¥patch_files¥agt5¥
－
パッチ用ファイル格納フォルダ(エージェント用)

インストール先フォルダ¥setup¥
－
セットアップファイル格納フォルダ

jpcagt5u.Z
PFM - Agentセットアップ用アーカイブファイル（UNIX）

jpcagt5w.EXE
PFM - Agentセットアップ用アーカイブファイル（Windows）

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2
－
HNTRLib2の実行ファイルやインクルードファイルを格納するフォルダ

*※5
HNTRLibの実行ファイルやインクルードファイル

システムドライブ¥Program Files¥Common Files¥Hitachi
－
HNTRLib2の公開DLLを格納するフォルダ

*※5
HNTRLib2の公開DLL

（凡例）

－：該当しない

注※1

PFM - Agentが内部で使用しているファイルです。変更または削除しないでください。

注※2

jpcinssetupコマンドの実行で作成されます。

注※3

Agent Collectorサービス起動時およびレコード収集時に作成されます。

注※4

一時的に作成される場合があります。

注※5

"*"には，任意の文字列が入ります。

注※6

Agent Storeサービス起動時に作成されます。

付録G　移行手順と移行時の注意事項

PFM - Agent for Virtual Machineをバージョンアップするには，PFM - Agent for Virtual Machineを上書きインストールします。インストールの操作の詳細については，「2.　インストールとセットアップ」を参照してください。

注意

バージョンアップする際には，古いバージョンのPFM - Agent for Virtual Machineをアンインストールしないでください。アンインストールすると，古いバージョンで作成したパフォーマンスデータなども一緒に削除されてしまうため，新しいバージョンで使用できなくなります。

PFM - Agent for Virtual Machineのプログラムを上書きインストールすると，次の項目が自動的に更新されます。
・Agent StoreサービスのStoreデータベースファイル
・iniファイル
・PFM - Agent for Virtual Machineのインスタンス環境

付録H　バージョン互換

PFM - Agentには，製品のバージョンのほかに，データモデルのバージョンがあります。

PFM - Agent for Virtual Machineの場合，データモデルのバージョンはそのままで，アラームテーブルのバージョンだけがアップされます。データモデルは，上位互換を保っているため，古いバージョンで定義したレポートの定義やアラームの定義は，新しいバージョンのデータモデルでも使用できます。

PFM - Agent for Virtual Machineのバージョンの対応を次の表に示します。

表H-1　PFM - Agent for Virtual Machineのバージョン対応表

PFM - Agent for Virtual Machineのバージョン | データモデルのバージョン | ソリューションセットのアラームテーブルのバージョン
08-51 | 3.0 | 8.51

バージョン互換については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，付録に記載されているバージョン互換を参照してください。

付録I　動作ログの出力

Performance Managementの動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

例えば，PFMサービスの起動・停止時や，PFM - Managerとの接続状態の変更時に動作ログに出力されます。

動作ログは，PFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-10以降の場合に出力できます。

動作ログは，CSV形式で出力されるテキストファイルです。定期的に保存して表計算ソフトで加工することで，分析資料として利用できます。

動作ログは，jpccomm.iniの設定によって出力されるようになります。ここでは，PFM - AgentおよびPFM - Baseが出力する動作ログの出力内容と，動作ログを出力するための設定方法について説明します。

＜この節の構成＞

付録I.1　動作ログに出力される事象の種別

付録I.2　動作ログの保存形式

付録I.3　動作ログの出力形式

付録I.4　動作ログを出力するための設定

付録I.1　動作ログに出力される事象の種別

動作ログに出力される事象の種別およびPFM - AgentおよびPFM - Baseが動作ログを出力する契機を次の表に示します。事象の種別とは，動作ログに出力される事象を分類するための，動作ログ内での識別子です。

表I-1　動作ログに出力される事象の種別

事象の種別
説明
PFM - AgentおよびPFM - Baseが出力する契機

StartStop
ソフトウェアの起動と終了を示す事象。

PFMサービスの起動・停止

スタンドアロンモードの開始・終了

ExternalService
JP1製品と外部サービスとの通信結果を示す事象。
異常な通信の発生を示す事象。
PFM - Managerとの接続状態の変更

ManagementAction
プログラムの重要なアクションの実行を示す事象。
ほかの監査カテゴリーを契機にアクションが実行されたことを示す事象。
自動アクションの実行

付録I.2　動作ログの保存形式

ここでは，動作ログのファイル保存形式について説明します。

動作ログは規定のファイル（カレント出力ファイル）に出力され，満杯になった動作ログは別のファイル（シフトファイル）として保存されます。動作ログのファイル切り替えの流れは次のとおりです。

動作ログは，カレント出力ファイル「jpcaudit.log」に順次出力されます。

カレント出力ファイルが満杯になると，その動作ログはシフトファイルとして保存されます。
シフトファイル名は，カレント出力ファイル名の末尾に数値を付加した名称です。シフトファイル名は，カレント出力ファイルが満杯になるたびにそれぞれ「ファイル名末尾の数値+1」へ変更されます。つまり，ファイル末尾の数値が大きいほど，古いログファイルとなります。

例

カレント出力ファイル「jpcaudit.log」が満杯になると，その内容はシフトファイル「jpcaudit1.log」へ保管されます。

カレント出力ファイルが再び満杯になると，そのログは「jpcaudit1.log」へ移され，既存のシフトファイル「jpcaudit1.log」は「jpcaudit2.log」へリネームされます。

なお，ログファイル数が保存面数（jpccomm.iniファイルで指定）を超えると，いちばん古いログファイルから削除されます。

カレント出力ファイルが初期化され，新たな動作ログが書き込まれます。

動作ログの出力要否，出力先および保存面数は，jpccomm.iniファイルで設定します。jpccomm.iniファイルの設定方法については，「付録I.4　動作ログを出力するための設定」を参照してください。

付録I.3　動作ログの出力形式

Performance Managementの動作ログには，監査事象に関する情報が出力されます。動作ログは，ホスト（物理ホスト・論理ホスト）ごとに1ファイル出力されます。動作ログの出力先ホストは次のようになります。

サービスを実行した場合：実行元サービスが動作するホストに出力

コマンドを実行した場合：コマンドを実行したホストに出力

動作ログの出力形式，出力先，出力項目について次に説明します。

＜この項の構成＞

(1)　出力形式

(2)　出力先

(3)　出力項目

(4)　出力例

(1)　出力形式

CALFHM x.x,出力項目1=値1,出力項目2=値2,…,出力項目n=値n

(2)　出力先

インストール先フォルダ¥auditlog¥

動作ログの出力先は，jpccomm.iniファイルで変更できます。jpccomm.iniファイルの設定方法については，「付録I.4　動作ログを出力するための設定」を参照してください。

(3)　出力項目

出力項目には二つの分類があります。

共通出力項目
動作ログを出力するJP1製品が共通して出力する項目です。

固有出力項目
動作ログを出力するJP1製品が任意に出力する項目です。

(a)　共通出力項目

共通出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお，この表はPFM - Managerが出力する項目や内容も含みます。

表I-2　動作ログの共通出力項目

項番
出力項目
値
内容

項目名
出力される属性名

1
共通仕様識別子
－
CALFHM
動作ログフォーマットであることを示す識別子

2
共通仕様リビジョン番号
－
x.x
動作ログを管理するためのリビジョン番号

3
通番
seqnum
通し番号
動作ログレコードの通し番号

4
メッセージID
msgid
KAVExxxxx-x
製品のメッセージID

5
日付・時刻
date
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD※
動作ログの出力日時およびタイムゾーン

6
発生プログラム名
progid
JP1PFM
事象が発生したプログラムのプログラム名

7
発生コンポーネント名
compid
サービスID
事象が発生したコンポーネント名

8
発生プロセスID
pid
プロセスID
事象が発生したプロセスのプロセスID

9
発生場所
ocp:host

ホスト名

IPアドレス

事象が発生した場所

10
事象の種別
ctgry

StartStop

Authentication

ConfigurationAccess

ExternalService

AnomalyEvent

ManagementAction

動作ログに出力される事象を分類するためのカテゴリー名

11
事象の結果
result

Success（成功）

Failure（失敗）

Occurrence（発生）

事象の結果

12
サブジェクト識別情報
subj:pid
プロセスID
次のどれかの情報

ユーザー操作によって動作するプロセスID

事象を発生させたプロセスID

事象を発生させたユーザー名

ユーザーに1：1で対応づけられた識別情報

subj:uid
アカウント識別子（PFMユーザー/JP1ユーザー）

subj:euid
実効ユーザーID（OSユーザー）

（凡例）

－：なし。

注※

Tは日付と時刻の区切りです。

TZDはタイムゾーン指定子です。次のどれかが出力されます。

+hh:mm：UTCからhh:mmだけ進んでいることを示す。

-hh:mm：UTCからhh:mmだけ遅れていることを示す。

Z：UTCと同じであることを示す。

(b)　固有出力項目

固有出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお，この表はPFM - Managerが出力する項目や内容も含みます。

表I-3　動作ログの固有出力項目

項番
出力項目
値
内容

項目名
出力される属性名

1
オブジェクト情報
obj

PFM - AgentのサービスID

追加，削除，更新されたユーザー名（PFMユーザー）

操作の対象

obj:table
アラームテーブル名

obj:alarm
アラーム名

2
動作情報
op

Start（起動）

Stop（停止）

Add（追加）

Update（更新）

Delete（削除）

Change Password（パスワード変更）

Activate（有効化）

Inactivate（無効化）

Bind（バインド）

Unbind（アンバインド）

事象を発生させた動作情報

3
権限情報
auth

管理者ユーザー
Management

一般ユーザー
Ordinary

Windows
Administrator

UNIX
SuperUser

操作したユーザーの権限情報

auth:mode

PFM認証モード
pfm

JP1認証モード
jp1

OSユーザー
os

操作したユーザーの認証モード

4
出力元の場所
outp:host
PFM - Managerのホスト名
動作ログの出力元のホスト

5
指示元の場所
subjp:host

ログイン元ホスト名

実行ホスト名（jpcalarmコマンド実行時だけ）

操作の指示元のホスト

6
自由記述
msg
メッセージ
アラーム発生時，および自動アクションの実行時に出力されるメッセージ

固有出力項目は，出力契機ごとに出力項目の有無や内容が異なります。出力契機ごとに，メッセージIDと固有出力項目の内容を次に説明します。

●PFMサービスの起動・停止（StartStop）

出力ホスト：該当するサービスが動作しているホスト

出力コンポーネント：起動・停止を実行する各サービス

項目名
属性名
値

メッセージID
msgid
起動：KAVE03000-I
停止：KAVE03001-I

動作情報
op
起動：Start
停止：Stop

●スタンドアロンモードの開始・終了（StartStop）

出力ホスト：PFM - Agentホスト

出力コンポーネント：Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス

項目名
属性名
値

メッセージID
msgid
スタンドアロンモードを開始：KAVE03002-I
スタンドアロンモードを終了：KAVE03003-I

注1　固有出力項目は出力されない。

注2　PFM - Agentの各サービスは，起動時にPFM - Managerホストに接続し，ノード情報の登録，最新のアラーム定義情報の取得などを行う。PFM - Managerホストに接続できない場合，稼働情報の収集など一部の機能だけが有効な状態（スタンドアロンモード）で起動する。その際，スタンドアロンモードで起動することを示すため，KAVE03002-Iが出力される。その後，一定期間ごとにPFM - Managerへの再接続を試み，ノード情報の登録，定義情報の取得などに成功すると，スタンドアロンモードから回復し，KAVE03003-Iが出力される。この動作ログによって，KAVE03002-IとKAVE03003-Iが出力されている間は，PFM - Agentが不完全な状態で起動していることを知ることができる。

●PFM - Managerとの接続状態の変更（ExternalService）

出力ホスト：PFM - Agentホスト

出力コンポーネント：Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス

項目名
属性名
値

メッセージID
msgid
PFM - Managerへのイベントの送信に失敗（キューイングを開始）：KAVE03300-I
PFM - Managerへのイベントの再送が完了：KAVE03301-I

注1　固有出力項目は出力されない。

注2　Agent Storeサービスは，PFM - Managerへのイベント送信に失敗すると，イベントのキューイングを開始し，以降はイベントごとに最大3件がキューにためられる。KAVE03300-Iは，イベント送信に失敗し，キューイングを開始した時点で出力される。PFM - Managerとの接続が回復したあと，キューイングされたイベントの送信が完了した時点で，KAVE03301-Iが出力される。この動作ログによって，KAVE03300-IとKAVE03301-Iが出力されている間は，PFM - Managerへのイベント送信がリアルタイムでできていなかった期間と知ることができる。

注3　Agent Collectorサービスは，通常，Agent Storeサービスを経由してPFM - Managerにイベントを送信する。何らかの理由でAgent Storeサービスが停止している場合だけ，直接PFM - Managerにイベントを送信するが，失敗した場合にKAVE03300-Iが出力される。この場合，キューイングを開始しないため，KAVE03301-Iは出力されない。この動作ログによって，PFM - Managerに送信されなかったイベントがあることを知ることができる。

●自動アクションの実行（ManagementAction）

出力ホスト：アクションを実行したホスト

出力コンポーネント：Action Handlerサービス

項目名
属性名
値

メッセージID
msgid
コマンド実行プロセス生成に成功：KAVE03500-I
コマンド実行プロセス生成に失敗：KAVE03501-W
E-mail送信に成功：KAVE03502-I
E-mail送信に失敗：KAVE03503-W

自由記述
msg
コマンド実行：cmd=実行したコマンドライン
E-mail送信：mailto=送信先メールアドレス

注　コマンド実行プロセスの生成に成功した時点でKAVE03500-Iが出力される。その後，コマンドが実行できたかどうかのログ，および実行結果のログは，動作ログには出力されない。

(4)　出力例

動作ログの出力例を次に示します。

CALFHM 1.0, seqnum=1, msgid=KAVE03000-I, date=2007-01-18T22:46:49.682+09:00,
progid=JP1PFM, compid=TA1host01, pid=2076,
ocp:host=host01, ctgry=StartStop, result=Occurrence,
subj:pid=2076,op=Start

付録I.4　動作ログを出力するための設定

動作ログを出力するための設定は，jpccomm.iniファイルで定義します。設定しない場合，動作ログは出力されません。動作ログを出力するための設定内容とその手順について次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　設定手順

(2)　jpccomm.iniファイルの詳細

(1)　設定手順

動作ログを出力するための設定手順を次に示します。

ホスト上の全PFMサービスを停止させる。

テキストエディターなどで，jpccomm.iniファイルを編集する。

jpccomm.iniファイルを保存して閉じる。

(2)　jpccomm.iniファイルの詳細

jpccomm.iniファイルの詳細について説明します。

(a)　格納先フォルダ

インストール先フォルダ

(b)　形式

jpccomm.iniファイルには，次の内容を定義します。

動作ログの出力の有無

動作ログの出力先

動作ログの保存面数

動作ログのファイルサイズ

指定形式は次のとおりです。

"項目名"=値

設定項目を次の表に示します。

表I-4　jpccomm.iniファイルで設定する項目および初期値

項番
項目
説明

1
［Action Log Section］
セクション名です。変更はできません。

2
Action Log Mode
動作ログを出力するかどうかを指定します。この項目の設定は省略できません。

初期値
0（出力しない）

指定できる値
0（出力しない），1（出力する）
これ以外の値を指定すると，エラーメッセージが出力され，動作ログは出力されません。

3
Action Log Dir
動作ログの出力先を指定します。
論理ホスト環境の場合は共有ディスク上のフォルダを指定します。共有ディスク上にないフォルダを指定した場合，論理ホストを構成する各物理ホストへ動作ログが出力されます。
なお，制限長を超えるパスを設定した場合や，フォルダへのアクセスが失敗した場合は，共通ログにエラーメッセージが出力され，動作ログは出力されません。

初期値
省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）
インストール先フォルダ¥auditlog¥

初期値
インストール先フォルダ¥auditlog¥

指定できる値
1～185バイトの文字列

4
Action Log Num
ログファイルの総数の上限（保存面数）を指定します。カレント出力ファイルとシフトファイルの合計を指定してください。

初期値
省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）
5

指定できる値
2～10の整数

数値以外の文字列を指定した場合，エラーメッセージが出力され，デフォルト値である5が設定されます。
範囲外の数値を指定した場合，エラーメッセージを出力し，指定値に最も近い2～10の整数値が設定されます。

5
Action Log Size
ログファイルのサイズをキロバイト単位で指定します。

初期値
省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）
2,048

指定できる値
512～2,096,128の整数

数値以外の文字列を指定した場合，エラーメッセージが出力され，デフォルト値である2,048が設定されます。
範囲外の数値を指定した場合，エラーメッセージが出力され，指定値に最も近い512～2,096,128の整数値が設定されます。

付録J　複合レポートの作成方法

ここでは，複合レポートの作成方法を説明します。

＜この節の構成＞

付録J.1　複合レポートの作成手順

付録J.2　複合レポートの作成例

付録J.1　複合レポートの作成手順

作成手順を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　複合レポートの表示対象となるレポートを作成する

(2)　レポートを複合ブックマークに登録する

(3)　複合レポートの表示形式を設定する

(4)　複合レポートの表示

(1)　複合レポートの表示対象となるレポートを作成する

ソリューションセットに用意されているレポートをベースに，監視対象の仮想マシン名などの条件を設定したレポートを作成します。

PFM - Web Consoleの［メイン］画面のナビゲーションフレームで，［レポート階層］タブを選択する。

ナビゲーションフレームのレポート階層で「System Reports」を選択する。

ソリューションセットに用意されているレポートから，複合レポートの表示対象としたいレポートを選択する。

選択したレポートを「User Reports」フォルダの中にコピーする。

必要に応じて，コピーしたレポートの条件式を編集する。

(2)　レポートを複合ブックマークに登録する

複合レポートを作成するために，「(1)　複合レポートの表示対象となるレポートを作成する」で作成したレポートを複合ブックマークに登録します。

ポイント

監視対象の物理サーバや仮想マシンごとに複合ブックマークを格納するフォルダを作成すると，より使いやすくなります。

PFM - Web Consoleの［メイン］画面のナビゲーションフレームで，［エージェント階層］タブを選択する。

複合レポートで表示するエージェントを選択する。

メソッドフレームの［ブックマークの登録］メソッドを選択する。

［ブックマーク種別］で「複合ブックマーク」を選択する。

「(1)　複合レポートの表示対象となるレポートを作成する」で作成したレポートを登録する。

(3)　複合レポートの表示形式を設定する

作成した複合ブックマークを編集し，複合レポートの表示形式を設定します。

PFM - Web Consoleの［メイン］画面のナビゲーションフレームで，［ブックマーク階層］タブを選択する。

「(2)　レポートを複合ブックマークに登録する」で作成した複合ブックマークを選択する。

複合レポートの表示に関する設定項目を編集する。

(4)　複合レポートの表示

複合レポートの表示には，次の二通りの方法があります。

(a)　方法1

PFM - Web Consoleの［メイン］画面のナビゲーションフレームで，［ブックマーク］階層を選択する。

表示したい複合ブックマークを選択する。

メソッドフレームの［レポートの表示］を選択する。
複合レポートが表示されます。

(b)　方法2

PFM - Web Consoleの［メイン］画面のナビゲーションフレームで，［エージェント階層］を選択する。

複合レポートで表示したいエージェントを選択する。

メソッドフレームの［レポートの表示］を選択する。

インフォメーションフレームの［ツリー種別］から［ブックマーク］を選択する。

表示したい複合レポートを選択する。
複合レポートが表示されます。

付録J.2　複合レポートの作成例

ここでは，「1.4.7　複合レポートの設定内容一覧」で説明した複合レポートの作成例を説明します。作成する複合レポートの条件を次に示します。

監視対象の物理サーバ：host1

監視対象の仮想ホスト：vmhost1

複合レポート名：仮想マシン－CPU割り当て上限設定値の監視

＜この項の構成＞

(1)　複合レポートの表示対象となるレポートを作成する

(2)　レポートを複合ブックマークに登録する

(3)　複合レポートの表示形式を設定する

(4)　複合レポートの表示

(1)　複合レポートの表示対象となるレポートを作成する

「仮想マシン－CPU割り当て上限設定値の監視」レポートの表示対象となるソリューションセットレポートは，「VM CPU Allocation Value」と「VM CPU Used」です。これらのレポートをベースに，ユーザーレポートを作成します。

「/System Reports/Virtual Machiine/Troubleshooting/Recent Past」フォルダの「VM CPU Allocation Value」レポートを，「/User Reports」フォルダにコピーする。

コピーしたレポートを選択する。

メソッドフレームで［編集］メソッドを選択する。
［編集＞フィルター］画面が表示されます。

図J-1　［編集＞フィルター］画面

［編集＞フィルター］画面で，「VM Name」フィールドの［値］に「vmhost1」を選択する。

［完了］ボタンをクリックする。

同様にして，「VM CPU Used」レポートを，「/User Reports」フォルダにコピーし，ユーザーレポートを作成する。

(2)　レポートを複合ブックマークに登録する

複合レポートを作成するために，「(1)　複合レポートの表示対象となるレポートを作成する」で作成したユーザーレポートを複合ブックマークに登録します。なお，ここでは監視対象の物理サーバや仮想マシンごとに複合ブックマークを格納するフォルダを作成する例を説明します。

［エージェント階層］で，監視対象の物理サーバ「host1」を監視するPFM - Agent for Virtual Machineのエージェントを選択する。

メソッドフレームで［ブックマークの登録］メソッドを選択する。
［ブックマークの登録＞レポートの選択］画面が表示されます。

「(1)　複合レポートの表示対象となるレポートを作成する」で作成した「VM CPU Allocation Value」レポートを選択する。
［ブックマーク］画面が表示されます。

図J-2　［ブックマーク］画面1

［新規フォルダ］ボタンをクリックし，フォルダを作成する。
ここでは，「host1」という名前のフォルダを作成します。

図J-3　［ブックマーク］画面2

同様にして，作成したフォルダ内にフォルダを作成する。
ここでは，「vmhost1」という名前のフォルダを作成します。

図J-4　［ブックマーク］画面3

ブックマーク名を入力する。
ここでは，「仮想マシン－CPU割り当て上限設定値の監視」を入力します。

［ブックマーク種別］で「複合ブックマーク」を選択する。

図J-5　［ブックマーク］画面4

［OK］ボタンをクリックする。
「VM CPU Allocation Value」レポートが，「仮想マシン－CPU割り当て上限設定値の監視」ブックマークに登録されます。

同様にして，「(1)　複合レポートの表示対象となるレポートを作成する」の手順6で作成した「VM CPU Used」レポートを複合ブックマークに登録する。

(3)　複合レポートの表示形式を設定する

作成した複合ブックマークを編集し，複合レポートの表示形式を設定する。

［ブックマーク階層］で複合ブックマークを選択する。
ここでは，「(2)　レポートを複合ブックマークに登録する」で作成した「仮想マシン－CPU割り当て上限設定値の監視」レポートを選択します。

図J-6　［ブックマーク階層］画面

メソッドフレームで［編集］メソッドを選択する。

図J-7　［編集］画面

［系列グループの設定］に設定値を入力する。
［系列グループ］ドロップダウンリストから，対象の系列グループを選択します。次に［登録レポート一覧］からレポートを選択し，[図データ]アイコンをクリックして［表示対象］に追加します。「仮想マシン－CPU割り当て上限設定値の監視」レポートの設定値については，「表1-1　複合レポートの設定内容一覧」を参照してください。

図J-8　［系列グループの設定］画面の入力例

［OK］ボタンをクリックする。
複合レポートの表示形式が設定されます。

(4)　複合レポートの表示

メソッドフレームで［レポート表示］メソッドを選択すると，複合レポートが表示されます。表示例を次に示します。

図J-9　複合レポートの表示例

付録K　証明書の組み込み手順

仮想環境との通信にSSLを使用する場合，PFM - Agent for Virtual Machineを運用するホストに証明書を組み込む必要があります。ここでは，証明書の組み込み手順を説明します。なお，この手順はインスタンスを生成した監視対象ホストごとに実施してください。

注意

この手順に従って証明書を組み込んでも問題が発生する場合，入手した証明書が有効であるかどうかを確認してください。有効であるかどうかは，次の項目で確認できます。

有効期間

発行先（VMwareが稼働するホストのホスト名と同じホスト名が設定されているか）

証明書に問題がある場合，VMware側で証明書を再作成して，再度この手順に従って証明書を組み込んでください。なお，証明書の作成方法については，VMwareのマニュアルを参照してください。

＜この節の構成＞

付録K.1　VMware用証明書の入手手順

付録K.2　証明書のインポート手順

付録K.1　VMware用証明書の入手手順

ここでは，Internet Explorer 6またはInternet Explorer 7を利用した場合の証明書の入手手順を説明します。この手順は，VMware側で証明書の作成が完了していること，およびブラウザーへの証明書のインストールが完了していることを前提に説明しています。

VMware側での証明書の作成方法については，VMwareのマニュアルを参照してください。また，ブラウザーへの証明書のインストール方法については，各ブラウザーのヘルプを参照してください。

＜この項の構成＞

(1)　Internet Explorer 6を利用する場合

(2)　Internet Explorer 7を利用する場合

(1)　Internet Explorer 6を利用する場合

Internet Explorer 6で「https://vm-host」にアクセスする。
「vm-host」には，監視対象ホストのホスト名を入力してください。ここでは，「vm-host」を例にして説明します。

ブラウザーウィンドウの右下に表示されている，[図データ]アイコン（SSL認証）をダブルクリックする。
［証明書］ダイアログが表示されます。

［詳細］タブを選択して，［ファイルにコピー］ボタンをクリックする。
［証明書のエクスポート ウィザード］ダイアログが表示されます。

［次へ］ボタンをクリックする。

［DER encoded binary X509 (CER)］を選択して，［次へ］ボタンをクリックする。

［ファイル名］テキストボックスに，証明書の保存ファイル名を任意で指定して，［次へ］ボタンをクリックする。
ここでは，例として「C:¥VM_Host.cer」と入力します。

［完了］ボタンをクリックする。

［OK］ボタンをクリックする。

(2)　Internet Explorer 7を利用する場合

Internet Explorer 7で「https://vm-host」にアクセスする。
「vm-host」には，監視対象ホストのホスト名を入力してください。ここでは，「vm-host」を例にして説明します。

アドレスバーの右に表示されている，[図データ]アイコン（SSL認証）をクリックする。
［Webサイトの識別］プルダウンメニューが表示されます。

［証明書の表示］をクリックする。
［証明書］ダイアログが表示されます。

［詳細］タブを選択して，［ファイルにコピー］ボタンをクリックする。
［証明書のエクスポート ウィザード］ダイアログが表示されます。

［次へ］ボタンをクリックする。

［DER encoded binary X509 (CER)］を選択して，［次へ］ボタンをクリックする。

［ファイル名］テキストボックスに，証明書の保存ファイル名を任意で指定して，［次へ］ボタンをクリックする。
ここでは，例として「C:¥VM_Host.cer」と入力します。

［完了］ボタンをクリックする。

［OK］ボタンをクリックする。

付録K.2　証明書のインポート手順

Windowsの［スタート］－［ファイル名を指定して実行］を選択する。
［ファイル名を指定して実行］ダイアログが表示されます。

［ファイル名を指定して実行］ダイアログに「mmc」と入力して［OK］ボタンをクリックする。
Management Consoleが起動します。

［コンソール1］で［ファイル］－［スナップインの追加と削除］を選択する。
［スナップインの追加と削除］ダイアログが表示されます。

［追加］ボタンをクリックする。
［スタンドアロン スナップインの追加］ダイアログが表示されます。

［利用できるスタンドアロン スナップイン］から［証明書］を選択し，［追加］ボタンをクリックする。
［証明書スナップイン］ダイアログが表示されます。

［コンピュータアカウント］を選択し，［次へ］ボタンをクリックする。
［コンピュータの選択］ダイアログが表示されます。

［ローカルコンピュータ］を選択し，［完了］ボタンをクリックする。

［スタンドアロン スナップインの追加］ダイアログで［閉じる］ボタンをクリックする。

［スナップインの追加と削除］ダイアログで［OK］ボタンをクリックする。

［コンソール１］で，左ペインの［コンソール ルート］－［証明書（ローカルコンピュータ）］を選択する。

［コンソール1］の右ペインで［信頼されたルート証明機関］を右クリックし，［すべてのタスク］－［インポート］を選択する。
［証明書のインポート ウィザード］ダイアログが表示されます。

［次へ］ボタンをクリックする。

［ファイル名］テキストボックスに，証明書の保存ファイル名を入力し，［次へ］ボタンをクリックする。

［証明書をすべて次のストアに配置する］を選択し，［次へ］ボタンをクリックする。

［完了］ボタンをクリックする。

［OK］ボタンをクリックする。

付録L　インスタンス環境の設定例

ここでは，仮想環境を監視するためのインスタンス環境の設定例を説明します。

＜この節の構成＞

付録L.1　VMwareを監視するためのインスタンス環境の設定例

付録L.1　VMwareを監視するためのインスタンス環境の設定例

VMwareを監視するためのインスタンス環境の設定例を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　想定するVMware環境

(2)　設定例

(1)　想定するVMware環境

この節の説明で想定するVMware環境を，次に示します。

仮想環境ソフトウェア：VMware ESX Server

物理サーバのホスト名：vm-host

ログインユーザー名※：user01

ログインパスワード※：pass01

注※

VMware Infrastructure Clientなどの管理ツールからVMware ESX Serverへ接続する際に，入力する値を示します。

(2)　設定例

インスタンス環境の設定時のコマンド実行例を次に示します。

C:¥Program Files¥Hitachi¥jp1pc¥tools>jpcinssetup agt5 -inst vm-host     …1
VM_Type                  [vmware]             :<Enter>                 …2
VM_Host                  [vm-host]            :<Enter>                 …3
Security                 [1]                  :<Enter>                 …4
Port                     [0]                  :<Enter>                 …5
UserID                                        :user01<Enter>           …6
Password                 []                   :pass01<Enter>           …7
                                     Re-enter :pass01<Enter>
Log_Size (MB)            [16]                 :<Enter>                 …8
Store Version            [2.0]                :<Enter>                 …9
KAVE05080-I インスタンス環境を作成しています (servicekey=agt5, inst=vm-host)
KAVE05081-I インスタンス環境が作成されました (servicekey=agt5, inst=vm-host)

（凡例）

<Enter>：Enterキーを押すことを示します。

…1～9：設定手順の中で，対応する手順番号を示します。

インスタンス環境の設定手順を次に示します。

jpcinssetupコマンドを実行する。
ここでは，監視対象の物理サーバのホスト名である「vm-host」を指定します。
インスタンス名として，監視対象の物理サーバのホスト名を指定した場合，そのホスト名がVM_Hostのデフォルト値となります。

VM_Typeを設定する。
デフォルト値（vmware）を使用するため，値を入力しないでEnterキーを押します。

VM_Hostを設定する。
デフォルト値（vm-host）を使用するため，値を入力しないでEnterキーを押します。手順1で，監視対象の物理サーバのホスト名と異なる文字列をインスタンス名に指定した場合は，ここでホスト名を指定してください。

Securityを設定する。
デフォルト値（1）を使用するため，値を入力しないでEnterキーを押します。接続にSSLを利用しないようにVMwareを設定している場合は，「0」を入力してください。

Portを設定する。
デフォルト値（SSLを利用する場合443，SSLを利用しない場合80）を使用するため，値を入力しないでEnterキーを押します。接続に利用するポート番号を，明示的にVMwareで設定している場合は，そのポート番号を入力してください。

UserIDを設定する。
接続に使用するユーザー名「user01」を入力して，Enterキーを押します。

Passwordを設定する。
接続に使用するパスワード「pass01」を入力して，Enterキーを押します。確認のために再入力を要求されるので，再度「pass01」を入力して，Enterキーを押します。

注意

入力中の文字列は，画面に表示されません。

Log_Sizeを設定する。
デフォルト値（16MB）を使用するため，値を入力しないでEnterキーを押します。

Store Versionを設定する。
デフォルト値（Storeバージョン2.0）を使用するため，Enterキーを押します。

付録M　用語解説

（英字）

Action Handler

PFM - ManagerまたはPFM - Baseのサービスの一つです。アクションを実行するサービスのことです。

Agent Collector

PFM - Agentのサービスの一つです。パフォーマンスデータを収集したり，アラームに設定されたしきい値で，パフォーマンスデータを評価したりするサービスのことです。

Agent Store

PFM - Agentのサービスの一つです。パフォーマンスデータを格納するサービスのことです。Agent Storeサービスは，パフォーマンスデータの記録のためにデータベースを使用します。各PFM - Agentに対応して，各Agent Storeサービスがあります。

Correlator

PFM - Managerのサービスの一つです。サービス間のイベント配信を制御するサービスのことです。アラームの状態を評価して，しきい値を超過するとアラームイベントおよびエージェントイベントを，Trap GeneratorサービスおよびPFM - Web Consoleに送信します。

HAクラスタシステム

高可用性を実現させるためのクラスタシステムです。障害が発生しても運用を継続できるようにすることを目的としています。業務実行中のサーバで障害が発生すると，待機していた別のサーバが業務の処理を引き継ぎます。これによって，障害発生時の業務の中断を防ぎ，可用性を向上させることができます。

このマニュアルでは，単に「クラスタシステム」と記述している場合は，HAクラスタシステムのことを指します。

Master Manager

PFM - Managerのサービスの一つです。PFM - Managerのメインサービスのことです。

Master Store

PFM - Managerのサービスの一つです。各PFM - Agentから発行されたアラームイベントを管理するサービスのことです。Master Storeサービスはイベントデータの保持のためにデータベースを使用します。

ODBCキーフィールド

PFM - ManagerまたはPFM - Baseで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要なODBCキーフィールドを示します。ODBCキーフィールドには，各レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。

PDレコードタイプ

→「Product Detailレコードタイプ」を参照してください。

Performance Management

システムのパフォーマンスに関する問題を監視および分析するために必要なソフトウェア群の総称です。Performance Managementは，次の四つのプログラムプロダクトで構成されます。

PFM - Manager

PFM - Web Console

PFM - Base

PFM - Agent

PFM - Agent

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの一つです。PFM - Agentは，システム監視機能に相当し，監視対象となるアプリケーション，データベース，OSによって，各種のPFM - Agentがあります。PFM - Agentには，次の機能があります。

監視対象のパフォーマンスの監視

監視対象のデータの収集および記録

PFM - Base

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの一つです。Performance Managementの稼働監視を行うための基盤機能を提供します。PFM - Agentを動作させるための前提製品です。PFM - Baseには，次の機能があります。

各種コマンドなどの管理ツール

Performance Managementと他システムとの連携に必要となる共通機能

PFM - Manager

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの一つです。PFM - Managerは，マネージャー機能に相当し，次の機能があります。

Performance Managementのプログラムプロダクトの管理

イベントの管理

PFM - Manager名

PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているフィールドのデータを利用する場合，SQL文で記述するフィールド名のことです。

PFM - View名

PFM - Web ConsoleのGUIで表示されるフィールド名のことです。

PFM - Web Console

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの一つです。ブラウザーでPerformance Managementシステムを一元的に監視するためWebアプリケーションサーバの機能を提供します。PFM - Web Consoleには，次の機能があります。

GUIの表示

統合監視および管理機能

レポートの定義およびアラームの定義

PIレコードタイプ

→「Product Intervalレコードタイプ」を参照してください。

Product Detailレコードタイプ

現在起動しているプロセスの詳細情報など，ある時点でのシステムの状態を示すパフォーマンスデータが格納されるレコードタイプのことです。PDレコードタイプは，次のような，ある時点でのシステムの状態を知りたい場合に使用します。

システムの稼働状況

現在使用しているファイルシステム容量

Product Intervalレコードタイプ

1分ごとのプロセス数など，ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータが格納されるレコードタイプのことです。PIレコードタイプは，次のような，時間の経過に伴うシステムの状態の変化や傾向を分析したい場合に使用します。

一定時間内に発生したシステムコール数の推移

使用しているファイルシステム容量の推移

Storeデータベース

Agent Collectorサービスが収集したパフォーマンスデータが格納されるデータベースのことです。

VMM

仮想マシン管理機構のことです。仮想マシンの制御などを行う基盤です。

VMMカーネル

VMMの基盤部分です。

VMMコンソール

VMMを操作するコンソールのことです。

（ア行）

アクション

監視するデータがしきい値に達した場合に，Performance Managementによって自動的に実行される動作のことです。次の動作があります。

Eメールの送信

コマンドの実行

SNMPトラップの発行

JP1イベントの発行

アラーム

監視するデータがしきい値に達した場合のアクションやイベントメッセージを定義した情報のことです。

アラームテーブル

次の情報を定義した一つ以上のアラームをまとめたテーブルです。

監視するオブジェクト（Process，TCP，WebServiceなど）

監視する情報（CPU使用率，1秒ごとの受信バイト数など）

監視する条件（しきい値）

インスタンス

このマニュアルでは，インスタンスという用語を次のように使用しています。

レコードの記録形式を示す場合
1行で記録されるレコードを「単数インスタンスレコード」，複数行で記録されるレコードを「複数インスタンスレコード」，レコード中の各行を「インスタンス」と呼びます。

PFM - Agentの起動方式を示す場合
同一ホスト上の監視対象を一つのエージェントで監視する方式のエージェントを「シングルインスタンスエージェント」，同一ホスト上の監視対象を複数のエージェントで監視する方式のエージェントを「マルチインスタンスエージェント」，マルチインスタンスエージェントの各エージェントサービスを「インスタンス」と呼びます。

インスタンス番号

内部処理で使用する，1バイトの管理番号を示す識別子のことです。サービスIDの一部です。

エージェント

パフォーマンスデータを収集するPFM - Agentのサービスのことです。

（カ行）

仮想マシン

ソフトウェアによって提供される仮想的なマシンのことです。物理サーバ上のリソース上に構築される仮想的なリソースを使用します。

管理ツール

サービスの状態の確認やパフォーマンスデータを操作するために使用する各種のコマンドまたはGUI上の機能のことです。次のことができます。

サービスの構成および状態の表示

パフォーマンスデータの退避および回復

パフォーマンスデータのテキストファイルへのエクスポート

パフォーマンスデータの消去

機能ID

Performance Managementプログラムのサービスの機能種別を示す，1バイトの識別子のことです。サービスIDの一部です。

クラスタシステム

クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して一つのシステムとして運用するシステムです。

このマニュアルでは，単に「クラスタシステム」と記述している場合は，HAクラスタシステムのことを指します。

→「HAクラスタシステム」を参照してください。

（サ行）

サービスID

Performance Managementプログラムのサービスに付加された，一意のIDのことです。コマンドを使用してPerformance Managementのシステム構成を確認する場合，または個々のエージェントのパフォーマンスデータをバックアップする場合などは，Performance ManagementプログラムのサービスIDを指定してコマンドを実行します。サービスIDは，次の四つから構成されます。

プロダクトID

機能ID

インスタンス番号

デバイスID

実行系ノード

クラスタシステムを構成するそれぞれのサーバシステムの，業務を実行中のノード（論理ホストがアクティブなノード）のことです。

スタンドアロンモード

PFM - Agent単独で起動している状態のことです。PFM - ManagerのMaster ManagerサービスおよびName Serverサービスが，障害などのため起動できない状態でも，PFM - Agentだけを起動して，パフォーマンスデータを収集できます。

ソリューションセット

PFM - Agentに用意されている，定義済みのアラームとレポートのことです。ソリューションセットを使用することで，複雑な定義をしなくてもPFM - Agentの運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

（タ行）

待機系ノード

クラスタシステムを構成するそれぞれのサーバシステムの，実行系ノードの障害時に業務を引き継げるよう待機しているノードのことです。

単数インスタンスレコード

1行で記録されるレコードです。このレコードは，固有のODBCキーフィールドを持ちません。

→「インスタンス」を参照してください。

データベースID

PFM - Agentの各レコードに付けられた，レコードが格納されるデータベースを示すIDです。データベースIDは，そのデータベースに格納されるレコードの種類を示しています。データベースIDを次に示します。

PI　：PIレコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。

PD　：PDレコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。

データモデル

各PFM - Agentが持つレコードおよびフィールドの総称のことです。データモデルは，バージョンで管理されています。

ドリルダウンレポート

レポートまたはレポートのフィールドに関連づけられたレポートです。あるレポートの詳細情報や関連情報を表示したい場合に使用します。

（ハ行）

バインド

アラームをエージェントと関連づけることです。バインドすると，エージェントによって収集されているパフォーマンスデータが，アラームで定義したしきい値に達した場合，ユーザーに通知できるようになります。

パフォーマンスデータ

監視対象システムから収集したリソースの稼働状況データのことです。

フィールド

レコードを構成するパフォーマンスデータの集まりのことです。

フェールオーバー

クラスタシステムで障害が発生したときに，業務を実行するサーバの処理を実行系ノードから待機系ノードに引き継ぐことです。

複数インスタンスレコード

複数行で記録されるレコードです。このレコードは，固有のODBCキーフィールドを持っています。

→「インスタンス」を参照してください。

物理サーバ

仮想環境を稼働させる物理的なサーバのことです。CPUなどのさまざまなリソースを保持します。同一物理サーバ上の仮想マシンは，その物理サーバのリソースを共有します。

物理ホスト

クラスタシステムを構成する各サーバに固有な環境のことです。物理ホストの環境は，フェールオーバー時にもほかのサーバに引き継がれません。

プロダクトID

該当するPerformance Managementプログラムのサービスが，Performance Managementのどのプログラムプロダクトのものかを示す1バイトの識別子のことです。サービスIDの一部です。

（ラ行）

ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間のことです。

リアルタイムレポート

監視対象の現在の状況を示すレポートです。

履歴レポート

監視対象の過去から現在までの状況を示すレポートです。

レコード

収集したパフォーマンスデータを格納する形式のことです。レコードの種類は，Storeデータベースの各データベースによって異なります。

レポート

PFM - Agentが収集したパフォーマンスデータをグラフィカルに表示する際の情報を定義したものです。主に，次の情報を定義します。

レポートに表示させるレコード

パフォーマンスデータの表示項目

パフォーマンスデータの表示形式（表，グラフなど）

論理ホスト

クラスタシステムでの運用時にJP1の実行環境となる論理上のサーバのことです。障害の発生時には，論理ホスト単位で系が切り替わります。

論理ホストは専用のIPアドレスを持ち，フェールオーバー時にはそのIPアドレスを引き継いで動作します。そのため，障害で物理的なサーバが切り替わった場合も，クライアントからは同じIPアドレスでアクセスでき，一つのサーバが常に動作しているように見えます。

索引

[Ａ][Ｃ][Ｈ][Ｉ][Ｍ][Ｏ][Ｐ][Ｓ][Ｖ][Ｗ]
[ア行][カ行][サ行][タ行][ナ行][ハ行][マ行][ヤ行][ラ行]

(英字)

(Ａ)

Action Handler

Action Handler

Agent Collector

Agent Collectorサービス

Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

Agent Store

Agent Storeサービス

Agent Storeサービスのプロパティ一覧

(Ｃ)

Correlator

Correlator

CPUリソースの監視

(Ｈ)

Host CPU Status（PI_HCI）レコード

Host CPU Used Statusレポート (Monthly Trend)

Host CPU Used Statusレポート (Status Reporting/Daily Trend)

Host CPU Used Statusレポート (Troubleshooting/Real-Time)

Host CPU Used Statusレポート (Troubleshooting/Recent Past)

Host Disk I/Oレポート (Troubleshooting/Real-Time)

Host Disk Usageアラーム

Host Disk Used Statusレポート (Troubleshooting/Real-Time)

Host Disk Usedレポート (Monthly Trend)

Host Disk Usedレポート (Status Reporting/Real-Time)

Host Logical Disk Status（PI_HLDI）レコード

Host Memory Sizeレポート (Troubleshooting/Real-Time)

Host Memory Sizeレポート (Troubleshooting/Recent Past)

Host Memory Status（PI_HMI）レコード

Host Memory Usageアラーム

Host Memory Used Statusレポート (Troubleshooting/Real-Time)

Host Memory Used Statusレポート (Troubleshooting/Recent Past)

Host Memory Usedレポート (Monthly Trend)

Host Memory Usedレポート (Status Reporting/Daily Trend)

Host Memory Usedレポート (Troubleshooting/Real-Time)

Host Memory Usedレポート (Troubleshooting/Recent Past)

Host Network Dataレポート (Monthly Trend)

Host Network Dataレポート (Troubleshooting/Real-Time)

Host Network Status（PI_HNI）レコード

Host Physical Disk Status（PI_HPDI）レコード

Host Status（PI）レコード

Host Status Detail（PD）レコード

(Ｉ)

IPアドレスの設定

(Ｍ)

Master Manager

Master Managerサービス

Master Store

Master Storeサービス

(Ｏ)

ODBCキーフィールド

ODBCキーフィールド

ODBCキーフィールド一覧

(Ｐ)

PDレコードタイプ

Performance Management

Performance Management

Performance Managementシステムの障害回復

Performance Managementの障害検知

PFM - Agent

PFM - Agent

PFM - Agent for Virtual Machineの運用方式の変更

PFM - Agent for Virtual Machineの概要

PFM - Agent for Virtual Machineのシステム構成の変更

PFM - Agent for Virtual Machineの接続先PFM - Managerの設定

PFM - Agent for Virtual Machineのセットアップ手順

PFM - Agent for Virtual Machineのセットアップファイル

PFM - Agent for Virtual Machineの登録

PFM - Agent for Virtual Machineの特長

PFM - Agent for Virtual Machineのプロパティ

PFM - Agent for Virtual Machineのポート番号

PFM - Agent for Virtual Machineを用いたパフォーマンス監視の運用例

PFM - Agent for Virtual Machineを利用したパフォーマンス監視の目的

PFM - Agentの登録

PFM - Base

PFM - Manager

PFM - Manager名

PFM - Manager名

PFM - View名

PFM - View名

PFM - Web Console

PIレコードタイプ

Product Detailレコードタイプ

Product Detailレコードタイプ

Product Intervalレコードタイプ

Product Intervalレコードタイプ

(Ｓ)

Storeデータベース

Storeデータベース

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

(Ｖ)

VM CPU Allocation Valueレポート (Troubleshooting/Real-Time)

VM CPU Allocation Valueレポート (Troubleshooting/Recent Past)

VM CPU Insufficientアラーム

VM CPU Insufficientレポート (Monthly Trend)

VM CPU Insufficientレポート (Status Reporting/Daily Trend)

VM CPU Insufficientレポート (Troubleshooting/Real-Time)

VM CPU Insufficientレポート (Troubleshooting/Recent Past)

VM CPU Status（PI_VCI）レコード

VM CPU Used Statusレポート (Troubleshooting/Recent Past/Drilldown Only)

VM CPU Usedレポート (Troubleshooting/Real-Time)

VM CPU Usedレポート (Troubleshooting/Recent Past)

VM Disk Abort Cmdsアラーム

VM Disk Abort Commandsレポート (Status Reporting/Real-Time)

VM Disk I/Oレポート (Troubleshooting/Real-Time)

VM Disk Usageアラーム

VM Disk Used Statusレポート (Troubleshooting/Real-Time)

VM Disk Usedレポート (Monthly Trend)

VM Disk Usedレポート (Status Reporting/Real-Time)

VM Logical Disk Status（PI_VLDI）レコード

VMM

VM Memory Allocation Valueレポート (Troubleshooting/Real-Time)

VM Memory Allocation Valueレポート (Troubleshooting/Recent Past)

VM Memory Status（PI_VMI）レコード

VM Memory Used Statusレポート (Troubleshooting/Recent Past/Drilldown Only)

VM Memory Usedレポート (Troubleshooting/Recent Past/Drilldown Only)

VMMカーネル

VMMコンソール

VM Network Dataレポート (Monthly Trend)

VM Network Dataレポート (Troubleshooting/Real-Time)

VM Network Status（PI_VNI）レコード

VM Physical Disk Status（PI_VPDI）レコード

VM Status（PI_VI）レコード

VM Status Detail（PD_VM）レコード

VM Statusアラーム

VM Swap Usedレポート (Troubleshooting/Real-Time)

VM Swap Usedレポート (Troubleshooting/Recent Past)

VMware用証明書の入手手順

VMwareを監視するためのインスタンス環境の設定例

VM Working Size - Totalレポート (Troubleshooting/Real-Time)

VM Working Size - Totalレポート (Troubleshooting/Recent Past)

(Ｗ)

Windows MSCS

Windowsイベントログの一覧

(ア行)

(あ)

アクション

アクション

アラーム

アラーム

アラーム一覧

アラームテーブル

アラームテーブル

アラームの記載形式

アンインストール手順

アンインストールとアンセットアップ

アンセットアップ手順

(い)

移行手順と移行時の注意事項

インスタンス

インスタンス

インスタンス環境の更新の設定

インスタンス環境の更新の設定

インスタンス環境の設定

インスタンス環境の設定例

インスタンス番号

インスタンス番号

インスタンス名

インストール手順

インストールとセットアップ

インストールとセットアップ

インストールとセットアップの流れ

(う)

運用方式の変更

PFM - Agent for Virtual Machine

(え)

エイリアス名

エージェント

エージェント

(カ行)

(か)

仮想CPU

仮想NIC

仮想環境

仮想環境

仮想マシン

仮想メモリー

稼働状況ログ

管理ツール

(き)

機能ID

機能ID

共通メッセージログ

共通メッセージログ

(く)

クラスタシステム

HAクラスタシステム

HAクラスタシステム

PFM - Agentの論理ホストのアンセットアップ

PFM - Agentの論理ホストのセットアップ

PFM - Managerでの設定の削除

アンインストール手順

アンインストールとアンセットアップ

アンインストールとアンセットアップの流れ

アンセットアップ手順

インスタンス環境の設定

インストール手順

インストールとセットアップ

インストールとセットアップの流れ

共有ディスク

共有ディスクのオフライン

共有ディスクのオフライン

共有ディスクのオンライン

共有ディスクのオンライン

クラスタ運用時のディスク占有量

クラスタシステム

クラスタシステム

クラスタシステムでの運用

クラスタシステムでの環境設定

クラスタシステムの概要

クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除

クラスタソフトからの起動・停止の確認

クラスタソフトからの停止

クラスタソフトへのPFM - Agentの登録

実行系ノード

証明書の組み込み

接続先PFM - Managerの設定

セットアップ手順

他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ

待機系ノード

ネットワークの設定

フェールオーバー

フェールオーバー

フェールオーバー

物理ホスト

物理ホスト

ポート番号の設定の解除

論理ホスト

論理ホスト

論理ホスト

論理ホスト環境定義ファイルのインポート

論理ホスト環境定義ファイルのインポート

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート

論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー

論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー

(こ)

コマンド

hostnameコマンド

jpcagtsetupコマンド

jpcagtsetupコマンド

jpcalarmコマンド

jpcctrl deleteコマンド

jpcctrl deleteコマンド

jpcctrl dumpコマンド

jpcctrl dumpコマンド

jpcctrl dumpコマンド

jpcctrl listコマンド

jpcctrl listコマンド

jpcctrl listコマンド

jpcdbctrl configコマンド

jpchasetup createコマンド

jpchasetup createコマンド

jpchasetup deleteコマンド

jpchasetup exportコマンド

jpchasetup exportコマンド

jpchasetup import

jpchasetup importコマンド

jpchasetup listコマンド

jpchasetup listコマンド

jpcinslistコマンド

jpcinslistコマンド

jpcinssetupコマンド

jpcinssetupコマンド

jpcinsunsetupコマンド

jpcinsunsetupコマンド

jpcnsconfig portコマンド

jpcnsconfig portコマンド

jpcnshostnameコマンド

jpcnshostnameコマンド

jpcrasコマンド

jpcrasコマンド

jpcstartコマンド

コマンドの実行

コマンドの実行

(サ行)

(さ)

サービスID

サービスID

サービスコントロールマネージャー

(し)

シーケンシャルファイル方式

しきい値

識別子一覧

システム管理者の方へ

システム見積もり

システムログ

実ホスト名

収集ログ

収集ログ

証明書のインポート手順

証明書の組み込み

証明書の組み込み手順

資料採取コマンドを実行する

資料採取コマンドを実行する（論理ホスト運用の場合）

資料の採取方法

(す)

スタンドアロンモード

スタンドアロンモード

ステータス管理機能

スワッピング

スワップ

(せ)

セットアップコマンド

前提プログラム

(そ)

ソリューションセット

ソリューションセット

ソリューションセット

ソリューションセット

ソリューションセットの概要

(タ行)

(た)

対処の手順

単数インスタンスレコード

(て)

ディスク占有量

ディスクリソースの監視

データ型一覧

データベースID

データベースID

データモデル

データモデル

データモデル

デルタ

(と)

同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項

動作ログ出力の設定

動作ログの出力

トラブルシューティング

トラブル発生時に採取が必要な資料

トラブルへの対処方法

ドリルダウンレポート

ドリルダウンレポート（フィールドレベル）

トレースログ

トレースログ

(ナ行)

(ね)

ネットワークの設定

ネットワークリソースの監視

(ハ行)

(は)

バージョンアップの注意事項

バージョン互換

バインド

バインド

パフォーマンス監視で重要なシステムリソース

パフォーマンスデータ

パフォーマンスデータ

パフォーマンスデータ

パフォーマンスデータの格納先の変更

パフォーマンスデータの格納先の変更

パフォーマンスデータの格納先の変更

パフォーマンスデータの管理方法

パフォーマンスデータの収集と管理の概要

パフォーマンスデータの収集方法

(ふ)

ファイアウォールの通過方向

ファイルおよびフォルダ一覧

フィールド

フィールド

フィールド

フィールドの値

複合レポートの作成手順

複合レポートの作成方法

複合レポートの作成例

複数インスタンスレコード

複数インスタンスレコード

物理サーバ

プロセス一覧

プロダクトID

プロダクトID

(へ)

ベースラインの選定

(ほ)

ポート番号一覧

ポート番号の設定

(マ行)

(ま)

マシンのホスト名の変更方法

(め)

メッセージ

メッセージ一覧

メッセージの記載形式

メッセージの形式

メッセージの出力形式

メッセージの出力先一覧

メモリー所要量

メモリーリソースの監視

(ヤ行)

(よ)

要約ルール

(ラ行)

(ら)

ライフタイム

ライフタイム

ラップラウンドファイル方式

ラップラウンドファイル方式

(り)

リアルタイムレポート

リアルタイムレポート

履歴レポート

履歴レポート

(れ)

レコード

レコード

レコード

レコード

レコード一覧

レコードタイプ

レコードの記載形式

レコードの注意事項

レポート

レポート

レポート一覧

レポートの記載形式

レポートのフォルダ構成

(ろ)

ログ情報

ログのファイルサイズ変更

ログのファイルサイズ変更

ログファイルおよびフォルダ一覧

■ 商標類

AIXは，米国における米国International Business Machines Corp.の登録商標です。
AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
DB2は，米国における米国International Business Machines Corp.の登録商標です。
DB2 Universal Databaseは，米国における米国International Business Machines Corp.の商標です。
HP-UXは，米国Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
IBMは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
Internet Explorerは，米国Microsoft Corp.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国および他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の登録商標です。
Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoftは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Microsoft Exchange Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Microsoft Internet Information Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Microsoft SQL Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
ODBCは，米国Microsoft Corp.が提唱するデータベースアクセス機構です。
OpenViewは，ヒューレット・パッカード社の商標です。
ORACLEは，米国Oracle Corporationの登録商標です。
Oracleは，米国Oracle Corporation及びその子会社，関連会社の登録商標です。
PA-RISCは，米国Hewlett-Packard Companyの商標です。
Red Hat は，米国およびその他の国でRed Hat,Inc. の登録商標若しくは商標です。
Solarisは，米国Sun Microsystems,Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Sun Microsystemsは，米国Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
UNIXは，X/Open Company Limitedが独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
VMware，Virtual SMP，VMotionは，VMware, Inc.の米国および各国での登録商標または商標です。
Windowsは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
その他製品名などの固有名詞は各社の商品名，商標および登録商標です。
プログラムプロダクト「P-9D2C-AA81，P-9D2C-AR81」には，米国Sun Microsystems, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9D2C-AA81，P-9D2C-AR81」には，UNIX System Laboratories, Inc.が著作権を有している部分が含まれています。