JP1 Version 8

JP1/Automatic Job Management System 2 for 活文PDFstaff Option

解説・手引・操作書

3020-3-K44

目　　次

前書き

はじめに

1.　概要

1.1　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの特長

1.2　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの機能

1.2.1　PDF変換

1.2.2　PDFファイルへのセキュリティ設定

1.2.3　適用範囲

1.3　運用までの流れ

2.　設計

2.1　JP1/AJS2 for 活文PDFstaff導入前の検討項目一覧

2.2　システム構成の検討

2.2.1　システム構成

2.2.2　メモリー所要量およびディスク占有量

2.3　変換したPDFファイルに設定する内容の検討

2.4　ジョブネット構成の検討

2.4.1　PDF変換エラーの対処に備えたジョブネットの定義方法

2.4.2　PDF変換ジョブを同時に複数実行する場合の注意事項

2.5　システム一時フォルダへの権限の確認

3.　インストールとセットアップ

3.1　インストールとセットアップの流れ

3.2　インストール

3.2.1　インストール時の注意事項

3.2.2　新規インストール

3.2.3　上書きインストール

3.2.4　JP1/NETM/DMを使ったリモートインストール（ソフトウェアの配布）

3.3　環境設定

3.3.1　環境設定ファイルの定義方法

3.3.2　環境設定ファイルに定義できる項目

3.3.3　環境設定ファイルの内容

3.4　障害が発生したときに必要な資料を採取するための設定

3.5　カスタムジョブの登録

3.5.1　カスタムジョブを登録する手順

3.5.2　カスタムジョブ登録で指定する内容

3.6　アンインストール

3.6.1　アンインストール時の注意事項

3.6.2　アンインストール

4.　操作

4.1　対象フォルダの作成とPDF変換するファイルの格納

4.2　PDF変換ジョブの定義

4.2.1　PDF変換ジョブの定義方法

4.2.2　PDFファイルに設定するパスワードを定義する（任意）

4.2.3　PDFファイルに設定するセキュリティを定義する（任意）

4.2.4　PDFファイルに設定するヘッダおよびフッタを定義する（任意）

4.2.5　PDFファイルに設定する透かし文字を定義する（任意）

4.2.6　ジョブ実行ホストと活文PDFstaffサーバとの通信時間を短縮する（任意）

4.3　PDF変換ジョブの実行

4.3.1　PDF変換ジョブを実行する前の確認

4.3.2　ジョブネットの実行登録

4.4　PDF変換ジョブの実行結果の確認

4.4.1　PDF変換ジョブの実行状況を確認する

4.4.2　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの終了コード

4.5　PDF変換ジョブ実行時の注意事項

4.5.1　PDF変換ジョブ実行中の注意事項

4.5.2　実行結果が異常または警告だった場合の対処

4.5.3　ログファイルの参照に関する注意事項

5.　クラスタシステムの環境構築と運用

5.1　クラスタシステムの環境構築

5.2　系切り替え時の動作と回復手順

6.　メッセージ

6.1　メッセージの分類

6.2　メッセージの出力形式

6.3　メッセージの記載形式

6.4　メッセージの出力先

6.5　メッセージ一覧

7.　トラブルシューティング

7.1　対処の手順

7.2　ログの種類

7.3　トラブルが解決しない場合に採取する資料

7.3.1　JP1/AJS2の障害情報

7.3.2　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの障害情報

7.4　トラブル別の対処方法

7.4.1　PDF変換ができない場合の対処

7.4.2　PDF変換ジョブが終了しない場合の対処

付録

付録A　ファイルおよびフォルダ一覧

付録B　日付変数とページ変数一覧

付録C　運用例

付録D　用語解説

索引

[他社商品名称に関する表示]

Copyright (C) 2007, Hitachi, Ltd.
Copyright (C) 2007, Hitachi Software Engineering Co., Ltd.

前書き

■ 対象製品

適用OSのバージョン，JP1/Automatic Job Management System 2 for 活文PDFstaff Optionが前提とするサービスパックやパッチなどの詳細については，リリースノートで確認してください。

適用OS：Windows 2000，Windows XP Professional，Windows Server 2003

P-2412-3B84　 JP1/Automatic Job Management System 2 for 活文PDFstaff Option　 08-10

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Adobe，Adobe LiveCycle，およびPostScriptは，Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
iGrafxは，カナダCorel Corporationの登録商標です。
Microsoftは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Microsoft Excelは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Microsoft Officeは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Microsoft Wordは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
PowerPointは，米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Visioは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標です。
Windowsは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
一太郎は，(株)ジャストシステムの登録商標です。
活文，PDFstaffは，日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社の登録商標です。

■ 発行

2007年9月（第1版） 3020-3-K44

■ 著作権

Copyright (C) 2007, Hitachi, Ltd.
Copyright (C) 2007, Hitachi Software Engineering Co., Ltd.

はじめに

このマニュアルは，JP1/Automatic Job Management System 2 for 活文PDFstaff Option（以降，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffと省略します）の機能，および操作方法について説明したものです。

対象読者

JP1/AJS2で運用する業務（ジョブネット）に，文書をPDFファイルに変換する処理を組み込みたいと考えている方を対象に説明しています。

なお，次の内容を理解されていることを前提とします。

JP1/AJS2の設計および運用をする上で必要な知識

活文PDFstaffの構築および運用をする上で必要な知識

活文PDFstaffを運用する上で必要なAdobe関連製品の知識

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章から構成されています。

第1章　概要

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの特長，機能概要，および運用の流れについて説明しています。

第2章　設計

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffを導入する前に検討しておく内容について説明しています。

第3章　インストールとセットアップ

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストールおよびセットアップについて説明しています。

第4章　操作

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの操作について説明しています。

第5章　クラスタシステムの環境構築と運用

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffをクラスタシステムで運用する場合の環境構築，および運用時の留意点について説明しています。

第6章　メッセージ

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffが出力するメッセージについて説明しています。

第7章　トラブルシューティング

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの運用中にトラブルが発生した場合の対処方法について説明しています。

関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

JP1/AJS2関連

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 解説（3020-3-K21）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド（3020-3-K22）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 セットアップガイド（3020-3-K23）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 操作ガイド（3020-3-K24）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 コマンドリファレンス（3020-3-K25）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 連携ガイド（3020-3-K27）

JP1 Version 8 JP1/Automatic Job Management System 2 メッセージ（3020-3-K28）

JP1関連

JP1 Version 8 JP1/Base 運用ガイド（3020-3-K06）

JP1 Version 8 JP1/Base メッセージ（3020-3-K07）

JP1 Version 8 JP1/NETM/DM 運用ガイド1(Windows(R)用)（3020-3-L38）

読書手順

このマニュアルは，利用目的に合わせて章を選択して読むことができます。利用目的別にお読みいただくことをお勧めします。

マニュアルを読む目的 | 記述個所
JP1/AJS2 for 活文PDFstaffを導入するメリット，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの機能，およびおおまかな運用手順が知りたい。 | 1章
JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの前提となる製品，およびJP1/AJS2 for 活文PDFstaffを導入するシステムの構成が知りたい。 | 2章
JP1/AJS2 for 活文PDFstaffを利用した業務計画の立案時に留意する点が知りたい。 | 2章
JP1/AJS2 for 活文PDFstaffをインストールおよびセットアップする方法が知りたい。 | 3章
JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの操作方法が知りたい。 | 4章
JP1/AJS2 for 活文PDFstaffをクラスタシステムで運用する場合の環境構築，および運用時の留意点が知りたい。 | 5章
JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの運用中に出力されたメッセージの意味と対処方法が知りたい。 | 6章
JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの運用中に発生したトラブルの対処方法が知りたい。 | 7章
JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのファイルおよびフォルダ一覧，日付変数・ページ変数一覧，運用例，用語解説について知りたい。 | 付録

このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，日立製品およびそのほかの製品の名称を省略して表記しています。正式名称と，このマニュアルでの表記を次の表に示します。

正式名称
このマニュアルでの表記

JP1/Automatic Job Management System 2 - Manager
JP1/AJS2 - Manager
JP1/AJS2

JP1/Automatic Job Management System 2 - Agent
JP1/AJS2 - Agent

JP1/Automatic Job Management System 2 - Light Edition
JP1/AJS2 - Light Edition

JP1/Automatic Job Management System 2 - View
JP1/AJS2 - View

JP1/Automatic Job Management System 2 for 活文PDFstaff Option
JP1/AJS2 for 活文PDFstaff

Adobe(R) LiveCycle(R) Assembler 7.2
Adobe LiveCycle Assembler
Adobeサーバ

Adobe(R) LiveCycle(R) PDF Generator PostScript Edition 7.2
Adobe LiveCycle PDF Generator

Microsoft(R) Excel 2000
Excel 2000
Excel

Microsoft(R) Excel 2003
Excel 2003

Microsoft(R) Excel XP
Excel XP

Microsoft(R) Office 2000
Office 2000
Office

Microsoft(R) Office 2003
Office 2003

Microsoft(R) Office XP
Office XP

Microsoft(R) PowerPoint(R) 2000
PowerPoint 2000
PowerPoint

Microsoft(R) PowerPoint(R) 2003
PowerPoint 2003

Microsoft(R) PowerPoint(R) XP
PowerPoint XP

Microsoft(R) Visio 2003
Visio 2003
Visio

Microsoft(R) Windows(R) 2000 Advanced Server Operating System
Windows 2000 Server
Windows 2000※

Microsoft(R) Windows(R) 2000
Professional Operating System
Windows 2000 Professional

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition
Windows Server 2003※

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition

Microsoft(R) Windows Vista(R) Business
Windows Vista※

Microsoft(R) Windows Vista(R) Enterprise

Microsoft(R) Windows Vista(R) Ultimate

Microsoft(R) Windows(R) XP Professional Operating System
Windows XP Professional※

Microsoft(R) Word 2000
Word 2000
Word

Microsoft(R) Word 2003
Word 2003

Microsoft(R) Word XP
Word XP

活文PDFstaff Server
活文PDFstaff

注※

Windows 2000，Windows Server 2003，Windows Vista，およびWindows XP Professionalを総称してWindowsと表記することがあります。

このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語 | 正式名称
DLL | Dynamic Link Library
DPI | Dot Per Inch
PC | Personal Computer
PDF | Portable Document Format
UNC | Universal Naming Convention
URL | Uniform Resource Locator

このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次の表に示します。

記号
意味と例

[　]
メニュー項目，ウィンドウ，ダイアログボックス，ダイアログボックスのボタンなどを示します。

（例）

［ファイル］－［新規作成］を選択する。

この例では，メニューバーの［ファイル］を選んで，プルダウンメニューの［新規作成］を選択することを示します。

図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を次の図に示します。

デフォルトのインストール先フォルダ

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのデフォルトのインストール先フォルダは，次のとおりです。

システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥JP1AJS2FORPDFS

このマニュアルで使用する「Administrators権限」について

このマニュアルで表記している「Administrators権限」とは，ローカルPCに対してAdministrators権限を持つユーザーを指します。ローカルPCに対してAdministrators権限を持つユーザーであれば，ローカルユーザー，ドメインユーザー，およびActiveDirectory環境で動作に違いはありません。

常用漢字以外の漢字の使用について

このマニュアルでは，常用漢字を使用することを基本としていますが，次の用語については，常用漢字以外の漢字を使用しています。

揃え（そろえ）　同梱（どうこん）　必須（ひっす）

KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

1.　概要

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffは，活文PDFstaffが提供するPDF変換処理をJP1/AJS2の一つのジョブとして実行できるようにします。

この章では，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの特長および機能について説明します。

＜この章の構成＞

1.1　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの特長

1.2　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの機能

1.3　運用までの流れ

1.1　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの特長

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffは，JP1/AJS2で自動化される一連の業務の中に，文書をPDFファイルに変換する業務を組み込むための製品です。

JP1/AJS2では，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffが提供するカスタムジョブ（以降，「PDF変換ジョブ」と表記します）を定義するだけで，活文PDFstaffが提供するPDF変換処理を業務に組み込めます。

また，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffでは，作成するPDFファイルにパスワードなどのセキュリティも設定できるため，次に示す効果も期待できます。

図1-1　JP1/AJS2 for 活文PDFstaff導入事例

図の例では，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの導入後は，メールを誤ったあて先に送付しても添付したファイルにパスワードを設定しているため，第三者が添付ファイルを開けません。このように，セキュリティを意識した業務を構築できるようになります。

1.2　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの機能

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffは，指定したフォルダにあるファイルをPDFファイルに変換したり，変換したPDFファイルに透かし文字などのセキュリティを設定したりできます。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffでのPDFファイルへの変換処理の流れを次の図に示します。

図1-2　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffでのPDFファイルへの変換処理の流れ

JP1/AJS2 - ViewホストでPDF変換ジョブを配置したジョブネットを定義します。

ジョブ実行ホストに，PDF変換するファイルを配置するフォルダ（入力フォルダ）と，PDF変換されたファイルを出力するフォルダ（出力フォルダ）を用意します。

PDF変換ジョブが実行されると，入力フォルダに配置されているファイルをPDF変換ホストに送信します。そして，活文PDFstaffによって変換されたPDFファイルを受信して，出力フォルダに格納します。なお，ジョブ実行ホストとPDF変換ホスト間は，HTTP通信で送受信されます。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの機能について説明します。

＜この節の構成＞

1.2.1　PDF変換

1.2.2　PDFファイルへのセキュリティ設定

1.2.3　適用範囲

1.2.1　PDF変換

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffでは，活文PDFstaffと連携して特定の拡張子を持つファイルをPDFファイルに変換できます。

PDF変換できるファイルの種類と拡張子を次の表に示します。

表1-1　PDF変換できるファイルの種類と拡張子

ファイルの種類 | 拡張子
iGrafx | .igx，.flo，.abc，.af3，.af2，.pfd
Office文書 | Word（2000/XP/2003） | .doc
Excel（2000/XP/2003） | .xls
PowerPoint（2000/XP/2003） | .ppt
Visio（2003） | .vsd，.vdx
PDF※ | .pdf
PostScript | .ps，.eps
Webアーカイブ | .mht，.mhtml
一太郎文書（2004/2005/2006） | .jtd，.jtdc，.jtsd
画像 | .gif，.jpg，.jpeg，.jpe，.jfif，.png，.tif，.tiff，.bmp
テキスト | .txt

注※

変換対象としてPDFファイルを指定した場合は，PDFファイルにセキュリティを設定できます。セキュリティ設定の詳細は，「1.2.2 PDFファイルへのセキュリティ設定」を参照してください。

注意事項

活文PDFstaffは，表1-1に示す拡張子のファイルをPDF変換できます。ただし，PDF変換するためには，PDF変換する文書の種類と拡張子に対応したアプリケーションをPDF変換ホストにインストールしておく必要があります。例えば，WordファイルをPDF変換する場合は，あらかじめPDF変換ホストにWordをインストールしておく必要があります。使用するPDF変換ホストでPDF変換できるファイルの種類について，事前に活文PDFstaff側の管理者に確認しておいてください。

1.2.2　PDFファイルへのセキュリティ設定

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffでは，PDFファイルに設定するセキュリティをジョブの定義時に指定できます。このため，PDF変換後に改めてセキュリティを設定する必要はありません。

また，PDFファイルに対しても，セキュリティを設定できます。この場合は，変換するファイルにPDFファイルを指定してください。

設定できるセキュリティの種類を次の表に示します。

表1-2　設定できるセキュリティの種類

種類 | 設定内容
開く | ファイルを開くときのパスワードを設定する
操作制限 | 操作制限する場合のセキュリティパスワードを設定する
印刷を制限する（印刷禁止や印刷時の解像度を指定できる）
変更を制限する（編集禁止や編集できる場所を指定できる）
テキスト，画像，およびそのほかの内容のコピーを有効にする
スクリーンリーダーデバイスのテキストアクセスを有効にする
ヘッダ設定 | ヘッダを設定する（表示文字列，フォントサイズ，表示位置を指定できる）
フッタ設定 | フッタを設定する（表示文字列，フォントサイズ，表示位置を指定できる）
透かし文字の設定 | 透かし文字を設定する（表示文字列，フォントサイズ，表示タイプ，表示と印刷を指定できる）

注意事項

PDF変換ホストの環境によって，設定できるセキュリティの内容が異なります。詳細は，「2.3(1) 使用するAdobeサーバの種類」を参照してください。

1.2.3　適用範囲

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffでは，活文PDFstaffが提供する機能のうち，次の機能を使用できます。

PDF変換

PDFファイルへのセキュリティ設定

1.3　運用までの流れ

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの導入から，文書をPDFに変換する業務を自動化するまでの流れを次に示します。

表1-3　運用までの流れ

手順
必要な操作
参照個所

導入
1
システム構成を検討する。
2.2

2
ジョブ実行ホストにJP1/AJS2 for 活文PDFstaffをインストールする。
3.2

3
JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの動作環境を設定する。
3.3，3.4

4
PDF変換ジョブを実行するユーザーに必要な権限を確認する。
2.5

5
JP1/AJS2 - ViewホストにPDF変換ジョブを登録する。
3.5

業務の定義
1
業務の設計で，次の内容を検討する。

PDFファイルに設定するセキュリティを検討する。

ジョブネット構成を検討する。

2.3，2.4

2
ジョブ実行ホストにPDF変換用の入力フォルダおよび出力フォルダを作成する。
4.1

3
JP1/AJS2 - Viewで，PDF変換ジョブを定義したジョブネットを作成する。
4.2

業務の実行
JP1/AJS2 - Viewから，PDF変換ジョブを定義したジョブネットをJP1/AJS2 - Managerに実行登録する。
4.3

実行結果の確認
JP1/AJS2 - Viewで実行結果を確認する。
4.4

2.　設計

この章では，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffを導入する前に検討しておく内容について説明します。

＜この章の構成＞

2.1　JP1/AJS2 for 活文PDFstaff導入前の検討項目一覧

2.2　システム構成の検討

2.3　変換したPDFファイルに設定する内容の検討

2.4　ジョブネット構成の検討

2.5　システム一時フォルダへの権限の確認

2.1　JP1/AJS2 for 活文PDFstaff導入前の検討項目一覧

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffを導入する前に検討する必要がある項目を次に示します。

表2-1　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffを導入する前の検討項目

検討項目 | 内容 | 参照先
システム構成 | JP1/AJS2 for 活文PDFstaffを導入する目的に合わせてシステム構成を検討します。 | 2.2.1
JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのメモリー所要量とディスク占有量を見積もります。 | 2.2.2
変換したPDFファイルに設定する内容 | PDFファイルにセキュリティや透かし文字などを設定する場合，Adobeサーバのサポート範囲を考慮します。 | 2.3(1)
活文PDFstaff側でセキュリティや透かし文字などを設定していると，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffでの設定が無効になる場合があるため，活文PDFstaff側の設定を確認します。 | 2.3(2)
ジョブネット構成 | PDF変換エラーの対処に備えて，PDF変換するファイルが自動的に削除されないように後続ジョブを定義します。 | 2.4.1
PDF変換ジョブを同時に複数実行する場合，ジョブ実行多重度を見積もります。 | 2.4.2(1)
PDF変換ジョブを同時に複数実行する場合，同じファイルが同時にPDF変換されないようにジョブネットを定義します。 | 2.4.2(2)
システム一時フォルダへの権限 | PDF変換ジョブを実行するユーザーに，システムの一時フォルダへの書き込み権限があるかどうかを確認します。 | 2.5

2.2　システム構成の検討

この節では，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのシステム構成の検討項目，およびJP1/AJS2 for 活文PDFstaffのディスク占有量とメモリー所要量の見積もりについて説明します。

＜この節の構成＞

2.2.1　システム構成

2.2.2　メモリー所要量およびディスク占有量

2.2.1　システム構成

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffシステムの基本的なシステム構成例を次の図に示します。

図2-1　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffシステムの基本的なシステム構成例

ここでは，各ホストの役割と前提プログラム，および各ホストの台数などの制限事項について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　各ホストの役割と前提プログラム

(2)　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのシステム構成の制限事項

(1)　各ホストの役割と前提プログラム

各ホストの役割，およびJP1/AJS2 for 活文PDFstaffを運用するために必要なOSとプログラムについて説明します。

JP1/AJS2 - Viewホスト

PDF変換ジョブを定義したり，PDF変換ジョブの実行状況を確認したりします。JP1/AJS2 - Viewホストに必要なOSとプログラムを次の表に示します。

表2-2　JP1/AJS2 - Viewホストに必要なOSとプログラム

項目
ソフトウェア

OS
Windows Vista※1，
Windows Server 2003 Standard Edition，
Windows Server 2003 Enterprise Edition，
Windows XP Professional，
Windows 2000 Server※2，または
Windows 2000 Professional※2

プログラム
JP1/AJS2 - View 07-50以降

注※1

Windows Vista版のJP1/AJS2 - View 08-10以降だけ対応します。

注※2

JP1/AJS2 - View 08-00以降は対応していません。

マネージャーホスト

JP1/AJS2 - Viewで定義したPDF変換ジョブの定義情報を管理したり，PDF変換ジョブの実行要求をジョブ実行ホストに送信したりします。マネージャーホストに必要なOSとプログラムを次の表に示します。

表2-3　マネージャーホストに必要なOSとプログラム

項目
ソフトウェア

OS
Windows Server 2003 Standard Editionまたは
Windows Server 2003 Enterprise Edition

プログラム

JP1/AJS2 - Manager 07-50以降

JP1/Base 07-50以降

ジョブ実行ホスト

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffは，JP1/AJS2 - ManagerからのPDF変換ジョブの実行要求を受けて活文PDFstaffにPDF変換の要求を送信します。JP1/AJS2 for 活文PDFstaffはジョブ実行ホストにインストールします。ジョブ実行ホストに必要なOSとプログラムを次の表に示します。

表2-4　ジョブ実行ホストに必要なOSとプログラム

項目
ソフトウェア

OS
Windows Server 2003 Standard Edition，
Windows Server 2003 Enterprise Edition，
Windows XP Professional※1，
Windows 2000 Server，または
Windows 2000 Professional

プログラム

JP1/AJS2 for 活文PDFstaff

JP1/AJS2 - Agent 07-50以降，JP1/AJS2 - Manager 07-50以降※2またはJP1/AJS2 - Light Edition 07-50以降

JP1/Base 07-50以降

注※1

JP1/AJS2 - Agent 08-00以降およびJP1/AJS2 - Manager 08-00以降は対応していません。

注※2

ジョブ実行ホストにJP1/AJS2 - AgentをインストールしないでJP1/AJS2 - Managerをインストールし，PDF変換ジョブの管理からPDF変換ジョブの実行までを一括して実施することもできます。

なお，OSのバージョン，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffが前提とするサービスパックやパッチなどの詳細については，リリースノートで確認してください。

PDF変換ホスト

ジョブ実行ホストから送信された要求に基づいてPDF変換を実行し，処理結果をジョブ実行ホストに返信します。活文PDFstaffサーバおよびAdobeサーバで構成されます。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffが接続できる活文PDFstaffのバージョンは，活文PDFstaff Server 01-02-/A以降です。活文PDFstaffに必要なOSおよびプログラムについては，活文PDFstaffのマニュアルを参照してください。また，PDF変換ホストには，PDF変換するファイルのプログラム（例えば，Word XPのファイルを変換する場合は，Word XP）が必要です。

(2)　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのシステム構成の制限事項

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのシステム構成の制限事項を次の表に示します。

表2-5　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのシステム構成の制限事項

項目
制限事項

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのシステムに導入できるジョブ実行ホストの数
JP1/AJS2 - Managerに接続できるJP1/AJS2 - Agentの数と同様です。JP1/AJS2 - Managerに接続できるJP1/AJS2 - Agentの数については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのシステムに導入できるJP1/AJS2 - Viewの数
JP1/AJS2 - Managerに接続できるJP1/AJS2 - Viewの数と同様です。JP1/AJS2 - Managerに接続できるJP1/AJS2 - Viewの数については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド」を参照してください。

1台のジョブ実行ホストが接続できるPDF変換ホストの数
ジョブ実行ホストとPDF変換ホストとの対応は，多対多の関係を取ることができます。
ただし，PDF変換ジョブを同時に複数実行する場合，活文PDFstaffに送信できるPDF変換ファイル数とジョブ実行ホストの台数のバランスを考慮する必要があります。詳細は，「2.4.2 PDF変換ジョブを同時に複数実行する場合の注意事項」を参照してください。

2.2.2　メモリー所要量およびディスク占有量

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのメモリー所要量，ディスク占有量の見積もりについては，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのリリースノートを参照してください。

2.3　変換したPDFファイルに設定する内容の検討

この節では，変換したPDFファイルにパスワードなどのセキュリティを設定する場合の注意事項について説明します。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffでは，PDF変換ジョブの定義の段階で，変換後のPDFファイルに設定するパスワード，ヘッダとフッタ，透かし文字などを定義できます。

ただし，変換後のPDFファイルに設定する内容を検討する際，次の点を考慮しておく必要があります。

使用するAdobeサーバの種類によって，PDFファイルに設定できる内容が異なる

活文PDFstaff側で，PDFファイルに設定できる内容がすでに設定されている場合がある

それぞれについて説明します。

＜この節の構成＞

(1)　使用するAdobeサーバの種類

(2)　活文PDFstaffの強制設定

(1)　使用するAdobeサーバの種類

使用するAdobeサーバの種類によっては，PDF変換ジョブに定義した設定が，変換されたPDFファイルに反映されない場合があります。例えば，ヘッダ・フッタの設定は，使用するAdobeサーバがAdobe LiveCycle Assemblerの場合は反映されますが，Adobe LiveCycle PDF Generatorの場合は反映されません。これは，Adobe LiveCycle PDF Generatorがヘッダ・フッタの設定をサポートしていないためです。

使用するAdobeサーバがサポートするPDFファイルの設定内容を確認した上で，変換後のPDFファイルに設定する内容を検討してください。各種AdobeサーバがサポートするPDFファイルの設定内容については，リリースノートを参照してください。

なお，AdobeサーバがサポートしないPDFファイルの設定がPDF変換ジョブに定義された場合，PDF変換ジョブの実行結果は，デフォルトでは正常終了となります。実行結果を警告終了にしたい場合は，活文PDFstaffの設定を変更してください。活文PDFstaffの設定を次の表に示します。

表2-6　PDF変換ジョブの実行結果を変更する設定

活文PDFstaffの設定 | 活文PDFstaffの動作 | PDF変換ジョブの実行結果
Adobeサーバがサポートしない機能を無効にする | AdobeサーバがサポートしないPDFファイルの設定内容がPDF変換ジョブに定義された場合，サポートしない設定は省略されてPDF変換される | 終了コード0（正常終了）
Adobeサーバがサポートしない機能を無効にしない | AdobeサーバがサポートしないPDFファイルの設定内容がPDF変換ジョブに定義された場合，AdobeサーバでPDF変換処理がエラーとなり，活文PDFstaffでもエラーとなる | 終了コード2（警告）

活文PDFstaffの設定については，活文PDFstaffのマニュアルを参照してください。

(2)　活文PDFstaffの強制設定

活文PDFstaff側でセキュリティや透かし文字などを設定していると，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffでの設定が無効になる場合があります。事前に，活文PDFstaff側の設定を確認しておいてください。

2.4　ジョブネット構成の検討

この節では，ジョブネットにPDF変換ジョブを定義する際に考慮する点について説明します。

＜この節の構成＞

2.4.1　PDF変換エラーの対処に備えたジョブネットの定義方法

2.4.2　PDF変換ジョブを同時に複数実行する場合の注意事項

2.4.1　PDF変換エラーの対処に備えたジョブネットの定義方法

PDF変換でエラーが発生した場合，PDF変換する前のファイルの内容を確認して対処することがあるため，PDF変換する前のファイルを削除しないで残しておく配慮が必要です。

PDF変換する前のファイルは，ジョブ実行ホストに「入力フォルダ」というフォルダを作成して格納します。入力フォルダに格納しているファイルを自動的に削除しないようにジョブネットを定義してください。

推奨しない定義例を次に示します。

図2-2　推奨しない定義例

この定義では，PDF変換ジョブの終了判定を「常に正常」としているため，PDF変換ジョブの実行結果が正常でも異常でも，入力ファイル削除ジョブが実行されます。したがって，PDF変換する前のファイルが自動的に削除されてしまいます。このような定義は避けてください。

推奨する定義例を次の図に示します。

図2-3　推奨する定義例-1　ジョブネットを中断させる定義

この定義では，PDF変換ジョブの定義で，終了判定に「しきい値による判定」を指定し，PDF変換ジョブの終了コード0で正常，終了コード1で警告，終了コード2以上で異常と判定されるよう設定しています。

これによって，PDF変換ジョブの実行結果が異常の場合，入力ファイル削除ジョブ以降のジョブが実行されないため，PDF変換前のファイルを残せます。

終了コードの詳細は，「4.4.2 JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの終了コード」を参照してください。

また，PDF変換に失敗しても後続ジョブを実行したい場合，次の定義例を推奨します。

図2-4　推奨する定義例-2　PDF変換に失敗したら入力ファイルの削除処理だけをスキップする定義

この定義では，終了コード2の場合は警告となり，入力ファイル削除ジョブがスキップされ，後続ジョブだけが実行されます。

終了コード0の場合は正常となり，正常の場合だけ入力ファイル削除ジョブが実行されます。また，後続ジョブも実行されます。

なお，終了コードが2を超えた場合は異常となり，判定ジョブ以降のジョブは実行されません。

2.4.2　PDF変換ジョブを同時に複数実行する場合の注意事項

JP1/AJS2は，同時に実行するジョブの数の最大値「ジョブ実行多重度」を定義することで，複数のジョブを同時に実行できます。PDF変換ジョブも，JP1/AJS2でジョブ実行多重度を設定しておけば，次の図のように同時に複数のPDF変換ジョブを実行できます。

図2-5　PDF変換ジョブの同時実行

ただし，ジョブ実行多重度を設定する場合は，次の事項に従ってください。

1台のジョブ実行ホストに設定できるジョブ実行多重度を見積もる

同じファイルが同時に変換されないようにする

それぞれについて説明します。

＜この項の構成＞

(1)　ジョブ実行多重度を見積もる

(2)　同じファイルが同時に変換されないようにする

(1)　ジョブ実行多重度を見積もる

PDF変換ジョブのジョブ実行多重度は，次の見積もり式で算出してください。

ジョブ実行多重度（単位：整数）＝
（活文PDFstaffが受け付けられるPDF変換ファイル数※1
 ÷ 活文PDFstaffに同時に接続するジョブ実行ホスト数）
 ÷ 4※2

注※1

（活文PDFstaffが同時にPDF変換できるファイル数＋PDF変換を待機できるファイル数）を指します。デフォルト値は24です。ただし，活文PDFstaffの設定によって異なります。詳細は，活文PDFstaffのマニュアルを参照してください。

注※2

一つのジョブの実行で，活文PDFstaffに一度に依頼できる変換ファイル数が，4ファイルであることを示します。

PDF変換ジョブのジョブ実行多重度の考え方を，1台の活文PDFstaffに3台のジョブ実行ホストが接続する例で説明します。

図2-6　PDF変換ジョブのジョブ実行多重度の考え方

図中のフローの順番に沿って説明します。

活文PDFstaffが受け付けられるPDF変換ファイル数
まず，活文PDFstaffが一度に受け付けられるPDF変換ファイル数を調査してください。
活文PDFstaffが受け付けられるPDF変換ファイル数は，同時にPDF変換できるファイル数（デフォルト：4）とPDF変換を待機できるファイル数（デフォルト：20）の合計で，デフォルトは24です。

24÷3（活文PDFstaffに同時に接続するジョブ実行ホスト数）=8
次に，ジョブ実行ホストが，活文PDFstaffに同時にPDF変換依頼できるファイル数を考えます。
ジョブ実行ホスト数が3台だとすると，1台のジョブ実行ホストが同時に活文PDFstaffに依頼できるPDF変換ファイルの数は，24（ファイル）÷3（台）＝8（ファイル）となります。

8÷4（一つのジョブの実行で，一度に活文PDFstaffに依頼できる変換ファイル数）=2
最後に，1台のジョブ実行ホストに設定できるジョブ実行多重度を考えます。
一つのPDF変換ジョブの実行で，同時に活文PDFstaffに依頼できる変換ファイル数は，4ファイルと決まっています。
1台のジョブ実行ホストが活文PDFstaffに同時に依頼できるファイル数は8ファイルなので，8（ファイル）÷4（ファイル）=2（ジョブ）となります。したがって，1台のジョブ実行ホストに設定できるジョブ実行多重度は2となります。

なお，この例では，ジョブ実行ホスト3台ともジョブ実行多重度を2としましたが，すべて同じである必要はありません。例えば，1台目のジョブ実行多重度を1（4ファイル），2台目のジョブ実行多重度を3（12ファイル），3台目のジョブ実行多重度を2（8ファイル）と設定しても，活文PDFstaffに依頼するファイル数は，計24ファイルです。最終的に，活文PDFstaffが受け付けられるファイル数と，ジョブ実行ホストから依頼するファイル数が一致していれば問題ありません。

(2)　同じファイルが同時に変換されないようにする

PDF変換ジョブに定義する，PDF変換対象ファイルおよびフォルダは，排他制御されません。同じPDF変換対象ファイルおよびフォルダが指定されたPDF変換ジョブが同時に実行されないように，ジョブネットを定義してください。

2.5　システム一時フォルダへの権限の確認

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの実行時には，システムの一時フォルダが使用されます。システム一時フォルダとは，WindowsのTMP環境変数に設定されているフォルダです。

このため，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの実行ユーザー（PDF変換ジョブを実行するユーザーにマッピングされているOSユーザー）に，システム一時フォルダへの書き込み権限が必要です。

PDF変換ジョブを実行するJP1ユーザーに，システム一時フォルダへの書き込み権限があるOSユーザーをマッピングしてください。ユーザーマッピングの詳細は，マニュアル「JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

3.　インストールとセットアップ

この章では，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストールおよびセットアップについて説明します。

＜この章の構成＞

3.1　インストールとセットアップの流れ

3.2　インストール

3.3　環境設定

3.4　障害が発生したときに必要な資料を採取するための設定

3.5　カスタムジョブの登録

3.6　アンインストール

3.1　インストールとセットアップの流れ

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストールおよびセットアップでは，次の作業を実施してください。

表3-1　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストールとセットアップの流れ

作業 | 作業するホスト | 作業内容 | 必須 | 参照先
インストール | ジョブ実行ホスト | JP1/AJS2 for 活文PDFstaffをインストールします。 | ○ | 3.2
環境設定 | ジョブ実行ホスト | JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの運用に合わせて，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの稼働ログに関する設定，およびPDF変換できる拡張子を変更します。 | △ | 3.3
障害が発生したときに必要な資料を採取するための設定 | ジョブ実行ホスト | 障害が発生したときに必要な資料を採取するための設定をします。 | ○ | 3.4
PDF変換ジョブの登録 | JP1/AJS2 - Viewホスト | PDF変換ジョブをJP1/AJS2 - Viewに登録します。 | ○ | 3.5

（凡例）

○：必ず実施します。

△：必要に応じて実施します。

3.2　インストール

この節では，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール方法について説明します。JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストールには，媒体からインストールする方法とJP1/NETM/DMを使用してリモートインストールする方法があります。それぞれの方法について説明します。

＜この節の構成＞

3.2.1　インストール時の注意事項

3.2.2　新規インストール

3.2.3　上書きインストール

3.2.4　JP1/NETM/DMを使ったリモートインストール（ソフトウェアの配布）

3.2.1　インストール時の注意事項

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffをインストールする際の注意事項を次に示します。

ジョブ実行ホストに，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの前提プログラムがインストールされていることを確認してください。JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの前提プログラムについては，「2.2.1 システム構成」を参照してください。

Administrators権限を持つユーザーがインストールしてください。
レジストリーキーへの書き込み権限などがないユーザーは，インストールできません。

ターミナルサービスを使用してのインストールはしないでください。
正しくセットアップできないおそれがあります。

活文PDFstaff Client SDKも同時にインストールされることを考慮してください。
JP1/AJS2 for 活文PDFstaffをインストールすると，自動的に活文PDFstaff Client SDKがサイレントインストールされます。ただし，活文 PDFstaff Client SDKがすでにインストールされている場合，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストールができません。すでにインストールされている活文 PDFstaff Client SDKをアンインストールした上でJP1/AJS2 for 活文PDFstaffをインストールしてください。

3.2.2　新規インストール

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffを新規にインストールする手順を次に示します。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffをインストールするホストに，Administrators権限でログインする。

すべてのプログラムを終了する。
JP1シリーズのプログラムが動作している場合，必ず終了してください。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの媒体をセットする。
HITACHI総合インストーラーの画面が表示されます。

HITACHI総合インストーラーの指示に従って必要な情報を指定し，インストールする。
インストール時に指定する情報を次に示します。

ユーザー情報
ユーザー名などを指定します。

インストール先フォルダ
JP1/AJS2 for 活文PDFstaffをインストールするフォルダを指定します。

インストールしたファイルついては，「付録A ファイルおよびフォルダ一覧」を参照してください。

3.2.3　上書きインストール

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffをすでにインストールしたホストの状態を修復するために，上書きでインストールする手順を次に示します。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffをインストールするホストに，Administrators権限でログインする。

すべてのプログラムを終了する。
JP1シリーズのプログラムが動作している場合，必ず終了してください。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの媒体をセットする。
上書きインストールの画面が表示されます。

上書きインストールの画面の［次へ］ボタンをクリックする。
上書きインストールの確認画面が表示されます。

上書きインストールの確認画面の［インストール］ボタンをクリックする。
上書きインストールが開始されます。

3.2.4　JP1/NETM/DMを使ったリモートインストール（ソフトウェアの配布）

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffは，JP1/NETM/DMを使ってリモートインストールできます。

次のインストールができます。

新規インストール

上書きインストール

JP1/NETM/DMを使った実際のリモートインストール方法については，マニュアル「JP1/NETM/DM 運用ガイド1(Windows(R)用)」を参照してください。

3.3　環境設定

この節では，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの運用に合わせた環境設定の方法について説明します。

＜この節の構成＞

3.3.1　環境設定ファイルの定義方法

3.3.2　環境設定ファイルに定義できる項目

3.3.3　環境設定ファイルの内容

3.3.1　環境設定ファイルの定義方法

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの環境設定は，次の環境設定ファイルを編集することで変更できます。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダ¥settings¥config.xml

環境設定ファイル「config.xml」の定義項目，および各定義項目への設定方法については，「3.3.2 環境設定ファイルに定義できる項目」，および「3.3.3 環境設定ファイルの内容」を参照してください。

環境設定ファイルの変更は，変更したあとに実行されるPDF変換ジョブから適用されます。

3.3.2　環境設定ファイルに定義できる項目

環境設定ファイル「config.xml」の定義項目を次に示します。JP1/AJS2 for 活文PDFstaffをインストールしたときには，デフォルト値が設定されていますので，必要に応じて変更してください。

表3-2　config.xmlの項目

タグおよび属性名
定義内容

/config/@version※

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの環境設定ファイルのバージョン情報です。1.0が設定されています。この値は，変更しないでください。

/config/system/@log_level

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの稼働ログの出力レベルを次のレベルから選択できます。

error
エラーレベルだけが出力されるようにする。

warn
エラーレベルおよび警告レベルが出力されるようにする。

info
エラーレベル，警告レベル，および情報レベルが出力されるようにする。

デフォルトでは，infoが設定されています。

/config/system/@log_size

稼働ログファイルの最大ファイルサイズを4,096～16,777,216の範囲で設定します。
単位はバイトです。
デフォルトでは1,048,576（1メガバイト）が設定されています。

注意

サイズを変更したあと，PDF変換ジョブの実行を停止している間に，すでに作成されている稼働ログファイルと稼働ログ管理ファイル（JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダ¥log¥mmap¥ajspdfs.mm）を削除してください。

/config/system/@log_num

稼働ログファイルの面数を2～16の整数で設定します。
デフォルトでは2が設定されています。
稼働ログファイル名は，「ajspdfs1.log」のように面数を含むファイル名となります。

注意

面数を変更したあと，PDF変換ジョブの実行を停止している間に，すでに作成されている稼働ログファイルと稼働ログ管理ファイル（JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダ¥log¥mmap¥ajspdfs.mm）を削除してください。

/config/system/handleFiles/@extension

PDF変換できるファイルの拡張子を設定します。
デフォルトでは次の拡張子が設定されています。
.pdf，.doc，.xls，.ppt，.vsd，.vdx，
.jtd，.jtdc，.jtsd，.gif，.jpg，.jpeg，
.jpe，.jfif，.png，.tif，.tiff，.bmp，
.ps，.eps，.txt，.mht，.mhtml，.igx，
.flo，.abc，.af3，.af2，.pfd
活文PDFstaffが変換できる拡張子を設定してください。

注※　値を変更できない項目です。

3.3.3　環境設定ファイルの内容

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの環境設定ファイルの内容を次に示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config version="1.0">
    <system
         log_level="info"
         log_size="1048576"
         log_num="2"
         >
         <handleFiles extension="pdf"/>
         <handleFiles extension="doc"/>
         <handleFiles extension="xls"/>
         <handleFiles extension="ppt"/>
         <handleFiles extension="vsd"/>
         <handleFiles extension="vdx"/>
         <handleFiles extension="jtd"/>
         <handleFiles extension="jtdc"/>
         <handleFiles extension="jtsd"/>
         <handleFiles extension="gif"/>
         <handleFiles extension="jpg"/>
         <handleFiles extension="jpeg"/>
         <handleFiles extension="jpe"/>
         <handleFiles extension="jfif"/>
         <handleFiles extension="png"/>
         <handleFiles extension="tif"/>
         <handleFiles extension="tiff"/>
         <handleFiles extension="bmp"/>
         <handleFiles extension="ps"/>
         <handleFiles extension="eps"/>
         <handleFiles extension="txt"/>
         <handleFiles extension="mht"/>
         <handleFiles extension="mhtml"/>
         <handleFiles extension="igx"/>
         <handleFiles extension="flo"/>
         <handleFiles extension="abc"/>
         <handleFiles extension="af3"/>
         <handleFiles extension="af2"/>
         <handleFiles extension="pfd"/>
    </system>
</config>

3.4　障害が発生したときに必要な資料を採取するための設定

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffでの運用中に障害が発生したときには，原因を特定するために必要な資料を採取する必要があります。JP1/AJS2 for 活文PDFstaffでは，資料採取コマンド（ajspdfs_logコマンド）を使用して資料を採取します。資料採取コマンドを使用するにはセットアップが必要です。資料採取コマンドのセットアップ方法を次に示します。

資料採取コマンドを任意の別のフォルダにコピーする。
次の資料採取コマンドをコピーします。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダ¥tools¥ajspdfs_log.bat

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール時にインストール先フォルダを変更した場合，次の設定情報を変更する。
手順1でコピーした資料採取コマンドを，テキストエディターを使用して編集します。編集するときは，資料採取コマンドに書き込み権限を設定してください。
バッチファイルに記述されている標準値を次に示します。環境に合わせて標準値を変更してください。

@set INST_DIR=%SYSTEMDRIVE%¥Program Files¥Hitachi¥JP1AJS2FORPDFS

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダを設定します。「@set INST_DIR=」以降を編集してください。「%SYSTEMDRIVE%」は，Windowsの環境変数「%SYSTEMDRIVE%」を示します。

採取する資料の格納先を変更したい場合は，次の設定情報を変更する。
手順1でコピーした資料採取コマンドを，テキストエディターを使用して編集します。編集するときは，資料採取コマンドに書き込み権限を設定してください。
バッチファイルに記述されている標準値を次に示します。環境に合わせて標準値を変更してください。

@set DIR_BACKLOG=%TEMP%¥JP1AJS2FORPDFS¥backlog

資料採取コマンドで採取した情報の格納先を設定します。「@set DIR_BACKLOG=」以降を編集してください。「%TEMP%」は，Windowsの環境変数「%TEMP%」を示します。1～100バイトの範囲で設定してください。

資料はDIR_BACKLOGに設定したフォルダの下にあるJP1_DEFAULTに出力されます。

3.5　カスタムジョブの登録

PDF変換ジョブをJP1/AJS2で定義および実行するには，JP1/AJS2 - Viewにカスタムジョブとして登録しておく必要があります。この節では，PDF変換ジョブをJP1/AJS2 - Viewに登録する方法について説明します。

＜この節の構成＞

3.5.1　カスタムジョブを登録する手順

3.5.2　カスタムジョブ登録で指定する内容

3.5.1　カスタムジョブを登録する手順

PDF変換ジョブをカスタムジョブとしてJP1/AJS2 - Viewへ登録する手順を次に示します。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストールによって格納される次のファイルを，JP1/AJS2 - Viewホストに手動で転送する。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダ¥bin¥ajspdfsv.exe
このファイルは，定義プログラムです。JP1/AJS2 - Viewホストの任意のフォルダに転送してください。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダ¥image¥CUSTOM_PC_AJSPDFS.gif
このファイルは，PDF変換ジョブのアイコンファイルです。JP1/AJS2 - Viewホストの「JP1/AJS2 - Viewのインストール先フォルダ¥image¥custom」に転送してください。

JP1/AJS2 - Viewホストに，Administrators権限でログインする。

JP1/AJS2 - Viewホストで，すべてのプログラムを終了する。
JP1シリーズのプログラムが動作している場合，必ず終了してください。

JP1/AJS2 - Viewホストで，［カスタムジョブ登録］ダイアログボックスを起動する。
Windowsのスタートメニューから，［すべてのプログラム］－［JP1_Automatic Job Management System 2 - View］－［カスタムジョブ登録］を選択すると，［カスタムジョブの登録］ダイアログボックスが表示されます。

PDF変換ジョブを新規登録する。
［カスタムジョブの登録］ダイアログボックスの［新規登録］ボタンをクリックすると，［カスタムジョブ登録情報］ダイアログボックスが表示されます。［カスタムジョブ登録情報］ダイアログボックスに，PDF変換ジョブを登録してください。登録する内容については，「3.5.2 カスタムジョブ登録で指定する内容」を参照してください。
［カスタムジョブ登録情報］ダイアログボックスについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 操作ガイド」のダイアログボックスについて説明している章を参照してください。

登録したPDF変換ジョブの登録を確認する。
JP1/AJS2 - Viewの［ジョブネットエディタ］ウィンドウを起動して，［カスタムジョブ］タブを選択します。登録したPDF変換ジョブのアイコン［[図データ]］が表示されていることを確認してください。

3.5.2　カスタムジョブ登録で指定する内容

PDF変換ジョブをJP1/AJS2 - Viewへ登録する場合に必要な項目について説明します。

［名前］

PDF変換ジョブの名称「AJSPDFS」を指定します。

［コメント］

任意のコメントを指定します。

［定義プログラム］

JP1/AJS2 - Viewホストに転送したajspdfsv.exe（PDF変換ジョブの定義プログラム）を絶対パスで指定します。

［実行プログラム］

ジョブ実行ホスト上にあるajspdfsa.exe（PDF変換ジョブの実行プログラム）を絶対パスで指定します。

また，ワークパスを含めて指定することもできます。

ワークパス変数を設定する方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 セットアップガイド」の，ジョブ実行時のワークパスを変数として設定する方法について説明している個所を参照してください。

［バージョン］

「0600」を指定します。

［クラス名］

「AJSPDFS」を指定します。

［ジョブ種別］

［PCジョブ］を指定します。

3.6　アンインストール

この節では，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffをアンインストールする方法について説明します。

＜この節の構成＞

3.6.1　アンインストール時の注意事項

3.6.2　アンインストール

3.6.1　アンインストール時の注意事項

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffをアンインストールする際の注意事項を次に示します。

管理者ユーザー（Administratorsグループ）でアンインストールしてください。

ターミナルサービスを使用してのアンインストールはしないでください。
正しくアンインストールできないおそれがあります。

アンインストールに失敗，またはアンインストールを中止したあと，アンインストールが正しく動作しなくなる場合があります。アンインストールが正しく動作しなくなった場合，一度インストールしたあと，再度アンインストールしてください。

3.6.2　アンインストール

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのアンインストール手順を次に示します。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffをアンインストールするホストにAdministrators権限でログインする。

すべてのプログラムを終了する。
JP1シリーズのプログラムが動作している場合，必ず終了してください。

Windowsの［コントロールパネル］でJP1/AJS2 for 活文PDFstaffを削除する。
JP1/AJS2 for 活文PDFstaffがアンインストールされます。

必要に応じて，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダを削除する。

4.　操作

この章では，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの操作について説明します。

＜この章の構成＞

4.1　対象フォルダの作成とPDF変換するファイルの格納

4.2　PDF変換ジョブの定義

4.3　PDF変換ジョブの実行

4.4　PDF変換ジョブの実行結果の確認

4.5　PDF変換ジョブ実行時の注意事項

4.1　対象フォルダの作成とPDF変換するファイルの格納

PDF変換ジョブを定義する前に，PDF変換するファイルを格納する「入力フォルダ」，および変換されたPDFファイルを格納する「出力フォルダ」を作成する必要があります。以降，「入力フォルダ」と「出力フォルダ」を総称して「対象フォルダ」と表記します。

対象フォルダの作成方法を次の表に示します。

表4-1　対象フォルダの作成方法

対象フォルダの種類
作成するホスト
付与するフォルダ名
作成方法

入力フォルダ
ジョブ実行ホスト※
¥in
PDF変換するファイルを格納するフォルダです。任意の場所に必ず作成してください。
入力フォルダを作成したら，PDF変換するファイルを必ず格納してください。変換するファイルがない場合，PDF変換ジョブが正常終了しません。

出力フォルダ
ジョブ実行ホスト※
¥out
PDF変換されたあとのPDFファイルが格納されるフォルダです。任意の場所に作成してください。なお，作成しなかった場合は，PDF変換の際に，自動的に作成されます。

注※

対象フォルダは，ジョブ実行ホストのローカルディスク上だけでなく，ネットワーク上にも作成できます。

注意事項

対象フォルダは，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの実行ユーザー（PDF変換ジョブを実行するユーザーにマッピングされているOSユーザー）が，フォルダの作成，ファイルの移動，およびファイルの作成ができるフォルダにしてください。

4.2　PDF変換ジョブの定義

この節では，PDF変換ジョブを定義する方法について説明します。

PDF変換ジョブの定義では，PDF変換ジョブのユニット名，ジョブ実行ホスト名，対象フォルダのパス，および接続する活文PDFstaffサーバのURLなどを定義します。また，運用に合わせてパスワードなどのセキュリティも定義できます。

PDF変換ジョブで定義する内容と記載個所を次の表に示します。

表4-2　PDF変換ジョブで定義する内容と記載個所

定義する内容 | 記載個所 | 定義
PDF変換ジョブを定義する | 4.2.1 | ○
PDFファイルを開くときのパスワードを設定する | 4.2.2 | △
PDFファイルを印刷や変更などをする際のパスワードなどを設定する | 4.2.3 | △
PDFファイルにヘッダやフッタを設定する | 4.2.4 | △
PDFファイルに透かし文字を設定する | 4.2.5 | △
ジョブ実行ホストと活文PDFstaffサーバ間の通信時間を短縮する | 4.2.6 | △

（凡例）

○：必ず定義する項目

△：任意で定義する項目

＜この節の構成＞

4.2.1　PDF変換ジョブの定義方法

4.2.2　PDFファイルに設定するパスワードを定義する（任意）

4.2.3　PDFファイルに設定するセキュリティを定義する（任意）

4.2.4　PDFファイルに設定するヘッダおよびフッタを定義する（任意）

4.2.5　PDFファイルに設定する透かし文字を定義する（任意）

4.2.6　ジョブ実行ホストと活文PDFstaffサーバとの通信時間を短縮する（任意）

4.2.1　PDF変換ジョブの定義方法

次に示す手順に従って，PDF変換ジョブを定義してください。

注意事項

Windows Vistaを使用している場合，PDF変換ジョブの定義でJIS第3水準文字および第4水準文字を入力すると，文字が正しく認識されません。JIS第3水準文字および第4水準文字は使用しないでください。

JP1/AJS2の［ジョブネットエディタ］ウィンドウのマップエリアを表示する。

［カスタムジョブ］タブを選択し，［排他編集］をチェックする。

［[図データ]］アイコンをドラッグし，マップエリアにドロップする。

マップエリアのジョブネットにPDF変換ジョブが追加され，［詳細定義－［Custom Job］］ダイアログボックスが表示されます。

［詳細定義－［Custom Job］］ダイアログボックスの共通項目を定義する。
次の表に従って定義してください。

表4-3　［詳細定義－［Custom Job］］ダイアログボックスの共通項目の定義方法

項目名 | 定義方法 | 指定
［ユニット名］ | PDF変換ジョブのユニット名を1～30バイトの文字列で指定します。 | ○
［コメント］ | PDF変換ジョブのコメントを1～80バイトの文字列で指定します。 | △
［実行ホスト］ | PDF変換ジョブを実行するジョブ実行ホスト名を1～255バイトの文字列で指定します。 | ○

（凡例）

○：必ず指定します。

△：任意で指定します。

［詳細定義－［Custom Job］］ダイアログボックスの［定義］タブで定義する。
次の表に従って定義してください。

表4-4　［詳細定義－［Custom Job］］ダイアログボックスの［定義］タブの定義方法

項目名
定義方法
指定

［実行優先順位］
PDF変換ジョブの実行優先順位を選択します。
JP1/AJS2から実行するジョブのデフォルトの実行優先順位は低く設定されていますので，必要に応じてPDF変換ジョブの実行優先順位を変更してください。ジョブの実行優先順位の変更については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド」のジョブの実行優先順位に関する注意事項を参照してください。
△

［標準出力ファイル名］
PDF変換ジョブを実行するときに使う標準出力ファイル名を1～511バイトの文字列で指定します。ファイル名はフルパスで指定します。
△

［標準エラー出力ファイル名］
PDF変換ジョブを実行するときに使う標準エラー出力ファイル名を1～511バイトの文字列で指定します。ファイル名はフルパスで指定します。
△

終了判定［判定結果］
終了判定の条件を選択します。
PDF変換対象ファイルがない状態（JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの終了コードが「1」），およびPDF変換に失敗した状態（JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの終了コードが「2」）を「異常」として扱う場合は，次のように指定します。

警告しきい値

指定しないでください。

異常しきい値

「0」を指定します。

△

終了判定［警告しきい値］

終了判定［異常しきい値］

［実行時のユーザー］
ジョブ実行ホストのOSのユーザー名を1～63バイトの文字列で指定します。
△

［詳細情報の設定］
［詳細］ボタンをクリックすると，［PDF設定］ダイアログボックスが表示されます。
手順7～9を参照してください。
○

（凡例）

○：必ず指定します。

△：任意で指定します。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの終了コードについては，「4.4.2 JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの終了コード」を参照してください。

［詳細定義－［Custom Job］］ダイアログボックスの［属性］タブで定義する。
次の表に従って定義してください。

表4-5　［詳細定義－［Custom Job］］ダイアログボックスの［属性］タブの定義方法

項目名
定義方法
指定

［保留］
ユニットの状態をあらかじめ保留状態にするかどうかを指定します。
△

［種別］
ユニットの種別をリカバリーにするかどうかを指定します。
△

［打ち切り時間指定］
PDF変換ジョブの実行を打ち切る時間を指定するかどうかを選択します。
△

［打ち切り時間］
［打ち切り時間指定］で［する］を選択した場合，打ち切り時間を分で指定します。指定できる値は，1～1,440（単位：分）です。
PDF変換の処理に掛かる時間を考慮し，処理中にPDF変換ジョブが打ち切りにならないよう注意してください。
△

［所有者］
ユニットの所有者を1～31バイトの文字列で指定します。
△

［JP1資源グループ］
JP1資源グループ名を1～63バイトの文字列で指定します。指定できる文字は，英数字，および「_（アンダーバー）」です。空白の場合は，アクセス権限の対象になりません。
△

［実行ユーザー種別］
実行ユーザーの種類を選択します。選択できる種類を次に示します。

［登録ユーザー］

PDF変換ジョブを登録したJP1ユーザーでジョブを実行します。

［所有ユーザー］

PDF変換ジョブを所有しているJP1ユーザーでPDF変換ジョブを実行します。

△

（凡例）

△：任意で指定します。

［詳細定義－［Custom Job］］ダイアログボックスの［定義］タブの［詳細］ボタンをクリックする。
［PDF設定］ダイアログボックスが表示されます。

［PDF設定］ダイアログボックスの［基本］タブで定義する。
［基本］タブでは，あらかじめ作成した対象フォルダ，および接続する活文PDFstaffサーバのURLを指定します。
次の表に従って定義してください。

表4-6　［PDF設定］ダイアログボックスの［基本］タブの定義方法

項目名
定義方法
指定

対象フォルダ
［入力フォルダまたはファイル］
PDF変換するファイルを格納する入力フォルダまたはPDF変換するファイルを指定します。
ネットワーク上のフォルダを指定する場合は，UNC形式で指定します。ジョブ実行ホストのローカルディスク上のフォルダを指定する場合は，絶対パスで指定します。UNC形式および絶対パスの書式は次のとおりです。

UNC形式

¥¥ホスト名¥フォルダ名¥ファイル名

絶対パス

ドライブ文字:¥フォルダ名¥ファイル名

フォルダ名までを必ず指定してください。ファイル名は省略できます。
指定できる文字列の長さは，どちらの場合も1～256バイトです。
フォルダ名およびファイル名には「*」，「?」などのワイルドカード，「<」，「>」，「|」，および「:」を使用できません。
また，「¥t」のような制御文字を使用した場合は，空白に置き換えられます。
なお，フォルダおよびファイルの指定には，JP1/AJS2のマクロ変数を使用できます。マクロ変数を使用した運用例については「付録C 運用例」を参照してください。
○

［出力フォルダ］
PDF変換したファイルを格納する出力フォルダを指定します。
ネットワーク上のフォルダを指定する場合は，UNC形式で指定します。ジョブ実行ホストのローカルディスク上のフォルダを指定する場合は，絶対パスで指定します。UNC形式および絶対パスの書式は次のとおりです。

UNC形式

¥¥ホスト名¥フォルダ名

絶対パス

ドライブ文字:¥フォルダ

指定できる文字列の長さは，どちらの場合も1～256バイトです。
フォルダ名には「*」，「?」などのワイルドカード，「<」，「>」，「|」，および「:」を使用できません。
また，「¥t」のような制御文字を使用した場合は，空白に置き換えられます。
なお，フォルダの指定には，JP1/AJS2のマクロ変数を使用できます。マクロ変数を使用した運用例については「付録C 運用例」を参照してください。
○

［出力ファイルに付与するサフィックス］
出力ファイルに付与するサフィックスを次の中から選択します。

付与しない

処理日
YYYYMMDD形式で付与されます。（YYYY：年，MM：月，DD：日）

処理日時
YYYYMMDDHHMMSS形式で付与されます。（YYYY：年，MM：月，DD：日，HH：時，MM：分，SS：秒）

サフィックスを指定すると，出力ファイル名は「PDF変換対象ファイル＜サフィックス＞.pdf」となります。
△

PDFstaffサーバ接続先
［PDFstaff ServerのURL］
接続する活文PDFstaffサーバのURLを1～255バイトの文字列で指定します。入力できる文字列は，半角英数字だけです。
デフォルトでは，次のURLが設定されています。

http://PDFstaffServer/PDFstaff/Handler.asp

○

（凡例）

○：必ず指定します。

△：任意で指定します。

運用に合わせてPDFファイルに設定するパスワードなどのセキュリティも定義できます。詳細については，4.2.2～4.2.6を参照してください。

［PDF設定］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
［詳細定義－［Custom Job］］ダイアログボックスに戻ります。

指定した内容を確認し，［詳細定義－［Custom Job］］ダイアログボックスの［OK］ボタンをクリックする。
［ジョブネットエディタ］ウィンドウにPDF変換ジョブが定義されます。

4.2.2　PDFファイルに設定するパスワードを定義する（任意）

PDFファイルを開く際のパスワードを設定したい場合は，［PDF設定］ダイアログボックスの［開く］タブで次に示す定義をしてください。

図4-1　［PDF設定］ダイアログボックスの［開く］タブ

表4-7　［PDF設定］ダイアログボックスの［開く］タブの定義方法

項目名
定義方法

文書を開くパスワード
［パスワード］
PDFファイルを開くパスワードを半角文字で指定します。
指定できる文字列の長さは1～32バイトです。
パスワードには，「&」，「<」，「{」，および半角スペースを使用できません。また，［操作制限］タブで指定するセキュリティパスワードと同じ文字列は指定できません。
入力した値は「*」で表示されます。

［再確認］
確認のため，［パスワード］と同一の文字列を指定します。

4.2.3　PDFファイルに設定するセキュリティを定義する（任意）

PDFファイルを印刷したり，変更したりする際のセキュリティに関する設定をしたい場合は，［PDF設定］ダイアログボックスの［操作制限］タブで次に示す定義をしてください。

図4-2　［PDF設定］ダイアログボックスの［操作制限］タブ

表4-8　［PDF設定］ダイアログボックスの［操作制限］タブの定義方法

項目名
定義方法

セキュリティパスワード
［パスワード］
変換されたPDFファイルのセキュリティを設定，変更，および解除する際に必要なパスワードを半角文字で指定します。
指定できる文字列の長さは1～32バイトです。
パスワードには，「&」，「<」，「{」，および半角スペースを使用できません。また，［開く］タブで指定する文書を開くパスワードと同じ文字列は指定できません。
入力した値は「*」で表示されます。

［再確認］
確認のため，［パスワード］と同一の文字列を指定します。

セキュリティ設定
［印刷を許可］
変換されたPDFファイルの印刷を許可するレベルを指定します。
セキュリティパスワードを指定していない場合には，この項目を指定しても無効になり，作成されるPDFファイルの動作は，PDFの仕様に従います。
指定できるレベルは次のとおりです。

許可しない
印刷を許可しません。

低解像度
文書を印刷するときの解像度が150dpiに制限されます。

高解像度
任意の解像度で印刷でき，PostScript や高品質の印刷機能をサポートするそのほかのプリンタに高品質のベクトル出力ができます。

［変更を許可］
PDFファイルの編集を許可するレベルを指定します。
セキュリティパスワードを指定していない場合には，この項目を指定しても無効になり，作成されるPDFファイルの動作は，PDFの仕様に従います。
指定できるレベルは次のとおりです。

許可しない
編集を許可しません。

ページの挿入，削除，回転
ページの挿入，削除および回転，また，しおりとサムネールの作成を許可します。

フォームフィールドの入力と既存の署名フィールドに署名
フォームの入力と電子署名の追加ができます。ただし，注釈の追加およびフォームフィールドの作成はできません。

注釈の作成，フォームフィールドの入力，および既存の署名フィールドに署名
フォームの入力と電子署名および注釈の追加ができます。

ページの抽出を除くすべての操作
ページの抽出以外の変更ができます。

［テキスト，画像，およびその他の内容のコピーを有効にする］
変換されたPDFファイルのテキスト，画像，およびそのほかの内容のコピーを有効にする場合はチェックします。
この項目をチェックすると，［スクリーンリーダーデバイスのテキストアクセスを有効にする］もチェックされます。
セキュリティパスワードを指定していない場合には，この項目を指定しても無効になり，作成されるPDFファイルの動作は，PDFの仕様に従います。

［スクリーンリーダーデバイスのテキストアクセスを有効にする］
変換されたPDFファイルのスクリーンリーダーデバイスのアクセスを有効にする場合はチェックします。
［テキスト，画像，およびその他の内容のコピーを有効にする］をチェックすると，この項目はチェックされた状態になり変更できません。
セキュリティパスワードを指定していない場合には，この項目を指定しても無効になり，作成されるPDFファイルの動作は，PDFの仕様に従います。

4.2.4　PDFファイルに設定するヘッダおよびフッタを定義する（任意）

PDFファイルのヘッダおよびフッタの表示に関する設定をしたい場合は，［PDF設定］ダイアログボックスの［ヘッダ・フッタ］タブで次に示す定義をしてください。

図4-3　［PDF設定］ダイアログボックスの［ヘッダ・フッタ］タブ

表4-9　［PDF設定］ダイアログボックスの［ヘッダ・フッタ］タブの定義方法

項目名
定義方法

ヘッダ設定
［表示文字列］
ヘッダに表示する文字列を指定します。
指定できる文字列の長さは1～100バイトです。
日付変数およびページ変数を使用できます。日付変数およびページ変数については，「付録B 日付変数とページ変数一覧」を参照してください。

［フォント］
この項目は指定できません。「サーバ設定フォントを使用」が常に指定されています。

［フォントサイズ］
ヘッダに表示する文字列のフォントサイズを指定します。指定できる値の範囲は1～72です。
なお，ヘッダ設定の［表示文字列］を指定していない場合は，この項目を指定しても無効になります。

［配置］
ヘッダに表示する文字列の位置を指定します。
指定できる項目は次のとおりです。

左揃え
ヘッダ文字列が左揃えで表示されます。

中央
ヘッダ文字列が中央に表示されます。

右揃え
ヘッダ文字列が右揃えで表示されます。

なお，ヘッダ設定の［表示文字列］を指定していない場合は，この項目を指定しても無効になります。

［余白（上）］
ヘッダの上の余白を指定します。
指定できる値の範囲は，0～5,080mmです。
なお，ヘッダ設定の［表示文字列］を指定していない場合は，この項目を指定しても無効になります。

［余白（左右）］
ヘッダの左右の余白を指定します。
指定できる値の範囲は，0～2,540mmです。
なお，ヘッダ設定の［表示文字列］を指定していない場合は，この項目を指定しても無効になります。

フッタ設定
［表示文字列］
フッタに表示する文字列を指定します。
指定できる文字列の長さは1～100バイトです。
日付変数およびページ変数を使用できます。日付変数およびページ変数については，「付録B 日付変数とページ変数一覧」を参照してください。

［フォント］
この項目は指定できません。「サーバ設定フォントを使用」が常に指定されています。

［フォントサイズ］
フッタに表示する文字列のフォントサイズを指定します。指定できる値の範囲は1～72です。
なお，フッタ設定の［表示文字列］を指定していない場合は，この項目を指定しても無効になります。

［配置］
フッタに表示する文字列の位置を指定します。
指定できる項目は次のとおりです。

左揃え
フッタ文字列が左揃えで表示されます。

中央
フッタ文字列が中央に表示されます。

右揃え
フッタ文字列が右揃えで表示されます。

なお，フッタ設定の［表示文字列］を指定していない場合は，この項目を指定しても無効になります。

［余白（下）］
フッタの下の余白を指定します。
指定できる値の範囲は，0～5,080mmです。
なお，フッタ設定の［表示文字列］を指定していない場合は，この項目を指定しても無効になります。

［余白（左右）］
フッタの左右の余白を指定します。
指定できる値の範囲は，0～2,540mmです。
なお，フッタ設定の［表示文字列］を指定していない場合は，この項目を指定しても無効になります。

4.2.5　PDFファイルに設定する透かし文字を定義する（任意）

PDFファイルの透かし表示に関する設定をしたい場合は，［PDF設定］ダイアログボックスの［透かし］タブで次に示す定義をしてください。

図4-4　［PDF設定］ダイアログボックスの［透かし］タブ

表4-10　［PDF設定］ダイアログボックスの［透かし］タブの定義方法

項目名
定義方法

透かしの設定
［表示文字列］
透かし文字として表示する文字列を指定します。指定できる文字列の長さは1～50バイトです。
日付変数およびページ変数を使用できます。日付変数およびページ変数については，「付録B 日付変数とページ変数一覧」を参照してください。

［フォント］
この項目は指定できません。「サーバ設定フォントを使用」が常に指定されています。

［フォントサイズ］
透かし文字として表示する文字列のフォントサイズを指定します。指定できる値の範囲は1～72です。
なお，［表示文字列］を指定していない場合は，この項目を指定しても無効になります。

［回転角度］
透かし文字として表示する文字列の角度を指定します。指定できる値の範囲は0～359度です。
なお，［表示文字列］を指定していない場合は，この項目を指定しても無効になります。

［タイプ］
透かし文字の表示タイプを指定します。
指定できる項目は次のとおりです。

１行
透かし文字列が１行で表示されます。

全面
透かし文字列が全面に表示されます。

なお，［表示文字列］を指定していない場合は，この項目を指定しても無効になります。

［表示と印刷］
透かし文字の表示と印刷方法を指定します。
指定できる項目は次のとおりです。

画面で表示，印刷時に出力
透かし文字列が画面に表示され，印刷時に出力されます。

画面だけ表示
透かし文字列が画面に表示されますが，印刷時には出力されません。

印刷時だけ出力
透かし文字列が印刷時にだけ出力されます。

なお，［表示文字列］を指定していない場合は，この項目を指定しても無効になります。

4.2.6　ジョブ実行ホストと活文PDFstaffサーバとの通信時間を短縮する（任意）

ジョブ実行ホストと活文PDFstaffサーバとの通信時間を短縮したい場合は，［PDF設定］ダイアログボックスの［環境］タブで次に示す定義をしてください。

図4-5　［PDF設定］ダイアログボックスの［環境］タブ

表4-11　［PDF設定］ダイアログボックスの［環境］タブの定義方法

項目名
定義方法

データの圧縮
［データを圧縮する］
ジョブ実行ホストと活文PDFstaffサーバとの間で，ファイルを圧縮送信する場合はチェックします。
圧縮すると，ジョブ実行ホストと活文PDFstaffサーバとの通信に掛かる時間が短縮されます。ただし，ジョブ実行ホストに掛かる負荷は増大します。

4.3　PDF変換ジョブの実行

ここでは，定義したPDF変換ジョブを実行する前に確認しておく項目，およびPDF変換ジョブを実行する操作について説明します。

＜この節の構成＞

4.3.1　PDF変換ジョブを実行する前の確認

4.3.2　ジョブネットの実行登録

4.3.1　PDF変換ジョブを実行する前の確認

PDF変換の実行後，ファイル名は「変換対象ファイル名.pdf」となります。すでに同じファイル名のPDFファイルが出力フォルダにあった場合，すでにあったファイルは上書きされます。例えば，入力フォルダにtest.txtとtest.docがある場合，変換されたPDFファイル名は両方ともtest.pdfとなるため，先に処理したファイルがあとから処理したファイルに上書きされます。同じファイル名が付いていないか，または上書きされても問題がないかどうか，必ず確認してください。

参考

同じPDF変換ジョブを繰り返し定期的に実行する場合は，変換後のファイル名にサフィックスを付与する設定をしておくと，ファイル名の重複を防止できます。サフィックスを付与する設定の詳細は，「4.2.1 PDF変換ジョブの定義方法」を参照してください。

4.3.2　ジョブネットの実行登録

PDF変換ジョブ，およびPDF変換ジョブを含むジョブネットの定義が終了したら，JP1/AJS2 - Viewでジョブネットを実行登録します。

ジョブネットの実行登録の操作については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 操作ガイド」を参照してください。

4.4　PDF変換ジョブの実行結果の確認

ここでは，PDF変換ジョブの実行状況および実行結果の確認方法を説明します。

＜この節の構成＞

4.4.1　PDF変換ジョブの実行状況を確認する

4.4.2　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの終了コード

4.4.1　PDF変換ジョブの実行状況を確認する

PDF変換ジョブの実行状況の確認方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド」の，運用について説明している章を参照してください。

4.4.2　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの終了コード

PDF変換ジョブが正常に実行されたかどうかは，PDF変換ジョブの終了コードによって判断できます。PDF変換ジョブの終了コードは，JP1/AJS2 - Viewの［ジョブネットモニタ］ウィンドウを使って確認できます。終了コードの確認方法についての詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 操作ガイド」の［ジョブネットモニタ］ウィンドウを使ってジョブの実行状態を確認する方法について説明している個所を参照してください。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの終了コードを次の表に示します。

表4-12　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの終了コード

終了コード
情報レベル
コードの意味
JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの動作

0
正常
入力フォルダにある全ファイルのPDF変換が成功したことを示します。
－

1
警告
（情報レベル）
入力フォルダにPDF変換の対象となるファイルがないため，PDF変換ができなかったことを示します。
処理が続行されます。処理の続行中に，さらに重要な問題が発生した場合は，そのレベルの終了コードが出力されます。

2
警告
（調査が必要であるレベル）
次のような原因で，PDF変換ができなかったことを示します。

入力フォルダに，PDF変換できないファイル形式のファイルがある

PDF変換ホスト側でエラーが発生してPDF変換処理に失敗した

処理が続行されます。処理の続行中に，さらに重要な問題が発生した場合は，そのレベルの終了コードが出力されます。

9
異常
次のような原因で，PDF変換ジョブの実行が中断されたことを示します。

対象フォルダがない

活文PDFstaffサーバとの通信障害が発生した

環境設定ファイルconfig.xmlの内容に不正がある

処理が中断されます。

（凡例）

－：該当する動作がありません。

警告や異常の終了コードが出力されたら，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの稼働ログに出力されたメッセージで原因を確認し，対処してください。JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのメッセージおよび対処方法については，「6. メッセージ」を参照してください。

4.5　PDF変換ジョブ実行時の注意事項

ここでは，PDF変換ジョブ実行時の注意事項について説明します。

＜この節の構成＞

4.5.1　PDF変換ジョブ実行中の注意事項

4.5.2　実行結果が異常または警告だった場合の対処

4.5.3　ログファイルの参照に関する注意事項

4.5.1　PDF変換ジョブ実行中の注意事項

PDF変換ジョブ実行中の注意事項を次に示します。

JP1/AJS2でPDF変換ジョブの実行をキャンセルすると，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffは強制終了します。ただし，強制終了前にリクエストした分のPDF変換は実行されます。

PDF変換ジョブの実行開始後に入力フォルダにファイルを追加した場合，追加したファイルはPDF変換されません。

4.5.2　実行結果が異常または警告だった場合の対処

終了コードを参照して問題の原因を調査し，対策をしてから再実行してください。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの終了コードについては，「4.4.2 JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの終了コード」を参照してください。

4.5.3　ログファイルの参照に関する注意事項

ログファイルを参照する場合，コピーしたログファイルを参照するようにしてください。エディターによっては排他制御してしまうため，ログファイルが正常に出力されないおそれがあります。

5.　クラスタシステムの環境構築と運用

この章では，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffをクラスタシステムで運用する場合の環境構築，および運用時の留意点について説明します。

＜この章の構成＞

5.1　クラスタシステムの環境構築

5.2　系切り替え時の動作と回復手順

5.1　クラスタシステムの環境構築

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffは，JP1/AJS2のシステム上で動作する製品のため，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのクラスタシステムの構成および前提条件は，JP1/AJS2に従います。JP1/AJS2のクラスタシステムを構築したあと，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffをJP1/AJS2のクラスタシステムにインストールし，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffに必要な設定をします。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのクラスタ構成は，JP1/AJS2のアクティブ・スタンバイ構成です。JP1/AJS2のシステム構成・前提条件，アクティブ・スタンバイの構成などについては，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド」の，クラスタシステムでの運用の章を参照してください。

この節では，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのクラスタシステムを構築する手順のうち，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストールおよびセットアップについて説明します。

＜この節の構成＞

(1)　インストール

(2)　セットアップ

(3)　環境設定

(1)　インストール

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffは，物理ホストごとにインストールします。インストールについては，「3. インストールとセットアップ」を参照してください。

注意

共有ディスクにはインストールしないでください。

(2)　セットアップ

セットアップは物理ホストごとに実施します。JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのセットアップについては，「3. インストールとセットアップ」を参照してください。

(3)　環境設定

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの環境設定ファイルの内容は，クラスタシステムの物理ホストごとに一致させてください。

環境設定ファイルについては，「3.3 環境設定」を参照してください。

5.2　系切り替え時の動作と回復手順

この節では，系切り替え時のPDF変換ジョブの状態，および回復手順について説明します。

実行系のジョブ実行ホストに障害が発生すると，系切り替えが実行され，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの処理も待機系のジョブ実行ホストに移ります。

系切り替え後，待機系のジョブ実行ホストで，実行系で発生した障害の回復を実施してください。

障害を回復したら，次の手順で待機系のPDF変換ジョブを再実行してください。

JP1/AJS2 - Viewで，待機系のPDF変換ジョブの実行状態を確認する。
実行系で障害が発生した時点の実行状態は，待機系にフェールオーバーすると引き継がれません。例えば，実行系で障害が発生したときに実行中だったPDF変換ジョブの状態は，待機系にフェールオーバーすると「強制終了」状態になります。フェールオーバーしたときのジョブの実行状態については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド」の，JP1/AJS2起動時の動作を一時的に変更する方法について説明している個所を参照してください。

必要に応じて，PDF変換ジョブを再実行する。

6.　メッセージ

この章では，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffが出力するメッセージについて説明します。

＜この章の構成＞

6.1　メッセージの分類

6.2　メッセージの出力形式

6.3　メッセージの記載形式

6.4　メッセージの出力先

6.5　メッセージ一覧

6.1　メッセージの分類

運用中，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのメッセージだけでなく，前提プログラムであるJP1/BaseやJP1/AJS2のメッセージも出力されます。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaff，JP1/Base，およびJP1/AJS2のそれぞれが出力するメッセージの説明が，どこに記載されているかをメッセージIDごとに次の表に示します。

表6-1　メッセージの記載先

メッセージID | メッセージが記載されている個所
KNAPで始まるメッセージ | 「6.5メッセージ一覧」
KAJPで始まるメッセージ | マニュアル「JP1/Baseメッセージ」
KAVAで始まるメッセージ
KAVBで始まるメッセージ | マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2メッセージ」
KAVCで始まるメッセージ
KAVSで始まるメッセージ
KAVTで始まるメッセージ
KAVUで始まるメッセージ
KAVVで始まるメッセージ

6.2　メッセージの出力形式

メッセージは，メッセージIDとそれに続くメッセージテキストで構成されます。次に，メッセージの形式を示します。

KNAPnnnn-Zメッセージテキスト

メッセージIDは次の内容を示しています。

K

システム識別子を示します。

NAP

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのメッセージであることを示します。

nnnn

メッセージの通し番号を示します。

Z

メッセージの種類を示します。

E：エラー
処理は中止されます。ただし，コマンドで複数の任意名を指定した場合，それぞれの任意名の処理に対して出力されて，コマンドの処理は続行されます。

W：警告
メッセージ出力後，処理は続けられます。

I：通知
ユーザーに情報を知らせます。

Q：応答要求
ユーザーに応答を促します。

6.3　メッセージの記載形式

このマニュアルでのメッセージの記載形式について説明します。

「"」で囲まれている部分は，メッセージが表示されるたびに表示内容が変わる個所を示しています。また，メッセージをメッセージID順に記載しています。

記載形式を次に示します。

メッセージID

メッセージテキスト

メッセージの説明文

（S）

システムの処置を示します。

（O）

メッセージが出力されたときに，オペレーターの取る処置を示します。

6.4　メッセージの出力先

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffが出力するメッセージの種類ごとに，出力先を一覧で示します。メッセージの種類によって出力先が異なるため，注意してください。

表中では，出力先を凡例のように表記しています。

（凡例）

イベントログ：Windowsイベントログ

stdout：標準出力

stderr：標準エラー出力

稼働ログ：JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの稼働ログファイル※

ダイアログ：メッセージダイアログボックス

○：出力する

－：出力しない

注※

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの稼働ログファイルは次の場所に格納されています。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダ¥log

なお，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダは，デフォルトでは「システムドライブ¥Program Files¥Hitachi¥JP1AJS2FORPDFS¥」です。

表6-2　メッセージの出力先一覧

メッセージID | 出力先
イベントログ | stdout | stderr | 稼働ログ | ダイアログ
KNAP5001-W～KNAP5903-W | － | － | － | － | ○
KNAP6001-I～KNAP6052-E | － | － | ○ | ○ | －
KNAP6058-I | － | － | － | ○ | －
KNAP6061-E | － | － | ○ | ○ | －
KNAP6071-E | － | － | ○ | － | －
KNAP6072-E～KNAP6903-E | － | － | ○ | ○ | －

6.5　メッセージ一覧

KNAP5001-W

入力フォルダまたはファイルに指定できるのは256バイトまでです。

（S）

入力画面に戻ります。

（O）

入力フォルダまたはファイルに256バイト以下の文字列を設定してください。

KNAP5002-W

出力フォルダに指定できるのは256バイトまでです。

（S）

入力画面に戻ります。

（O）

出力フォルダに256バイト以下の文字列を設定してください。

KNAP5011-W

PDFstaff ServerのURLに指定できるのは255文字までです。

（S）

入力画面に戻ります。

（O）

活文PDFstaffサーバのURLに255バイト以下の半角英数字を設定してください。

KNAP5012-W

PDFstaff ServerのURLは半角文字のみ使用可能です。

（S）

入力画面に戻ります。

（O）

活文PDFstaffサーバのURLに255バイト以下の半角英数字を設定してください。

KNAP5021-W

パスワードに指定できるのは32バイトまでです。

（S）

入力画面に戻ります。

（O）

文書を開くパスワードまたはセキュリティパスワードに32バイト以下の文字列を設定してください。

KNAP5022-W

パスワードに指定できるのは&,<,{,および半角スペースを除く半角文字のみです。

（S）

入力画面に戻ります。

（O）

文書を開くパスワードまたはセキュリティパスワードに「&」，「<」，「{」，および半角スペースを除く半角文字だけを設定してください。

KNAP5023-W

文書を開くパスワードとセキュリティパスワードに同じパスワードを指定することはできません。

（S）

入力画面に戻ります。

（O）

文書を開くパスワードとセキュリティパスワードに異なるパスワードを設定してください。

KNAP5024-W

パスワードが一致していません。

（S）

入力画面に戻ります。

（O）

文書を開くパスワードまたはセキュリティパスワードと再確認の指定を一致させてください。

KNAP5031-W

表示文字列に指定できるのは100バイトまでです。

（S）

入力画面に戻ります。

（O）

ヘッダまたはフッタの表示文字列に100バイト以下の文字列を設定してください。

KNAP5032-W

フォントサイズは1～72の範囲で指定してください。

（S）

入力画面に戻ります。

（O）

ヘッダおよびフッタのフォントサイズは1～72の範囲で指定してください。

KNAP5033-W

余白の上下は0～5080の範囲で指定してください。

（S）

入力画面に戻ります。

（O）

ヘッダの上およびフッタの下の余白は0～5,080の範囲で指定してください。

KNAP5034-W

余白の左右は0～2540の範囲で指定してください。

（S）

入力画面に戻ります。

（O）

ヘッダおよびフッタの左右の余白は0～2,540の範囲で指定してください。

KNAP5035-W

表示文字列に指定できるのは50バイトまでです。

（S）

入力画面に戻ります。

（O）

透かし文字の表示文字列は50バイト以下の文字列で指定してください。

KNAP5036-W

フォントサイズは1～72の範囲で指定してください。

（S）

入力画面に戻ります。

（O）

透かし文字のフォントサイズは1～72の範囲で指定してください。

KNAP5037-W

回転角度は0～359の範囲で指定してください。

（S）

入力画面に戻ります。

（O）

透かし文字の回転角度は0～359の範囲で指定してください。

KNAP5501-W

入力フォルダまたはファイルが指定されていません。

（S）

エラー項目の設定タブを表示し，入力画面に戻ります。

（O）

入力フォルダまたはファイルは必須項目のため必ず指定してください。

KNAP5502-W

出力フォルダが指定されていません。

（S）

エラー項目の設定タブを表示し，入力画面に戻ります。

（O）

出力フォルダは必須項目のため必ず指定してください。

KNAP5511-W

PDFstaff ServerのURLが指定されていません。

（S）

エラー項目の設定タブを表示し，入力画面に戻ります。

（O）

活文PDFstaffサーバのURLは必須項目のため必ず指定してください。

KNAP5901-W

JP1/AJS2 - Viewのライブラリにおいてエラーが発生しました。位置="エラーが発生した関数名"詳細="エラー内容"("エラーコード")

（S）

入力画面に戻ります。

（O）

JP1/AJS2 - Viewが正しくインストールされていない場合に発生します。

JP1/AJS2 - Viewがすでにインストールされている場合，JP1/AJS2 - Viewホストの動作環境に問題があるおそれがあります。JP1/AJS2 - Viewをインストールし直してください。

KNAP5902-W

メモリが不足しています。他のプログラムを終了し再実行してください。

（S）

入力画面に戻ります。

（O）

ほかのプログラムを終了し，再実行してください。

KNAP5903-W

システムリソースが不足しています。他のプログラムを終了し再実行してください。

（S）

入力画面に戻ります。

（O）

ほかのプログラムを終了し，再実行してください。

KNAP6001-I

ジョブを開始します。
Name="ジョブ名":"実行ID",JOBID="ジョブ番号",Manager="マネージャーホスト名",Scheduler="スケジューラーサービス名"

（S）

ジョブを開始します。

KNAP6002-I

ジョブが終了しました。終了コード "終了コード"

（S）

ジョブを終了します。

KNAP6003-I

PDF変換処理に成功しました。File="文書のファイル名"

（S）

システムの処置は特にありません。

KNAP6004-W

PDF変換できませんでした。File="エラーが発生したファイル名"

（S）

その文書のPDF変換処理を終了し，次の文書のPDF変換処理に移ります（終了コード：2）。

（O）

PDF変換できなかった場合に発生します。ほかのメッセージを参照し，エラー状況を確認してください。

KNAP6011-W

PDF変換するファイルがありません。Folder="入力フォルダのパス"

（S）

変換するファイルがないため，そのまま処理を終了します（終了コード：1）。

（O）

入力フォルダにファイルがない場合に発生します。対象フォルダの設定，または業務バッチの設定を確認して，再実行してください。

KNAP6012-W

PDF変換できない文書が含まれています。Folder="入力フォルダのパス",File="PDF変換できない文書のファイル名"

（S）

その文書のPDF変換処理を終了し，次の文書のPDF変換処理に移ります（終了コード：2）。

（O）

入力フォルダにあるファイルの拡張子がconfig.xmlファイルに設定されていない場合に発生します。活文PDFstaffサーバでPDF変換できるファイル形式は，config.xmlファイルに設定してください。または，入力フォルダには，PDF変換できない形式のファイルは格納しないでください。

KNAP6021-E

レジストリの読み込みに失敗しました。

（S）

処理を終了します（終了コード：9）。

（O）

インストールの失敗，レジストリーの削除などによって，必要なレジストリー情報が読み込めない場合に発生します。レジストリーを正常な状態にするために，JP1/AJS2 for活文PDFstaffを再インストールしてください。

KNAP6031-E

config.xmlファイルが開けません。config="config.xmlのファイルパス",詳細情報="エラー内容"("エラーコード")

（S）

処理を終了します（終了コード：9）。

（O）

config.xmlにアクセスできなかった場合に発生します。config.xmlのアクセス権限を確認してください。

KNAP6032-E

config.xmlファイルの読み込みに失敗しました。config="config.xmlのファイルパス"

（S）

処理を終了します（終了コード：9）。

（O）

config.xmlが見つからない，またはconfig.xmlのXML構文が正しくない場合に発生します。構文の誤りを特定し，config.xmlを修正してください。config.xmlの設定については，「3.3.3 環境設定ファイルの内容」を参照してください。

KNAP6033-E

config.xmlファイルの内容に誤りがあるため処理できません。config="config.xmlのファイルパス",Element="誤りのあるエレメント名"

（S）

処理を終了します（終了コード：9）。

（O）

config.xmlの内容に誤りがある場合に発生します。該当するエレメントを修正してください。config.xmlの設定については，「3.3.3 環境設定ファイルの内容」を参照してください。

KNAP6034-E

config.xmlファイルの内容に誤りがあるため処理できません。config="config.xmlのファイルパス"，Element="属性に誤りのあるエレメント名"，Attribute="誤りのある属性名"

（S）

処理を終了します（終了コード：9）。

（O）

config.xmlの内容に誤りがある場合に発生します。該当するエレメントの属性を修正してください。config.xmlの設定については，「3.3.3 環境設定ファイルの内容」を参照してください。

KNAP6035-E

config.xmlファイルの値に誤りがあるため処理できません。config="config.xmlのファイルパス"，Element="値に誤りのあるエレメント名"，Attribute="値に誤りのある属性名"，Value="誤りのある値"

（S）

処理を終了します（終了コード：9）。

（O）

config.xmlの値に誤りがある場合に発生します。該当するエレメント内の属性の値を修正してください。config.xmlの設定については，「3.3.3 環境設定ファイルの内容」を参照してください。

KNAP6041-E

カスタムジョブ定義が読み込めないため処理できません。Parm="変数名"

（S）

処理を終了します（終了コード：9）。

（O）

PDF変換ジョブ定義の活文PDFstaffサーバのURLおよび圧縮送信の指定に誤りがある場合に発生します。PDF変換ジョブの定義で，活文PDFstaffサーバのURLおよび圧縮送信の指定を修正してください。活文PDFstaffサーバのURLの指定については，「4.2.1 PDF変換ジョブの定義方法」を参照してください。また，圧縮送信の指定については，「4.2.6 ジョブ実行ホストと活文PDFstaffサーバとの通信時間を短縮する（任意）」を参照してください。

KNAP6042-E

入力フォルダまたはファイルの指定方法に誤りがあるため処理できませんFolder="現在指定されている入力フォルダまたはファイルのパス"

（S）

処理を終了します（終了コード：9）。

（O）

PDF変換ジョブの定義で，入力フォルダまたはファイルの指定に誤りがある場合に発生します。PDF変換ジョブの定義で，入力フォルダまたはファイルの指定を修正してください。PDF変換ジョブの定義については，「4.2.1 PDF変換ジョブの定義方法」を参照してください。JP1/AJS2のマクロ変数を使用している場合は，引き継ぎ情報の設定を確認してください。

KNAP6043-E

出力フォルダの指定方法に誤りがあるため処理できませんFolder="現在指定されているフォルダのパス"

（S）

処理を終了します（終了コード：9）。

（O）

PDF変換ジョブの定義で，出力フォルダの指定に誤りがある場合に発生します。PDF変換ジョブの定義で，出力フォルダの指定を修正してください。PDF変換ジョブの定義については，「4.2.1 PDF変換ジョブの定義方法」を参照してください。JP1/AJS2のマクロ変数を使用している場合は，引き継ぎ情報の設定を確認してください。

KNAP6044-E

カスタムジョブ定義に誤りがあるため処理できません。Parm="変数名"，Value="誤りのある値"

（S）

処理を終了します（終了コード：9）。

（O）

PDF変換ジョブ定義に誤りがある場合に発生します。PDF変換ジョブの定義については，「4.2 PDF変換ジョブの定義」を参照してください。

KNAP6051-E

入力フォルダまたはファイルが存在しません。Folder="現在指定されている入力フォルダまたはファイルのパス"

（S）

処理を終了します（終了コード：9）。

（O）

ジョブ実行ホストに入力フォルダまたはファイルがない場合に発生します。入力フォルダまたはファイルのアクセス許可を正しく設定するか，入力フォルダまたはファイルを作成してください。

ネットワークフォルダを使用する場合，ネットワークに重複したホスト名がないか確認し，正しいホスト名を使用するよう修正してください。

KNAP6052-E

PDFstaff ServerのURLが見つかりません。PDFstaff ServerURL="現在指定されている活文PDFstaffのURL"

（S）

処理を終了します（終了コード：9）。

（O）

活文PDFstaffのURLが未設定，または不正の場合に発生します。PDF変換ジョブ定義で指定した活文PDFstaffのURLを確認し，修正してください。

KNAP6058-I

ファイルを上書きします。File="文書のファイル名"

（S）

処理を続行します。

KNAP6061-E

フォルダを作成できません。Folder="作成しようとしたフォルダのパス"

（S）

処理を終了します（終了コード：9）。

（O）

フォルダのアクセス許可の設定を確認し，フォルダが作成できるように設定してください。

ネットワークフォルダを使用する場合，ネットワークに重複したホスト名がないか確認し，正しいホスト名を使用するよう修正してください。

KNAP6071-E

JP1のログ出力ライブラリにおいてエラーが発生しました。ログが出力されません。

（S）

処理を終了します（終了コード：9）。

（O）

JP1のログ出力ライブラリーにアクセスできなかった場合に発生します。JP1/BaseまたはJP1/AJS2が正しくインストールされていることを確認してください。

KNAP6072-E

ログ出力先が存在しないためログ出力が行えません。Folder="ログ出力先フォルダのパス"

（S）

処理を終了します（終了コード：9）。

（O）

ジョブ実行ホストにログフォルダ（JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダ¥log）がない場合に発生します。ログフォルダのアクセス許可を正しく設定するか，ログフォルダを作成してください。

KNAP6801-W

活文PDFstaffでエラーが発生しました。詳細情報："活文PDFstaffの出力するメッセージテキスト"

（S）

その文書のPDF変換処理を終了し，次の文書のPDF変換処理に移ります（終了コード：2）。

（O）

活文PDFstaffのマニュアルを参照して対処してください。

KNAP6802-W

PDF変換処理でエラーが発生しました。詳細情報："PDF変換処理中に発生した重要度EのメッセージIDとメッセージテキスト"

（S）

その文書のPDF変換処理を終了し，次の文書のPDF変換処理に移ります（終了コード：2）。

（O）

PDF変換処理中にフォルダなどにアクセスできなくなった場合に発生します。詳細情報のメッセージIDおよびメッセージテキストを参照して対処してください。

KNAP6902-E

メモリが不足しています。しばらく待ってから再実行してください。

（S）

処理を終了します（終了コード：9）。

（O）

ジョブ実行ホストがメモリー不足でこれ以上処理を受け付けることができない場合に発生します。しばらく待ってから再実行してください。

KNAP6903-E

予期しないエラーが発生しました。

（S）

処理を終了します（終了コード：9）。

（O）

処理実行中に予期しないエラーが発生しました。活文PDFstaffサーバの状態を確認してください。活文PDFstaffサーバが正常に稼働している場合，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの動作環境が壊れているおそれがあります。JP1/AJS2 for 活文PDFstaffを再インストールしてください。

7.　トラブルシューティング

この章では，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの運用中にトラブルが発生した場合の対処方法について説明します。

＜この章の構成＞

7.1　対処の手順

7.2　ログの種類

7.3　トラブルが解決しない場合に採取する資料

7.4　トラブル別の対処方法

7.1　対処の手順

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffでトラブルが発生した場合の対処の手順を次に示します。

現象の確認
トラブルが発生したときの現象を確認してください。
稼働ログおよびダイアログにメッセージが出力されている場合は，メッセージの内容を確認して対処してください。メッセージの意味および対処方法については，「6.5 メッセージ一覧」を参照してください。
「6.5 メッセージ一覧」に該当するメッセージがない場合は，JP1/AJS2側のトラブルであることが考えられます。JP1/AJS2側のトラブルが発生した場合の対処方法については，「6.1 メッセージの分類」を参照の上，該当する製品のマニュアルを参照してください。

トラブルが解決しない場合の対処
トラブルが解決しない場合は，解決に必要な資料を採取したあと，システム管理者に連絡してください。トラブル解決に必要な資料と資料の採取方法については，「7.3 トラブルが解決しない場合に採取する資料」を参照してください。

7.2　ログの種類

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのログ情報は，すべて稼働ログとして出力されます。稼働ログは，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの稼働状態およびトラブルの内容を記録する，システム管理者向けのログ情報です。

稼働ログファイルの詳細を次の表に示します。

表7-1　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの稼働ログの詳細

ログの種類 | ファイル名・フォルダ名 | 出力される情報 | デフォルトのディスク占有量（単位：バイト）※1 | 最大ディスク占有量（単位：バイト）※2 | ファイル切り替え時期※3
稼働ログ | JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダ¥log¥ajspdfsn.log※⁴ | エラーメッセージ，ファイル単位でのPDF変換の正常／異常，およびプログラムの起動／停止のメッセージ | 2,097,152 | 268,435,456 | ラップアラウンド

注※1

環境設定の値をデフォルトの状態で運用した場合のディスク占有量を示します。

注※2

稼働ログファイルの最大のディスク占有量を示します。

注※3

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffが出力先の稼働ログファイルを切り替えるタイミングを示します。

注※4

nには，1～16の数値が入ります。

7.3　トラブルが解決しない場合に採取する資料

トラブルが解決しない場合は，次の情報を採取してください。

JP1/AJS2の障害情報

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの障害情報

それぞれの情報の採取方法について説明します。

＜この節の構成＞

7.3.1　JP1/AJS2の障害情報

7.3.2　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの障害情報

7.3.1　JP1/AJS2の障害情報

JP1/AJS2の運用でトラブルが発生した場合に必要な情報を採取する方法については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド」のトラブルシューティングについて説明している章を参照してください。

7.3.2　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの障害情報

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの運用でトラブルが発生した場合，障害情報はajspdfs_logコマンドで採取します。

ajspdfs_logコマンドは，使用する前にセットアップが必要です。セットアップについては，「3.4 障害が発生したときに必要な資料を採取するための設定」を参照してください。また，資料を採取したら，それらの資料をバックアップしておくことをお勧めします。

ajspdfs_logコマンドの詳細は次のとおりです。

＜この項の構成＞

(1)　形式

(2)　機能

(3)　採取した資料の格納先と採取する資料の情報

(4)　実行権限

(5)　戻り値

(6)　注意事項

(7)　使用例

(1)　形式

ajspdfs_log

(2)　機能

障害が発生したときに必要な，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの資料を採取します。

(3)　採取した資料の格納先と採取する資料の情報

ajspdfs_logコマンドで採取した資料は，デフォルトでは次のフォルダに出力されます。

%TEMP%¥JP1AJS2FORPDFS¥backlog¥JP1_DEFAULT

「%TEMP%」は，Windowsの環境変数%TEMP%を示します。

資料の格納先は，変更できます。資料の格納先を変更する方法については，「3.4 障害が発生したときに必要な資料を採取するための設定」を参照してください。

採取する情報は次のとおりです。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのすべてのログファイル

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのすべての設定ファイル

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffおよび活文PDFstaff Client SDKのインストール先フォルダに格納されているすべてのファイルリスト（FILELIST.TXT）

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのレジストリー情報（JP1AJS2forPDFS.DAT）

活文PDFstaff Client SDKのレジストリー情報（ClientSDK.DAT）

OSのプロセスリストおよびシステム情報（winmsd.txt）

ajspdfs_logコマンドで採取されるファイルおよびフォルダを次の表に示します。

表7-2　ajspdfs_logコマンドで採取されるファイルおよびフォルダ一覧

項番 | ファイルおよびフォルダ | 内容
1 | file¥JP1AJS2FORPDFS¥log | JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのすべてのログファイルをコピーして格納するフォルダです。
2 | file¥JP1AJS2FORPDFS¥settings | JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのすべての設定ファイルをコピーして格納するフォルダです。
3 | FILELIST.TXT | JP1/AJS2 for 活文PDFstaffおよび活文PDFstaff Client SDKのインストール先フォルダの下にあるファイルのリストです。
4 | JP1AJS2forPDFS.DAT | JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのレジストリー情報です。
5 | ClientSDK.DAT | 活文PDFstaff Client SDKのレジストリー情報です。
6 | winmsd.txt | OSの実行中のタスクおよびOSのシステム概要です。
7 | geterror.log | ajspdfs_logコマンドのログです。

(4)　実行権限

Administrators権限

(5)　戻り値

戻り値 | 内容
0 | 資料を正常に採取できたことを示します。
1 | 採取した資料を格納したフォルダがすでにある場合，フォルダを削除するかどうか確認されます。この確認に対する応答で，コマンドの実行を中止したことを示します。
10 | 資料の採取に失敗したことを示します。

(6)　注意事項

ajspdfs_logコマンドを複数同時に実行しないでください。複数同時に実行した場合，次のエラーメッセージが出力されることがあります。

プロセスはファイルにアクセスできません。別のプロセスが使用中です。

アクセスが拒否されました。

指定されたパスが見つかりません。

(7)　使用例

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの資料を採取する例を次に示します。

ajspdfs_log

7.4　トラブル別の対処方法

ここでは，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffで発生するトラブルに対処する方法について，事例別に説明します。

＜この節の構成＞

7.4.1　PDF変換ができない場合の対処

7.4.2　PDF変換ジョブが終了しない場合の対処

7.4.1　PDF変換ができない場合の対処

次の手順に従って原因を特定し，対処してください。

JP1/AJS2のスケジューラーログを確認する。
主要な現象および対処を次に示します。

ジョブが実行されていない
PDF変換ジョブの登録およびジョブの定義内容を見直してください。

ジョブが異常終了または警告終了している
手順2を実施してください。

ジョブが正常終了している
PDF変換は成功していると考えられます。PDF変換ジョブの定義で指定した対象フォルダの場所を確認してください。

JP1/AJS2のスケジューラーログの詳細は，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 設計・運用ガイド」を参照してください。

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの稼働ログを確認する。
エラーメッセージ「KNAP6801-W 活文PDFstaffでエラーが発生しました。詳細情報："活文PDFstaffの出力するメッセージテキスト"」が出力されている場合は，メッセージの詳細情報を基に，活文PDFstaff Client SDKのマニュアルを参照して対処してください。
それ以外のエラーメッセージが出力されている場合は，「6.5 メッセージ一覧」を参照して対処してください。

活文PDFstaffのログを確認する。
PDF変換しようとしたファイルに問題がある場合，活文PDFstaffのログにエラーメッセージが出力されることがあります。活文PDFstaffのマニュアルを参照して対処してください。

7.4.2　PDF変換ジョブが終了しない場合の対処

活文PDFstaffサーバの動作が停止しているおそれがあります。活文PDFstaffのログを確認し，対処してください。活文PDFstaffのログの詳細は，活文PDFstaffのマニュアルを参照してください。

参考

JP1/AJS2でPDF変換ジョブの打ち切り時間を指定すると，活文PDFstaffサーバの動作が停止した場合でも，打ち切り時間を過ぎるとPDF変換ジョブが終了されるため，JP1/AJS2 - Viewでエラーを確認できます。打ち切り時間の指定の詳細は，「4.2.1 PDF変換ジョブの定義方法」を参照してください。

付録

＜この付録の構成＞

付録A　ファイルおよびフォルダ一覧

付録B　日付変数とページ変数一覧

付録C　運用例

付録D　用語解説

付録A　ファイルおよびフォルダ一覧

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのファイル，およびフォルダ一覧を次の表に示します。

表A-1　JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのファイルおよびフォルダ一覧

内容 | ファイル名
PDF変換ジョブ実行プログラム | JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダ¥bin¥ajspdfsa.exe
PDF変換ジョブ定義プログラム | JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダ¥bin¥ajspdfsv.exe
環境設定ファイル | JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダ¥settings¥config.xml
環境設定モデルファイル | JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダ¥settings¥config.xml.model
Readmeファイル | JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダ¥readme.txt
PDF変換ジョブアイコン | JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダ¥image¥CUSTOM_PC_AJSPDFS.gif
稼働ログファイル | JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダ¥log¥ajspdfsn.log※
稼働ログ管理ファイル | JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダ¥log¥mmap¥ajspdfs.mm
資料採取サンプルバッチファイル | JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのインストール先フォルダ¥tools¥ajspdfs_log.bat

注※

nには，1～16の数値が入ります。

付録B　日付変数とページ変数一覧

ヘッダ，フッタ，および透かし文字の表示文字列に，日付変数およびページ変数を指定すると，PDF変換時の日付やページ情報が自動的に挿入されます。指定できる日付変数とページ変数を次の表に示します。

表B-1　日付変数とページ変数一覧

変数 | 挿入される内容
日付変数※ | {$year} | 年（西暦）
{$month} | 月（2けた）
{$day} | 日（2けた）
{$hour} | 時（2けた，24時間表記）
{$minutes} | 分（2けた）
{$second} | 秒（2けた）
ページ変数 | {$page} | PDF作成後のページ番号（半角数字）
{$numpages} | PDF作成後のページ数（半角数字）

注※

日付変数で挿入される日付・時刻は，活文PDFstaffがインストールされているホスト上の日付・時刻です。

付録C　運用例

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffの運用例について説明します。

＜この節の構成＞

(1)　マクロ変数を使用した運用例

(1)　マクロ変数を使用した運用例

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffは，JP1/AJS2のマクロ変数を使用して業務を作成できます。JP1/AJS2のマクロ変数については，マニュアル「JP1/Automatic Job Management System 2 解説」を参照してください。

ファイル監視ジョブで新規に作成されるファイルを監視し，ファイルが作成されたらそのファイル名をマクロ変数に引き継いでPDF変換ジョブを実行する例を次に示します。

図C-1　マクロ変数を使用した運用例

この場合，C:¥data¥inフォルダにnewfile.xlsというファイルが作成された場合，「PDF変換」ジョブの入力フォルダにはC:¥data¥in¥newfile.xlsというファイル名が引き継がれ，出力フォルダ（c:¥data¥out）にnewfile.pdfというファイルが出力されます。

付録D　用語解説

（英字）

Adobe LiveCycle Assembler

PDFファイルの結合・分割，透かし文字の追加などPDFファイルの編集機能を提供するアドビシステムズ社のサーバ製品です。

Adobe LiveCycle PDF Generator

PostScriptファイルからのPDF作成機能を提供するアドビシステムズ社のサーバ製品です。

Adobeサーバ

Adobe LiveCycle PDF GeneratorまたはAdobe LiveCycle Assemblerが動作する環境を指します。

JP1/AJS2 - Viewホスト

JP1/AJS2 - Viewをインストールしたホストです。GUIでジョブネットを定義したり，ジョブネットの実行状況および実行結果を確認したりします。

PDF

Portable Document Formatの略称です。アドビシステムズ社が開発した世界中で利用されている配信用電子文書フォーマットを指します。

PDF変換ジョブ

JP1/AJS2 for 活文PDFstaff用のカスタムジョブです。

PDF変換ホスト

活文PDFstaff，Adobe LiveCycle PDF Generator，およびAdobe LiveCycle Assemblerをインストールしたホストです。ジョブ実行ホストから依頼されたPDF変換を実行します。

（ア行）

イベントジョブ

事象（イベント）の発生を監視するジョブです。ジョブフローやジョブネットの起動条件などにイベントジョブを定義することによって，事象の発生を契機にジョブやジョブネットを実行させることができます。

打ち切り時間

ジョブを実行したとき，ジョブからの応答がなかったり終了しなかったりした場合に，ジョブを強制的に打ち切るまでの時間です。

（カ行）

カスタムジョブ

ある特定の機能を持つジョブを実行するように，あらかじめ定義されたジョブです。ファイル転送やメインフレームへのジョブ依頼など，標準カスタムジョブとして提供しているもののほかに，業務の中でよく使うジョブをカスタムジョブとして登録しておくこともできます。カスタムジョブとして登録する場合，専用のアイコンの形，絵，またはジョブ情報入力のためのダイアログボックスが作成できます。

なお，カスタムジョブを使用する場合は，そのジョブに必要なプログラムをインストールしておく必要があります。

活文PDFstaff

活文PDFstaff Serverを指します。活文PDFstaff Serverをサーバにインストールすることで，クライアントからのPDF変換要求を受け付けて，AdobeサーバにPDF変換を依頼します。JP1/AJS2 for 活文PDFstaffを導入したシステムでは，JP1/AJS2 for 活文PDFstaffからのPDF変換ジョブの要求を受け付けます。

活文PDFstaffサーバ

活文PDFstaffがインストールされたホストを指します。

（サ行）

サフィックス

このマニュアルでは，拡張子を除いたファイル名の末尾に付く文字列を指します。例えば，「議事録20070617.doc」，「議事録20070717.doc」および「議事録20070817.doc」のサフィックスはそれぞれ「20070617」，「20070717」，および「20070817」です。

実行プログラム

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのうち，PDF変換ジョブを実行するプログラムです。

終了コード

ジョブの実行結果としてJP1/AJS2 - Managerに返信される戻り値です。ジョブの終了コードにしきい値を定義して，ジョブの終了状態を正常，警告，または異常と判断させることができます。また，先行ジョブの終了コードによって，次のジョブを実行するかどうかを判定ジョブによって判定させることもできます。

出力フォルダ

PDF変換されたあとのPDFファイルが格納されるフォルダです。

ジョブ実行多重度

同時に実行できるジョブの数のことです。JP1/AJS2は，ジョブ実行多重度を定義することで，複数のジョブを同時に実行できます。PDF変換ジョブでも，ジョブ実行多重度を設定すれば，複数のPDF変換ジョブを同時に実行できます。ただし，複数のPDF変換ジョブを同時に実行する場合は，活文PDFstaffが受け付けられるPDF変換ファイル数を考慮する必要があります。詳細は，「2.4.2 PDF変換ジョブを同時に複数実行する場合の注意事項」を参照してください。

ジョブ実行ホスト

マネージャーホストから依頼されたジョブを実行するホストです。このマニュアルでは，JP1/AJS2 for 活文PDFstaff，およびJP1/AJS2 - Agentをインストールしたホストを指します。

（タ行）

対象フォルダ

PDF変換に必要なフォルダです。具体的には，入力フォルダおよび出力フォルダを指します。

定義プログラム

JP1/AJS2 for 活文PDFstaffのうち，PDF変換ジョブを定義するプログラムです。

（ナ行）

入力フォルダ

PDF変換したいファイルを格納するフォルダです。PDF変換ジョブの定義の前に必ず作成しておきます。

（ハ行）

引き継ぎ情報

後続ジョブが先行ジョブから引き継ぐ情報です。

ファイル監視ジョブ

特定のファイルの作成，削除，および更新を監視するジョブです。ファイル監視ジョブを使って，「あるファイルが更新されたときに後続ジョブを実行する。」といったジョブネットを定義できます。

（マ行）

マクロ変数

後続ジョブでイベント受信情報を参照するために定義する変数です。イベントジョブに情報を引き継ぐためのマクロ変数名を定義し，引き継ぐイベントのマクロ変数を後続ジョブで指定します。

マネージャーホスト

JP1/AJS2 - Managerをインストールしたホストです。ジョブネットの定義情報やスケジュール情報をデータベースで管理し，ジョブの実行をジョブ実行ホストに依頼します。

（ワ行）

ワークパス

ジョブ実行ホストのインストールパスを変数として定義したものをワークパスといいます。

ジョブ実行先ホストのインストールパスが，ほかのジョブ実行ホストと異なるような運用をする場合に，各ジョブ実行ホストでワークパスを定義すると，異なるインストールパスを共通の変数で表せるようになります。これによって，インストール先を意識しないで，JP1/AJS2 - Viewでのカスタムジョブ登録やジョブ定義ができるようになります。

索引

[Ａ][Ｃ][Ｈ][Ｊ][Ｐ][Ｒ]
[ア行][カ行][サ行][タ行][ナ行][ハ行][マ行][ヤ行][ラ行][ワ行]

(英字)

(Ａ)

Adobe LiveCycle Assembler

Adobe LiveCycle Assembler〔用語解説〕

Adobe LiveCycle PDF Generator

Adobe LiveCycle PDF Generator〔用語解説〕

Adobeサーバ

Adobeサーバ〔用語解説〕

ajspdfs_logコマンド

ajspdfs_logコマンドで採取されるファイルおよびフォルダ

(Ｃ)

config.xml

(Ｈ)

HTTP通信

(Ｊ)

JP1/AJS2 - View

JP1/AJS2 - Viewホスト

JP1/AJS2 - Viewホスト

JP1/AJS2 - Viewホスト〔用語解説〕

［JP1資源グループ］

(Ｐ)

PDF〔用語解説〕

［PDFstaff ServerのURL］

［PDF設定］ダイアログボックス

［PDF設定］ダイアログボックスの［環境］タブ

［PDF設定］ダイアログボックスの［環境］タブの定義方法

［PDF設定］ダイアログボックスの［基本］タブ

［PDF設定］ダイアログボックスの［基本］タブの定義方法

［PDF設定］ダイアログボックスの［透かし］タブ

［PDF設定］ダイアログボックスの［透かし］タブの定義方法

［PDF設定］ダイアログボックスの［操作制限］タブ

［PDF設定］ダイアログボックスの［操作制限］タブの定義方法

［PDF設定］ダイアログボックスの［開く］タブ

［PDF設定］ダイアログボックスの［開く］タブの定義方法

［PDF設定］ダイアログボックスの［ヘッダ・フッタ］タブ

［PDF設定］ダイアログボックスの［ヘッダ・フッタ］タブの定義方法

PDF変換ができない場合の対処

PDF変換ジョブ〔用語解説〕

PDF変換ジョブアイコン

PDF変換ジョブが終了しない場合の対処

PDF変換ジョブの実行

PDF変換ジョブを定義する

PDF変換できるファイルの種類と拡張子

PDF変換ホスト

PDF変換ホスト

PDF変換ホスト

PDF変換ホスト〔用語解説〕

(Ｒ)

Readmeファイル

(ア行)

(あ)

アクティブ・スタンバイ構成

アンインストール

(い)

イベントジョブ〔用語解説〕

［印刷を許可］

インストール

インストール先フォルダ

インストール時の注意事項

インストールとセットアップの流れ

(う)

打ち切り時間

打ち切り時間〔用語解説〕

［打ち切り時間］

［打ち切り時間指定］

上書きインストール

運用までの流れ

運用例

(カ行)

(か)

カスタムジョブ〔用語解説〕

［カスタムジョブ］タブ

カスタムジョブを登録する

活文PDFstaff

活文PDFstaff Client SDK

活文PDFstaffサーバ

稼働ログ

稼働ログ管理ファイル

稼働ログの詳細

稼働ログファイル

環境設定

環境設定ファイル

環境設定ファイルの定義方法

環境設定ファイルの内容

環境設定モデルファイル

(き)

機能

「強制終了」状態

(く)

クラスタ構成

クラスタシステムの環境構築

(け)

系切り替え時の動作と回復手順

(こ)

［コメント］

(サ行)

(さ)

採取する情報

サフィックス

サフィックス〔用語解説〕

(し)

システム構成の制限事項

システム構成例

システム構成を検討

実行系のジョブ実行ホスト

実行結果が異常または警告だった場合の対処

実行結果の確認

実行時のユーザー

実行する前の確認

実行中の注意事項

実行登録

実行プログラム

実行プログラム〔用語解説〕

［実行ホスト］

［実行ユーザー種別］

［実行優先順位］

終了コード

終了コード〔用語解説〕

終了判定［異常しきい値］

終了判定［警告しきい値］

終了判定［判定結果］

［出力ファイルに付与するサフィックス］

出力フォルダ

出力フォルダ

出力フォルダ

出力フォルダ〔用語解説〕

［出力フォルダ］

［種別］

障害情報

［詳細定義－［Custom Job］］ダイアログボックス

［詳細定義－［Custom Job］］ダイアログボックスの［属性］タブ

［詳細定義－［Custom Job］］ダイアログボックスの［定義］タブ

［詳細定義－［Custom Job］］ダイアログボックスの共通項目

ジョブ実行多重度

ジョブ実行多重度〔用語解説〕

ジョブ実行ホスト

ジョブ実行ホスト

ジョブ実行ホスト

ジョブ実行ホスト〔用語解説〕

［所有者］

［所有ユーザー］

資料採取サンプルバッチファイル

新規インストール

(す)

透かし文字を定義する（任意）

［スクリーンリーダーデバイスのテキストアクセスを有効にする］

(せ)

セキュリティ設定

セキュリティの種類

セキュリティパスワード

セキュリティを定義する

前提プログラム

(タ行)

(た)

待機系のPDF変換ジョブ

待機系のジョブ実行ホスト

対象フォルダ

対象フォルダ

対象フォルダ

対象フォルダ〔用語解説〕

対象フォルダの作成方法

(て)

定義プログラム

定義プログラム〔用語解説〕

ディスク占有量

［データを圧縮する］

［テキスト，画像，およびその他の内容のコピーを有効にする］

(と)

動作環境

同時実行

導入

導入事例

導入前の検討項目一覧

［登録ユーザー］

特長

(ナ行)

(に)

入力フォルダ

入力フォルダ

入力フォルダ

入力フォルダ〔用語解説〕

［入力フォルダまたはファイル］

(ハ行)

(は)

パスワードを定義する

(ひ)

引き継ぎ情報〔用語解説〕

日付変数

［標準エラー出力ファイル名］

［標準出力ファイル名］

(ふ)

ファイルおよびフォルダ一覧

ファイル監視ジョブ

ファイル監視ジョブ〔用語解説〕

フェールオーバー

フッタ設定

物理ホスト

文書を開くパスワード

(へ)

ページ変数

ヘッダおよびフッタを定義する

ヘッダ設定

変換処理の流れ

［変更を許可］

(ほ)

［保留］

(マ行)

(ま)

マクロ変数

マクロ変数〔用語解説〕

マネージャーホスト

マネージャーホスト〔用語解説〕

(め)

メッセージの出力先

メモリー所要量

(ヤ行)

(ゆ)

［ユニット名］

(ラ行)

(り)

リカバリー

リモートインストール

(ろ)

ログ情報

ログファイルの設定に関する注意事項

(ワ行)

(わ)

ワークパス〔用語解説〕

■ 商標類

Active Directoryは，米国Microsoft Corporationの，米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Adobe，Adobe LiveCycle，およびPostScriptは，Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
iGrafxは，カナダCorel Corporationの登録商標です。
Microsoftは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Microsoft Excelは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Microsoft Officeは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
Microsoft Wordは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。
PowerPointは，米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Visioは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標です。
Windowsは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
Windows Vistaは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
一太郎は，(株)ジャストシステムの登録商標です。
活文，PDFstaffは，日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社の登録商標です。