JP1 Version 8

JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server

解説・文法書

3020-3-K76-20

目　　次

前書き

変更内容

はじめに

第1編　概要編

1.　PFM - Agent for Cosminexusの概要

1.1　PFM - Agent for Cosminexusの特長

1.1.1　Cosminexusのパフォーマンスデータを収集できます

1.1.2　パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます

1.1.3　パフォーマンスデータを保存できます

1.1.4　Cosminexusの運用上の問題点を通知できます

1.1.5　アラームおよびレポートが容易に定義できます

1.1.6　クラスタシステムで運用できます

1.2　パフォーマンスデータの収集と管理の概要

1.3　PFM - Agent for Cosminexusを使ったパフォーマンス監視の例

1.3.1　パフォーマンス監視の概要

1.3.2　Java VMのフルガーベージコレクションの発生回数の監視

1.3.3　JCAリソースのコネクション取得失敗数の監視

1.3.4　Webアプリケーションの稼働状況の監視

1.3.5　Webコンテナの稼働状況の監視

1.3.6　URLグループの稼働状況の監視

第2編　運用・操作編

2.　インストールとセットアップ（Windowsの場合）

2.1　インストールとセットアップ

2.1.1　インストールとセットアップの前に

2.1.2　インストールとセットアップの流れ

2.1.3　インストール手順

2.1.4　PFM - Agent for Cosminexusのセットアップ手順

2.2　アンインストールとアンセットアップ

2.2.1　アンインストールとアンセットアップの前に

2.2.2　アンセットアップ手順

2.2.3　アンインストール手順

2.3　PFM - Agent for Cosminexusのシステム構成の変更

2.4　PFM - Agent for Cosminexusの運用方式の変更

2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

2.4.2　インスタンス環境の更新の設定

2.4.3　Storeバージョン2.0への移行

3.　インストールとセットアップ（UNIXの場合）

3.1　インストールとセットアップ

3.1.1　インストールとセットアップの前に

3.1.2　インストールとセットアップの流れ

3.1.3　インストール手順

3.1.4　PFM - Agent for Cosminexusのセットアップ手順

3.2　アンインストールとアンセットアップ

3.2.1　アンインストールとアンセットアップの前に

3.2.2　アンセットアップ手順

3.2.3　アンインストール手順

3.3　PFM - Agent for Cosminexusのシステム構成の変更

3.4　PFM - Agent for Cosminexusの運用方式の変更

3.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

3.4.2　インスタンス環境の更新の設定

3.4.3　Storeバージョン2.0への移行

4.　クラスタシステムでの運用

4.1　クラスタシステムの概要

4.1.1　HAクラスタシステム

4.2　フェールオーバー時の処理

4.2.1　監視対象ホストに障害が発生した場合のフェールオーバー

4.2.2　PFM - Managerが停止した場合の影響

4.3　インストールとセットアップ（Windowsの場合）

4.3.1　インストールとセットアップの前に

4.3.2　インストールとセットアップの流れ

4.3.3　インストール手順

4.3.4　セットアップ手順

4.4　インストールとセットアップ（UNIXの場合）

4.4.1　インストールとセットアップの前に

4.4.2　インストールとセットアップの流れ

4.4.3　インストール手順

4.4.4　セットアップ手順

4.5　アンインストールとアンセットアップ（Windowsの場合）

4.5.1　PFM - Agent for Cosminexusのアンインストールとアンセットアップの流れ

4.5.2　アンセットアップ手順

4.5.3　アンインストール手順

4.6　アンインストールとアンセットアップ（UNIXの場合）

4.6.1　PFM - Agent for Cosminexusのアンインストールとアンセットアップの流れ

4.6.2　アンセットアップ手順

4.6.3　アンインストール手順

第3編　リファレンス編

5.　ソリューションセット

ソリューションセットの概要

アラームの記載形式

アラーム一覧

Java VM Full GC

JCA Resource

URL Group Request

Web App Request

Web App Session

WebContainer Request

レポートの記載形式

レポートのフォルダ構成

レポート一覧

Active Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Active Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Active Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Active Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Active Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Active Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Active Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

CallableStatement Hit Rate(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

CallableStatement Hit Rate(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

CopyGC Count（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

CopyGC Count（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Failed Request Count（リソースアダプタに関する最近１か月間の履歴レポート）

Failed Request Count（リソースアダプタに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Failed Request Count（リソースアダプタに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Failed Request Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Failed Request Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

File Descriptor Count（OSに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

File Descriptor Count（OSに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

FullGC Count（JavaVMに関する最近１か月間の履歴レポート）

FullGC Count（JavaVMに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

FullGC Count（JavaVMに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

FullGC Count（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

FullGC Count（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関する最近１か月間の履歴レポート）

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関する状態監視用のリアルタイムレポート）

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Loaded Class Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Loaded Class Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（Webコンテナに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（URLグループに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（Webコンテナに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（URLグループに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Active Thread Count（Webコンテナに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Active Thread Count（URLグループに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max File Descriptor Count（OSに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max File Descriptor Count（OSに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Loaded Class Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Loaded Class Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Pooled CallableStatement Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Pooled CallableStatement Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Pooled PreparedStatement Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Pooled PreparedStatement Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Session Rate（Webアプリケーションに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Session Rate（Webアプリケーションに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Session Rate（Webアプリケーションに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Session Rate（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Thread Blocked Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Thread Blocked Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Thread Count（OSに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Thread Count（OSに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Thread Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Thread Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Using JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Using JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webアプリケーションに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webコンテナに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（URLグループに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webアプリケーションに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webコンテナに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（URLグループに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webアプリケーションに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webコンテナに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Queue Rate（URLグループに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Thread Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Thread Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Message Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Message Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Request Queue Size（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Request Queue Size（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Request Queue Size（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Request Queue Size（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Request Queue Size（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Request Queue Size（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関する最近１か月間の履歴レポート）

Overflow Request Count（Webコンテナに関する最近１か月間の履歴レポート）

Overflow Request Count（URLグループに関する最近１か月間の履歴レポート）

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Overflow Request Count（Webコンテナに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Overflow Request Count（URLグループに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Overflow Request Count（Webコンテナに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Overflow Request Count（URLグループに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Overflow Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Overflow Request Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Overflow Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Overflow Request Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Pooled CallableStatement Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Pooled CallableStatement Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Pooled CallableStatement Hit Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Pooled CallableStatement Hit Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Pooled PreparedStatement Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Pooled PreparedStatement Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Pooled PreparedStatement Hit Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Pooled PreparedStatement Hit Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

PrepareCall Method Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

PrepareCall Method Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

PreparedStatement Hit Rate(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

PreparedStatement Hit Rate(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

PrepareStatement Method Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

PrepareStatement Method Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Request Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Request Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Response Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Response Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Response Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Response Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Thread Blocked Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Thread Blocked Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Thread Count（OSに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Thread Count（OSに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Thread Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Thread Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Transaction Completion Count（トランザクションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Transaction Completion Count（トランザクションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Transaction Rollback Count（トランザクションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Transaction Rollback Count（トランザクションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Using JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Using JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Waiting Request Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Waiting Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Waiting Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Waiting Request Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Waiting Request Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Waiting Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Waiting Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Waiting Request Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Waiting Thread Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Waiting Thread Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関する最近１か月間の履歴レポート）

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関する状態監視用のリアルタイムレポート）

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関する最近１か月間の履歴レポート）

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関する状態監視用のリアルタイムレポート）

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

6.　レコード

データモデルについて

レコードの記載形式

要約ルール

ODBCキーフィールド一覧

データ型一覧

フィールドの値

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると出力されるフィールド

レコード一覧

DB Connector（PI_DBC）

J2EE Server Detail（PD）

J2EE Server Status（PD_STAT）

Java VM（PI_JVM）

JCA Resource（PI_JCAR）

Message-driven Bean（PI_MDB）

OS Resource（PI_OSR）

Server Overview（PI）

Stateful Session Bean（PI_SFSB）

Stateless Session Bean（PI_SLSB）

Transaction（PI_JTAR）

URL Group（PI_WEBU）

Web Application（PI_WEBM）

Web Container（PI_WEBC）

7.　メッセージ

7.1　メッセージの形式

7.1.1　メッセージの出力形式

7.1.2　メッセージの記載形式

7.1.3　システム管理者の方へ

7.2　メッセージの出力先一覧

7.3　syslogとWindowsイベントログの一覧

7.4　メッセージ一覧

第4編　トラブルシューティング編

8.　トラブルへの対処方法

8.1　対処の手順

8.2　トラブルシューティング

8.2.1　セットアップやサービスの起動について

8.2.2　コマンドの実行について

8.2.3　アラームの定義について

8.2.4　パフォーマンスデータの収集と管理について

8.2.5　その他のトラブルについて

8.3　ログ情報

8.3.1　ログ情報の種類

8.3.2　ログファイルおよびディレクトリ一覧

8.4　トラブル発生時に採取が必要な資料

8.4.1　Windowsの場合

8.4.2　UNIXの場合

8.5　資料の採取方法

8.5.1　Windowsの場合

8.5.2　UNIXの場合

8.6　Performance Managementの障害検知

8.7　Performance Managementの障害回復

付録

付録A　システム見積もり

付録A.1　メモリー所要量

付録A.2　ディスク占有量

付録A.3　クラスタ運用時のディスク占有量

付録B　カーネルパラメーター

付録C　識別子一覧

付録D　プロセス一覧

付録E　ポート番号一覧

付録E.1　PFM - Agent for Cosminexusのポート番号

付録E.2　ファイアウォールの通過方向

付録F　PFM - Agent for Cosminexusのプロパティ

付録F.1　Agent Storeサービスのプロパティ一覧

付録F.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

付録G　ファイルおよびディレクトリ一覧

付録G.1　PFM - Agent for Cosminexusのファイルおよびディレクトリ一覧

付録H　バージョン互換

付録I　動作ログの出力

付録I.1　動作ログに出力される事象の種別

付録I.2　動作ログの保存形式

付録I.3　動作ログの出力形式

付録I.4　動作ログを出力するための設定

付録J　各バージョンの変更内容

付録J.1　08-11の変更内容

付録K　用語解説

索引

[他社商品名称に関する表示]

Copyright (C) 2006, 2008, Hitachi, Ltd.
Copyright (C) 2006, 2008, Hitachi Software Engineering Co., Ltd.

前書き

■ 対象製品

P-242C-AA84　 JP1/Performance Management - Manager　 08-50（適用OS：Windows Server 2003）
P-1B2C-AA81　 JP1/Performance Management - Manager　 08-50（適用OS：HP-UX 11i，HP-UX 11i V2(PA-RISC)）
P-1J2C-AA81　 JP1/Performance Management - Manager　 08-50（適用OS：HP-UX 11i V2(IPF)，HP-UX 11i V3(IPF)）
P-9D2C-AA81　 JP1/Performance Management - Manager　 08-50（適用OS：Solaris 9，Solaris 10）
P-1M2C-AA81　 JP1/Performance Management - Manager　 08-50（適用OS：AIX 5.2，AIX 5.3）
P-9S2C-BA81　 JP1/Performance Management - Manager　 08-50（適用OS：Linux AS 4(x86)，Linux ES 4(x86)，Linux AS 4(AMD64 & Intel EM64T)，Linux ES 4(AMD64 & Intel EM64T)）
P-242C-AJ84　 JP1/Performance Management - Base　 08-50（適用OS：Windows 2000，Windows Server 2003）
P-1J2C-AJ81　 JP1/Performance Management - Base　 08-50（適用OS：HP-UX 11i V2(IPF)）
P-1M2C-AJ81　 JP1/Performance Management - Base　 08-50（適用OS：AIX 5.2，AIX 5.3）
P-9S2C-BJ81　 JP1/Performance Management - Base　 08-50（適用OS：Linux AS 4(x86)，Linux ES 4(x86)，Linux AS 4(AMD64 & Intel EM64T)，Linux ES 4(AMD64 & Intel EM64T)，Linux 5 Advanced Platform(x86)，Linux 5(x86)，Linux 5 Advanced Platform(AMD64 & EM64T)，Linux 5(AMD64 & EM64T)）
P-9V2C-AJ81　 JP1/Performance Management - Base　 08-50（適用OS：Linux AS 4(IPF)，Linux 5 Advanced Platform(IPF)，Linux 5(IPF)）
P-242C-AR84　 JP1/Performance Management - Web Console　 08-50（適用OS：Windows Server 2003）
P-1J2C-AR81　 JP1/Performance Management - Web Console　 08-50（適用OS：HP-UX 11i V2(IPF)，HP-UX 11i V3(IPF)）
P-9D2C-AR81　 JP1/Performance Management - Web Console　 08-50（適用OS：Solaris 9，Solaris 10）
P-1M2C-AR81　 JP1/Performance Management - Web Console　 08-50（適用OS：AIX 5.2，AIX 5.3）
P-9S2C-AR81　 JP1/Performance Management - Web Console　 08-50（適用OS：Linux AS 4(x86)，Linux ES 4(x86)，Linux AS 4(AMD64 & Intel EM64T)，Linux ES 4(AMD64 & Intel EM64T)）
R-1529K-81　 JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server　 08-50（適用OS：Windows 2000 Server，Windows Server 2003，Windows Server 2003(x64)）
R-1B29K-81　 JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server　 08-50（適用OS：HP-UX 11i V2(IPF)）
R-1M29K-81　 JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server　 08-50（適用OS：AIX 5.2，AIX 5.3）
R-1S29K-81　 JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server　 08-50（適用OS：Linux AS 4(x86)，Linux ES 4(x86)，Linux AS 4(AMD64 & Intel EM64T)，Linux 5 Advanced Platform(x86)，Linux 5(x86)，Linux 5 Advanced Platform(AMD64 & EM64T)，Linux 5(AMD64 & EM64T)）
R-1C29K-81　 JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server　 08-50（適用OS：Linux AS 4(IPF)，Linux 5 Advanced Platform(IPF)，Linux 5(IPF)）

これらの製品には，他社からライセンスを受けて開発した部分が含まれています。

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

AIXは，米国における米国International Business Machines Corp.の登録商標です。
BEAは，BEA Systems, Inc.の登録商標です。
BEA JRockitは，BEA Systems, Inc.の商標です。
BEA WebLogic Serverは，BEA Systems, Inc.の登録商標です。
DB2は，米国における米国International Business Machines Corp.の登録商標です。
DB2 Universal Databaseは，米国における米国International Business Machines Corp.の商標です。
HP-UXは，米国Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
IBMは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corp.の商標です。
Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国および他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の登録商標です。
Java 及びすべてのJava関連の商標及びロゴは，米国及びその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
Linuxは，Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
Lotusは，IBM Corporationの登録商標です。
Lotus Dominoは，IBM Corporationの登録商標です。
Microsoftは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Microsoft Exchange Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Microsoft Internet Information Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Microsoft SQL Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
ODBCは，米国Microsoft Corp.が提唱するデータベースアクセス機構です。
OpenViewは，ヒューレット・パッカード社の商標です。
ORACLEは，米国Oracle Corporationの登録商標です。
Oracleは，米国Oracle Corporation及びその子会社，関連会社の登録商標です。
PA-RISCは，米国Hewlett-Packard Companyの商標です。
R/3は，SAP AGのドイツ及びその他の国における登録商標または商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat,Inc. の登録商標若しくは商標です。
SAPは，SAP AGのドイツ及びその他の国における登録商標または商標です。
Solarisは，米国Sun Microsystems,Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
UNIXは，X/Open Company Limitedが独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
WebSphereは，米国における米国International Business Machines Corp. の登録商標です。
Windowsは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
その他製品名などの固有名詞は各社の商品名，商標および登録商標です。
プログラムプロダクト「P-9D2C-AA81，P-9D2C-AJ81，P-9D2C-AR81」には，米国Sun Microsystems,Inc.が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9D2C-AA81，P-9D2C-AJ81，P-9D2C-AR81」には，UNIX System Laboratories,Inc.が著作権を有している部分が含まれています。

■ 発行

2006年 6月 (第1版) 3020-3-K76
2008年 3月 (第2版) 3020-3-K76-20

■ 著作権

Copyright (C) 2006, 2008, Hitachi, Ltd.
Copyright (C) 2006, 2008, Hitachi Software Engineering Co., Ltd.

変更内容

変更内容(3020-3-K76-20) JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server 08-50

追加・変更内容
変更個所

PFM - Agent for Cosminexusを使ったパフォーマンス監視の例を追加した。
1.3

セットアップを簡易化した。
2.1.2，2.1.4，3.1.2，3.1.4，4.3.2，4.4.2

Storeバージョン2.0をサポートした。
2.1.3，2.1.4，2.4.3，3.1.3，3.1.4，3.4.3，8.2.1，8.4.1，8.4.2，付録F.1，付録G.1

動作ログを出力する機能を追加した。
2.1.2，2.1.4，3.1.2，3.1.4，付録I

パフォーマンスデータの格納先を変更するコマンドの情報を追加した。
2.4.1，3.4.1

PFM - Agent for Cosminexusが動作するOSに次のOSを追加した。

Linux 5 Advanced Platform(x86)

Linux 5(x86)

Linux 5 Advanced Platform(AMD64 & EM64T)

Linux 5(AMD64 & EM64T)

Linux 5 Advanced Platform(IPF)

Linux 5(IPF)

3.1.1

PFM - Agent for Cosminexusで使用できるLANG環境変数に，UTF-8コードを追加した。
3.1.4

ソリューションセットに次のレポートを追加した。ただし，プログラムプロダクト「R-1C29K-81」は，08-11からの変更はない。

トラブル解決用の最近1時間の履歴レポート（JavaVM），およびトラブル解決用のリアルタイムレポート（JavaVM）
・Loaded Class Count(4.1)
・Max Loaded Class Count(4.1)
・Thread Blocked Count(4.1)
・Max Thread Blocked Count(4.1)
・Thread Count(4.1)
・Max Thread Count(4.1)

トラブル解決用の最近1時間の履歴レポート（DB Connector），およびトラブル解決用のリアルタイムレポート（DB Connector）
・PreparedStatement Hit Rate(4.1)
・Pooled PreparedStatement Count(4.1)
・Max Pooled PreparedStatement Cnt(4.1)
・CallableStatement Hit Rate(4.1)
・Pooled CallableStatement Count(4.1)
・Max Pooled CallableStatement Cnt(4.1)
・Pooled PreparedStatement Hit Cnt(4.1)
・Pooled CallableStatement Hit Cnt(4.1)
・PrepareStatement Method Count(4.1)
・PrepareCall Method Count(4.1)

5.

データモデルのバージョンを4.0から4.1に変更した。ただし，プログラムプロダクト「R-1C29K-81」は，08-11からの変更はない。

DB Connectorレコード（PI_DBC）を追加した。

Java VMレコード（PI_JVM）に次のフィールドを追加した。
・Loaded Class Count
・Max Loaded Class Count
・Thread Blocked Count
・Max Thread Blocked Count
・Thread Count
・Max Thread Count

6.，DB Connector（PI_DBC），Java VM（PI_JVM）

メモリー所要量，およびディスク占有量の見積もり式を変更した。
付録A

ソリューションセットのアラームテーブルのバージョンを8.00から8.50に変更した。ただし，プログラムプロダクト「R-1C29K-81」は8.11から8.50に変更した。
付録H

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Serverの機能や収集レコードなどについて説明したものです。

対象読者

このマニュアルは，次の方を対象としています。

JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Serverの機能および収集レコードについて知りたい方

JP1/Performance Managementを使用したシステムを構築，運用して，Cosminexusのパフォーマンスデータを収集したい方

また，Cosminexusについて熟知していることを前提としています。

なお，JP1/Performance Managementを使用したシステムの構築，運用方法については，次のマニュアルもあわせてお読みください。

JP1 Version 8 JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド（3020-3-K61）

JP1 Version 8 JP1/Performance Management リファレンス（3020-3-K62）

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す編から構成されています。なお，このマニュアルは，Windows 2000 Server，Windows Server 2003，HP-UX(IPF)，AIX，Linuxの各OS（Operating System）に共通のマニュアルです。OSごとに差異がある場合は，本文中でそのつど内容を書き分けています。

第1編　概要編

JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Serverの概要について説明しています。

第2編　運用・操作編

JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Serverのインストールとセットアップ，およびクラスタシステムでの運用について説明しています。

第3編　リファレンス編

JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Serverのソリューションセット，レコード，およびメッセージについて説明しています。

第4編　トラブルシューティング編

JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Serverでトラブルが発生したときの対処方法について説明しています。

関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1/Performance Management関連

JP1 Version 8 JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド（3020-3-K61）

JP1 Version 8 JP1/Performance Management リファレンス（3020-3-K62）

JP1関連

JP1 Version 8 JP1/Cm2/Network Node Manager ネットワーク管理ガイド（3020-3-L01）

JP1 Version 8 JP1/NETM/DM　運用ガイド1（Windows(R)用）（3020-3-L38）

JP1 Version 8 JP1/NETM/DM SubManager（UNIX(R)用）（3020-3-L42）

JP1 Version 8 JP1/NETM/DM Client（UNIX(R)用）（3020-3-L43）

JP1 Version 6 JP1/NETM/DM Manager（3000-3-841）

Cosminexus関連

Cosminexus　概説（3020-3-M01）

Cosminexus　機能解説（3020-3-M03）

Cosminexus　システム設計ガイド（3020-3-M04）

Cosminexus　簡易構築・運用ガイド（3020-3-M05）

Cosminexus　システム構築ガイド（3020-3-M06）

Cosminexus　システム運用ガイド（3020-3-M07）

Cosminexus　アプリケーション設定操作ガイド（3020-3-M08）

Cosminexus　運用管理操作ガイド（3020-3-M09）

Cosminexus　リファレンス　コマンド編（3020-3-M10）

Cosminexus　リファレンス　定義編（3020-3-M11）

Cosminexus　メッセージ 1　KDJE編（3020-3-M12）

Cosminexus　メッセージ 2　KDSS／KEOS／KFCB編（3020-3-M13）

Cosminexus　メッセージ 3　KFCT／KFDB／KFDJ編（3020-3-M14）

なお，このマニュアルではCosminexus関連マニュアルを総称して「Cosminexusのマニュアル」と表記しています。

読書手順

このマニュアルは，利用目的に合わせて章を選択して読むことができます。利用目的別にお読みいただくことをお勧めします。

マニュアルを読む目的 | 記述個所
JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Serverの特長を知りたい。 | 1章
JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application ServerをWindowsホストに導入するときの作業を知りたい。 | 2章
JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application ServerをUNIXホストに導入するときの作業を知りたい。 | 3章
JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Serverのクラスタシステムでの運用を知りたい。 | 4章
JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Serverのソリューションセットについて知りたい。 | 5章
JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Serverのレコードについて知りたい。 | 6章
JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Serverのメッセージについて知りたい。 | 7章
障害発生時の対処方法について知りたい。 | 8章

このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびその他の製品の名称を省略して表記しています。製品の正式名称と，このマニュアルでの表記を次に示します。

正式名称 | このマニュアルでの表記
JP1/Performance Management | Performance Management
JP1/Performance Management - Agent Option for BEA WebLogic Server | PFM - Agent for WebLogic Server | PFM - Agent
JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server | PFM - Agent for Cosminexus
JP1/Performance Management - Agent Option for Domino | PFM - Agent for Domino
JP1/Performance Management - Agent Option for Enterprise Applications | PFM - Agent for Enterprise Applications
JP1/Performance Management - Agent Option for HiRDB | PFM - Agent for HiRDB
JP1/Performance Management - Agent Option for IBM(R) DB2(R) Universal Database(TM) | PFM - Agent for DB2
JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere Application Server | PFM - Agent for WebSphere Application Server
JP1/Performance Management - Agent Option for IBM WebSphere MQ | PFM - Agent for WebSphere MQ
JP1/Performance Management - Agent Option for JP1/AJS2 | PFM - Agent for JP1/AJS2
JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Exchange Server | PFM - Agent for Exchange Server
JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) Internet Information Server | PFM - Agent for IIS
JP1/Performance Management - Agent Option for Microsoft(R) SQL Server | PFM - Agent for Microsoft SQL Server
JP1/Performance Management - Agent Option for OpenTP1 | PFM - Agent for OpenTP1
JP1/Performance Management - Agent Option for Oracle | PFM - Agent for Oracle
JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（UNIX用） | PFM - Agent for Platform（UNIX） | PFM - Agent for Platform
JP1/Performance Management - Agent Option for Platform（Windows用） | PFM - Agent for Platform（Windows）
JP1/Performance Management - Agent Option for Service Response | PFM - Agent for Service Response
JP1/Performance Management - Base | PFM - Base
JP1/Performance Management - Manager | PFM - Manager
JP1/Performance Management - Web Console | PFM - Web Console
JP1/Cm2/Network Node Manager | JP1/Cm2/NNM | NNM
hp OpenView network node manager | HP OpenView NNM，またはhp OpenView NNM
JP1/Integrated Management - Manager | JP1/IM - Manager | JP1/IM
JP1/Integrated Management - View | JP1/IM - View
uCosminexus Application Server Enterprise | uCosminexus Application Server | Cosminexus
uCosminexus Application Server Standard
AIX 5L V5.2 | AIX
AIX 5L V5.3
HP-UX 11i V2(PA-RISC) | HP-UX(PA-RISC) | HP-UX
HP-UX 11i V2(IPF) | HP-UX(IPF)
Itanium(R) Processor Family | IPF
Internet Explorer(R) | Microsoft Internet Explorer
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional Operating System | Windows 2000 | Windows 2000
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server Operating System | Windows 2000 Server
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Datacenter Server Operating System
Microsoft(R) Windows(R) 2000 Server Operating System
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition | Windows Server 2003 | Windows Server 2003
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise x64 Edition | Windows Server 2003(x64)
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard x64 Edition
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems | Windows Server 2003(IPF)
Red Hat Enterprise Linux AS 4(x86) | Linux AS 4(x86) | Linux(x86) | Linux
Red Hat Enterprise Linux ES 4(x86) | Linux ES 4(x86)
Red Hat Enterprise Linux AS 4(AMD64 & Intel EM64T) | Linux AS 4(AMD64 & Intel EM64T) | Linux(x64)
Red Hat Enterprise Linux ES 4(AMD64 & Intel EM64T) | Linux ES 4(AMD64 & Intel EM64T)
Red Hat Enterprise Linux AS 4(IPF) | Linux AS 4(IPF) | Linux(IPF)
Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform(x86) | Linux 5 Advanced Platform(x86) | Linux(x86)
Red Hat Enterprise Linux 5(x86) | Linux 5(x86)
Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform(AMD64 & Intel EM64T) | Linux 5 Advanced Platform(AMD64 & EM64T) | Linux(x64)
Red Hat Enterprise Linux 5(AMD64 & Intel EM64T) | Linux 5(AMD64 & EM64T)
Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform(IPF) | Linux 5 Advanced Platform(IPF) | Linux(IPF)
Red Hat Enterprise Linux 5(IPF) | Linux 5(IPF)

PFM - Manager，PFM - Agent，PFM - BaseおよびPFM - Web Consoleを総称して，Performance Managementと表記することがあります。

HP-UX，AIX，およびLinuxを総称して，UNIXと表記することがあります。

Windows 2000およびWindows Server 2003を総称して，Windowsと表記することがあります。

このマニュアルで使用している記号

このマニュアルで使用している記号を次に示します。

記　号
意　味

［ ］
ウィンドウ，タブ，ダイアログボックス，ダイアログボックスのボタン，ダイアログボックスのチェックボックスなどを示します。
（例）
［メイン］ウィンドウ
［エージェント］タブ

パラメーターの指定の個所では，省略可能なパラメーターであることを示します。
（例）
［users=UNIXユーザー名］
［groups=UNIXグループ名］

このマニュアルの数式中で使用している記号

このマニュアルの数式中で使用している記号を次に示します。

記号 | 意　味
＊ | 乗算記号を示します。
/ | 除算記号を示します。

図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を次のように定義します。

このマニュアルで使用するディレクトリ

このマニュアルでは，Windowsで使用されている「フォルダ」とUNIXで使用されている「ディレクトリ」とが同じ場合，原則として，「ディレクトリ」と統一表記しています。

Performance Managementインストール先フォルダ

このマニュアルでは，Windows版Performance Managementのインストール先フォルダを，インストール先フォルダと表記しています。

Windows版Performance Managementのデフォルトのインストール先フォルダは，次のとおりです。

PFM - Web Console以外のPerformance Managementのプログラムのインストール先フォルダ

Windows 2003(x64)以外の場合

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥jp1pc¥

Windows 2003(x64)の場合

システムドライブ¥Program Files(x86)¥Hitachi¥jp1pc¥

PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ

Windows 2003(x64)以外の場合

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥jp1pcWebCon¥

Windows 2003(x64)の場合

システムドライブ¥Program Files(x86)¥Hitachi¥jp1pcWebCon¥

オンラインマニュアルについて

Performance Managementでは，PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，プログラムプロダクトに標準添付されているマニュアルCD-ROMからマニュアルをコピーすることで，Webブラウザーでマニュアルを参照できるようになります。

マニュアルを参照するための設定

マニュアルを参照するための設定手順を次に示します。

1.PFM - Web Consoleのセットアップ手順に従い，PFM - Web ConsoleにPFM - Agentを登録する（PFM - Agentの追加セットアップを行う）。

2.PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，マニュアルのコピー先ディレクトリを作成する。

　Web Consoleのインストール先ディレクトリ/doc/ja/XXXX

　XXXXには，PFM - AgentのヘルプIDを指定してください。ヘルプIDについては，このマニュアルの付録に記載されている識別子一覧を参照してください。

3.上記で作成したディレクトリの直下に，マニュアルCD-ROMからマニュアルファイル一式をコピーする。

コピーの際，HTMLマニュアルの場合はindex.htmファイルが，PDFマニュアルの場合はPDFファイル自体が，作成したディレクトリ直下に配置されるようにしてください。マニュアルファイルのコピー方法については，マニュアルCD-ROMのreadme.txtを参照してください。

4.PFM - Web Consoleを再起動する。

マニュアルの参照方法

マニュアルの参照手順を次に示します。

1.PFM - Web Consoleのメインウィンドウのメニューバーフレームにある［ヘルプ］をクリックし，ヘルプ選択画面を表示する。

2.マニュアル名またはマニュアル名の後ろの［PDF］をクリックする。

マニュアル名をクリックするとHTML形式のマニュアルが表示されます。［PDF］をクリックするとPDF形式のマニュアルが表示されます。

WWWブラウザーでの文字の表示に関する注意事項

Windowsの場合，スタートメニューからオンラインマニュアルを表示させると，すでに表示されているブラウザーの画面上にHTMLマニュアルが表示されることがあります。

また，Microsoft Internet Explorer 5をご使用の場合，文字が不正に表示されることがあります。この場合，次のように設定してください。

・［表示］－［エンコード］の［自動選択］のチェックを外す。

・［表示］－［エンコード］の日本語で［日本語（シフトJIS）］を選択する。

常用漢字以外の漢字の使用について

このマニュアルでは，常用漢字を使用することを基本としていますが，次に示す用語については，常用漢字以外の漢字を使用しています。

個所（かしょ）　桁（けた）　汎用（はんよう）

KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024 バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

1.　PFM - Agent for Cosminexusの概要

この章では，PFM - Agent for Cosminexusの概要について説明します。

＜この章の構成＞

1.1　PFM - Agent for Cosminexusの特長

1.2　パフォーマンスデータの収集と管理の概要

1.3　PFM - Agent for Cosminexusを使ったパフォーマンス監視の例

1.1　PFM - Agent for Cosminexusの特長

PFM - Agent for Cosminexusは，Cosminexusのパフォーマンスを監視するために，Cosminexusが提供するJ2EEサーバのパフォーマンスデータを収集および管理するプログラムです。

PFM - Agent for Cosminexusの特長を次に示します。

Cosminexusの稼働状況を分析できる
監視対象のCosminexusから，同時実行スレッド数などのパフォーマンスデータをPFM - Agent for Cosminexusで収集および集計し，その傾向や推移を図示することで，Cosminexusの稼働状況の把握が容易にできます。

Cosminexusの運用上の問題点を早期に発見し，トラブルの原因を調査する資料を提供できる
監視対象のCosminexusの稼働状況に問題の予兆が見られた場合，Eメールなどを使ってユーザーに通知することで，問題点を早期に発見できます。また，その問題点に関連する情報をPFM - Web Consoleで図示することで，トラブルの原因を調査する資料を提供できます。

PFM - Agent for Cosminexusを使用するには，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleが必要です。

PFM - Agent for Cosminexusの機能の概要について次に説明します。

＜この節の構成＞

1.1.1　Cosminexusのパフォーマンスデータを収集できます

1.1.2　パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます

1.1.3　パフォーマンスデータを保存できます

1.1.4　Cosminexusの運用上の問題点を通知できます

1.1.5　アラームおよびレポートが容易に定義できます

1.1.6　クラスタシステムで運用できます

1.1.1　Cosminexusのパフォーマンスデータを収集できます

PFM - Agent for Cosminexusを使用すると，対象ホスト上で動作しているCosminexusのWebアプリケーションの稼働状況など，パフォーマンスデータが収集できます。

注意

PFM - Agent for Cosminexusでは，7ビットアスキー以外の文字が含まれるパフォーマンスデータは収集できません。

PFM - Agent for Cosminexusでは，パフォーマンスデータは，次のように利用できます。

Cosminexusの稼働状況をグラフィカルに表示する
パフォーマンスデータは，PFM - Web Consoleを使用して，「レポート」と呼ばれるグラフィカルな形式に加工し，表示できます。レポートによって，Cosminexusの稼働状況がよりわかりやすく分析できるようになります。
レポートには，次の種類があります。

リアルタイムレポート
監視しているCosminexusの現在の状況を示すレポートです。主に，監視対象の現在の状態や問題点を確認するために使用します。リアルタイムレポートの表示には，収集した時点のパフォーマンスデータが直接使用されます。

履歴レポート
監視しているCosminexusの過去から現在までの状況を示すレポートです。主に，監視対象の傾向を分析するために使用します。履歴レポートの表示には，PFM - Agent for Cosminexusのデータベースに格納されたパフォーマンスデータが使用されます。

問題が起こったかどうかの判定条件として使用する
収集されたパフォーマンスデータの値が何らかの異常を示した場合，ユーザーに通知するなどの処置を取るように設定できます。

1.1.2　パフォーマンスデータの性質に応じた方法で収集できます

パフォーマンスデータは，「レコード」の形式で収集されます。各レコードは，「フィールド」と呼ばれるさらに細かい単位に分けられます。レコードおよびフィールドの総称を「データモデル」と呼びます。

レコードは，性質によって二つのレコードタイプに分けられます。どのレコードでどのパフォーマンスデータが収集されるかは，PFM - Agent for Cosminexusで定義されています。ユーザーは，PFM - Web Consoleを使用して，どのパフォーマンスデータのレコードを収集するか選択します。

PFM - Agent for Cosminexusのレコードタイプを次に示します。

Product Intervalレコードタイプ（以降，PIレコードタイプと省略します）
PIレコードタイプのレコードには，ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータが要約ルールに従って収集されます。PIレコードタイプは，時間の経過に伴う監視対象の状態の変化や傾向を分析したい場合に使用します。

Product Detailレコードタイプ（以降，PDレコードタイプと省略します）
PDレコードタイプのレコードには，J2EEサーバの稼働状態など，その時点のパフォーマンスデータが収集されます。PDレコードタイプは，ある時点での監視対象の状態を知りたい場合に使用します。

レコードについては，「6.　レコード」を参照してください。

1.1.3　パフォーマンスデータを保存できます

収集したパフォーマンスデータを，PFM - Agent for Cosminexusの「Storeデータベース」と呼ばれるデータベースに格納することで，現在までのパフォーマンスデータを保存し，Cosminexusの稼働状況について，過去から現在までの傾向を分析できます。傾向を分析するためには，履歴レポートを使用します。

ユーザーは，PFM - Web Consoleを使用して，どのパフォーマンスデータのレコードをStoreデータベースに格納するか選択します。PFM - Web Consoleでのレコードの選択方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

1.1.4　Cosminexusの運用上の問題点を通知できます

PFM - Agent for Cosminexusで収集したパフォーマンスデータは，Cosminexusのパフォーマンスをレポートとして表示するのに利用できるだけでなく，Cosminexusを運用していて問題が起こったり，障害が発生したりした場合のユーザーへの警告に利用することもできます。

例えば，JavaVMのフルガーベージコレクションの発生を1分ごとに監視している場合，3回の収集間隔のうちに2度発生したら，ユーザーにEメールで通知するとします。このように運用するために，「JavaVMのフルガーベージコレクションが3回の収集間隔のうちに2回発生する」を異常条件のしきい値として，そのしきい値に達した場合，Eメールをユーザーに送信するように設定します。しきい値に達した場合に取る動作を「アクション」と呼びます。アクションには，次の種類があります。

Eメールの送信

コマンドの実行

SNMPトラップの発行

JP1イベントの発行

しきい値やアクションを定義したものを「アラーム」と呼びます。一つ以上のアラームを一つのテーブルにまとめたものを「アラームテーブル」と呼びます。アラームテーブルを定義したあと，PFM - Agent for Cosminexusと関連づけます。アラームテーブルとPFM - Agent for Cosminexusとを関連づけることを「バインド」と呼びます。バインドすると，PFM - Agent for Cosminexusによって収集されているパフォーマンスデータが，アラームで定義したしきい値に達した場合，ユーザーに通知できるようになります。

このように，アラームを定義することによって，Cosminexusの運用上の問題を早期に発見し，対処できます。

アラームの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，アラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

1.1.5　アラームおよびレポートが容易に定義できます

PFM - Agent for Cosminexusでは，「ソリューションセット」と呼ばれる，必要な情報があらかじめ定義されたレポートおよびアラームを提供しています。このソリューションセットを使用することで，複雑な定義をしなくてもCosminexusの運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。ソリューションセットは，ユーザーの環境に合わせてカスタマイズすることもできます。ソリューションセットの使用方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働分析のためのレポートの作成またはアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。また，ソリューションセットの詳細については，「5.　ソリューションセット」を参照してください。

1.1.6　クラスタシステムで運用できます

クラスタシステムを使うと，システムに障害が発生した場合にも，継続して業務を運用できる信頼性の高いシステムが構築できます。このため，システムに障害が発生した場合でもPerformance Managementの24時間稼働および24時間監視ができます。

クラスタシステムで監視対象ホストに障害が発生した場合の運用例を次の図に示します。

図1-1　クラスタシステムの運用例

同じ設定の環境を二つ構築し，通常運用する方を「実行系ノード」，障害発生時に使う方を「待機系ノード」として定義しておきます。

クラスタシステムでのPerformance Managementの運用の詳細については，「4.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

1.2　パフォーマンスデータの収集と管理の概要

パフォーマンスデータの収集方法と管理方法は，パフォーマンスデータが格納されるレコードのレコードタイプによって異なります。PFM - Agent for Cosminexusのレコードは，次の二つのレコードタイプに分けられます。

PIレコードタイプ

PDレコードタイプ

パフォーマンスデータの収集方法と管理方法については，次の個所を参照してください。

パフォーマンスデータの収集方法
パフォーマンスデータの収集方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。
収集されるパフォーマンスデータの値については，「6.　レコード」を参照してください。

パフォーマンスデータの管理方法
パフォーマンスデータの管理方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

PFM - Agent for Cosminexusで収集および管理されているレコードのうち，どのパフォーマンスデータを利用するかは，PFM - Web Consoleで選択します。選択方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

1.3　PFM - Agent for Cosminexusを使ったパフォーマンス監視の例

システムを安定稼働させるためには，パフォーマンスを監視してシステムの状態を把握することが重要です。この節では，PFM - Agent for Cosminexusを用いてパフォーマンスを監視する方法について説明します。

＜この節の構成＞

1.3.1　パフォーマンス監視の概要

1.3.2　Java VMのフルガーベージコレクションの発生回数の監視

1.3.3　JCAリソースのコネクション取得失敗数の監視

1.3.4　Webアプリケーションの稼働状況の監視

1.3.5　Webコンテナの稼働状況の監視

1.3.6　URLグループの稼働状況の監視

1.3.1　パフォーマンス監視の概要

パフォーマンス監視の概要について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　パフォーマンス監視の目的

(2)　ベースラインの選定

(1)　パフォーマンス監視の目的

パフォーマンスを監視することは，Cosminexusの運用管理において重要な作業です。

PFM - Agent for Cosminexusを用いたパフォーマンス監視は，主に次の目的で使用できます。

パフォーマンスデータを分析し，パフォーマンス低下の原因を発見する

Cosminexusでは，システムダウンやスローダウンなどパフォーマンスが低下する場合があります。パフォーマンスに影響を与える要因としては，次のようなものがあります。

Java VMのフルガーベージコレクションの発生回数

JCAリソースのコネクション取得失敗数

Webアプリケーションの稼働状況

Webコンテナの稼働状況

URLグループの稼働状況

Cosminexusを安定稼働させるためには，PFM - Agent for Cosminexusを用いて，これらのパフォーマンスを正しく監視することが重要です。

(2)　ベースラインの選定

ベースラインの選定とは，システム運用で問題なしと想定されるラインをパフォーマンス測定結果から選定する作業です。

PFM製品では，ベースラインの値を「しきい値」とすることで，システムの運用を監視します。ベースラインの選定は「しきい値」を決定し，パフォーマンスを監視するにあたっての重要な作業となります。

なお，ベースラインの選定は，次のように実施することをお勧めします。

運用環境の高負荷テスト時など，ピーク時の状態を測定する

Cosminexusの構成によってしきい値が大きく異なるため，システムリソースや運用環境を変更する場合は，再度ベースラインを測定する

次に，それぞれのパフォーマンスの監視方法について例を挙げて紹介します。なお，ここで説明するパフォーマンス監視のしきい値はあくまで参考値です。具体的なしきい値については，ベースラインを測定し，決定してください。また，具体的な設定項目については，Cosminexusの運用形態に合わせて，検討する必要があります。

1.3.2　Java VMのフルガーベージコレクションの発生回数の監視

Cosminexusの動作基盤であるJavaVMのフルガーベージコレクションの発生回数を監視することで，Cosminexus全体の処理性能の低下を検出したり，予測したりできます。

JavaVMのフルガーベージコレクションの発生回数は，ソリューションセットで提供している「Java VM Full GC」アラームを使用することで監視できます。

ソリューションセット「Java VM Full GC」アラームを次の表に示します。

表1-1　Java VM Full GCアラーム

アラーム | 使用レコード | 使用フィールド | 異常条件 | 警告条件 | 値の見方
Java VM Full GC | PI_JVM | FullGC Count | FullGC Count >= 1 | FullGC Count >= 1 | 3インターバルで2回以上発生した場合に異常とする。

しきい値に対する考え方

フルガーベージコレクションが3インターバル中に2回以上発生した場合，フルガーベージコレクションが頻発していることによってCosminexusのパフォーマンスが低下しているおそれがあります。

対処方法

フルガーベージコレクションが頻発した要因を調査してください。

要因としては，JavaVMのヒープ不足が考えられます。この場合，JavaVMのヒープサイズを見直してください。

Java VM Full GCアラームの詳細については，「5. ソリューションセット」の「Java VM Full GC」を参照してください。

1.3.3　JCAリソースのコネクション取得失敗数の監視

JCAリソースのコネクション取得失敗数を監視することで，JCAリソースを利用するアプリケーションの応答時間の低下や応答障害を検出したり，予測したりできます。

JCAリソースのコネクション取得失敗数は，ソリューションセットで提供している「JCA Resource」アラームを使用することで監視できます。

ソリューションセット「JCA Resource」アラームを次の表に示します。

表1-2　JCA Resourceアラーム

アラーム | 使用レコード | 使用フィールド | 異常条件 | 警告条件 | 値の見方
JCA Resource | PI_JCAR | Failed Request Count | Failed Request Count >= 1 | Failed Request Count >= 1 | コネクション取得失敗数。

しきい値に対する考え方

JCAリソースのコネクション取得に失敗した場合，JCAリソースを利用するアプリケーションへの応答がエラーになっているおそれがあります。

対処方法

JCAリソースのコネクション取得に失敗した要因を調査してください。

要因としては，アプリケーションの過負荷などが考えられます。この場合，コネクションプールサイズを見直してください。

JCA Resourceアラームの詳細については，「5. ソリューションセット」の「JCA Resource」を参照してください。

1.3.4　Webアプリケーションの稼働状況の監視

Webアプリケーションの稼働状況を監視することで，Webアプリケーションの応答時間の低下や応答障害を検出したり，予測したりできます。

Webアプリケーションの稼働状況は，ソリューションセットで提供している「Web App Request」アラーム，および「Web App Session」アラームを使用することで監視できます。

ソリューションセット「Web App Request」アラーム，および「Web App Session」アラームを次の表に示します。

表1-3　Web App Requestアラーム

アラーム
使用レコード
使用フィールド
異常条件
警告条件
値の見方

Web App Request
PI_WEBM
Max Waiting Request Queue %
Max Waiting Request Queue % >= 100
Max Waiting Request Queue % >= 80
実行待ちキューへのリクエスト滞留率が80％以上になったら警告とする。
滞留率が100％に達して，リクエストがキューからあふれた場合に異常とする。

Overflow Request Count
Overflow Request Count >= 1
Overflow Request Count >= 0

しきい値に対する考え方

実行待ちキューに滞留しているリクエスト数が多くなり，リクエストへの応答時間が長くなっているおそれがあります。また，実行待ちキューからリクエストがあふれることによって，リクエストへの応答がエラーになっているおそれがあります。

対処方法

実行待ちキューに滞留しているリクエスト数が多くなった要因を調査してください。

要因としては，リクエスト数の増大が考えられます。この場合，実行待ちキューサイズを見直してください。

表1-4　Web App Sessionアラーム

アラーム | 使用レコード | 使用フィールド | 異常条件 | 警告条件 | 値の見方
Web App Session | PI_WEBM | Max Session % | Max Session % >= 100 | Max Session % >= 80 | 1インターバルで1回以上条件を満たした場合に，警告または異常とする。

しきい値に対する考え方

セッション数が上限に近づき，リクエストへの応答時間が長くなっているおそれがあります。また，セッション数が上限値に達することによって，リクエストへの応答がエラーになっているおそれがあります。

対処方法

実行待ちキューに滞留しているリクエスト数が多くなった要因を調査してください。

要因としては，リクエスト数の増大が考えられます。この場合，実行待ちキューサイズを見直してください。

Web App RequestアラームおよびWeb App Sessionアラームの詳細については，「5. ソリューションセット」の「Web App Request」，または「Web App Session」を参照してください。

1.3.5　Webコンテナの稼働状況の監視

Webコンテナの稼働状況を監視することで，Webコンテナの応答時間の低下や応答障害を検出したり，予測したりできます。

Webコンテナの稼働状況は，ソリューションセットで提供している「WebContainer Request」アラームを使用することで監視できます。

ソリューションセット「WebContainer Request」アラームを次の表に示します。

表1-5　WebContainer Requestアラーム

アラーム
使用レコード
使用フィールド
異常条件
警告条件
値の見方

WebContainer Request
PI_WEBC
Max Waiting Request Queue %
Max Waiting Request Queue % >= 100
Max Waiting Request Queue % >= 80
実行待ちキューへのリクエスト滞留率が80％以上になったら警告とする。
滞留率が100％に達して，リクエストがキューからあふれた場合に異常とする。

Overflow Request Count
Overflow Request Count >= 1
Overflow Request Count >= 0

しきい値に対する考え方

実行待ちキューに滞留しているリクエスト数が多くなり，リクエストへの応答時間が長くなっているおそれがあります。また，実行待ちキューからリクエストがあふれることによって，リクエストへの応答がエラーになっているおそれがあります。

対処方法

実行待ちキューに滞留しているリクエスト数が多くなった要因を調査してください。

要因としては，リクエスト数の増大が考えられます。この場合，実行待ちキューサイズを見直してください。

WebContainer Requestアラームの詳細については，「5. ソリューションセット」の「WebContainer Request」を参照してください。

1.3.6　URLグループの稼働状況の監視

URLグループの稼働状況を監視することで，URLグループの応答時間の低下や応答障害を検出したり，予測したりできます。

URLグループの稼働状況は，ソリューションセットで提供している「URL Group Request」アラームを使用することで監視できます。

ソリューションセット「URL Group Request」アラームを次の表に示します。

表1-6　URL Group Requestアラーム

アラーム
使用レコード
使用フィールド
異常条件
警告条件
値の見方

URL Group Request
PI_WEBU
Max Waiting Request Queue %
Max Waiting Request Queue % >= 100
Max Waiting Request Queue % >= 80
実行待ちキューへのリクエスト滞留率が80％以上になったら警告とする。
滞留率が100％に達して，リクエストがキューからあふれた場合に異常とする。

Overflow Request Count
Overflow Request Count >= 1
Overflow Request Count >= 0

しきい値に対する考え方

実行待ちキューに滞留しているリクエスト数が多くなり，リクエストへの応答時間が長くなっているおそれがあります。また，実行待ちキューからリクエストがあふれることによって，リクエストへの応答がエラーになっているおそれがあります。

対処方法

実行待ちキューに滞留しているリクエスト数が多くなった要因を調査してください。

要因としては，リクエスト数の増大が考えられます。この場合，実行待ちキューサイズを見直してください。

URL Group Requestアラームの詳細については，「5. ソリューションセット」の「URL Group Request」を参照してください。

2.　インストールとセットアップ（Windowsの場合）

この章では，PFM - Agent for Cosminexusのインストールおよびセットアップ方法について説明します。Performance Managementシステム全体のインストールおよびセットアップ方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

＜この章の構成＞

2.1　インストールとセットアップ

2.2　アンインストールとアンセットアップ

2.3　PFM - Agent for Cosminexusのシステム構成の変更

2.4　PFM - Agent for Cosminexusの運用方式の変更

2.1　インストールとセットアップ

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusをインストールおよびセットアップする手順について説明します。

＜この節の構成＞

2.1.1　インストールとセットアップの前に

2.1.2　インストールとセットアップの流れ

2.1.3　インストール手順

2.1.4　PFM - Agent for Cosminexusのセットアップ手順

2.1.1　インストールとセットアップの前に

PFM - Agent for Cosminexusをインストールおよびセットアップする前に確認しておくことを説明します。

＜この項の構成＞

(1)　前提OS

(2)　ネットワークの環境設定

(3)　インストールに必要なOSユーザー権限について

(4)　前提プログラム

(5)　クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

(6)　注意事項

(1)　前提OS

PFM - Agent for Cosminexusが動作するOSを次に示します。

Windows 2000 Server

Windows Server 2003

(2)　ネットワークの環境設定

Performance Managementが動作するためのネットワーク環境について説明します。

(a)　IPアドレスの設定

PFM - Agentのホストは，ホスト名でIPアドレスが解決できる環境を設定してください。IPアドレスが解決できない環境では，PFM - Agentは起動できません。

Windowsシステムでは，hostnameコマンドの実行結果で確認できるホスト名でIPアドレスが解決できるように環境設定をしてください。

ホスト名と，IPアドレスの設定は，次の方法のどれかで行ってください。

Performance Managementのホスト情報設定ファイル（jpchostsファイル）

hostsファイル

DNS（Domain Name System）

注意

Performance Managementは，DNS環境でも運用できますが，FQDN（Fully Qualified Domain Name）形式のホスト名には対応していません。Windowsの場合はhostnameコマンド，UNIXの場合はuname -nコマンドで確認できるホスト名には，ドメイン名を除いたものを使用してください。

複数のLAN環境で使用する場合は，jpchostsファイルでIPアドレスを設定してください。詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(b)　ポート番号の設定

Performance Managementプログラムのサービスは，デフォルトで次の表に示すポート番号が割り当てられています。これ以外のサービスまたはプログラムに対しては，サービスを起動するたびに，そのときシステムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。また，ファイアウォール環境で，Performance Managementを使用するときは，ポート番号を固定してください。ポート番号の固定の手順は，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

表2-1　デフォルトのポート番号とPerformance Managementプログラムのサービス（Windowsの場合）

機能
サービス名
パラメーター
ポート番号
備考

サービス構成情報管理機能
Name Server
jp1pcnsvr
22285
PFM - ManagerのName Serverサービスで使用されるポート番号。Performance Managementのすべてのホストで設定される。

NNM連携機能
NNM Object Manager
jp1pcovsvr
22292
PFM - ManagerおよびPFM - BaseのNNM連携機能で，マップマネージャとオブジェクトマネージャの間の通信で使用されるポート番号。PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定される。

サービス状態管理機能
Status Server
jp1pcstatsvr
22350
PFM - ManagerおよびPFM - BaseのStatus Serverサービスで使用されるポート番号。
PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定される。

これらのPFM - Agentが使用するポート番号で通信できるように，ネットワークを設定してください。

(3)　インストールに必要なOSユーザー権限について

PFM - Agent for Cosminexusをインストールするときは，必ず，Administrator権限を持つアカウントで実行してください。

(4)　前提プログラム

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusをインストールする場合に必要な前提プログラムを説明します。プログラムの構成を次に示します。

図2-1　プログラムの構成

(a)　監視対象プログラム

PFM - Agent for Cosminexusの監視対象プログラムを次に示します。

uCosminexus Application Server Enterprise（07-00以降）

uCosminexus Application Server Standard（07-00以降）

PFM - Agent for Cosminexusは，これらの監視対象プログラムと同一ホストにインストールする必要があります。PFM - Agent for Cosminexusと監視対象のuCosminexus Application Serverのインストール順序は問いません。

(b)　Performance Managementプログラム

監視エージェントには，PFM - Agent for CosminexusとPFM - Baseをインストールします。PFM - BaseはPFM - Agent for Cosminexusの前提プログラムです。同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合でも，PFM - Baseは一つだけでかまいません。

ただし，PFM - ManagerとPFM - Agent for Cosminexusを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。

また，PFM - Agent for Cosminexusを使ってCosminexusの稼働監視を行うためには，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleが必要です。

(5)　クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

クラスタシステムでのインストールとセットアップは，前提となるネットワーク環境やプログラム構成が，通常の構成のセットアップとは異なります。また，実行系ノードと待機系ノードでの作業が必要になります。詳細については，「4.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

(6)　注意事項

ここでは，Performance Managementをインストールおよびセットアップするときの注意事項を説明します。

(a)　同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項

Performance Managementは，同一ホストにPFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentをインストールすることもできます。その場合の注意事項を次に示します。

ポイント

システムの性能や信頼性を向上させるため，PFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentはそれぞれ別のホストで運用することをお勧めします。

PFM - ManagerとPFM - Agentを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。この場合，PFM - Agentの前提プログラムはPFM - Managerになるため，PFM - Managerをインストールしてから PFM - Agentをインストールしてください。

PFM - BaseとPFM - Managerは同一ホストにインストールできません。PFM - BaseとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールする場合は，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance Managementプログラムをアンインストールした後にPFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。また，PFM - Manager とPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Baseをインストールする場合も同様に，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance Managementプログラムをアンインストールした後にPFM - Base，PFM - Agentの順でインストールしてください。

PFM - ManagerがインストールされているホストにPFM - Agentをインストールすると，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先PFM - ManagerをリモートホストのPFM - Managerに変更できません。リモートホストのPFM - Managerに接続したい場合は，インストールするホストにPFM - Managerがインストールされていないことを確認してください。

PFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールすると，PFM - Agentの接続先PFM - Managerは自ホスト名に設定し直されます。共通メッセージログに設定結果が出力されています。結果を確認してください。

PFM - Web Consoleがインストールされているホストに，PFM - Agentをインストールする場合は，ブラウザーの画面をすべて閉じてからインストールを実施してください。

Performance Managementプログラムを新規にインストールした場合は，ステータス管理機能がデフォルトで有効になります。ステータス管理機能の設定を変更する場合は，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」のPerformance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

(b)　その他の注意事項

インストール先フォルダには，次の文字を含むパスは指定しないでください。
「(」，「)」
これらの文字が含まれていた場合，インストールには成功しますが，PFM - Agent for Cosminexusの起動に失敗します。

Performance Managementのプログラムが一つもインストールされていない環境に新規インストールする場合は，インストール先フォルダにファイルやフォルダがないことを確認してください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままインストールした場合，システムの再起動を促すメッセージが表示されることがあります。この場合は，メッセージに従ってシステムを再起動し，インストールを完了させてください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままの状態，ディスク容量が不足している状態，またはディレクトリ権限がない状態でインストールした場合，ファイルの展開に失敗することがあります。Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラムが起動している場合はすべて停止してからインストールし直してください。ディスク容量不足やディレクトリ権限不足が問題である場合は，問題を解決したあとでインストールし直してください。

2.1.2　インストールとセットアップの流れ

PFM - Agent for Cosminexusをインストールおよびセットアップする流れを次の図に示します。

図2-2　インストールとセットアップの流れ（Windowsの場合）

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleのインストールおよびセットアップの手順は，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

2.1.3　インストール手順

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusのプログラムをインストールする順序とCD-ROMの提供媒体からプログラムをインストールする手順を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　プログラムのインストール順序

(2)　プログラムのインストール方法

(1)　プログラムのインストール順序

まず，PFM - Baseをインストールし，次にPFM - Agentをインストールします。PFM - BaseがインストールされていないホストにPFM - Agentをインストールすることはできません。

なお，PFM - Managerと同一ホストにPFM - Agentをインストールする場合は，PFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。また，Storeデータベースをバージョン1.0からバージョン2.0にバージョンアップする場合，PFM - AgentとPFM - ManagerまたはPFM - Baseのインストール順序によって，セットアップ方法が異なります。Storeバージョン2.0のセットアップ方法については，「2.4.3　Storeバージョン2.0への移行」を参照してください。

同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合，PFM - Agent相互のインストール順序は問いません。

(2)　プログラムのインストール方法

WindowsホストにPerformance Managementプログラムをインストールするには，CD-ROMの提供媒体を使用する方法と，JP1/NETM/DMを使用してリモートインストールする方法があります。JP1/NETM/DMを使用する方法については，マニュアル「JP1/NETM/DM　運用ガイド1（Windows(R)用）」を参照してください。

注意

インストールするホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。サービスの停止方法は，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

CD-ROMの提供媒体を使用する場合のインストール手順を次に示します。

Performance Managementのプログラムをインストールするホストに，Administrator権限を持つアカウントでログインする。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。
Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動している場合は，すべて停止してください。

提供媒体をCD-ROMドライブに入れる。
起動したインストーラーの指示に従ってインストールを進めます。
インストール時に定義する情報を次に示します。

ユーザー情報
ユーザー名などを入力します。

インストール先フォルダ
Performance Managementのプログラムをインストールするフォルダを指定します。
インストール先フォルダは，［ディレクトリの選択］ダイアログボックスで設定して［OK］ボタンをクリックした時点で作成されます。誤ったフォルダを作成した場合はインストール後にフォルダを削除してください。

プログラムフォルダ
Windowsの［スタート］－［すべてのプログラム］メニューに登録されるプログラムメニュー名を指定します。
デフォルトでは，［Performance Management］が登録されます。

参考

PFM - Web Consoleを除くPerformance Managementのプログラムのインストール先フォルダおよびプログラムフォルダは，そのホストに初めてPerformance Managementのプログラムがインストールされるときだけ指定できます。2回目以降のインストールでは，初回のインストール時に指定したフォルダにインストールまたは登録されます。

2.1.4　PFM - Agent for Cosminexusのセットアップ手順

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusを運用するための，セットアップについて説明します。

[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

＜この項の構成＞

(1)　PFM - Agent for Cosminexusの登録

(2)　インスタンス環境の設定

(3)　ネットワークの設定

(4)　ログのファイルサイズ変更

(5)　パフォーマンスデータの格納先の変更

(6)　PFM - Agent for Cosminexusの接続先PFM - Managerの設定

(7)　動作ログ出力の設定

(1)　PFM - Agent for Cosminexusの登録

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleにPFM - Agent for Cosminexusを登録する必要があります。

PFM - Managerのバージョンが08-50以降の場合，PFM - Agentの登録は自動で行われるため，ここで説明する手順は不要です。ただし，PFM - Managerのリリースノートに記載されていないデータモデルバージョンのPFM - Agentは手動で登録する必要があります。なお，PFM - Agent for Cosminexusのデータモデルのバージョンについては，「付録H　バージョン互換」を参照してください。

PFM - Agentの登録の流れを次の図に示します。

図2-3　PFM - Agentの登録の流れ

注意

PFM - Agentの登録は，インスタンス環境を設定する前に実施してください。

すでにPFM - Agent for Cosminexusの情報が登録されているPerformance Managementシステムに，新たに同じバージョンのPFM - Agent for Cosminexusを追加した場合，PFM - Agentの登録は必要ありません。

バージョンが異なるPFM - Agent for Cosminexusを，異なるホストにインストールする場合，古いバージョン，新しいバージョンの順でセットアップしてください。

PFM - Managerと同じホストにPFM - Agentをインストールした場合，jpcagtsetupコマンドが自動的に実行されます。共通メッセージログに「KAVE05908-I エージェント追加セットアップは正常に終了しました」と出力されるので，結果を確認してください。コマンドが正しく実行されていない場合は，コマンドを実行し直してください。コマンドの実行方法については，マニュアル「JP1/Performance Management　リファレンス」のコマンドの章を参照してください。

PFM - Agent for Cosminexusの情報を登録する作業では，PFM - Web Consoleの［レポート階層］画面および［アラーム階層］画面に「Cosminexus」という名前のフォルダが作成されます。［レポート階層］画面で，すでに独自に「Cosminexus」という名前のフォルダまたはファイルを作成していた場合には，名前を変更してから作業を始めてください。

(a)　PFM - Agent for Cosminexusのセットアップファイルをコピーする

PFM - Agent for CosminexusをインストールしたホストにあるセットアップファイルをPFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleをインストールしたホストにコピーします。手順を次に示します。

PFM - Agentのセットアップファイルをバイナリーモードでコピーする。
ファイルが格納されている場所およびファイルをコピーする場所を次の表に示します。

表2-2　コピーするセットアップファイル

PFM - Agentの
セットアップファイル
コピー先

PFMプログラム名
OS
コピー先フォルダ

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtcw.EXE
PFM - Manager
Windows
PFM - Managerのインストール先フォルダ¥setup

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtcu.Z
UNIX
/opt/jp1pc/setup/

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtcw.EXE
PFM - Web Console
Windows
PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥setup

インストール先フォルダ¥setup¥jpcagtcu.Z
UNIX
/opt/jp1pcwebcon/setup/

(b)　PFM - Managerホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - ManagerでPFM - Agent for Cosminexusをセットアップするためのコマンドを実行します。手順を次に示します。

PFM - Managerが起動されている場合は，停止する。

jpcagtsetupコマンドを実行する。
次のように指定して実行します。

jpcagtsetup agtc

注意

コマンドを実行するローカルホストのPerformance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止していない状態でjpcagtsetupコマンドを実行した場合，エラーが発生することがあります。その場合は，Performance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止したことを確認したあと，再度jpcagtsetupコマンドを実行してください。

PFM - ManagerホストにコピーしたPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと，削除してもかまいません。

(c)　PFM - Web Consoleホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - Web ConsoleでPFM - Agent for Cosminexusをセットアップする手順を次に示します。

PFM - Web Consoleが起動されている場合は，停止する。

jpcwagtsetupコマンドを実行する。
次のように指定して実行します。

jpcwagtsetup

PFM - Web ConsoleホストにコピーしたPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと削除してもかまいません。

(2)　インスタンス環境の設定

インスタンス環境の設定では，次の項目を実施します。複数のインスタンス環境を設定する場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス情報の設定

次に手順について説明します。

(a)　インスタンス情報を設定する

PFM - Agent for Cosminexusで監視するCosminexusのインスタンス情報を設定します。インスタンス情報の設定は，PFM - Agentホストで実施します。

設定するインスタンス情報を次の表に示します。セットアップの操作を始める前に，次の表の情報をあらかじめ確認してください。Cosminexusのインスタンス情報の詳細については，Cosminexusのマニュアルを参照してください。

表2-3　PFM - Agent for Cosminexusのインスタンス情報

項目 | 説明 | 設定できる値 | デフォルト値
Cosminexus RMI Registry Port Number | Cosminexusへ接続する際のRMIレジストリのポート番号。 | 1024～65535までの整数。 | 23152
Store Version※1 | 使用するStoreバージョン。※2 | 「1.0」または「2.0」。 | 2.0

注※1

PFM - Agent for Cosminexusと同一ホスト上のPFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-10以降で，インスタンス環境を新規に設定する場合に必要です。インスタンス環境を更新するときは指定できません。

注※2

Storeバージョンについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

注意

インスタンス環境を設定していない場合，PFM - Agent for Cosminexusのサービスを起動できません。

jpcinssetupコマンドを使用してインスタンス環境を構築する際，誤ったRMIレジストリポート番号を指定した場合でもコマンドは正常に終了します。しかし，その後レコードの収集を開始すると，共通メッセージログに「KAVL10004-E」のメッセージが出力されます。この場合，正しいRMIレジストリポート番号を確認の上，再度jpcinssetupコマンドを実行してください。

インスタンス環境を構築するには，jpcinssetupコマンドを使用します。インスタンス環境の構築手順を次に示します。

サービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcinssetupコマンドを実行する。
例えば，PFM - Agent for Cosminexusのインスタンス名APSVのインスタンス環境を構築する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcinssetup agtc -inst APSV

インスタンス名には，J2EEサーバ名など，監視対象のJ2EEサーバを一意に識別できる任意の名称を指定してください。jpcinssetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

Cosminexusのインスタンス情報を設定する。
表2-3に示した項目を，コマンドの指示に従って入力してください。省略はできません。デフォルトで表示されている値を入力する場合は，リターンキーだけを押してください。

すべての入力が終了すると，インスタンス環境が構築されます。構築時に入力した内容を変更したい場合は，再度jpcinssetupコマンドを実行し，インスタンス環境を更新してください。インスタンス環境の更新については，「2.4.2　インスタンス環境の更新の設定」を参照してください。

構築されるインスタンス環境を次に示します。

インスタンス環境のフォルダ構成
次のフォルダ下にインスタンス環境が構築されます。
物理ホストの場合：インストール先フォルダ¥agtc
論理ホストの場合：環境フォルダ※¥jp1pc¥agtc

注※

環境フォルダとは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のフォルダです。

構築されるインスタンス環境のフォルダ構成を次に示します。

表2-4　インスタンス環境のフォルダ構成

フォルダ名・ファイル名 | 説明
agent | インスタンス名 | jpcagt.ini | Agent Collectorサービス起動情報ファイル
jpcagt.ini.model※ | Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル
log | ログファイル格納フォルダ
store | インスタンス名 | jpcsto.ini | Agent Storeサービス起動情報ファイル
jpcsto.ini.model※ | Agent Storeサービス起動情報ファイルのモデルファイル
*.DAT | データモデル定義ファイル
dump | エクスポート先フォルダ
backup | バックアップ先フォルダ
import | 標準のデータベースインポート先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）
log | ログファイル格納フォルダ
partial | 標準のデータベース部分バックアップ先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）
STPD | PDレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）
STPI | PIレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）

注※

インスタンス環境を構築した時点の設定値に戻したいときに使用します。

インスタンス環境のサービスID
インスタンス環境のサービスIDは次のようになります。

プロダクトID 機能ID インスタンス番号 インスタンス名 [ホスト名]

PFM - Agent for Cosminexusの場合，インスタンス名にはjpcinssetupコマンドで指定したインスタンス名が表示されます。
サービスIDについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，付録に記載されている命名規則を参照してください。

インスタンス環境のWindowsのサービス名
インスタンス環境のWindowsのサービス名は次のようになります。

Agent Collectorサービス：PFM - Agent for Cosminexus インスタンス名 ［論理ホスト名］

Agent Storeサービス：PFM - Agent Store for Cosminexus インスタンス名 ［論理ホスト名］

Windowsのサービス名については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，付録に記載されている命名規則を参照してください。また，論理ホストで運用する場合のWindowsのサービス名については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(3)　ネットワークの設定[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて行う設定です。

ネットワークの設定には次の二つの項目があります。

IPアドレスを設定する
Performance Managementを複数のLANに接続されたネットワークで使用するときに設定します。複数のIPアドレスを設定するには，jpchostsファイルにホスト名とIPアドレスを定義します。設定したjpchostsファイルはPerformance Managementシステム全体で統一させてください。
詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する
Performance Managementが使用するポート番号を設定できます。運用での混乱を避けるため，ポート番号とサービス名は，Performance Managementシステム全体で統一させてください。
ポート番号の設定の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(4)　ログのファイルサイズ変更[図データ]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログは，デフォルトで2,048キロバイトのファイルが2ファイル使用されます。このファイルサイズを変更したい場合にだけ，必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(5)　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]

PFM - Agent for Cosminexusで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先，エクスポート先，またはインポート先のフォルダを変更したい場合にだけ，必要な設定です。

パフォーマンスデータは，デフォルトで，次の場所に保存されます。

保存先：インストールフォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥

バックアップ先：インストールフォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥backup¥

部分バックアップ先※：インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥partial¥

エクスポート先：インストールフォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥dump¥

インポート先※：インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥import¥

注

論理ホストで運用する場合のデフォルトの保存先については，「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ¥jp1pc」に読み替えてください。

注※

Storeバージョン2.0使用時だけ設定できます。

詳細については，「2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(6)　PFM - Agent for Cosminexusの接続先PFM - Managerの設定

PFM - Agentがインストールされているホストで，そのPFM - Agentを管理するPFM - Managerを設定します。接続先のPFM - Managerを設定するには，jpcnshostnameコマンドを使用します。

注意

同一ホスト上に，複数のPFM - Agentがインストールされている場合でも，接続先に指定できるPFM - Managerは，一つだけです。PFM - Agentごとに異なるPFM - Managerを接続先に設定することはできません。

PFM - AgentとPFM - Managerが同じホストにインストールされている場合，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先のPFM - ManagerをほかのPFM - Managerに変更できません。

手順を次に示します。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。
セットアップを実施する前に，ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。
jpcnshostnameコマンド実行時に，Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，停止を問い合わせるメッセージが表示されます。

接続先のPFM - Managerホストのホスト名を指定して，jpcnshostnameコマンドを実行する。
例えば，接続先のPFM - Managerがホストhost01上にある場合，次のように指定します。

jpcnshostname -s host01

(7)　動作ログ出力の設定[図データ]

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録I　動作ログの出力」を参照してください。

2.2　アンインストールとアンセットアップ

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusをアンインストールおよびアンセットアップする手順について説明します。

＜この節の構成＞

2.2.1　アンインストールとアンセットアップの前に

2.2.2　アンセットアップ手順

2.2.3　アンインストール手順

2.2.1　アンインストールとアンセットアップの前に

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusをアンインストールおよびアンセットアップするときの注意事項を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

(2)　ネットワークに関する注意事項

(3)　プログラムに関する注意事項

(4)　サービスに関する注意事項

(5)　その他の注意事項

(1)　アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

PFM - Agentをアンインストールするときは，必ず，Administrator権限を持つアカウントで実行してください。

(2)　ネットワークに関する注意事項

Performance Managementプログラムをアンインストールしても，servicesファイルに定義されたポート番号は削除されません。

(3)　プログラムに関する注意事項

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合，ファイルやフォルダが残ることがあります。この場合は，手動でインストール先フォルダ以下をすべて削除してください。

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラム（例えばWindowsのイベントビューアなど）を起動したままアンインストールした場合，システムの再起動を促すメッセージが出力されることがあります。この場合，システムを再起動して，アンインストールを完了させてください。

PFM - BaseとPFM - Agentがインストールされているホストの場合，PFM - BaseのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent，PFM - Baseの順にアンインストールしてください。また，PFM - ManagerとPFM - Agentがインストールされているホストの場合も同様に，PFM - ManagerのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent，PFM - Managerの順にアンインストールしてください。

(4)　サービスに関する注意事項

PFM - Managerをアンインストールするときは，Performance Managementシステム全体で，Performance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止しておいてください。

PFM - Agentをアンインストールしただけでは，jpcctrl listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，jpcctrl deleteコマンドを使用してサービスの情報を削除してください。

PFM - Managerをアンインストールしたあと，同じマシンに再インストールすると，jpcctrl listコマンドでTrap Generatorサービスが二つ表示されることがあります。この場合，PFM - Managerのサービスを起動し，「Inactive」となっているTrap Generatorサービスをjpcctrl deleteコマンドで削除してください。

(5)　その他の注意事項

PFM - Web Consoleがインストールされているホストから，Performance Managementプログラムをアンインストールする場合は，ブラウザーの画面をすべて閉じてからアンインストールを実施してください。

2.2.2　アンセットアップ手順

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusをアンセットアップする手順を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　インスタンス環境のアンセットアップ

(1)　インスタンス環境のアンセットアップ

PFM - Agent for Cosminexusのアンセットアップでは，次の項目を実施します。複数のインスタンス環境をアンセットアップする場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス環境の削除

手順について次に説明します。

(a)　インスタンス環境を削除する

インスタンス名を確認し，インスタンス環境を削除します。インスタンス環境の削除は，PFM - Agentホストで実施します。

インスタンス名を確認するには，jpcinslistコマンドを使用します。また，構築したインスタンス環境を削除するには，jpcinsunsetupコマンドを使用します。

インスタンス環境を削除する手順を次に示します。

インスタンス名を確認する。
PFM - Agent for Cosminexusを示すサービスキーを指定して，jpcinslistコマンドを実行します。

jpcinslist agtc

設定されているインスタンス名がAPSVの場合，APSVと表示されます。

インスタンス環境のPFM - Agentのサービスが起動されている場合は，停止する。
サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

インスタンス環境を削除する。
PFM - Agent for Cosminexusを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcinsunsetupコマンドを実行します。
設定されているインスタンス名がAPSVの場合，次のように指定します。

jpcinsunsetup agtc -inst APSV

jpcinsunsetupコマンドが正常終了すると，インスタンス環境として構築されたフォルダ，サービスIDおよびWindowsのサービスが削除されます。

注意

インスタンス環境をアンセットアップしても，jpcctrl listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，jpcctrl deleteコマンドを使用してサービスの情報を削除したあと，PFM - Managerを再起動してください。次に指定例を示します。

インスタンス名：APSV

ホスト名：host03

Agent CollectorサービスのサービスID：CA1APSV[host03]

Agent StoreサービスのサービスID：CS1APSV[host03]

jpcctrl delete C?1APSV[host03] host=host03

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

2.2.3　アンインストール手順

PFM - Agent for Cosminexusをアンインストールする手順を説明します。

PFM - Agent for Cosminexusをアンインストールするホストに，Administrator権限でログインする。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。
サービス情報を表示して，サービスが起動されていないか確認してください。
ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。
サービス情報の表示方法およびサービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Serverを選択する。
Windowsの［コントロールパネル］で［プログラムの追加と削除］を選択して，Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Serverを選択します。

［削除］を選択し，［OK］ボタンをクリックする。
PFM - Agent for Cosminexusがアンインストールされます。

2.3　PFM - Agent for Cosminexusのシステム構成の変更

監視対象システムのネットワーク構成の変更や，ホスト名の変更などに応じて，PFM - Agent for Cosminexusのシステム構成を変更する場合があります。

PFM - Agent for Cosminexusのシステム構成を変更する場合，PFM - ManagerやPFM - Web Consoleの設定変更もあわせて行う必要があります。Performance Managementのシステム構成を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

2.4　PFM - Agent for Cosminexusの運用方式の変更

収集した稼働監視データの運用手順の変更などで，パフォーマンスデータの格納先や，インスタンス環境といった，PFM - Agent for Cosminexusの運用方式を変更する場合があります。

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusの運用方式を変更する手順を説明します。Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

＜この節の構成＞

2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

2.4.2　インスタンス環境の更新の設定

2.4.3　Storeバージョン2.0への移行

2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

PFM - Agent for Cosminexusで収集したパフォーマンスデータは，PFM - Agent for CosminexusのAgent StoreサービスのStoreデータベースで管理しています。ここではパフォーマンスデータの格納先の変更方法について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　jpcdbctrl configコマンドを使用して設定を変更する

(2)　jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する（Storeバージョン1.0の場合だけ）

(1)　jpcdbctrl configコマンドを使用して設定を変更する

Storeデータベースで管理されるパフォーマンスデータの，次のデータ格納先フォルダを変更したい場合は，jpcdbctrl configコマンドで設定します。Storeデータベースの格納先フォルダを変更する前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，jpcdbctrl configコマンドの-moveオプションを使用してください。jpcdbctrl configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

保存先フォルダ

バックアップ先フォルダ

部分バックアップ先フォルダ※

エクスポート先フォルダ

インポート先フォルダ※

注※

Storeバージョン2.0使用時だけ設定できます。

jpcdbctrl configコマンドで設定するオプション名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表2-5　パフォーマンスデータの格納先を変更するコマンドの設定項目

説明 | オプション名 | 設定できる値（Storeバージョン1.0）※1 | 設定できる値（Storeバージョン2.0）※1 | デフォルト値※2
パフォーマンスデータの保存先フォルダ | sd | 1～127バイトのフォルダ名 | 1～214バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名
パフォーマンスデータのバックアップ先フォルダ | bd | 1～127バイトのフォルダ名 | 1～211バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥backup
パフォーマンスデータの部分バックアップ先フォルダ | pbd | － | 1～214バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥partial
パフォーマンスデータをバックアップする場合の最大世代番号 | bs | 1～9 | 1～9 | 5
パフォーマンスデータのエクスポート先フォルダ | dd | 1～127バイトのフォルダ名 | 1～127バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥dump
パフォーマンスデータのインポート先フォルダ | id | － | 1～222バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥import

（凡例）

－：設定できません。

注※1

フォルダ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名）からの相対パスか，または絶対パスで指定してください。

注※2

論理ホストで運用する場合のデフォルト値については，「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ¥jp1pc」に読み替えてください。

(2)　jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する（Storeバージョン1.0の場合だけ）

Storeバージョン1.0使用時は，jpcsto.iniを直接編集して変更できます。

(a)　jpcsto.iniファイルの設定項目

jpcsto.iniファイルで編集するラベル名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表2-6　パフォーマンスデータの格納先の設定項目（jpcsto.iniの[Data Section]セクション）

説明 | ラベル名 | 設定できる値（Storeバージョン1.0）※1 | デフォルト値※2
パフォーマンスデータの保存先フォルダ | Store Dir※3 | 1～127バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名
パフォーマンスデータのバックアップ先フォルダ | Backup Dir※3 | 1～127バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥backup
パフォーマンスデータをバックアップする場合の最大世代番号 | Backup Save | 1～9 | 5
パフォーマンスデータのエクスポート先フォルダ | Dump Dir※3 | 1～127バイトのフォルダ名 | インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥dump

注※1

フォルダ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名）からの相対パスか，または絶対パスで指定してください。

指定できる文字は，次の文字を除く，半角英数字，半角記号および半角空白です。
; , * ? ' " < > |

指定値に誤りがある場合，Agent Storeサービスは起動できません。

注※2

論理ホストで運用する場合のデフォルト値については，「インストール先フォルダ」を「環境フォルダ¥jp1pc」に読み替えてください。

注※3

Store Dir，Backup Dir，およびDump Dirには，それぞれ重複したフォルダを指定できません。

(b)　jpcsto.iniファイルの編集前の準備

Storeデータベースの格納先フォルダを変更する場合は，変更後の格納先フォルダを事前に作成しておいてください。

Storeデータベースの格納先フォルダを変更すると，変更前に収集したパフォーマンスデータを使用できなくなります。変更前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，次に示す手順でデータを引き継いでください。

jpcctrl backupコマンドでStoreデータベースに格納されているパフォーマンスデータのバックアップを採取する。

「(2)(c)　jpcsto.iniファイルの編集手順」に従ってStoreデータベースの格納先フォルダを変更する。

jpcrestoコマンドで変更後のフォルダにバックアップデータをリストアする。

(c)　jpcsto.iniファイルの編集手順

手順を次に示します。

PFM - Agentのサービスを停止する。
ローカルホストでPFM - Agentのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。

テキストエディターなどで，jpcsto.iniファイルを開く。

パフォーマンスデータの格納先フォルダなどを変更する。
次に示す網掛け部分を，必要に応じて修正してください。

注意

行頭および「=」の前後には空白文字を入力しないでください。

各ラベルの値の「.」は，Agent StoreサービスのStoreデータベースのデフォルト格納先フォルダ（インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名）を示します。格納先を変更する場合，その格納先フォルダからの相対パスか，または絶対パスで記述してください。

jpcsto.iniファイルには，データベースの格納先フォルダ以外にも，定義情報が記述されています。[Data Section]セクション以外の値は変更しないようにしてください。[Data Section]セクション以外の値を変更すると，Performance Managementが正常に動作しなくなることがあります。

jpcsto.iniファイルを保存して閉じる。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを起動する。

注意

この手順でStoreデータベースの保存先フォルダを変更した場合，パフォーマンスデータファイルは変更前のフォルダから削除されません。これらのファイルが不要な場合は，次に示すファイルだけを削除してください。

拡張子が.DBであるすべてのファイル

拡張子が.IDXであるすべてのファイル

2.4.2　インスタンス環境の更新の設定

インスタンス環境を更新したい場合は，インスタンス名を確認し，インスタンス情報を更新します。インスタンス情報の更新は，PFM - Agentホストで実施します。

更新する情報は，表2-3であらかじめ確認してください。

インスタンス名を確認するには，jpcinslistコマンドを使用します。また，インスタンス環境を更新するには，jpcinssetupコマンドを使用します。コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス名を確認する。
PFM - Agent for Cosminexusを示すサービスキーを指定して，jpcinslistコマンドを実行します。

jpcinslist agtc

設定されているインスタンス名がAPSVの場合，APSVと表示されます。

更新したいインスタンス環境のPFM - Agent for Cosminexusのサービスが起動されている場合は，停止する。
サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。
jpcinssetupコマンド実行時に，更新したいインスタンス環境のサービスが起動されている場合は，確認メッセージが表示され，サービスを停止できます。サービスを停止した場合は，更新処理が続行されます。サービスを停止しなかった場合は，更新処理が中断されます。

PFM - Agent for Cosminexusを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcinssetupコマンドを実行する。
インスタンス名がAPSVのインスタンス環境を更新する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcinssetup agtc -inst APSV

Cosminexusのインスタンス情報を更新する。
表2-3に示した項目を，コマンドの指示に従って入力します。現在設定されている値が表示されます。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，インスタンス環境が更新されます。

更新したインスタンス環境のサービスを再起動する。
サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

2.4.3　Storeバージョン2.0への移行

Storeデータベースの保存形式には，バージョン1.0と2.0の2種類あります。Storeバージョン2.0の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」を参照してください。

Storeバージョン2.0は，PFM - BaseまたはPFM - Managerのバージョン08-10以降の環境に，08-10以降のPFM - Agent for Cosminexusを新規インストールした場合にだけデフォルトで利用できます。それ以外の場合は，Storeバージョン1.0形式のままとなっているため，セットアップコマンドによってStoreバージョン2.0に移行してください。

何らかの理由によってStoreバージョン1.0に戻す必要がある場合は，Storeバージョン2.0のアンセットアップを行ってください。

インストール条件に対応するStoreバージョン2.0の利用可否と利用手順を次の表に示します。

表2-7　Storeバージョン2.0の利用可否および利用手順

インストール条件 | Storeバージョン2.0の利用可否 | Storeバージョン2.0の利用手順
インストール済みのPFM - Base，またはPFM - Managerのバージョン | PFM - Agentのインストール方法
08-10より前 | 上書きインストール | 利用できない | PFM - Base，または，PFM - Managerを08-10にバージョンアップ後，セットアップコマンドを実行
新規インストール
08-10以降 | 上書きインストール | 既存のインスタンスについてはセットアップ後利用できる | セットアップコマンドを実行
新規インスタンスについては利用できる | インスタンス構築時にjpcinssetupコマンドで設定
新規インストール | 利用できる | インスタンス構築時にjpcinssetupコマンドで設定

＜この項の構成＞

(1)　Storeバージョン2.0のセットアップ

(2)　Storeバージョン2.0のアンセットアップ

(3)　注意事項

(1)　Storeバージョン2.0のセットアップ

Storeバージョン2.0へ移行する場合のセットアップ手順について説明します。

システムリソース見積もりと保存期間の設計
Storeバージョン2.0導入に必要なシステムリソースが，実行環境に適しているかどうかを確認してください。必要なシステムリソースを次に示します。

ディスク容量

ファイル数

1プロセスがオープンするファイル数

これらの値は保存期間の設定によって調節できます。実行環境の保有しているリソースを考慮して保存期間を設計してください。システムリソースの見積もりについては，「付録A　システム見積もり」を参照してください。

フォルダの設定
Storeバージョン2.0に移行する場合に，Storeバージョン1.0でのフォルダ設定では，Agent Storeサービスが起動しないことがあります。このため，Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定を見直す必要があります。Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定はjpcdbctrl configコマンドを使用して表示・変更できます。
Storeバージョン2.0は，Storeデータベースの保存先フォルダやバックアップ先フォルダの最大長がStoreバージョン1.0と異なります。Storeバージョン1.0でフォルダの設定を相対パスに変更している場合，絶対パスに変換した値がStoreバージョン2.0でのフォルダ最大長の条件を満たしているか確認してください。Storeバージョン2.0のフォルダ最大長は214バイトです。フォルダ最大長の条件を満たしていない場合は，Agent Storeサービスが使用するフォルダの設定を変更したあと，手順3以降に進んでください。

セットアップコマンドの実行
Storeバージョン2.0に移行するため，次のコマンドを実行します。
jpcdbctrl setup -key agtc
jpcdbctrl setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

保存期間の設定
手順1の見積もり時に設計した保存期間を設定してください。Agent Storeサービスを起動して，PFM - Web Consoleで設定してください。

(2)　Storeバージョン2.0のアンセットアップ

Storeバージョン2.0はjpcdbctrl unsetupコマンドを使用してアンセットアップします。Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，Storeデータベースのデータはすべて初期化され，Storeバージョン1.0に戻ります。

jpcdbctrl unsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

(3)　注意事項

移行についての注意事項を次に示します。

(a)　Storeバージョン1.0からStoreバージョン2.0に移行する場合

StoreデータベースをStoreバージョン1.0からStoreバージョン2.0に移行した場合，PIレコードタイプのレコードの保存期間の設定は引き継がれますが，PDレコードタイプのレコードについては，以前の設定値（保存レコード数）に関係なくデフォルトの保存日数がレコードごとに設定され，保存日数以前に収集されたデータは削除されます。

例えば，Storeバージョン1.0で，Collection Intervalが3,600秒のPDレコードの保存レコード数を1,000に設定していた場合，PDレコードは1日に24レコード保存されることになるので，1,000÷24≒約42日分のデータが保存されています。このStoreデータベースをStoreバージョン2.0へ移行した結果，デフォルト保存日数が10日に設定されたとすると，11日以上前のデータは削除されて参照できなくなります。

Storeバージョン2.0へ移行する前に，PDレコードタイプのレコードの保存レコード数の設定を確認し，Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数以上のデータが保存される設定となっている場合は，jpcctrl dumpコマンドでデータベース内のデータを出力してください。Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数については，「付録A.2(3)(a)　見積もり式」を参照してください。

(b)　Storeバージョン2.0からStoreバージョン1.0に戻す場合

Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，データは初期化されます。このため，Storeバージョン1.0に変更する前に，jpcctrl dumpコマンドでStoreバージョン2.0の情報を出力してください。

3.　インストールとセットアップ（UNIXの場合）

この章では，PFM - Agent for Cosminexusのインストールおよびセットアップ方法について説明します。Performance Managementシステム全体のインストールおよびセットアップ方法についてはマニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

＜この章の構成＞

3.1　インストールとセットアップ

3.2　アンインストールとアンセットアップ

3.3　PFM - Agent for Cosminexusのシステム構成の変更

3.4　PFM - Agent for Cosminexusの運用方式の変更

3.1　インストールとセットアップ

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusをインストールおよびセットアップする手順について説明します。

＜この節の構成＞

3.1.1　インストールとセットアップの前に

3.1.2　インストールとセットアップの流れ

3.1.3　インストール手順

3.1.4　PFM - Agent for Cosminexusのセットアップ手順

3.1.1　インストールとセットアップの前に

PFM - Agent for Cosminexusをインストールおよびセットアップする前に確認しておくことを説明します。

＜この項の構成＞

(1)　前提OS

(2)　ネットワークの環境設定

(3)　インストールに必要なOSユーザー権限について

(4)　前提プログラム

(5)　クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

(6)　注意事項

(1)　前提OS

PFM - Agent for Cosminexusが動作するOSを次に示します。

HP-UX(IPF)

AIX

Linux(x86)

Linux(x64)

Linux(IPF)

(2)　ネットワークの環境設定

Performance Managementが動作するためのネットワーク環境について説明します。

(a)　IPアドレスの設定

PFM - Agentのホストは，ホスト名でIPアドレスが解決できる環境を設定してください。IPアドレスが解決できない環境では，PFM - Agentは起動できません。

UNIXシステムでは，uname -nコマンドの実行結果で確認できるホスト名でIPアドレスが解決できるように環境設定をしてください。

ホスト名と，IPアドレスの設定は，次の方法のどれかで行ってください。

Performance Managementのホスト情報設定ファイル（jpchostsファイル）

hostsファイル

DNS（Domain Name System）

注意

Performance Managementは，DNS環境でも運用できますが，FQDN（Fully Qualified Domain Name）形式のホスト名には対応していません。Windowsの場合はhostnameコマンド，UNIXの場合はuname -nコマンドで確認できるホスト名には，ドメイン名を除いたものを使用してください。

複数のLAN環境で使用する場合は，jpchostsファイルでIPアドレスを設定してください。詳細は，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(b)　ポート番号の設定

Performance Managementプログラムのサービスは，デフォルトで次の表に示すポート番号が割り当てられています。これ以外のサービスまたはプログラムに対しては，サービスを起動するたびに，そのときシステムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。また，ファイアウォール環境で，Performance Managementを使用するときは，ポート番号を固定してください。ポート番号の固定の手順は，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

表3-1　デフォルトのポート番号とPerformance Managementプログラムのサービス（UNIXの場合）

機能
サービス名
パラメーター
ポート番号
備考

サービス構成情報管理機能
Name Server
jp1pcnsvr
22285
PFM - ManagerのName Serverサービスで使用されるポート番号。Performance Managementのすべてのホストで設定される。

NNM連携機能
NNM Object Manager
jp1pcovsvr
22292
PFM - ManagerおよびPFM - BaseのNNM連携機能で，マップマネージャとオブジェクトマネージャの間の通信で使用されるポート番号。PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定される。

サービス状態管理機能
Status Server
jp1pcstatsvr
22350
PFM - ManagerおよびPFM - BaseのStatus Serverサービスで使用されるポート番号。
PFM - ManagerおよびPFM - Baseがインストールされているホストで設定される。

これらのPFM - Agentが使用するポート番号で通信できるように，ネットワークを設定してください。

(3)　インストールに必要なOSユーザー権限について

PFM - Agent for Cosminexusをインストールするときは，必ず，スーパーユーザー権限を持つアカウントで実行してください。

(4)　前提プログラム

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusをインストールする場合に必要な前提プログラムを説明します。プログラムの構成を次に示します。

図3-1　プログラムの構成

(a)　監視対象プログラム

PFM - Agent for Cosminexusの監視対象プログラムを次に示します。

uCosminexus Application Server Enterprise（07-00以降）

uCosminexus Application Server Standard（07-00以降）

PFM - Agent for Cosminexusは，これらの監視対象プログラムと同一ホストにインストールする必要があります。PFM - Agent for Cosminexusと監視対象のuCosminexus Application Serverのインストール順序は問いません。

(b)　Performance Managementプログラム

監視エージェントには，PFM - Agent for CosminexusとPFM - Baseをインストールします。PFM - BaseはPFM - Agent for Cosminexusの前提プログラムです。同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合でも，PFM - Baseは一つだけでかまいません。

ただし，PFM - ManagerとPFM - Agentを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。

また，PFM - Agent for Cosminexusを使ってCosminexusの稼働監視を行うためには，PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleが必要です。

(5)　クラスタシステムでのインストールとセットアップについて

クラスタシステムでのインストールとセットアップは，前提となるネットワーク環境やプログラム構成が，通常の構成のセットアップとは異なります。また，実行系ノードと待機系ノードでの作業が必要になります。詳細については，「4.　クラスタシステムでの運用」を参照してください。

(6)　注意事項

ここでは，Performance Managementをインストールおよびセットアップするときの注意事項を説明します。

(a)　同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項

Performance Managementは，同一ホストにPFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentをインストールすることもできます。その場合の注意事項を次に示します。

ポイント

システムの性能や信頼性を向上させるため，PFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Agentはそれぞれ別のホストで運用することをお勧めします。

PFM - ManagerとPFM - Agentを同一ホストにインストールする場合，PFM - Baseは不要です。この場合，PFM - Agentの前提プログラムはPFM - Managerになるため，PFM - Managerをインストールしてから PFM - Agentをインストールしてください。

PFM - BaseとPFM - Managerは同一ホストにインストールできません。PFM - BaseとPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールする場合は，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance Managementプログラムをアンインストールした後にPFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。また，PFM - Manager とPFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Baseをインストールする場合も同様に，PFM - Web Console以外のすべてのPerformance Managementプログラムをアンインストールした後にPFM - Base，PFM - Agentの順でインストールしてください。

PFM - ManagerがインストールされているホストにPFM - Agentをインストールすると，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先PFM - ManagerをリモートホストのPFM - Managerに変更できません。リモートホストのPFM - Managerに接続したい場合は，インストールするホストにPFM - Managerがインストールされていないことを確認してください。

PFM - AgentがインストールされているホストにPFM - Managerをインストールすると，PFM - Agentの接続先PFM - Managerは自ホスト名に設定し直されます。共通メッセージログに設定結果が出力されています。結果を確認してください。

Performance Managementプログラムを新規にインストールした場合は，ステータス管理機能がデフォルトで有効になります。ただし，07-50から08-00以降にバージョンアップインストールした場合は，ステータス管理機能の設定状態はバージョンアップ前のままとなります。ステータス管理機能の設定を変更する場合は，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」のPerformance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

(b)　その他の注意事項

Performance Managementのプログラムが一つもインストールされていない環境に新規インストールする場合は，インストール先ディレクトリにファイルやディレクトリがないことを確認してください。

インストール時のステータスバーに「Install failed」と表示されてインストールが失敗した場合，/etc/.hitachi/.hitachi.logファイルおよび/etc/.hitachi/.install.logファイルを採取してください。なお，このログファイルは，次にインストールすると上書きされるため，必要に応じてバックアップを採取してください。

インストールディレクトリにリンクを張りPerformance Managementのプログラムをインストールした場合，全Performance Managementのプログラムをアンインストールしても，リンク先のディレクトリに一部のファイルやディレクトリが残る場合があります。削除する場合は，手動で行ってください。また，リンク先にインストールする場合，リンク先に同名のファイルやディレクトリがあるときは，Performance Managementのプログラムのインストール時に上書きされるので，注意してください。

/opt/jp1pc/setupディレクトリにPFM - Agent for Cosminexusのセットアップファイルがある場合，新規PFM - Agent for Cosminexusの追加セットアップが実行されます。PFM - Agent for Cosminexusの追加セットアップが成功した場合の実行結果は共通メッセージログに「KAVE05908-I エージェント追加セットアップは正常に終了しました」と出力されます。確認してください。

3.1.2　インストールとセットアップの流れ

PFM - Agent for Cosminexusをインストールおよびセットアップする流れを次の図に示します。

図3-2　インストールとセットアップの流れ（UNIXの場合）

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleのインストールおよびセットアップの手順は，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.1.3　インストール手順

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusのプログラムをインストールする順序とCD-ROMの提供媒体からプログラムをインストールする手順を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　プログラムのインストール順序

(2)　プログラムのインストール方法

(1)　プログラムのインストール順序

まず，PFM - Baseをインストールし，次にPFM - Agentをインストールします。PFM - BaseがインストールされていないホストにPFM - Agentをインストールすることはできません。

なお，PFM - Managerと同一ホストにPFM - Agentをインストールする場合は，PFM - Manager，PFM - Agentの順でインストールしてください。また，Storeデータベースをバージョン1.0からバージョン2.0にバージョンアップする場合，PFM - AgentとPFM - ManagerまたはPFM - Baseのインストール順序によって，セットアップ方法が異なります。Storeバージョン2.0のセットアップ方法については，「3.4.3　Storeバージョン2.0への移行」を参照してください。

同一ホストに複数のPFM - Agentをインストールする場合，PFM - Agent相互のインストール順序は問いません。

(2)　プログラムのインストール方法

UNIXホストにPFM - Agent for Cosminexusをインストールするには，CD-ROMの提供媒体を使用する方法と，JP1/NETM/DMを使用してリモートインストールする方法があります。

JP1/NETM/DMを使用する方法については，次のマニュアルを参照してください。

「JP1/NETM/DM Manager」

「JP1/NETM/DM SubManager（UNIX(R)用）」

「JP1/NETM/DM Client（UNIX(R)用）」

注意

インストールするホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。サービスの停止方法は，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

CD-ROMの提供媒体を使用する場合のインストール手順をOSごとに示します。

(a)　HP-UX(IPF)の場合

PFM - Agent for Cosminexusをインストールするホストに，スーパーユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止する。
Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動している場合は，すべて停止してください。

Performance Managementのプログラムの媒体をセットする。

mountコマンドを実行して，CD-ROM装置をマウントする。
例えば，CD-ROM装置を/cdromにマウントする場合，次のように指定してコマンドを実行します。

/usr/sbin/mount -F cdfs -r デバイススペシャルファイル名 /cdrom

なお，指定するコマンドは，使用する環境によって異なります。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/cdrom/IPFHPUX/SETUP /cdrom

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

初期画面で「I」を入力する。
インストールできるプログラムの一覧が表示されます。

PFM - Agent for Cosminexusを選択して，「I」を入力する。
選択したプログラムがインストールされます。なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースキーで選択します。

インストールが正常終了したら，「Q」を入力する。
Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

(b)　AIXの場合

PFM - Agent for Cosminexusをインストールするホストに，スーパーユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。
Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動している場合は，すべて停止してください。

Performance Managementのプログラムの媒体をセットする。

mountコマンドを実行して，CD-ROM装置をマウントする。
例えば，CD-ROM装置を/cdromにマウントする場合，次のように指定してコマンドを実行します。

/usr/sbin/mount -r -v cdrfs /dev/cd0 /cdrom

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/cdrom/AIX/SETUP /cdrom

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

初期画面で「I」を入力する。
インストールできるプログラムの一覧が表示されます。

PFM - Agent for Cosminexusを選択して，「I」を入力する。
選択したプログラムがインストールされます。なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースキーで選択します。

インストールが正常終了したら，「Q」を入力する。
Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

(c)　Linux(x86)，Linux(x64)，Linux(IPF)の場合

PFM - Agent for Cosminexusのインストール先ディレクトリ「/opt/jp1pc/*」が実ディレクトリであることを確認する。
インストール先ディレクトリが実ディレクトリでなく，シンボリックリンク設定である場合，シンボリック設定が解除されます。

Performance Managementのプログラムをインストールするホストに，スーパーユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。
Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動している場合は，すべて停止してください。

Performance Managementのプログラムの媒体をセットする。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。※

/media/cdrecorder/LINUX/SETUP /media/cdrecorder

下線部分は，使用する環境によって異なります。
「LINUX」の部分は，Linux(IPF)の場合は「IPLINUX」となります。
Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

注※

自動マウント機能を解除している環境では，Hitachi PP Installerを起動する前に，/bin/mountコマンドを次のように指定してCD-ROM装置をマウントしてください。

/bin/mount -r -o mode=0544 デバイススペシャルファイル名 /media/cdrecorder

なお，指定するコマンド，および下線部分は，使用する環境によって異なります。

初期画面で「I」を入力する。
インストールできるプログラムの一覧が表示されます。

PFM - Agent for Cosminexusを選択して，「I」を入力する。
選択したプログラムがインストールされます。なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースキーで選択します。

インストールが正常終了したら，「Q」を入力する。
Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

3.1.4　PFM - Agent for Cosminexusのセットアップ手順

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusを運用するための，セットアップについて説明します。

[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

＜この項の構成＞

(1)　LANG環境変数の設定

(2)　PFM - Agent for Cosminexusの登録

(3)　インスタンス環境の設定

(4)　ネットワークの設定

(5)　ログのファイルサイズ変更

(6)　パフォーマンスデータの格納先の変更

(7)　PFM - Agent for Cosminexusの接続先PFM - Managerの設定

(8)　動作ログ出力の設定

(1)　LANG環境変数の設定

PFM - Agent for Cosminexusで使用できるLANG環境変数を次の表に示します。

なお，これらのLANG環境変数を設定する前に，設定する言語環境が正しくインストール・構築されていることを確認しておいてください。正しくインストール・構築されていない場合，文字化けが発生したり，定義データが不当に書き換わってしまったりすることがあります。

注意

共通メッセージログの言語は，サービス起動時やコマンド実行時に設定されているLANG環境変数によって決まります。そのため，日本語や英語など，複数の言語コードの文字列が混在することがあります。

表3-2　PFM - Agent for Cosminexusで使用できるLANG環境変数

OS
言語種別
LANG環境変数の値

HP-UX(IPF)
日本語
Shift-JISコード

ja_JP.SJIS

japanese

EUCコード

ja_JP.eucJP

japanese.euc

UTF-8コード

ja_JP.utf8

英語（日本語なし）

C

AIX
日本語
Shift-JISコード

Ja_JP

Ja_JP.IBM-932

EUCコード

ja_JP

ja_JP.IBM-eucJP

UTF-8コード

JA_JP

英語（日本語なし）

C

Linux
日本語
Shift-JISコード
（該当なし）

UTF-8コード

ja_JP.UTF-8

ja_JP.utf8

EUCコード

ja_JP.eucJP

ja_JP.ujis

英語（日本語なし）

C

(2)　PFM - Agent for Cosminexusの登録

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleにPFM - Agent for Cosminexusを登録する必要があります。

PFM - Managerのバージョンが08-50以降の場合，PFM - Agentの登録は自動で行われるため，ここで説明する手順は不要です。ただし，PFM - Managerのリリースノートに記載されていないデータモデルバージョンのPFM - Agentは手動で登録する必要があります。なお，PFM - Agent for Cosminexusのデータモデルのバージョンについては，「付録H　バージョン互換」を参照してください。

PFM - Agentの登録の流れを次の図に示します。

図3-3　PFM - Agentの登録の流れ

注意

PFM - Agentの登録は，インスタンス環境を設定する前に実施してください。

すでにPFM - Agent for Cosminexusの情報が登録されているPerformance Managementシステムに，新たに同じバージョンのPFM - Agent for Cosminexusを追加した場合，PFM - Agentの登録は必要ありません。

バージョンが異なるPFM - Agent for Cosminexusを，異なるホストにインストールする場合，古いバージョン，新しいバージョンの順でセットアップしてください。

PFM - Managerと同じホストにPFM - Agentをインストールした場合，jpcagtsetupコマンドが自動的に実行されます。共通メッセージログに「KAVE05908-I エージェント追加セットアップは正常に終了しました」と出力されるので，結果を確認してください。コマンドが正しく実行されていない場合は，コマンドを実行し直してください。コマンドの実行方法については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」のコマンドの章を参照してください。

PFM - Agent for Cosminexusの情報を登録する作業では，PFM - Web Consoleの［レポート階層］画面および［アラーム階層］画面に「Cosminexus」という名前のディレクトリが作成されます。［レポート階層］画面で，すでに独自に「Cosminexus」という名前のディレクトリまたはファイルを作成していた場合には，名前を変更してから作業を始めてください。

(a)　PFM - Agent for Cosminexusのセットアップファイルをコピーする

PFM - Agent for CosminexusをインストールしたホストにあるセットアップファイルをPFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleをインストールしたホストにコピーします。手順を次に示します。

PFM - Agentのセットアップファイルをバイナリーモードでコピーする。
ファイルが格納されている場所およびファイルをコピーする場所を次の表に示します。

表3-3　コピーするセットアップファイル

PFM - Agentの
セットアップファイル
コピー先

PFMプログラム名
OS
コピー先ディレクトリ

/opt/jp1pc/setup/jpcagtcw.EXE
PFM - Manager
Windows
PFM - Managerのインストール先フォルダ¥setup

/opt/jp1pc/setup/jpcagtcu.Z
UNIX
/opt/jp1pc/setup/

/opt/jp1pc/setup/jpcagtcw.EXE
PFM - Web Console
Windows
PFM - Web Consoleのインストール先フォルダ¥setup

/opt/jp1pc/setup/jpcagtcu.Z
UNIX
/opt/jp1pcwebcon/setup/

(b)　PFM - Managerホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - ManagerでPFM - Agent for Cosminexusをセットアップするためのコマンドを実行します。手順を次に示します。

PFM - Managerが起動されている場合は，停止する。

jpcagtsetupコマンドを実行する。
次のように指定して実行します。

jpcagtsetup agtc

注意

コマンドを実行するローカルホストのPerformance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止していない状態でjpcagtsetupコマンドを実行した場合，エラーが発生することがあります。その場合は，Performance Managementのプログラムおよびサービスが完全に停止したことを確認したあと，再度jpcagtsetupコマンドを実行してください。

PFM - ManagerホストにコピーしたPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと，削除してもかまいません。

(c)　PFM - Web Consoleホストでセットアップコマンドを実行する

PFM - Web ConsoleでPFM - Agent for Cosminexusをセットアップする手順を次に示します。

PFM - Web Consoleが起動されている場合は，停止する。

jpcwagtsetupコマンドを実行する。
次のように指定して実行します。

jpcwagtsetup

PFM - Web ConsoleホストにコピーしたPFM - Agentのセットアップファイルは，この作業が終了したあと削除してもかまいません。

(3)　インスタンス環境の設定

インスタンス環境の設定では，次の項目を実施します。複数のインスタンス環境を設定する場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス情報の設定

それぞれの手順について説明します。

(a)　インスタンス情報を設定する

PFM - Agent for Cosminexusで監視するCosminexusのインスタンス情報を設定します。インスタンス情報の設定は，PFM - Agentホストで実施します。

設定するインスタンス情報を次の表に示します。セットアップの操作を始める前に，次の表の情報をあらかじめ確認してください。Cosminexusのインスタンス情報の詳細については，Cosminexusのマニュアルを参照してください。

表3-4　PFM - Agent for Cosminexusのインスタンス情報

項目 | 説明 | 設定できる値 | デフォルト値
Cosminexus RMI Registry Port Number | Cosminexusへ接続する際のRMIレジストリのポート番号 | 1024～65535までの整数。 | 23152
Store Version※1 | 使用するStoreバージョン。※2 | 「1.0」または「2.0」。 | 2.0

注※1

PFM - Agent for Cosminexusと同一ホスト上のPFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-10以降で，インスタンス環境を新規に設定する場合に必要です。インスタンス環境を更新するときは指定できません。

注※2

Storeバージョンについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

注意

インスタンス環境を設定していない場合，PFM - Agent for Cosminexusのサービスを起動できません。

jpcinssetupコマンドを使用してインスタンス環境を構築する際，誤ったRMIレジストリポート番号を指定した場合でもコマンドは正常に終了します。しかし，その後レコードの収集を開始すると，共通メッセージログに「KAVL10004-E」のメッセージが出力されます。この場合，正しいRMIレジストリポート番号を確認の上，再度jpcinssetupコマンドを実行してください。

インスタンス環境を構築するには，jpcinssetupコマンドを使用します。インスタンス環境の構築手順を次に示します。

サービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcinssetupコマンドを実行する。
例えば，PFM - Agent for Cosminexusのインスタンス名APSVのインスタンス環境を構築する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcinssetup agtc -inst APSV

インスタンス名には，J2EEサーバ名など，監視対象のJ2EEサーバを一意に識別できる任意の名称を指定してください。jpcinssetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

Cosminexusのインスタンス情報を設定する。
表3-4に示した項目を，コマンドの指示に従って入力してください。省略はできません。デフォルトで表示されている値を入力する場合は，リターンキーだけを押してください。

すべての入力が終了すると，インスタンス環境が構築されます。構築時に入力した内容を変更したい場合は，再度jpcinssetupコマンドを実行し，インスタンス環境を更新してください。インスタンス環境の更新については，「3.4.2　インスタンス環境の更新の設定」を参照してください。

構築されるインスタンス環境を次に示します。

インスタンス環境のディレクトリ構成
次のディレクトリ下にインスタンス環境が構築されます。
物理ホストの場合：/opt/jp1pc/agtc
論理ホストの場合：環境ディレクトリ※/jp1pc/agtc

注※

環境ディレクトリとは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

構築されるインスタンス環境のディレクトリ構成を次に示します。

表3-5　インスタンス環境のディレクトリ構成

ディレクトリ名・ファイル名 | 説明
agent | インスタンス名 | jpcagt.ini | Agent Collectorサービス起動情報ファイル
jpcagt.ini.model※ | Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル
log | ログファイル格納ディレクトリ
store | インスタンス名 | jpcsto.ini | Agent Storeサービス起動情報ファイル
jpcsto.ini.model※ | Agent Storeサービス起動情報ファイルのモデルファイル
*.DAT | データモデル定義ファイル
dump | エクスポート先ディレクトリ
backup | バックアップ先ディレクトリ
import | 標準のデータベースインポート先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）
log | ログファイル格納ディレクトリ
partial | 標準のデータベース部分バックアップ先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）
STPD | PDレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）
STPI | PIレコードタイプのパフォーマンスデータ格納先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）

注※

インスタンス環境を構築した時点の設定値に戻したいときに使用します。

インスタンス環境のサービスID
インスタンス環境のサービスIDは次のようになります。

プロダクトID 機能ID インスタンス番号 インスタンス名 [ホスト名]

PFM - Agent for Cosminexusの場合，インスタンス名にはjpcinssetupコマンドで指定したインスタンス名が表示されます。
サービスIDについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，付録に記載されている命名規則を参照してください。

(4)　ネットワークの設定[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて行う設定です。

ネットワークの設定には次の二つの項目があります。

IPアドレスを設定する
Performance Managementを複数のLANに接続されたネットワークで使用するときに設定します。複数のIPアドレスを設定するには，jpchostsファイルにホスト名とIPアドレスを定義します。設定したjpchostsファイルはPerformance Managementシステム全体で統一させてください。
詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する
Performance Managementが使用するポート番号を設定できます。運用での混乱を避けるため，ポート番号とサービス名は，Performance Managementシステム全体で統一させてください。
ポート番号の設定の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(5)　ログのファイルサイズ変更[図データ]

Performance Managementの稼働状況を，Performance Management独自のログファイルに出力します。このログファイルを「共通メッセージログ」と呼びます。共通メッセージログは，デフォルトで2,048キロバイトのファイルが2ファイル使用されます。このファイルサイズを変更したい場合にだけ，必要な設定です。

詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(6)　パフォーマンスデータの格納先の変更[図データ]

PFM - Agent for Cosminexusで管理されるパフォーマンスデータを格納するデータベースの保存先，バックアップ先，エクスポート先，またはインポート先のディレクトリを変更したい場合にだけ，必要な設定です。

パフォーマンスデータは，デフォルトで，次の場所に保存されます。

保存先：/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/

バックアップ先：/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/backup/

部分バックアップ先※：/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/partial/

エクスポート先：/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/dump/

インポート先※：/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/import/

注

論理ホストで運用する場合のデフォルトの保存先については，「/opt/jp1pc」を「環境ディレクトリ/jp1pc」に読み替えてください。

注※

Storeバージョン2.0使用時だけ設定できます。

詳細については，「3.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」を参照してください。

(7)　PFM - Agent for Cosminexusの接続先PFM - Managerの設定

PFM - Agentがインストールされているホストで，そのPFM - Agentを管理するPFM - Managerを設定します。接続先のPFM - Managerを設定するには，jpcnshostnameコマンドを使用します。

注意

同一ホスト上に，複数のPFM - Agentがインストールされている場合でも，接続先に指定できるPFM - Managerは，一つだけです。PFM - Agentごとに異なるPFM - Managerを接続先に設定することはできません。

PFM - AgentとPFM - Managerが同じホストにインストールされている場合，接続先PFM - ManagerはローカルホストのPFM - Managerとなります。この場合，接続先のPFM - ManagerをほかのPFM - Managerに変更できません。

手順を次に示します。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。
セットアップを実施する前に，ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。
jpcnshostnameコマンド実行時に，Performance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，停止を問い合わせるメッセージが表示されます。

接続先のPFM - Managerホストのホスト名を指定して，jpcnshostnameコマンドを実行する。
例えば，接続先のPFM - Managerがホストhost01上にある場合，次のように指定します。

jpcnshostname -s host01

(8)　動作ログ出力の設定[図データ]

アラーム発生時に動作ログを出力したい場合に必要な設定です。動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

設定方法については，「付録I　動作ログの出力」を参照してください。

3.2　アンインストールとアンセットアップ

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusをアンインストールおよびアンセットアップする手順について説明します。

＜この節の構成＞

3.2.1　アンインストールとアンセットアップの前に

3.2.2　アンセットアップ手順

3.2.3　アンインストール手順

3.2.1　アンインストールとアンセットアップの前に

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusをアンインストールおよびアンセットアップするときの注意事項を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

(2)　ネットワークに関する注意事項

(3)　プログラムに関する注意事項

(4)　サービスに関する注意事項

(1)　アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項

PFM - Agentをアンインストールするときは，必ず，スーパーユーザー権限を持つアカウントで実行してください。

(2)　ネットワークに関する注意事項

Performance Managementプログラムをアンインストールしても，servicesファイルに定義されたポート番号は削除されません。

(3)　プログラムに関する注意事項

Performance Managementのプログラムおよびサービスや，Performance Managementのファイルを参照するような他プログラムを起動したままアンインストールした場合，ファイルやディレクトリが残ることがあります。この場合は，手動でインストール先ディレクトリ以下をすべて削除してください。

PFM - BaseとPFM - Agentがインストールされているホストの場合，PFM - BaseのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent，PFM - Baseの順にアンインストールしてください。また，PFM - ManagerとPFM - Agentがインストールされているホストの場合も同様に，PFM - ManagerのアンインストールはPFM - Agentをアンインストールしないと実行できません。この場合，PFM - Agent，PFM - Managerの順にアンインストールしてください。

(4)　サービスに関する注意事項

PFM - Managerをアンインストールするときは，Performance Managementシステム全体で，Performance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止しておいてください。

PFM - Agentをアンインストールしただけでは，jpcctrl listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，jpcctrl deleteコマンドを使用してサービスの情報を削除してください。

PFM - Managerをアンインストールしたあと，同じマシンに再インストールすると，jpcctrl listコマンドでTrap Generatorサービスが二つ表示されることがあります。この場合，PFM - Managerのサービスを起動し，「Inactive」となっているTrap Generatorサービスをjpcctrl deleteコマンドで削除してください。

3.2.2　アンセットアップ手順

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusをアンセットアップする手順を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　インスタンス環境のアンセットアップ

(1)　インスタンス環境のアンセットアップ

PFM - Agent for Cosminexusのアンセットアップでは，次の項目を実施します。複数のインスタンス環境をアンセットアップする場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス環境の削除

手順について次に説明します。

(a)　インスタンス環境を削除する

インスタンス名を確認し，インスタンス環境を削除します。インスタンス環境の削除は，PFM - Agentホストで実施します。

インスタンス名を確認するには，jpcinslistコマンドを使用します。また，構築したインスタンス環境を削除するには，jpcinsunsetupコマンドを使用します。

インスタンス環境を削除する手順を次に示します。

インスタンス名を確認する。
PFM - Agent for Cosminexusを示すサービスキーを指定して，jpcinslistコマンドを実行します。

jpcinslist agtc

設定されているインスタンス名がAPSVの場合，APSVと表示されます。

インスタンス環境のPFM - Agentのサービスが起動されている場合は，停止する。
サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

インスタンス環境を削除する。
PFM - Agent for Cosminexusを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcinsunsetupコマンドを実行します。
設定されているインスタンス名がAPSVの場合，次のように指定します。

jpcinsunsetup agtc -inst APSV

jpcinsunsetupコマンドが正常終了すると，インスタンス環境として構築されたディレクトリ，サービスIDが削除されます。

注意

インスタンス環境をアンセットアップしても，jpcctrl listコマンドで表示できるサービスの情報は削除されません。この場合，jpcctrl deleteコマンドを使用してサービスの情報を削除したあと，PFM - Managerを再起動してください。次に指定例を示します。

インスタンス名：APSV

ホスト名：host03

Agent CollectorサービスのサービスID：CA1APSV[host03]

Agent StoreサービスのサービスID：CS1APSV[host03]

jpcctrl delete C?1APSV[host03] host=host03

コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

3.2.3　アンインストール手順

PFM - Agent for Cosminexusをアンインストールする手順を説明します。

PFM - Agent for Cosminexusをアンインストールするホストに，スーパーユーザーでログインするか，またはsuコマンドでユーザーをスーパーユーザーに変更する。

ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止する。
サービス情報を表示して，サービスが起動されていないか確認してください。
ローカルホストでPerformance Managementのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。なお，停止するサービスは物理ホスト上および論理ホスト上のすべてのサービスです。
サービス情報の表示方法およびサービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

次のコマンドを実行して，Hitachi PP Installerを起動する。

/etc/hitachi_setup

Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

初期画面で「D」を入力する。
アンインストールできるプログラムの一覧が表示されます。

PFM - Agent for Cosminexusを選択して，「D」を入力する。
選択したプログラムがアンインストールされます。なお，プログラムを選択するには，カーソルを移動させ，スペースキーで選択します。

アンインストールが正常終了したら，「Q」を入力する。
Hitachi PP Installerの初期画面に戻ります。

3.3　PFM - Agent for Cosminexusのシステム構成の変更

監視対象システムのネットワーク構成の変更や，ホスト名の変更などに応じて，PFM - Agent for Cosminexusのシステム構成を変更する場合があります。

PFM - Agent for Cosminexusのシステム構成を変更する場合，PFM - ManagerやPFM - Web Consoleの設定変更もあわせて行う必要があります。Performance Managementのシステム構成を変更する手順の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

3.4　PFM - Agent for Cosminexusの運用方式の変更

収集した稼働監視データの運用手順の変更などで，パフォーマンスデータの格納先や，インスタンス環境といった，PFM - Agent for Cosminexusの運用方式を変更する場合があります。

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusの運用方式を変更する手順を説明します。Performance Management全体の運用方式を変更する手順の詳細についてはマニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

＜この節の構成＞

3.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

3.4.2　インスタンス環境の更新の設定

3.4.3　Storeバージョン2.0への移行

3.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更

PFM - Agent for Cosminexusで収集したパフォーマンスデータは，PFM - Agent for CosminexusのAgent StoreサービスのStoreデータベースで管理しています。ここではパフォーマンスデータの格納先の変更方法について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　jpcdbctrl configコマンドを使用して設定を変更する

(2)　jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する（Storeバージョン1.0の場合だけ）

(1)　jpcdbctrl configコマンドを使用して設定を変更する

Storeデータベースで管理されるパフォーマンスデータの，次のデータ格納先ディレクトリを変更したい場合は，jpcdbctrl configコマンドで設定します。Storeデータベースの格納先ディレクトリを変更する前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，jpcdbctrl configコマンドの-moveオプションを使用してください。jpcdbctrl configコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

保存先ディレクトリ

バックアップ先ディレクトリ

部分バックアップ先ディレクトリ※

エクスポート先ディレクトリ

インポート先ディレクトリ※

注※

Storeバージョン2.0使用時だけ設定できます。

jpcdbctrl configコマンドで設定するオプション名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表3-6　パフォーマンスデータの格納先を変更するコマンドの設定項目

説明 | オプション名 | 設定できる値（Storeバージョン1.0）※1 | 設定できる値（Storeバージョン2.0）※1 | デフォルト値※2
パフォーマンスデータの保存先ディレクトリ | sd | 1～127バイトのディレクトリ名 | 1～214バイトのディレクトリ名 | /opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名
パフォーマンスデータのバックアップ先ディレクトリ | bd | 1～127バイトのディレクトリ名 | 1～211バイトのディレクトリ名 | /opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/backup
パフォーマンスデータの部分バックアップ先ディレクトリ | pbd | － | 1～214バイトのディレクトリ名 | /opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/partial
パフォーマンスデータをバックアップする場合の最大世代番号 | bs | 1～9 | 1～9 | 5
パフォーマンスデータのエクスポート先ディレクトリ | dd | 1～127バイトのディレクトリ名 | 1～127バイトのディレクトリ名 | /opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/dump
パフォーマンスデータのインポート先ディレクトリ | id | － | 1～222バイトのディレクトリ名 | /opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/import

（凡例）

－：設定できません。

注※1

ディレクトリ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先ディレクトリ（/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名）からの相対パスか，または絶対パスで指定してください。

注※2

論理ホストで運用する場合のデフォルト値については，「/opt/jp1pc」を「環境ディレクトリ/jp1pc」に読み替えてください。

(2)　jpcsto.iniファイルを編集して設定を変更する（Storeバージョン1.0の場合だけ）

Storeバージョン1.0使用時は，jpcsto.iniを直接編集して変更できます。

(a)　jpcsto.iniファイルの設定項目

jpcsto.iniファイルで編集するラベル名，設定できる値の範囲などを次の表に示します。

表3-7　パフォーマンスデータの格納先の設定項目（jpcsto.iniの[Data Section]セクション）

説明 | ラベル名 | 設定できる値（Storeバージョン1.0）※1 | デフォルト値※2
パフォーマンスデータの保存先ディレクトリ | Store Dir※3 | 1～127バイトのディレクトリ名 | /opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名
パフォーマンスデータのバックアップ先ディレクトリ | Backup Dir※3 | 1～127バイトのディレクトリ名 | /opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/backup
パフォーマンスデータをバックアップする場合の最大世代番号 | Backup Save | 1～9 | 5
パフォーマンスデータのエクスポート先ディレクトリ | Dump Dir※3 | 1～127バイトのディレクトリ名 | /opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/dump

注※1

ディレクトリ名は，Storeデータベースのデフォルト格納先ディレクトリ（/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名）からの相対パスか，または絶対パスで指定してください。

指定できる文字は，次の文字を除く，半角英数字，半角記号および半角空白です。
; , * ? ' " < > |

指定値に誤りがある場合，Agent Storeサービスは起動できません。

注※2

論理ホストで運用する場合のデフォルト値については，「/opt/jp1pc」を「環境ディレクトリ/jp1pc」に読み替えてください。

注※3

Store Dir，Backup Dir，およびDump Dirには，それぞれ重複したディレクトリを指定できません。

(b)　jpcsto.iniファイルの編集前の準備

Storeデータベースの格納先ディレクトリを変更する場合は，変更後の格納先ディレクトリを事前に作成しておいてください。

Storeデータベースの格納先ディレクトリを変更すると，変更前に収集したパフォーマンスデータを使用できなくなります。変更前に収集したパフォーマンスデータが必要な場合は，次に示す手順でデータを引き継いでください。

jpcctrl backupコマンドでStoreデータベースに格納されているパフォーマンスデータのバックアップを採取する。

「(2)(c)　jpcsto.iniファイルの編集手順」に従ってStoreデータベースの格納先ディレクトリを変更する。

jpcrestoコマンドで変更後のディレクトリにバックアップデータをリストアする。

(c)　jpcsto.iniファイルの編集手順

手順を次に示します。

PFM - Agent のサービスを停止する。
ローカルホストでPFM -Agentのプログラムおよびサービスが起動されている場合は，すべて停止してください。

テキストエディターなどで，jpcsto.iniファイルを開く。

パフォーマンスデータの格納先ディレクトリなどを変更する。
次に示す網掛け部分を，必要に応じて修正してください。

注意

行頭および「=」の前後には空白文字を入力しないでください。

各ラベルの値の「.」は，Agent StoreサービスのStoreデータベースのデフォルト格納先ディレクトリ（/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名）を示します。格納先を変更する場合，その格納先ディレクトリからの相対パスか，または絶対パスで記述してください。

jpcsto.iniファイルには，データベースの格納先ディレクトリ以外にも，定義情報が記述されています。[Data Section]セクション以外の値は変更しないようにしてください。[Data Section]セクション以外の値を変更すると，Performance Managementが正常に動作しなくなることがあります。

jpcsto.iniファイルを保存して閉じる。

Performance Managementのプログラムおよびサービスを起動する。

注意

この手順でStoreデータベースの保存先ディレクトリを変更した場合，パフォーマンスデータファイルは変更前のディレクトリから削除されません。これらのファイルが不要な場合は，次に示すファイルだけを削除してください。

拡張子が.DBであるすべてのファイル

拡張子が.IDXであるすべてのファイル

3.4.2　インスタンス環境の更新の設定

インスタンス環境を更新したい場合は，インスタンス名を確認し，インスタンス情報を更新します。インスタンス情報の設定は，PFM - Agentホストで実施します。

更新する情報は，表3-4であらかじめ確認してください。Cosminexusのインスタンス情報の詳細については，Cosminexusのマニュアルを参照してください。

インスタンス名を確認するには，jpcinslistコマンドを使用します。また，インスタンス環境を更新するには，jpcinssetupコマンドを使用します。コマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

インスタンス環境を更新する手順を次に示します。複数のインスタンス環境を更新する場合は，この手順を繰り返し実施します。

インスタンス名を確認する。
PFM - Agent for Cosminexusを示すサービスキーを指定して，jpcinslistコマンドを実行します。

jpcinslist agtc

設定されているインスタンス名がAPSVの場合，APSVと表示されます。

更新したいインスタンス環境のPFM - Agent for Cosminexusのサービスが起動されている場合は，停止する。
サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。
jpcinssetupコマンド実行時に，更新したいインスタンス環境のサービスが起動されている場合は，確認メッセージが表示され，サービスを停止できます。サービスを停止した場合は，更新処理が続行されます。サービスを停止しなかった場合は，更新処理が中断されます。

PFM - Agent for Cosminexusを示すサービスキーおよびインスタンス名を指定して，jpcinssetupコマンドを実行する。
インスタンス名がAPSVのインスタンス環境を更新する場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcinssetup agtc -inst APSV

Cosminexusのインスタンス情報を更新する。
表3-4に示した項目を，コマンドの指示に従って入力します。現在設定されている値が表示されます。表示された値を変更しない場合は，リターンキーだけを押してください。すべての入力が終了すると，インスタンス環境が更新されます。

更新したインスタンス環境のサービスを再起動する。
サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

3.4.3　Storeバージョン2.0への移行

Storeデータベースの保存形式には，バージョン1.0と2.0の2種類あります。Storeバージョン2.0の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」を参照してください。

Storeバージョン2.0は，PFM - BaseまたはPFM - Managerのバージョン08-10以降の環境に，08-10以降のPFM - Agent for Cosminexusを新規インストールした場合にだけデフォルトで利用できます。それ以外の場合は，Storeバージョン1.0形式のままとなっているため，セットアップコマンドによってStoreバージョン2.0に移行してください。

何らかの理由によってStoreバージョン1.0に戻す必要がある場合は，Storeバージョン2.0のアンセットアップを行ってください。

インストール条件に対応するStoreバージョン2.0の利用可否と利用手順を次の表に示します。

表3-8　Storeバージョン2.0の利用可否および利用手順

インストール条件 | Storeバージョン2.0の利用可否 | Storeバージョン2.0の利用手順
インストール済みのPFM - Base，またはPFM - Managerのバージョン | PFM - Agentのインストール方法
08-10より前 | 上書きインストール | 利用できない | PFM - Base，または，PFM - Managerを08-10にバージョンアップ後，セットアップコマンドを実行
新規インストール
08-10以降 | 上書きインストール | 既存のインスタンスについてはセットアップ後利用できる | セットアップコマンドを実行
新規インスタンスについては利用できる | インスタンス構築時にjpcinssetupコマンドで設定
新規インストール | 利用できる | インスタンス構築時にjpcinssetupコマンドで設定

＜この項の構成＞

(1)　Storeバージョン2.0のセットアップ

(2)　Storeバージョン2.0のアンセットアップ

(3)　注意事項

(1)　Storeバージョン2.0のセットアップ

Storeバージョン2.0へ移行する場合のセットアップ手順について説明します。

システムリソース見積もりと保存期間の設計
Storeバージョン2.0導入に必要なシステムリソースが，実行環境に適しているかどうかを確認してください。必要なシステムリソースを次に示します。

ディスク容量

ファイル数

1プロセスがオープンするファイル数

これらの値は保存期間の設定によって調節できます。実行環境の保有しているリソースを考慮して保存期間を設計してください。システムリソースの見積もりについては，「付録A　システム見積もり」を参照してください。

ディレクトリの設定
Storeバージョン2.0に移行する場合に，Storeバージョン1.0でのディレクトリ設定では，Agent Storeサービスが起動しないことがあります。このため，Agent Storeサービスが使用するディレクトリの設定を見直す必要があります。Agent Storeサービスが使用するディレクトリの設定はjpcdbctrl configコマンドを使用して表示・変更できます。
Storeバージョン2.0は，Storeデータベースの保存先ディレクトリやバックアップ先ディレクトリの最大長がStoreバージョン1.0と異なります。Storeバージョン1.0でディレクトリの設定を相対パスに変更している場合，絶対パスに変換した値がStoreバージョン2.0でのディレクトリ最大長の条件を満たしているか確認してください。Storeバージョン2.0のディレクトリ最大長は214バイトです。ディレクトリ最大長の条件を満たしていない場合は，Agent Storeサービスが使用するディレクトリの設定を変更したあと，手順3以降に進んでください。

セットアップコマンドの実行
Storeバージョン2.0に移行するため，次のコマンドを実行します。
jpcdbctrl setup -key agtc
jpcdbctrl setupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

保存期間の設定
手順1の見積もり時に設計した保存期間を設定してください。Agent Storeサービスを起動して，PFM - Web Consoleで設定してください。

(2)　Storeバージョン2.0のアンセットアップ

Storeバージョン2.0はjpcdbctrl unsetupコマンドを使用してアンセットアップします。Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，Storeデータベースのデータはすべて初期化され，Storeバージョン1.0に戻ります。

jpcdbctrl unsetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」を参照してください。

(3)　注意事項

移行についての注意事項を次に示します。

(a)　Storeバージョン1.0からStoreバージョン2.0に移行する場合

StoreデータベースをStoreバージョン1.0からStoreバージョン2.0に移行した場合，PIレコードタイプのレコードの保存期間の設定は引き継がれますが，PDレコードタイプのレコードについては，以前の設定値（保存レコード数）に関係なくデフォルトの保存日数がレコードごとに設定され，保存日数以前に収集されたデータは削除されます。

例えば，Storeバージョン1.0で，Collection Intervalが3,600秒のPDレコードの保存レコード数を1,000に設定していた場合，PDレコードは1日に24レコード保存されることになるので，1,000÷24≒約42日分のデータが保存されています。このStoreデータベースをStoreバージョン2.0へ移行した結果，デフォルト保存日数が10日に設定されたとすると，11日以上前のデータは削除されて参照できなくなります。

Storeバージョン2.0へ移行する前に，PDレコードタイプのレコードの保存レコード数の設定を確認し，Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数以上のデータが保存される設定となっている場合は，jpcctrl dumpコマンドでデータベース内のデータを出力してください。Storeバージョン2.0でのデフォルト保存日数については，「付録A.2(3)(a)　見積もり式」を参照してください。

(b)　Storeバージョン2.0からStoreバージョン1.0に戻す場合

Storeバージョン2.0をアンセットアップすると，データは初期化されます。このため，Storeバージョン1.0に変更する前に，jpcctrl dumpコマンドでStoreバージョン2.0の情報を出力してください。

4.　クラスタシステムでの運用

この章では，クラスタシステムでPFM - Agent for Cosminexusを運用する場合のインストール，セットアップ，およびクラスタシステムでPFM - Agent for Cosminexusを運用しているときの処理の流れについて説明します。

＜この章の構成＞

4.1　クラスタシステムの概要

4.2　フェールオーバー時の処理

4.3　インストールとセットアップ（Windowsの場合）

4.4　インストールとセットアップ（UNIXの場合）

4.5　アンインストールとアンセットアップ（Windowsの場合）

4.6　アンインストールとアンセットアップ（UNIXの場合）

4.1　クラスタシステムの概要

クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して一つのシステムとして運用するシステムです。PFM - Agent for Cosminexusの監視対象プログラムである，Cosminexusは，次のクラスタシステムで運用できます。

HA（High Availability）クラスタシステム構成のCosminexus

ここでは，クラスタシステムでPFM - Agent for Cosminexusを運用する場合の構成について説明します。クラスタシステムの概要，およびPerformance Managementシステムをクラスタシステムで運用する場合のシステム構成については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

なお，この章で，単に「クラスタシステム」と記述している場合は，HAクラスタシステムのことを指します。

＜この節の構成＞

4.1.1　HAクラスタシステム

4.1.1　HAクラスタシステム

＜この項の構成＞

(1)　HAクラスタシステムでのPFM - Agent for Cosminexusの構成

(1)　HAクラスタシステムでのPFM - Agent for Cosminexusの構成

PFM - Agent for Cosminexusは，HAクラスタシステムで運用でき，クラスタ構成のCosminexusを監視できます。HAクラスタシステムでPFM - Agent for Cosminexusを運用する場合は，次の図のような構成で運用します。

図4-1　HAクラスタシステムでのPFM - Agent for Cosminexusの構成例

図4-1に示すように，PFM - Agent for Cosminexusはクラスタ構成のCosminexusと同じ論理ホスト環境で動作し，Cosminexusを監視します。障害発生時はCosminexusのフェールオーバーに連動してPFM - Agent for Cosminexusもフェールオーバーし，監視を継続できます。

また，共有ディスクに定義情報やパフォーマンス情報を格納し，フェールオーバー時に引き継ぎます。一つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがある場合は，それぞれが同じ共有ディレクトリを使います。

一つのノードでPFM - Agent for Cosminexusを複数実行できます。クラスタ構成のCosminexusが複数ある構成（アクティブ・アクティブ構成）の場合，それぞれの論理ホスト環境で，PFM - Agent for Cosminexusを実行してください。それぞれのPFM - Agent for Cosminexusは独立して動作し，別々にフェールオーバーできます。

4.2　フェールオーバー時の処理

実行系ホストに障害が発生すると，処理が待機系ホストに移ります。

ここでは，監視対象ホストに障害が発生した場合のフェールオーバー時の処理について説明します。また，PFM - Managerに障害が発生した場合の，PFM - Agent for Cosminexusへの影響について説明します。

＜この節の構成＞

4.2.1　監視対象ホストに障害が発生した場合のフェールオーバー

4.2.2　PFM - Managerが停止した場合の影響

4.2.1　監視対象ホストに障害が発生した場合のフェールオーバー

PFM - Agent for Cosminexusを実行している監視対象ホストでフェールオーバーが発生した場合の処理を次の図に示します。

図4-2　監視対象ホストでフェールオーバーが発生した場合の処理

PFM - Agent for Cosminexusのフェールオーバー中に，PFM - Web Consoleで操作すると，「There was no answer(-6)」というメッセージが表示されます。この場合は，フェールオーバーが完了するまで待ってから操作してください。

PFM - Agent for Cosminexusのフェールオーバー後に，PFM - Web Consoleで操作すると，フェールオーバー先のノードで起動したPFM - Agent for Cosminexusに接続されます。

4.2.2　PFM - Managerが停止した場合の影響

PFM - Managerが停止すると，Performance Managementシステム全体に影響があります。

PFM - Managerは，各ノードで動作しているPFM - Agent for Cosminexusのエージェント情報を一括管理しています。また，PFM - Agent for Cosminexusがパフォーマンス監視中にしきい値を超えた場合のアラームイベントの通知や，アラームイベントを契機としたアクションの実行を制御しています。このため，PFM - Managerが停止すると，Performance Managementシステムに次の表に示す影響があります。

表4-1　PFM - Managerが停止した場合のPFM - Agent for Cosminexusへの影響

プログラム名
影響
対処

PFM - Agent for Cosminexus
PFM - Agent for Cosminexusの動作中に，PFM - Managerが停止した場合，次のように動作する。

パフォーマンスデータは継続して収集される。

発生したアラームイベントをPFM - Managerに通知できないため，アラーム定義ごとにアラームイベントが保持され，PFM - Managerが起動するまで通知をリトライする。保持しているアラームイベントが三つを超えると，古いアラームイベントは上書きされる。また，PFM - Agent for Cosminexusを停止すると，保持しているアラームイベントは削除される。

PFM - Managerに通知済みのアラームステータスは，PFM - Managerが再起動したときに一度リセットされる。その後，PFM - ManagerがPFM - Agent for Cosminexusの状態を確認したあと，アラームステータスは最新の状態になる。

PFM - Agent for Cosminexusを停止しようとした場合，PFM - Managerに停止することを通知できないため，停止に時間が掛かる。

PFM - Managerを起動する。
動作中のPFM - Agent for Cosminexusはそのまま運用できる。ただし，アラームが期待したとおり通知されない場合があるため，PFM - Manager復旧後に，共通メッセージログに出力されているメッセージKAVE00024-Iを確認すること。

PFM - Managerが停止した場合の影響を考慮の上，運用方法を検討してください。なお，トラブル以外にも，構成変更やメンテナンスの作業などでPFM - Managerの停止が必要になる場合もあります。運用への影響が少ないときに，メンテナンスをすることをお勧めします。

4.3　インストールとセットアップ（Windowsの場合）

ここでは，クラスタシステムでのPFM - Agent for Cosminexusのインストールとセットアップの手順について説明します。

なお，PFM - Managerのインストールとセットアップの手順については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

＜この節の構成＞

4.3.1　インストールとセットアップの前に

4.3.2　インストールとセットアップの流れ

4.3.3　インストール手順

4.3.4　セットアップ手順

4.3.1　インストールとセットアップの前に

インストールおよびセットアップを開始する前に前提条件，必要な情報，および注意事項について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　前提条件

(2)　論理ホスト運用するPFM - Agent for Cosminexusのセットアップに必要な情報

(3)　PFM - Agent for Cosminexusで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

(1)　前提条件

PFM - Agent for Cosminexusをクラスタシステムで使用する場合，次に示す前提条件があります。

(a)　クラスタシステム

次の条件が整っていることを確認してください。

クラスタシステムがクラスタソフトによって制御されていること。

クラスタソフトが論理ホスト運用するPFM - Agent for Cosminexusの起動や停止などを制御するように設定されていること。このとき，PFM - Agent for Cosminexusが，監視対象のCosminexusと連動してフェールオーバーするように設定されていること。

注意

ワトソン博士でアプリケーションエラーのメッセージボックスが表示されると，フェールオーバーできないおそれがあるため，メッセージボックスによるエラーの通知を抑止する必要があります。抑止手順については，OSのマニュアルを参照してください。なお，エラーの通知を抑止すると，アプリケーションエラーが発生した際の情報取得に影響が出る場合があるため注意してください。

Windows Server 2003では，アプリケーションエラーが発生すると，Microsoftへエラーを報告するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスが表示されるとフェールオーバーできないおそれがあるため，エラー報告を抑止する必要があります。抑止手順については，OSのマニュアルを参照してください。

(b)　共有ディスク

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに共有ディスクがあり，実行系ノードから待機系ノードへ引き継げること。

共有ディスクが，各ノードに物理的にFibre ChannelやSCSIで接続されていること。
Performance Managementでは，ネットワークドライブや，ネットワーク経由でレプリケーションしたディスクを共有ディスクとして使う構成はサポートされていません。

フェールオーバーの際に，何らかの問題によって共有ディスクを使用中のプロセスが残った場合でも，クラスタソフトなどの制御によって強制的に共有ディスクをオフラインにしてフェールオーバーできること。

一つの論理ホストでPFM - ManagerやPFM - Agentを複数実行する場合，共有ディスクのディレクトリ名が同じであること。
なお，Storeデータベースについては格納先を変更して，共有ディスク上のほかのディレクトリに格納できます。

(c)　論理ホスト名，論理IPアドレス

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに論理ホスト名，および論理ホスト名と対応する論理IPアドレスがあり，実行系ノードから待機系ノードに引き継げること。

論理ホスト名と論理IPアドレスが，hostsファイルやネームサーバに設定されていること。

DNS運用している場合は，FQDN名ではなく，ドメイン名を除いたホスト名を論理ホスト名として使用していること。

物理ホスト名と論理ホスト名は，システムの中でユニークであること。

注意

論理ホスト名に，物理ホスト名（hostnameコマンドで表示されるホスト名）を指定しないでください。正常に通信処理がされなくなるおそれがあります。

論理ホスト名に使用できる文字は，1～32バイトの半角英数字です。次の記号および空白文字は指定できません。
/ ¥ : ; * ? ' " < > | & = ,

論理ホスト名には，"localhost"，IPアドレス，"-"から始まるホスト名を指定できません。

(2)　論理ホスト運用するPFM - Agent for Cosminexusのセットアップに必要な情報

論理ホスト運用するPFM - Agent for Cosminexusをセットアップするには，通常のPFM - Agent for Cosminexusのセットアップで必要になる環境情報に加えて，次の表の情報が必要です。

表4-2　論理ホスト運用のPFM - Agent for Cosminexusのセットアップに必要な情報

項目 | 例
論理ホスト名 | jp1-halc
論理IPアドレス | 172.16.92.100
共有ディスク | S:¥jp1

なお，一つの論理ホストで論理ホスト運用するPerformance Managementのプログラムが複数ある場合も，同じ共有ディスクのディレクトリを使用します。

共有ディスクに必要な容量については，「付録A　システム見積もり」を参照してください。

(3)　PFM - Agent for Cosminexusで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

PFM - Agent for Cosminexusを論理ホスト運用するシステム構成の場合，PFM - Agent for Cosminexusの障害によって論理ホスト全体をフェールオーバーさせるかどうかを検討してください。

PFM - Agent for Cosminexusの障害で論理ホスト全体をフェールオーバーさせると，PFM - Agent for Cosminexusが監視対象としている同じ論理ホストで運用する業務アプリケーションもフェールオーバーすることになり，業務に影響を与えるおそれがあります。

通常は，PFM - Agent for Cosminexusに異常が発生しても，Cosminexusの動作に影響がないように，次のどちらかのようにクラスタソフトで設定することをお勧めします。

PFM - Agent for Cosminexusの動作監視をしない

PFM - Agent for Cosminexusの異常を検知してもフェールオーバーしない

4.3.2　インストールとセットアップの流れ

クラスタシステムで，論理ホスト運用するPFM - Agent for Cosminexusのインストールおよびセットアップの流れを次の図に示します。

図4-3　クラスタシステムで論理ホスト運用するPFM - Agent for Cosminexusのインストールおよびセットアップの流れ（Windowsの場合）

注意

論理ホスト環境のPFM - Agentをセットアップしても，物理ホスト環境のPFM - Agentの定義内容は引き継がれません。論理ホスト環境および物理ホスト環境では，インスタンス環境を設定した時点で，新規に環境が作成されます。

4.3.3　インストール手順

実行系ノードおよび待機系ノードのそれぞれにPFM - Agent for Cosminexusをインストールします。

注意

インストール先はローカルディスクです。共有ディスクにはインストールしないでください。

インストール手順は非クラスタシステムの場合と同じです。インストール手順については，「2.1.3　インストール手順」を参照してください。

4.3.4　セットアップ手順

ここでは，クラスタシステムでPerformance Managementを運用するための，セットアップについて説明します。

セットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にセットアップしてください。

[図データ]は実行系ノードで行う項目を，[図データ]は待機系ノードで行う項目を示します。また，[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

注意

JPC_HOSTNAME環境変数は，Performance Managementで使用していますので，環境変数として設定しないでください。誤って設定した場合は，Performance Managementが正しく動作しません。

＜この項の構成＞

(1)　PFM - Agentの登録　　

(2)　共有ディスクをオンラインにする

(3)　PFM - Agentの論理ホストのセットアップ

(4)　接続先PFM - Managerの設定

(5)　インスタンス環境の設定

(6)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ　

(7)　ネットワークの設定　

(8)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート

(9)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー　

(10)　共有ディスクをオフラインにする　

(11)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート

(12)　クラスタソフトへのPFM - Agentの登録　

(13)　クラスタソフトからの起動・停止の確認　

(14)　クラスタシステムでの環境設定　

(1)　PFM - Agentの登録[図データ]　[図データ]　[図データ]

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleにPFM - Agent for Cosminexusを登録する必要があります。

PFM - Agent for Cosminexusを登録する必要があるのは次の場合です。

Performance Managementシステムに新しくPFM - Agent for Cosminexusを追加する場合

すでに登録しているPFM - Agent for Cosminexusのデータモデルのバージョンを更新する場合

登録はPFM - Manager上およびPFM - Web Console上で実施します。手順は非クラスタシステムの場合と同じです。

手順については，「2.1.4(1)　PFM - Agent for Cosminexusの登録」を参照してください。

(2)　共有ディスクをオンラインにする[図データ]

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。共有ディスクがオンラインになっていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオンラインにしてください。

(3)　PFM - Agentの論理ホストのセットアップ[図データ]

jpchasetup createコマンドを実行して論理ホスト環境を作成します。コマンドを実行すると，共有ディスクに必要なデータがコピーされ，論理ホスト用の定義が設定されて，論理ホスト環境が作成されます。

注意

コマンドを実行する前に，Performance Managementシステム全体で，Performance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」のPerformance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

手順を次に示します。

jpchasetup createコマンドを実行して，PFM - Agent for Cosminexusの論理ホスト環境を作成する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup create agtc -lhost jp1-halc -d S:¥jp1

論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，論理ホスト名をjp1-halcとしています。DNS運用をしている場合はドメイン名を省略した論理ホスト名を指定してください。
共有ディスクのディレクトリ名は，-dオプションの環境ディレクトリ名に指定します。例えば-d S:¥jp1と指定するとS:¥jp1¥jp1pcが作成されて，論理ホスト環境のファイルが作成されます。

jpchasetup listコマンドを実行して，論理ホストの設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup list all

作成した論理ホスト環境が正しいことを確認してください。

(4)　接続先PFM - Managerの設定[図データ]

jpcnshostnameコマンドを実行して，PFM - Agent for Cosminexusを管理するPFM - Managerを設定します。

jpcnshostnameコマンドを実行して，接続先PFM - Managerを設定する。
次のようにコマンドを実行します。

jpcnshostname -s jp1-hal -lhost jp1-halc

接続先PFM - Managerのホスト名は，-sオプションで指定します。接続先PFM - Managerが論理ホスト運用されている場合は，-sオプションに接続先PFM - Managerの論理ホスト名を指定します。ここでは，PFM - Managerの論理ホスト名をjp1-halとしています。
また，PFM - Agent for Cosminexusの論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，PFM - Agent for Cosminexusの論理ホスト名をjp1-halcとしています。

(5)　インスタンス環境の設定[図データ]

jpcinssetupコマンドを実行して，PFM - Agent for Cosminexusのインスタンス環境を設定します。

設定手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。ただし，クラスタシステムの場合，jpcinssetupコマンドの実行時に，「-lhost」で論理ホスト名を指定する必要があります。

クラスタシステムの場合のjpcinssetupコマンドの指定方法を次に示します。

jpcinssetup agtc -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名

このほかの設定内容，および手順については，「2.1.4(2)　インスタンス環境の設定」を参照してください。

(6)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ[図データ]　[図データ]

PFM - Agent for Cosminexusのほかに，同じ論理ホストにセットアップするPFM - ManagerやPFM - Agentがある場合は，この段階でセットアップしてください。

セットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(7)　ネットワークの設定[図データ]　[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，変更する場合にだけ必要な設定です。

ネットワークの設定では次の二つの項目を設定できます。

IPアドレスを設定する
複数のLANに接続されたネットワーク環境でPerformance Managementを運用するときに使用するIPアドレスを指定したい場合には，jpchostsファイルの内容を直接編集します。
このとき，編集したjpchostsファイルは，実行系ノードから待機系ノードにコピーしてください。
IPアドレスの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する
ファイアウォール経由でPerformance Managementのプログラム間の通信をする場合には，jpcnsconfig portコマンドを使用してポート番号を設定します。
ポート番号の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章，およびクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(8)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図データ]

PFM - Agent for Cosminexusの論理ホスト環境が作成できたら，環境定義をファイルにエクスポートします。エクスポートでは，その論理ホストにセットアップされているPerformance Managementのプログラムの定義情報を一括してファイル出力します。同じ論理ホストにほかのPerformance Managementのプログラムをセットアップする場合は，セットアップが一とおり済んだあとにエクスポートしてください。

論理ホスト環境定義をエクスポートする手順を次に示します。

jpchasetup exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。
これまでの手順で作成した論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。
例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup export -f lhostexp.txt

(9)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図データ]　[図データ]

「(8)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートした論理ホスト環境定義ファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(10)　共有ディスクをオフラインにする[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオフラインにして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，オフラインにする必要はありません。

(11)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図データ]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードにインポートします。

実行系ノードで作成した論理ホストのPerformance Managementのプログラムを，待機系ノードで実行するための設定には，jpchasetup importコマンドを使用します。一つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがセットアップされている場合は，一括してインポートされます。

なお，このコマンドを実行するときには，共有ディスクをオンラインにしておく必要はありません。

jpchasetup importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup import -f lhostexp.txt

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for Cosminexusを起動するための設定が実施されます。
また，セットアップ時にjpcnsconfig portコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，同様に設定されます。

jpchasetup listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup list all

実行系ノードでjpchasetup listを実行した時と同じ内容が表示されることを確認してください。

(12)　クラスタソフトへのPFM - Agentの登録[図データ]　[図データ]

Performance Managementのプログラムを論理ホスト環境で運用する場合は，クラスタソフトに登録して，クラスタソフトからの制御でPerformance Managementのプログラムを起動したり停止したりするように環境設定します。

クラスタソフトへPFM - Agent for Cosminexusを登録する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

PFM - Agent for Cosminexusをクラスタソフトに登録するときの設定内容を，Windows MSCSに登録する項目を例として説明します。

PFM - Agent for Cosminexusの場合，次の表のサービスをクラスタソフトに登録します。

表4-3　クラスタソフトに登録するPFM - Agent for Cosminexusのサービス

項番
名前
サービス名
依存関係

1
PFM - Agent Store for Cosminexus インスタンス名 [LHOST]
JP1PCAGT_CS_インスタンス名 [LHOST]
IPアドレスリソース
物理ディスクリソース

2
PFM - Agent for Cosminexus インスタンス名 [LHOST]
JP1PCAGT_CA_インスタンス名 [LHOST]
項番1のクラスタリソース

3
PFM - Action Handler [LHOST]
JP1PCMGR_PH [LHOST]
IPアドレスリソース
物理ディスクリソース

[LHOST]の部分は，論理ホスト名に置き換えてください。インスタンス名がAPSV，論理ホスト名がjp1-halcの場合，サービスの名前は「PFM - Agent Store for Cosminexus APSV [jp1-halc]」，サービス名は「JP1PCAGT_CS_APSV [jp1-halc]」のようになります。

MSCSの場合は，これらのサービスをMSCSのリソースとして登録します。各リソースの設定は次のようにします。下記の［　］は，MSCSの設定項目です。

［リソースの種類］は「汎用サービス」として登録する。

［名前］，［サービス名］，および［依存関係］を表4-3のとおりに設定する。
なお，名前はサービスを表示するときの名称で，サービス名はMSCSから制御するサービスを指定するときの名称です。

［起動パラメータ］および［レジストリ複製］は設定しない。

プロパティの［詳細設定］タブは，Performance Managementのプログラムの障害時にフェールオーバーするかしないかの運用に合わせて設定する。
例えば，PFM - Agent for Cosminexusの障害時に，フェールオーバーするように設定するには，次のように設定します。
［再開する］：チェックする
［グループに適用する］：チェックする
再起動試行回数の［しきい値］：3※

注※

再起動試行回数の［しきい値］は3回を目安に設定してください。

注意

クラスタに登録するサービスは，クラスタから起動および停止を制御しますので，OS起動時に自動起動しないよう［スタートアップの種類］を［手動］に設定してください。なお，jpchasetup createコマンドでセットアップした直後のサービスは［手動］に設定されています。また，次のコマンドで強制停止しないでください。

jpcstop all lhost=論理ホスト名 kill=immediate

(13)　クラスタソフトからの起動・停止の確認[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作で，Performance Managementのプログラムの起動および停止を各ノードで実行し，正常に動作することを確認してください。

(14)　クラスタシステムでの環境設定[図データ]　[図データ]

Performance Managementのプログラムのセットアップ終了後，PFM - Web Consoleから，運用に合わせて監視対象の稼働状況についてのレポートを表示できるようにしたり，監視対象で問題が発生したときにユーザーに通知できるようにしたりするために，Performance Managementのプログラムの環境を設定します。

Performance Managementのプログラムの環境設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.4　インストールとセットアップ（UNIXの場合）

ここでは，クラスタシステムでのPFM - Agent for Cosminexusのインストールとセットアップの手順について説明します。

なお，PFM - Managerのインストールとセットアップの手順については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

＜この節の構成＞

4.4.1　インストールとセットアップの前に

4.4.2　インストールとセットアップの流れ

4.4.3　インストール手順

4.4.4　セットアップ手順

4.4.1　インストールとセットアップの前に

インストールおよびセットアップを開始する前に前提条件，必要な情報，および注意事項について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　前提条件

(2)　論理ホスト運用するPFM - Agent for Cosminexusのセットアップに必要な情報

(3)　PFM - Agent for Cosminexusで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

(1)　前提条件

PFM - Agent for Cosminexusをクラスタシステムで使用する場合，次に示す前提条件があります。

(a)　クラスタシステム

次の条件が整っていることを確認してください。

クラスタシステムがクラスタソフトによって制御されていること。

クラスタソフトが論理ホスト運用するPFM - Agent for Cosminexusの起動や停止などを制御するように設定されていること。このとき，PFM - Agent for Cosminexusが，監視対象のCosminexusと連動してフェールオーバーするように設定すること。

(b)　共有ディスク

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに共有ディスクがあり，実行系ノードから待機系ノードへ引き継げること。

共有ディスクが，各ノードに物理的にFibre ChannelやSCSIで接続されていること。
Performance Managementでは，ネットワークドライブや，ネットワーク経由でレプリケーションしたディスクを共有ディスクとして使う構成はサポートされていません。

フェールオーバーの際に，何らかの問題によって共有ディスクを使用中のプロセスが残った場合でも，クラスタソフトなどの制御によって強制的に共有ディスクをオフラインにしてフェールオーバーできること。

一つの論理ホストでPFM - ManagerやPFM - Agentを複数実行する場合，共有ディスクのディレクトリ名が同じであること。
なお，Storeデータベースについては格納先を変更して，共有ディスク上のほかのディレクトリに格納できます。

(c)　論理ホスト名，論理IPアドレス

次の条件が整っていることを確認してください。

論理ホストごとに論理ホスト名，および論理ホスト名と対応する論理IPアドレスがあり，実行系ノードから待機系ノードに引き継げること。

論理ホスト名と論理IPアドレスが，hostsファイルやネームサーバに設定されていること。

DNS運用している場合は，FQDN名ではなく，ドメイン名を除いたホスト名を論理ホスト名として使用していること。

物理ホスト名と論理ホスト名は，システムの中でユニークであること。

注意

論理ホスト名に，物理ホスト名（uname -nコマンドで表示されるホスト名）を指定しないでください。正常に通信処理がされなくなるおそれがあります。

論理ホスト名に使用できる文字は，1～32バイトの半角英数字です。次の記号および空白文字は指定できません。
/ ¥ : ; * ? ' " < > | & = ,

論理ホスト名には，"localhost"，IPアドレス，"-"から始まるホスト名を指定できません。

(2)　論理ホスト運用するPFM - Agent for Cosminexusのセットアップに必要な情報

論理ホスト運用するPFM - Agent for Cosminexusをセットアップするには，通常のPFM - Agent for Cosminexusのセットアップで必要になる環境情報に加えて，次の表の情報が必要です。

表4-4　論理ホスト運用のPFM - Agent for Cosminexusのセットアップに必要な情報

項目 | 例
論理ホスト名 | jp1-halc
論理IPアドレス | 172.16.92.100
共有ディスク | /jp1

なお，一つの論理ホストで論理ホスト運用するPerformance Managementのプログラムが複数ある場合も，同じ共有ディスクのディレクトリを使用します。

共有ディスクに必要な容量については，「付録A　システム見積もり」を参照してください。

(3)　PFM - Agent for Cosminexusで論理ホストをフェールオーバーさせる場合の注意事項

PFM - Agent for Cosminexusを論理ホスト運用するシステム構成の場合，PFM - Agent for Cosminexusの障害によって論理ホスト全体をフェールオーバーさせるかどうかを検討してください。

PFM - Agent for Cosminexusの障害で論理ホスト全体をフェールオーバーさせると，PFM - Agent for Cosminexusが監視対象としている同じ論理ホストで運用する業務アプリケーションもフェールオーバーすることになり，業務に影響を与えるおそれがあります。

通常は，PFM - Agent for Cosminexusに異常が発生しても，Cosminexusの動作に影響がないように，次のどちらかのようにクラスタソフトで設定することをお勧めします。

PFM - Agent for Cosminexusの動作監視をしない

PFM - Agent for Cosminexusの異常を検知してもフェールオーバーしない

4.4.2　インストールとセットアップの流れ

クラスタシステムで，論理ホスト運用するPFM - Agent for Cosminexusのインストールおよびセットアップの流れを次の図に示します。

図4-4　クラスタシステムで論理ホスト運用するPFM - Agent for Cosminexusのインストールおよびセットアップの流れ（UNIXの場合）

注意

論理ホスト環境のPFM - Agentをセットアップしても，物理ホスト環境のPFM - Agentの定義内容は引き継がれません。論理ホスト環境および物理ホスト環境では，インスタンス環境を設定した時点で，新規に環境が作成されます。

4.4.3　インストール手順

実行系ノードおよび待機系ノードにPFM - Agent for Cosminexusをインストールします。

注意

インストール先はローカルディスクです。共有ディスクにはインストールしないでください。

インストール手順は非クラスタシステムの場合と同じです。インストール手順については，「3.1.3　インストール手順」を参照してください。

4.4.4　セットアップ手順

ここでは，クラスタシステムでPerformance Managementを運用するための，セットアップについて説明します。

セットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にセットアップしてください。

[図データ]は実行系ノードで行う項目を，[図データ]は待機系ノードで行う項目を示します。また，[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

注意

JPC_HOSTNAME環境変数は，Performance Managementで使用していますので，環境変数として設定しないでください。誤って設定した場合は，Performance Managementが正しく動作しません。

＜この項の構成＞

(1)　PFM - Agentの登録　　

(2)　共有ディスクのマウント

(3)　PFM - Agentの論理ホストのセットアップ

(4)　接続先PFM - Managerの設定

(5)　インスタンス環境の設定

(6)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ　

(7)　ネットワークの設定　

(8)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート

(9)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー　

(10)　共有ディスクのアンマウント　

(11)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート

(12)　クラスタソフトへのPFM - Agentの登録　

(13)　クラスタソフトからの起動・停止の確認　

(14)　クラスタシステムでの環境設定　

(1)　PFM - Agentの登録[図データ]　[図データ]　[図データ]

PFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使ってPFM - Agentを一元管理するために，PFM - ManagerおよびPFM - Web ConsoleにPFM - Agent for Cosminexusを登録する必要があります。

PFM - Agent for Cosminexusを登録する必要があるのは次の場合です。

Performance Managementシステムに新しくPFM - Agent for Cosminexusを追加する場合

すでに登録しているPFM - Agent for Cosminexusのデータモデルのバージョンを更新する場合

登録はPFM - Manager上およびPFM - Web Console上で実施します。手順は非クラスタシステムの場合と同じです。

手順については，「3.1.4(2)　PFM - Agent for Cosminexusの登録」を参照してください。

(2)　共有ディスクのマウント[図データ]

共有ディスクがマウントされていることを確認します。共有ディスクがマウントされていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをマウントしてください。

(3)　PFM - Agentの論理ホストのセットアップ[図データ]

jpchasetup createコマンドを実行して論理ホスト環境を作成します。コマンドを実行すると，共有ディスクに必要なデータがコピーされ，論理ホスト用の定義が設定されて，論理ホスト環境が作成されます。

注意

コマンドを実行する前に，Performance Managementシステム全体で，Performance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。サービスの停止方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」のPerformance Managementを運用するための操作について説明している章を参照してください。

手順を次に示します。

jpchasetup createコマンドを実行して，PFM - Agent for Cosminexusの論理ホスト環境を作成する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup create agtc -lhost jp1-halc -d /jp1

論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，論理ホスト名をjp1-halcとしています。DNS運用をしている場合はドメイン名を省略した論理ホスト名を指定してください。
共有ディスクのディレクトリ名は，-dオプションの環境ディレクトリ名に指定します。例えば-d /jp1と指定すると/jp1/jp1pcが作成されて，論理ホスト環境のファイルが作成されます。

jpchasetup listコマンドを実行して，論理ホストの設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup list all

作成した論理ホスト環境が正しいことを確認してください。

(4)　接続先PFM - Managerの設定[図データ]

jpcnshostnameコマンドを実行して，PFM - Agent for Cosminexusを管理するPFM - Managerを設定します。

jpcnshostnameコマンドを実行して，接続先PFM - Managerを設定する。
次のようにコマンドを実行します。

jpcnshostname -s jp1-hal -lhost jp1-halc

接続先PFM - Managerのホスト名は，-sオプションで指定します。接続先PFM - Managerが論理ホスト運用されている場合は，-sオプションに接続先PFM - Managerの論理ホスト名を指定します。ここでは，PFM - Managerの論理ホスト名をjp1-halとしています。
また，PFM - Agent for Cosminexusの論理ホスト名は，-lhostオプションで指定します。ここでは，PFM - Agent for Cosminexusの論理ホスト名をjp1-halcとしています。

(5)　インスタンス環境の設定[図データ]

jpcinssetupコマンドを実行して，PFM - Agent for Cosminexusのインスタンス環境を設定します。

設定手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。ただし，クラスタシステムの場合，jpcinssetupコマンドの実行時に，「-lhost」で論理ホスト名を指定する必要があります。

クラスタシステムの場合のjpcinssetupコマンドの指定方法を次に示します。

jpcinssetup agtc -lhost 論理ホスト名 -inst インスタンス名

このほかの設定内容，および手順については，「3.1.4(3)　インスタンス環境の設定」を参照してください。

(6)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ[図データ]　[図データ]

PFM - Agent for Cosminexusのほかに，同じ論理ホストにセットアップするPFM - ManagerやPFM - Agentがある場合は，この段階でセットアップしてください。

セットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(7)　ネットワークの設定[図データ]　[図データ]

Performance Managementを使用するネットワーク構成に応じて，変更する場合にだけ必要な設定です。

ネットワークの設定では次の二つの項目を設定できます。

IPアドレスを設定する
複数のLANに接続されたネットワーク環境でPerformance Managementを運用するときに使用するIPアドレスを指定したい場合には，jpchostsファイルの内容を直接編集します。
このとき，編集したjpchostsファイルは，実行系ノードから待機系ノードにコピーしてください。
IPアドレスの設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」のインストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

ポート番号を設定する
ファイアウォール経由でPerformance Managementのプログラム間の通信をする場合には，jpcnsconfig portコマンドを使用してポート番号を設定します。
ポート番号の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章，およびクラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(8)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図データ]

PFM - Agent for Cosminexusの論理ホスト環境が作成できたら，環境定義をファイルにエクスポートします。エクスポートでは，その論理ホストにセットアップされているPerformance Managementのプログラムの定義情報を一括してファイル出力します。同じ論理ホストにほかのPerformance Managementのプログラムをセットアップする場合は，セットアップが一とおり済んだあとにエクスポートしてください。

論理ホスト環境定義をエクスポートする手順を次に示します。

jpchasetup exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。
これまでの手順で作成した論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。
例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup export -f lhostexp.txt

(9)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図データ]　[図データ]

「(8)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートした論理ホスト環境定義ファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(10)　共有ディスクのアンマウント[図データ]　[図データ]

ファイルシステムをアンマウントして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，ファイルシステムをアンマウントする必要はありません。

注意

共有ディスクをマウントしないでセットアップすると，ローカルディスク上の指定した環境ディレクトリにjp1pcディレクトリおよびjp1pcディレクトリ以下のファイルが作成されます。この場合は次の手順で対処してください。

ローカルディスク上の指定した環境ディレクトリにあるjp1pcディレクトリをtarコマンドでアーカイブする。

共有ディスクをマウントする。

共有ディスク上に指定した環境ディレクトリがない場合は，環境ディレクトリを作成する。

共有ディスク上の環境ディレクトリにtarファイルを展開する。

共有ディスクをアンマウントする。

ローカルディスク上の指定した環境ディレクトリにあるjp1pcディレクトリ以下を削除する。

(11)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図データ]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードにインポートします。

実行系ノードで作成した論理ホストのPerformance Managementのプログラムを，待機系ノードで実行するための設定には，jpchasetup importコマンドを使用します。一つの論理ホストに複数のPerformance Managementのプログラムがセットアップされている場合は，一括してインポートされます。

なお，このコマンドを実行するときには，共有ディスクをマウントしておく必要はありません。

jpchasetup importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup import -f lhostexp.txt

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for Cosminexusを起動するための設定が実施されます。
また，セットアップ時にjpcnsconfig portコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，同様に設定されます。

jpchasetup listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup list all

実行系ノードでjpchasetup listを実行した時と同じ内容が表示されることを確認してください。

(12)　クラスタソフトへのPFM - Agentの登録[図データ]　[図データ]

Performance Managementのプログラムを論理ホスト環境で運用する場合は，クラスタソフトに登録して，クラスタソフトからの制御でPerformance Managementのプログラムを起動したり停止したりするように環境設定します。

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusをクラスタソフトに登録するときに設定する内容を説明します。

一般にUNIXのクラスタソフトに，アプリケーションを登録する場合に必要な項目は「起動」「停止」「動作監視」「強制停止」の四つがあります。

PFM - Agent for Cosminexusでの設定方法を次の表に示します。

表4-5　クラスタソフトに登録するPFM - Agent for Cosminexusの制御方法

項目
説明

起動
次のコマンドを順に実行して，PFM - Agent for Cosminexusを起動する。

/opt/jp1pc/tools/jpcstart act lhost=論理ホスト名
/opt/jp1pc/tools/jpcstart agtc lhost=論理ホスト名 inst=インスタンス名

起動するタイミングは，共有ディスクおよび論理IPアドレスが使用できる状態になったあととする。

停止
次のコマンドを順に実行して，PFM - Agent for Cosminexusを停止する。

/opt/jp1pc/tools/jpcstop agtc lhost=論理ホスト名 inst=インスタンス名
/opt/jp1pc/tools/jpcstop act lhost=論理ホスト名

停止するタイミングは，共有ディスクおよび論理IPアドレスを使用できない状態にする前とする。
なお，障害などでサービスが停止しているときは，jpcstopコマンドの戻り値が3になる。この場合はサービスが停止されているので，正常終了と扱う。戻り値で実行結果を判定するクラスタソフトの場合は，戻り値を0にするなどで対応すること。

動作監視
次のプロセスが動作していることを，psコマンドで確認する。

ps -ef | grep "プロセス名 論理ホスト名" | grep -v "grep 監視対象のプロセス"

監視対象のプロセスは，次のとおり。

jpcagtc,jpcsto,jpcah

プロセス名については，「付録D　プロセス一覧」およびマニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録を参照のこと。
なお，運用中にメンテナンスなどでPerformance Managementを一時的に停止する場合を想定して，動作監視を抑止する方法（例えば，メンテナンス中のファイルがあると監視をしないなど）を用意しておくことをお勧めする。

強制停止
強制停止が必要な場合は，次のコマンドを実行する。

/opt/jp1pc/tools/jpcstop all lhost=論理ホスト名 kill=immediate

第一引数のサービスキーに指定できるのは，allだけである。

注意

コマンドを実行すると，指定した論理ホスト環境のすべてのPerformance Managementのプロセスが，SIGKILL送信によって強制停止される。このとき，サービス単位ではなく，論理ホスト単位でPerformance Managementが強制停止される。

なお，強制停止は，通常の停止を実行しても停止できない場合に限って実行するよう設定すること。

注意

クラスタに登録するPerformance Managementのプログラムは，クラスタから起動および停止を制御しますので，OS起動時の自動起動設定をしないでください。

Performance Managementのプログラムを日本語環境で実行する場合，クラスタソフトに登録するスクリプトでLANG環境変数を設定してから，Performance Managementのコマンドを実行するようにしてください。

クラスタソフトがコマンドの戻り値で実行結果を判定する場合は，Performance Managementのコマンドの戻り値をクラスタソフトの期待する値に変換するように設定してください。Performance Managementのコマンドの戻り値については，各コマンドのリファレンスを確認してください。

psコマンドで表示される文字の長さはOSによって異なります。論理ホスト名とインスタンス名を合わせて，47文字以内になるように設定してください。また，psコマンドで動作監視する場合，事前にpsコマンドで論理ホストがすべて表示されているか確認してください。表示が途中で切れてしまっている場合は表示されている文字までを監視するように設定してください。

(13)　クラスタソフトからの起動・停止の確認[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作で，Performance Managementのプログラムの起動および停止を各ノードで実行し，正常に動作することを確認してください。

(14)　クラスタシステムでの環境設定[図データ]　[図データ]

Performance Managementのプログラムのセットアップ終了後，PFM - Web Consoleから，運用に合わせて監視対象の稼働状況についてのレポートを表示できるようにしたり，監視対象で問題が発生したときにユーザーに通知できるようにしたりするために，Performance Managementのプログラムの環境を設定します。

Performance Managementのプログラムの環境設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

4.5　アンインストールとアンセットアップ（Windowsの場合）

ここでは，クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for Cosminexusを，アンインストールする方法とアンセットアップする方法について説明します。

なお，PFM - Managerのアンインストールとアンセットアップについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

＜この節の構成＞

4.5.1　PFM - Agent for Cosminexusのアンインストールとアンセットアップの流れ

4.5.2　アンセットアップ手順

4.5.3　アンインストール手順

4.5.1　PFM - Agent for Cosminexusのアンインストールとアンセットアップの流れ

クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for Cosminexusのアンインストールおよびアンセットアップの流れを次の図に示します。

図4-5　クラスタシステムで論理ホスト運用するPFM - Agent for Cosminexusのアンインストールおよびアンセットアップの流れ（Windowsの場合）

4.5.2　アンセットアップ手順

論理ホスト環境をアンセットアップします。アンセットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にアンセットアップしてください。

[図データ]は実行系ノードで行う項目を，[図データ]は待機系ノードで行う項目を示します。また，[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

PFM - Agent for Cosminexusのアンセットアップ手順について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　クラスタソフトからの停止　

(2)　共有ディスクをオンラインにする

(3)　ポート番号の設定の解除　

(4)　PFM - Agentの論理ホストのアンセットアップ

(5)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ　

(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート

(7)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー　

(8)　共有ディスクをオフラインにする　

(9)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート

(10)　クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除　

(11)　PFM - Managerでの設定の削除　

(1)　クラスタソフトからの停止[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作で，実行系ノードと待機系ノードで起動しているPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(2)　共有ディスクをオンラインにする[図データ]

共有ディスクがオンラインになっていることを確認します。共有ディスクがオンラインになっていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオンラインにしてください。

(3)　ポート番号の設定の解除[図データ]　[図データ]

この手順は，ファイアウォールを使用する環境で，セットアップ時にjpcnsconfig portコマンドでポート番号を設定した場合だけに必要な手順です。

ポート番号の解除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章，およびクラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

(4)　PFM - Agentの論理ホストのアンセットアップ[図データ]

手順を次に示します。

注意

共有ディスクがオフラインになっている状態で論理ホスト環境を削除した場合は，物理ホスト上に存在する論理ホストの設定だけが削除され，共有ディスク上のディレクトリやファイルは削除されません。この場合，共有ディスクをオンラインにし，環境ディレクトリ以下のjp1pcディレクトリを手動で削除する必要があります。

jpchasetup listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup list all -lhost jp1-halc

論理ホスト環境をアンセットアップする前に，現在の設定を確認します。論理ホスト名や共有ディスクのパスなどを確認してください。

PFM - Agent for Cosminexusのインスタンス環境を削除する。
次のようにコマンドを実行します。

jpcinsunsetup agtc -lhost jp1-halc -inst APSV

jpcinsunsetupコマンドを実行すると，論理ホストのインスタンスを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上のインスタンス用のファイルが削除されます。

jpchasetup deleteコマンドを実行して，PFM - Agent for Cosminexusの論理ホスト環境を削除する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup delete agtc -lhost jp1-halc

jpchasetup deleteコマンドを実行すると，論理ホストのPFM - Agent for Cosminexusを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上の論理ホスト用のファイルが削除されます。

jpchasetup listコマンドで，論理ホスト設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup list all

論理ホスト環境からPFM - Agent for Cosminexusが削除されていることを確認してください。

(5)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ[図データ]　[図データ]

PFM - Agent for Cosminexusのほかに，同じ論理ホストからアンセットアップするPerformance Managementプログラムがある場合は，この段階でアンセットアップしてください。

アンセットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図データ]

論理ホストのPFM - Agent for Cosminexusを削除したら，環境定義をファイルにエクスポートします。

Performance Managementでは，環境定義のエクスポートおよびインポートによって実行系と待機系の環境を合わせる方式を採っています。

実行系ノードでエクスポートした環境定義（Performance Managementの定義が削除されている）を，待機系ノードにインポートすると，待機系ノードの既存の環境定義（Performance Managementの定義が削除前のままの状態で定義が残っている）と比較して差分（実行系ノードで削除された部分）を確認してPerformance Managementの環境定義を削除します。

手順を次に示します。

jpchasetup exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。
Performance Managementの論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。
例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup export -f lhostexp.txt

(7)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図データ]　[図データ]

「(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートしたファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(8)　共有ディスクをオフラインにする[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをオフラインにして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，オフラインにする必要はありません。

(9)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図データ]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードに反映させるためにインポートします。なお，待機系ノードでは，インポート時に共有ディスクをオフラインにする必要はありません。

手順を次に示します。

jpchasetup importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup import -f lhostexp.txt

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for Cosminexusを起動するための設定が削除されます。ほかの論理ホストのPerformance Managementのプログラムをアンセットアップしている場合は，それらの設定も削除されます。
また，セットアップ時にjpcnsconfig portコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，解除されます。

jpchasetup listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup list all

実行系ノードでjpchasetup listコマンドを実行したときと同じ内容が表示されることを確認してください。

(10)　クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除[図データ]　[図データ]

クラスタソフトから，論理ホストのPFM - Agent for Cosminexusに関する設定を削除してください。

設定を削除する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(11)　PFM - Managerでの設定の削除[図データ]　[図データ]

PFM - Web ConsoleでPFM - Managerにログインし，アンセットアップするPFM - Agent for Cosminexusに関連する定義を削除してください。

手順を次に示します。

PFM - Web Consoleから，エージェントを削除する。

PFM - Managerのエージェント情報を削除する。
例えば，PFM - Managerが論理ホストjp1-hal上で動作し，PFM - Agent for Cosminexusが論理ホストjp1-halc上で動作している場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcctrl delete サービスID host=jp1-halc lhost=jp1-hal

サービスIDには削除するエージェントのサービスIDを指定してください。

PFM - Managerサービスを再起動する。
サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

PFM - Web Consoleを再起動する。
サービス情報の削除をPFM - Web Consoleで有効にするには，PFM - Managerサービスを再起動したあと，PFM - Web Consoleを再起動する必要があります。

4.5.3　アンインストール手順

PFM - Agent for Cosminexusを実行系ノード，待機系ノードそれぞれからアンインストールします。

アンインストール手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。詳細は，「2.2.3　アンインストール手順」を参照してください。

注意

PFM - Agent for Cosminexusをアンインストールする場合は，PFM - Agent for CosminexusをアンインストールするノードのPerformance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。

論理ホスト環境を削除しないでPFM - Agent for Cosminexusをアンインストールした場合，環境ディレクトリが残ることがあります。その場合は，環境ディレクトリを削除してください。

4.6　アンインストールとアンセットアップ（UNIXの場合）

ここでは，クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for Cosminexusを，アンインストールする方法とアンセットアップする方法について説明します。

なお，PFM - Managerのアンインストールとアンセットアップについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章を参照してください。

＜この節の構成＞

4.6.1　PFM - Agent for Cosminexusのアンインストールとアンセットアップの流れ

4.6.2　アンセットアップ手順

4.6.3　アンインストール手順

4.6.1　PFM - Agent for Cosminexusのアンインストールとアンセットアップの流れ

クラスタシステムで運用していたPFM - Agent for Cosminexusのアンインストールおよびアンセットアップの流れを次の図に示します。

図4-6　クラスタシステムで論理ホスト運用するPFM - Agent for Cosminexusのアンインストールおよびアンセットアップの流れ（UNIXの場合）

4.6.2　アンセットアップ手順

論理ホスト環境をアンセットアップします。アンセットアップ手順には，実行系ノードの手順と，待機系ノードの手順があります。実行系ノード，待機系ノードの順にアンセットアップしてください。

[図データ]は実行系ノードで行う項目を，[図データ]は待機系ノードで行う項目を示します。また，[図データ]は使用する環境によって必要になるセットアップ項目，またはデフォルトの設定を変更する場合のオプションのセットアップ項目を示します。

PFM - Agent for Cosminexusのアンセットアップ手順について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　クラスタソフトからの停止　

(2)　共有ディスクのマウント

(3)　ポート番号の設定の解除　

(4)　PFM - Agent の論理ホストのアンセットアップ

(5)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ　

(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート

(7)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー　

(8)　共有ディスクのアンマウント　

(9)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート

(10)　クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除　

(11)　PFM - Managerでの設定の削除　

(1)　クラスタソフトからの停止[図データ]　[図データ]

クラスタソフトからの操作で，実行系ノードと待機系ノードで起動しているPerformance Managementのプログラムおよびサービスを停止してください。停止する方法については，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(2)　共有ディスクのマウント[図データ]

共有ディスクがマウントされていることを確認します。共有ディスクがマウントされていない場合は，クラスタソフトからの操作やボリュームマネージャの操作などで，共有ディスクをマウントしてください。

注意

共有ディスクがマウントされていなくても，ローカルディスク上のアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにjp1pcディレクトリおよびjp1pcディレクトリ以下のファイルがある場合は，共有ディスクをマウントしないでセットアップしています。この場合は次の手順で対処してください。

ローカルディスク上のアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにあるjp1pcディレクトリをtarコマンドでアーカイブする。

共有ディスクをマウントする。

共有ディスク上にアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリがない場合は，環境ディレクトリを作成する。

共有ディスク上のアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにtarファイルを展開する。

共有ディスクをアンマウントする。

ローカルディスク上のアンセットアップする論理ホストの環境ディレクトリにあるjp1pcディレクトリ以下を削除する。

(3)　ポート番号の設定の解除[図データ]　[図データ]

この手順は，ファイアウォールを使用する環境で，セットアップ時にjpcnsconfig portコマンドでポート番号を設定した場合だけに必要な手順です。

ポート番号の解除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章，およびクラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(4)　PFM - Agent の論理ホストのアンセットアップ[図データ]

手順を次に示します。

注意

共有ディスクがマウントされていない状態で論理ホスト環境を削除した場合は，物理ホスト上に存在する論理ホストの設定が削除され，共有ディスク上のディレクトリやファイルは削除されません。この場合，共有ディスクをマウントして，環境ディレクトリ以下のjp1pcディレクトリを手動で削除する必要があります。

jpchasetup listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup list all -lhost jp1-halc

論理ホスト環境をアンセットアップする前に，現在の設定を確認します。論理ホスト名や共有ディスクのパスなどを確認してください。

PFM - Agent for Cosminexusのインスタンス環境を削除する。
次のようにコマンドを実行します。

jpcinsunsetup agtc -lhost jp1-halc -inst APSV

jpcinsunsetupコマンドを実行すると，論理ホストのインスタンスを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上のインスタンス用のファイルが削除されます。

jpchasetup deleteコマンドを実行して，PFM - Agent for Cosminexusの論理ホスト環境を削除する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup delete agtc -lhost jp1-halc

jpchasetup deleteコマンドを実行すると，論理ホストのPFM - Agent for Cosminexusを起動するための設定が削除されます。また，共有ディスク上の論理ホスト用のファイルが削除されます。

jpchasetup listコマンドで，論理ホスト設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup list all

論理ホスト環境からPFM - Agent for Cosminexusが削除されていることを確認してください。

(5)　他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ[図データ]　[図データ]

PFM - Agent for Cosminexusのほかに，同じ論理ホストからアンセットアップするPFM - Agentがある場合は，この段階でアンセットアップしてください。

アンセットアップ手順については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，クラスタシステムでの構築と運用について説明している章，または各PFM - Agentマニュアルの，クラスタシステムでの運用について説明している章を参照してください。

(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート[図データ]

論理ホストのPFM - Agent for Cosminexusを削除したら，環境定義をファイルにエクスポートします。

Performance Managementでは，環境定義のエクスポートおよびインポートによって実行系と待機系の環境を合わせる方式を採っています。

実行系ノードでエクスポートした環境定義（Performance Managementの定義が削除されている）を，待機系ノードにインポートすると，待機系ノードの既存の環境定義（Performance Managementの定義が削除前のままの状態で定義が残っている）と比較して差分（実行系ノードで削除された部分）を確認してPerformance Managementの環境定義を削除します。

手順を次に示します。

jpchasetup exportコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をエクスポートする。
Performance Managementの論理ホスト環境の定義情報を，エクスポートファイルに出力します。エクスポートファイル名は任意です。
例えば，lhostexp.txtファイルに論理ホスト環境定義をエクスポートする場合，次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup export -f lhostexp.txt

(7)　論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー[図データ]　[図データ]

「(6)　論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート」でエクスポートしたファイルを，実行系ノードから待機系ノードにコピーします。

(8)　共有ディスクのアンマウント[図データ]　[図データ]

ファイルシステムをアンマウントして，作業を終了します。なお，その共有ディスクを続けて使用する場合は，ファイルシステムをアンマウントする必要はありません。

(9)　論理ホスト環境定義ファイルのインポート[図データ]

実行系ノードからコピーしたエクスポートファイルを，待機系ノードに反映させるためにインポートします。なお，待機系ノードでは，インポート時に共有ディスクをアンマウントする必要はありません。

手順を次に示します。

jpchasetup importコマンドを実行して，論理ホスト環境定義をインポートする。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup import -f lhostexp.txt

コマンドを実行すると，待機系ノードの環境を，エクスポートファイルの内容と同じ環境になるように設定変更します。これによって，論理ホストのPFM - Agent for Cosminexusを起動するための設定が削除されます。ほかの論理ホストのPerformance Managementのプログラムをアンセットアップしている場合は，それらの設定も削除されます。
また，セットアップ時にjpcnsconfig portコマンドで固定のポート番号を設定している場合も，解除されます。

jpchasetup listコマンドを実行して，論理ホスト設定を確認する。
次のようにコマンドを実行します。

jpchasetup list all

実行系ノードでjpchasetup listコマンドを実行したときと同じ内容が表示されることを確認してください。

(10)　クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除[図データ]　[図データ]

クラスタソフトから，論理ホストのPFM - Agent for Cosminexusに関する設定を削除してください。

設定を削除する方法は，クラスタソフトのマニュアルを参照してください。

(11)　PFM - Managerでの設定の削除[図データ]　[図データ]

PFM - Web ConsoleでPFM - Managerにログインし，アンセットアップするPFM - Agent for Cosminexusに関連する定義を削除してください。

手順を次に示します。

PFM - Web Consoleから，エージェントを削除する。

PFM - Managerのエージェント情報を削除する。
例えば，PFM - Managerが論理ホストjp1-hal上で動作し，PFM - Agent for Cosminexusが論理ホストjp1-halc上で動作している場合，次のように指定してコマンドを実行します。

jpcctrl delete サービスID host=jp1-halc lhost=jp1-hal

サービスIDには削除するエージェントのサービスIDを指定してください。

PFM - Managerサービスを再起動する。
サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

PFM - Web Consoleを再起動する。
サービス情報の削除をPFM - Web Consoleで有効にするには，PFM - Managerサービスを再起動したあと，PFM - Web Consoleを再起動する必要があります。

4.6.3　アンインストール手順

PFM - Agent for Cosminexusを実行系ノード，待機系ノードそれぞれからアンインストールします。

アンインストール手順は，非クラスタシステムの場合と同じです。詳細は，「3.2.3　アンインストール手順」を参照してください。

注意

PFM - Agent for Cosminexusをアンインストールする場合は，PFM - Agent for CosminexusをアンインストールするノードのPerformance Managementのプログラムおよびサービスをすべて停止してください。

論理ホスト環境を削除しないでPFM - Agent for Cosminexusをアンインストールした場合，環境ディレクトリが残ることがあります。その場合は，環境ディレクトリを削除してください。

5.　ソリューションセット

この章では，PFM - Agent for Cosminexusのソリューションセットについて説明します。

＜この章の構成＞

ソリューションセットの概要

アラームの記載形式

アラーム一覧

Java VM Full GC

JCA Resource

URL Group Request

Web App Request

Web App Session

WebContainer Request

レポートの記載形式

レポートのフォルダ構成

レポート一覧

Active Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Active Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Active Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Active Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Active Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Active Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Active Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

CallableStatement Hit Rate(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

CallableStatement Hit Rate(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

CopyGC Count（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

CopyGC Count（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Failed Request Count（リソースアダプタに関する最近１か月間の履歴レポート）

Failed Request Count（リソースアダプタに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Failed Request Count（リソースアダプタに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Failed Request Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Failed Request Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

File Descriptor Count（OSに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

File Descriptor Count（OSに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

FullGC Count（JavaVMに関する最近１か月間の履歴レポート）

FullGC Count（JavaVMに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

FullGC Count（JavaVMに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

FullGC Count（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

FullGC Count（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関する最近１か月間の履歴レポート）

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関する状態監視用のリアルタイムレポート）

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Loaded Class Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Loaded Class Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（Webコンテナに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（URLグループに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（Webコンテナに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（URLグループに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Active Thread Count（Webコンテナに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Active Thread Count（URLグループに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max File Descriptor Count（OSに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max File Descriptor Count（OSに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Loaded Class Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Loaded Class Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Pooled CallableStatement Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Pooled CallableStatement Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Pooled PreparedStatement Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Pooled PreparedStatement Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Session Rate（Webアプリケーションに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Session Rate（Webアプリケーションに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Session Rate（Webアプリケーションに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Session Rate（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Thread Blocked Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Thread Blocked Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Thread Count（OSに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Thread Count（OSに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Thread Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Thread Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Using JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Using JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webアプリケーションに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webコンテナに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（URLグループに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webアプリケーションに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webコンテナに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（URLグループに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webアプリケーションに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webコンテナに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Queue Rate（URLグループに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Thread Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Thread Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Message Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Message Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Request Queue Size（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Request Queue Size（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Request Queue Size（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Request Queue Size（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Request Queue Size（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Request Queue Size（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関する最近１か月間の履歴レポート）

Overflow Request Count（Webコンテナに関する最近１か月間の履歴レポート）

Overflow Request Count（URLグループに関する最近１か月間の履歴レポート）

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Overflow Request Count（Webコンテナに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Overflow Request Count（URLグループに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Overflow Request Count（Webコンテナに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Overflow Request Count（URLグループに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Overflow Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Overflow Request Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Overflow Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Overflow Request Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Pooled CallableStatement Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Pooled CallableStatement Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Pooled CallableStatement Hit Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Pooled CallableStatement Hit Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Pooled PreparedStatement Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Pooled PreparedStatement Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Pooled PreparedStatement Hit Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Pooled PreparedStatement Hit Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

PrepareCall Method Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

PrepareCall Method Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

PreparedStatement Hit Rate(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

PreparedStatement Hit Rate(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

PrepareStatement Method Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

PrepareStatement Method Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Request Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Request Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Response Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Response Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Response Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Response Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Thread Blocked Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Thread Blocked Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Thread Count（OSに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Thread Count（OSに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Thread Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Thread Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Transaction Completion Count（トランザクションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Transaction Completion Count（トランザクションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Transaction Rollback Count（トランザクションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Transaction Rollback Count（トランザクションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Using JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Using JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Waiting Request Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Waiting Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Waiting Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Waiting Request Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Waiting Request Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Waiting Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Waiting Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Waiting Request Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Waiting Thread Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Waiting Thread Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関する最近１か月間の履歴レポート）

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関する状態監視用のリアルタイムレポート）

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関する最近１か月間の履歴レポート）

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関する状態監視用のリアルタイムレポート）

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

ソリューションセットの概要

Performance Managementでは，アラームとレポートを定義する場合，次の方法があります。

PFM - Agentで定義されているアラームやレポートをそのまま使用する

PFM - Agentで定義されているアラームやレポートをコピーしてカスタマイズする

ウィザードを使用して新規に定義する

PFM - Agentで定義されているアラームやレポートを「ソリューションセット」と呼びます。ソリューションセットのレポートとアラームは，必要な情報があらかじめ定義されているので，コピーしてそのまま使用したり，ユーザーの環境に合わせてカスタマイズしたりできます。そのため，ウィザードを使用して新規に定義をしなくても，監視対象の運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

この章では，PFM - Agent for Cosminexusで定義されているソリューションセットのアラームとレポートの設定内容について説明します。

ソリューションセットの使用方法の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働分析のためのレポートの作成またはアラームによる稼働監視について説明している章を参照してください。

アラームの記載形式

ここでは，アラームの記載形式を示します。アラームは，アルファベット順に記載しています。

アラーム名

ソリューションセットのアラーム名を示します。

概要

このアラームで監視できる監視対象の概要について説明します。

主な設定

このアラームの主な設定値を表で説明します。この表では，アラームの設定値と，PFM - Web Consoleの［アラーム階層］画面でアラームアイコンをクリックし，［プロパティの表示］メソッドをクリックしたときに表示される，［プロパティ］画面の設定項目との対応を示しています。各アラームの設定の詳細については，PFM - Web Consoleのアラームの［プロパティ］画面で確認してください。

設定値の「－」は，設定が常に無効であることを示します。

なお，条件式で異常条件と警告条件が同じ場合は，アラームイベントは異常のものだけが発行されます。

関連レポート

このアラームに関連する，ソリューションセットのレポートを示します。PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面でエージェントアイコンをクリックし，［アラームの状態の表示］メソッドで表示される[図データ]アイコンをクリックすると，このレポートを表示できます。

アラーム一覧

PFM - Agent for Cosminexusのソリューションセットで定義されているアラームは，「PFM Cosminexus Solution Alarms 8.50」というアラームテーブルにまとめられています。「8.50」は，アラームテーブルのバージョンを示します。このアラームテーブルは，PFM - Web Consoleの［アラーム階層］画面に表示される「Cosminexus」フォルダに格納されています。ソリューションセットで定義されているアラームを次の表に示します。

表5-1　アラーム一覧（ソリューションセット）

アラーム名 | 監視対象
Java VM Full GC | Java VMのフルガーベージコレクションの発生回数。
JCA Resource | JCAリソースのコネクション取得待ちキューに滞留中のスレッド数とコネクション取得失敗数。
URL Group Request | URLグループの実行待ちリクエストキューに滞留中のリクエスト数とキューからあふれたリクエスト数。
Web App Request | Webアプリケーションの実行待ちリクエストキューの滞留率とキューからあふれたリクエスト数。
Web App Session | Webアプリケーションのセッション生成率。
WebContainer Request | Webコンテナの実行待ちリクエストキューに滞留中のリクエスト数とキューからあふれたリクエスト数。

Java VM Full GC

概要

JavaVMのフルガーベージコレクションの発生回数を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
プロダクト
Cosminexus

メッセージテキスト
Java VM Full GC has occurred frequently.

アラームを有効にする
チェック

監視時刻範囲
常に監視する

発生頻度を満たしたときにアラーム通知する
する

インターバル中
3

回しきい値超過
2

アクション
Eメール
－

コマンド
－

SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード名（レコードID）
Java VM（PI_JVM）

フィールド
FullGC Count

異常条件
FullGC Count >= 1

警告条件
FullGC Count >= 1

関連レポート

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Java VM/FullGC Count

JCA Resource

概要

JCAリソースのコネクション取得失敗数を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
プロダクト
Cosminexus

メッセージテキスト
JCA Resource connection failure count is %CVS.1.

アラームを有効にする
チェック

監視時刻範囲
常に監視する

発生頻度を満たしたときにアラーム通知する
する

インターバル中
1

回しきい値超過
1

アクション
Eメール
－

コマンド
－

SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード名（レコードID）
JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド
Failed Request Count

異常条件
Failed Request Count >= 1

警告条件
Failed Request Count >= 1

関連レポート

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/JCA Resource/Failed Request Count

URL Group Request

概要

URLグループの実行待ちリクエストキューに滞留中のリクエスト数とキューからあふれたリクエスト数を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
プロダクト
Cosminexus

メッセージテキスト
URL Group waiting request queue rate is %CVS%.

アラームを有効にする
チェック

監視時刻範囲
常に監視する

発生頻度を満たしたときにアラーム通知する
する

インターバル中
1

回しきい値超過
1

アクション
Eメール
－

コマンド
－

SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード名（レコードID）
URL Group（PI_WEBU）

フィールド
Max Waiting Request Queue %
Overflow Request Count

異常条件
Max Waiting Request Queue % >= 100 AND
Overflow Request Count >=1

警告条件
Max Waiting Request Queue % >= 80 AND
Overflow Request Count >= 0

関連レポート

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/URL Group/Max Waiting Request Queue Rate

Web App Request

概要

Webアプリケーションの実行待ちリクエストキューの滞留率とキューからあふれたリクエスト数を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
プロダクト
Cosminexus

メッセージテキスト
Web Application waiting request queue rate is %CVS%.

アラームを有効にする
チェック

監視時刻範囲
常に監視する

発生頻度を満たしたときにアラーム通知する
する

インターバル中
1

回しきい値超過
1

アクション
Eメール
－

コマンド
－

SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード名（レコードID）
Web Application（PI_WEBM）

フィールド
Max Waiting Request Queue %
Overflow Request Count

異常条件
Max Waiting Request Queue % >= 100 AND
Overflow Request Count >=1

警告条件
Max Waiting Request Queue % >= 80 AND
Overflow Request Count >= 0

関連レポート

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Application/Max Waiting Request Queue Rate

Web App Session

概要

Webアプリケーションのセッション生成率を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
プロダクト
Cosminexus

メッセージテキスト
Web Application session rate is %CVS%.

アラームを有効にする
チェック

監視時刻範囲
常に監視する

発生頻度を満たしたときにアラーム通知する
する

インターバル中
1

回しきい値超過
1

アクション
Eメール
－

コマンド
－

SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード名（レコードID）
Web Application（PI_WEBM）

フィールド
Max Session %

異常条件
Max Session % >= 100

警告条件
Max Session % >= 80

関連レポート

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Application/Max Session Rate

WebContainer Request

概要

Webコンテナの実行待ちリクエストキューに滞留中のリクエスト数とキューからあふれたリクエスト数を監視します。

主な設定

PFM - Web Consoleのアラームのプロパティ

設定値

項目
詳細項目

基本情報
プロダクト
Cosminexus

メッセージテキスト
Web Container waiting request queue rate is %CVS%.

アラームを有効にする
チェック

監視時刻範囲
常に監視する

発生頻度を満たしたときにアラーム通知する
する

インターバル中
1

回しきい値超過
1

アクション
Eメール
－

コマンド
－

SNMP
異常，警告，正常

条件式
レコード名（レコードID）
Web Container（PI_WEBC）

フィールド
Max Waiting Request Queue %
Overflow Request Count

異常条件
Max Waiting Request Queue % >= 100 AND
Overflow Request Count >=1

警告条件
Max Waiting Request Queue % >= 80 AND
Overflow Request Count >= 0

関連レポート

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Container/Max Waiting Request Queue Rate

レポートの記載形式

ここでは，レポートの記載形式を示します。レポートは，アルファベット順に記載しています。各レポートの説明は，次の項目から構成されています。

レポート名

ソリューションセットのレポート名を示します。同名のレポートが複数存在する場合は，レポートが表示する情報をレポート名に続けて括弧付きで記載します。

概要

このレポートで表示できる情報の概要について説明します。

格納先

このレポートの格納先を示します。

レコード

このレポートで使用するパフォーマンスデータが格納されているレコードを示します。履歴レポートを表示するためには，この欄に示すレコードを収集するように，あらかじめ設定しておく必要があります。レポートを表示する前に，PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面でエージェントのプロパティを表示して，このレコードが「Log = Yes」に設定されているか確認してください。

なお，リアルタイムレポートの場合，設定する必要はありません。

フィールド

このレポートで使用するレコードのフィールドについて，表で説明します。

レポートのフォルダ構成

PFM - Agent for Cosminexusのレポートのフォルダ構成を次に示します。<　>内は，フォルダ名を示します。

<Cosminexus>
+-- <Monthly Trend>
|   +-- JavaVM FullGC Count
|   +-- WebContainer Max Request Queue Rate
|   +-- WebContainer Overflow Req Count
|   +-- <Advanced>
|         +-- <Java VM>
|         |    +-- FullGC Count
|         +-- <JCA Resource>
|         |    +-- Failed Request Count
|         |    +-- Max Active Connection Count
|         +-- <Web Application>
|         |    +-- Max Active Thread Count
|         |    +-- Max Session Rate
|         |    +-- Max Waiting Request Queue Rate
|         |    +-- Overflow Request Count
|         +-- <Web Container>
|         |    +-- Max Active Thread Count
|         |    +-- Max Waiting Request Queue Rate
|         |    +-- Overflow Request Count
|         +-- <URL Group>
|              +-- Max Active Thread Count
|              +-- Max Waiting Request Queue Rate
|              +-- Overflow Request Count
+-- <Status Reporting>
|    +-- <Daily Trend>
|    |    +-- JavaVM FullGC Count
|    |    +-- WebContainer Max Request Queue Rate
|    |    +-- WebContainer Overflow Req Count
|    |    +-- <Advanced>
|    |         +-- <Java VM>
|    |         |    +-- FullGC Count
|    |         +-- <JCA Resource>
|    |         |    +-- Failed Request Count
|    |         |    +-- Max Active Connection Count
|    |         +-- <Web Application>
|    |         |    +-- Max Active Thread Count
|    |         |    +-- Max Session Rate
|    |         |    +-- Max Waiting Request Queue Rate
|    |         |    +-- Overflow Request Count
|    |         +-- <Web Container>
|    |         |    +-- Max Active Thread Count
|    |         |    +-- Max Waiting Request Queue Rate
|    |         |    +-- Overflow Request Count
|    |         +-- <URL Group>
|    |              +-- Max Active Thread Count
|    |              +-- Max Waiting Request Queue Rate
|    |              +-- Overflow Request Count
|    +-- <Real-Time>
|         +-- JavaVM FullGC Count
|         +-- WebContainer Max Request Queue Rate
|         +-- WebContainer Overflow Req Count
|         +-- <Advanced>
|              +-- <Java VM>
|              |    +-- FullGC Count
|              +-- <JCA Resource>
|              |    +-- Failed Request Count
|              |    +-- Max Active Connection Count
|              +-- <Web Application>
|              |    +-- Max Active Thread Count
|              |    +-- Max Session Rate
|              |    +-- Max Waiting Request Queue Rate
|              |    +-- Overflow Request Count
|              +-- <Web Container>
|              |    +-- Max Active Thread Count
|              |    +-- Max Waiting Request Queue Rate
|              |    +-- Overflow Request Count
|              +-- <URL Group>
|                   +-- Max Active Thread Count
|                   +-- Max Waiting Request Queue Rate
|                   +-- Overflow Request Count
+-- <Troubleshooting>
     +-- <Recent Past>
     |    +-- JavaVM FullGC Count
     |    +-- WebContainer Max Request Queue Rate
     |    +-- WebContainer Overflow Req Count
     |    +-- <Advanced>
     |         +-- <Java VM>
     |         |    +-- CopyGC Count
     |         |    +-- FullGC Count
     |         |    +-- Loaded Class Count(4.1)
     |         |    +-- Max Loaded Class Count(4.1)
     |         |    +-- Max Thread Blocked Count(4.1)
     |         |    +-- Max Thread Count(4.1)
     |         |    +-- Max Using JavaHeap MBytes
     |         |    +-- Min Free JavaHeap MBytes
     |         |    +-- Thread Blocked Count(4.1)
     |         |    +-- Thread Count(4.1)
     |         |    +-- Using JavaHeap MBytes
     |         +-- <OS Resource>
     |         |    +-- File Descriptor Count
     |         |    +-- Max File Descriptor Count
     |         |    +-- Max Thread Count
     |         |    +-- Thread Count
     |         +-- <Stateful Session Bean>
     |         |    +-- Active Session Count
     |         |    +-- Max Active Session Count
     |         |    +-- Min Free Session Count
     |         +-- <Stateless Session Bean>
     |         |    +-- Active Instance Count
     |         |    +-- Instance Count
     |         |    +-- Max Active Instance Count
     |         |    +-- Max Instance Count
     |         |    +-- Max Waiting Request Count
     |         |    +-- Min Free Instance Count
     |         |    +-- Waiting Request Count
     |         +-- <Message-driven Bean>
     |         |    +-- Active Instance Count
     |         |    +-- Instance Count
     |         |    +-- Max Active Instance Count
     |         |    +-- Max Instance Count
     |         |    +-- Message Count
     |         |    +-- Min Free Instance Count
     |         +-- <JCA Resource>
     |         |    +-- Active Connection Count
     |         |    +-- Connection Count
     |         |    +-- Failed Request Count
     |         |    +-- Max Active Connection Count
     |         |    +-- Max Connection Count
     |         |    +-- Max Waiting Thread Count
     |         |    +-- Min Free Connection Count
     |         |    +-- Waiting Thread Count
     |         +-- <Transaction>
     |         |    +-- Transaction Completion Count
     |         |    +-- Transaction Rollback Count
     |         +-- <Web Application>
     |         |    +-- Active Thread Count
     |         |    +-- Max Active Thread Count
     |         |    +-- Max Session Count
     |         |    +-- Max Session Rate
     |         |    +-- Max Waiting Request Count
     |         |    +-- Max Waiting Request Queue Rate
     |         |    +-- Min Free Request Queue Size
     |         |    +-- Min Free Session Count
     |         |    +-- Min Free Thread Count
     |         |    +-- Overflow Request Count
     |         |    +-- Request Count
     |         |    +-- Response Count
     |         |    +-- Session Count
     |         |    +-- Waiting Request Count
     |         +-- <Web Container>
     |         |    +-- Active Thread Count
     |         |    +-- Max Active Thread Count
     |         |    +-- Max Waiting Request Count
     |         |    +-- Max Waiting Request Queue Rate
     |         |    +-- Min Free Request Queue Size
     |         |    +-- Min Free Thread Count
     |         |    +-- Overflow Request Count
     |         |    +-- Waiting Request Count
     |         +-- <URL Group>
     |         |    +-- Active Thread Count
     |         |    +-- Max Active Thread Count
     |         |    +-- Max Waiting Request Count
     |         |    +-- Max Waiting Request Queue Rate
     |         |    +-- Min Free Request Queue Size
     |         |    +-- Min Free Thread Count
     |         |    +-- Overflow Request Count
     |         |    +-- Request Count
     |         |    +-- Response Count
     |         |    +-- Waiting Request Count
     |         +-- <DB Connector>
     |              +-- CallableStatement Hit Rate(4.1)
     |              +-- Max Pooled CallableStatement Cnt(4.1)
     |              +-- Max Pooled PreparedStatement Cnt(4.1)
     |              +-- Pooled CallableStatement Count(4.1)
     |              +-- Pooled CallableStatement Hit Cnt(4.1)
     |              +-- Pooled PreparedStatement Count(4.1)
     |              +-- Pooled PreparedStatement Hit Cnt(4.1)
     |              +-- PrepareCall Method Count(4.1)
     |              +-- PreparedStatement Hit Rate(4.1)
     |              +-- PrepareStatement Method Count(4.1)
     +-- <Real-Time>
          +-- JavaVM FullGC Count
          +-- WebContainer Max Request Queue Rate
          +-- WebContainer Overflow Req Count
          +-- <Advanced>
               +-- <Java VM>
               |    +-- CopyGC Count
               |    +-- FullGC Count
               |    +-- Loaded Class Count(4.1)
               |    +-- Max Loaded Class Count(4.1)
               |    +-- Max Thread Blocked Count(4.1)
               |    +-- Max Thread Count(4.1)
               |    +-- Max Using JavaHeap MBytes
               |    +-- Min Free JavaHeap MBytes
               |    +-- Thread Blocked Count(4.1)
               |    +-- Thread Count(4.1)
               |    +-- Using JavaHeap MBytes
               +-- <OS Resource>
               |    +-- File Descriptor Count
               |    +-- Max File Descriptor Count
               |    +-- Max Thread Count
               |    +-- Thread Count
               +-- <Stateful Session Bean>
               |    +-- Active Session Count
               |    +-- Max Active Session Count
               |    +-- Min Free Session Count
               +-- <Stateless Session Bean>
               |    +-- Active Instance Count
               |    +-- Instance Count
               |    +-- Max Active Instance Count
               |    +-- Max Instance Count
               |    +-- Max Waiting Request Count
               |    +-- Min Free Instance Count
               |    +-- Waiting Request Count
               +-- <Message-driven Bean>
               |    +-- Active Instance Count
               |    +-- Instance Count
               |    +-- Max Active Instance Count
               |    +-- Max Instance Count
               |    +-- Message Count
               |    +-- Min Free Instance Count
               +-- <JCA Resource>
               |    +-- Active Connection Count
               |    +-- Connection Count
               |    +-- Failed Request Count
               |    +-- Max Active Connection Count
               |    +-- Max Connection Count
               |    +-- Max Waiting Thread Count
               |    +-- Min Free Connection Count
               |    +-- Waiting Thread Count
               +-- <Transaction>
               |    +-- Transaction Completion Count
               |    +-- Transaction Rollback Count
               +-- <Web Application>
               |    +-- Active Thread Count
               |    +-- Max Active Thread Count
               |    +-- Max Session Count
               |    +-- Max Waiting Request Count
               |    +-- Min Free Request Queue Size
               |    +-- Min Free Session Count
               |    +-- Min Free Thread Count
               |    +-- Overflow Request Count
               |    +-- Request Count
               |    +-- Response Count
               |    +-- Session Count
               |    +-- Waiting Request Count
               +-- <Web Container>
               |    +-- Active Thread Count
               |    +-- Max Active Thread Count
               |    +-- Max Waiting Request Count
               |    +-- Min Free Request Queue Size
               |    +-- Min Free Thread Count
               |    +-- Overflow Request Count
               |    +-- Waiting Request Count
               +-- <URL Group>
               |    +-- Active Thread Count
               |    +-- Max Active Thread Count
               |    +-- Max Waiting Request Count
               |    +-- Min Free Request Queue Size
               |    +-- Min Free Thread Count
               |    +-- Overflow Request Count
               |    +-- Request Count
               |    +-- Response Count
               |    +-- Waiting Request Count
               +-- <DB Connector>
                    +-- CallableStatement Hit Rate(4.1)
                    +-- Max Pooled CallableStatement Cnt(4.1)
                    +-- Max Pooled PreparedStatement Cnt(4.1)
                    +-- Pooled CallableStatement Count(4.1)
                    +-- Pooled CallableStatement Hit Cnt(4.1)
                    +-- Pooled PreparedStatement Count(4.1)
                    +-- Pooled PreparedStatement Hit Cnt(4.1)
                    +-- PrepareCall Method Count(4.1)
                    +-- PreparedStatement Hit Rate(4.1)
                    +-- PrepareStatement Method Count(4.1)

各フォルダの説明を次に示します。

「Monthly Trend」フォルダ
最近1か月間の1日ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。1か月のシステムの傾向を分析するために使用します。

「Status Reporting」フォルダ
日ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。システムの総合的な状態を見るために使用します。また，履歴レポートのほかにリアルタイムレポートの表示もできます。

「Daily Trend」フォルダ
最近24時間の1時間ごとに集計された情報を表示するレポートが格納されています。1日ごとにシステムの状態を確認するために使用します。

「Real-Time」フォルダ
システムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

「Troubleshooting」フォルダ
トラブルを解決するのに役立つ情報を表示するレポートが格納されています。システムに問題が発生した場合，問題の原因を調査するために使用します。

「Recent Past」フォルダ
最近1時間の1分ごとに集計された情報を表示する履歴レポートが格納されています。

「Real-Time」フォルダ
現在のシステムの状態を確認するためのリアルタイムレポートが格納されています。

さらに，これらのフォルダの下位には，次のフォルダがあります。

「Advanced」フォルダ

デフォルトで「Log=No」に設定されているレコードを使用しているレポートが格納されています。このフォルダのレポートを表示するには，使用しているレコードの設定をPFM - Web Consoleで「Log＝Yes」にする必要があります。

レポート一覧

PFM - Agent for Cosminexusのソリューションセットで定義されているレポートは次のとおりです。

表5-2　レポート一覧

レポートの種類 | レポート名 | 表示する情報
最近１か月間の履歴レポート | Cosminexusの概要 | JavaVM FullGC Count | 最近1か月間のJavaVMのフルガーベージコレクションの発生回数。
WebContainer Max Request Queue Rate | 最近1か月間のWebコンテナの実行待ちリクエストキューの最大滞留率（％）。
WebContainer Overflow Req Count | 最近1か月間のWebコンテナの実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
JavaVM | FullGC Count | 最近1か月間のフルガーベージコレクションの発生回数。
リソースアダプタ | Failed Request Count | 最近1か月間のコネクション取得失敗数。
Max Active Connection Count | 最近1か月間に使用したコネクション数の最大値。
Webアプリケーション | Max Active Thread Count | 最近1か月間の同時実行スレッド数の最大値。
Max Session Rate | 最近1か月間のセッション数の上限値に対する最大値の割合（％）。
Max Waiting Request Queue Rate | 最近1か月間の実行待ちリクエストキューの最大滞留率（％）。
Overflow Request Count | 最近1か月間の実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
Webコンテナ | Max Active Thread Count | 最近1か月間の同時実行スレッド数の最大値。
Max Waiting Request Queue Rate | 最近1か月間の実行待ちリクエストキューの最大滞留率（％）。
Overflow Request Count | 最近1か月間の実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
URLグループ | Max Active Thread Count | 最近1か月間の同時実行スレッド数の最大値。
Max Waiting Request Queue Rate | 最近1か月間の実行待ちリクエストキューの最大滞留率（％）。
Overflow Request Count | 最近1か月間の実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
状態監視用の最近24時間の履歴レポート | Cosminexusの概要 | JavaVM FullGC Count | 最近24時間のJavaVMのフルガーベージコレクションの発生回数。
WebContainer Max Request Queue Rate | 最近24時間のWebコンテナの実行待ちリクエストキューの最大滞留率（％）。
WebContainer Overflow Req Count | 最近24時間のWebコンテナの実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
JavaVM | FullGC Count | 最近24時間のフルガーベージコレクションの発生回数。
リソースアダプタ | Failed Request Count | 最近24時間のコネクション取得失敗数。
Max Active Connection Count | 最近24時間に使用したコネクション数の最大値。
Webアプリケーション | Max Active Thread Count | 最近24時間の同時実行スレッド数の最大値。
Max Session Rate | 最近24時間のセッション数の上限値に対する最大値の割合（％）。
Max Waiting Request Queue Rate | 最近24時間の実行待ちリクエストキューの最大滞留率（％）。
Overflow Request Count | 最近24時間の実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
Webコンテナ | Max Active Thread Count | 最近24時間の同時実行スレッド数の最大値。
Max Waiting Request Queue Rate | 最近24時間の実行待ちリクエストキューの最大滞留率（％）。
Overflow Request Count | 最近24時間の実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
URLグループ | Max Active Thread Count | 最近24時間の同時実行スレッド数の最大値。
Max Waiting Request Queue Rate | 最近24時間の実行待ちリクエストキューの最大滞留率（％）。
Overflow Request Count | 最近24時間の実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
状態監視用のリアルタイムレポート | Cosminexusの概要 | JavaVM FullGC Count | JavaVMのフルガーベージコレクションの発生回数。
WebContainer Max Request Queue Rate | Webコンテナの実行待ちリクエストキューの最大滞留率（％）。
WebContainer Overflow Req Count | Webコンテナの実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
JavaVM | FullGC Count | フルガーベージコレクションの発生回数。
リソースアダプタ | Failed Request Count | コネクション取得失敗数。
Max Active Connection Count | 使用中のコネクション数の最大値。
Webアプリケーション | Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。
Max Session Rate | セッション数の上限値に対する最大値の割合（％）。
Max Waiting Request Queue Rate | 実行待ちリクエストキューの最大滞留率（％）。
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
Webコンテナ | Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。
Max Waiting Request Queue Rate | 実行待ちリクエストキューの最大滞留率（％）。
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
URLグループ | Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。
Max Waiting Request Queue Rate | 実行待ちリクエストキューの最大滞留率（％）。
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
トラブル解決用の最近1時間の履歴レポート | Cosminexusの概要 | JavaVM FullGC Count | 最近1時間のJavaVMのフルガーベージコレクションの発生回数。
WebContainer Max Request Queue Rate | 最近1時間のWebコンテナの実行待ちリクエストキューの最大滞留率（％）。
WebContainer Overflow Req Count | 最近1時間のWebコンテナの実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
JavaVM | CopyGC Count | 最近1時間のコピーガーベージコレクションの発生回数。
FullGC Count | 最近1時間のフルガーベージコレクションの発生回数。
Loaded Class Count(4.1) | 最近1時間のロードされているクラス数。
Max Loaded Class Count(4.1) | 最近1時間のロードされているクラス数の最大値。
Max Thread Blocked Count(4.1) | 最近1時間のスレッドがモニタに入るのをブロックされた回数の最大値。
Max Thread Count(4.1) | 最近1時間の稼働中のスレッド数の最大値。
Max Using JavaHeap MBytes | 最近1時間のJavaヒープ使用量の最大値。
Min Free JavaHeap MBytes | 最近1時間のJavaヒープ空き容量の最小値。
Thread Blocked Count(4.1) | 最近1時間のスレッドがモニタに入るのをブロックされた回数。
Thread Count(4.1) | 最近1時間の稼働中のスレッド数。
Using JavaHeap MBytes | 最近1時間のJavaヒープ使用量。
OS | File Descriptor Count | 最近1時間のJ2EEサーバのファイルディスクリプタ消費量。
Max File Descriptor Count | 最近1時間のJ2EEサーバの最大ファイルディスクリプタ消費量。
Max Thread Count | 最近1時間のJ2EEサーバのスレッド数の最大値。
Thread Count | 最近1時間のJ2EEサーバのスレッド数。
ステートフルセッションBean | Active Session Count | 最近1時間の接続セッション数。
Max Active Session Count | 最近1時間の接続セッション数の最大値。
Min Free Session Count | 最近1時間の空きセッション数の最小値。
ステートレスセッションBean | Active Instance Count | 最近1時間に使用したインスタンス数。
Instance Count | 最近1時間のインスタンス数。
Max Active Instance Count | 最近1時間に使用したインスタンス数の最大値。
Max Instance Count | 最近1時間のインスタンス数の最大値。
Max Waiting Request Count | 最近1時間の実行待ちリクエスト数の最大値。
Min Free Instance Count | 最近1時間の空きインスタンス数の最小値。
Waiting Request Count | 最近1時間の実行待ちリクエスト数。
メッセージドリブンBean | Active Instance Count | 最近1時間に使用したインスタンス数。
Instance Count | 最近1時間のインスタンス数。
Max Active Instance Count | 最近1時間に使用したインスタンス数の最大値。
Max Instance Count | 最近1時間のインスタンス数の最大値。
Message Count | 最近1時間の受け付けメッセージ数。
Min Free Instance Count | 最近1時間の空きインスタンス数の最小値。
リソースアダプタ | Active Connection Count | 最近1時間に使用したコネクション数。
Connection Count | 最近1時間のコネクション数。
Failed Request Count | 最近1時間のコネクション取得失敗数。
Max Active Connection Count | 最近1時間に使用したコネクション数の最大値。
Max Connection Count | 最近1時間のコネクション数の最大値。
Max Waiting Thread Count | 最近1時間のコネクション取得待ちキューに滞留したスレッド数の最大値。
Min Free Connection Count | 最近1時間の空きコネクション数の最小値。
Waiting Thread Count | 最近1時間のコネクション取得待ちキューに滞留したスレッド数。
トランザクション | Transaction Completion Count | 最近1時間のトランザクションの決着数。
Transaction Rollback Count | 最近1時間のトランザクションのロールバック数。
Webアプリケーション | Active Thread Count | 最近1時間の同時実行スレッド数。
Max Active Thread Count | 最近1時間の同時実行スレッド数の最大値。
Max Session Count | 最近1時間のセッション数の最大値。
Max Session Rate | 最近1時間のセッション数の上限値に対する最大値の割合（％）。
Max Waiting Request Count | 最近1時間の実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数。
Max Waiting Request Queue Rate | 最近1時間の実行待ちリクエストキューの最大滞留率（％）。
Min Free Request Queue Size | 最近1時間の実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値。
Min Free Session Count | 最近1時間の空きセッション数の最小値。
Min Free Thread Count | 最近1時間の同時に実行できるスレッド数の最小値。
Overflow Request Count | 最近1時間の実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
Request Count | 最近1時間の受け付けリクエスト数。
Response Count | 最近1時間の応答リクエスト数。
Session Count | 最近1時間のセッション数。
Waiting Request Count | 最近1時間の実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数。
Webコンテナ | Active Thread Count | 最近1時間の同時実行スレッド数。
Max Active Thread Count | 最近1時間の同時実行スレッド数の最大値。
Max Waiting Request Count | 最近1時間の実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数。
Max Waiting Request Queue Rate | 最近1時間の実行待ちリクエストキューの最大滞留率（％）。
Min Free Request Queue Size | 最近1時間の実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値。
Min Free Thread Count | 最近1時間の同時に実行できるスレッド数の最小値。
Overflow Request Count | 最近1時間の実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
Waiting Request Count | 最近1時間の実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数。
URLグループ | Active Thread Count | 最近1時間の同時実行スレッド数。
Max Active Thread Count | 最近1時間の同時実行スレッド数の最大値。
Max Waiting Request Count | 最近1時間の実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数。
Max Waiting Request Queue Rate | 最近1時間の実行待ちリクエストキューの最大滞留率（％）。
Min Free Request Queue Size | 最近1時間の実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値。
Min Free Thread Count | 最近1時間の同時に実行できるスレッド数の最小値。
Overflow Request Count | 最近1時間の実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
Request Count | 最近1時間の受け付けリクエスト数。
Response Count | 最近1時間の応答リクエスト数。
Waiting Request Count | 最近1時間の実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数。
DB Connector | CallableStatement Hit Rate(4.1) | 最近1時間のCallableStatementのヒット率（％）。
Max Pooled CallableStatement Cnt(4.1) | 最近1時間のキャッシュされたCallableStatement数の最大値。
Max Pooled PreparedStatement Cnt(4.1) | 最近1時間のキャッシュされたPreparedStatement数の最大値。
Pooled CallableStatement Count(4.1) | 最近1時間のキャッシュされたCallableStatement数。
Pooled CallableStatement Hit Cnt(4.1) | 最近1時間のキャッシュされたCallableStatementがヒットした回数。
Pooled PreparedStatement Count(4.1) | 最近1時間のキャッシュされたPreparedStatement数。
Pooled PreparedStatement Hit Cnt(4.1) | 最近1時間のキャッシュされたPreparedStatementがヒットした回数。
PrepareCall Method Count(4.1) | 最近1時間のPrepareCallメソッドが呼び出された回数。
PreparedStatement Hit Rate(4.1) | 最近1時間のPreparedStatementのヒット率（％）。
PrepareStatement Method Count(4.1) | 最近1時間のPrepareStatementメソッドが呼び出された回数。
トラブル解決用のリアルタイムレポート | Cosminexusの概要 | JavaVM FullGC Count | JavaVMのフルガーベージコレクションの発生回数。
WebContainer Max Request Queue Rate | Webコンテナの実行待ちリクエストキューの最大滞留率（％）。
WebContainer Overflow Req Count | Webコンテナの実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
JavaVM | CopyGC Count | コピーガーベージコレクションの発生回数。
FullGC Count | フルガーベージコレクションの発生回数。
Loaded Class Count(4.1) | ロードされているクラス数。
Max Loaded Class Count(4.1) | ロードされているクラス数の最大値。
Max Thread Blocked Count(4.1) | スレッドがモニタに入るのをブロックされた回数の最大値。
Max Thread Count(4.1) | 稼働中のスレッド数の最大値。
Max Using JavaHeap MBytes | Javaヒープ使用量の最大値。
Min Free JavaHeap MBytes | Javaヒープ空き容量の最小値。
Thread Blocked Count(4.1) | スレッドがモニタに入るのをブロックされた回数。
Thread Count(4.1) | 稼働中のスレッド数。
Using JavaHeap MBytes | Javaヒープ使用量。
OS | File Descriptor Count | J2EEサーバのファイルディスクリプタ消費量。
Max File Descriptor Count | J2EEサーバの最大ファイルディスクリプタ消費量。
Max Thread Count | J2EEサーバのスレッド数の最大値。
Thread Count | J2EEサーバのスレッド数。
ステートフルセッションBean | Active Session Count | 接続セッション数。
Max Active Session Count | 接続セッション数の最大値。
Min Free Session Count | 空きセッション数の最小値。
ステートレスセッションBean | Active Instance Count | 使用中のインスタンス数。
Instance Count | インスタンス数。
Max Active Instance Count | 使用中のインスタンス数の最大値。
Max Instance Count | インスタンス数の最大値。
Max Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数
Min Free Instance Count | 空きインスタンス数の最小値。
Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの滞留リクエスト数
メッセージドリブンBean | Active Instance Count | 使用中のインスタンス数。
Instance Count | インスタンス数。
Max Active Instance Count | 使用中のインスタンス数の最大値。
Max Instance Count | インスタンス数の最大値。
Message Count | 受け付けメッセージ数。
Min Free Instance Count | 空きインスタンス数の最小値。
リソースアダプタ | Active Connection Count | 使用中のコネクション数。
Connection Count | コネクション数。
Failed Request Count | コネクション取得失敗数。
Max Active Connection Count | 使用中のコネクション数の最大値。
Max Connection Count | コネクション数の最大値。
Max Waiting Thread Count | コネクション取得待ちキューに滞留中のスレッド数の最大値。
Min Free Connection Count | 空きコネクション数の最小値。
Waiting Thread Count | コネクション取得待ちキューに滞留中のスレッド数。
トランザクション | Transaction Completion Count | トランザクションの決着数。
Transaction Rollback Count | トランザクションのロールバック数。
Webアプリケーション | Active Thread Count | 同時実行スレッド数。
Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。
Max Session Count | セッション数の最大値。
Max Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数。
Min Free Request Queue Size | 実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値。
Min Free Session Count | 空きセッション数の最小値。
Min Free Thread Count | 同時に実行できるスレッド数の最小値。
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
Request Count | 受け付けリクエスト数。
Response Count | 応答リクエスト数。
Session Count | セッション数。
Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数。
Webコンテナ | Active Thread Count | 同時実行スレッド数。
Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。
Max Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数。
Min Free Request Queue Size | 実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値。
Min Free Thread Count | 同時に実行できるスレッド数の最小値。
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数。
URLグループ | Active Thread Count | 同時実行スレッド数。
Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。
Max Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数。
Min Free Request Queue Size | 実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値。
Min Free Thread Count | 同時に実行できるスレッド数の最小値。
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
Request Count | 受け付けリクエスト数。
Response Count | 応答リクエスト数。
Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数。
DB Connector | CallableStatement Hit Rate(4.1) | CallableStatementのヒット率（％）。
Max Pooled CallableStatement Cnt(4.1) | キャッシュされたCallableStatement数の最大値。
Max Pooled PreparedStatement Cnt(4.1) | キャッシュされたPreparedStatement数の最大値。
Pooled CallableStatement Count(4.1) | キャッシュされたCallableStatement数。
Pooled CallableStatement Hit Cnt(4.1) | キャッシュされたCallableStatementがヒットした回数。
Pooled PreparedStatement Count(4.1) | キャッシュされたPreparedStatement数。
Pooled PreparedStatement Hit Cnt(4.1) | キャッシュされたPreparedStatementがヒットした回数。
PrepareCall Method Count(4.1) | PrepareCallメソッドが呼び出された回数。
PreparedStatement Hit Rate(4.1) | PreparedStatementのヒット率（％）。
PrepareStatement Method Count(4.1) | PrepareStatementメソッドが呼び出された回数。

Active Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Active Connection Countレポートは，最近1時間に使用したコネクション数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Active Connection Count | 使用中のコネクション数の現在値。

Active Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Active Connection Countレポートは，使用中のコネクション数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Active Connection Count | 使用中のコネクション数の現在値。

Active Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Active Instance Countレポートは，最近1時間に使用したインスタンス数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Stateless Session Bean/

レコード

Stateless Session Bean（PI_SLSB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Active Instance Count | 使用中のインスタンス数の現在値。

Active Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Active Instance Countレポートは，最近1時間に使用したインスタンス数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Message-driven Bean/

レコード

Message-driven Bean（PI_MDB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Active Instance Count | 使用中のインスタンス数の現在値。

Active Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Active Instance Countレポートは，使用中のインスタンス数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Stateless Session Bean/

レコード

Stateless Session Bean（PI_SLSB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Active Instance Count | 使用中のインスタンス数の現在値。

Active Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Active Instance Countレポートは，使用中のインスタンス数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Message-driven Bean/

レコード

Message-driven Bean（PI_MDB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Active Instance Count | 使用中のインスタンス数の現在値。

Active Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Active Session Countレポートは，最近1時間の接続セッション数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Stateful Session Bean/

レコード

Stateful Session Bean（PI_SFSB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Active Session Count | 接続セッション数の現在値。

Active Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Active Session Countレポートは，接続中のセッション数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Stateful Session Bean/

レコード

Stateful Session Bean（PI_SFSB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Active Session Count | 接続セッション数の現在値。

Active Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Active Thread Countレポートは，最近1時間の同時実行スレッド数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Active Thread Count | 同時実行スレッド数の現在値。

Active Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Active Thread Countレポートは，最近1時間の同時実行スレッド数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Active Thread Count | 同時実行スレッド数の現在値。

Active Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Active Thread Countレポートは，最近1時間の同時実行スレッド数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Active Thread Count | 同時実行スレッド数の現在値。

Active Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Active Thread Countレポートは，同時実行スレッド数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Active Thread Count | 同時実行スレッド数の現在値。

Active Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Active Thread Countレポートは，同時実行スレッド数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Active Thread Count | 同時実行スレッド数の現在値。

Active Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Active Thread Countレポートは，同時実行スレッド数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Active Thread Count | 同時実行スレッド数の現在値。

CallableStatement Hit Rate(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

CallableStatement Hit Rate(4.1)レポートは，最近1時間のCallableStatementのヒット率について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
CallableStatement Hit % | サーバ起動後からのCallableStatementのヒット率（％）。

CallableStatement Hit Rate(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

CallableStatement Hit Rate(4.1)レポートは，CallableStatementのヒット率をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
CallableStatement Hit % | サーバ起動後からのCallableStatementのヒット率（％）。

Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Connection Countレポートは，最近1時間のコネクション数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Connection Count | コネクション数の現在値。

Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Connection Countレポートは，コネクション数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Connection Count | コネクション数の現在値。

CopyGC Count（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

CopyGC Countレポートは，最近1時間のコピーガーベージコレクションの発生回数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
CopyGC Count | コピーガーベージコレクションの発生回数。

CopyGC Count（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

CopyGC Countレポートは，コピーガーベージコレクションの発生回数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
CopyGC Count | コピーガーベージコレクションの発生回数。

Failed Request Count（リソースアダプタに関する最近１か月間の履歴レポート）

概要

Failed Request Countレポートは，最近1か月間のコネクション取得失敗数について，1日ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Monthly Trend/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Failed Request Count | コネクション取得失敗数。

Failed Request Count（リソースアダプタに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

概要

Failed Request Countレポートは，最近24時間のコネクション取得失敗数について，1時間ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Failed Request Count | コネクション取得失敗数。

Failed Request Count（リソースアダプタに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

概要

Failed Request Countレポートは，コネクション取得失敗数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Real-Time/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Failed Request Count | コネクション取得失敗数。

Failed Request Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Failed Request Countレポートは，最近1時間のコネクション取得失敗数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Failed Request Count | コネクション取得失敗数。

Failed Request Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Failed Request Countレポートは，コネクション取得失敗数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Failed Request Count | コネクション取得失敗数。

File Descriptor Count（OSに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

File Descriptor Countレポートは，最近1時間のJ2EEサーバのファイルディスクリプタ消費量について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/OS Resource/

レコード

OS Resource（PI_OSR）

フィールド

フィールド名 | 説明
File Descriptor Count | J2EEサーバのファイルディスクリプタ消費量。

File Descriptor Count（OSに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

File Descriptor Countレポートは，J2EEサーバのファイルディスクリプタ消費量をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/OS Resource/

レコード

OS Resource（PI_OSR）

フィールド

フィールド名 | 説明
File Descriptor Count | J2EEサーバのファイルディスクリプタ消費量。

FullGC Count（JavaVMに関する最近１か月間の履歴レポート）

概要

FullGC Countレポートは，最近1か月間のフルガーベージコレクションの発生回数について，1日ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Monthly Trend/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
FullGC Count | フルガーベージコレクションの発生回数。

FullGC Count（JavaVMに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

概要

FullGC Countレポートは，最近24時間のフルガーベージコレクションの発生回数について，1時間ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
FullGC Count | フルガーベージコレクションの発生回数。

FullGC Count（JavaVMに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

概要

FullGC Countレポートは，フルガーベージコレクションの発生回数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Real-Time/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
FullGC Count | フルガーベージコレクションの発生回数。

FullGC Count（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

FullGC Countレポートは，最近1時間のフルガーベージコレクションの発生回数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
FullGC Count | フルガーベージコレクションの発生回数。

FullGC Count（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

FullGC Countレポートは，フルガーベージコレクションの発生回数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
FullGC Count | フルガーベージコレクションの発生回数。

Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Instance Countレポートは，最近1時間のインスタンス数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Stateless Session Bean/

レコード

Stateless Session Bean（PI_SLSB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Instance Count | インスタンス数の現在値。

Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Instance Countレポートは，最近1時間のインスタンス数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Message-driven Bean/

レコード

Message-driven Bean（PI_MDB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Instance Count | インスタンス数の現在値。

Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Instance Countレポートは，インスタンス数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Stateless Session Bean/

レコード

Stateless Session Bean（PI_SLSB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Instance Count | インスタンス数の現在値。

Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Instance Countレポートは，インスタンス数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Message-driven Bean/

レコード

Message-driven Bean（PI_MDB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Instance Count | インスタンス数の現在値。

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関する最近１か月間の履歴レポート）

概要

JavaVM FullGC Countレポートは，JavaVMのフルガーベージコレクションの発生回数について，最近1か月間の統計情報を1日ごとに表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Monthly Trend/

レコード

Server Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
JavaVM FullGC Count | フルガーベージコレクションの発生回数。

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

概要

JavaVM FullGC Countレポートは，JavaVMのフルガーベージコレクションの発生回数について，最近24時間の統計情報を1時間ごとに表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

Server Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
JavaVM FullGC Count | フルガーベージコレクションの発生回数。

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関する状態監視用のリアルタイムレポート）

概要

JavaVM FullGC Countレポートは，JavaVMのフルガーベージコレクションの発生回数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Real-Time/

レコード

Server Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
JavaVM FullGC Count | フルガーベージコレクションの発生回数。

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

JavaVM FullGC Countレポートは，JavaVMのフルガーベージコレクションの発生回数について，最近1時間の統計情報を1分ごとに表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

Server Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
JavaVM FullGC Count | フルガーベージコレクションの発生回数。

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

JavaVM FullGC Countレポートは，JavaVMのフルガーベージコレクションの発生回数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Server Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
JavaVM FullGC Count | フルガーベージコレクションの発生回数。

Loaded Class Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Loaded Class Count(4.1)レポートは，最近1時間のロードされているクラス数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Loaded Class Count | ロードされているクラス数の現在値。

Loaded Class Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Loaded Class Count(4.1)レポートは，ロードされているクラス数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Loaded Class Count | ロードされているクラス数の現在値。

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関する最近１か月間の履歴レポート）

概要

Max Active Connection Countレポートは，最近1か月間に使用したコネクション数の最大値について，1日ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Monthly Trend/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Connection Count | 使用中のコネクション数の最大値。

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

概要

Max Active Connection Countレポートは，最近24時間に使用したコネクション数の最大値について，1時間ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Connection Count | 使用中のコネクション数の最大値。

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

概要

Max Active Connection Countレポートは，使用中のコネクション数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Real-Time/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Connection Count | 使用中のコネクション数の最大値。

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Active Connection Countレポートは，最近1時間に使用したコネクション数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Connection Count | 使用中のコネクション数の最大値。

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Active Connection Countレポートは，使用中のコネクション数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Connection Count | 使用中のコネクション数の最大値。

Max Active Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Active Instance Countレポートは，最近1時間に使用したインスタンス数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Stateless Session Bean/

レコード

Stateless Session Bean（PI_SLSB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Instance Count | 使用中のインスタンス数の最大値。

Max Active Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Active Instance Countレポートは，最近1時間に使用したインスタンス数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Message-driven Bean/

レコード

Message-driven Bean（PI_MDB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Instance Count | 使用中のインスタンス数の最大値。

Max Active Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Active Instance Countレポートは，使用中のインスタンス数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Stateless Session Bean/

レコード

Stateless Session Bean（PI_SLSB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Instance Count | 使用中のインスタンス数の最大値。

Max Active Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Active Instance Countレポートは，使用中のインスタンス数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Message-driven Bean/

レコード

Message-driven Bean（PI_MDB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Instance Count | 使用中のインスタンス数の最大値。

Max Active Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Active Session Countレポートは，最近1時間の接続セッション数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Stateful Session Bean/

レコード

Stateful Session Bean（PI_SFSB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Session Count | 接続セッション数の最大値。

Max Active Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Active Session Countレポートは，接続セッション数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Stateful Session Bean/

レコード

Stateful Session Bean（PI_SFSB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Session Count | 接続セッション数の最大値。

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関する最近１か月間の履歴レポート）

概要

Max Active Thread Countレポートは，最近1か月間の同時実行スレッド数の最大値について，1日ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Monthly Trend/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。

Max Active Thread Count（Webコンテナに関する最近１か月間の履歴レポート）

概要

Max Active Thread Countレポートは，最近1か月間の同時実行スレッド数の最大値について，1日ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Monthly Trend/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。

Max Active Thread Count（URLグループに関する最近１か月間の履歴レポート）

概要

Max Active Thread Countレポートは，最近1か月間の同時実行スレッド数の最大値について，1日ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Monthly Trend/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

概要

Max Active Thread Countレポートは，最近24時間の同時実行スレッド数の最大値について，1時間ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。

Max Active Thread Count（Webコンテナに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

概要

Max Active Thread Countレポートは，最近24時間の同時実行スレッド数の最大値について，1時間ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。

Max Active Thread Count（URLグループに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

概要

Max Active Thread Countレポートは，最近24時間の同時実行スレッド数の最大値について，1時間ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

概要

Max Active Thread Countレポートは，同時実行スレッド数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Real-Time/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。

Max Active Thread Count（Webコンテナに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

概要

Max Active Thread Countレポートは，同時実行スレッド数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Real-Time/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。

Max Active Thread Count（URLグループに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

概要

Max Active Thread Countレポートは，同時実行スレッド数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Real-Time/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Active Thread Countレポートは，最近1時間の同時実行スレッド数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。

Max Active Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Active Thread Countレポートは，最近1時間の同時実行スレッド数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。

Max Active Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Active Thread Countレポートは，最近1時間の同時実行スレッド数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Active Thread Countレポートは，同時実行スレッド数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。

Max Active Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Active Thread Countレポートは，同時実行スレッド数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。

Max Active Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Active Thread Countレポートは，同時実行スレッド数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Active Thread Count | 同時実行スレッド数の最大値。

Max Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Connection Countレポートは，最近1時間のコネクション数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Connection Count | コネクション数の最大値。

Max Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Connection Countレポートは，コネクション数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Connection Count | コネクション数の最大値。

Max File Descriptor Count（OSに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max File Descriptor Countレポートは，最近1時間のJ2EEサーバの最大ファイルディスクリプタ消費量について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/OS Resource/

レコード

OS Resource（PI_OSR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max File Descriptor Count | J2EEサーバの最大ファイルディスクリプタ消費量。

Max File Descriptor Count（OSに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max File Descriptor Countレポートは，J2EEサーバの最大ファイルディスクリプタ消費量をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/OS Resource/

レコード

OS Resource（PI_OSR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max File Descriptor Count | J2EEサーバの最大ファイルディスクリプタ消費量。

Max Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Instance Countレポートは，最近1時間のインスタンス数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Stateless Session Bean/

レコード

Stateless Session Bean（PI_SLSB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Instance Count | インスタンス数の最大値。

Max Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Instance Countレポートは，最近1時間のインスタンス数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Message-driven Bean/

レコード

Message-driven Bean（PI_MDB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Instance Count | インスタンス数の最大値。

Max Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Instance Countレポートは，インスタンス数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Stateless Session Bean/

レコード

Stateless Session Bean（PI_SLSB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Instance Count | インスタンス数の最大値。

Max Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Instance Countレポートは，インスタンス数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Message-driven Bean/

レコード

Message-driven Bean（PI_MDB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Instance Count | インスタンス数の最大値。

Max Loaded Class Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Loaded Class Count(4.1)レポートは，最近1時間のロードされているクラス数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Loaded Class Count | ロードされているクラス数の最大値。

Max Loaded Class Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Loaded Class Count(4.1)レポートは，ロードされているクラス数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Loaded Class Count | ロードされているクラス数の最大値。

Max Pooled CallableStatement Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Pooled CallableStatement Cnt(4.1)レポートは，最近1時間のキャッシュされたCallableStatement数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Pooled CallableStatement Cnt | ステートメントプーリング機能によってキャッシュされたCallableStatement数の最大値。

Max Pooled CallableStatement Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Pooled CallableStatement Cnt(4.1)レポートは，キャッシュされたCallableStatement数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Pooled CallableStatement Cnt | ステートメントプーリング機能によってキャッシュされたCallableStatement数の最大値。

Max Pooled PreparedStatement Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Pooled PreparedStatement Cnt(4.1)レポートは，最近1時間のキャッシュされたPreparedStatement数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Pooled PreparedStatement Cnt | ステートメントプーリング機能によってキャッシュされたPreparedStatement数の最大値。

Max Pooled PreparedStatement Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Pooled PreparedStatement Cnt(4.1)レポートは，キャッシュされたPreparedStatement数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Pooled PreparedStatement Cnt | ステートメントプーリング機能によってキャッシュされたPreparedStatement数の最大値。

Max Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Session Countレポートは，最近1時間のセッション数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Session Count | セッション数の最大値。

Max Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Session Countレポートは，セッション数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Session Count | セッション数の最大値。

Max Session Rate（Webアプリケーションに関する最近１か月間の履歴レポート）

概要

Max Session Rateレポートは，最近1か月間のセッション数の上限値に対する最大値の割合（％）について，1日ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Monthly Trend/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Session % | セッション数の上限値に対する最大値の割合（％）。

Max Session Rate（Webアプリケーションに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

概要

Max Session Rateレポートは，最近24時間のセッション数の上限値に対する最大値の割合（％）について，1時間ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Session % | セッション数の上限値に対する最大値の割合（％）。

Max Session Rate（Webアプリケーションに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

概要

Max Session Rateレポートは，セッション数の上限値に対する最大値の割合（％）をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Real-Time/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Session % | セッション数の上限値に対する最大値の割合（％）。

Max Session Rate（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Session Rateレポートは，最近1時間のセッション数の上限値に対する最大値の割合（％）について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Session % | セッション数の上限値に対する最大値の割合（％）。

Max Thread Blocked Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Thread Blocked Count(4.1)レポートは，最近1時間のスレッドがモニタに入るのをブロックされた回数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Thread Blocked Count | モニタロックのためにブロック状態であるスレッド数の最大値。

Max Thread Blocked Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Thread Blocked Count(4.1)レポートは，スレッドがモニタに入るのをブロックされた回数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Thread Blocked Count | モニタロックのためにブロック状態であるスレッド数の最大値。

Max Thread Count（OSに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Thread Countレポートは，最近1時間のJ2EEサーバのスレッド数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/OS Resource/

レコード

OS Resource（PI_OSR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Thread Count | J2EEサーバのスレッド数の最大値。

Max Thread Count（OSに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Thread Countレポートは，J2EEサーバのスレッド数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/OS Resource/

レコード

OS Resource（PI_OSR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Thread Count | J2EEサーバのスレッド数の最大値。

Max Thread Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Thread Count(4.1)レポートは，最近1時間の稼働中のスレッド数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Thread Count | 稼働中のスレッド数の最大値。

Max Thread Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Thread Count(4.1)レポートは，稼働中のスレッド数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Thread Count | 稼働中のスレッド数の最大値。

Max Using JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Using JavaHeap MBytesレポートは，最近1時間のJavaヒープ使用量の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Using JavaHeap MBytes | Javaヒープ使用量の最大値。

Max Using JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Using JavaHeap MBytesレポートは，Javaヒープ使用量の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Using JavaHeap MBytes | Javaヒープ使用量の最大値。

Max Waiting Request Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Waiting Request Countレポートは，最近1時間の実行待ちリクエスト数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Stateless Session Bean/

レコード

Stateless Session Bean（PI_SLSB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Waiting Request Count | 実行待ちリクエスト数の最大値。

Max Waiting Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Waiting Request Countレポートは，最近1時間の実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数。

Max Waiting Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Waiting Request Countレポートは，最近1時間の実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数。

Max Waiting Request Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Waiting Request Countレポートは，最近1時間の実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数。

Max Waiting Request Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Waiting Request Countレポートは，実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Stateless Session Bean/

レコード

Stateless Session Bean（PI_SLSB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Waiting Request Count | 実行待ちリクエスト数の最大値。

Max Waiting Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Waiting Request Countレポートは，実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数。

Max Waiting Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Waiting Request Countレポートは，実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数。

Max Waiting Request Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Waiting Request Countレポートは，実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数。

Max Waiting Request Queue Rate（Webアプリケーションに関する最近１か月間の履歴レポート）

概要

Max Waiting Request Queue Rateレポートは，最近1か月間の実行待ちリクエストキューの最大滞留率について，1日ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Monthly Trend/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名
説明

Max Waiting Request Queue %
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。

Max Waiting Request Queue Rate（Webコンテナに関する最近１か月間の履歴レポート）

概要

Max Waiting Request Queue Rateレポートは，最近1か月間の実行待ちリクエストキューの最大滞留率について，1日ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Monthly Trend/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名
説明

Max Waiting Request Queue %
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。

Max Waiting Request Queue Rate（URLグループに関する最近１か月間の履歴レポート）

概要

Max Waiting Request Queue Rateレポートは，最近1か月間の実行待ちリクエストキューの最大滞留率について，1日ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Monthly Trend/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名
説明

Max Waiting Request Queue %
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。

Max Waiting Request Queue Rate（Webアプリケーションに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

概要

Max Waiting Request Queue Rateレポートは，最近24時間の実行待ちリクエストキューの最大滞留率について，1時間ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名
説明

Max Waiting Request Queue %
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。

Max Waiting Request Queue Rate（Webコンテナに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

概要

Max Waiting Request Queue Rateレポートは，最近24時間の実行待ちリクエストキューの最大滞留率について，1時間ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名
説明

Max Waiting Request Queue %
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。

Max Waiting Request Queue Rate（URLグループに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

概要

Max Waiting Request Queue Rateレポートは，最近24時間の実行待ちリクエストキューの最大滞留率について，1時間ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名
説明

Max Waiting Request Queue %
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。

Max Waiting Request Queue Rate（Webアプリケーションに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

概要

Max Waiting Request Queue Rateレポートは，実行待ちリクエストキューの最大滞留率をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Real-Time/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名
説明

Max Waiting Request Queue %
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。

Max Waiting Request Queue Rate（Webコンテナに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

概要

Max Waiting Request Queue Rateレポートは，実行待ちリクエストキューの最大滞留率をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Real-Time/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名
説明

Max Waiting Request Queue %
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。

Max Waiting Request Queue Rate（URLグループに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

概要

Max Waiting Request Queue Rateレポートは，実行待ちリクエストキューの最大滞留率をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Real-Time/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名
説明

Max Waiting Request Queue %
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。

Max Waiting Request Queue Rate（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Waiting Request Queue Rateレポートは，最近1時間の実行待ちリクエストキューの最大滞留率について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名
説明

Max Waiting Request Queue %
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。

Max Waiting Request Queue Rate（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Waiting Request Queue Rateレポートは，最近1時間の実行待ちリクエストキューの最大滞留率について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名
説明

Max Waiting Request Queue %
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。

Max Waiting Request Queue Rate（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Waiting Request Queue Rateレポートは，最近1時間の実行待ちリクエストキューの最大滞留率について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名
説明

Max Waiting Request Queue %
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。

Max Waiting Thread Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Max Waiting Thread Countレポートは，最近1時間のコネクション取得待ちキューに滞留したスレッド数の最大値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Waiting Thread Count | コネクション取得待ちキューに滞留中のスレッド数の最大値。

Max Waiting Thread Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Max Waiting Thread Countレポートは，コネクション取得待ちキューに滞留中のスレッド数の最大値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Max Waiting Thread Count | コネクション取得待ちキューに滞留中のスレッド数の最大値。

Message Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Message Countレポートは，最近1時間の受け付けメッセージ数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Message-driven Bean/

レコード

Message-driven Bean（PI_MDB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Message Count | 受け付けメッセージ数。

Message Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Message Countレポートは，受け付けメッセージ数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Message-driven Bean/

レコード

Message-driven Bean（PI_MDB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Message Count | 受け付けメッセージ数。

Min Free Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Min Free Connection Countレポートは，最近1時間の空きコネクション数の最小値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Connection Count
空きコネクション数の最小値。
コネクションプールサイズの上限値から使用中のコネクション数の最大値を引いた値。

Min Free Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Min Free Connection Countレポートは，空きコネクション数の最小値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Connection Count
空きコネクション数の最小値。
コネクションプールサイズの上限値から使用中のコネクション数の最大値を引いた値。

Min Free Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Min Free Instance Countレポートは，最近1時間の空きインスタンス数の最小値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Stateless Session Bean/

レコード

Stateless Session Bean（PI_SLSB）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Instance Count
空きインスタンス数の最小値。
インスタンスプールサイズの上限値から使用中のインスタンス数の最大値を引いた値。

Min Free Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Min Free Instance Countレポートは，最近1時間の空きインスタンス数の最小値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Message-driven Bean/

レコード

Message-driven Bean（PI_MDB）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Instance Count
空きインスタンス数の最小値。
インスタンスプールサイズの上限値から使用中のインスタンス数の最大値を引いた値。

Min Free Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Min Free Instance Countレポートは，空きインスタンス数の最小値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Stateless Session Bean/

レコード

Stateless Session Bean（PI_SLSB）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Instance Count
空きインスタンス数の最小値。
インスタンスプールサイズの上限値から使用中のインスタンス数の最大値を引いた値。

Min Free Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Min Free Instance Countレポートは，空きインスタンス数の最小値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Message-driven Bean/

レコード

Message-driven Bean（PI_MDB）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Instance Count
空きインスタンス数の最小値。
インスタンスプールサイズの上限値から使用中のインスタンス数の最大値を引いた値。

Min Free JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Min Free JavaHeap MBytesレポートは，最近1時間のJavaヒープ空き容量の最小値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free JavaHeap MBytes
Javaヒープ空き容量の最小値。
Javaヒープサイズの上限値から最大値を引いた値。

Min Free JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Min Free JavaHeap MBytesレポートは，Javaヒープ空き容量の最小値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free JavaHeap MBytes
Javaヒープ空き容量の最小値。
Javaヒープサイズの上限値から最大値を引いた値。

Min Free Request Queue Size（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Min Free Request Queue Sizeレポートは，最近1時間の実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Request Queue Size
実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値。
実行待ちリクエストキューサイズから最大滞留リクエスト数を引いた値。

Min Free Request Queue Size（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Min Free Request Queue Sizeレポートは，最近1時間の実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Request Queue Size
実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値。
実行待ちリクエストキューサイズから最大滞留リクエスト数を引いた値。

Min Free Request Queue Size（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Min Free Request Queue Sizeレポートは，最近1時間の実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Request Queue Size
実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値。
実行待ちリクエストキューサイズから最大滞留リクエスト数を引いた値。

Min Free Request Queue Size（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Min Free Request Queue Sizeレポートは，実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Request Queue Size
実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値。
実行待ちリクエストキューサイズから最大滞留リクエスト数を引いた値。

Min Free Request Queue Size（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Min Free Request Queue Sizeレポートは，実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Request Queue Size
実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値。
実行待ちリクエストキューサイズから最大滞留リクエスト数を引いた値。

Min Free Request Queue Size（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Min Free Request Queue Sizeレポートは，実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Request Queue Size
実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値。
実行待ちリクエストキューサイズから最大滞留リクエスト数を引いた値。

Min Free Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Min Free Session Countレポートは，最近1時間の空きセッション数の最小値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Stateful Session Bean/

レコード

Stateful Session Bean（PI_SFSB）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Session Count
空きセッション数の最小値。
セッション数の上限値から最大値を引いた値。

Min Free Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Min Free Session Countレポートは，最近1時間の空きセッション数の最小値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Session Count
空きセッション数の最小値。
セッション数の上限値から最大値を引いた値。

Min Free Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Min Free Session Countレポートは，空きセッション数の最小値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Stateful Session Bean/

レコード

Stateful Session Bean（PI_SFSB）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Session Count
空きセッション数の最小値。
セッション数の上限値から最大値を引いた値。

Min Free Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Min Free Session Countレポートは，空きセッション数の最小値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Session Count
空きセッション数の最小値。
セッション数の上限値から最大値を引いた値。

Min Free Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Min Free Thread Countレポートは，最近1時間の同時に実行できるスレッド数の最小値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Thread Count
同時に実行できるスレッド数の最小値。
同時実行スレッド数の上限値から最大値を引いた値。

Min Free Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Min Free Thread Countレポートは，最近1時間の同時に実行できるスレッド数の最小値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Thread Count
同時に実行できるスレッド数の最小値。
同時実行スレッド数の上限値から最大値を引いた値。

Min Free Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Min Free Thread Countレポートは，最近1時間の同時に実行できるスレッド数の最小値について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Thread Count
同時に実行できるスレッド数の最小値。
同時実行スレッド数の上限値から最大値を引いた値。

Min Free Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Min Free Thread Countレポートは，同時に実行できるスレッド数の最小値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Thread Count
同時に実行できるスレッド数の最小値。
同時実行スレッド数の上限値から最大値を引いた値。

Min Free Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Min Free Thread Countレポートは，同時に実行できるスレッド数の最小値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Thread Count
同時に実行できるスレッド数の最小値。
同時実行スレッド数の上限値から最大値を引いた値。

Min Free Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Min Free Thread Countレポートは，同時に実行できるスレッド数の最小値をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名
説明

Min Free Thread Count
同時に実行できるスレッド数の最小値。
同時実行スレッド数の上限値から最大値を引いた値。

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関する最近１か月間の履歴レポート）

概要

Overflow Request Countレポートは，最近1か月間の実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数について，1日ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Monthly Trend/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

Overflow Request Count（Webコンテナに関する最近１か月間の履歴レポート）

概要

Overflow Request Countレポートは，最近1か月間の実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数について，1日ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Monthly Trend/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

Overflow Request Count（URLグループに関する最近１か月間の履歴レポート）

概要

Overflow Request Countレポートは，最近1か月間の実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数について，1日ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Monthly Trend/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

概要

Overflow Request Countレポートは，最近24時間の実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数について，1時間ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

Overflow Request Count（Webコンテナに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

概要

Overflow Request Countレポートは，最近24時間の実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数について，1時間ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

Overflow Request Count（URLグループに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

概要

Overflow Request Countレポートは，最近24時間の実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数について，1時間ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Daily Trend/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

概要

Overflow Request Countレポートは，実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数をリアルタイムで表示します。

注意

このレポートには［デルタ値で表示］がチェックされているため，Web ApplicationレコードのOverflow Request Countフィールドが無効値となる場合，その差分として「0」が表示されます。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Real-Time/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

Overflow Request Count（Webコンテナに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

概要

Overflow Request Countレポートは，実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数をリアルタイムで表示します。

注意

このレポートには［デルタ値で表示］がチェックされているため，Web ContainerレコードのOverflow Request Countフィールドが無効値となる場合，その差分として「0」が表示されます。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Real-Time/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

Overflow Request Count（URLグループに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

概要

Overflow Request Countレポートは，実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Real-Time/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Overflow Request Countレポートは，最近1時間の実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

Overflow Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Overflow Request Countレポートは，最近1時間の実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

Overflow Request Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Overflow Request Countレポートは，最近1時間の実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Overflow Request Countレポートは，実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数をリアルタイムで表示します。

注意

このレポートには［デルタ値で表示］がチェックされているため，Web ApplicationレコードのOverflow Request Countフィールドが無効値となる場合，その差分として「0」が表示されます。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

Overflow Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Overflow Request Countレポートは，実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数をリアルタイムで表示します。

注意

このレポートには［デルタ値で表示］がチェックされているため，Web ContainerレコードのOverflow Request Countフィールドが無効値となる場合，その差分として「0」が表示されます。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

Overflow Request Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Overflow Request Countレポートは，実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Overflow Request Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

Pooled CallableStatement Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Pooled CallableStatement Count(4.1)レポートは，最近1時間のキャッシュされたCallableStatement数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Pooled CallableStatement Count | ステートメントプーリング機能によってキャッシュされたCallableStatement数の現在値。

Pooled CallableStatement Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Pooled CallableStatement Count(4.1)レポートは，キャッシュされたCallableStatement数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Pooled CallableStatement Count | ステートメントプーリング機能によってキャッシュされたCallableStatement数の現在値。

Pooled CallableStatement Hit Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Pooled CallableStatement Hit Cnt(4.1)レポートは，最近1時間のキャッシュされたCallableStatementがヒットした回数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Pooled CallableStatement Hit Cnt | ステートメントプーリング機能によってキャッシュされたCallableStatementがヒットした回数。

Pooled CallableStatement Hit Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Pooled CallableStatement Hit Cnt(4.1)レポートは，キャッシュされたCallableStatementがヒットした回数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Pooled CallableStatement Hit Cnt | ステートメントプーリング機能によってキャッシュされたCallableStatementがヒットした回数。

Pooled PreparedStatement Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Pooled PreparedStatement Count(4.1)レポートは，最近1時間のキャッシュされたPreparedStatement数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Pooled PreparedStatement Count | ステートメントプーリング機能によってキャッシュされたPreparedStatement数の現在値。

Pooled PreparedStatement Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Pooled PreparedStatement Count(4.1)レポートは，キャッシュされたPreparedStatement数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Pooled PreparedStatement Count | ステートメントプーリング機能によってキャッシュされたPreparedStatement数の現在値。

Pooled PreparedStatement Hit Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Pooled PreparedStatement Hit Cnt(4.1)レポートは，最近1時間のキャッシュされたPreparedStatementがヒットした回数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Pooled PreparedStatement Hit Cnt | ステートメントプーリング機能によってキャッシュされたPreparedStatementがヒットした回数。

Pooled PreparedStatement Hit Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Pooled PreparedStatement Hit Cnt(4.1)レポートは，キャッシュされたPreparedStatementがヒットした回数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Pooled PreparedStatement Hit Cnt | ステートメントプーリング機能によってキャッシュされたPreparedStatementがヒットした回数。

PrepareCall Method Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

PrepareCall Method Count(4.1)レポートは，最近1時間のPrepareCallメソッドが呼び出された回数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
PrepareCall Method Count | PrepareCallメソッドが呼び出された回数。

PrepareCall Method Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

PrepareCall Method Count(4.1)レポートは，PrepareCallメソッドが呼び出された回数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
PrepareCall Method Count | PrepareCallメソッドが呼び出された回数。

PreparedStatement Hit Rate(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

PreparedStatement Hit Rate(4.1)レポートは，最近1時間のPreparedStatementのヒット率について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
PreparedStatement Hit % | サーバ起動後からのPreparedStatementのヒット率（％）。

PreparedStatement Hit Rate(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

PreparedStatement Hit Rate(4.1)レポートは，PreparedStatementのヒット率をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
PreparedStatement Hit % | サーバ起動後からのPreparedStatementのヒット率（％）。

PrepareStatement Method Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

PrepareStatement Method Count(4.1)レポートは，最近1時間のPrepareStatementメソッドが呼び出された回数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
PrepareStatement Method Count | PrepareStatementメソッドが呼び出された回数。

PrepareStatement Method Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

PrepareStatement Method Count(4.1)レポートは，PrepareStatementメソッドが呼び出された回数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/DB Connector/

レコード

DB Connector（PI_DBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
PrepareStatement Method Count | PrepareStatementメソッドが呼び出された回数。

Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Request Countレポートは，最近1時間の受け付けリクエスト数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Request Count | 受け付けリクエスト数。

Request Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Request Countレポートは，最近1時間の受け付けリクエスト数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Request Count | 受け付けリクエスト数。

Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Request Countレポートは，受け付けリクエスト数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Request Count | 受け付けリクエスト数。

Request Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Request Countレポートは，受け付けリクエスト数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Request Count | 受け付けリクエスト数。

Response Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Response Countレポートは，最近1時間の応答リクエスト数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Response Count | 応答リクエスト数。

Response Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Response Countレポートは，最近1時間の応答リクエスト数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Response Count | 応答リクエスト数。

Response Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Response Countレポートは，応答リクエスト数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Response Count | 応答リクエスト数。

Response Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Response Countレポートは，応答リクエスト数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Response Count | 応答リクエスト数。

Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Session Countレポートは，最近1時間のセッション数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Session Count | セッション数の現在値。

Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Session Countレポートは，セッション数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Session Count | セッション数の現在値。

Thread Blocked Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Thread Blocked Count(4.1)レポートは，最近1時間のスレッドがモニタに入るのをブロックされた回数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Thread Blocked Count | モニタロックのためにブロック状態であるスレッド数の現在値。

Thread Blocked Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Thread Blocked Count(4.1)レポートは，スレッドがモニタに入るのをブロックされた回数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Thread Blocked Count | モニタロックのためにブロック状態であるスレッド数の現在値。

Thread Count（OSに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Thread Countレポートは，最近1時間のJ2EEサーバのスレッド数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/OS Resource/

レコード

OS Resource（PI_OSR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Thread Count | J2EEサーバのスレッド数の現在値。

Thread Count（OSに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Thread Countレポートは，J2EEサーバのスレッド数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/OS Resource/

レコード

OS Resource（PI_OSR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Thread Count | J2EEサーバのスレッド数の現在値。

Thread Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Thread Count(4.1)レポートは，最近1時間の稼働中のスレッド数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Thread Count | 稼働中のスレッド数の現在値。

Thread Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Thread Count(4.1)レポートは，稼働中のスレッド数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Thread Count | 稼働中のスレッド数の現在値。

Transaction Completion Count（トランザクションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Transaction Completion Countレポートは，最近1時間のトランザクションの決着数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Transaction/

レコード

Transaction（PI_JTAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Transaction Completion Count | トランザクションの決着数。

Transaction Completion Count（トランザクションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Transaction Completion Countレポートは，トランザクションの決着数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Transaction/

レコード

Transaction（PI_JTAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Transaction Completion Count | トランザクションの決着数。

Transaction Rollback Count（トランザクションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Transaction Rollback Countレポートは，最近1時間のトランザクションのロールバック数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Transaction/

レコード

Transaction（PI_JTAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Transaction Rollback Count | トランザクションのロールバック数。

Transaction Rollback Count（トランザクションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Transaction Rollback Countレポートは，トランザクションのロールバック数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Transaction/

レコード

Transaction（PI_JTAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Transaction Rollback Count | トランザクションのロールバック数。

Using JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Using JavaHeap MBytesレポートは，最近1時間のJavaヒープ使用量について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Using JavaHeap MBytes | Javaヒープ使用量の現在値。

Using JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Using JavaHeap MBytesレポートは，Javaヒープ使用量をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Java VM/

レコード

Java VM（PI_JVM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Using JavaHeap MBytes | Javaヒープ使用量の現在値。

Waiting Request Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Waiting Request Countレポートは，最近1時間の実行待ちリクエスト数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Stateless Session Bean/

レコード

Stateless Session Bean（PI_SLSB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Waiting Request Count | 実行待ちリクエスト数の現在値。

Waiting Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Waiting Request Countレポートは，最近1時間の実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数。

Waiting Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Waiting Request Countレポートは，最近1時間の実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数。

Waiting Request Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Waiting Request Countレポートは，最近1時間の実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数。

Waiting Request Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Waiting Request Countレポートは，実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Stateless Session Bean/

レコード

Stateless Session Bean（PI_SLSB）

フィールド

フィールド名 | 説明
Waiting Request Count | 実行待ちリクエスト数の現在値。

Waiting Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Waiting Request Countレポートは，実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Application/

レコード

Web Application（PI_WEBM）

フィールド

フィールド名 | 説明
Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数。

Waiting Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Waiting Request Countレポートは，実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/Web Container/

レコード

Web Container（PI_WEBC）

フィールド

フィールド名 | 説明
Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数。

Waiting Request Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Waiting Request Countレポートは，実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/URL Group/

レコード

URL Group（PI_WEBU）

フィールド

フィールド名 | 説明
Waiting Request Count | 実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数。

Waiting Thread Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

Waiting Thread Countレポートは，最近1時間のコネクション取得待ちキューに滞留したスレッド数について，1分ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Waiting Thread Count | コネクション取得待ちキューに滞留中のスレッド数の現在値。

Waiting Thread Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

Waiting Thread Countレポートは，コネクション取得待ちキューに滞留中のスレッド数をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/Advanced/JCA Resource/

レコード

JCA Resource（PI_JCAR）

フィールド

フィールド名 | 説明
Waiting Thread Count | コネクション取得待ちキューに滞留中のスレッド数の現在値。

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関する最近１か月間の履歴レポート）

概要

WebContainer Max Request Queue Rateレポートは，Webコンテナの実行待ちリクエストキューの最大滞留率について，最近1か月間の統計情報を1日ごとに表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Monthly Trend/

レコード

Server Overview（PI）

フィールド

フィールド名
説明

WebContainer Max Request Queue %
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

概要

WebContainer Max Request Queue Rateレポートは，Webコンテナの実行待ちリクエストキューの最大滞留率について，最近24時間の統計情報を1時間ごとに表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

Server Overview（PI）

フィールド

フィールド名
説明

WebContainer Max Request Queue %
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関する状態監視用のリアルタイムレポート）

概要

WebContainer Max Request Queue Rateレポートは，Webコンテナの実行待ちリクエストキューの最大滞留率をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Real-Time/

レコード

Server Overview（PI）

フィールド

フィールド名
説明

WebContainer Max Request Queue %
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

WebContainer Max Request Queue Rateレポートは，Webコンテナの実行待ちリクエストキューの最大滞留率について，最近1時間の統計情報を1分ごとに表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

Server Overview（PI）

フィールド

フィールド名
説明

WebContainer Max Request Queue %
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

WebContainer Max Request Queue Rateレポートは，Webコンテナの実行待ちリクエストキューの最大滞留率をリアルタイムで表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Server Overview（PI）

フィールド

フィールド名
説明

WebContainer Max Request Queue %
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関する最近１か月間の履歴レポート）

概要

WebContainer Overflow Req Countレポートは，最近1か月間のWebコンテナの実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数について，1日ごとの統計情報を表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Monthly Trend/

レコード

Server Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
WebContainer Overflow Req Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

概要

WebContainer Overflow Req Countレポートは，Webコンテナの実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数について，最近24時間の統計情報を1時間ごとに表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Daily Trend/

レコード

Server Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
WebContainer Overflow Req Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関する状態監視用のリアルタイムレポート）

概要

WebContainer Overflow Req Countレポートは，Webコンテナの実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数をリアルタイムで表示します。

注意

このレポートには［デルタ値で表示］がチェックされているため，Server OverviewレコードのWebContainer Overflow Req Countフィールドが無効値となる場合，その差分として「0」が表示されます。

格納先

Reports/Cosminexus/Status Reporting/Real-Time/

レコード

Server Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
WebContainer Overflow Req Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

概要

WebContainer Overflow Req Countレポートは，Webコンテナの実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数について，最近1時間の統計情報を1分ごとに表示します。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Recent Past/

レコード

Server Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
WebContainer Overflow Req Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

概要

WebContainer Overflow Req Countレポートは，Webコンテナの実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数をリアルタイムで表示します。

注意

このレポートには［デルタ値で表示］がチェックされているため，Server OverviewレコードのWebContainer Overflow Req Countフィールドが無効値となる場合，その差分として「0」が表示されます。

格納先

Reports/Cosminexus/Troubleshooting/Real-Time/

レコード

Server Overview（PI）

フィールド

フィールド名 | 説明
WebContainer Overflow Req Count | 実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。

6.　レコード

この章では，PFM - Agent for Cosminexusのレコードについて説明します。各レコードのパフォーマンスデータの収集方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの機能，または稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

＜この章の構成＞

データモデルについて

レコードの記載形式

要約ルール

ODBCキーフィールド一覧

データ型一覧

フィールドの値

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると出力されるフィールド

レコード一覧

DB Connector（PI_DBC）

J2EE Server Detail（PD）

J2EE Server Status（PD_STAT）

Java VM（PI_JVM）

JCA Resource（PI_JCAR）

Message-driven Bean（PI_MDB）

OS Resource（PI_OSR）

Server Overview（PI）

Stateful Session Bean（PI_SFSB）

Stateless Session Bean（PI_SLSB）

Transaction（PI_JTAR）

URL Group（PI_WEBU）

Web Application（PI_WEBM）

Web Container（PI_WEBC）

データモデルについて

各PFM - Agentが持つレコードおよびフィールドの総称を「データモデル」と呼びます。各PFM - Agentと，そのPFM - Agentが持つデータモデルには，それぞれ固有のバージョン番号が付与されています。PFM - Agent for Cosminexusのデータモデルのバージョンについては，「付録H　バージョン互換」を参照してください。

各PFM - Agentのデータモデルのバージョンは，PFM - Web Consoleの［エージェント階層］画面でエージェントのプロパティを表示して確認してください。

データモデルについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

レコードの記載形式

この章では，PFM - Agent for Cosminexusのレコードをアルファベット順に記載しています。各レコードの説明は，次の項目から構成されています。

カテゴリー

各レコードが収集する情報の種類を示します。PFM - Agent for Cosminexusで収集する情報の種類について次に説明します。

Webコンテナの稼働情報
実行待ちリクエストキューの滞留リクエスト数など，Webコンテナに関するパフォーマンスデータを収集します。

EJBコンテナの稼働情報
ステートフルセッションBeanの空きセッション数の最小値など，EJBコンテナに関するパフォーマンスデータを収集します。

トランザクションの情報
ロールバック数など，トランザクションに関するパフォーマンスデータを収集します。

Java VMの情報
Javaヒープ使用量の現在値など，Java VMに関するパフォーマンスデータを収集します。

OSリソース関連の情報
J2EEサーバのスレッド数の最大値など，OSに関するパフォーマンスデータを収集します。

リソースアダプタの稼働情報
コネクション取得失敗数など，リソースアダプタに関するパフォーマンスデータを収集します。

その他の情報
J2EEサーバの稼働状態など，上記の分類に当てはまらないパフォーマンスデータを収集します。

機能

各レコードに格納されるパフォーマンスデータの概要および注意事項について説明します。

デフォルト値および変更できる値

各レコードに設定されているパフォーマンスデータの収集条件のデフォルト値およびユーザーが変更できる値を表で示します。「デフォルト値および変更できる値」に記載している項目とその意味を次の表に示します。この表で示す各項目については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

項目
意味
変更可否

Collection Interval※1,※2
パフォーマンスデータの収集間隔（秒単位）。
○：変更できる。
×：変更できない。

Collection Offset※3
パフォーマンスデータの収集を開始するオフセット値（秒単位）。オフセット値については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

Log
収集したパフォーマンスデータをStoreデータベースに記録するかどうか。
Yes：記録する。ただし，「Collection Interval=0」の場合，記録しない。
No：記録しない。

LOGIF
収集したパフォーマンスデータをStoreデータベースに記録するかどうかの条件。

注※1

指定できる値は0～2,147,483,647秒です。

注※2

PFM - Agent for Cosminexusの収集間隔は，監視対象であるCosminexusの設定項目である稼働情報収集間隔と同じ時間を指定してください。Cosminexusの設定値の確認や設定方法については，Cosminexusのマニュアルを参照してください。

注※3

指定できる値は，0～32,767秒（Collection Intervalで指定した値の範囲内）です。これは，複数のデータを収集する場合に，一度にデータの収集処理が実行されると負荷が集中するので，収集処理の負荷を分散するために使用します。

Collection Offsetの値を変更する場合は，収集処理の負荷を考慮した上で値を指定してください。

ODBCキーフィールド

PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要なODBCキーフィールドを示します。ODBCキーフィールドには，全レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。ここで示すのは，各レコード固有のODBCキーフィールドです。複数インスタンスレコードだけが，固有のODBCキーフィールドを持っています。

全レコード共通のODBCキーフィールドについては，この章の「ODBCキーフィールド一覧」を参照してください。ODBCキーフィールドの使用方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，ODBCに準拠したアプリケーションプログラムとの連携について説明している章を参照してください。

ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間を示します。ライフタイムについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照してください。

レコードサイズ

1回の収集で各レコードに格納されるパフォーマンスデータの容量を示します。

フィールド

各レコードのフィールドについて表で説明します。表の各項目について次に説明します。

PFM - View名（PFM - Manager名）

PFM - View名
PFM - Web Consoleで表示されるフィールド名を示します。

PFM - Manager名
PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているフィールドのデータを利用する場合，SQL文で記述するフィールド名を示します。
SQL文では，先頭に各レコードのレコードIDを付加した形式で記述します。例えば，Server Overview（PI）レコードのJavaVM FullGC Count（JAVA_VM_FULL_GC_COUNT）フィールドの場合，「PI_JAVA_VM_FULL_GC_COUNT」と記述します。

説明
各フィールドに格納されるパフォーマンスデータについて説明します。

要約
Agent Storeがデータを要約するときの方法（要約ルール）を示します。要約ルールについては，この章の「要約ルール」を参照してください。

形式
char型やfloat型など，各フィールドの値のデータ型を示します。データ型については，この章の「データ型一覧」を参照してください。

デルタ
累積値として収集するデータに対し，変化量でデータを表すことを「デルタ」と呼びます。デルタについては，この章の「フィールドの値」を参照してください。

データソース
該当するフィールドの値の計算方法または取得先を示します。フィールドの値については，この章の「フィールドの値」を参照してください。

要約ルール

PIレコードタイプのレコードでは，Collection Intervalに設定された間隔で収集されるデータと，あらかじめ定義されたルールに基づき一定の期間（分，時，日，週，月，または年単位）ごとに要約されたデータが，Storeデータベースに格納されます。要約の種類はフィールドごとに定義されています。この定義を「要約ルール」と呼びます。

要約ルールによっては，要約期間中の中間データを保持する必要のあるものがあります。この場合，中間データを保持するためのフィールドがStoreデータベース内のレコードに追加されます。このフィールドを「追加フィールド」と呼びます。追加フィールドの一部は，PFM - Web Consoleでレコードのフィールドとして表示されます。PFM - Web Consoleに表示される追加フィールドは，履歴レポートに表示するフィールドとして使用できます。

なお，要約によって追加される「追加フィールド」と区別するために，ここでは，この章の各レコードの説明に記載されているフィールドを「固有フィールド」と呼びます。

追加フィールドのフィールド名は次のようになります。

Storeデータベースに格納される追加フィールド名
固有フィールドのPFM - Manager名にサフィックスが付加されたフィールド名になります。

PFM - Web Consoleで表示される追加フィールド名
固有フィールドのPFM - View名にサフィックスが付加されたフィールド名になります。

PFM - Manager名に付加されるサフィックスと，それに対応するPFM - View名に付加されるサフィックス，およびフィールドに格納されるデータを次の表に示します。

表6-1　追加フィールドのサフィックス一覧

PFM - Manager名に付加されるサフィックス | PFM - View名に付加されるサフィックス | 格納データ
_TOTAL | (Total) | 要約期間内のレコードのフィールドの値の総和
_TOTAL_SEC | (Total) | 要約期間内のレコードのフィールドの値の総和（utime型の場合）
_COUNT | － | 要約期間内の収集レコード数
_HI | (Max) | 要約期間内のレコードのフィールド値の最大値
_LO | (Min) | 要約期間内のレコードのフィールド値の最小値

（凡例）

－：追加フィールドがないことを示します。

要約ルールの一覧を次の表に示します。

表6-2　要約ルール一覧

要約
ルール名
要約ルール

COPY
要約期間内の最新のレコードのフィールド値がそのまま格納される。

AVG
要約期間内のフィールド値の平均値が格納される。
次に計算式を示す。

(フィールド値の総和)/(収集レコード数)

Storeデータベースに追加される追加フィールド

_TOTAL

_TOTAL_SEC（utime型の場合）

_COUNT

PFM - Web Consoleで表示される追加フィールド※

(Total)

ADD
要約期間内のフィールド値の総和が格納される。

HI
要約期間内のフィールド値の最大値が格納される。

LO
要約期間内のフィールド値の最小値が格納される。

－
要約されないことを示す。

注※

・Manager名に「_AVG」が含まれるutime型のフィールドは，PFM - Web Consoleに追加される「(Total)」フィールドを履歴レポートで利用できません。

・Manager名に次の文字列が含まれるフィールドは，PFM - Web Consoleに追加される（Total）フィールドを履歴レポートで利用できません。

「_PER_」，「PCT 」，「PERCENT 」，「_AVG 」，「_RATE_TOTAL 」

ODBCキーフィールド一覧

ODBCキーフィールドには，全レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。ここで示すのは，全レコード共通のODBCキーフィールドです。PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合，ODBCキーフィールドが必要です。

全レコード共通のODBCキーフィールド一覧を次の表に示します。各レコード固有のODBCキーフィールドについては，各レコードの説明を参照してください。

表6-3　全レコード共通のODBCキーフィールド一覧

ODBCキーフィールド
ODBCフォーマット
データ
説明

レコードID_DATE
SQL_INTEGER
内部
レコードが生成された日付を表すレコードのキー。

レコードID_DATETIME
SQL_INTEGER
内部
レコードID_DATEフィールドとレコードID_TIMEフィールドの組み合わせ。

レコードID_DEVICEID
SQL_VARCHAR
内部
PFM - Agentが動作しているホスト名。

レコードID_DRAWER_TYPE
SQL_VARCHAR
内部
区分。有効な値を次に示す。
m：分
H：時
D：日
W：週
M：月
Y：年

レコードID_PROD_INST
SQL_VARCHAR
内部
PFM - Agentのインスタンス名。

レコードID_PRODID
SQL_VARCHAR
内部
PFM - AgentのプロダクトID。

レコードID_RECORD_TYPE
SQL_VARCHAR
内部
レコードタイプを表す識別子（4バイト）。

レコードID_TIME
SQL_INTEGER
内部
レコードが生成された時刻（グリニッジ標準時）。

データ型一覧

各フィールドの値のデータ型と，対応するCおよびC++のデータ型の一覧を次の表に示します。この表で示す「データ型」の「フィールド」の値は，各レコードのフィールドの表にある「形式」の列に示されています。

表6-4　データ型一覧

データ型
サイズ
（バイト）

説明

フィールド
CおよびC++

char(n)
char( )
( )内の数
nバイトの長さを持つ文字データ。

double
double
8
数値（1.7E±308（15桁））。

float
float
4
数値（3.4E±38（7桁））。

long
long
4
数値（-2,147,483,648～2,147,483,647）。

short
short
2
数値（-32,768～32,767）。

string(n)
char[ ]
( )内の数
nバイトの長さを持つ文字列（7ビットアスキー以外は格納できない）。最後の文字は，「null」。

time_t
unsigned long
4
数値（0～4,294,967,295）。

timeval
構造体
8
数値（最初の4バイトは秒，次の4バイトはマイクロ秒を表す）。

ulong
unsigned long
4
数値（0～4,294,967,295）。

utime
構造体
8
数値（最初の4バイトは秒，次の4バイトはマイクロ秒を表す）。

word
unsigned short
2
数値（0～65,535）。

（該当なし）
unsigned char
1
数値（0～255）。

フィールドの値

ここでは，各フィールドに格納される値について説明します。

データソース

各フィールドには，Performance Managementや監視対象プログラムから取得した値や，これらの値をある計算式に基づいて計算した値が格納されます。各フィールドの値の取得先または計算方法は，フィールドの表の「データソース」列で示します。PFM - Agent for Cosminexusではデータソース列はすべて「－」になります。

デルタ

変化量でデータを表すことを「デルタ」と呼びます。例えば，1回目に収集されたパフォーマンスデータが「3」，2回目に収集されたパフォーマンスデータが「4」とすると，変化量として「1」が格納されます。各フィールドの値がデルタ値かどうかは，フィールドの表の「デルタ」列で示します。

PFM - Agent for Cosminexusで収集されるパフォーマンスデータは，次の表のとおりです。

レコードタイプ
デルタ
データ種別
［デルタ値で表示］のチェック※
レコードの値

PIレコードタイプ
Yes
リアルタイムデータ
あり
変化量が表示される。

なし
収集時点の値が表示される。

・履歴データ
・アラームの監視データ
－
変化量が表示される。

No
リアルタイムデータ
あり
収集時点の値が表示される。

なし
収集時点の値が表示される。

・履歴データ
・アラームの監視データ
－
収集時点の値が表示される。

PDレコードタイプ
Yes
リアルタイムデータ
あり
変化量が表示される。

なし
収集時点の値が表示される。

・履歴データ
・アラームの監視データ
－
収集時点の値が表示される。

No
リアルタイムデータ
あり
収集時点の値が表示される。

なし
収集時点の値が表示される。

・履歴データ
・アラームの監視データ
－
収集時点の値が表示される。

（凡例）

－：該当しない

注※

次に示すPFM - Web Consoleの項目がチェックされているかどうかを示します。

レポートウィザードの［編集 > 表示設定（リアルタイムレポート）］画面の［デルタ値で表示］

レポートウィンドウの［Properties］タブの［表示設定（リアルタイムレポート）］の［デルタ値で表示］

パフォーマンスデータが収集される際の注意事項を次に示します。

PIレコードタイプのレコードが保存されるためには，2回以上パフォーマンスデータが収集されている必要があります。
PIレコードタイプのレコードには，PFM - Web Consoleで設定した収集間隔ごとにパフォーマンスデータが収集されます。しかし，パフォーマンスデータのStoreデータベースへの格納は，PFM - Web Consoleでパフォーマンスデータの収集の設定をした時点では実行されません。
PIレコードタイプの履歴データには，前回の収集データとの差分を必要とするデータ（デルタ値）が含まれているため，2回分のデータが必要になります。このため，履歴データがStoreデータベースに格納されるまでには，設定した時間の最大2倍の時間が掛かります。
例えば，PFM - Web Consoleでパフォーマンスデータの収集間隔を，18:32に300秒（5分）で設定した場合，最初のデータ収集は18:35に開始されます。次のデータ収集は18:40に開始されます。履歴のデータは，18:35と18:40に収集されたデータを基に作成され，18:40に（設定時18:32から8分後）履歴データとしてStoreデータベースに格納されます。

リアルタイムレポートには，最初にデータが収集されたときから値が表示されます。ただし，前回のデータを必要とするレポートの場合，初回の値は0で表示されます。2回目以降のデータ収集は，レポートによって動作が異なります。

次の場合，最初にデータが収集されたときから値が表示されます。

PIレコードのリアルタイムレポートの設定で，［デルタ値で表示］がチェックされていない場合

PDレコードのリアルタイムレポートの設定で，［デルタ値で表示］がチェックされている場合

ただし，前回のデータを必要とするレポートの場合，値は0で表示されます。2回目のデータ収集以降は，収集データの値が表示されます。

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールドを次の表に示します。

これらのフィールドの内容をレポートで参照するには，履歴レポートを使用する必要があります。履歴レポートの詳細については，「1.1.1　Cosminexusのパフォーマンスデータを収集できます」を参照してください。

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
形式
デルタ
サポートバージョン
データソース

Agent Host
（DEVICEID）
PFM - Agentが動作しているホスト名。
string(256)
No
すべて
－

Agent Instance
（PROD_INST）
PFM - Agentのインスタンス名。
string(256)
No
すべて
－

Agent Type
（PRODID）
PFM - AgentのプロダクトID。1バイトの識別子で表される。
char
No
すべて
－

Date
（DATE）
レコードが作成された日。グリニッジ標準時。※1，※2
char(3)
No
すべて
－

Date and Time
（DATETIME）
Date（DATE）フィールドとTime（TIME）フィールドの組み合わせ。※2
char(6)
No
すべて
－

Drawer Type
（DRAWER_TYPE）
PIレコードタイプのレコードの場合，データが要約される区分。PFM - Web Consoleのレポートで表示する場合とODBCドライバを使用して表示する場合とで，区分の表示が異なる。※3
char
No
すべて
－

GMT Offset
（GMT_ADJUST）
グリニッジ標準時とローカル時間の差。秒単位。
long
No
すべて
－

Time
（TIME）
レコードが作成された時刻。グリニッジ標準時。※1，※2
char(3)
No
すべて
－

注※1

PIレコードタイプのレコードでは，データが要約されるため，要約される際の基準となる時刻が設定されます。レコード区分ごとの設定値を次の表に示します。

区分 | レコード区分ごとの設定値
分 | レコードが作成された時刻の0秒
時 | レコードが作成された時刻の0分0秒
日 | レコードが作成された日の0時0分0秒
週 | レコードが作成された週の月曜日の0時0分0秒
月 | レコードが作成された月の1日の0時0分0秒
年 | レコードが作成された年の1月1日の0時0分0秒

注※2

レポートやODBCドライバによるデータ表示を行った場合，DateフィールドはYYYYMMDD形式で，Date and TimeフィールドはYYYYMMDD hh:mm:ss形式で，Timeフィールドはhh:mm:ss形式で表示されます。

注※3

PFM - Web Consoleのレポートで表示する場合とODBCドライバを使用して表示する場合の違いを次の表に示します。

区分 | PFM - Web Console | ODBCドライバ
分 | Minute | m
時 | Hour | H
日 | Day | D
週 | Week | W
月 | Month | M
年 | Year | Y

Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると出力されるフィールド

jpcctrl dumpコマンドで，Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると，次に示すフィールドが出力されます。これらのフィールドもStoreデータベースに記録されるとき追加されるフィールドですが，PFM - Web Consoleでは表示されないため，レポートに表示するフィールドとして使用できません。これらのフィールドは，PFM - Agent for Cosminexusが内部で使用するフィールドであるため，運用で使用しないでください。

レコードID_DATE_F

レコードID_DEVICEID_F

レコードID_DRAWER_TYPE_F

レコードID_DRAWER_COUNT

レコードID_DRAWER_COUNT_F

レコードID_INST_SEQ

レコードID_PRODID_F

レコードID_PROD_INST_F

レコードID_RECORD_TYPE

レコードID_RECORD_TYPE_F

レコードID_SEVERITY

レコードID_SEVERITY_F

レコードID_TIME_F

レコードID_UOWID

レコードID_UOWID_F

レコードID_UOW_INST

レコードID_UOW_INST_F

レコードID_PFM - Manager名_SEC

レコードID_PFM - Manager名_MSEC

レコード一覧

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusで収集できるレコードの一覧を記載します。

PFM - Agent for Cosminexusで収集できるレコードおよびそのレコードに格納される情報を次の表に示します。

なお，各レコードの注意事項に記載しているCosminexusの設定の詳細については，Cosminexusのマニュアルを参照してください。

表6-5　PFM - Agent for Cosminexusのレコード一覧

カテゴリー | レコード名 | レコードID | 格納される情報
Webコンテナの稼働情報 | URL Group | PI_WEBU | URLグループについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ
Web Application | PI_WEBM | Webアプリケーションについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ
Web Container | PI_WEBC | Webコンテナについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ
EJBコンテナの稼働情報 | Message-driven Bean | PI_MDB | メッセージドリブンBeanについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ
Stateful Session Bean | PI_SFSB | ステートフルセッションBeanについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ
Stateless Session Bean | PI_SLSB | ステートレスセッションBeanについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ
トランザクションの情報 | Transaction | PI_JTAR | トランザクションについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ
Java VMの情報 | Java VM | PI_JVM | JavaVMについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ
OSリソース関連の情報 | OS Resource | PI_OSR | OSについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ
リソースアダプタの稼働情報 | JCA Resource | PI_JCAR | リソースアダプタについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ
DB Connectorの情報 | DB Connector | PI_DBC | DB Connectorについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ
その他の情報 | J2EE Server Detail | PD | Cosminexusの設定についての情報
J2EE Server Status | PD_STAT | Cosminexusのある時点での状態を示すパフォーマンスデータ
Server Overview | PI | Cosminexusの概要についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータ

DB Connector（PI_DBC）

カテゴリー

DB Connectorの情報

機能

DB Connector（PI_DBC）レコードには，DB Connectorについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

パフォーマンスデータを収集するごとに，一つのDB Connectorにつき1件のレコードが作成されます。

このレコードは，複数インスタンスレコードです。

注意

コネクションプーリング機能が無効の場合，次に示すフィールドの値は無効値として常に「-1」になります。

Pooled PreparedStatement Count

Pooled CallableStatement Count

PreparedStatement Hit %

CallableStatement Hit %

また，この場合，次に示すフィールドの値は無効値として常に「0」になります。ただし，リアルタイムレポート表示では無効値として常に「-1」になります。

なお，Max Pooled PreparedStatement Cnt，Max Pooled CallableStatement Cntのリアルタイムレポート表示で［デルタ値で表示］のチェックを［あり］にした場合は「0」になります。

Max Pooled PreparedStatement Cnt

Max Pooled CallableStatement Cnt

Pooled PreparedStatement Hit Cnt

Pooled CallableStatement Hit Cnt

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_DBC_INSTANCE_NAME

ライフタイム

DB Connectorの開始から停止までです。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：377バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Instance Name
（INSTANCE_NAME）
DB Connectorの表示名。
COPY
string(257)
No
－

Pooled PreparedStatement Count
（POOLED_PREPARED_STATEMENT_COUNT）
ステートメントプーリング機能によってキャッシュされたPreparedStatement数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Pooled PreparedStatement Cnt
（MAX_POOL_PREPARED_STATEMENT_CNT）
ステートメントプーリング機能によってキャッシュされたPreparedStatement数の最大値。
HI
double
No
－

Pooled CallableStatement Count
（POOLED_CALLABLE_STATEMENT_COUNT）
ステートメントプーリング機能によってキャッシュされたCallableStatement数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Pooled CallableStatement Cnt
（MAX_POOL_CALLABLE_STATEMENT_CNT）
ステートメントプーリング機能によってキャッシュされたCallableStatement数の最大値。
HI
double
No
－

PrepareStatement Method Count
（PREPARE_STATEMENT_METHOD_COUNT）
PrepareStatementメソッドが呼び出された回数。
ADD
double
Yes
－

PrepareCall Method Count
（PREPARE_CALL_METHOD_COUNT）
PrepareCallメソッドが呼び出された回数。
ADD
double
Yes
－

Pooled PreparedStatement Hit Cnt
（POOL_PREPARED_STATEMENT_HIT_CNT）
ステートメントプーリング機能によってキャッシュされたPreparedStatementがヒットした回数。
ADD
double
Yes
－

Pooled CallableStatement Hit Cnt
（POOL_CALLABLE_STATEMENT_HIT_CNT）
ステートメントプーリング機能によってキャッシュされたCallableStatementがヒットした回数。
ADD
double
Yes
－

PreparedStatement Hit %
（PREPARED_STATEMENT_HIT_RATE）
サーバ起動後からのPreparedStatementのヒット率（％）。
AVG
float
No
－

CallableStatement Hit %
（CALLABLE_STATEMENT_HIT_RATE）
サーバ起動後からのCallableStatementのヒット率（％）。
AVG
float
No
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「DBC」。
COPY
char(8)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
COPY
time_t
No
－

Interval
（INTERVAL）
前回収集した時刻からの間隔（秒）。
COPY
ulong
No
－

J2EE Server Detail（PD）

カテゴリー

その他の情報

機能

J2EE Server Detail（PD）レコードには，Cosminexusの設定についての，ある時点での情報が格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 3600 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

J2EEサーバの起動から停止までです。

レコードサイズ

固定部：820バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

J2EE-Server Name
（J2_EE_SERVER_NAME）
J2EEサーバ名。
－
string(129)
No
－

Port Number
（PORT_NUMBER）
インスタンス環境のセットアップでCosminexus RMI Registry Port Numberに指定したポート番号。
－
string(6)
No
－

J2EE-Server Collection Interval
（J2_EE_SERVER_COLLECTION_INTERVAL）
J2EEサーバの稼働情報収集間隔。
－
long
No
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「PD」。
－
char(8)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
－
time_t
No
－

Interval
（INTERVAL）
前回収集した時刻からの間隔（秒）。
－
ulong
No
－

J2EE Server Status（PD_STAT）

カテゴリー

その他の情報

機能

J2EE Server Status（PD_STAT）レコードには，Cosminexusの状態についての，ある時点でのパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

J2EEサーバの起動から停止までです。

レコードサイズ

固定部：683バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

J2EE-Server Status
（J2_EE_SERVER_STATUS）
J2EEサーバの稼働状態。
J2EEサーバが停止している場合は0，起動している場合は1。
－
short
No
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「STAT」。
－
char(8)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
－
time_t
No
－

Interval
（INTERVAL）
前回収集した時刻からの間隔（秒）。
－
ulong
No
－

Java VM（PI_JVM）

カテゴリー

Java VMの情報

機能

Java VM（PI_JVM）レコードには，JavaVMについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

J2EEサーバの起動から停止までです。

レコードサイズ

固定部：825バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Using JavaHeap MBytes
（USING_JAVA_HEAP_M_BYTES）
Javaヒープ使用量の現在値。
AVG
float
No
－

Max Using JavaHeap MBytes
（MAX_USING_JAVA_HEAP_M_BYTES）
Javaヒープ使用量の最大値。
HI
float
No
－

Min Free JavaHeap MBytes
（MIN_FREE_JAVA_HEAP_M_BYTES）
Javaヒープ空き容量の最小値。
Javaヒープサイズの上限値から最大値を引いた値。
LO
float
No
－

Using JavaHeap %
（USING_JAVA_HEAP_RATE）
Javaヒープの使用率。
Javaヒープサイズの上限値に対する現在値の割合（％）。
AVG
float
No
－

Max Using JavaHeap %
（MAX_USING_JAVA_HEAP_RATE）
Javaヒープの最大使用率。
Javaヒープサイズの上限値に対する最大値の割合（％）。
HI
float
No
－

CopyGC Count
（COPY_GC_COUNT）
コピーガーベージコレクションの発生回数。
ADD
double
Yes
－

FullGC Count
（FULL_GC_COUNT）
フルガーベージコレクションの発生回数。
ADD
double
Yes
－

Loaded Class Count
（LOADED_CLASS_COUNT）
ロードされているクラス数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Loaded Class Count
（MAX_LOADED_CLASS_COUNT）
ロードされているクラス数の最大値。
HI
double
No
－

Thread Count
（THREAD_COUNT）
稼働中のスレッド数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Thread Count
（MAX_THREAD_COUNT）
稼働中のスレッド数の最大値。
HI
double
No
－

Thread Blocked Count
（THREAD_BLOCKED_COUNT）
モニタロックのためにブロック状態であるスレッド数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Thread Blocked Count
（MAX_THREAD_BLOCKED_COUNT）
モニタロックのためにブロック状態であるスレッド数の最大値。
HI
double
No
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「JVM」。
COPY
char(8)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
COPY
time_t
No
－

Interval
（INTERVAL）
前回収集した時刻からの間隔（秒）。
COPY
ulong
No
－

JCA Resource（PI_JCAR）

カテゴリー

リソースアダプタの稼働情報

機能

JCA Resource（PI_JCAR）レコードには，リソースアダプタについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

パフォーマンスデータを収集するごとに，一つのリソースアダプタにつき1件のレコードが作成されます。

このレコードは，複数インスタンスレコードです。

注意

ルートリソースアダプタの場合，次に示すフィールドの値は，無効値として常に「-1」になります。

Connection Count

Active Connection Count

Min Free Connection Count

Waiting Thread Count

また，この場合，次に示すフィールドの値は，無効値として常に「0」になります。ただし，リアルタイムレポート表示では無効値として常に「-1」になります。

Max Connection Count

Max Active Connection Count

Max Waiting Thread Count

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_JCAR_INSTANCE_NAME

ライフタイム

リソースアダプタの開始から停止までです。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：357バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Instance Name
（INSTANCE_NAME）
リソースアダプタ表示名。
COPY
string(257)
No
－

Connection Count
（CONNECTION_COUNT）
コネクション数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Connection Count
（MAX_CONNECTION_COUNT）
コネクション数の最大値。
HI
double
No
－

Active Connection Count
（ACTIVE_CONNECTION_COUNT）
使用中のコネクション数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Active Connection Count
（MAX_ACTIVE_CONNECTION_COUNT）
使用中のコネクション数の最大値。
HI
double
No
－

Min Free Connection Count
（MIN_FREE_CONNECTION_COUNT）
空きコネクション数の最小値。
コネクションプールサイズの上限値から使用中のコネクション数の最大値を引いた値。
LO
double
No
－

Waiting Thread Count
（WAITING_THREAD_COUNT）
コネクション取得待ちキューに滞留中のスレッド数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Waiting Thread Count
（MAX_WAITING_THREAD_COUNT）
コネクション取得待ちキューに滞留中のスレッド数の最大値。
HI
double
No
－

Failed Request Count
（FAILED_REQUEST_COUNT）
コネクション取得失敗数。
ADD
double
Yes
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「JCAR」。
COPY
char(8)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
COPY
time_t
No
－

Interval
（INTERVAL）
前回収集した時刻からの間隔（秒）。
COPY
ulong
No
－

Message-driven Bean（PI_MDB）

カテゴリー

EJBコンテナの稼働情報

機能

Message-driven Bean（PI_MDB）レコードには，メッセージドリブンBeanについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

パフォーマンスデータを収集するごとに，一つのメッセージドリブンBeanにつき1件のレコードが作成されます。

このレコードは，複数インスタンスレコードです。

注意

プール内のインスタンスの最大数が無制限の場合，次に示すフィールドの値は，無効値として常に「-1」になります。

Min Free Instance Count

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_MDB_INSTANCE_NAME

ライフタイム

当該J2EEアプリケーションの開始から停止までです。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：329バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Instance Name
（INSTANCE_NAME）
Message-driven Bean表示名/EJBアプリケーション表示名/J2EEアプリケーション表示名。
COPY
string(257)
No
－

Message Count
（MESSAGE_COUNT）
受付メッセージ数。
ADD
double
Yes
－

Instance Count
（INSTANCE_COUNT）
インスタンス数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Instance Count
（MAX_INSTANCE_COUNT）
インスタンス数の最大値。
HI
double
No
－

Active Instance Count
（ACTIVE_INSTANCE_COUNT）
使用中のインスタンス数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Active Instance Count
（MAX_ACTIVE_INSTANCE_COUNT）
使用中のインスタンス数の最大値。
HI
double
No
－

Min Free Instance Count
（MIN_FREE_INSTANCE_COUNT）
空きインスタンス数の最小値。
インスタンスプールサイズの上限値から使用中のインスタンス数の最大値を引いた値。
LO
double
No
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「MDB」。
COPY
char(8)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
COPY
time_t
No
－

Interval
（INTERVAL）
前回収集した時刻からの間隔（秒）。
COPY
ulong
No
－

OS Resource（PI_OSR）

カテゴリー

OSリソース関連の情報

機能

OS Resource（PI_OSR）レコードには，OSについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

注意

OSがLinuxの場合，次に示すフィールドの値は，無効値として常に「-1」になります。

Thread Count

また，この場合，次に示すフィールドの値は，無効値として常に「0」になります。ただし，リアルタイムレポート表示では，無効値として常に「-1」になります。

Max Thread Count

OSがWindowsまたはAIXの場合，次に示すフィールドの値は，無効値として常に「-1」になります。

File Descriptor Count

また，この場合，次に示すフィールドの値は，無効値として常に「0」になります。ただし，リアルタイムレポート表示では，無効値として常に「-1」になります。

Max File Descriptor Count

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

J2EEサーバの起動から停止までです。

レコードサイズ

固定部：737バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Thread Count
（THREAD_COUNT）
J2EEサーバのスレッド数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Thread Count
（MAX_THREAD_COUNT）
J2EEサーバのスレッド数の最大値。
HI
double
No
－

File Descriptor Count
（FILE_DESCRIPTOR_COUNT）
J2EEサーバのファイルディスクリプタ消費量。
AVG
double
No
－

Max File Descriptor Count
（MAX_FILE_DESCRIPTOR_COUNT）
J2EEサーバの最大ファイルディスクリプタ消費量。
HI
double
No
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「OSR」。
COPY
char(8)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
COPY
time_t
No
－

Interval
（INTERVAL）
前回収集した時刻からの間隔（秒）。
COPY
ulong
No
－

Server Overview（PI）

カテゴリー

その他の情報

機能

Server Overview（PI）レコードには，Cosminexusの概要についての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

注意

Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数制御を設定していない場合，次に示すフィールドの値は，無効値として常に「0」になります。ただし，リアルタイムレポート表示では無効値として常に「-1」になります。

なお，WebContainer Overflow Req Countのリアルタイムレポート表示で［デルタ値で表示］のチェックを［あり］にした場合は「0」になります。

WebContainer Overflow Req Count

WebContainer Max Request Queue %

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | Yes | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

J2EEサーバの起動から停止までです。

レコードサイズ

固定部：701バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

JavaVM FullGC Count
（JAVA_VM_FULL_GC_COUNT）
フルガーベージコレクションの発生回数。
ADD
double
Yes
－

WebContainer Max Request Queue %
（WEB_CONTAINER_MAX_REQ_QUEUE_RATE）
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。
HI
float
No
－

WebContainer Overflow Req Count
（WEB_CONTAINER_OVERFLOW_REQ_CNT）
実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
ADD
double
Yes
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「PI」。
COPY
char(8)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
COPY
time_t
No
－

Interval
（INTERVAL）
前回収集した時刻からの間隔（秒）。
COPY
ulong
No
－

Stateful Session Bean（PI_SFSB）

カテゴリー

EJBコンテナの稼働情報

機能

Stateful Session Bean（PI_SFSB）レコードには，ステートフルセッションBeanについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

パフォーマンスデータを収集するごとに，一つのステートフルセッションBeanにつき1件のレコードが作成されます。

このレコードは，複数インスタンスレコードです。

注意

セッションの最大数が無制限の場合，次に示すフィールドの値は，無効値として常に「-1」になります。

Min Free Session Count

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_SFSB_INSTANCE_NAME

ライフタイム

当該J2EEアプリケーションの開始から停止までです。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：293バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Instance Name
（INSTANCE_NAME）
Stateful Session Bean表示名/EJBアプリケーション表示名/J2EEアプリケーション表示名。
COPY
string(257)
No
－

Active Session Count
（ACTIVE_SESSION_COUNT）
接続セッション数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Active Session Count
（MAX_ACTIVE_SESSION_COUNT）
接続セッション数の最大値。
HI
double
No
－

Min Free Session Count
（MIN_FREE_SESSION_COUNT）
空きセッション数の最小値。
セッション数の上限値から最大値を引いた値。
LO
double
No
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「SFSB」。
COPY
char(8)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
COPY
time_t
No
－

Interval
（INTERVAL）
前回収集した時刻からの間隔（秒）。
COPY
ulong
No
－

Stateless Session Bean（PI_SLSB）

カテゴリー

EJBコンテナの稼働情報

機能

Stateless Session Bean（PI_SLSB）レコードには，ステートレスセッションBeanについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

パフォーマンスデータを収集するごとに，一つのステートレスセッションBeanにつき1件のレコードが作成されます。

このレコードは，複数インスタンスレコードです。

注意

プール内のインスタンスの最大数が無制限の場合，次に示すフィールドの値は，無効値として常に「-1」になります。

Min Free Instance Count

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_SLSB_INSTANCE_NAME

ライフタイム

当該J2EEアプリケーションの開始から停止までです。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：349バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Instance Name
（INSTANCE_NAME）
Stateless Session Bean表示名/EJBアプリケーション表示名/J2EEアプリケーション表示名。
COPY
string(257)
No
－

Instance Count
（INSTANCE_COUNT）
インスタンス数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Instance Count
（MAX_INSTANCE_COUNT）
インスタンス数の最大値。
HI
double
No
－

Active Instance Count
（ACTIVE_INSTANCE_COUNT）
使用中のインスタンス数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Active Instance Count
（MAX_ACTIVE_INSTANCE_COUNT）
使用中のインスタンス数の最大値。
HI
double
No
－

Min Free Instance Count
（MIN_FREE_INSTANCE_COUNT）
空きインスタンス数の最小値。
インスタンスプールサイズの上限値から使用中のインスタンス数の最大値を引いた値。
LO
double
No
－

Waiting Request Count
（WAITING_REQUEST_COUNT）
実行待ちリクエスト数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Waiting Request Count
（MAX_WAITING_REQUEST_COUNT）
実行待ちリクエスト数の最大値。
HI
double
No
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「SLSB」。
COPY
char(8)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
COPY
time_t
No
－

Interval
（INTERVAL）
前回収集した時刻からの間隔（秒）。
COPY
ulong
No
－

Transaction（PI_JTAR）

カテゴリー

トランザクションの情報

機能

Transaction（PI_JTAR）レコードには，トランザクションについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

トランザクションサービスの起動から停止までです。

レコードサイズ

固定部：697バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Transaction Completion Count
（TRANSACTION_COMPLETION_COUNT）
トランザクションの決着数。
ADD
double
Yes
－

Transaction Rollback Count
（TRANSACTION_ROLLBACK_COUNT）
トランザクションのロールバック数。
ADD
double
Yes
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「JTAR」。
COPY
char(8)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
COPY
time_t
No
－

Interval
（INTERVAL）
前回収集した時刻からの間隔（秒）。
COPY
ulong
No
－

URL Group（PI_WEBU）

カテゴリー

Webコンテナの稼働情報

機能

URL Group（PI_WEBU）レコードには，URLグループについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

パフォーマンスデータを収集するごとに，一つのURLグループにつき1件のレコードが作成されます。

このレコードは，複数インスタンスレコードです。

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_WEBU_INSTANCE_NAME

ライフタイム

当該J2EEアプリケーションの開始から停止までです。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：373バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Instance Name
（INSTANCE_NAME）
URLグループ単位の同時実行スレッド数の定義名/Webアプリケーション表示名/J2EEアプリケーション表示名。
COPY
string(257)
No
－

Request Count
（REQUEST_COUNT）
受付リクエスト数。
ADD
double
Yes
－

Response Count
（RESPONSE_COUNT）
応答リクエスト数。
ADD
double
Yes
－

Active Thread Count
（ACTIVE_THREAD_COUNT）
同時実行スレッド数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Active Thread Count
（MAX_ACTIVE_THREAD_COUNT）
同時実行スレッド数の最大値。
HI
double
No
－

Min Free Thread Count
（MIN_FREE_THREAD_COUNT）
同時実行可能なスレッド数の最小値。
同時実行スレッド数の上限値から最大値を引いた値。
LO
double
No
－

Waiting Request Count
（WAITING_REQUEST_COUNT）
実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数。
AVG
double
No
－

Max Waiting Request Count
（MAX_WAITING_REQUEST_COUNT）
実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数。
HI
double
No
－

Min Free Request Queue Size
（MIN_FREE_REQUEST_QUEUE_SIZE）
実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値。
実行待ちリクエストキューサイズから最大滞留リクエスト数を引いた値。
LO
double
No
－

Waiting Request Queue %
（WAITING_REQUEST_QUEUE_RATE）
実行待ちリクエストキューの現在の滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する現在値の割合（％）。
AVG
float
No
－

Max Waiting Request Queue %
（MAX_WAITING_REQUEST_QUEUE_RATE）
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。
HI
float
No
－

Overflow Request Count
（OVERFLOW_REQUEST_COUNT）
実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
ADD
double
Yes
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「WEBU」。
COPY
char(8)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
COPY
time_t
No
－

Interval
（INTERVAL）
前回収集した時刻からの間隔（秒）。
COPY
ulong
No
－

Web Application（PI_WEBM）

カテゴリー

Webコンテナの稼働情報

機能

Web Application（PI_WEBM）レコードには，Webアプリケーションについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

パフォーマンスデータを収集するごとに，一つのWebアプリケーションにつき1件のレコードが作成されます。

このレコードは，複数インスタンスレコードです。

注意

Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数制御機能が無効な場合，またはWebアプリケーションに同時実行スレッド数制御が設定されていない場合，次に示すフィールドの値は，無効値として常に「-1」になります。

Active Thread Count

Min Free Request Queue Size

Min Free Thread Count

Waiting Request Count

Waiting Request Queue %

また，この場合，次に示すフィールドの値は，無効値として常に「0」になります。ただし，リアルタイムレポート表示では，無効値として常に「-1」になります。

なお，Overflow Request Countのリアルタイムレポート表示で［デルタ値で表示］のチェックを［あり］にした場合は「0」になります。

Max Active Thread Count

Max Waiting Request Count

Max Waiting Request Queue %

Overflow Request Count

セッション数の上限値が設定されていない場合，次に示すフィールドの値は，無効値として常に「-1」になります。

Min Free Session Count

Session %

また，この場合，次に示すフィールドの値は，無効値として常に「0」になります。ただし，リアルタイムレポート表示では，無効値として常に「-1」になります。

Max Session %

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

PI_WEBM_INSTANCE_NAME

ライフタイム

当該J2EEアプリケーションの開始から停止までです。

レコードサイズ

固定部：681バイト

可変部：429バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Instance Name
（INSTANCE_NAME）
Webアプリケーション表示名/J2EEアプリケーション表示名。
COPY
string(257)
No
－

Request Count
（REQUEST_COUNT）
受付リクエスト数。
ADD
double
Yes
－

Response Count
（RESPONSE_COUNT）
応答リクエスト数。
ADD
double
Yes
－

Active Thread Count
（ACTIVE_THREAD_COUNT）
同時実行スレッド数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Active Thread Count
（MAX_ACTIVE_THREAD_COUNT）
同時実行スレッド数の最大値。
HI
double
No
－

Min Free Thread Count
（MIN_FREE_THREAD_COUNT）
同時実行可能なスレッド数の最小値。
同時実行スレッド数の上限値から最大値を引いた値。
LO
double
No
－

Waiting Request Count
（WAITING_REQUEST_COUNT）
実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数。
AVG
double
No
－

Max Waiting Request Count
（MAX_WAITING_REQUEST_COUNT）
実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数。
HI
double
No
－

Min Free Request Queue Size
（MIN_FREE_REQUEST_QUEUE_SIZE）
実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値。
実行待ちリクエストキューサイズから最大滞留リクエスト数を引いた値。
LO
double
No
－

Waiting Request Queue %
（WAITING_REQUEST_QUEUE_RATE）
実行待ちリクエストキューの現在の滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する現在値の割合（％）。
AVG
float
No
－

Max Waiting Request Queue %
（MAX_WAITING_REQUEST_QUEUE_RATE）
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。
HI
float
No
－

Overflow Request Count
（OVERFLOW_REQUEST_COUNT）
実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
ADD
double
Yes
－

Session Count
（SESSION_COUNT）
セッション数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Session Count
（MAX_SESSION_COUNT）
セッション数の最大値。
HI
double
No
－

Min Free Session Count
（MIN_FREE_SESSION_COUNT）
空きセッション数の最小値。
セッション数の上限値から最大値を引いた値。
LO
double
No
－

Session %
（SESSION_RATE）
セッション数の上限値に対する現在値の割合（％）。
AVG
float
No
－

Max Session %
（MAX_SESSION_RATE）
セッション数の上限値に対する最大値の割合（％）。
HI
float
No
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「WEBM」。
COPY
char(8)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
COPY
time_t
No
－

Interval
（INTERVAL）
前回収集した時刻からの間隔（秒）。
COPY
ulong
No
－

Web Container（PI_WEBC）

カテゴリー

Webコンテナの稼働情報

機能

Web Container（PI_WEBC）レコードには，Webコンテナについての，ある一定の時間を単位としたパフォーマンスデータが格納されます。

注意

Webアプリケーション単位の同時実行スレッド数制御機能が無効な場合，次に示すフィールドの値は，無効値として常に「-1」になります。

Min Free Request Queue Size

Waiting Request Queue %

また，この場合，次に示すフィールドの値は，無効値として常に「0」になります。ただし，リアルタイムレポート表示では，無効値として常に「-1」になります。

なお，Overflow Request Countのリアルタイムレポート表示で［デルタ値で表示］のチェックを［あり］にした場合は「0」になります。

Max Waiting Request Queue %

Overflow Request Count

デフォルト値および変更できる値

項目 | デフォルト値 | 変更可否
Collection Interval | 60 | ○
Collection Offset | 0 | ○
Log | No | ○
LOGIF | 空白 | ○

ODBCキーフィールド

なし

ライフタイム

J2EEサーバの起動から停止までです。

レコードサイズ

固定部：781バイト

可変部：0バイト

フィールド

PFM - View名
（PFM - Manager名）
説明
要約
形式
デルタ
データソース

Active Thread Count
（ACTIVE_THREAD_COUNT）
同時実行スレッド数の現在値。
AVG
double
No
－

Max Active Thread Count
（MAX_ACTIVE_THREAD_COUNT）
同時実行スレッド数の最大値。
HI
double
No
－

Min Free Thread Count
（MIN_FREE_THREAD_COUNT）
同時実行可能なスレッド数の最小値。
同時実行スレッド数の上限値から最大値を引いた値。
LO
double
No
－

Waiting Request Count
（WAITING_REQUEST_COUNT）
実行待ちリクエストキューの現在の滞留リクエスト数。
AVG
double
No
－

Max Waiting Request Count
（MAX_WAITING_REQUEST_COUNT）
実行待ちリクエストキューの最大滞留リクエスト数。
HI
double
No
－

Min Free Request Queue Size
（MIN_FREE_REQUEST_QUEUE_SIZE）
実行待ちリクエストキューの空きサイズの最小値。
実行待ちリクエストキューサイズから最大滞留リクエスト数を引いた値。
LO
double
No
－

Waiting Request Queue %
（WAITING_REQUEST_QUEUE_RATE）
実行待ちリクエストキューの現在の滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する現在値の割合（％）。
AVG
float
No
－

Max Waiting Request Queue %
（MAX_WAITING_REQUEST_QUEUE_RATE）
実行待ちリクエストキューの最大滞留率。
実行待ちリクエストキューサイズに対する最大値の割合（％）。
HI
float
No
－

Overflow Request Count
（OVERFLOW_REQUEST_COUNT）
実行待ちリクエストキューからあふれたリクエスト数。
ADD
double
Yes
－

Record Type
（INPUT_RECORD_TYPE）
レコード名。常に「WEBC」。
COPY
char(8)
No
－

Record Time
（RECORD_TIME）
レコードが作成された時刻（グリニッジ標準時）。
COPY
time_t
No
－

Interval
（INTERVAL）
前回収集した時刻からの間隔（秒）。
COPY
ulong
No
－

7.　メッセージ

この章では，PFM - Agent for Cosminexusのメッセージ形式，出力先一覧，syslogとWindowsイベントログの一覧，およびメッセージ一覧について説明します。

＜この章の構成＞

7.1　メッセージの形式

7.2　メッセージの出力先一覧

7.3　syslogとWindowsイベントログの一覧

7.4　メッセージ一覧

7.1　メッセージの形式

PFM - Agent for Cosminexusが出力するメッセージの形式と，マニュアルでの記載形式を示します。

＜この節の構成＞

7.1.1　メッセージの出力形式

7.1.2　メッセージの記載形式

7.1.3　システム管理者の方へ

7.1.1　メッセージの出力形式

PFM - Agent for Cosminexusが出力するメッセージの形式を説明します。メッセージは，メッセージIDとそれに続くメッセージテキストで構成されます。形式を次に示します。

KAVLnnnnn-Yメッセージテキスト

メッセージIDは，次の内容を示しています。

K

システム識別子を示します。

AVL

PFM - Agent for Cosminexusのメッセージであることを示します。

nnnnn

メッセージの通し番号を示します。PFM - Agent for Cosminexusのメッセージ番号は，「10xxx」です。

Y

メッセージの種類を示します。

E：エラー
処理は中断されます。

W：警告
メッセージ出力後，処理は続けられます。

I：情報
ユーザーに情報を知らせます。

Q：応答
ユーザーに応答を促します。

メッセージの種類とsyslogのpriorityレベルとの対応を次に示します。

-E

レベル：LOG_ERR

意味：エラーメッセージ。

-W

レベル：LOG_WARNING

意味：警告メッセージ。

-I

レベル：LOG_INFO

意味：付加情報メッセージ。

-Q

（出力されない）

メッセージの種類とWindowsイベントログの種類との対応を次に示します。

-E

レベル：エラー

意味：エラーメッセージ。

-W

レベル：警告

意味：警告メッセージ。

-I

レベル：情報

意味：付加情報メッセージ。

-Q

（出力されない）

7.1.2　メッセージの記載形式

このマニュアルでのメッセージの記載形式を示します。メッセージテキストで太字になっている部分は，メッセージが表示される状況によって表示内容が変わることを示しています。また，メッセージをメッセージID順に記載しています。記載形式の例を次に示します。

メッセージID

英語メッセージテキスト
日本語メッセージテキスト

メッセージの説明文

(S)

システムの処置を示します。

(O)

メッセージが表示されたときに，オペレーターがとる処置を示します。

7.1.3　システム管理者の方へ

運用中にトラブルが発生した場合には，「8.　トラブルへの対処方法」を参照してログ情報を採取し，初期調査をしてください。

トラブル要因の初期調査をする場合は，OSのログ情報（Windowsの場合はWindowsイベントログ，UNIXの場合はsyslog）や，PFM - Agent for Cosminexusが出力する各種ログ情報を参照してください。これらのログ情報でトラブル発生時間帯の内容を参照して，トラブルを回避したり，トラブルに対処したりしてください。また，トラブルが発生するまでの操作方法などを記録してください。同時に，できるだけ再現性の有無を確認するようにしてください。

7.2　メッセージの出力先一覧

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusが出力する各メッセージの出力先を一覧で示します。

表7-1　PFM - Agent for Cosminexusのメッセージの出力先一覧

メッセージID | 出力先
syslog | Windowsイベントログ | 共通メッセージログ
KAVL10000-I | ○ | ○ | ○
KAVL10001-I | ○ | ○ | ○
KAVL10002-E | ○ | ○ | ○
KAVL10003-E | ○ | ○ | ○
KAVL10004-E | － | － | ○
KAVL10005-E | － | － | ○
KAVL10006-E | ○ | ○ | ○

（凡例）

○：出力する

－：出力しない

7.3　syslogとWindowsイベントログの一覧

ここでは，PFM - Agent for CosminexusがsyslogとWindowsイベントログに出力するメッセージ情報の一覧を示します。

syslogは，syslogファイルに出力されます。syslogファイルの格納場所については，syslogデーモンコンフィギュレーションファイル（デフォルトは /etc/syslogd.conf）を参照してください。

Windowsイベントログは，次の個所に表示されます。

Windows Server 2003，Windows Server 2003(x64)の場合
［イベントビューア］ウィンドウのアプリケーションログに表示されます。
［イベントビューア］ウィンドウは，Windowsの［スタート］メニューから表示される［管理ツール］－［イベントビューア］を選択することで表示できます。

PFM - Agent for Cosminexusが出力するイベントの場合，［イベントビューア］ウィンドウの［ソース］に識別子「PFM-Cosminexus」が表示されます。

PFM - Agent for CosminexusがsyslogとWindowsイベントログに出力するメッセージ情報の一覧を次の表に示します。

表7-2　syslogとWindowsイベントログに出力するメッセージ情報一覧

メッセージID | syslog | Windowsイベントログ
ファシリティ | レベル | イベントID | 種類
KAVL10000-I | LOG_DAEMON | LOG_INFO | 10000 | 情報
KAVL10001-I | LOG_DAEMON | LOG_INFO | 10001 | 情報
KAVL10002-E | LOG_DAEMON | LOG_ERR | 10002 | エラー
KAVL10003-E | LOG_DAEMON | LOG_ERR | 10003 | エラー
KAVL10006-E | LOG_DAEMON | LOG_ERR | 10006 | エラー

7.4　メッセージ一覧

PFM - Agent for Cosminexusが出力するメッセージと対処方法について説明します。

KAVL10000-I

Agent Collector has started. (host=ホスト名, service=サービスID)
Agent Collectorが起動しました（host=ホスト名, service=サービスID）

Agent Collectorが起動しました。

(S)

Agent Collectorの処理を開始します。

KAVL10001-I

Agent Collector has stopped. (host=ホスト名, service=サービスID)
Agent Collectorが停止しました（host=ホスト名, service=サービスID）

Agent Collectorが停止しました。

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

KAVL10002-E

Agent Collector failed to start. (host=ホスト名, service=サービスID)
Agent Collectorの起動に失敗しました（host=ホスト名, service=サービスID）

Agent Collectorの起動に失敗しました。

(S)

Agent Collectorの処理を終了します。

(O)

共通メッセージログの内容を確認して原因を調査してください。原因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL10003-E

Initialization of Agent Collector failed. (host=ホスト名, service=サービスID)
Agent Collectorの初期化に失敗しました（host=ホスト名, service=サービスID）

Agent Collectorサービスの起動処理（初期化）でエラーが発生しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

次の点を確認してください。

サービス構成情報ファイル（jpcns.ini）の存在，および定義内容

Agent Collectorサービス起動情報ファイル（jpcagt.ini）の存在，および定義内容

Cosminexusがインストールされているかどうか

原因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL10004-E

Agent Collector failed to connect to Cosminexus. (host=ホスト名, service=サービスID)
Cosminexusへの接続に失敗しました（host=ホスト名, service=サービスID）

CosminexusへのRMI接続に失敗しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

Cosminexusが起動されているかどうか確認してください。また，インスタンス環境のセットアップ時に設定した［Cosminexus RMI Registry Port Number］に誤りがないか確認してください。

KAVL10005-E

An attempt to collect a record failed. (host=ホスト名, service=サービスID, Record=レコードID)
レコードの収集に失敗しました（host=ホスト名, service=サービスID, Record=レコードID）

レコードIDに示されるレコードの収集に失敗しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を続行します。

(O)

共通メッセージログの内容を確認して原因を調査してください。原因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

KAVL10006-E

Agent Collector stopped abnormally. (host=ホスト名, service=サービスID)
Agent Collectorが異常停止しました（host=ホスト名, service=サービスID）

Agent Collectorサービスが異常終了しました。

(S)

Agent Collectorサービスの処理を終了します。

(O)

共通メッセージログの内容を確認して原因を調査してください。原因が判明しない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

8.　トラブルへの対処方法

この章では，Performance Managementの運用中にトラブルが発生した場合の対処方法などについて説明します。ここでは，主にPFM - Agentでトラブルが発生した場合の対処方法について記載しています。Performance Managementシステム全体のトラブルへの対処方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

＜この章の構成＞

8.1　対処の手順

8.2　トラブルシューティング

8.3　ログ情報

8.4　トラブル発生時に採取が必要な資料

8.5　資料の採取方法

8.6　Performance Managementの障害検知

8.7　Performance Managementの障害回復

8.1　対処の手順

Performance Managementでトラブルが起きた場合の対処の手順を次に示します。

現象の確認

次の内容を確認してください。

トラブルが発生したときの現象

メッセージの内容（メッセージが出力されている場合）

共通メッセージログなどのログ情報

各メッセージの要因と対処方法については，「7.　メッセージ」を参照してください。また，Performance Managementが出力するログ情報については，「8.3　ログ情報」を参照してください。

資料の採取

トラブルの要因を調べるために資料の採取が必要です。「8.4　トラブル発生時に採取が必要な資料」および「8.5　資料の採取方法」を参照して，必要な資料を採取してください。

問題の調査

採取した資料を基に問題の要因を調査し，問題が発生している部分，または問題の範囲を切り分けてください。

8.2　トラブルシューティング

ここでは，Performance Management使用時のトラブルシューティングについて記述します。Performance Managementを使用しているときにトラブルが発生した場合，まず，この節で説明している現象が発生していないか確認してください。

Performance Managementに発生する主なトラブルの内容を次の表に示します。

表8-1　トラブルの内容

分類
トラブルの内容
記述個所

セットアップやサービスの起動について

Performance Managementのプログラムのサービスが起動しない

サービスの起動要求をしてからサービスが起動するまで時間が掛かる

Performance Managementのプログラムのサービスを停止した直後に，別のプログラムがサービスを開始したとき，通信が正しく実行されない

「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあとMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスが停止する

8.2.1

コマンドの実行について

jpcctrl listコマンドを実行すると稼働していないサービス名が出力される

jpcctrl dumpコマンドを実行すると，指定したStoreデータと異なるデータが出力される

8.2.2

アラームの定義について

アクション実行で定義したプログラムが正しく動作しない

アラームイベントが表示されない

8.2.3

パフォーマンスデータの収集と管理について

データの保存期間を短く設定しても，PFM - AgentのStoreデータベースのサイズが小さくならない

共通メッセージログに「Storeデータベースに不正なデータが検出されました」というメッセージが出力される

PFM - Agentを起動してもパフォーマンスデータが収集されない

8.2.4

＜この節の構成＞

8.2.1　セットアップやサービスの起動について

8.2.2　コマンドの実行について

8.2.3　アラームの定義について

8.2.4　パフォーマンスデータの収集と管理について

8.2.5　その他のトラブルについて

8.2.1　セットアップやサービスの起動について

セットアップやサービスの起動に関するトラブルの対処方法を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　Performance Managementのプログラムのサービスが起動しない

(2)　サービスの起動要求をしてからサービスが起動するまで時間が掛かる

(3)　Performance Managementのプログラムのサービスを停止した直後に，別のプログラムがサービスを開始したとき，通信が正しく実行されない

(4)　「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあとMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスが停止する

(1)　Performance Managementのプログラムのサービスが起動しない

考えられる要因およびその対処方法を次に示します。

PFM - Managerが停止している
PFM - ManagerとPFM - Agentが同じホストにある場合，PFM - Managerが停止していると，PFM - Agentサービスは起動できません。PFM - Managerサービスが起動されているか確認してください。PFM - Managerサービスが起動されていない場合は，起動してください。サービスの起動方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

Performance Managementのプログラムの複数のサービスに対して同一のポート番号を設定している
Performance Managementのプログラムの複数のサービスに対して同一のポート番号を設定している場合，Performance Managementのプログラムのサービスは起動できません。デフォルトでは，ポート番号は自動的に割り当てられるため，ポート番号が重複することはありません。Performance Managementのセットアップ時にPerformance Managementのプログラムのサービスに対して固定のポート番号を設定している場合は，ポート番号の設定を確認してください。Performance Managementのプログラムの複数のサービスに対して同一のポート番号を設定している場合は，異なるポート番号を設定し直してください。ポート番号の設定については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

Storeデータベースの格納ディレクトリの設定に誤りがある
次のディレクトリを，アクセスできないディレクトリまたは存在しないディレクトリに設定していると，Agent Storeサービスは起動できません。ディレクトリ名や属性の設定を見直し，誤りがあれば修正してください。

Storeデータベースの格納先ディレクトリ

Storeデータベースのバックアップディレクトリ

Storeデータベースの部分バックアップディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）

Storeデータベースのエクスポート先ディレクトリ

Storeデータベースのインポート先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）

また，これらのディレクトリを複数のAgent Storeサービスに対して設定していると，Agent Storeサービスは起動できません。ディレクトリ設定を見直し，誤りがあれば修正してください。

指定された方法以外の方法でマシンのホスト名を変更した
マシンのホスト名の変更方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。指定された方法以外の方法でホスト名を変更した場合，Performance Managementのプログラムのサービスが起動しないことがあります。

サービスコントロールマネージャでエラーが発生した
Windowsでjpcstartコマンドを実行した場合，「Windowsのサービスコントロールマネージャでエラーが発生しました」というエラーメッセージが出力され，サービスの起動に失敗することがあります。この現象が発生した場合，jpcstartコマンドを再実行してください。頻繁に同じ現象が発生する場合は，jpcstartコマンド実行時にサービス起動処理がリトライされる間隔および回数を，jpccomm.iniファイルを編集して変更してください。リトライ間隔およびリトライ回数を変更する方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。

Cosminexusがインストールされていない
Cosminexusがインストールされていない場合，Agent Collectorサービスは起動できません。PFM - AgentホストにCosminexusをインストールしてください。

(2)　サービスの起動要求をしてからサービスが起動するまで時間が掛かる

jpcstartコマンドを実行してから，または［サービス］アイコンでサービスを開始してから，実際にサービスが起動するまで時間が掛かることがあります。次の要因で時間が掛かっている場合，2回目の起動時からはサービスの起動までに掛かる時間が短縮されます。

システム停止時にサービスを自動で停止させる設定をしないで，システムを再起動してサービスを起動すると，Storeデータベースのインデックスが再構築される場合があります。この場合，サービスが起動するまでに時間が掛かることがあります。

エージェントを新規に追加したあとサービスを起動すると，初回起動時だけStoreデータベースのインデックスが作成されます。そのため，サービスが起動するまでに時間が掛かることがあります。

電源切断などによってStoreサービスが正常な終了処理を行えなかったときは，再起動時にStoreデータベースのインデックスが再構築されるため，Storeサービスの起動に時間が掛かることがあります。

(3)　Performance Managementのプログラムのサービスを停止した直後に，別のプログラムがサービスを開始したとき，通信が正しく実行されない

Performance Managementのプログラムのサービスを停止した直後に，このサービスが使用していたポート番号で，ほかのプログラムがサービスを開始した場合，通信が正しく実行されないことがあります。この現象を回避するために，次の設定をしてください。

Performance Managementのプログラムのサービスのポート番号を固定する
Performance Managementのプログラムの各サービスに対して，固定のポート番号を割り当てて運用してください。ポート番号の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

Performance Managementのプログラムのサービスのポート番号を固定しても通信が正しく実行されないときは，次の設定をするとよい場合があります。ただし，システム全体に影響を与えるおそれがあるため，十分注意して設定してください。

TCP_TIMEWAIT値の設定をする
OSごとに，TCP_TIMEWAIT値で接続待ち時間を設定してください。

HP-UX(IPF)の場合：240秒
tcp_time_wait_interval:240000

AIXの場合：75秒
tcp_timewait:5

Windows Server 2003，Windows Server 2003(x64)の場合：2分（デフォルト値）

Linuxの場合，接続待ち時間のデフォルト値（60秒）は変更できません。Performance Managementのプログラムのサービスのポート番号を固定する方法で対応してください。

これらの対処を実施したあとも通信が正しく実行されない場合は，保守資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。保守資料の採取方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

(4)　「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあとMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスが停止する

Storeデータベースが使用しているディスクに十分な空き容量がない場合，Storeデータベースへのデータの格納が中断されます。この場合，「ディスク容量が不足しています」というメッセージが出力されたあと，Master StoreサービスまたはAgent Storeサービスが停止します。

このメッセージが表示された場合，次のどちらかの方法で対処してください。

十分なディスク容量を確保する
Storeデータベースのディスク占有量を見積もり，Storeデータベースの格納先を十分な容量があるディスクに変更してください。Storeデータベースのディスク占有量を見積もる方法については，「付録A　システム見積もり」を参照してください。Storeデータベースの格納先を変更する方法については，「2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」（Windowsの場合）または「3.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」（UNIXの場合）を参照してください。

Storeデータベースの保存条件を変更する
Storeデータベースの保存条件を変更し，Storeデータベースのデータ量の上限値を調整してください。Storeデータベースの保存条件を変更する方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

これらの対処を実施したあともMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスが起動されない場合，Storeデータベースに回復できない論理矛盾が発生しています。この場合，バックアップデータからStoreデータベースをリストアしたあと，Master StoreサービスまたはAgent Storeサービスを起動してください。利用できるバックアップデータが存在しない場合は，Storeデータベースを初期化したあと，Master StoreサービスまたはAgent Storeサービスを起動してください。Storeデータベースを初期化するには，Storeデータベースの格納先ディレクトリにある次のファイルをすべて削除してください。

拡張子が.DBであるファイル

拡張子が.IDXであるファイル

Storeデータベースの格納先ディレクトリについては，「2.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」（Windowsの場合）または「3.4.1　パフォーマンスデータの格納先の変更」（UNIXの場合）を参照してください。

8.2.2　コマンドの実行について

Performance Managementのコマンドの実行に関するトラブルの対処方法を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　jpcctrl listコマンドを実行すると稼働していないサービス名が出力される

(2)　jpcctrl dumpコマンドを実行すると，指定したStoreデータと異なるデータが出力される

(1)　jpcctrl listコマンドを実行すると稼働していないサービス名が出力される

考えられる要因およびその対処方法を次に示します。

Performance Managementのプログラムのサービス情報を削除しないでPerformance Managementのプログラムをアンインストールした
Performance ManagementのプログラムをアンインストールしてもPerformance Managementのプログラムのサービス情報はデータベースに残っています。jpcctrl deleteコマンドを実行して，Performance Managementのプログラムのサービス情報を削除してください。サービス情報の削除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止を運用するための操作について説明している章を参照してください。

Performance Managementのプログラムのサービス情報を削除しないでマシンのホスト名を変更した
Performance Managementのプログラムのサービス情報を削除しないでマシンのホスト名を変更した場合，以前のホスト名が付加されているサービスIDのサービス情報が，Master Managerサービスが管理しているデータベースに残っています。jpcctrl deleteコマンドを実行して，Performance Managementのプログラムのサービス情報を削除してください。サービス情報の削除方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの起動と停止について説明している章を参照してください。ホスト名の変更方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。

(2)　jpcctrl dumpコマンドを実行すると，指定したStoreデータと異なるデータが出力される

同じMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスに対して，同じエクスポートファイル名を指定して，複数回jpcctrl dumpコマンドを実行すると，先に実行した出力結果があとから実行された実行結果に上書きされます。同じMaster StoreサービスまたはAgent Storeサービスに対して，複数回jpcctrl dumpコマンドを実行する場合は，異なる名称のエクスポートファイルを指定してください。Storeデータのエクスポート方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。

8.2.3　アラームの定義について

Performance Managementのアラームの定義に関するトラブルの対処方法を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　アクション実行で定義したプログラムが正しく動作しない

(2)　アラームイベントが表示されない

(1)　アクション実行で定義したプログラムが正しく動作しない

考えられる要因とその対処方法を次に示します。

PFM - Managerまたはアクション実行先ホストのAction Handlerサービスが起動されていない
PFM - Managerまたはアクション実行先ホストのAction Handlerサービスが停止していると，アクションが実行されません。アクションを実行する場合は，PFM - Managerおよびアクション実行先ホストのAction Handlerサービスを起動しておいてください。

(2)　アラームイベントが表示されない

考えられる要因とその対処方法を次に示します。

PFM - Managerが起動されていない
PFM - Managerを停止すると，PFM - Agentからのアラームイベントを正しく発行できません。アラームイベントを監視する場合は，PFM - Managerを起動しておいてください。

8.2.4　パフォーマンスデータの収集と管理について

Performance Managementのパフォーマンスデータの収集と管理に関するトラブルの対処方法を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　データの保存期間を短く設定しても，PFM - AgentのStoreデータベースのサイズが小さくならない

(2)　共通メッセージログに「Storeデータベースに不正なデータが検出されました」というメッセージが出力される

(3)　PFM - Agentを起動してもパフォーマンスデータが収集されない

(1)　データの保存期間を短く設定しても，PFM - AgentのStoreデータベースのサイズが小さくならない

Storeデータベースのファイル容量がすでに限界に達している場合，データの保存期間を短く設定してもファイルサイズは小さくなりません。この場合，保存期間を短く設定したあと，いったんStoreデータベースをバックアップし，リストアし直してください。

データの保存期間の設定方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照してください。また，Storeデータベースのバックアップとリストアの方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，バックアップとリストアについて説明している章を参照してください。

(2)　共通メッセージログに「Storeデータベースに不正なデータが検出されました」というメッセージが出力される

予期しないサービスの停止またはマシンのシャットダウンによって，Storeデータベースに不整合なデータが発生したおそれがあります。次の方法で対処してください。

Storeデータベースをバックアップしてある場合は，Storeデータベースをリストアしてください。

Storeデータベースをバックアップしていない場合は，Agent Storeサービスを停止したあと，対応するデータベースファイル（*.DBファイルおよび*.IDXファイル）を削除し，サービスを再起動してください。

(3)　PFM - Agentを起動してもパフォーマンスデータが収集されない

次の方法で対処してください。

Cosminexusの起動状態を確認し，停止している場合は起動してください。

インスタンス環境をセットアップしたときの設定を見直してください。
jpcinssetupコマンドを実行して，各項目の正しい値を設定し直してください。jpcinssetupコマンドの詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

8.2.5　その他のトラブルについて

トラブルが発生したときの現象を確認してください。メッセージが出力されている場合は，メッセージの内容を確認してください。また，Performance Managementが出力するログ情報については，「8.3　ログ情報」を参照してください。

「8.2.1　セットアップやサービスの起動について」から「8.2.4　パフォーマンスデータの収集と管理について」に示した対処をしても，トラブルが解決できなかった場合，または，これら以外のトラブルが発生した場合，トラブルの要因を調査するための資料を採取し，システム管理者に連絡してください。

採取が必要な資料および採取方法については，「8.4　トラブル発生時に採取が必要な資料」および「8.5　資料の採取方法」を参照してください。

8.3　ログ情報

Performance Managementでトラブルが発生した場合，ログ情報を確認して対処方法を検討します。Performance Managementを運用しているときに出力されるログ情報には，次の4種類があります。

システムログ

共通メッセージログ

稼働状況ログ

トレースログ

ここでは，4種類のログ情報，および各ログ情報に設定できるログオプションについて説明します。

＜この節の構成＞

8.3.1　ログ情報の種類

8.3.2　ログファイルおよびディレクトリ一覧

8.3.1　ログ情報の種類

＜この項の構成＞

(1)　システムログ

(2)　共通メッセージログ

(3)　稼働状況ログ

(4)　トレースログ

(1)　システムログ

システムログとは，システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。このログ情報は次のログファイルに出力されます。

Windowsの場合
イベントログファイル

UNIXの場合
syslogファイル

出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

クラスタ運用の場合の注意事項

Performance Managementのシステムログのほかに，クラスタソフトによるPerformance Managementの制御などを確認するためにクラスタソフトのログが必要です。

(2)　共通メッセージログ

共通メッセージログとは，システムの状態やトラブルを通知するログ情報のことです。システムログよりも詳しいログ情報が出力されます。共通メッセージログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，「8.3.2　ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。また，出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

クラスタ運用の場合の注意事項

論理ホスト運用のPerformance Managementの場合，共通メッセージログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは，フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれますので，メッセージは同じログファイルに記録されます。

(3)　稼働状況ログ

稼働状況ログとは，PFM - Web Consoleが出力するログ情報のことです。稼働状況ログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。また，出力形式については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，ログ情報について説明している章を参照してください。

(4)　トレースログ

トレースログとは，トラブルが発生した場合に，トラブル発生の経緯を調査したり，各処理の処理時間を測定したりするために採取するログ情報のことです。

トレースログは，Performance Managementのプログラムの各サービスが持つログファイルに出力されます。

クラスタ運用の場合の注意事項

論理ホスト運用のPerformance Managementの場合，トレースログは共有ディスクに出力されます。共有ディスク上にあるログファイルは，フェールオーバーするときにシステムとともに引き継がれますので，メッセージは同じログファイルに記録されます。

8.3.2　ログファイルおよびディレクトリ一覧

ここでは，Performance Managementから出力されるログ情報について説明します。Performance Managementが出力するログ情報は次のとおりです。

共通メッセージログ

トレースログ

稼働状況ログの出力先ファイル名やファイルサイズについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

＜この項の構成＞

(1)　共通メッセージログ

(2)　トレースログ

(1)　共通メッセージログ

ここでは，Performance Managementのログ情報のうち，共通メッセージログについて，ログの出力元であるサービス名または制御名，ログファイル名，およびディスク使用量を，OSごとに表に示します。

表8-2　共通メッセージログのファイル名（Windowsの場合）

ログ情報の種類
出力元
ファイル名
ディスク使用量※1（キロバイト）

共通メッセージログ
Performance Management
インストール先フォルダ¥log¥jpclog{01|02}※2
2,048
(＊2)

インストール先フォルダ¥log¥jpclogw{01|02}※2
2,048
(＊2)

共通メッセージログ（論理ホスト運用の場合）
論理ホスト運用のPerformance Management
環境ディレクトリ※3
¥jp1pc¥log¥jpclog{01|02}※2
2,048
(＊2)

環境ディレクトリ※3
¥jp1pc¥log¥jpclogw{01|02}※2
2,048
(＊2)

注※1

（　）内の数字は，一つのサービスに対して作成されるログファイルの数を示します。例えば，「2,048(＊2)」の場合，ディスク使用量が2,048キロバイトのログファイルが最大で二つ作成されることを示します。この場合，ディスク使用量は合計で4,096キロバイトとなります。

注※2

共通メッセージログのログファイル名には，末尾に「01」または「02」が付加されます。

シーケンシャルファイル（jpclog）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ログファイル名の末尾が「01」から「02」に変更され，ファイル名の末尾が「01」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「01」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，上書きされます。最新のログは常にファイル名の末尾が「01」のログファイルに出力されます。

ラップラウンドファイル（jpclogw）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ファイル名の末尾が「02」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「02」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，末尾が「02」のログファイルのデータをすべて削除し，先頭行からログが出力されます。そのあとログの出力ファイルが交互に入れ替わります。

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※3

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

表8-3　共通メッセージログのファイル名（UNIXの場合）

ログ情報の種類
出力元
ファイル名
ディスク使用量※1（キロバイト）

共通メッセージログ
Performance Management
/opt/jp1pc/log/jpclog{01|02}※2
2,048
(＊2)

/opt/jp1pc/log/jpclogw{01|02}※2
2,048
(＊2)

共通メッセージログ（論理ホスト運用の場合）
論理ホスト運用のPerformance Management
環境ディレクトリ※3
/jp1pc/log/jpclog{01|02}※2
2,048
(＊2)

環境ディレクトリ※3
/jp1pc/log/jpclogw{01|02}※2
2,048
(＊2)

注※1

（　）内の数字は，一つのサービスに対して作成されるログファイルの数を示します。例えば，「2,048(＊2)」の場合，ディスク使用量が2,048キロバイトのログファイルが最大で二つ作成されることを示します。この場合，ディスク使用量は合計で4,096キロバイトとなります。

注※2

共通メッセージログのログファイル名には，末尾に「01」または「02」が付加されます。

シーケンシャルファイル（jpclog）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ログファイル名の末尾が「01」から「02」に変更され，ファイル名の末尾が「01」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「01」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，上書きされます。最新のログは常にファイル名の末尾が「01」のログファイルに出力されます。

ラップラウンドファイル（jpclogw）方式の場合

ログ情報は，まず，末尾が「01」のログファイルに出力されます。ログファイルのサイズが上限に達すると，ファイル名の末尾が「02」のログファイルが新規作成されます。その後出力されるログ情報は，末尾が「02」のログファイルに出力されます。すでにファイル名の末尾が「02」のログファイルがある場合は，末尾が「02」のログファイルのデータをすべて削除し，先頭行からログが出力されます。そのあとログの出力ファイルが交互に入れ替わります。

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※3

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

(2)　トレースログ

ここでは，Performance Managementのログ情報のうち，PFM - Agentのトレースログの出力元であるサービス名または制御名，および格納先ディレクトリ名を，OSごとに表に示します。

表8-4　トレースログの格納先フォルダ名（Windowsの場合）

ログ情報の種類 | 出力元 | フォルダ名
トレースログ | Action Handlerサービス | インストール先フォルダ¥bin¥action¥log¥
Performance Managementコマンド | インストール先フォルダ¥tools¥log¥
Agent Collectorサービス | インストール先フォルダ¥agtc¥agent¥インスタンス名¥log¥
Agent Storeサービス | インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥log¥
Status Serverサービス | インストール先フォルダ¥bin¥statsvr¥log¥
トレースログ（論理ホスト運用の場合） | Action Handlerサービス | 環境ディレクトリ※¥jp1pc¥bin¥action¥log¥
Performance Managementコマンド | 環境ディレクトリ※¥jp1pc¥tools¥log¥
Agent Collectorサービス | 環境ディレクトリ※¥jp1pc¥agtc¥agent¥インスタンス名¥log¥
Agent Storeサービス | 環境ディレクトリ※¥jp1pc¥agtc¥store¥インスタンス名¥log¥

注※

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

表8-5　トレースログの格納先ディレクトリ名（UNIXの場合）

ログ情報の種類 | 出力元 | ディレクトリ名
トレースログ | Action Handlerサービス | /opt/jp1pc/bin/action/log/
Performance Managementコマンド | /opt/jp1pc/tools/log/
Agent Collectorサービス | /opt/jp1pc/agtc/agent/インスタンス名/log/
Agent Storeサービス | /opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/log/
Status Serverサービス | /opt/jp1pc/bin/statsvr/log/
トレースログ（論理ホスト運用の場合） | Action Handlerサービス | 環境ディレクトリ※/jp1pc/bin/action/log/
Performance Managementコマンド | 環境ディレクトリ※/jp1pc/tools/log/
Agent Collectorサービス | 環境ディレクトリ※/jp1pc/agtc/agent/インスタンス名/log/
Agent Storeサービス | 環境ディレクトリ※/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/log/

注※

環境ディレクトリは，論理ホスト作成時に指定した共有ディスク上のディレクトリです。

8.4　トラブル発生時に採取が必要な資料

「8.2　トラブルシューティング」に示した対処をしてもトラブルを解決できなかった場合，トラブルの要因を調べるための資料を採取し，システム管理者に連絡する必要があります。この節では，トラブル発生時に採取が必要な資料について説明します。

Performance Managementでは，採取が必要な資料を一括採取するためのコマンドを用意しています。PFM - Agentの資料を採取するには，jpcrasコマンドを使用します。jpcrasコマンドを使用して採取できる資料については，表中に記号で示しています。

注意

jpcrasコマンドで採取できる資料は，コマンド実行時に指定するオプションによって異なります。コマンドに指定するオプションと採取できる資料については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

論理ホスト運用の場合の注意事項

論理ホスト運用する場合のPerformance Managementのログは，共有ディスクに格納されます。なお，共有ディスクがオンラインになっている場合（Windows），またはマウントされている場合（UNIX）は，jpcrasコマンドで共有ディスク上のログも一括して採取することができます。

また，フェールオーバー時の問題を調査するには，フェールオーバーの前後の資料が必要です。このため，実行系と待機系の両方の資料が必要になります。

なお，論理ホスト運用のPerformance Managementの調査には，クラスタソフトの資料が必要です。論理ホスト運用のPerformance Managementは，クラスタソフトから起動や停止を制御されているので，クラスタソフトの動きとPerformance Managementの動きを対比して調査するためです。

＜この節の構成＞

8.4.1　Windowsの場合

8.4.2　UNIXの場合

8.4.1　Windowsの場合

＜この項の構成＞

(1)　OSのログ情報

(2)　Performance Managementの情報

(3)　オペレーション内容

(4)　画面上のエラー情報

(5)　その他の情報

(1)　OSのログ情報

OSのログ情報で，採取が必要な情報を次の表に示します。

表8-6　採取が必要なログ情報（Windowsの場合）

情報の種類
概要
デフォルトのファイル名
jpcrasコマンドでの採取

システムログ
Windowsイベントログ
－
○

プロセス情報
プロセスの一覧
－
○

システムファイル
hostsファイル
システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥hosts
○

servicesファイル
システムフォルダ¥system32¥drivers¥etc¥services
○

OS情報
システム情報
－
○

ネットワークステータス
－
○

ホスト名
－
○

ダンプ情報
ワトソンログファイル

Windows Server 2003の場合
システムドライブ¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Microsoft¥Dr Watson¥drwtsn32.log※
システムドライブ¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Microsoft¥Dr Watson¥user.dump※

○

（凡例）

○：採取できる

－：該当しない

注※

別のフォルダにログファイルが出力されるように設定している場合は，該当するフォルダから資料を採取してください。

(2)　Performance Managementの情報

Performance Managementに関する次の情報の採取が必要です。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先マシン上のファイルの採取も必要です。

表8-7　採取が必要なPerformance Managementの情報（Windowsの場合）

情報の種類
概要
デフォルトのファイル名
jpcrasコマンドでの採取

共通メッセージログ
Performance Managementから出力されるメッセージログ（シーケンシャルファイル方式）
インストール先フォルダ¥log¥jpclog{01|02}※1
○

Performance Managementから出力されるメッセージログ
（ラップラウンドファイル方式）
インストール先フォルダ¥log¥jpclogw{01|02}※1
○

構成情報
各構成情報ファイル
－
○

jpcctrl listコマンドの出力結果
－
○

バージョン情報
製品バージョン
－
○

履歴情報
－
○

データベース情報
Agent Storeサービス

Storeバージョン1.0の場合
インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥*.DB
インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥*.IDX

Storeバージョン2.0の場合
インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥STPD
インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥STPIフォルダ下の次に示すファイル
*.DB
*.IDX

○

トレースログ
Performance Managementのプログラムの各サービスのトレース情報
－※2
○

インストールログ※3
インストール時のメッセージログ
（Windows Server 2003の場合）
%TEMP%¥pfm_inst.log
×

（凡例）

○：採取できる

×：採取できない

－：該当しない

注※1

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※2

トレースログの格納先フォルダについては，「8.3.2　ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

注※3

インストールに失敗した場合に採取してください。

(3)　オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について，次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

(4)　画面上のエラー情報

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー（詳細ボタンがある場合はその内容を含む）

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］ウィンドウのハードコピー

(5)　その他の情報

その他の必要な情報を次に示します。

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウの，［システム］および［アプリケーション］の内容（Windows Server 2003の場合）

［アクセサリ］－［システムツール］－［システム情報］の内容（Windows Server 2003の場合）

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

8.4.2　UNIXの場合

＜この項の構成＞

(1)　OSのログ情報

(2)　Performance Managementの情報

(3)　オペレーション内容

(4)　エラー情報

(5)　その他の情報

(1)　OSのログ情報

OSのログ情報で，採取が必要な情報を次の表に示します。

表8-8　採取が必要なログ情報（UNIXの場合）

情報の種類
概要
デフォルトのファイル名
jpcrasコマンドでの採取

システムログ
syslog

HP-UXの場合
/var/adm/syslog/syslog.log

AIXの場合
－

Linuxの場合
/var/log/messages

○※1

プロセス情報
プロセスの一覧
－
○

システムファイル
hostsファイル
/etc/hosts
○

/etc/inet/ipnodes※2
○※3

servicesファイル
/etc/services
○

OS情報
パッチ情報
－
○

カーネル情報
－
○

バージョン情報
－
○

ネットワークステータス
－
○

環境変数
－
○

ホスト名
－
○

ダンプ情報
coreファイル
－
○

（凡例）

○：採取できる

－：該当しない

注※1

デフォルトのパスおよびファイル名以外に出力されるように設定されているシステムでは，収集できません。手動で収集してください。

注※2

/etc/inet/ipnodesファイルはSolarisだけに存在するファイルです。/etc/hostsファイルと一緒に収集してください。

注※3

PFM - Manager 08-50以降またはPFM - Base 08-50以降のjpcrasコマンドだけで収集できます。

(2)　Performance Managementの情報

Performance Managementに関する情報で，採取が必要な情報を次の表に示します。また，ネットワーク接続でのトラブルの場合，接続先マシン上のファイルの採取も必要です。

表8-9　採取が必要なPerformance Managementの情報（UNIXの場合）

情報の種類
概要
デフォルトのファイル名
jpcrasコマンドでの採取

共通メッセージログ
Performance Managementから出力されるメッセージログ（シーケンシャルファイル方式）
/opt/jp1pc/log/jpclog{01|02}※1
○

Performance Managementから出力されるメッセージログ
（ラップラウンドファイル方式）
/opt/jp1pc/log/jpclogw{01|02}※1
○

構成情報
各構成情報ファイル
－
○

jpcctrl listコマンドの出力結果
－
○

バージョン情報
製品バージョン
－
○

履歴情報
－
○

データベース情報
Agent Storeサービス

Storeバージョン1.0の場合
/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/*.DB
/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/*.IDX

Storeバージョン2.0の場合
/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/STPD
/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/STPIディレクトリ下の次に示すファイル。
*.DB
*.IDX

○

トレースログ
Performance Managementのプログラムの各サービスのトレース情報
－※2
○

インストールログ※3
Hitachi PP Installerの標準ログ
/etc/.hitachi/.hitachi.log
/etc/.hitachi/.install.log
×

（凡例）

○：採取できる

×：採取できない

－：該当しない

注※1

ログファイルの出力方式については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

注※2

トレースログの格納先ディレクトリについては，「8.3.2　ログファイルおよびディレクトリ一覧」を参照してください。

注※3

インストールに失敗した場合に採取してください。

(3)　オペレーション内容

トラブル発生時のオペレーション内容について，次に示す情報が必要です。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

(4)　エラー情報

次に示すエラー情報を採取してください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コンソールに出力されたメッセージ

(5)　その他の情報

その他の必要な情報を次に示します。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

8.5　資料の採取方法

トラブルが発生したときに資料を採取する方法を次に示します。

＜この節の構成＞

8.5.1　Windowsの場合

8.5.2　UNIXの場合

8.5.1　Windowsの場合

＜この項の構成＞

(1)　資料採取コマンドを実行する

(2)　資料採取コマンドを実行する（論理ホスト運用の場合）

(3)　Windowsイベントログを確認する

(4)　オペレーション内容を確認する

(5)　画面上のエラー情報を採取する

(6)　その他の情報を採取する

(1)　資料採取コマンドを実行する

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてAdministrator権限を持つユーザーが実行してください。

資料採取するサービスがインストールされているホストにログインする。

コマンドプロンプトで次に示すコマンドを実行して，コマンドインタープリタの「コマンド拡張機能」を有効にする。

cmd /E:ON

採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して，jpcrasコマンドを実行する。
jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報をc:¥tmp¥jpc¥agtフォルダに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all

jpcrasコマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

(2)　資料採取コマンドを実行する（論理ホスト運用の場合）

論理ホスト運用のPerformance Managementの資料は共有ディスクにあり，資料は実行系と待機系の両方で採取する必要があります。

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてAdministrator権限を持つユーザーが実行してください。

論理ホスト運用の場合の資料採取コマンドの実行について，手順を説明します。

共有ディスクをオンラインにする。
論理ホストの資料は共有ディスクに格納されています。実行系ノードでは，共有ディスクがオンラインになっていることを確認して資料を採取してください。

実行系と待機系の両方で，採取する資料および資料の格納先フォルダを指定して，jpcrasコマンドを実行する。
jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報をc:¥tmp¥jpc¥agtフォルダに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras c:¥tmp¥jpc¥agt all all

jpcrasコマンドをlhostの引数を指定しないで実行すると，そのノードの物理ホストと論理ホストのPerformance Managementの資料が一とおり採取されます。論理ホスト環境のPerformance Managementがある場合は，共有ディスク上のログファイルが取得されます。
なお，共有ディスクがオフラインになっているノードでjpcrasコマンドを実行すると，共有ディスク上のファイルを取得できませんが，エラーは発生しないで正常終了します。

注意

実行系ノードと待機系ノードの両方で，資料採取コマンドを実行して資料採取をしてください。フェールオーバーの前後の調査をするには，実行系と待機系の両方の資料が必要です。

jpcrasコマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

クラスタソフトの資料を採取する。
この資料は，クラスタソフトとPerformance Managementのどちらでトラブルが発生しているのかを調査するために必要になります。クラスタソフトからPerformance Managementへの起動停止などの制御要求と結果を調査できる資料を採取してください。

(3)　Windowsイベントログを確認する

Windowsの［イベントビューア］ウィンドウで，Windowsイベントログを確認してください。また，ファイルに出力してください。

(4)　オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

(5)　画面上のエラー情報を採取する

次に示すハードコピーを採取してください。

アプリケーションエラーが発生した場合は，操作画面のハードコピー

エラーメッセージダイアログボックスのハードコピー
詳細情報がある場合はその内容をコピーしてください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，［コマンドプロンプト］ウィンドウのハードコピー
［コマンドプロンプト］ウィンドウのハードコピーを採取する際は，［"コマンドプロンプト"のプロパティ］ウィンドウについて次のように設定しておいてください。

［オプション］タブの［編集オプション］
［簡易編集モード］がチェックされた状態にする。

［レイアウト］タブ
［画面バッファのサイズ］の［高さ］に「500」を設定する。

(6)　その他の情報を採取する

その他の必要な情報を採取してください。

［アクセサリ］－［システムツール］－［システム情報］の内容（Windows Server 2003，Windows Server 2003(x64)の場合）

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

8.5.2　UNIXの場合

＜この項の構成＞

(1)　資料採取コマンドを実行する

(2)　資料採取コマンドを実行する（論理ホスト運用の場合）

(3)　オペレーション内容を確認する

(4)　エラー情報を採取する

(5)　その他の情報を採取する

(1)　資料採取コマンドを実行する

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてrootユーザー権限を持つユーザーが実行してください。

資料採取するサービスがインストールされているホストにログインする。

採取する資料および資料の格納先ディレクトリを指定して，jpcrasコマンドを実行する。
jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報を/tmp/jpc/agtディレクトリに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras /tmp/jpc/agt all all

資料採取コマンドで収集された資料は，tarコマンドおよびcompressコマンドで圧縮された形式で，指定されたディレクトリに格納されます。ファイル名を次に示します。
jpcrasYYMMDD.tar.Z
YYMMDDには年月日が付加されます。

jpcrasコマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

(2)　資料採取コマンドを実行する（論理ホスト運用の場合）

論理ホスト運用のPerformance Managementの資料は共有ディスクにあり，資料は実行系と待機系の両方で採取する必要があります。

トラブルの要因を調べるための資料の採取には，jpcrasコマンドを使用します。資料採取コマンドの実行手順を次に示します。なお，ここで説明する操作は，OSユーザーとしてrootユーザー権限を持つユーザーが実行してください。

論理ホスト運用の場合の，資料採取コマンドの実行について，手順を説明します。

共有ディスクをマウントする。
論理ホストの資料は共有ディスクに格納されています。実行系ノードでは，共有ディスクがマウントされていることを確認して資料を採取してください。

実行系と待機系の両方で，採取する資料および資料の格納先ディレクトリを指定して，jpcrasコマンドを実行する。
jpcrasコマンドで，採取できるすべての情報を/tmp/jpc/agtディレクトリに格納する場合の，コマンドの指定例を次に示します。

jpcras /tmp/jpc/agt all all

資料採取コマンドで収集された資料は，tarコマンドおよびcompressコマンドで圧縮された形式で，指定されたディレクトリに格納されます。ファイル名を次に示します。
jpcrasYYMMDD.tar.Z
YYMMDDには年月日が付加されます。
jpcrasコマンドをlhostの引数を指定しないで実行すると，そのノードの物理ホストと論理ホストのPerformance Managementの資料が一とおり採取されます。論理ホスト環境のPerformance Managementがある場合は，共有ディスク上のログファイルが取得されます。
なお，共有ディスクがマウントされていないノードでjpcrasコマンドを実行すると，共有ディスク上のファイルを取得できませんが，エラーは発生しないで正常終了します。

注意

実行系ノードと待機系ノードの両方で，資料採取コマンドを実行して資料採取をしてください。フェールオーバーの前後の調査をするには，実行系と待機系の両方の資料が必要です。

jpcrasコマンドについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

クラスタソフトの資料を採取する。
この資料は，クラスタソフトとPerformance Managementのどちらでトラブルが発生しているのかを調査するために必要になります。クラスタソフトからPerformance Managementへの起動停止などの制御要求と結果を調査できる資料を採取してください。

(3)　オペレーション内容を確認する

トラブル発生時のオペレーション内容を確認し，記録しておいてください。確認が必要な情報を次に示します。

オペレーション内容の詳細

トラブル発生時刻

マシン構成（各OSのバージョン，ホスト名，PFM - ManagerとPFM - Agentの構成など）

再現性の有無

PFM - Web Consoleからログインしている場合は，ログイン時のPerformance Managementユーザー名

(4)　エラー情報を採取する

次に示すエラー情報を採取してください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コンソールに出力されたメッセージ

(5)　その他の情報を採取する

その他の必要な情報を採取してください。

コマンド実行時にトラブルが発生した場合は，コマンドに指定した引数

8.6　Performance Managementの障害検知

Performance Managementでは，ヘルスチェック機能を利用することでPerformance Management自身の障害を検知できます。ヘルスチェック機能では，監視エージェントや監視エージェントが稼働するホストの稼働状態を監視し，監視結果を監視エージェントの稼働状態の変化としてPFM - Web Console上に表示します。

また，PFMサービス自動再起動機能を利用することで，PFMサービスが何らかの原因で異常停止した場合に自動的にPFMサービスを再起動したり，定期的にPFMサービスを再起動したりすることができます。

ヘルスチェック機能によって監視エージェントの稼働状態を監視したり，PFMサービス自動再起動機能によってPFMサービスを自動再起動したりするには，Performance Managementのサービスの詳細な状態を確認するステータス管理機能を使用します。このため，対象となる監視エージェントがステータス管理機能に対応したバージョンであり，ステータス管理機能が有効になっている必要があります。ホストの稼働状態を監視する場合は前提となる条件はありません。

また，Performance Managementのログファイルをシステム統合監視製品であるJP1/Baseで監視することによっても，Performance Management自身の障害を検知できます。これによって，システム管理者は，トラブルが発生したときに障害を検知し，要因を特定して復旧の対処をします。

Performance Management自身の障害検知の詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの障害検知について説明している章を参照してください。

8.7　Performance Managementの障害回復

Performance Managementのサーバで障害が発生したときは，バックアップファイルを基にして，障害が発生する前の正常な状態に回復する必要があります。

障害が発生する前の状態に回復する手順については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，トラブルへの対処方法について説明している章を参照してください。

付録

＜この付録の構成＞

付録A　システム見積もり

付録B　カーネルパラメーター

付録C　識別子一覧

付録D　プロセス一覧

付録E　ポート番号一覧

付録F　PFM - Agent for Cosminexusのプロパティ

付録G　ファイルおよびディレクトリ一覧

付録H　バージョン互換

付録I　動作ログの出力

付録J　各バージョンの変更内容

付録K　用語解説

付録A　システム見積もり

PFM - Agent for Cosminexusを使ったシステムを構築する前に，使用するマシンの性能が，PFM - Agent for Cosminexusを運用するのに十分であるか，見積もっておくことをお勧めします。

見積もり項目を次に説明します。

＜この節の構成＞

付録A.1　メモリー所要量

付録A.2　ディスク占有量

付録A.3　クラスタ運用時のディスク占有量

付録A.1　メモリー所要量

メモリー所要量は，PFM - Agent for Cosminexusの設定状況や使用状況によって変化します。

PFM - Agent for Cosminexusのメモリー所要量の，おおよその見積もりを次の表に示します。

表A-1　メモリー所要量

PFM - Agent for Cosminexusの状態
メモリー所要量（単位：メガバイト）

Windows
HP-UX
（IPF）
AIX
Linux(x86)，Linux(x64)
Linux
（IPF）

標準（初期状態で，インスタンスが一つの場合）
260
360
110
360
480

インスタンスが複数の場合
260 ＊ インスタンス数
360 ＊ インスタンス数
110 ＊ インスタンス数
360 ＊ インスタンス数
480 ＊ インスタンス数

付録A.2　ディスク占有量

ディスク占有量は，パフォーマンスデータを収集するレコード数によって変化します。

PFM - Agent for Cosminexusのディスク占有量の見積もりについて説明します。

＜この項の構成＞

(1)　システム全体のディスク占有量

(2)　Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量

(3)　Storeデータベース（Storeバージョン2.0）のディスク占有量

(1)　システム全体のディスク占有量

PFM - Agent for Cosminexusのディスク占有量は，次のデータのファイルサイズによって変化します。

Agent Storeデータベース

PFM - Agent for Cosminexusのインスタンス数

上記を踏まえ，システム全体のディスク占有量の見積もりを次の表に示します。

表A-2　システム全体のディスク占有量

PFM - Agent for Cosminexusの状態
ディスク占有量（単位：メガバイト）

Windows
HP-UX
（IPF）
AIX
Linux(x86)，Linux(x64)
Linux
（IPF）

インストール時※1
70
140
100
90
120

初期状態での運用時※2
90
160
120
110
140

その他の運用時
a + b
a + b
a + b
a + b
a + b

（凡例）

a：インスタンスごとのディスク占有量の和

一つのインスタンスのディスク占有量の算出式を次に示します。

c + 20（メガバイト）

b：インストール時のディスク占有量

c：Storeデータベースのディスク占有量。Storeデータベースのディスク占有量については，「(2) Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量」または「(3) Storeデータベース（Storeバージョン2.0）のディスク占有量」を参照してください。

注※1

インストール時にはプログラム本体容量の2倍のディスク容量が必要となります。

注※2

収集設定がPIレコードだけで，インスタンスが一つだけセットアップされている場合を示します。

(2)　Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量

Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量について説明します。

(a)　見積もり式

Storeデータベースでは，各レコードは，レコードタイプごとに一つのファイルに格納されます。Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量について，レコードタイプごとに次の表に示します。

注意

パフォーマンスデータがStoreデータベースに格納される際，幾つかのフィールドが追加されます。追加されるフィールドは，ディスク占有量に含まれるため，新たに容量を見積もる必要はありません。

表A-3　レコードタイプごとのStoreデータベースのディスク占有量

レコードタイプ | ディスク占有量の見積もり式（単位：バイト）
PIレコードタイプ | X₁+.....+Xa+3,500＊a
PDレコードタイプ | Y₁+.....+Yb+700＊b

（凡例）

X：PIレコードタイプのレコードで履歴データを収集する各レコードのディスク占有量。

Xの算出式を次に示します。

X={d＊e+(c+1,900)＊{(d＊e)/(65,250-c)+1}※1}＊f＊1.5

Y：PDレコードタイプのレコードで履歴データを収集する各レコードのディスク占有量。

Yの算出式を次に示します。

Y={d＊g+(c+1,900)＊{(d＊e)/(65,250-c)+1}※1＊(g/e)※2}＊1.5

a：PIレコードタイプのレコードで履歴データを収集するレコード数

b：PDレコードタイプのレコードで履歴データを収集するレコード数

c：履歴データを収集する各レコードの固定部のサイズ※3

d：履歴データを収集する各レコードの可変部のサイズ※3

e：履歴データを収集する各レコードのインスタンス数※4（単数インスタンスレコードの場合は1）

f：履歴データを収集する各レコードの保存レコード数※5（インスタンス数は考慮しません）

g：履歴データを収集する各レコードの保存レコード数の上限値※6

注※1

{(d＊e)/(65,250-c)+1}の計算結果は，小数点以下を切り捨ててください。

注※2

(g/e)の計算結果は，小数点以下を切り捨ててください。

注※3

各レコードの固定部および可変部のサイズについては，「6.　レコード」を参照してください。

注※4

各レコードのインスタンス数について次の表に示します。

複数インスタンスレコードの場合のインスタンス数は，Cosminexusの稼働情報監視機能である稼働情報ファイルに出力されるレコード数で見積もることができます。稼働情報ファイルについては，Cosminexusのマニュアルを参照してください。

表A-4　各レコードのインスタンス数

項番 | レコードID | インスタンス数
1 | PD | 単数インスタンスレコードのため，1
2 | PD_STAT | 単数インスタンスレコードのため，1
3 | PI | 単数インスタンスレコードのため，1
4 | PI_DBC | 複数インスタンスレコードのため，n（0以上の整数）
5 | PI_JCAR | 複数インスタンスレコードのため，n（0以上の整数）
6 | PI_JTAR | 単数インスタンスレコードのため，1
7 | PI_JVM | 単数インスタンスレコードのため，1
8 | PI_MDB | 複数インスタンスレコードのため，n（0以上の整数）
9 | PI_OSR | 単数インスタンスレコードのため，1
10 | PI_SFSB | 複数インスタンスレコードのため，n（0以上の整数）
11 | PI_SLSB | 複数インスタンスレコードのため，n（0以上の整数）
12 | PI_WEBC | 単数インスタンスレコードのため，1
13 | PI_WEBM | 複数インスタンスレコードのため，n（0以上の整数）
14 | PI_WEBU | 複数インスタンスレコードのため，n（0以上の整数）

注※5

PIレコードタイプのレコードの場合，収集したデータがある一定の区分（時，日，週，月，および年単位）に自動的に要約されるので，分，時，日，週，月，および年の部分の保存レコード数を考慮して計算する必要があります。デフォルトの保存期間と保存レコード数を次の表に示します。

表A-5　デフォルトの保存期間と保存レコード数

データの種類
保存期間
保存レコード数
（収集間隔が1分の場合）

分単位
1日
1,440

時単位
7日
168

日単位
1年
366

週単位
1年
52

月単位
1年
12

年単位
制限なし
（収集年数）＊1

注※6

保存レコード数については，「付録F.1　Agent Storeサービスのプロパティ一覧」を参照してください。

(b)　見積もり例

見積もり例1

Java VM（PI_JVM）レコードについて，PI_JVM以外のPIレコードタイプを保存設定していない場合。表 A-3に示した変数a～fが次の値とします。

a=1
c=825
d=0
e=1
f=2,039

（eの求め方）

表 A-4の，各レコードのインスタンス数を参照してください。今回は単数インスタンスレコードのためe=１とします。

（fの求め方）

PI_JVMの収集間隔を1分，年単位の収集年数を1年として，保存期間の設定が表 A-5のとおりである場合。

1,440+168+366+52+12+1=2,039レコード

Xの算出式

X=[d＊e+(c+1,900)＊{(d＊e)/(65,250-c)+1}]＊f＊1.5
=[0＊1+(825+1,900)＊{0＊1/(65,250-825)+1}]＊2,039＊1.5
=(0+2,725＊1)＊2,039＊1.5
=8,334,413（バイト）
=約8（メガバイト）

見積もり例2

PDレコードタイプのJ2EE Server Detail（PD）について，PD以外のPDレコードタイプを保存設定していない場合。

b=1
c=820
d=0
e=1
g=744

（eの求め方）

表 A-4の，各レコードのインスタンス数を参照してください。今回は単数インスタンスレコードのためe=１とします。

（gの求め方）

保存期間の設定のデフォルトは720レコードです。

収集間隔を3,600秒にして1か月分のデータを保存したい場合。

g=24レコード(1日分)＊31(1か月)＊1(eの値)=744レコード
g=744レコード

Yの算出式

Y=[d＊g+(c+1,900)＊{(d＊e)/(65,250-c)+1}＊(g/e)]＊1.5
=[0＊744+(820+1,900)＊{(0＊1)/(65,250-820)+1}＊(744/1)]＊1.5
=(0+2,720＊1＊744)＊1.5
= 3,035,520（バイト）
= 約3（メガバイト）

(3)　Storeデータベース（Storeバージョン2.0）のディスク占有量

(a)　見積もり式

ディスク占有量，ファイル数，ディレクトリ数，およびStoreサービスがオープンするファイル数の見積もりについて説明します。

●ディスク占有量

Storeデータベースのディスク占有量は，レコードタイプごとのディスク占有量の総和となります。PIレコードタイプについては，さらに要約区分ごとのディスク占有量の総和となります。

レコードタイプごとのディスク占有量Xの見積もり式（単位：バイト）

X={(e+2)＊f+(d+60)＊{((e+2)＊f)/(65,250-d)+1}※1}＊a/b＊(c+1)＊1.1

a：レコードタイプ，要約区分ごとに値が異なります。表 A-6を参照してください。

b：レコードタイプ，要約区分ごとに値が異なります。表 A-6を参照してください。※2

c：履歴データの保存期間設定値※3。レコードタイプ，要約区分ごとに指定する単位が異なります。単位については表 A-6を参照してください。

d：履歴データを収集する各レコードの固定部のサイズ※4

e：履歴データを収集する各レコードの可変部のサイズ※4

f：履歴データを収集する各レコードのインスタンス数（単数インスタンスレコードの場合は1）※5。インスタンス数が2以上の場合，4の倍数に丸めます。例えばインスタンス数が2の場合は，f=4となります。インスタンス数が13の場合は，f=16となります。インスタンス数が1の場合は，f=1となります。

表A-6　a，b，およびcに設定する値

レコードタイプ | 要約区分 | a | b | c
PI | 分 | 1,440 | 1+(g-1)/60※2 | 保存期間(単位：日)
時 | 24 | 1+(g-1)/3,600※2 | 保存期間(単位：日)
日 | 7 | 1+(g-1)/86,400※2 | 保存期間(単位：週)
週 | 1 | 1+(g-1)/604,800※2 | 保存期間(単位：週)
月 | 1 | 1+(g-1)/2,592,000※2 | 保存期間(単位：月)
年 | 1 | 1+(g-1)/31,622,400※2 | 保存期間(単位：年)
PD | － | 1,440 | g/60 | 保存期間(単位：日)

（凡例）

g：履歴データの収集インターバル設定値（単位：秒）

－：該当しない

注※1

{((e+2)＊f)/(65,250-d)+1}の計算結果は，小数点以下を切り捨ててください。

注※2

PIレコードタイプのbの計算結果は，小数点以下を切り捨ててください。

注※3

Storeバージョン2.0の場合の，デフォルトの保存期間と保存レコード数を次の表に示します。

表A-7　デフォルトの保存期間と保存レコード数（Storeバージョン2.0の場合）

レコード
データの種類
保存期間
保存レコード数
（収集間隔が1分の場合）

PIレコードタイプのレコード
分単位
1日
1,440

時単位
31日
744

日単位
5週
35

週単位
53週
53

月単位
1年
12

年単位
制限なし
（収集年数）＊1

PD
－
31日
744

PD_STAT
－
31日
44,640

（凡例）

－：該当しない

注※4

各レコードの固定部および可変部のサイズについては，「6. レコード」のレコードサイズを参照してください。

注※5

レコードごとのインスタンス数については，「(2) Storeデータベース（Storeバージョン1.0）のディスク占有量」を参照してください。

●ファイル数

Storeデータベースで作成されるファイル数Nの見積もり式を次に示します。

N=20+2＊(
(A11+A12+...+A1m+m)+
(A21+A22+...+A2m+m)+
(A31+A32+...+A3m+m)+
(A41+A42+...+A4m+m)+
(A51+A52+...+A5m+m)+
(11＊m)+
(B1+B2+...+Bn+n)
)

m：PIレコードタイプで収集しているレコードの数

n：PDレコードタイプで収集しているレコードの数

A11～A1m：PIレコードタイプのレコードごとの分レコードの保存期間設定値（単位：日）

A21～A2m：PIレコードタイプのレコードごとの時レコードの保存期間設定値（単位：日）

A31～A3m：PIレコードタイプのレコードごとの日レコードの保存期間設定値（単位：週）

A41～A4m：PIレコードタイプのレコードごとの週レコードの保存期間設定値（単位：週）

A51～A5m：PIレコードタイプのレコードごとの月レコードの保存期間設定値（単位：月）

B1～Bn：PDレコードタイプのレコードごとの保存期間設定値（単位：日）

●ディレクトリ数

Storeデータベースで作成されるディレクトリ数Nの見積もり式を次に示します。

N=25+2＊((A1max)+(A2max)+(A3max)+(A4max)+(A5max)+11+(Bmax))

A1max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「分」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：日）

A2max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「時」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：日）

A3max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「日」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：週）

A4max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「週」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：週）

A5max：PIレコードタイプで収集しているレコードの要約区分が「月」のデータの保存期間設定値の最大値（単位：月）

Bmax：PDレコードタイプのレコードごとの保存期間設定値の最大値（単位：日）

●Storeサービスがオープンするファイル数

Storeサービスがオープンするファイル数Nの見積もり式を次に示します。

N=20+2＊(6＊l+m)

l：PIレコードタイプで収集しているレコードの数

m：PDレコードタイプで収集しているレコードの数

(b)　見積もり例

PFM - Agent for CosminexusのStoreデータベース（Storeバージョン2.0）の見積もりについて，具体例を用いて説明します。

●ディスク占有量

PI_JVMとPDを収集する設定にした場合を例に挙げて説明します。

PI_JVMレコードの見積もりについて説明します。「(3)(a) 見積もり式」の見積もり式で示した変数が次の値とします。

d=825（バイト）
e=0（バイト）
f=1
g=60（秒）

次に，分レコード，時レコードなどを，それぞれ計算します。

分レコード

変数を次の値とします。

a=1,440
b=1+(60-1)/60=1.98･･･=1（小数点以下切り捨て）
c=1（日）

見積もり式を次に示します。

X（分）={(0+2)＊1+(825+60)＊{((0+2)＊1)/(65,250-825)+1}}＊1,440/1＊(1+1)＊1.1
=(2+885＊1)＊1,440＊2＊1.1
=2,810,016（バイト）
=約2.7（メガバイト）

時レコード

変数を次の値とします。

a=24
b=1+(60-1)/3,600=1.01･･･=1（小数点以下切り捨て）
c=31（日）

見積もり式を次に示します。

X（時）={(0+2)＊1+(825+60)＊{((0+2)＊1)/(65,250-825)+1}}＊24/1＊(31+1)＊1.1
=(2+885＊1)＊24＊32＊1.1
=749,338（バイト）
=約0.7（メガバイト）

日レコード

変数を次の値とします。

a=7
b=1+(60-1)/86,400=1.00･･･=1（小数点以下切り捨て）
c=5（週）

見積もり式を次に示します。

X（日）={(0+2)＊1+(825+60)＊{((0+2)＊1)/(65,250-825)+1}}＊7/1＊(5+1)＊1.1
=(2+885＊1)＊7＊6＊1.1
=40,980（バイト）
=約0.04（メガバイト）

週レコード

変数を次の値とします。

a=1
b=1+(60-1)/604,800=1.00･･･=1（小数点以下切り捨て）
c=53（週）

見積もり式を次に示します。

X（週）={(0+2)＊1+(825+60)＊{((0+2)＊1)/(65,250-825)+1}}＊1/1＊(53+1)＊1.1
=(2+885＊1)＊1＊54＊1.1
=52,688（バイト）
=約0.05（メガバイト）

月レコード

変数を次の値とします。

a=1
b=1+(60-1)/2,592,000=1.00･･･=1（小数点以下切り捨て）
c=12（月）

見積もり式を次に示します。

X（月）={(0+2)＊1+(825+60)＊{((0+2)＊1)/(65,250-825)+1}}＊1/1＊(12+1)＊1.1
=(2+885＊1)＊1＊13＊1.1
=12,684（バイト）
=約0.01（メガバイト）

年レコード

変数を次の値とします。

a=1
b=1+(60-1)/31,622,400=1.00･･･=1（小数点以下切り捨て）
c=10（固定）

見積もり式を次に示します。

X（年）={(0+2)＊1+(825+60)＊{((0+2)＊1)/(65,250-825)+1}}＊1/1＊(10+1)＊1.1
=(2+885＊1)＊1＊11＊1.1
= 10,732（バイト）
= 約0.01（メガバイト）

以上から，PI_JVMの見積もりは次のようになります。

X（合計）=X（分）+X（時）+X（日）+X（週）+X（月）+X（年）
=3.51（メガバイト）
=約4（メガバイト）

次にPDレコードの見積もりについて説明します。

変数を次の値とします。

a=1,440
b=3,600/60=60
c=31（日）
d=820（バイト）
e=0（バイト）
f=1
g=3,600（秒）

見積もり式を次に示します。

X={(0+2)＊1+(820+60)＊{((0+2)＊1)/(65,250-820)+1}}＊1,440/60＊(31+1)＊1.1
=(2+880＊1)＊24＊32＊1.1
=745,114（バイト）
=約0.7（メガバイト）

したがって，必要なディスク占有量はPI_JVM+PD=4.7（メガバイト）となります。

●ファイル数

PI，PI_JVM，およびPDを収集する場合を例に挙げて説明します。「(3)(a) 見積もり式」の見積もり式で示した変数が次の値とします。

m=2
n=1
A11～A1m=1（日）
A21～A2m=31（日）
A31～A3m=5（週）
A41～A4m=53（週）
A51～A5m=12（月）
B1～Bn=31（日）

Storeデータベースで作成されるファイル数Nの見積もり式を次に示します。

N=20+2＊(
(A11+A12+...+A1m+m)+
(A21+A22+...+A2m+m)+
(A31+A32+...+A3m+m)+
(A41+A42+...+A4m+m)+
(A51+A52+...+A5m+m)+
(11＊m)+
(B1+B2+...+Bn+n)
)
=20+2＊(
[1(PI分)+1(PI_JVM分)+2]+
[31(PI分)+31(PI_JVM分)+2]+
[5(PI分)+5(PI_JVM分)+2]+
[53(PI分)+53(PI_JVM分)+2]+
[12(PI分)+12(PI_JVM分)+2]+
[11＊2]+
[31(PD分)+1]
)
=20+2＊(4+64+12+108+26+22+32)=556

●ディレクトリ数

PI，PI_JVM，およびPDを収集する場合を例に挙げて説明します。「(3)(a) 見積もり式」の見積もり式で示した変数が次の値とします。

A1max=1（日）
A2max=31（日）
A3max=5（週）
A4max=53（週）
A5max=12（月）
Bmax=31（日）

Storeデータベースで作成されるディレクトリ数Nの見積もり式を次に示します。

N=25+2＊((A1max)+(A2max)+(A3max)+(A4max)+(A5max)+11+(Bmax))
=25+2＊(1+31+5+53+12+11+31)=313

●Storeサービスがオープンするファイル数

PI，PI_JVM，およびPDを収集する場合を例に挙げて説明します。「(3)(a) 見積もり式」の見積もり式で示した変数が次の値とします。

l=2
m=1

Storeサービスがオープンするディレクトリ数Nの見積もり式を次に示します。

N=20+2＊(6＊l+m)
=20+2＊(6＊2+1)=46

付録A.3　クラスタ運用時のディスク占有量

クラスタ運用時のディスク占有量の見積もりは，クラスタシステムで運用しない場合のディスク占有量の見積もりと同じです。ディスク占有量については，「付録A.2　ディスク占有量」を参照してください。

付録B　カーネルパラメーター

PFM - Agent for Cosminexusでは，カーネルパラメーターの調整は不要です。

なお，UNIX環境でPFM - ManagerおよびPFM - Web Consoleを使用する場合の，カーネルパラメーターの調整については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，付録に記載されているカーネルパラメーター一覧を参照してください。

付録C　識別子一覧

PFM - Agent for Cosminexusを操作したり，PFM - Agent for Cosminexusの Storeデータベースからパフォーマンスデータを抽出したりする際，PFM - Agent for Cosminexusであることを示す識別子が必要な場合があります。PFM - Agent for Cosminexusの識別子を次の表に示します。

表C-1　PFM - Agent for Cosminexusの識別子一覧

用途 | 名称 | 識別子 | 説明
コマンドなど | プロダクトID | C | プロダクトIDとは，サービスIDの一部。サービスIDは，コマンドを使用してPerformance Managementのシステム構成を確認する場合や，パフォーマンスデータをバックアップする場合などに必要である。サービスIDについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の付録を参照のこと。
サービスキー | agtc | コマンドを使用してPFM - Agent for Cosminexusを起動する場合や，終了する場合などに必要である。サービスキーについては，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の付録を参照のこと。
ODBC | 製品タイプ識別子 | COSMINEXUS | SQL文を使用してデータを抽出する場合に必要である。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，ODBC準拠のアプリケーションプログラムと連携した稼働分析について説明している章を参照のこと。
ヘルプ | ヘルプID | pcac | PFM - Agent for Cosminexusのヘルプであることを表す。

付録D　プロセス一覧

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusのプロセス一覧を記載します。

PFM - Manager ，PFM - Web Console，およびPFM - Baseのプロセスについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録を参照してください。

PFM - Agent for Cosminexusのプロセス一覧を次の表に示します。なお，プロセス名の後ろに記載されている値は，同時に起動できるプロセス数です。nの場合は，PFM - Agent for Cosminexusのインスタンスごとにプロセスが一つ起動することを表します。

注意

論理ホストのPFM - Agentでも，動作するプロセスおよびプロセス数は同じです。

表D-1　PFM - Agent for Cosminexusのプロセス一覧（Windows版）

プロセス名
（プロセス数）
機能

jpcagtc.exe(n)
Agent Collectorサービスプロセス。Cosminexusのパフォーマンスデータを収集する。このプロセスは，PFM - Agent for Cosminexusのインスタンスごとに一つ起動する。

jpcsto.exe(n)
Agent Storeサービスプロセス。Agent Collectorが収集したデータを記録する。このプロセスは，PFM - Agent for Cosminexusのインスタンスごとに一つ起動する。

表D-2　PFM - Agent for Cosminexusのプロセス一覧（UNIX版）

プロセス名
（プロセス数）
機能

jpcagtc(n)
Agent Collectorサービスプロセス。Cosminexusのパフォーマンスデータを収集する。このプロセスは，PFM - Agent for Cosminexusのインスタンスごとに一つ起動する。

jpcsto(n)
Agent Storeサービスプロセス。Agent Collectorが収集したデータを記録する。このプロセスは，PFM - Agent for Cosminexusのインスタンスごとに一つ起動する。

付録E　ポート番号一覧

ここでは，Performance Managementのポート番号とファイアウォールの通過方向を記載します。

PFM - Manager，PFM - Web Console，およびPFM - Baseのポート番号およびファイアウォールの通過方向については，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の付録を参照してください。

注意

Performance Managementは，1対1のアドレス変換をする静的NAT（Basic NAT）に対応しています。

動的NATや，ポート変換機能を含むNAPT（IP Masquerade，NAT+）には対応していません。

＜この節の構成＞

付録E.1　PFM - Agent for Cosminexusのポート番号

付録E.2　ファイアウォールの通過方向

付録E.1　PFM - Agent for Cosminexusのポート番号

PFM - Agent for Cosminexusで使用するポート番号を次の表に示します。

表E-1　PFM - Agent for Cosminexusで使用するポート番号

サービス名 | パラメーター | ポート番号 | 用途
Agent Storeサービス | jp1pcstoc[nnn]※ | － | パフォーマンスデータを記録したり，履歴レポートを取得したりするときに使用する。
Agent Collectorサービス | jp1pcagtc[nnn]※ | － | アラームをバインドしたり，リアルタイムレポートを取得したりするときに使用する。

（凡例）

－：サービスが再起動されるたびに，システムで使用されていないポート番号が自動的に割り当てられます。

注※

複数インスタンスを作成している場合，2番目以降に作成したインスタンスに通番（nnn）が付加されます。最初に作成したインスタンスには，通番は付加されません。

ポート番号は，ユーザー環境に合わせて任意の番号に変更することもできます。

ポート番号の変更方法については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，インストールとセットアップについて説明している章を参照してください。なお，使用するプロトコルはTCP/IPです。

付録E.2　ファイアウォールの通過方向

ファイアウォールを挟んでPFM - ManagerとPFM - Agent for Cosminexusを配置する場合は，PFM - ManagerとPFM - Agentのすべてのサービスにポート番号を固定値で設定してください。また，各ポート番号を次の表に示す方向で設定し，ファイアウォールを通過させるようにしてください。

表E-2　ファイアウォールの通過方向

サービス名 | パラメーター | 通過方向
Agent Storeサービス | jp1pcstoc | Agent←Manager
Agent Collectorサービス | jp1pcagtc | Agent←Manager

（凡例）

Manager：PFM - Managerホスト

Agent：PFM - Agentホスト

←：右項から左項への通信（コネクション）を開始する方向

注意

PFM - Agentのホストでjpcctrl dumpコマンドまたはjpcctrl listコマンドを実行したい場合，次のどちらかの方法でコマンドを実行してください。

jpcctrl dumpコマンドまたはjpcctrl listコマンドのproxyオプションで，PFM - Managerを経由して通信するように指定してください。jpcctrl dumpコマンドまたはjpcctrl listコマンドのproxyオプションについては，マニュアル「JP1/Performance Management リファレンス」の，コマンドについて説明している章を参照してください。

各PFM - Agentホスト間で次の表に示す方向でポート番号を設定し，ファイアウォールを通過させるようにしてください。

サービス名 | パラメーター | 通過方向
Agent Storeサービス | jp1pcstoc | Agent←→Agent
Agent Collectorサービス | jp1pcagtc | Agent←→Agent

（凡例）

Agent：PFM - Agentホスト

←→：左項から右項，および右項から左項への通信（コネクション）を開始する方向

付録F　PFM - Agent for Cosminexusのプロパティ

ここでは，PFM - Web Consoleで表示されるPFM - Agent for CosminexusのAgent Storeサービスのプロパティ一覧，およびAgent Collectorサービスのプロパティ一覧を記載します。

＜この節の構成＞

付録F.1　Agent Storeサービスのプロパティ一覧

付録F.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

付録F.1　Agent Storeサービスのプロパティ一覧

PFM - Agent for CosminexusのAgent Storeサービスのプロパティ一覧を次の表に示します。

表F-1　PFM - Agent for CosminexusのAgent Storeサービスのプロパティ一覧

フォルダ名
プロパティ名
説明

－
First Registration Date
サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示される。

Last Registration Date
サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示される。

General
－
ホスト名やディレクトリなどの情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Directory
サービスの動作するカレントフォルダ名が表示される。

Host Name
サービスが動作する物理ホスト名が表示される。

Process ID
サービスのプロセスIDが表示される。

Physical Address
サービスが動作するホストのIPアドレスおよびポート番号が表示される。

User Name
サービスプロセスを実行したユーザー名が表示される。

Time Zone
サービスで使用されるタイムゾーンが表示される。

System
－
サービスが起動されているOSの，OS情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

CPU Type
CPUの種類が表示される。

Hardware ID
ハードウェアIDが表示される。

OS Type
OSの種類が表示される。

OS Name
OS名が表示される。

OS Version
OSのバージョンが表示される。

Network Services
－
Performance Management通信共通ライブラリーについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Build Date
Agent Storeサービスの作成日が表示される。

INI File
jpcns.iniファイルの格納ディレクトリ名が表示される。

Network Services
Service
－
サービスについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Description
ホスト名やサービス種別などサービスの追加情報が表示される。

Local Service Name
サービスIDが表示される。

Remote Service Name
接続先PFM - ManagerホストのMaster ManagerサービスのサービスIDが表示される。

EP Service Name
接続先PFM - ManagerホストのCorrelatorサービスのサービスIDが表示される。

Retention
－
Storeバージョンが1.0の場合にデータの保存期間を設定する。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

Product Interval - Minute Drawer
分ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Minute

Hour

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Hour Drawer
時間ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Hour

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Day Drawer
日ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Day

2 Days

3 Days

4 Days

5 Days

6 Days

Week

Month

Year

Product Interval - Week Drawer
週ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Week

Month

Year

Product Interval - Month Drawer
月ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。次のリストから選択できる。

Month

Year

Product Interval - Year Drawer
年ごとのPIレコードタイプのレコードの保存期間。Yearで固定。

Product Detail - PDレコードタイプのレコードID
各PDレコードタイプのレコードの保存レコード数を設定する。0～2,147,483,647の整数が指定できる。
注意：範囲外の数値，またはアルファベットなどの文字を指定した場合，エラーメッセージが表示される。

RetentionEx
－
Storeバージョンが2.0の場合にデータの保存期間を設定する。詳細については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，稼働監視データの管理について説明している章を参照のこと。

RetentionEx
Product Interval - PIレコードタイプのレコードID
－
PIレコードタイプのレコードの保存期間を設定する。

Period - Minute Drawer (Day)
PIレコードタイプのレコードIDごとに，分単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（日数）を0～366の整数で指定できる。

Period - Hour Drawer (Day)
PIレコードタイプのレコードIDごとに，時間単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（日数）を0～366の整数で指定できる。

Period - Day Drawer (Week)
PIレコードタイプのレコードIDごとに，日単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（週の数）を0～522の整数で指定できる。

Period - Week Drawer (Week)
PIレコードタイプのレコードIDごとに，週単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（週の数）を0～522の整数で指定できる。

Period - Month Drawer (Month)
PIレコードタイプのレコードIDごとに，月単位のパフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（月の数）を0～120の整数で指定できる。

Period - Year Drawer (Year)
PIレコードタイプのレコードIDごとに，年単位のパフォーマンスデータの保存期間が表示される。

Product Detail - PDレコードタイプのレコードID
Period (Day)
PDレコードタイプのレコードIDごとに，パフォーマンスデータの保存期間を設定する。
保存期間（日数）を0～366の整数で指定できる。

Disk Usage
－
各データベースで使用されているディスク容量が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティには，プロパティを表示した時点でのディスク使用量が表示される。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。

Product Interval
PIレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

Product Detail
PDレコードタイプのレコードで使用されるディスク容量が表示される。

Product Alarm
PFM - Agent for Cosminexusでは使用しない。

Product Log
PFM - Agent for Cosminexusでは使用しない。

Total Disk Usage
データベース全体で使用されるディスク容量が表示される。

Configuration
－
Agent Storeサービスのプロパティが表示される。

Store Version
Storeデータベースのバージョンが表示される。

Storeバージョン1.0の場合
「1.0」

Storeバージョン2.0の場合
「2.0」

（凡例）

－：該当しない

付録F.2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

PFM - Agent for CosminexusのAgent Collectorサービスのプロパティ一覧を次の表に示します。

表F-2　Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

フォルダ名 | プロパティ名 | 説明
－ | First Registration Date | サービスがPFM - Managerに認識された最初の日時が表示される。
Last Registration Date | サービスがPFM - Managerに認識された最新の日時が表示される。
Data Model Version | データモデルのバージョンが表示される。
General | － | ホスト名やディレクトリなどの情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。
Directory | サービスの動作するカレントディレクトリ名が表示される。
Host Name | サービスが動作する物理ホスト名が表示される。
Process ID | サービスのプロセスIDが表示される。
Physical Address | サービスが動作するホストのIPアドレスおよびポート番号が表示される。
User Name | サービスプロセスを実行したユーザー名が表示される。
Time Zone | サービスで使用されるタイムゾーンが表示される。
System | － | サービスが起動されているOSの，OS情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。
CPU Type | CPUの種類が表示される。
Hardware ID | ハードウェアIDが表示される。
OS Type | OSの種類が表示される。
OS Name | OS名が表示される。
OS Version | OSのバージョンが表示される。
Network Services | － | Performance Management通信共通ライブラリーについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。
Build Date | Agent Collectorサービスの作成日が表示される。
INI File | jpcns.iniファイルの格納ディレクトリ名が表示される。
Network Services | Service | － | サービスについての情報が格納されている。このフォルダに格納されているプロパティは変更できない。
Description | ホスト名やサービス種別などサービスの追加情報が表示される。
Local Service Name | サービスIDが表示される。
Remote Service Name | Agent Collectorサービスが接続するAgent StoreサービスのサービスIDが表示される。
EP Service Name | 接続先PFM - ManagerホストのCorrelatorサービスのサービスIDが表示される。
AH Service Name | 同一ホストにあるAction HandlerサービスのサービスIDが表示される。
Detail Records | － | PDレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示される。
Detail Records | レコードID※ | － | レコードのプロパティが格納されている。
Description | レコードの説明が表示される。このプロパティは変更できない。
Log | リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，レコードをAgent Storeデータベースに記録するかどうかを指定する。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録される。指定がない場合は「No」となる。
Collection Interval | データの収集間隔を指定する。指定できる値は0～2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できる。なお，0と指定した場合は0秒となり，データは収集されない。
Collection Offset | データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0～32,767秒の1秒単位で指定できる。
LOGIF | レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。PFM - Web Consoleの［サービス階層］タブで表示されるサービスのプロパティ画面の，下部フレームの［LOGIF］をクリックすると表示される［ログ収集条件設定］ウィンドウで作成した条件式（文字列）が表示される。
Interval Records | － | PIレコードタイプのレコードのプロパティが格納されている。収集されているレコードのレコードIDは，太字で表示される。
Interval Records | レコードID※ | － | レコードのプロパティが格納されている。
Description | レコードの説明が表示される。このプロパティは変更できない。
Log | リスト項目から「Yes」または「No」を選択し，レコードをAgent Storeデータベースに記録するかどうかを指定する。この値が「Yes」でかつ，Collection Intervalが0より大きい値であれば，データベースに記録される。指定がない場合は「No」となる。
Collection Interval | データの収集間隔を指定する。指定できる値は0～2,147,483,647秒で，1秒単位で指定できる。なお，0と指定した場合は0秒となり，データは収集されない。
Collection Offset | データの収集を開始するオフセット値を指定する。指定できる値は，Collection Intervalで指定した値の範囲内で，0～32,767秒の1秒単位で指定できる。
LOGIF | レコードをデータベースに記録するときの条件を指定する。条件に合ったレコードだけがデータベースに記録される。PFM - Web Consoleの［サービス階層］タブで表示されるサービスのプロパティ画面の，下部フレームの［LOGIF］をクリックすると表示される［ログ収集条件設定］ウィンドウで作成した条件式（文字列）が表示される。
Log Records | － | PFM - Agent for Cosminexusでは使用しない。
Agent | － | Agent Collectorの概要が表示される。
Instance | PFM - Agent for Cosminexusのインスタンス名が表示される。
Agent Configuration | Parameters | － | Agent Collectorサービスのプロパティが表示される。
RMI_REGISTRY_PORT | uCosminexus Application ServerのRMIレジストリポート番号が表示される。
Restart Configurations | － | PFMサービス自動再起動の条件を設定する。PFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-50以降の場合に設定できる。PFMサービス自動再起動機能については，マニュアル「システム構築・運用ガイド」の，Performance Managementの機能について説明している章を参照のこと。
Restart when Abnormal Status | Status ServerサービスがAction Handlerサービス，Agent Collectorサービス，およびAgent Storeサービスの状態を正常に取得できない場合にサービスを自動再起動するかどうかを設定する。
Restart when Single Service Running | Agent StoreサービスとAgent Collectorサービスのどちらかしか起動していない場合にサービスを自動再起動するかどうかを設定する。
Restart Configurations | Action Handler | Auto Restart | Action Handlerサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。
Auto Restart - Interval (Minute) | 自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を分単位で設定する。
Auto Restart - Repeat Limit | 自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を設定する。
Scheduled Restart | Action Handlerサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。
Scheduled Restart - Interval | 定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を設定する。
Scheduled Restart - Interval Unit | 定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の単位を設定する。
Scheduled Restart - Origin - Year | 再起動する年を1971～2035の整数で指定できる。
Scheduled Restart - Origin - Month | 再起動する月を1～12の整数で指定できる。
Scheduled Restart - Origin - Day | 再起動する日を1～31の整数で指定できる。
Scheduled Restart - Origin - Hour | 再起動する時間（時）を0～23の整数で指定できる。
Scheduled Restart - Origin - Minute | 再起動する時間（分）を0～59の整数で指定できる。
Agent Collector | Auto Restart | Agent Collectorサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。
Auto Restart - Interval (Minute) | 自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を分単位で設定する。
Auto Restart - Repeat Limit | 自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を設定する。
Scheduled Restart | Agent Collectorサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。
Scheduled Restart - Interval | 定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を設定する。
Scheduled Restart - Interval Unit | 定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の単位を設定する。
Scheduled Restart - Origin - Year | 再起動する年を1971～2035の整数で指定できる。
Scheduled Restart - Origin - Month | 再起動する月を1～12の整数で指定できる。
Scheduled Restart - Origin - Day | 再起動する日を1～31の整数で指定できる。
Scheduled Restart - Origin - Hour | 再起動する時間（時）を0～23の整数で指定できる。
Scheduled Restart - Origin - Minute | 再起動する時間（分）を0～59の整数で指定できる。
Agent Store | Auto Restart | Agent Storeサービスに対して自動再起動機能を利用するかどうかを設定する。
Auto Restart - Interval (Minute) | 自動再起動機能を利用する場合，サービスの稼働状態を確認する間隔を分単位で設定する。
Auto Restart - Repeat Limit | 自動再起動機能を利用する場合，連続して再起動を試行する回数を設定する。
Scheduled Restart | Agent Storeサービスに対して，定期再起動機能を利用するかどうかを設定する。
Scheduled Restart - Interval | 定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔を設定する。
Scheduled Restart - Interval Unit | 定期再起動機能を利用する場合，再起動間隔の単位を設定する。
Scheduled Restart - Origin - Year | 再起動する年を1971～2035の整数で指定できる。
Scheduled Restart - Origin - Month | 再起動する月を1～12の整数で指定できる。
Scheduled Restart - Origin - Day | 再起動する日を1～31の整数で指定できる。
Scheduled Restart - Origin - Hour | 再起動する時間（時）を0～23の整数で指定できる。
Scheduled Restart - Origin - Minute | 再起動する時間（分）を0～59の整数で指定できる。

（凡例）

－：該当しない

注※

フォルダ名には，データベースIDを除いたレコードIDが表示されます。各レコードのレコードIDについては，「6.　レコード」を参照してください。

付録G　ファイルおよびディレクトリ一覧

ここでは，PFM - Agent for Cosminexusのファイルおよびディレクトリ一覧をOSごとに記載します。

PFM - Agent for CosminexusのインストールディレクトリをOSごとに示します。

Windowsの場合

Performance Managementのインストール先フォルダは，任意です。デフォルトのインストール先フォルダは次のとおりです。

Windows 2003(x64)以外の場合
システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥jp1pc¥

Windows 2003(x64)の場合
システムドライブ¥Program Files(x86)¥Hitachi¥jp1pc¥

UNIXの場合

Performance Managementのインストール先ディレクトリは，「/opt/jp1pc/」です。

＜この節の構成＞

付録G.1　PFM - Agent for Cosminexusのファイルおよびディレクトリ一覧

付録G.1　PFM - Agent for Cosminexusのファイルおよびディレクトリ一覧

＜この項の構成＞

(1)　Windowsの場合

(2)　UNIXの場合

(1)　Windowsの場合

Windows版PFM - Agent for Cosminexusのファイルおよびフォルダ一覧を次の表に示します。

表G-1　PFM - Agent for Cosminexusのファイルおよびフォルダ一覧（Windows版）

フォルダ名 | ファイル名 | 説明
インストール先フォルダ¥ | instagtc.ini | PFM - Agent for Cosminexus製品情報ファイル
インストール先フォルダ¥agtc¥ | － | PFM - Agent for Cosminexusのルートフォルダ
insrules.dat | インスタンス起動環境定義ファイル
jpcagtras.bat | 保守資料採取コマンド
PATCHLOG.TXT | パッチ情報ファイル
readme.txt | README.TXT（日本語）
インストール先フォルダ¥agtc¥agent¥ | － | Agent Collectorサービスのルートフォルダ
agtlist.ini | インスタンスリストファイル
jpcagt.ini.instmpl | Agent Collectorサービス起動情報ファイルのテンプレート
jpcagtc.exe | Agent Collectorサービス実行プログラム
jpcagtc.jar | PFM - Agent for CosminexusのJavaクラスファイル
インストール先フォルダ¥agtc¥agent¥インスタンス名¥ | － | Agent Collectorサービスインスタンスフォルダ
jpcagt.ini | Agent Collectorサービス起動情報ファイル
jpcagt.ini.model | Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル
インストール先フォルダ¥agtc¥agent¥インスタンス名¥log¥ | － | Agent Collectorサービス内部ログファイル格納フォルダ
インストール先フォルダ¥agtc¥JRE¥ | － | バンドルするJREのフォルダ
COPYRIGHT | JREコピーライトファイル
インストール先フォルダ¥agtc¥JRE¥bin¥ | － | JRE実行ファイルフォルダ
インストール先フォルダ¥agtc¥JRE¥lib¥ | － | JREライブラリフォルダ
インストール先フォルダ¥agtc¥lib¥ | － | メッセージカタログ格納フォルダ
インストール先フォルダ¥agtc¥store¥ | － | Agent Storeサービスのルートフォルダ
jpcsto.ini.instmpl | Agent Storeサービス起動情報ファイルのテンプレートファイル
stolist.ini | インスタンスリストファイル
*.DAT | データモデル定義ファイル
インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥ | － | Agent Storeインスタンスフォルダ
jpcsto.ini | Agent Storeサービス起動情報ファイル
jpcsto.ini.model | Agent Storeサービス起動情報ファイルのモデル
*.DAT | データモデル定義ファイル
*.DB | パフォーマンスデータベースファイル
*.IDX | パフォーマンスデータベースファイルのインデックスファイル
*.LCK | パフォーマンスデータベースファイルのロックファイル
インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥backup¥ | － | 標準のデータベースバックアップ先フォルダ
datadir.lck | 標準のバックアップ先フォルダのロックファイル
インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥dump¥ | － | 標準のデータベースエクスポート先フォルダ
datadir.lck | 標準のエクスポート先フォルダのロックファイル
インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥import¥ | － | 標準のインポート先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）
datadir.lck | 標準のインポート先フォルダのロックファイル（Storeバージョン2.0の場合）
インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥log¥ | － | Agent Storeサービス内部ログファイル格納フォルダ
インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥partial¥ | － | 標準の部分バックアップ先フォルダ（Storeバージョン2.0の場合）
datadir.lck | 標準の部分バックアップ先フォルダのロックファイル（Storeバージョン2.0の場合）
インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥STPD¥ | － | Storeバージョン2.0のPDレコードタイプのレコード格納フォルダ
インストール先フォルダ¥agtc¥store¥インスタンス名¥STPI¥ | － | Storeバージョン2.0のPIレコードタイプのレコード格納フォルダ
インストール先フォルダ¥patch_files¥ | － | パッチ用フォルダ
インストール先フォルダ¥patch_files¥agtc¥ | － | パッチ用フォルダ（Agentパッチ用）
インストール先フォルダ¥setup¥ | － | セットアップファイル格納フォルダ
jpcagtcu.Z | PFM - Agentセットアップ用アーカイブファイル（UNIX用）
jpcagtcw.EXE | PFM - Agentセットアップ用アーカイブファイル（Windows用）
インストール先フォルダ¥setup¥alarm¥ | － | アラーム定義ファイル格納フォルダ
CALARM* | アラームテーブル修正用ファイル
インストール先フォルダ¥setup¥extract¥ | － | セットアップファイル展開フォルダ
インストール先フォルダ¥setup¥update¥ | － | iniファイルVup制御ファイル格納フォルダ

（凡例）

－：該当しない

(2)　UNIXの場合

UNIX版PFM - Agent for Cosminexusのファイルおよびディレクトリ一覧を次の表に示します。

表G-2　PFM - Agent for Cosminexusのファイルおよびディレクトリ一覧（UNIX版）

ディレクトリ名 | ファイル名 | 説明
/opt/jp1pc/ | instagtc.ini | PFM - Agent for Cosminexus製品情報ファイル
/opt/jp1pc/agtc/ | － | PFM - Agent for Cosminexusのルートディレクトリ
insrules.dat | インスタンス起動環境定義ファイル
jpcagtras | 保守資料採取コマンド
patch_history | パッチ履歴ファイル
PATCHLOG.TXT | パッチ履歴ファイル
/opt/jp1pc/agtc/agent/ | － | Agent Collectorサービスのルートディレクトリ
agtlist.ini | インスタンスリストファイル
jpcagt.ini.instmpl | Agent Collectorサービス起動情報ファイルのテンプレート
jpcagtc | Agent Collectorサービス実行プログラム
jpcagtc.jar | PFM - Agent for CosminexusのJavaクラスファイル
/opt/jp1pc/agtc/agent/インスタンス名/ | － | Agent Collectorサービスインスタンスディレクトリ
jpcagt.ini | Agent Collectorサービス起動情報ファイル
jpcagt.ini.model | Agent Collectorサービス起動情報ファイルのモデルファイル
/opt/jp1pc/agtc/agent/インスタンス名/log/ | － | Agent Collectorサービス内部ログファイル格納ディレクトリ
/opt/jp1pc/agtc/jre/ | － | バンドルするJREのディレクトリ
COPYRIGHT | JREコピーライトファイル
/opt/jp1pc/agtc/jre/bin/ | － | JRE実行ファイルディレクトリ
/opt/jp1pc/agtc/jre/lib/ | － | JREライブラリディレクトリ
/opt/jp1pc/agtc/nls/ | － | メッセージカタログ格納ディレクトリ
/opt/jp1pc/agtc/store/ | － | Agent Storeサービスのルートディレクトリ
jpcsto.ini.instmpl | Agent Storeサービス起動情報ファイルのテンプレートファイル
stolist.ini | インスタンスリストファイル
*.DAT | データモデル定義ファイル
/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/ | － | Agent Storeインスタンスディレクトリ
jpcsto.ini | Agent Storeサービス起動情報ファイル
jpcsto.ini.model | Agent Storeサービス起動情報ファイルのモデル
*.DAT | データモデル定義ファイル
*.DB | パフォーマンスデータベースファイル
*.IDX | パフォーマンスデータベースファイルのインデックスファイル
*.LCK | パフォーマンスデータベースファイルのロックファイル
/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/backup/ | － | 標準のデータベースバックアップ先ディレクトリ
datadir.lck | 標準のバックアップ先ディレクトリのロックファイル
/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/dump/ | － | 標準のデータベースエクスポート先ディレクトリ
datadir.lck | 標準のエクスポート先ディレクトリのロックファイル
/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/import/ | － | 標準のデータベースインポート先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）
datadir.lck | 標準のインポート先ディレクトリのロックファイル（Storeバージョン2.0の場合）
/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/log/ | － | Agent Storeサービス内部ログファイル格納ディレクトリ
/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/partial/ | － | 標準のデータベース部分バックアップ先ディレクトリ（Storeバージョン2.0の場合）
datadir.lck | 標準の部分バックアップ先ディレクトリのロックファイル（Storeバージョン2.0の場合）
/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/STPD/ | － | Storeバージョン2.0のPDレコードタイプのレコード格納ディレクトリ
/opt/jp1pc/agtc/store/インスタンス名/STPI/ | － | Storeバージョン2.0のPIレコードタイプのレコード格納ディレクトリ
/opt/jp1pc/patch_files/ | － | パッチ用ディレクトリ
/opt/jp1pc/patch_files/agtc/ | － | パッチ用ディレクトリ（Agentパッチ用）
/opt/jp1pc/setup/ | － | セットアップファイル格納ディレクトリ
jpcagtcu.Z | PFM - Agentセットアップ用アーカイブファイル（UNIX用）
jpcagtcw.EXE | PFM - Agentセットアップ用アーカイブファイル（Windows用）
/opt/jp1pc/setup/alarm/ | － | アラーム定義ファイル格納ディレクトリ
CALARM* | アラームテーブル修正用ファイル
/opt/jp1pc/setup/extract/ | － | セットアップファイル展開ディレクトリ
/opt/jp1pc/setup/update/ | － | iniファイルVup制御ファイル格納ディレクトリ

（凡例）

－：該当しない

付録H　バージョン互換

PFM - Agentには，製品のバージョンのほかに，データモデルのバージョンとソリューションセットのアラームテーブルのバージョンがあります。

PFM - Agentをバージョンアップしたときに，データモデルもバージョンアップされます。データモデルは，上位互換を保っているため，古いバージョンで定義したレポートの定義やアラームの定義は，新しいバージョンのデータモデルでも使用できます。

PFM - Agent for Cosminexusのバージョンの対応を次の表に示します。

表H-1　PFM - Agent for Cosminexusのバージョン対応表

PFM - Agent for Cosminexusのバージョン | データモデルのバージョン | ソリューションセットのアラームテーブルのバージョン
08-00 | 4.0 | 8.00
08-11 | 4.1 | 8.11
08-50 | 4.1 | 8.50

バージョン互換については，マニュアル「JP1/Performance Management システム構築・運用ガイド」の，付録に記載されているバージョン互換を参照してください。

付録I　動作ログの出力

Performance Managementの動作ログとは，システム負荷などのしきい値オーバーに関するアラーム機能と連動して出力される履歴情報です。

例えば，PFMサービスの起動・停止時や，PFM - Managerとの接続状態の変更時に動作ログに出力されます。

動作ログは，PFM - ManagerまたはPFM - Baseが08-10以降の場合に出力できます。

動作ログは，CSV形式で出力されるテキストファイルです。定期的に保存して表計算ソフトで加工することで，分析資料として利用できます。

動作ログは，jpccomm.iniの設定によって出力されるようになります。ここでは，PFM - AgentおよびPFM - Baseが出力する動作ログの出力内容と，動作ログを出力するための設定方法について説明します。

＜この節の構成＞

付録I.1　動作ログに出力される事象の種別

付録I.2　動作ログの保存形式

付録I.3　動作ログの出力形式

付録I.4　動作ログを出力するための設定

付録I.1　動作ログに出力される事象の種別

動作ログに出力される事象の種別およびPFM - AgentおよびPFM - Baseが動作ログを出力する契機を次の表に示します。事象の種別とは，動作ログに出力される事象を分類するための，動作ログ内での識別子です。

表I-1　動作ログに出力される事象の種別

事象の種別
説明
PFM - AgentおよびPFM - Baseが出力する契機

StartStop
ソフトウェアの起動と終了を示す事象。

PFMサービスの起動・停止

スタンドアロンモードの開始・終了

ExternalService
JP1製品と外部サービスとの通信結果を示す事象。
異常な通信の発生を示す事象。
PFM - Managerとの接続状態の変更

ManagementAction
プログラムの重要なアクションの実行を示す事象。
ほかの監査カテゴリーを契機にアクションが実行されたことを示す事象。
自動アクションの実行

付録I.2　動作ログの保存形式

ここでは，動作ログのファイル保存形式について説明します。

動作ログは規定のファイル（カレント出力ファイル）に出力され，満杯になった動作ログは別のファイル（シフトファイル）として保存されます。動作ログのファイル切り替えの流れは次のとおりです。

動作ログは，カレント出力ファイル「jpcaudit.log」に順次出力されます。

カレント出力ファイルが満杯になると，その動作ログはシフトファイルとして保存されます。
シフトファイル名は，カレント出力ファイル名の末尾に数値を付加した名称です。シフトファイル名は，カレント出力ファイルが満杯になるたびにそれぞれ「ファイル名末尾の数値+1」へ変更されます。つまり，ファイル末尾の数値が大きいほど，古いログファイルとなります。

例

カレント出力ファイル「jpcaudit.log」が満杯になると，その内容はシフトファイル「jpcaudit1.log」へ保管されます。

カレント出力ファイルが再び満杯になると，そのログは「jpcaudit1.log」へ移され，既存のシフトファイル「jpcaudit1.log」は「jpcaudit2.log」へリネームされます。

なお，ログファイル数が保存面数（jpccomm.iniファイルで指定）を超えると，いちばん古いログファイルが削除されます。

カレント出力ファイルが初期化され，新たな動作ログが書き込まれます。

動作ログの出力要否，出力先および保存面数は，jpccomm.iniファイルで設定します。jpccomm.iniファイルの設定方法については，「付録I.4　動作ログを出力するための設定」を参照してください。

付録I.3　動作ログの出力形式

Performance Managementの動作ログには，監査事象に関する情報が出力されます。動作ログは，ホスト（物理ホスト・論理ホスト）ごとに1ファイル出力されます。動作ログの出力先ホストは次のようになります。

サービスを実行した場合：実行元サービスが動作するホストに出力

コマンドを実行した場合：コマンドを実行したホストに出力

動作ログの出力形式，出力先，出力項目について次に説明します。

＜この項の構成＞

(1)　出力形式

(2)　出力先

(3)　出力項目

(4)　出力例

(1)　出力形式

CALFHM x.x,出力項目1=値1,出力項目2=値2,…,出力項目n=値n

(2)　出力先

物理ホストの場合

Windowsの場合
インストール先フォルダ¥auditlog¥

UNIXの場合
/opt/jp1pc/auditlog/

論理ホストの場合

Windowsの場合
環境フォルダ¥jp1pc¥auditlog¥

UNIXの場合
環境ディレクトリ/jp1pc/auditlog/

動作ログの出力先は，jpccomm.iniファイルで変更できます。jpccomm.iniファイルの設定方法については，「付録I.4　動作ログを出力するための設定」を参照してください。

(3)　出力項目

出力項目には二つの分類があります。

共通出力項目
動作ログを出力するJP1製品が共通して出力する項目です。

固有出力項目
動作ログを出力するJP1製品が任意に出力する項目です。

(a)　共通出力項目

共通出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお，この表はPFM - Managerが出力する項目や内容も含みます。

表I-2　動作ログの共通出力項目

項番
出力項目
値
内容

項目名
出力される属性名

1
共通仕様識別子
－
CALFHM
動作ログフォーマットであることを示す識別子

2
共通仕様リビジョン番号
－
x.x
動作ログを管理するためのリビジョン番号

3
通番
seqnum
通し番号
動作ログレコードの通し番号

4
メッセージID
msgid
KAVExxxxx-x
製品のメッセージID

5
日付・時刻
date
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD※
動作ログの出力日時およびタイムゾーン

6
発生プログラム名
progid
JP1PFM
事象が発生したプログラムのプログラム名

7
発生コンポーネント名
compid
サービスID
事象が発生したコンポーネント名

8
発生プロセスID
pid
プロセスID
事象が発生したプロセスのプロセスID

9
発生場所
ocp:host

ホスト名

IPアドレス

事象が発生した場所

10
事象の種別
ctgry

StartStop

Authentication

ConfigurationAccess

ExternalService

AnomalyEvent

ManagementAction

動作ログに出力される事象を分類するためのカテゴリー名

11
事象の結果
result

Success（成功）

Failure（失敗）

Occurrence（発生）

事象の結果

12
サブジェクト識別情報
subj:pid
プロセスID
次のどれかの情報

ユーザー操作によって動作するプロセスID

事象を発生させたプロセスID

事象を発生させたユーザー名

ユーザーに1：1で対応づけられた識別情報

subj:uid
アカウント識別子（PFMユーザー/JP1ユーザー）

subj:euid
実効ユーザーID（OSユーザー）

（凡例）

－：なし。

注※

Tは日付と時刻の区切りです。

TZDはタイムゾーン指定子です。次のどれかが出力されます。

+hh:mm：UTCからhh:mmだけ進んでいることを示す。

-hh:mm：UTCからhh:mmだけ遅れていることを示す。

Z：UTCと同じであることを示す。

(b)　固有出力項目

固有出力項目に出力される値と項目の内容を次の表に示します。なお，この表はPFM - Managerが出力する項目や内容も含みます。

表I-3　動作ログの固有出力項目

項番
出力項目
値
内容

項目名
出力される属性名

1
オブジェクト情報
obj

PFM - AgentのサービスID

追加，削除，更新されたユーザー名（PFMユーザー）

操作の対象

obj:table
アラームテーブル名

obj:alarm
アラーム名

2
動作情報
op

Start（起動）

Stop（停止）

Add（追加）

Update（更新）

Delete（削除）

Change Password（パスワード変更）

Activate（有効化）

Inactivate（無効化）

Bind（バインド）

Unbind（アンバインド）

事象を発生させた動作情報

3
権限情報
auth

管理者ユーザー
Management

一般ユーザー
Ordinary

Windows
Administrator

UNIX
SuperUser

操作したユーザーの権限情報

auth:mode

PFM認証モード
pfm

JP1認証モード
jp1

OSユーザー
os

操作したユーザーの認証モード

4
出力元の場所
outp:host
PFM - Managerのホスト名
動作ログの出力元のホスト

5
指示元の場所
subjp:host

ログイン元ホスト名

実行ホスト名（jpcalarmコマンド実行時だけ）

操作の指示元のホスト

6
自由記述
msg
メッセージ
アラーム発生時，および自動アクションの実行時に出力されるメッセージ

固有出力項目は，出力契機ごとに出力項目の有無や内容が異なります。出力契機ごとに，メッセージIDと固有出力項目の内容を次に説明します。

●PFMサービスの起動・停止（StartStop）

出力ホスト：該当するサービスが動作しているホスト

出力コンポーネント：起動・停止を実行する各サービス

項目名
属性名
値

メッセージID
msgid
起動：KAVE03000-I
停止：KAVE03001-I

動作情報
op
起動：Start
停止：Stop

●スタンドアロンモードの開始・終了（StartStop）

出力ホスト：PFM - Agentホスト

出力コンポーネント：Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス

項目名
属性名
値

メッセージID
msgid
スタンドアロンモードを開始：KAVE03002-I
スタンドアロンモードを終了：KAVE03003-I

注1　固有出力項目は出力されない。

注2　PFM - Agentの各サービスは，起動時にPFM - Managerホストに接続し，ノード情報の登録，最新のアラーム定義情報の取得などを行う。PFM - Managerホストに接続できない場合，稼働情報の収集など一部の機能だけが有効な状態（スタンドアロンモード）で起動する。その際，スタンドアロンモードで起動することを示すため，KAVE03002-Iが出力される。その後，一定期間ごとにPFM - Managerへの再接続を試み，ノード情報の登録，定義情報の取得などに成功すると，スタンドアロンモードから回復し，KAVE03003-Iが出力される。この動作ログによって，KAVE03002-IとKAVE03003-Iが出力されている間は，PFM - Agentが不完全な状態で起動していることを知ることができる。

●PFM - Managerとの接続状態の変更（ExternalService）

出力ホスト：PFM - Agentホスト

出力コンポーネント：Agent Collectorサービス，Agent Storeサービス

項目名
属性名
値

メッセージID
msgid
PFM - Managerへのイベントの送信に失敗（キューイングを開始）：KAVE03300-I
PFM - Managerへのイベントの再送が完了：KAVE03301-I

注1　固有出力項目は出力されない。

注2　Agent Storeサービスは，PFM - Managerへのイベント送信に失敗すると，イベントのキューイングを開始し，以降はイベントごとに最大3件がキューにためられる。KAVE03300-Iは，イベント送信に失敗し，キューイングを開始した時点で出力される。PFM - Managerとの接続が回復したあと，キューイングされたイベントの送信が完了した時点で，KAVE03301-Iが出力される。この動作ログによって，KAVE03300-IとKAVE03301-Iが出力されている間は，PFM - Managerへのイベント送信がリアルタイムでできていなかった期間と知ることができる。

注3　Agent Collectorサービスは，通常，Agent Storeサービスを経由してPFM - Managerにイベントを送信する。何らかの理由でAgent Storeサービスが停止している場合だけ，直接PFM - Managerにイベントを送信するが，失敗した場合にKAVE03300-Iが出力される。この場合，キューイングを開始しないため，KAVE03301-Iは出力されない。この動作ログによって，PFM - Managerに送信されなかったイベントがあることを知ることができる。

●自動アクションの実行（ManagementAction）

出力ホスト：アクションを実行したホスト

出力コンポーネント：Action Handlerサービス

項目名
属性名
値

メッセージID
msgid
コマンド実行プロセス生成に成功：KAVE03500-I
コマンド実行プロセス生成に失敗：KAVE03501-W
E-mail送信に成功：KAVE03502-I
E-mail送信に失敗：KAVE03503-W

自由記述
msg
コマンド実行：cmd=実行したコマンドライン
E-mail送信：mailto=送信先メールアドレス

注　コマンド実行プロセスの生成に成功した時点でKAVE03500-Iが出力される。その後，コマンドが実行できたかどうかのログ，および実行結果のログは，動作ログには出力されない。

(4)　出力例

動作ログの出力例を次に示します。

CALFHM 1.0, seqnum=1, msgid=KAVE03000-I, date=2007-01-18T22:46:49.682+09:00,
progid=JP1PFM, compid=CA1host01, pid=2076,
ocp:host=host01, ctgry=StartStop, result=Occurrence,
subj:pid=2076,op=Start

付録I.4　動作ログを出力するための設定

動作ログを出力するための設定は，jpccomm.iniファイルで定義します。設定しない場合，動作ログは出力されません。動作ログを出力するための設定内容とその手順について次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　設定手順

(2)　jpccomm.iniファイルの詳細

(1)　設定手順

動作ログを出力するための設定手順を次に示します。

ホスト上の全PFMサービスを停止させる。

テキストエディターなどで，jpccomm.iniファイルを編集する。

jpccomm.iniファイルを保存して閉じる。

(2)　jpccomm.iniファイルの詳細

jpccomm.iniファイルの詳細について説明します。

(a)　格納先ディレクトリ

Windowsの場合

インストール先フォルダ

UNIXの場合

/opt/jp1pc/

(b)　形式

jpccomm.iniファイルには，次の内容を定義します。

動作ログの出力の有無

動作ログの出力先

動作ログの保存面数

動作ログのファイルサイズ

指定形式は次のとおりです。

"項目名"=値

設定項目を次の表に示します。

表I-4　jpccomm.iniファイルで設定する項目および初期値

項番
項目
説明

1
[Action Log Section]
セクション名です。変更はできません。

2
Action Log Mode
動作ログを出力するかどうかを指定します。この項目の設定は省略できません。

初期値
0（出力しない）

指定できる値
0（出力しない），1（出力する）
これ以外の値を指定すると，エラーメッセージが出力され，動作ログは出力されません。

3
Action Log Dir※
動作ログの出力先を指定します。
論理ホスト環境の場合は共有ディスク上のディレクトリを指定します。共有ディスク上にないディレクトリを指定した場合，論理ホストを構成する各物理ホストへ動作ログが出力されます。
なお，制限長を超えるパスを設定した場合や，ディレクトリへのアクセスが失敗した場合は，共通ログにエラーメッセージが出力され，動作ログは出力されません。

初期値
省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）
物理ホストの場合
　Windows：インストール先フォルダ¥auditlog¥
　UNIX：/opt/jp1pc/auditlog/
論理ホストの場合
　Windows：環境フォルダ¥jp1pc¥auditlog¥
　UNIX：環境ディレクトリ/jp1pc/auditlog/

指定できる値
1～185バイトの文字列

4
Action Log Num
ログファイルの総数の上限（保存面数）を指定します。カレント出力ファイルとシフトファイルの合計を指定してください。

初期値
省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）
5

指定できる値
2～10の整数

数値以外の文字列を指定した場合，エラーメッセージが出力され，デフォルト値である5が設定されます。
範囲外の数値を指定した場合，エラーメッセージを出力し，指定値に最も近い2～10の整数値が設定されます。

5
Action Log Size
ログファイルのサイズをキロバイト単位で指定します。

初期値
省略

省略した場合に適用される値（デフォルト値）
2048

指定できる値
512～2096128の整数

数値以外の文字列を指定した場合，エラーメッセージが出力され，デフォルト値である2048が設定されます。
範囲外の数値を指定した場合，エラーメッセージが出力され，指定値に最も近い512～2096128の整数値が設定されます。

注※

物理ホストで設定したあと，jpchasetupコマンドで論理ホストを設定すると，物理ホストの設定が論理ホストにも反映されます。論理ホストと物理ホストを同時に使用する場合には，動作ログの出力先ディレクトリが同一にならないようにしてください。

付録J　各バージョンの変更内容

＜この節の構成＞

付録J.1　08-11の変更内容

付録J.1　08-11の変更内容

プログラムプロダクト（R-1C29K-81　JP1/Performance Management - Agent Option for uCosminexus Application Server）を追加しました。この追加に伴い，次の変更をしました。

ソリューションセットのアラームテーブルのバージョンを8.00から8.11に変更しました。

ソリューションセットに次のレポートを追加しました。

トラブル解決用の最近1時間の履歴レポート（JavaVM），およびトラブル解決用のリアルタイムレポート（JavaVM）
・Loaded Class Count(4.1)
・Max Loaded Class Count(4.1)
・Thread Blocked Count(4.1)
・Max Thread Blocked Count(4.1)
・Thread Count(4.1)
・Max Thread Count(4.1)

トラブル解決用の最近1時間の履歴レポート（DB Connector），およびトラブル解決用のリアルタイムレポート（DB Connector）
・PreparedStatement Hit Rate(4.1)
・Pooled PreparedStatement Count(4.1)
・Max Pooled PreparedStatement Cnt(4.1)
・CallableStatement Hit Rate(4.1)
・Pooled CallableStatement Count(4.1)
・Max Pooled CallableStatement Cnt(4.1)
・Pooled PreparedStatement Hit Cnt(4.1)
・Pooled CallableStatement Hit Cnt(4.1)
・PrepareStatement Method Count(4.1)
・PrepareCall Method Count(4.1)

データモデルのバージョンを4.0から4.1に変更しました。

DB Connectorレコード（PI_DBC）を追加しました。

Java VMレコード（PI_JVM）に次のフィールドを追加しました。
・Loaded Class Count
・Max Loaded Class Count
・Thread Blocked Count
・Max Thread Blocked Count
・Thread Count
・Max Thread Count

付録K　用語解説

（英字）

Action Handler

PFM - ManagerまたはPFM - Agentのサービスの一つです。アクションを実行するサービスのことです。

Agent Collector

PFM - Agentのサービスの一つです。パフォーマンスデータを収集したり，アラームに設定されたしきい値で，パフォーマンスデータを評価したりするサービスのことです。

Agent Store

PFM - Agentのサービスの一つです。パフォーマンスデータを格納するサービスのことです。Agent Storeサービスは，パフォーマンスデータの記録のためにデータベースを使用します。各PFM - Agentに対応して，各Agent Storeサービスがあります。

Correlator

PFM - Managerのサービスの一つです。サービス間のイベント配信を制御するサービスのことです。アラームの状態を評価して，しきい値を超過するとアラームイベントおよびエージェントイベントを，Trap GeneratorサービスおよびPFM - Web Consoleに送信します。

Master Manager

PFM - Managerのサービスの一つです。PFM - Managerのメインサービスのことです。

Master Store

PFM - Managerのサービスの一つです。各PFM - Agentから発行されたアラームイベントを管理するサービスのことです。Master Storeサービスはイベントデータの保持のためにデータベースを使用します。

Name Server

PFM - Managerのサービスの一つです。システム内のサービス構成情報を管理するサービスのことです。

ODBCキーフィールド

PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているレコードのデータを利用する場合に必要なODBCキーフィールドを示します。ODBCキーフィールドには，全レコード共通のものと各レコード固有のものとがあります。

PDレコードタイプ

→「Product Detailレコードタイプ」を参照してください。

Performance Management

システムのパフォーマンスに関する問題を監視および分析するために必要なソフトウェア群の総称です。Performance Managementは，次の四つのプログラムプロダクトで構成されます。

PFM - Manager

PFM - Web Console

PFM - Base

PFM - Agent

PFM - Agent

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの一つです。PFM - Agentは，システム監視機能に相当し，監視対象となるアプリケーション，データベース，OSによって，各種のPFM - Agentがあります。PFM - Agentには，次の機能があります。

監視対象のパフォーマンスの監視

監視対象のデータの収集および記録

PFM - Base

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの一つです。Performance Managementの稼働監視を行うための基盤機能を提供します。PFM - Agentを動作させるための前提製品です。PFM - Baseには，次の機能があります。

各種コマンドなどの管理ツール

Performance Managementと他システムとの連携に必要となる共通機能

PFM - Manager

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの一つです。PFM - Managerは，マネージャ機能に相当し，次の機能があります。

Performance Managementのプログラムプロダクトの管理

イベントの管理

PFM - Manager名

PFM - Managerで，SQLを使用してStoreデータベースに格納されているフィールドのデータを利用する場合，SQL文で記述するフィールド名のことです。

PFM - View名

PFM - Web ConsoleのGUIで表示されるフィールド名のことです。

PFM - Web Console

Performance Managementを構成するプログラムプロダクトの一つです。ブラウザーでPerformance Managementシステムを一元的に監視するためWebアプリケーションサーバの機能を提供します。PFM - Web Consoleには，次の機能があります。

GUIの表示

統合監視および管理機能

レポートの定義およびアラームの定義

PIレコードタイプ

→「Product Intervalレコードタイプ」を参照してください。

Product Detailレコードタイプ

現在起動しているプロセスの詳細情報など，ある時点でのシステムの状態を示すパフォーマンスデータが格納されるレコードタイプのことです。PDレコードタイプは，次のような，ある時点でのシステムの状態を知りたい場合に使用します。

システムの稼働状況

現在使用しているファイルシステム容量

Product Intervalレコードタイプ

1分ごとのプロセス数など，ある一定の時間（インターバル）ごとのパフォーマンスデータが格納されるレコードタイプのことです。PIレコードタイプは，次のような，時間の経過に伴うシステムの状態の変化や傾向を分析したい場合に使用します。

一定時間内に発生したシステムコール数の推移

使用しているファイルシステム容量の推移

Storeデータベース

Agent Collectorサービスが収集したパフォーマンスデータが格納されるデータベースのことです。

（ア行）

アクション

監視するデータがしきい値に達した場合に，Performance Managementによって自動的に実行される動作のことです。次の動作があります。

Eメールの送信

コマンドの実行

SNMPトラップの発行

JP1イベントの発行

アラーム

監視するデータがしきい値に達した場合のアクションやイベントメッセージを定義した情報のことです。

アラームテーブル

次の情報を定義した一つ以上のアラームをまとめたテーブルです。

監視するオブジェクト（Process，TCP，WebServiceなど）

監視する情報（CPU使用率，1秒ごとの受信バイト数など）

監視する条件（しきい値）

インスタンス

このマニュアルでは，インスタンスという用語を次のように使用しています。

レコードの記録形式を示す場合
1行で記録されるレコードを「単数インスタンスレコード」，複数行で記録されるレコードを「複数インスタンスレコード」，レコード中の各行を「インスタンス」と呼びます。

PFM - Agentの起動方式を示す場合
同一ホスト上の監視対象を一つのエージェントで監視する方式のエージェントを「シングルインスタンスエージェント」，同一ホスト上の監視対象を複数のエージェントで監視する方式のエージェントを「マルチインスタンスエージェント」，マルチインスタンスエージェントの各エージェントサービスを「インスタンス」と呼びます。

エージェント

パフォーマンスデータを収集するPFM - Agentのサービスのことです。

（カ行）

管理ツール

サービスの状態の確認やパフォーマンスデータを操作するために使用する各種のコマンドまたはGUI上の機能のことです。次のことができます。

サービスの構成および状態の表示

パフォーマンスデータの退避および回復

パフォーマンスデータのテキストファイルへのエクスポート

パフォーマンスデータの消去

クラスタシステム

クラスタシステムとは，複数のサーバシステムを連携して一つのシステムとして運用するシステムで，障害が発生しても業務を継続できるようにすることを目的としています。業務を実行中のサーバ（実行系）で障害が発生すると，待機していた別のサーバ（待機系）が業務の処理を引き継ぎます。実行「系」から待機「系」へ業務を切り替えるので，「系切り替えシステム」とも呼びます。

なお，クラスタシステムという用語には，並列処理による負荷分散機能という意味もありますが，このマニュアルでは，系を切り替えて業務の中断を防ぐ機能のことだけを指します。

（サ行）

サービスID

Performance Managementプログラムのサービスに付加された，一意のIDのことです。コマンドを使用してPerformance Managementのシステム構成を確認する場合，または個々のエージェントのパフォーマンスデータをバックアップする場合などは，Performance ManagementプログラムのサービスIDを指定してコマンドを実行します。サービスIDは，次の四つから構成されます。

プロダクトID

機能ID

インスタンス番号

デバイスID

スタンドアロンモード

PFM - Agent単独で起動している状態のことです。PFM - ManagerのMaster ManagerサービスおよびName Serverサービスが，障害などのため起動できない状態でも，PFM - Agentだけを起動して，パフォーマンスデータを収集できます。

ステータス管理機能

PFM - ManagerおよびPFM - Agent上で動作するすべてのサービスの状態を管理する機能です。ステータス管理機能を用いると，システム管理者は各ホストでのサービスの起動や停止などの状態を正しく把握できるため，障害復旧のための適切な対処を迅速に行うことができます。

ソリューションセット

PFM - Agentに用意されている，定義済みのアラームとレポートのことです。ソリューションセットを使用することで，複雑な定義をしなくてもPFM - Agentの運用状況を監視する準備が容易にできるようになります。

（タ行）

単数インスタンスレコード

1行で記録されるレコードです。このレコードは，固有のODBCキーフィールドを持ちません。

→「インスタンス」を参照してください。

データベースID

PFM - Agentの各レコードに付けられた，レコードが格納されるデータベースを示すIDです。データベースIDは，そのデータベースに格納されるレコードの種類を示しています。データベースIDを次に示します。

PI：PIレコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。

PD：PDレコードタイプのレコードのデータベースであることを示します。

データモデル

各PFM - Agentが持つレコードおよびフィールドの総称のことです。データモデルは，バージョンで管理されています。

（ハ行）

バインド

アラームをエージェントと関連づけることです。バインドすると，エージェントによって収集されているパフォーマンスデータが，アラームで定義したしきい値に達した場合，ユーザーに通知できるようになります。

パフォーマンスデータ

監視対象システムから収集したリソースの稼働状況データのことです。

フィールド

レコードを構成するパフォーマンスデータの集まりのことです。

複数インスタンスレコード

複数行で記録されるレコードです。このレコードは，固有のODBCキーフィールドを持っています。

→「インスタンス」を参照してください。

物理ホスト

クラスタシステムを構成する各サーバに固有な環境のことです。物理ホストの環境は，フェールオーバー時にもほかのサーバに引き継がれません。

（ラ行）

ライフタイム

各レコードに収集されるパフォーマンスデータの一貫性が保証される期間のことです。

リアルタイムレポート

監視対象の現在の状況を示すレポートです。

履歴レポート

監視対象の最近から現在までの状況を示すレポートです。

レコード

収集したパフォーマンスデータを格納する形式のことです。レコードの種類は，Storeデータベースの各データベースによって異なります。

レポート

PFM - Agentが収集したパフォーマンスデータをグラフィカルに表示する際の情報を定義したものです。主に，次の情報を定義します。

レポートに表示させるレコード

パフォーマンスデータの表示項目

パフォーマンスデータの表示形式（表，グラフなど）

論理ホスト

クラスタシステムでの運用時にCosminexusの実行環境となる論理上のサーバのことです。障害の発生時には，論理ホスト単位で系が切り替わります。

論理ホストは専用のIPアドレスを持ち，系切り替え時にはそのIPアドレスを引き継いで動作します。そのため，障害で物理的なサーバが切り替わった場合も，クライアントからは同じIPアドレスでアクセスでき，一つのサーバが常に動作しているように見えます。

索引

[Ａ][Ｃ][Ｄ][Ｆ][Ｈ][Ｉ][Ｊ][Ｌ][Ｍ][Ｎ][Ｏ][Ｐ][Ｒ][Ｓ][Ｔ][Ｕ][Ｗ]
[ア行][カ行][サ行][タ行][ナ行][ハ行][マ行][ヤ行][ラ行]

(英字)

(Ａ)

Action Handler

Active Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Active Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Active Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Active Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Active Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Active Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Active Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Active Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Agent Collector

Agent Collectorサービスのプロパティ一覧

Agent Store

Agent Storeサービスのプロパティ一覧

(Ｃ)

CallableStatement Hit Rate(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

CallableStatement Hit Rate(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

CopyGC Count（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

CopyGC Count（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Correlator

Cosminexus RMI Registry Port Number〔UNIXの場合〕

Cosminexus RMI Registry Port Number〔Windowsの場合〕

(Ｄ)

DB Connector（PI_DBC）レコード

(Ｆ)

Failed Request Count（リソースアダプタに関する最近１か月間の履歴レポート）

Failed Request Count（リソースアダプタに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Failed Request Count（リソースアダプタに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Failed Request Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Failed Request Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

File Descriptor Count（OSに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

File Descriptor Count（OSに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

FullGC Count（JavaVMに関する最近１か月間の履歴レポート）

FullGC Count（JavaVMに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

FullGC Count（JavaVMに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

FullGC Count（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

FullGC Count（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

(Ｈ)

HAクラスタシステム

(Ｉ)

Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

IPアドレスの設定〔UNIXの場合〕

IPアドレスの設定〔Windowsの場合〕

(Ｊ)

J2EE Server Detail（PD）レコード

J2EE Server Status（PD_STAT）レコード

Java VM（PI_JVM）レコード

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関する最近１か月間の履歴レポート）

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関する状態監視用のリアルタイムレポート）

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

JavaVM FullGC Count（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Java VM Full GCアラーム

JCA Resource（PI_JCAR）レコード

JCA Resourceアラーム

jpcctrl deleteコマンド

jpcctrl listコマンド

jpchostsファイル

jpchostsファイル

jpcinslistコマンド

jpcinslistコマンド

jpcinssetup

jpcinssetup

jpcinsunsetupコマンド

jpcinsunsetupコマンド

jpcnshostnameコマンド

jpcrasコマンド

jpcsto.iniファイルの設定項目〔UNIXの場合〕

jpcsto.iniファイルの設定項目〔Windowsの場合〕

jpcsto.iniファイルの編集手順〔UNIXの場合〕

jpcsto.iniファイルの編集手順〔Windowsの場合〕

jpcwagtsetupコマンド

jpcwagtsetupコマンド

(Ｌ)

LANG環境変数の設定

Loaded Class Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Loaded Class Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

(Ｍ)

Master Manager

Master Store

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Thread Count（URLグループに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（URLグループに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（URLグループに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Active Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Active Thread Count（Webコンテナに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（Webコンテナに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（Webコンテナに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Active Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Active Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max File Descriptor Count（OSに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max File Descriptor Count（OSに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Loaded Class Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Loaded Class Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Pooled CallableStatement Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Pooled CallableStatement Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Pooled PreparedStatement Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Pooled PreparedStatement Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Session Rate（Webアプリケーションに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Session Rate（Webアプリケーションに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Session Rate（Webアプリケーションに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Session Rate（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Thread Blocked Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Thread Blocked Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Thread Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Thread Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Thread Count（OSに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Thread Count（OSに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Using JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Using JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Queue Rate（URLグループに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（URLグループに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（URLグループに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Queue Rate（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webアプリケーションに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webアプリケーションに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webアプリケーションに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webコンテナに関する最近１か月間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webコンテナに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webコンテナに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Max Waiting Request Queue Rate（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Thread Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Max Waiting Thread Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Message-driven Bean（PI_MDB）レコード

Message Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Message Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Connection Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Instance Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Instance Count（メッセージドリブンBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Request Queue Size（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Request Queue Size（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Request Queue Size（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Request Queue Size（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Request Queue Size（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Request Queue Size（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Session Count（ステートフルセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Thread Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Thread Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Min Free Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Min Free Thread Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

(Ｎ)

Name Server

(Ｏ)

ODBCキーフィールド

ODBCキーフィールド一覧

OS Resource（PI_OSR）レコード

Overflow Request Count（URLグループに関する最近１か月間の履歴レポート）

Overflow Request Count（URLグループに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Overflow Request Count（URLグループに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Overflow Request Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Overflow Request Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関する最近１か月間の履歴レポート）

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Overflow Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Overflow Request Count（Webコンテナに関する最近１か月間の履歴レポート）

Overflow Request Count（Webコンテナに関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

Overflow Request Count（Webコンテナに関する状態監視用のリアルタイムレポート）

Overflow Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Overflow Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

(Ｐ)

PD

PD_STAT

PDレコードタイプ

PDレコードタイプ

Performance Management

Performance Managementの障害回復

Performance Managementプログラム〔UNIXの場合〕

Performance Managementプログラム〔Windowsの場合〕

PFM - Agent

PFM - Agent for Cosminexusのアンインストールとアンセットアップの流れ〔UNIXの場合〕

PFM - Agent for Cosminexusのアンインストールとアンセットアップの流れ〔Windowsの場合〕

PFM - Agent for Cosminexusの運用方式の変更〔UNIXの場合〕

PFM - Agent for Cosminexusの運用方式の変更〔Windowsの場合〕

PFM - Agent for Cosminexusの概要

PFM - Agent for Cosminexusのシステム構成の変更〔UNIXの場合〕

PFM - Agent for Cosminexusのシステム構成の変更〔Windowsの場合〕

PFM - Agent for Cosminexusの接続先PFM - Managerの設定〔UNIXの場合〕

PFM - Agent for Cosminexusの接続先PFM - Managerの設定〔Windowsの場合〕

PFM - Agent for Cosminexusのセットアップ手順〔UNIXの場合〕

PFM - Agent for Cosminexusのセットアップ手順〔Windowsの場合〕

PFM - Agent for Cosminexusのセットアップファイルをコピーする〔UNIXの場合〕

PFM - Agent for Cosminexusのセットアップファイルをコピーする〔Windowsの場合〕

PFM - Agent for Cosminexusの登録〔UNIXの場合〕

PFM - Agent for Cosminexusの登録〔Windowsの場合〕

PFM - Agent for Cosminexusの特長

PFM - Agent for Cosminexusのファイルおよびディレクトリ一覧

PFM - Agent for Cosminexusを使ったパフォーマンス監視の例

PFM - Agentの登録〔UNIXの場合〕

PFM - Agentの登録〔Windowsの場合〕

PFM - Agentの論理ホストのアンセットアップ〔UNIXの場合〕

PFM - Agentの論理ホストのアンセットアップ〔Windowsの場合〕

PFM - Agentの論理ホストのセットアップ〔UNIXの場合〕

PFM - Agentの論理ホストのセットアップ〔Windowsの場合〕

PFM - Base

PFM - Manager

PFM - Managerが停止した場合の影響

PFM - Managerでの設定の削除〔UNIXの場合〕

PFM - Managerでの設定の削除〔Windowsの場合〕

PFM - Manager名

PFM - View名

PFM - Web Console

PI

PI_DBC

PI_JCAR

PI_JTAR

PI_JVM

PI_MDB

PI_OSR

PI_SFSB

PI_SLSB

PI_WEBC

PI_WEBM

PI_WEBU

PIレコードタイプ

PIレコードタイプ

Pooled CallableStatement Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Pooled CallableStatement Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Pooled CallableStatement Hit Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Pooled CallableStatement Hit Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Pooled PreparedStatement Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Pooled PreparedStatement Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Pooled PreparedStatement Hit Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Pooled PreparedStatement Hit Cnt(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

PrepareCall Method Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

PrepareCall Method Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

PreparedStatement Hit Rate(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

PreparedStatement Hit Rate(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

PrepareStatement Method Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

PrepareStatement Method Count(4.1)（DB Connectorに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Product Detailレコードタイプ

Product Intervalレコードタイプ

(Ｒ)

Request Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Request Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Response Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Response Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Response Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Response Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

(Ｓ)

Server Overview（PI）レコード

Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Session Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Stateful Session Bean（PI_SFSB）レコード

Stateless Session Bean（PI_SLSB）レコード

Store Version［UNIXの場合］

Store Version［Windowsの場合］

Storeデータベース

Storeデータベース

Storeデータベースに格納されているデータをエクスポートすると出力されるフィールド

Storeデータベースに記録されるときだけ追加されるフィールド

syslogとWindowsイベントログの一覧

(Ｔ)

Thread Blocked Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Thread Blocked Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Thread Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Thread Count(4.1)（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Thread Count（OSに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Thread Count（OSに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Transaction（PI_JTAR）レコード

Transaction Completion Count（トランザクションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Transaction Completion Count（トランザクションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Transaction Rollback Count（トランザクションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Transaction Rollback Count（トランザクションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

(Ｕ)

URL Group（PI_WEBU）レコード

URL Group Requestアラーム

Using JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Using JavaHeap MBytes（JavaVMに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

(Ｗ)

Waiting Request Count（URLグループに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Waiting Request Count（URLグループに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Waiting Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Waiting Request Count（Webアプリケーションに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Waiting Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Waiting Request Count（Webコンテナに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Waiting Request Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Waiting Request Count（ステートレスセッションBeanに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Waiting Thread Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

Waiting Thread Count（リソースアダプタに関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

Web Application（PI_WEBM）レコード

Web App Requestアラーム

Web App Sessionアラーム

Web Container（PI_WEBC）レコード

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関する最近１か月間の履歴レポート）

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関する状態監視用のリアルタイムレポート）

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

WebContainer Max Request Queue Rate（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関する最近１か月間の履歴レポート）

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関する状態監視用の最近24時間の履歴レポート）

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関する状態監視用のリアルタイムレポート）

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用の最近1時間の履歴レポート）

WebContainer Overflow Req Count（Cosminexusの概要に関するトラブル解決用のリアルタイムレポート）

WebContainer Requestアラーム

(ア行)

(あ)

アクション

アクション

アラーム

アラーム

アラーム一覧

アラームテーブル

アラームテーブル

アラームの記載形式

アンインストール手順〔UNIXの場合〕

アンインストール手順〔UNIXの場合〕

アンインストール手順〔Windowsの場合〕

アンインストール手順〔Windowsの場合〕

アンインストールとアンセットアップ（UNIXの場合）

アンインストールとアンセットアップ（Windowsの場合）

アンインストールとアンセットアップ〔UNIXの場合〕

アンインストールとアンセットアップ〔Windowsの場合〕

アンインストールとアンセットアップの前に〔UNIXの場合〕

アンインストールとアンセットアップの前に〔Windowsの場合〕

アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項〔UNIXの場合〕

アンインストールに必要なOSユーザー権限に関する注意事項〔Windowsの場合〕

アンセットアップ手順〔UNIXの場合〕

アンセットアップ手順〔UNIXの場合〕

アンセットアップ手順〔Windowsの場合〕

アンセットアップ手順〔Windowsの場合〕

(い)

インスタンス

インスタンス環境のアンセットアップ〔UNIXの場合〕

インスタンス環境のアンセットアップ〔Windowsの場合〕

インスタンス環境の更新の設定〔UNIXの場合〕

インスタンス環境の更新の設定〔Windowsの場合〕

インスタンス環境の設定〔UNIXの場合〕

インスタンス環境の設定〔UNIXの場合〕

インスタンス環境の設定〔Windowsの場合〕

インスタンス環境の設定〔Windowsの場合〕

インスタンス環境を削除する〔UNIXの場合〕

インスタンス環境を削除する〔Windowsの場合〕

インスタンス情報を設定する〔UNIXの場合〕

インスタンス情報を設定する〔Windowsの場合〕

インストール手順〔UNIXの場合〕

インストール手順〔UNIXの場合〕

インストール手順〔Windowsの場合〕

インストール手順〔Windowsの場合〕

インストールとセットアップ（UNIXの場合）

インストールとセットアップ（UNIXの場合）

インストールとセットアップ（Windowsの場合）

インストールとセットアップ（Windowsの場合）

インストールとセットアップ〔UNIXの場合〕

インストールとセットアップ〔Windowsの場合〕

インストールとセットアップの流れ〔UNIXの場合〕

インストールとセットアップの流れ〔UNIXの場合〕

インストールとセットアップの流れ〔Windowsの場合〕

インストールとセットアップの流れ〔Windowsの場合〕

インストールとセットアップの前に〔UNIXの場合〕

インストールとセットアップの前に〔UNIXの場合〕

インストールとセットアップの前に〔Windowsの場合〕

インストールとセットアップの前に〔Windowsの場合〕

インストールに必要なOSユーザー権限について〔UNIXの場合〕

インストールに必要なOSユーザー権限について〔Windowsの場合〕

(え)

エージェント

(カ行)

(か)

カーネルパラメーター

稼働状況ログ

監視対象プログラム〔UNIXの場合〕

監視対象プログラム〔Windowsの場合〕

監視対象ホストに障害が発生した場合のフェールオーバー

管理ツール

(き)

共通メッセージログ

共通メッセージログ

共有ディスクのアンマウント〔UNIXの場合〕

共有ディスクのアンマウント〔UNIXの場合〕

共有ディスクのマウント〔UNIXの場合〕

共有ディスクのマウント〔UNIXの場合〕

共有ディスクをオフラインにする〔Windowsの場合〕

共有ディスクをオフラインにする〔Windowsの場合〕

共有ディスクをオンラインにする〔Windowsの場合〕

共有ディスクをオンラインにする〔Windowsの場合〕

(く)

クラスタ運用時のディスク占有量

クラスタシステム

クラスタシステムでのインストールとセットアップについて〔UNIXの場合〕

クラスタシステムでのインストールとセットアップについて〔Windowsの場合〕

クラスタシステムでの運用

クラスタシステムでの環境設定〔UNIXの場合〕

クラスタシステムでの環境設定〔Windowsの場合〕

クラスタシステムの概要

クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除〔UNIXの場合〕

クラスタソフトからのPFM - Agentの登録解除〔Windowsの場合〕

クラスタソフトからの起動・停止の確認〔UNIXの場合〕

クラスタソフトからの起動・停止の確認〔Windowsの場合〕

クラスタソフトからの停止〔UNIXの場合〕

クラスタソフトからの停止〔Windowsの場合〕

クラスタソフトへのPFM - Agentの登録〔UNIXの場合〕

クラスタソフトへのPFM - Agentの登録〔Windowsの場合〕

(こ)

固有フィールド

(サ行)

(さ)

サービスID

サービスに関する注意事項〔UNIXの場合〕

サービスに関する注意事項〔Windowsの場合〕

(し)

識別子一覧

システム管理者の方へ

システム見積もり

システムログ

障害検知

資料の採取方法

(す)

スタンドアロンモード

ステータス管理機能

ステータス管理機能

(せ)

接続先PFM - Managerの設定〔UNIXの場合〕

接続先PFM - Managerの設定〔Windowsの場合〕

セットアップコマンドを実行する〔PFM - Managerホスト：UNIXの場合〕

セットアップコマンドを実行する〔PFM - Managerホスト：Windowsの場合〕

セットアップコマンドを実行する〔PFM - Web Consoleホスト：UNIXの場合〕

セットアップコマンドを実行する〔PFM - Web Consoleホスト：Windowsの場合〕

セットアップ手順〔UNIXの場合〕

セットアップ手順〔Windowsの場合〕

前提OS〔UNIXの場合〕

前提OS〔Windowsの場合〕

前提プログラム〔UNIXの場合〕

前提プログラム〔Windowsの場合〕

(そ)

その他の注意事項〔アンインストール・アンセットアップ〕

その他の注意事項〔インストール・セットアップ：UNIXの場合〕

その他の注意事項〔インストール・セットアップ：Windowsの場合〕

ソリューションセット

ソリューションセット

ソリューションセット

ソリューションセットの概要

(タ行)

(た)

他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ〔UNIXの場合〕

他Performance Managementプログラムの論理ホストのアンセットアップ〔Windowsの場合〕

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ〔UNIXの場合〕

他Performance Managementプログラムの論理ホストのセットアップ〔Windowsの場合〕

単数インスタンスレコード

(つ)

追加フィールド

(て)

ディスク占有量

データ型一覧

データベースID

データモデル

データモデル

データモデル

(と)

同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項〔UNIXの場合〕

同一ホストにPerformance Managementプログラムを複数インストール，セットアップするときの注意事項〔Windowsの場合〕

動作ログの出力

トラブルシューティング

トラブル発生時に採取が必要な資料

トラブルへの対処方法

トレースログ

トレースログ

(ナ行)

(ね)

ネットワークに関する注意事項〔UNIXの場合〕

ネットワークに関する注意事項〔Windowsの場合〕

ネットワークの環境設定〔UNIXの場合〕

ネットワークの環境設定〔Windowsの場合〕

ネットワークの設定〔UNIXの場合〕

ネットワークの設定〔UNIXの場合〕

ネットワークの設定〔Windowsの場合〕

ネットワークの設定〔Windowsの場合〕

(ハ行)

(は)

バージョン互換

バインド

バインド

パフォーマンス監視の目的

パフォーマンスデータ

パフォーマンスデータの格納先の変更〔UNIXの場合〕

パフォーマンスデータの格納先の変更〔UNIXの場合〕

パフォーマンスデータの格納先の変更〔Windowsの場合〕

パフォーマンスデータの格納先の変更〔Windowsの場合〕

パフォーマンスデータの管理方法

パフォーマンスデータの収集と管理の概要

パフォーマンスデータの収集方法

(ふ)

ファイアウォールの通過方向

ファイルおよびディレクトリ一覧

フィールド

フィールド

フィールド

フィールドの値

フェールオーバー時の処理

複数インスタンスレコード

物理ホスト

プログラムに関する注意事項〔UNIXの場合〕

プログラムに関する注意事項〔Windowsの場合〕

プログラムのインストール順序〔UNIXの場合〕

プログラムのインストール順序〔Windowsの場合〕

プログラムのインストール方法〔UNIXの場合〕

プログラムのインストール方法〔Windowsの場合〕

プロセス一覧

プロパティ

(へ)

ベースラインの選定

(ほ)

ポート番号一覧

ポート番号の設定〔UNIXの場合〕

ポート番号の設定〔Windowsの場合〕

ポート番号の設定の解除〔UNIXの場合〕

ポート番号の設定の解除〔Windowsの場合〕

(マ行)

(め)

メッセージ

メッセージ一覧

メッセージの記載形式

メッセージの形式

メッセージの出力形式

メッセージの出力先一覧

メモリー所要量

(ヤ行)

(よ)

要約ルール

(ラ行)

(ら)

ライフタイム

(り)

リアルタイムレポート

リアルタイムレポート

履歴レポート

履歴レポート

(れ)

レコード

レコード

レコード

レコード一覧

レコードの記載形式

レポート

レポート

レポートの記載形式

レポートのフォルダ構成

(ろ)

ログ情報

ログのファイルサイズ変更〔UNIXの場合〕

ログのファイルサイズ変更〔Windowsの場合〕

ログファイルおよびディレクトリ一覧

論理ホスト

論理ホスト環境定義ファイルのインポート〔UNIXの場合〕

論理ホスト環境定義ファイルのインポート〔UNIXの場合〕

論理ホスト環境定義ファイルのインポート〔Windowsの場合〕

論理ホスト環境定義ファイルのインポート〔Windowsの場合〕

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート〔UNIXの場合〕

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート〔UNIXの場合〕

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート〔Windowsの場合〕

論理ホスト環境定義ファイルのエクスポート〔Windowsの場合〕

論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー〔UNIXの場合〕

論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー〔UNIXの場合〕

論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー〔Windowsの場合〕

論理ホスト環境定義ファイルの待機系ノードへのコピー〔Windowsの場合〕

■ 商標類

AIXは，米国における米国International Business Machines Corp.の登録商標です。
BEAは，BEA Systems, Inc.の登録商標です。
BEA JRockitは，BEA Systems, Inc.の商標です。
BEA WebLogic Serverは，BEA Systems, Inc.の登録商標です。
DB2は，米国における米国International Business Machines Corp.の登録商標です。
DB2 Universal Databaseは，米国における米国International Business Machines Corp.の商標です。
HP-UXは，米国Hewlett-Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。
IBMは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corp.の商標です。
Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
Itaniumは，アメリカ合衆国および他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の登録商標です。
Java 及びすべてのJava関連の商標及びロゴは，米国及びその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
Linuxは，Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
Lotusは，IBM Corporationの登録商標です。
Lotus Dominoは，IBM Corporationの登録商標です。
Microsoftは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Microsoft Exchange Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Microsoft Internet Information Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Microsoft SQL Serverは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
ODBCは，米国Microsoft Corp.が提唱するデータベースアクセス機構です。
OpenViewは，ヒューレット・パッカード社の商標です。
ORACLEは，米国Oracle Corporationの登録商標です。
Oracleは，米国Oracle Corporation及びその子会社，関連会社の登録商標です。
PA-RISCは，米国Hewlett-Packard Companyの商標です。
R/3は，SAP AGのドイツ及びその他の国における登録商標または商標です。
Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat,Inc. の登録商標若しくは商標です。
SAPは，SAP AGのドイツ及びその他の国における登録商標または商標です。
Solarisは，米国Sun Microsystems,Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
UNIXは，X/Open Company Limitedが独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
WebSphereは，米国における米国International Business Machines Corp. の登録商標です。
Windowsは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
その他製品名などの固有名詞は各社の商品名，商標および登録商標です。
プログラムプロダクト「P-9D2C-AA81，P-9D2C-AJ81，P-9D2C-AR81」には，米国Sun Microsystems,Inc.が著作権を有している部分が含まれています。
プログラムプロダクト「P-9D2C-AA81，P-9D2C-AJ81，P-9D2C-AR81」には，UNIX System Laboratories,Inc.が著作権を有している部分が含まれています。