Collaboration　かんたんセットアップガイド

解説・操作書

3020-3-H30

目　　次

前書き

はじめに

1.　Collaboration Setup Navigationの概要

1.1　Collaboration Setup Navigationとは

1.1.1　File Sharingサーバのセットアップ

1.1.2　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ

1.2　Collaboration Setup Navigationのインストールとセットアップ

1.3　Collaboration Setup Navigationのセットアップナビゲーション画面

2.　File Sharingサーバをセットアップする

2.1　Collaboration Setup Navigationのシステム構成（File Sharingサーバを構築する場合）

2.2　File Sharingサーバのセットアップ手順

2.3　Collaboration Setup Navigationで構築情報を設定する

2.3.1　セットアップナビゲーション画面で構築情報を設定する

2.3.2　セットアップファイルを出力する

2.4　File Sharingマシンでセットアップ作業を実行する

2.4.1　セットアップファイルを各マシンにコピーする

2.4.2　File Sharingサーバをセットアップする（csn_cfv_setupコマンド）

2.5　HiRDBをセットアップする（csn_cfv_dbsetupコマンド）

3.　Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする

3.1　Collaboration Setup Navigationのシステム構成（Scheduler ServerおよびFacilities Managerを構築する場合）

3.2　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ手順

3.3　Collaboration Setup Navigationで構築情報を設定する

3.3.1　セットアップナビゲーション画面で構築情報を設定する

3.3.2　セットアップファイルを出力する

3.4　Schedulerマシンでセットアップ作業を実行する

3.4.1　セットアップファイルを各マシンにコピーする

3.4.2　Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする（csn_ssv_setupコマンド）

3.5　HiRDBマシンでセットアップ作業を実行する

3.5.1　jarファイルをマスターサーバからコピーする

3.5.2　HiRDBをセットアップする（csn_ssv_dbsetupコマンド）

3.5.3　HiRDBにデータを登録する

4.　Collaboration Setup Navigationおよびそのセットアップ製品で使用するファイル

4.1　Collaboration Setup Navigationのファイル

4.1.1　動作環境ファイル

4.1.2　入力値ファイル

4.1.3　設定内容ファイル

4.2　File Sharingサーバのファイル

4.2.1　動作環境プロパティファイル

4.2.2　見積もり基礎情報ファイル

4.2.3　見積もりファイル

4.2.4　セットアップファイル

4.3　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのファイル

4.3.1　動作環境プロパティファイル

4.3.2　見積もり基礎情報ファイル

4.3.3　見積もりファイル

4.3.4　セットアップファイル

5.　コマンド

5.1　コマンドの概要

5.2　Collaboration Setup Navigationのコマンド

5.2.1　セットアップナビゲーション画面を開く（csn_navistartコマンド）

5.3　File Sharingサーバのコマンド

5.3.1　File Sharingサーバをセットアップする（csn_cfv_setupコマンド）

5.3.2　HiRDBをセットアップする（csn_cfv_dbsetupコマンド）

5.4　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのコマンド

5.4.1　Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする（csn_ssv_setupコマンド）

5.4.2　HiRDBをセットアップする（csn_ssv_dbsetupコマンド）

5.4.3　セットアップ前の状態に戻したい（csn_ssv_restoreコマンド）

6.　メッセージ

6.1　メッセージの形式

6.1.1　メッセージの出力形式

6.1.2　このマニュアルでのメッセージの記載形式

6.2　Collaboration Setup Navigationのメッセージ

6.2.1　メッセージに出力される詳細情報

6.3　File Sharingサーバのセットアップ時に出力されるメッセージ

6.3.1　セットアップナビゲーション画面の操作時に出力されるメッセージ

6.3.2　セットアップコマンドの実行時に出力されるメッセージ

6.4　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ時に出力されるメッセージ

付録

付録A　ディレクトリ構成

付録A.1　Collaboration Setup Navigationのディレクトリ構成

付録A.2　各セットアップ製品のディレクトリ構成

付録B　こんなときは

付録B.1　セットアップ前の状態に戻したい（csn_ssv_restoreコマンド）

付録C　このマニュアルの参考情報

付録C.1　関連マニュアル

付録C.2　このマニュアルでの表記

付録C.3　英略語

付録C.4　KB（キロバイト）などの単位表記について

付録D　用語解説

索引

[他社商品名称に関する表示]

All Rights Reserved. Copyright (C) 2011, Hitachi, Ltd.

前書き

■ 対象製品

P-2446-5S54　 Groupmax Collaboration - Server　 07-83　（適用OS：Windows Server 2008 R2※，Windows Server 2008 x64※，Windows Server 2008 x86，Windows Server 2003 R2 x64 Editions※，Windows Server 2003 R2，Windows Server 2003）

注※　WOW64環境だけで使用できます。

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

Javaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Oracleは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

■ マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記
製品名

Windows Server 2003
Windows Server 2003
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition 日本語版
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition 日本語版

Windows Server 2003 R2
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition 日本語版

Windows Server 2003 R2 x64 Editions
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版

Windows Server 2008
Windows Server 2008 x86
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 32-bit 日本語版
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 32-bit 日本語版

Windows Server 2008 x64
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 日本語版
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 日本語版

Windows Server 2008 R2
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise 日本語版
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard 日本語版

Windows Server 2003およびWindows Server 2008を総称してWindowsと表記することがあります。

■ 発行

2011年 6月 3020-3-H30

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2011, Hitachi, Ltd.

はじめに

このマニュアルは，Collaboration Setup Navigationの使用方法およびCollaboration Setup Navigationを使ったセットアップ作業について説明したものです。この製品およびマニュアルを利用することで，次に示す製品のセットアップ作業を軽減することを目的としています。

Collaboration - File Sharing Server

Windows版のGroupmax Scheduler Server Version 7のHiRDB連携版（DBモード）およびWindows版のGroupmax Facilities Manager Version 7のHiRDB連携版（DBモード）

対象読者

このマニュアルは，Collaboration - File Sharing Server，Groupmax Scheduler Server Version 7およびGroupmax Facilities Manager Version 7のシステムを構築する方を対象としています。必要な前提知識を次に示します。

セットアップする製品の概要

使用するOS（Operating System），Webブラウザ，およびデータベース（HiRDB）の操作

このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する主な記号を次に示します。

記号
意味

[　]
（半角角括弧）
この記号で囲まれている項目は，省略してよいことを意味します。

（例）[A]

「何も指定しない」か「Aを指定する」ことを示します。

△
半角スペースを示します。

イタリック体
可変の文字列を表します。

画面の操作方法に関しては，次に示す記号を使用して説明しています。

記号
意味

［　］
（全角角括弧）
メニュー，コマンド，ウィンドウ，ダイアログの名称，ボタン，またはキーボードのキーを示します。

［A］－［B］
－の前に示した［A］メニューから［B］コマンドを選択することを示します。

「　」
ユーザが指定する内容を示します。

1.　Collaboration Setup Navigationの概要

この章では，Collaboration Setup Navigationの概要について説明します。

＜この章の構成＞

1.1　Collaboration Setup Navigationとは

1.2　Collaboration Setup Navigationのインストールとセットアップ

1.3　Collaboration Setup Navigationのセットアップナビゲーション画面

1.1　Collaboration Setup Navigationとは

Collaboration Setup Navigationは，セットアップナビゲーション画面の操作によってバッチファイルを生成し，構築者が生成されたバッチファイルを実行することで，次に示す製品をセットアップできます。これによって，セットアップ作業を軽減できます。

Collaboration Setup Navigationでセットアップできる製品は次のとおりです。対応するバージョンは，リリースノートなどを参照してください。

Collaboration - File Sharing Server
（以降，「File Sharingサーバ」と表記）

Windows版 Groupmax Scheduler Server Version 7およびWindows版 Groupmax Facilities Manager Version 7
（以降，「Scheduler ServerおよびFacilities Manager」と表記）

このマニュアルでは各マシンを次のように表記します。

表1-1　このマニュアルでのマシンの表記

このマニュアルでの表記
説明

Collaboration Setup Navigationマシン
Collaboration Setup Navigationをインストールするマシン

File Sharingマシン
File Sharingサーバを構築するマシン

Schedulerマシン
Scheduler ServerおよびFacilities Managerを構築するマシン

マスターサーバ
DBモードで，DBにアクセスするコマンドを実行するマシンを指します。

スレーブサーバ
DBモードで，マスターサーバ以外のマシンを指します。

HiRDBマシン
HiRDBを構築するマシン

＜この節の構成＞

1.1.1　File Sharingサーバのセットアップ

1.1.2　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ

1.1.1　File Sharingサーバのセットアップ

Collaboration Setup NavigationではFile Sharingサーバを新規構築できます。File Sharingサーバの詳細については，次のマニュアルを参照してください。

製品概要
マニュアル「Collaboration - File Sharing　システム管理者ガイド」

製品のインストール方法
マニュアル「Collaboration　導入ガイド」

File Sharingサーバをセットアップするために必要な前提製品は次のとおりです。

表1-2　File Sharingサーバの前提製品

前提製品
対象マシン

製品名
対応するバージョン
製品の用途，マニュアルの記述個所
File Sharingマシン
HiRDBマシン

TPBroker
（uCosminexus Application Serverに同梱されるものを使用）
File Sharingサーバのセットアップコマンドの実行に必要な機能や，動作に必要な環境変数を提供します。
○
－

DABroker Library
（リリースノート参照）
File Sharingサーバの動作に必要な環境変数を提供します。
マニュアル「Collaboration - File Sharing　システム管理者ガイド」のDABroker Libraryのインストール手順を参照してください。

HiRDB/シングルサーバ
08-05
File Sharingサーバがデータベースとして使用します。
詳細についてはマニュアル「HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」を参照してください。
－
○

HiRDB/Run Time
08-05
○
－

（凡例）

○：製品のインストール・セットアップが必要です。

－：製品のインストール・セットアップは不要です。

1.1.2　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ

Collaboration Setup NavigationではScheduler ServerおよびFacilities ManagerをHiRDBと連携する環境（DBモード）で新規構築できます。また，Collaboration Setup Navigationで構築したシステムに，ファイルモードからデータを移行できます。

構築には次の制限があります。

構築できるHiRDBシステムは，シングルサーバ構成だけです。

構築済みのHiRDBシステムにScheduler ServerおよびFacilities Manager用のデータベースは追加できません。

Scheduler ServerおよびFacilities Managerの詳細については，マニュアル「Groupmax Scheduler/Facilities Manager Version 7 システム管理者ガイド」（Windows版）を参照してください。

Scheduler ServerおよびFacilities Managerの前提製品は次のとおりです。

表1-3　Scheduler ServerおよびFacilities Managerの前提製品

前提製品
対象マシン

製品名
対応するバージョン
製品の用途，マニュアルの記述個所
Schedulerマシン
HiRDBマシン

マスターサーバ
スレーブサーバ

Address Server

Windows Server 2008を使用する場合
07-80以降

Windows Server 2008以外のOSを使用する場合
07-00以降

Groupmaxシステム全体のユーザ情報を一元管理します。
詳細についてはマニュアル「Groupmax Address/Mail Version 7 システム管理者ガイド 基本操作編」を参照してください。
○
－
－

Object Server
（Address Serverの製品バージョンに依存）
Address Serverの前提製品です。Address Serverと同じマシンにインストールしてください。
詳細についてはマニュアル「Groupmax Object Server Version 6 システム管理者ガイド」を参照してください。

HiRDB/シングルサーバ
08-05
Scheduler ServerおよびFacilities Managerがデータベースとして使用します。
詳細についてはマニュアル「HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」を参照してください。
－
－
○

HiRDB/Run Time
○
○
－

HiRDB SQL Executer
管理ツールコマンド（DBモードで情報の出力・設定を実行するコマンド）を実行するマシンで使用します。
詳細についてはマニュアル「HiRDB Version 8 UAP開発ガイド」を参照してください。
○※1
○※1
－

JRE
1.4.2
Version5
Version6
次の作業で使用します。

Scheduler ServerおよびFacilities Managerのスケジュール削除コマンド（SFdelschコマンド）の実行

ストアドプロシジャの動作

○
－※2
○

（凡例）

○：製品のインストール・セットアップが必要です。

－：製品のインストール・セットアップは不要です。

注※1

HiRDB SQL Executerは，管理ツールコマンドを実行するマシンへインストールしてください。

注※2

ファイルモードから移行する場合は，すべてのスレーブサーバにもインストールしてください。

1.2　Collaboration Setup Navigationのインストールとセットアップ

Collaboration Setup Navigationを起動するまでの手順を次に示します。Collaboration Setup Navigationは，必ず管理者権限のあるユーザで実行してください。

操作

JREを使用できるようにするため，前提製品であるuCosminexus Application Serverをインストールします。
uCosminexus Application ServerはGroupmax Collaboration - Serverに同梱されています。uCosminexus Application Serverのインストール方法についてはリリースノートを参照してください。JREの使用が目的のため，セットアップ作業は必要ありません。

Collaboration Setup Navigationをインストールします。
Collaboration Setup Navigationのデフォルトのインストール先は，使用しているWindowsによって次のように異なります。

Windows Server 2008 R2，Windows Server 2008 x64，Windows Server 2003 R2 x64 Editionsの場合
Windowsのシステムドライブ:¥Program Files(x86)¥Hitachi¥CollaborationSetupNavi

上記以外のWindowsの場合
Windowsのシステムドライブ:¥Program Files¥Hitachi¥CollaborationSetupNavi

必要に応じて，Collaboration Setup Navigationのセットアップ時の動作環境を変更します。
セットアップナビゲーション画面やトレースなどの動作環境は，Collaboration Setup Navigationの動作環境ファイルで変更できます。定義したファイルは，セットアップナビゲーション画面を開いた際に読み込まれます。
動作環境ファイルについては，「4.1.1　動作環境ファイル」を参照してください。

これらの作業が完了したら，セットアップする製品のインストールとセットアップを実施します。セットアップ対象の製品は，セットアップの前にインストールを完了させてください。セットアップ準備については，「2.2　File Sharingサーバのセットアップ手順」または「3.2　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ手順」を参照してください。

1.3　Collaboration Setup Navigationのセットアップナビゲーション画面

セットアップする製品の構築情報は，セットアップナビゲーション画面で設定します。セットアップナビゲーション画面は次のどちらかの方法で開いてください。

Windowsの［スタート］－［プログラム］－［Collaboration Setup Navigation］から「Setup Navigation 起動」を選択する。

csn_navistartコマンドを実行する。
csn_navistartコマンドについては，「5.2.1　セットアップナビゲーション画面を開く（csn_navistartコマンド）」を参照してください。

セットアップするには，セットアップナビゲーション画面でセットアップする製品を選択し，フロー表示領域に表示されるフローに従って作業を進めます。セットアップナビゲーション画面の構成を次に示します。

図1-1　セットアップナビゲーション画面の構成

セットアップナビゲーション画面の領域の操作手順を次に説明します。

操作

構築手順表示領域で，セットアップする製品を選択します。
選択した製品名の下に，セットアップ手順がステップとして表示されます。
フロー表示領域に，ステップ内の全プロセスがフロー形式で表示されます。プロセスを直接クリックして，設定表示領域に構築情報を表示することもできます。

設定表示領域で，フロー表示領域のプロセスに該当する構築情報を設定します。

セットアップナビゲーション画面で設定した構築情報は，ヘッダ表示領域の［アクション▼］メニューで次のように入力値ファイルとして保存したり，保存内容を画面上へ読み込んだりできます。

セットアップナビゲーション画面で構築情報を定義したあと，［アクション▼］－［名前を付けて保存］を選択して，入力値ファイルとして任意の場所へ保存できます。入力値ファイルはXML形式で保存されます。

保存した入力値ファイルの内容をセットアップナビゲーション画面に表示したい場合，［アクション▼］－［開く］を選択して入力値ファイルを指定すると，入力値ファイルの内容がセットアップナビゲーション画面に表示されます。

また，［アクション▼］メニューのほかのサブメニューを使って，入力値ファイルの内容を上書きしたり，設定した構築情報を破棄したりすることもできます。

また，セットアップナビゲーション画面で構築情報を設定したあと，入力値ファイルはセットアップファイルと一緒に出力されます。出力場所とファイル名については，「4.　Collaboration Setup Navigationおよびそのセットアップ製品で使用するファイル」のセットアップファイルの説明を参照してください。

2.　File Sharingサーバをセットアップする

この章では，Collaboration Setup Navigationを使ったFile Sharingサーバのセットアップ手順を説明します。

この章に登場するセットアップ手順の順に作業を進めてください。

＜この章の構成＞

2.1　Collaboration Setup Navigationのシステム構成（File Sharingサーバを構築する場合）

2.2　File Sharingサーバのセットアップ手順

2.3　Collaboration Setup Navigationで構築情報を設定する

2.4　File Sharingマシンでセットアップ作業を実行する

2.5　HiRDBをセットアップする（csn_cfv_dbsetupコマンド）

2.1　Collaboration Setup Navigationのシステム構成（File Sharingサーバを構築する場合）

Collaboration Setup NavigationでFile Sharingサーバを構築する場合，Collaboration Setup Navigationマシンのほかに次のマシンが必要です。

File Sharingマシン

HiRDBマシン

システム構成を次の図に示します。

図2-1　システム構成（File Sharingサーバを構築する場合）

2.2　File Sharingサーバのセットアップ手順

File Sharingサーバのセットアップの準備とセットアップ手順を次に示します。

＜この節の構成＞

(1)　File Sharingサーバのセットアップの準備をする

(2)　File Sharingサーバをセットアップする

(1)　File Sharingサーバのセットアップの準備をする

File Sharingサーバをセットアップする前に，セットアップ対象の製品をインストールし，その前提製品をインストールする作業が必要です。

必要なマシンはFile SharingマシンおよびHiRDBマシンです。これらのマシンの役割を1台のマシンで兼ねることもできます。

セットアップ準備の流れを次に示します。

操作

各マシンで使用する製品について，前提製品のインストールを実施します。
マシンごとの前提製品については「1.1.1　File Sharingサーバのセットアップ」を参照してください。

File SharingマシンにFile Sharingサーバをインストールします。

(2)　File Sharingサーバをセットアップする

File Sharingサーバをセットアップする流れは次のとおりです。

表2-1　セットアップ手順

手順
マシン
作業内容
説明個所

1
Collaboration Setup Navigationマシン
セットアップナビゲーション画面で構築情報を入力します。最後まで入力が完了したら，セットアップファイルを出力します。
2.3節

2
File Sharingマシン
HiRDBマシン
出力されたセットアップファイルをFile SharingマシンおよびHiRDBマシンの任意のディレクトリへコピーします。
2.4.1項

3
HiRDBマシン
HiRDBマシン上でセットアップコマンドを実行します。
これによって，HiRDBマシンの構築が完了します。
2.5節

4
File Sharingマシン
File Sharingマシンでセットアップコマンドを実行します。
これによって，File Sharingマシンの構築が完了します。
2.4.2項

2.3　Collaboration Setup Navigationで構築情報を設定する

この節では，セットアップナビゲーション画面での構築情報の設定について説明します。

構築情報を設定するためのセットアップナビゲーション画面は，次のどちらかの方法で開いてください。

Windowsの［スタート］－［プログラム］－［Collaboration Setup Navigation］から「Setup Navigation 起動」を選択する。

csn_navistartコマンドを実行する。
csn_navistartコマンドについては，「5.2.1　セットアップナビゲーション画面を開く（csn_navistartコマンド）」を参照してください。

＜この節の構成＞

2.3.1　セットアップナビゲーション画面で構築情報を設定する

2.3.2　セットアップファイルを出力する

2.3.1　セットアップナビゲーション画面で構築情報を設定する

ここでは，セットアップナビゲーション画面での構築情報の設定手順を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　セットアップナビゲーション画面で構築情報を設定する

(2)　見積もり基礎情報ファイルの出力内容を確認する

(3)　見積もりファイルを作成する

(1)　セットアップナビゲーション画面で構築情報を設定する

セットアップナビゲーション画面では，各画面で構築情報を設定し，［次へ］ボタンで次の画面へ進みます。

セットアップナビゲーション画面で設定する値の説明を次に示します。

表2-2　セットアップナビゲーション画面で設定する値の説明

画面名 | 画面項目 | 説明
「ステップ4：File Sharingサーバの設定」の［3.File Sharingサーバの接続設定］画面 | HiRDB識別子 | HiRDBのシステム共通定義に指定するHiRDB識別子を指定します。
ユニット識別子 | HiRDBのシステム共通定義やユニット制御情報定義に指定するユニット識別子を指定します。
パスワード | HiRDBに接続するためのパスワードを指定します。
パスワード(再入力) | 確認のため，パスワードを再入力します。
HiRDB運用ディレクトリ | HiRDBのインストールディレクトリを指定します。
HiRDBファイルシステム領域格納先ディレクトリ | File Sharingサーバ用のHiRDBファイルシステム領域を格納するディレクトリを指定します。
スケジューラプロセスのポート番号 | HiRDBのスケジューラプロセスのポート番号を指定します。HiRDBシステム共通定義のpd_service_portオペランドに対応します。

設定手順のうちポイントとなる事項を次に示します。

操作

「ステップ2：データベース容量の見積もり」の［1.データベース容量の見積もり方法］画面で，File Sharingサーバを利用するユーザ数を「5,000人まで」「10,000人まで」「30,000人まで」の中から選択します。
この3パターンに対しては，見積もりデータのサンプルが用意されています。サンプルの値を変更したい場合は，チェックボックス「選択したユーザ数をもとに個別に設定する。」をオンにしてください。オフにした場合は，Collaboration Setup Navigationが提供する見積もりのサンプル値を使用できます。

チェックボックス「選択したユーザ数をもとに個別に設定する。」をオンにした場合，出力される見積もり基礎情報ファイルを基に見積もりファイルを作成して，「ステップ2：データベース容量の見積もり」の［7.見積もりファイルの指定］画面で読み込みます。
［7.見積もりファイルの指定］画面を開いた時点で，セットアップナビゲーション画面で設定した内容を基に見積もり基礎情報ファイルが出力されます。見積もり基礎情報ファイルについては，「(2)　見積もり基礎情報ファイルの出力内容を確認する」を参照してください。

「ステップ5：完了」でセットアップファイルを出力し，画面を閉じます。

(2)　見積もり基礎情報ファイルの出力内容を確認する

見積もり基礎情報ファイルは，セットアップナビゲーション画面で設定した見積もり情報を基に出力されるファイルです。セットアップナビゲーション画面の「ステップ2：データベース容量の見積もり」の［7.見積もりファイルの指定］画面を開いた際に，CSV形式で出力されます。見積もり基礎情報ファイルの出力内容については，「4.2.2　見積もり基礎情報ファイル」を参照してください。

見積もり基礎情報ファイルの出力先ディレクトリを次に示します。

Collaboration Setup Navigationのインストールディレクトリ¥systems¥cfv¥sample

出力された見積もり基礎情報ファイルを基に，RDエリアの容量を算出してください。RDエリアの容量の算出方法については，マニュアル「HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」を参照してください。

RDエリアの容量は，次の手順で設定します。

見積もりファイルを作成し，［7.見積もりファイルの指定］画面でその格納場所を指定する。
見積もりファイルの作成については，「(3)　見積もりファイルを作成する」を参照してください。

表示された画面で見積もりデータを編集する。

(3)　見積もりファイルを作成する

見積もりファイルには，セットアップナビゲーション画面で出力した見積もり基礎情報ファイルを基に，次に示す定義パラメタをユーザが指定します。

HiRDBファイルシステム領域のサイズ

RDエリアのセグメント数

RDエリアの1セグメント当たりのページ数

グローバルバッファの面数

シンクポイントダンプファイルの1ファイル当たりのレコード数

サーバ用ステータスファイルの1ファイル当たりのレコード数

見積もり基礎情報ファイルを使用した見積もりファイルの作成方法については，「4.2.3　見積もりファイル」を参照してください。

2.3.2　セットアップファイルを出力する

セットアップナビゲーション画面ですべての構築情報を入力したら，次の手順でセットアップファイルの出力先ディレクトリを指定してください。

操作

［設定内容の確認］画面のチェックボックス「セットアップファイルを出力する。」をオンにし，［次へ］ボタンをクリックする。

ダイアログでセットアップファイルの保存場所を指定する。

これによって，指定したディレクトリに次の構成でファイルが出力されます。

セットアップファイルの出力先ディレクトリ
　├filesharingserver
　│└setupfiles
　│　├filesharingserver（File Sharingマシン用のセットアップファイルの出力先）
　│　├filesharingserver_envid_n
　│　│　　　　　　　　（File Sharingマシン用のセットアップファイルの出力先）※
　│　└hirdb（HiRDBマシン用のセットアップファイルの出力先）
　└csn_cfv_setinfo.csv（設定内容ファイル）

注※

このディレクトリは，複数のファイル共有サーバの実行環境を作成する場合に，実行環境の数から1を引いた数だけ作成されます。nには1～254の整数値が連番で付与されます。

セットアップファイルはFile Sharingマシン用とHiRDBマシン用とに分かれて出力されます。セットアップファイルはセットアップコマンドなど，複数のファイルから構成されます。ディレクトリ構成の詳細については，「4.2.4　セットアップファイル」を参照してください。

2.4　File Sharingマシンでセットアップ作業を実行する

この節では，File Sharingマシンで実行するセットアップ作業を説明します。

＜この節の構成＞

2.4.1　セットアップファイルを各マシンにコピーする

2.4.2　File Sharingサーバをセットアップする（csn_cfv_setupコマンド）

2.4.1　セットアップファイルを各マシンにコピーする

「2.3.2　セットアップファイルを出力する」で出力されたセットアップファイルの出力先ディレクトリのうち，次に示すディレクトリをFile SharingマシンおよびHiRDBマシンへコピーしてください。

セットアップファイルの出力先ディレクトリ
　└filesharingserver
　　└setupfiles
　　　├filesharingserver　　　　　　→File Sharingマシンへコピー
　　　├filesharingserver_envid_n　　→File Sharingマシンへコピー
　　　└hirdb　　　　　　　　　　　　→HiRDBマシンへコピー

（凡例）

n：1～254の整数値

コピー先のマシンでは，次の条件を満たす任意のディレクトリへコピーしてください。

実行ユーザに書き込み権限がある。

セットアップファイルのパスがOSの最大パス長を超えない。

2.4.2　File Sharingサーバをセットアップする（csn_cfv_setupコマンド）

File Sharingマシン上でFile Sharingサーバをセットアップするには，csn_cfv_setupコマンドを実行します。csn_cfv_setupコマンドについては，「5.3.1　File Sharingサーバをセットアップする（csn_cfv_setupコマンド）」を参照してください。

2.5　HiRDBをセットアップする（csn_cfv_dbsetupコマンド）

File Sharingサーバで使用するHiRDBをセットアップするには，HiRDBマシン上でcsn_cfv_dbsetupコマンドを実行します。csn_cfv_dbsetupコマンドについては，「5.3.2　HiRDBをセットアップする（csn_cfv_dbsetupコマンド）」を参照してください。

3.　Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする

この章では，Collaboration Setup Navigationを使ったScheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ手順を説明します。

この章に登場するセットアップ手順の順に作業を進めてください。

＜この章の構成＞

3.1　Collaboration Setup Navigationのシステム構成（Scheduler ServerおよびFacilities Managerを構築する場合）

3.2　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ手順

3.3　Collaboration Setup Navigationで構築情報を設定する

3.4　Schedulerマシンでセットアップ作業を実行する

3.5　HiRDBマシンでセットアップ作業を実行する

3.1　Collaboration Setup Navigationのシステム構成（Scheduler ServerおよびFacilities Managerを構築する場合）

Collaboration Setup NavigationでScheduler ServerおよびFacilities Managerを構築する場合，Collaboration Setup Navigationマシンのほかに次のマシンが必要です。

Schedulerマシン（マスターサーバとスレーブサーバ）

HiRDBマシン

システム構成を次の図に示します。

図3-1　システム構成（Scheduler ServerおよびFacilities Managerを構築する場合）

3.2　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ手順

Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップの準備とセットアップ手順を次に示します。

＜この節の構成＞

(1)　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップの準備をする

(2)　Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする

(1)　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップの準備をする

Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする前に，セットアップ対象の製品をインストールし，その前提製品をインストールする作業が必要です。

使用できるシステム構成とマシンは次のとおりです。

システム構成

構成 | 説明
シングルサーバ構成 | マスターサーバ1台だけで構成されるシステム
マルチサーバ構成 | マスターサーバと，スレーブサーバで構成されるシステム

使用するマシンの種類

マシンの種類 | 必要数
Schedulerマシン | マスターサーバ | 1台
スレーブサーバ | 0台以上
HiRDBマシン | 1台

セットアップ準備の流れを次に示します。

操作

マスターサーバへ管理者権限のあるユーザIDでログインし，Groupmax関連の前提製品のインストールを実施します。
Groupmax関連の前提製品については「1.1.2　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ」を参照してください。

各マシンへ管理者権限のあるユーザIDでログインし，HiRDB関連製品のインストールを実施します。
HiRDB関連の前提製品については「1.1.2　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ」を参照してください。

注意

すでにHiRDBがインストールされているマシンに対して，Scheduler ServerおよびFacilities Manager用のHiRDBはインストールできません。

マスターサーバおよびスレーブサーバに，Scheduler ServerおよびFacilities Managerをインストールします。

Address Serverで，Scheduler Serverで使用するユーザを登録します。
詳細についてはマニュアル「Groupmax Address/Mail Version 7 システム管理者ガイド 基本操作編」を参照してください。

(2)　Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする

Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする流れは次のとおりです。

表3-1　セットアップ手順

手順
マシン
作業内容
説明個所

1
Collaboration Setup Navigationマシン
セットアップナビゲーション画面で構築情報を入力します。最後まで入力が完了したら，セットアップファイルを出力します。
3.3節

2
Schedulerマシン
HiRDBマシン
出力されたセットアップファイルをSchedulerマシンおよびHiRDBマシンの任意のディレクトリへコピーします。
3.4.1項

3
Schedulerマシン
HiRDBマシン
Schedulerマシンのマスターサーバから，gmax_scheduler_stpr.jarファイルをHiRDBマシンへコピーします。
3.5.1項

4
HiRDBマシン
HiRDBマシン上でセットアップコマンドを実行します。
3.5.2項

5
Schedulerマシン
ファイルモードからデータを移行する場合，移行元のSchedulerマシンでSFShiftコマンドを実行して移行用ファイルを作成します。
3.5.3(1)

6
Schedulerマシン
Schedulerマシン（マスターサーバ，スレーブサーバとも）でセットアップコマンドを実行します。これによって，Schedulerマシンの構築が完了します。
この結果，マスターサーバではScheduler ServerおよびFacilities ManagerのGetAdAllコマンド（DBモード用）が実行され，HiRDBマシン構築用のファイルが出力されます。
3.4.2項

7
Schedulerマシン
HiRDBマシン
Schedulerマシンでセットアップコマンド実行によって出力されたファイルをHiRDBマシンへコピーします。
3.5.3項

8
HiRDBマシン
コピーしたファイルの中のバッチファイルを編集します。
編集したバッチファイルを実行します。

9
HiRDBマシン
5.でSFShiftコマンドを実行した場合は，SFShiftコマンドが出力したファイルをHiRDBマシンにコピーして，バッチファイルを編集したあとに実行します。
これによって，HiRDBマシンの構築が完了します。
3.5.3(1)

3.3　Collaboration Setup Navigationで構築情報を設定する

この節では，セットアップナビゲーション画面での構築情報の設定について説明します。

構築情報を設定するためのセットアップナビゲーション画面は，次のどちらかの方法で開いてください。

Windowsの［スタート］－［プログラム］－［Collaboration Setup Navigation］から「Setup Navigation 起動」を選択する。

csn_navistartコマンドを実行する。
csn_navistartコマンドについては，「5.2.1　セットアップナビゲーション画面を開く（csn_navistartコマンド）」を参照してください。

＜この節の構成＞

3.3.1　セットアップナビゲーション画面で構築情報を設定する

3.3.2　セットアップファイルを出力する

3.3.1　セットアップナビゲーション画面で構築情報を設定する

ここでは，セットアップナビゲーション画面での構築情報の設定手順を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　セットアップナビゲーション画面で構築情報を設定する

(2)　見積もり基礎情報ファイルの出力内容を確認する

(3)　見積もりファイルを作成する

(1)　セットアップナビゲーション画面で構築情報を設定する

セットアップナビゲーション画面では，各画面で構築情報を設定し，［次へ］ボタンで次の画面へ進みます。

セットアップナビゲーション画面で設定する値の説明を次に示します。

表3-2　セットアップナビゲーション画面で設定する値の説明

画面名
画面項目
説明

「ステップ1：メモリ所要量の見積もり」の［1.メモリ所要量の見積もり］画面
Scheduler Serverに対するクライアント接続数
Scheduler Serverのメモリ使用量を見積もるために使用します。
Collaboration Setup Navigationが出力するcsn_ssv_sv_mem.txtに見積もり値が出力されます。

Facilities Managerに対するクライアント接続数
Facilities Managerのメモリ使用量を見積もるために使用します。
Collaboration Setup Navigationが出力するcsn_ssv_rmsv_mem.txtに見積もり値が出力されます。

「ステップ2：HiRDB設定情報」の［1.HiRDB環境情報の設定］画面
HiRDB識別子
HiRDBのシステム共通定義に指定するHiRDB識別子を指定します。

ユニット識別子
HiRDBのシステム共通定義やユニット制御情報定義に指定するユニット識別子を指定します。

認可識別子
HiRDBに接続するための認可識別子を指定します。

パスワード
HiRDBに接続するためのパスワードを指定します。

パスワード(再入力)
確認のため，パスワードを再入力します。

最大同時接続数
HiRDBが受け付ける同時接続数の最大値を指定します。HiRDBシステム共通定義のpd_max_userオペランドに対応します。

スケジューラプロセスのポート番号
HiRDBのスケジューラプロセスのポート番号を指定します。HiRDBシステム共通定義のpd_service_portオペランドに対応します。

JREインストールパス
HiRDBサーバ上にインストールしたJREのルートディレクトリを指定します。HiRDBシステム共通定義のpd_java_runtimepathに対応します。

HiRDB運用ディレクトリ
HiRDBのインストールディレクトリを指定します。

HiRDBファイルシステム領域格納先ディレクトリ
Scheduler Server用のHiRDBファイルシステム領域を格納するディレクトリを指定します。

「ステップ2：HiRDB設定情報」の［6.セキュリティ情報の設定］画面
1組織グループあたりの組織数
一つの組織グループに設定する組織数の平均値を指定します。

設定手順のうちポイントとなる事項を次に示します。

操作

「ステップ2：HiRDB設定情報」の［2.システム規模の設定］画面で，Scheduler ServerおよびFacilities Managerを利用するユーザ数を「5,000人まで」「10,000人まで」「30,000人まで」の中から選択します。
この3パターンに対しては，見積もりデータのサンプルが用意されています。サンプルの値を変更したい場合は，チェックボックス「選択したユーザ数をもとに個別に設定する。」をオンにしてください。オフにした場合は，Collaboration Setup Navigationが提供する見積もりのサンプル値を使用できます。

チェックボックス「選択したユーザ数をもとに個別に設定する。」をオンにした場合，出力される見積もり基礎情報ファイルを基に見積もりファイルを作成して，「ステップ2：HiRDB設定情報」の［8.見積もりファイルの指定］画面で読み込みます。
［8.見積もりファイルの指定］画面を開いた時点で，セットアップナビゲーション画面で設定した内容を基に見積もり基礎情報ファイルが出力されます。見積もり基礎情報ファイルについては，「(2)　見積もり基礎情報ファイルの出力内容を確認する」を参照してください。

「ステップ4：完了」でセットアップファイルを出力し，画面を閉じます。

(2)　見積もり基礎情報ファイルの出力内容を確認する

見積もり基礎情報ファイルは，セットアップナビゲーション画面で設定した見積もり情報を基に出力されるファイルです。セットアップナビゲーション画面の「ステップ2：HiRDB設定情報」の［8.見積もりファイルの指定］画面を開いた際に，CSV形式で出力されます。見積もり基礎情報ファイルの出力内容については，「4.3.2　見積もり基礎情報ファイル」を参照してください。

見積もり基礎情報ファイルの出力先ディレクトリを次に示します。

Collaboration Setup Navigationのインストールディレクトリ¥systems¥ssv¥sample

出力された見積もり基礎情報ファイルを基に，RDエリアの容量を算出してください。RDエリアの容量の算出方法については，マニュアル「HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」を参照してください。

RDエリアの容量は，次の手順で設定します。

見積もりファイルを作成し，［8.見積もりファイルの指定］画面でその格納場所を指定する。
見積もりファイルの作成については，「(3)　見積もりファイルを作成する」を参照してください。

表示された画面で見積もりデータを編集する。

(3)　見積もりファイルを作成する

見積もりファイルには，セットアップナビゲーション画面で出力した見積もり基礎情報ファイルを基に，次に示す定義パラメタをユーザが指定します。

HiRDBファイルシステム領域のサイズ

RDエリアのセグメント数

RDエリアの1セグメント当たりのページ数

グローバルバッファの面数

シンクポイントダンプファイルの1ファイル当たりのレコード数

サーバ用ステータスファイルの1ファイル当たりのレコード数

RDエリアのページ長は次のとおりです。

種類 | RDエリア | ページ長
テーブル | SSVRDDATA220 | 8,192バイト
SSVRDDATA270 | 26,624バイト
上記以外のRDエリア | 4,096バイト
インデクス | すべてのRDエリア | 4,096バイト

見積もり基礎情報ファイルを使用した見積もりファイルの作成方法については，「4.3.3　見積もりファイル」を参照してください。

3.3.2　セットアップファイルを出力する

セットアップナビゲーション画面ですべての構築情報を入力したら，次の手順でセットアップファイルの出力先ディレクトリを指定してください。

操作

［設定内容の確認］画面のチェックボックス「セットアップファイルを出力する。」をオンにし，［次へ］ボタンをクリックする。

ダイアログでセットアップファイルの保存場所を指定する。

これによって，指定したディレクトリに次の構成でファイルが出力されます。

セットアップファイルの出力先ディレクトリ
　├schedulerserver
　│└setupfiles
　│　├scheduler
　│　│├ホスト名（Schedulerマシン用のセットアップファイルの出力先）
　│　│└ホスト名
　│　│　　：
　│　└hirdb（HiRDBマシン用のセットアップファイルの出力先）
　└csn_ssv_setinfo.csv（設定内容ファイル）

セットアップファイルはSchedulerマシン用とHiRDBマシン用とに分かれて出力されます。セットアップファイルはセットアップコマンドなど，複数のファイルから構成されます。ディレクトリ構成の詳細については，「4.3.4　セットアップファイル」を参照してください。

3.4　Schedulerマシンでセットアップ作業を実行する

この節では，Schedulerマシンで実行するセットアップ作業を説明します。

＜この節の構成＞

3.4.1　セットアップファイルを各マシンにコピーする

3.4.2　Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする（csn_ssv_setupコマンド）

3.4.1　セットアップファイルを各マシンにコピーする

「3.3.2　セットアップファイルを出力する」で出力されたセットアップファイルは，それぞれのマシンへディレクトリごとコピーしてください。

コピー対象のセットアップファイルのディレクトリと，コピー先のマシンを次に示します。

「ホスト名」ディレクトリ
該当するホスト名のSchedulerマシンの任意の場所へコピー

「hirdb」ディレクトリ
HiRDBマシンの任意の場所へコピー

各マシンでは，次の条件を満たす任意のディレクトリへコピーしてください。

実行ユーザに書き込み権限がある。

セットアップファイルのパスがOSの最大パス長を超えない。

3.4.2　Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする（csn_ssv_setupコマンド）

Schedulerマシン上で，Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップするには，csn_ssv_setupコマンドを実行します。このコマンドはcsn_ssv_dbsetupコマンドよりあとに実行してください。

csn_ssv_setupコマンドについては，「5.4.1　Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする（csn_ssv_setupコマンド）」を参照してください。

3.5　HiRDBマシンでセットアップ作業を実行する

この節では，HiRDBマシンで実行するセットアップ作業を説明します。

＜この節の構成＞

3.5.1　jarファイルをマスターサーバからコピーする

3.5.2　HiRDBをセットアップする（csn_ssv_dbsetupコマンド）

3.5.3　HiRDBにデータを登録する

3.5.1　jarファイルをマスターサーバからコピーする

SchedulerマシンのマスターサーバからHiRDBマシンへ，jarファイルをコピーします。コピーするファイルと，コピー先ディレクトリを次に示します。

コピー元（マスターサーバ）
Scheduler ServerおよびFacilities Managerインストールディレクトリ¥lib¥gmax_scheduler_stpr.jar

コピー先（HiRDBマシン）
HiRDBマシンのセットアップファイルをコピーしたディレクトリ¥lib

3.5.2　HiRDBをセットアップする（csn_ssv_dbsetupコマンド）

Scheduler ServerおよびFacilities Managerで使用するHiRDBをセットアップするには，csn_ssv_dbsetupコマンドを実行します。csn_ssv_dbsetupコマンドについては，「5.4.2　HiRDBをセットアップする（csn_ssv_dbsetupコマンド）」を参照してください。

3.5.3　HiRDBにデータを登録する

Schedulerマシンで「5.4.1　Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする（csn_ssv_setupコマンド）」に示す手順でcsn_ssv_setupコマンドを実行すると，複数のファイルが生成されます。これらのファイルをHiRDBマシンへコピーし，その中のバッチファイルを実行することで，HiRDBマシンの構築が完了します。

HiRDBの構築を完了するまでの手順を次に示します。

操作

csn_ssv_setupコマンドから実行されたGetAdAllコマンドの出力結果ファイルをHiRDBマシンの任意のディレクトリへコピーします。
GetAdAllコマンドの出力結果ファイルの場所については，「5.4.1(2)　機能」を参照してください。
HiRDBマシンへコピーするファイルを次の図に示します。

HiRDBマシンへコピーしたファイルのうち，GetAdAll_config.batファイルをテキストエディタで編集します。
編集項目と設定内容を次の表に示します。「」内は，セットアップナビゲーション画面の［HiRDB環境情報の設定］画面の項目です。

編集項目 | 設定する内容
認可識別子 | 「認可識別子」の設定値
パスワード | 「パスワード」の設定値
GETADALL | 「HiRDBファイルシステム領域格納先ディレクトリ」に設定した値¥GetAdAll

次に示すバッチファイルを同じコマンドプロンプト上で実行します。

GetAdAll_config.bat（環境設定バッチファイル）

GetAdAll_pdload.bat（pdload実行バッチファイル）

＜この項の構成＞

(1)　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのファイルモードからデータを移行する場合

(1)　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのファイルモードからデータを移行する場合

Scheduler ServerおよびFacilities Managerのファイルモードからデータを移行する場合は，上記の手順のあとに次に示す手順を実行してください。

操作

移行元のSchedulerマシン（ファイルモード環境）でSFShiftコマンドを実行します。
SFShiftコマンドについては，マニュアル「Groupmax Scheduler/Facilities Manager Version 7 システム管理者ガイド」を参照してください。SFShiftコマンドを実行すると，移行用ファイルが作成されます。

SFShiftコマンドで生成された移行用ファイルをディレクトリ単位でHiRDBマシンへコピーします。
コピー対象のディレクトリとコピー先は，親サーバと子サーバで次のように異なります。

親サーバ（管理データのマスターデータを持つサーバ）の場合
次に示すディレクトリごと，HiRDBマシンへコピーします。
　Scheduler ServerおよびFacilities Managerインストールディレクトリ¥tool¥sfshift¥shift
HiRDBマシンへのコピー先ディレクトリは，SFShiftコマンドの-pathオプションで指定したディレクトリです。

子サーバ（ファイルモードで，親サーバ以外のサーバ）の場合
次のディレクトリ下のデータのうち，SFShiftコマンドの-outオプションで指定したディレクトリをHiRDBマシンへコピーします。
　Scheduler ServerおよびFacilities Managerインストールディレクトリ¥tool¥sfshift¥shift
親サーバからコピーしたディレクトリの下へコピーしてください。

HiRDBマシンへコピーするディレクトリの範囲を次の図に示します。

図3-2　HiRDBマシンへコピーするディレクトリの範囲

HiRDBマシン上にコピーした移行用ファイルのうち，バッチファイルを編集して実行します。
対象となるバッチファイルは次のとおりです。編集内容についてはマニュアル「Groupmax Scheduler/Facilities Manager Version 7 システム管理者ガイド」にある，「SFShiftコマンドの実行」の記述を参照してください。

sfshift_config.bat（環境設定バッチファイル）

sfshift_pdload.bat（pdload実行バッチファイル）

sfshift_pdrorg.bat（pdrorg実行バッチファイル）

4.　Collaboration Setup Navigationおよびそのセットアップ製品で使用するファイル

この章では，Collaboration Setup Navigationで使用するファイル，および2章と3章で説明しているセットアップ製品で使用するファイルについて説明します。

Collaboration Setup Navigationと，各セットアップ製品のインストールファイルの構成については，「付録A　ディレクトリ構成」を参照してください。

＜この章の構成＞

4.1　Collaboration Setup Navigationのファイル

4.2　File Sharingサーバのファイル

4.3　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのファイル

4.1　Collaboration Setup Navigationのファイル

この節では，Collaboration Setup Navigationの次に示すファイルについて説明します。

動作環境ファイル

入力値ファイル

設定内容ファイル

＜この節の構成＞

4.1.1　動作環境ファイル

4.1.2　入力値ファイル

4.1.3　設定内容ファイル

4.1.1　動作環境ファイル

動作環境ファイルの概要を次に示します。

表4-1　動作環境ファイルの概要

項目
説明

ファイルの用途
主に次の内容を設定・変更したい場合に内容を編集します。

セットアップナビゲーション画面の表示言語の変更

Collaboration Setup Navigationのトレースファイルに関する設定

ファイルの定義形式
Javaのプロパティファイル形式

ファイルの格納場所
Collaboration Setup Navigationのインストールディレクトリ¥conf

ファイル名
csn_framework.properties

ファイル内容が有効になるタイミング
セットアップナビゲーション画面を開いた時

動作環境ファイルはテキストエディタ上で編集し，編集後は上書き保存してください。次の場合は初期値が適用されます。初期値のないcsn_TracePathではデフォルト値が適用されます。

キー名または値を省略した場合

不正な値を指定した場合

動作環境ファイルの記述形式は次のとおりです。

キー名 = 値

プロパティと定義内容を次に示します。

表4-2　動作環境ファイルのプロパティ一覧

キー名
定義内容
指定できる値
初期値

csn_TracePath
トレースファイルの出力先ディレクトリのパス。指定を省略した場合は，次のパスが使用されます。
Collaboration Setup Navigationのインストールディレクトリ¥¥log
ディレクトリの区切り文字には，「¥¥」または「/」を使用してください。
－
（なし）

csn_TraceNum
トレースファイルのサイズが上限を超えた場合に，切り替えるファイルの面数。
1～16
16

csn_TraceSize
トレースファイルのサイズ（単位：バイト）。
4,096～2,147,483,647
1048576

csn_TraceLevel
トレースレベル。※
0，10，20，30
20

csn_DisplayLang
セットアップナビゲーション画面を開いた直後に表示する言語。

ja（日本語）

en（英語）

ja

csn_ResourceBasename
（システム固定値）

（凡例）

－：該当なし

注※

トレースレベルと，出力されるトレース情報との関係は次のとおりです。

トレースレベル
出力されるトレース情報

0

例外トレース情報

重要なイベントのトレース情報

10

トレースレベル0で出力されるトレース情報

初期化やファイル出力など，重要なメソッドの開始・終了のトレース情報

20

トレースレベル10で出力されるトレース情報

セットアップナビゲーション画面の操作が特定できるメソッドの開始・終了のトレース情報

30

トレースレベル20で出力されるトレース情報

すべてのメソッドの開始・終了のトレース情報

4.1.2　入力値ファイル

入力値ファイルの概要を次に示します。

表4-3　入力値ファイルの概要

項目
説明

ファイルの用途
入力値ファイルは，システムが次の用途で使用します。

セットアップナビゲーション画面の設定内容を一時保存

一時保存した内容をセットアップナビゲーション画面へ表示

セットアップファイルの出力時に，セットアップナビゲーション画面の設定内容を出力

ファイル名
csn_cfv_settings.xml または
csn_ssv_settings.xml

セットアップナビゲーション画面の設定内容は，ヘッダ表示領域の［アクション▼］メニューの操作で入力値ファイルに保存したり，保存内容を画面上へ読み込んだりできます。［アクション▼］メニューについては，「1.3　Collaboration Setup Navigationのセットアップナビゲーション画面」を参照してください。

また，セットアップナビゲーション画面でセットアップファイルを出力する際には，セットアップナビゲーション画面の設定内容は入力値ファイルとして出力します。出力場所とファイル名については，以降の節での製品ごとのセットアップファイルの説明を参照してください。

4.1.3　設定内容ファイル

設定内容ファイルの概要を次に示します。

表4-4　設定内容ファイルの概要

項目
説明

ファイルの用途
セットアップナビゲーション画面で，ユーザが設定した内容を出力します。

ファイルの定義形式
CSV形式（文字コードはUTF-8）

ファイルの格納場所
セットアップナビゲーション画面の出力処理で指定したディレクトリ以下

ファイル名
csn_cfv_setinfo.csv または
csn_ssv_setinfo.csv

＜この項の構成＞

(1)　設定内容ファイルの出力形式

(2)　設定内容ファイルの出力情報の詳細

(1)　設定内容ファイルの出力形式

設定内容ファイルはヘッダとボディで構成されます。それぞれの出力形式について次に示します。各項目の詳細については，「(2)　設定内容ファイルの出力情報の詳細」を参照してください。

ヘッダ

項目名が列記されている行です。

ヘッダは，ボディより前の行に1行だけ記述されています。

ヘッダの行頭には「#」が付き，コメント行として出力されます。

ヘッダに出力される項目名は，設定内容ファイルの出力時に選択されている表示言語で出力されます。

ボディ

出力された値が記述されている行です。ボディは，ヘッダの項目名に対応しています。

(2)　設定内容ファイルの出力情報の詳細

設定内容ファイルの1行目には，ヘッダとして項目名が出力されます。

設定内容ファイルの項目名と設定値を次の表に示します。設定内容ファイルの保存時に未設定状態のプロセスに属する項目がある場合，その値は空文字で出力されます。

表4-5　設定内容ファイルの項目名と設定値

項目名
項目の設定値

システム名
セットアップナビゲーション画面の構築手順表示領域に表示されるシステム名

ステップ名
セットアップナビゲーション画面に表示されるステップ番号とステップ名
　形式：＜ステップ番号＞＜ステップ名＞

プロセス名
セットアップナビゲーション画面に表示されるプロセス名

項目名
セットアップナビゲーション画面の設定表示領域に表示される項目名

設定値
セットアップナビゲーション画面の設定表示領域に表示される入力値

4.2　File Sharingサーバのファイル

この節では，File Sharingサーバをセットアップする際にユーザが作成・編集する，次に示すファイルについて説明します。

動作環境プロパティファイル

見積もり基礎情報ファイル

見積もりファイル

セットアップファイル

＜この節の構成＞

4.2.1　動作環境プロパティファイル

4.2.2　見積もり基礎情報ファイル

4.2.3　見積もりファイル

4.2.4　セットアップファイル

4.2.1　動作環境プロパティファイル

動作環境プロパティファイルの概要を次に示します。

表4-6　動作環境プロパティファイルの概要

項目 | 説明
ファイルの用途 | File Sharingサーバのセットアップコマンド名を変更できます。テキストエディタで編集してください。
ファイルの定義形式 | Javaのプロパティファイル形式
ファイルの格納場所 | Collaboration Setup Navigationのインストールディレクトリ¥systems¥cfv¥etc
ファイル名 | csn_cfv.properties
ファイル内容が有効になるタイミング | Collaboration Setup Navigationの起動時

動作環境プロパティファイルの記述形式は次のとおりです。

キー名 = 値

動作環境プロパティファイルのプロパティと定義内容を次に示します。キーの値は255文字以内の，印刷可能なASCIIコードで指定してください。

表4-7　動作環境プロパティファイル（File Sharingサーバ用）のプロパティ一覧

キー名 | 定義内容 | デフォルト値 | 説明個所
csn_cfv_SetupCmdName | File Sharingサーバ用のセットアップコマンド名。 | csn_cfv_setup | 「5.3.1　File Sharingサーバをセットアップする（csn_cfv_setupコマンド）」
csn_cfv_DB_SetupCmdName | HiRDB用のセットアップコマンド名。 | csn_cfv_dbsetup | 「5.3.2　HiRDBをセットアップする（csn_cfv_dbsetupコマンド）」

4.2.2　見積もり基礎情報ファイル

見積もり基礎情報ファイルの概要を次に示します。

表4-8　見積もり基礎情報ファイルの概要

項目
説明

ファイルの用途
見積もりに必要なデータを出力するファイルです。
セットアップナビゲーション画面の「ステップ2：データベース容量の見積もり」の［7.見積もりファイルの指定］画面を開いた際に，設定した見積もり情報が出力されます。

ファイルの定義形式
CSV形式

ファイルの格納場所
Collaboration Setup Navigationのインストールディレクトリ¥systems¥cfv¥sample

ファイル名
「(2)　見積もり基礎情報ファイルの出力情報の詳細」を参照してください。

ファイル内容が有効になるタイミング
（ファイルは編集しないため，該当しない）

＜この項の構成＞

(1)　見積もり基礎情報ファイルの出力形式

(2)　見積もり基礎情報ファイルの出力情報の詳細

(1)　見積もり基礎情報ファイルの出力形式

見積もり基礎情報ファイルは，ヘッダとボディで構成されます。それぞれの出力形式について次に示します。各エントリの詳細については，「(2)　見積もり基礎情報ファイルの出力情報の詳細」を参照してください。

ヘッダ

エントリ名が列記されている行です。

ヘッダは，ボディより前の行に1行だけ記述されています。

ボディ

出力された値が記述されている行です。見積もりに必要な値が出力されます。ボディは，ヘッダのエントリ名に対応しています。

(2)　見積もり基礎情報ファイルの出力情報の詳細

見積もり基礎情報ファイルは次の3種類のファイルから構成されます。File Sharingサーバで利用するHiRDBに関して，次の情報を設定します。

表4-9　見積もり基礎情報ファイルの出力情報の詳細

ファイル名 | 名称 | 説明
EDMestimate.csv | RDエリア見積もり基礎情報ファイル | すべてのRDエリアを対象に，データベース容量の見積もりに必要な行の数などの基礎情報を出力します。
csn_cfv_estimate_dump.csv | シンクポイントダンプファイル見積もり基礎情報ファイル | HiRDBのシンクポイントダンプファイルのレコード数の見積もりに必要な情報を出力します。
csn_cfv_estimate_status.csv | サーバ用ステータスファイル | HiRDBのステータスファイルのレコード数の見積もりに必要な情報を出力します。

(a)　RDエリア見積もり基礎情報ファイルの出力内容

RDエリア見積もり基礎情報ファイルの出力内容については，マニュアル「Collaboration - File Sharing　システム管理者ガイド」を参照してください。

(b)　シンクポイントダンプファイル見積もり基礎情報ファイルの出力内容

シンクポイントダンプファイル見積もり基礎情報ファイルのボディ部には，次の「出力内容」に示す内容が順に出力されます。

表4-10　シンクポイントダンプファイル見積もり基礎情報ファイルの出力内容

エントリ名 | 出力内容
pd_max_users | システム共通定義のpd_max_usersオペランドに指定する値が出力されます。
pd_lck_until_disconnect_cnt | シングルサーバ定義のpd_lck_until_disconnect_cntオペランドに指定する値として，「256」が出力されます。
pdlogadfg Count | シングルサーバ定義のpdlogadfgオペランドの定義数として，「3」が出力されます。
Revision Coefficient | 補正係数として「1.2」が出力されます。

(c)　サーバ用ステータスファイルの出力内容

サーバ用ステータスファイルのボディ部には，次の「出力内容」に示す内容が順に出力されます。

表4-11　サーバ用ステータスファイルの出力内容

エントリ名 | 出力内容
Record Length | レコード長として，「4,096」が出力されます。
File Count | ステータスファイルの世代数として，「3」が出力されます。
Utility Type | ユティリティ専用ユニットでないことを示す「N」が出力されます。
RDAREA Count | サーバ内のRDエリア数として，「200」が出力されます。
pd_max_users | システム共通定義のpd_max_usersオペランドに指定する値が出力されます。
pd_max_rdarea_no | システム共通定義のpd_max_rdarea_noオペランドに指定する値として，「200」が出力されます。
pd_max_file_no | システム共通定義のpd_max_file_noオペランドに指定する値として，「200」が出力されます。
RDAREA pdbuffer Count | システム共通定義の全pdbufferオペランドの定義数として，「200」が出力されます。
Index pdbuffer Count | システム共通定義のインデクス用のpdbufferオペランドの定義数として，「0」が出力されます。
pd_ha_agent | システム共通定義のpd_ha_agentオペランドに指定する値として，「N」が出力されます。
pd_log_auto_unload_path | pd_log_auto_unload_pathオペランドを指定しないことを示す「N」が出力されます。
System File Group Count | シンクポイントダンプファイルのグループ数とシステムログファイルのグループ数の総和として，「9」が出力されます。
Synchronization Point Dump Count | シンクポイントダンプファイルのグループ数として，「3」が出力されます。
Revision Coefficient | 補正係数として「1.2」が出力されます。

4.2.3　見積もりファイル

見積もりファイルは，見積もり基礎情報ファイルの内容を基にユーザが見積もった値を設定するファイルです。作成した見積もりファイルは，セットアップナビゲーション画面の［7.見積もりファイルの指定］画面で読み込みます。

見積もりファイルの概要を次に示します。

表4-12　見積もりファイルの概要

項目
説明

ファイルの用途
セットアップナビゲーション画面で出力した見積もり基礎情報ファイルを基に，次に示す定義パラメタを定義します。

HiRDBファイルシステム領域のサイズ

RDエリアのセグメント数

RDエリアの1セグメント当たりのページ数

グローバルバッファの面数

シンクポイントダンプファイルの1ファイル当たりのレコード数

サーバ用ステータスファイルの1ファイル当たりのレコード数

作成した見積もりファイルは，セットアップナビゲーション画面の「ステップ2：データベース容量の見積もり」の［7.見積もりファイルの指定］で格納場所を指定します。

ファイルの定義形式
Javaのプロパティファイル形式

ファイルの格納場所
任意のディレクトリ

ファイル名
任意のファイル名

ファイル内容が有効になるタイミング
セットアップナビゲーション画面でのファイル読み込み時

見積もりファイルの記述形式は次のとおりです。

キー名 = 値

見積もりファイルのプロパティと定義内容を次に示します。どのキーも省略不可です。デフォルト値はありません。

表4-13　見積もりファイルのプロパティ一覧

キー名 | 定義内容 | 指定できる値
csn_cfv_e_pdfmkfs_CFS_SYSTBL_size | 右に示すRDエリアの作成先となるHiRDBファイルシステム領域のサイズを指定します。 | 「dmaClass」または「edmClass」で始まる表を格納するRDエリア | 1～1,048,575の整数（単位：MB）
csn_cfv_e_pdfmkfs_CFS_SYSIDX_size | 「dmaClass」または「edmClass」で始まる表に定義されるインデクスを格納するRDエリア
csn_cfv_e_pdfmkfs_CFS_USRTBL_size | 「cfsClass」で始まる表を格納するRDエリア
csn_cfv_e_pdfmkfs_CFS_USRIDX_size | 「cfsClass」で始まる表に定義されるインデクスを格納するRDエリア
csn_cfv_e_pdmod_CFS_SYSTBL_segment_num | 右に示すRDエリアのセグメント数を指定します。 | 「dmaClass」または「edmClass」で始まる表を格納するRDエリア | 1以上の整数
csn_cfv_e_pdmod_CFS_SYSIDX_segment_num | 「dmaClass」または「edmClass」で始まる表に定義されるインデクスを格納するRDエリア
csn_cfv_e_pdmod_CFS_USRTBL_segment_num | 「cfsClass」で始まる表を格納するRDエリア
csn_cfv_e_pdmod_CFS_USRIDX_segment_num | 「cfsClass」で始まる表に定義されるインデクスを格納するRDエリア
csn_cfv_e_pdmod_CFS_SYSTBL_segment_size | 右に示すRDエリアの1セグメント当たりのページ数を指定します。 | 「dmaClass」または「edmClass」で始まる表を格納するRDエリア | 1～16,000の整数
csn_cfv_e_pdmod_CFS_SYSIDX_segment_size | 「dmaClass」または「edmClass」で始まる表に定義されるインデクスを格納するRDエリア
csn_cfv_e_pdmod_CFS_USRTBL_segment_size | 「cfsClass」で始まる表を格納するRDエリア
csn_cfv_e_pdmod_CFS_USRIDX_segment_size | 「cfsClass」で始まる表に定義されるインデクスを格納するRDエリア
csn_cfv_e_pdbuffer_CFS_SYSTBL_num | 右に示すRDエリアに割り当てるグローバルバッファの面数を指定します。 | 「dmaClass」または「edmClass」で始まる表を格納するRDエリア | 4～1,073,741,824の整数
csn_cfv_e_pdbuffer_CFS_SYSIDX_num | 「dmaClass」または「edmClass」で始まる表に定義されるインデクスを格納するRDエリア
csn_cfv_e_pdbuffer_CFS_USRTBL_num | 「cfsClass」で始まる表を格納するRDエリア
csn_cfv_e_pdbuffer_CFS_USRIDX_num | 「cfsClass」で始まる表に定義されるインデクスを格納するRDエリア
csn_cfv_e_pdloginit_spd_rec_num | シンクポイントダンプファイルの1ファイル当たりのレコード数を指定します。 | 12～262,144の整数
csn_cfv_e_pdstsinit_sds_rec_num | サーバ用ステータスファイルの1ファイル当たりのレコード数を指定します。 | 32～2,096,107の整数

RDエリアやHiRDBファイルシステム領域の見積もりについては，マニュアル「HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」を参照してください。

4.2.4　セットアップファイル

セットアップファイルの概要を次に示します。

表4-14　セットアップファイルの概要

項目
説明

ファイルの用途
セットアップファイルは，セットアップ時に出力する複数のファイルの総称です。次の2種類に分類されます。

セットアップコマンドのファイル

セットアップ設定ファイル

ファイルの定義形式
「(1)　セットアップファイルの構成」を参照してください。

ファイルの格納場所

ファイル名

ファイル内容が有効になるタイミング
（出力したファイルは編集しないため，該当しない）

＜この項の構成＞

(1)　セットアップファイルの構成

(1)　セットアップファイルの構成

出力されるセットアップファイルの構成を次に示します。

図4-1　File Sharingサーバのセットアップファイルの構成

出力されたセットアップファイルは，各マシンにコピーして実行する必要があります。コピー方法については「2.4.1　セットアップファイルを各マシンにコピーする」を参照してください。

4.3　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのファイル

この節では，Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする際にユーザが作成・編集する，次に示すファイルについて説明します。

動作環境プロパティファイル

見積もり基礎情報ファイル

見積もりファイル

セットアップファイル

＜この節の構成＞

4.3.1　動作環境プロパティファイル

4.3.2　見積もり基礎情報ファイル

4.3.3　見積もりファイル

4.3.4　セットアップファイル

4.3.1　動作環境プロパティファイル

動作環境プロパティファイルの概要を次に示します。

表4-15　動作環境プロパティファイルの概要

項目 | 説明
ファイルの用途 | Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップコマンド名を変更できます。テキストエディタで編集してください。
ファイルの定義形式 | Javaのプロパティファイル形式
ファイルの格納場所 | Collaboration Setup Navigationのインストールディレクトリ¥systems¥ssv¥etc
ファイル名 | csn_ssv.properties
ファイル内容が有効になるタイミング | Collaboration Setup Navigationの起動時

動作環境プロパティファイルの記述形式は次のとおりです。

キー名 = 値

動作環境プロパティファイルのプロパティと定義内容を次に示します。キーの値は255文字以内の，印刷可能なASCIIコードで指定してください。

表4-16　動作環境プロパティファイル（Scheduler ServerおよびFacilities Manager用）のプロパティ一覧

キー名 | 定義内容 | デフォルト値 | 説明個所
csn_ssv_SetupCmdName | Scheduler ServerおよびFacilities Manager用のセットアップコマンド名。 | csn_ssv_setup | 「5.4.1　Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする（csn_ssv_setupコマンド）」
csn_ssv_DB_SetupCmdName | HiRDB用のセットアップコマンド名。 | csn_ssv_dbsetup | 「5.4.2　HiRDBをセットアップする（csn_ssv_dbsetupコマンド）」
csn_ssv_RestoreCmdName | Scheduler ServerおよびFacilities Manager用の環境初期化コマンド名。 | csn_ssv_restore | 「5.4.3　セットアップ前の状態に戻したい（csn_ssv_restoreコマンド）」

4.3.2　見積もり基礎情報ファイル

見積もり基礎情報ファイルの概要を次に示します。

表4-17　見積もり基礎情報ファイルの概要

項目
説明

ファイルの用途
見積もりに必要なデータを出力するファイルです。
セットアップナビゲーション画面の「ステップ2：HiRDB設定情報」の［8.見積もりファイルの指定］画面を開いた際に，設定した見積もり情報が出力されます。

ファイルの定義形式
CSV形式

ファイルの格納場所
Collaboration Setup Navigationのインストールディレクトリ¥systems¥ssv¥sample

ファイル名
「(2)　見積もり基礎情報ファイルの出力情報の詳細」を参照してください。

ファイル内容が有効になるタイミング
（ファイルは編集しないため，該当しない）

＜この項の構成＞

(1)　見積もり基礎情報ファイルの出力形式

(2)　見積もり基礎情報ファイルの出力情報の詳細

(1)　見積もり基礎情報ファイルの出力形式

見積もり基礎情報ファイルは，ヘッダとボディで構成されます。それぞれの出力形式について次に示します。各エントリの詳細については，「(2)　見積もり基礎情報ファイルの出力情報の詳細」を参照してください。

ヘッダ

エントリ名が列記されている行です。

ヘッダは，ボディより前の行に1行だけ記述されています。

ボディ

出力された値が記述されている行です。見積もりに必要な値が出力されます。ボディは，ヘッダのエントリ名に対応しています。

(2)　見積もり基礎情報ファイルの出力情報の詳細

見積もり基礎情報ファイルは次の3種類のファイルから構成されます。Scheduler ServerおよびFacilities Managerで利用するHiRDBに関して，次の情報を設定します。

表4-18　見積もり基礎情報ファイルの出力情報の詳細

ファイル名 | 名称 | 説明
csn_ssv_estimate_rdarea.csv | RDエリア見積もり基礎情報ファイル | すべてのRDエリアを対象に，データベース容量の見積もりに必要な行の数などの基礎情報を出力します。
csn_ssv_estimate_dump.csv | シンクポイントダンプファイル見積もり基礎情報ファイル | HiRDBのシンクポイントダンプファイルのレコード数の見積もりに必要な情報を出力します。
csn_ssv_estimate_status.csv | サーバ用ステータスファイル | HiRDBのステータスファイルのレコード数の見積もりに必要な情報を出力します。

(a)　RDエリア見積もり基礎情報ファイルの出力内容

RDエリア見積もり基礎情報ファイルのボディ部には，次の「出力内容」に示す内容が順に出力されます。

「Kind」が「UserTable」の場合で，「Data Type」が「BINARY」の列を含む表については，BINARY列以外の情報とBINARY列の情報の2行で出力します。「Kind」が「UserIndex」の場合は，列ごとに行を分けて出力します。

表4-19　RDエリア見積もり基礎情報ファイルの出力内容

エントリ名
出力内容

Kind
次のどちらかの値が出力されます。

UserTable：表容量見積もり用のデータ

UserIndex：インデクス容量見積もり用データ

Table Name
データベースに定義する表の名前が出力されます。

Index Name
データベースに定義するインデクスの名前が出力されます。
「Kind」が「UserTable」の場合は空となります。

Record Count
表に格納するレコードの総数が出力されます。
「Kind」が「UserIndex」の場合は空となります。

Record Length
レコードのデータサイズが出力されます。
「Kind」が「UserIndex」の場合は空となります。

Column Count
表に定義する列の総数が出力されます。
「Kind」が「UserIndex」の場合は空となります。

Key Kind
インデクスの種別として次のどちらかの値が出力されます。

1：ユニークキー

0：重複キー

「Kind」が「UserTable」の場合は空となります。

AvContent Size
常に空となります。

Area Name
表，インデクスを格納するRDエリア名が出力されます。

Column Name

「Kind」が「UserTable」の場合
可変文字列型で平均文字列長が256バイト以上の列の名前が出力されます。該当する列が存在しない場合は空となります。

「Kind」が「UserIndex」の場合
インデクスを定義する列の名前が出力されます。

Data Type
列のデータ型として次のどれかが出力されます。

INT：整数

CHAR：固定長文字列

VARCHAR：可変長文字列

MVARCHAR：可変長混在文字列

DATE：日付

TIMESTAMP：日付/時刻

BINARY：バイナリデータ

TIME：時刻

「Kind」の値によって出力内容は次のように異なります。

「Kind」が「UserTable」の場合
可変文字列型で平均文字列長が256バイト以上の列のデータ型が出力されます。該当する列が存在しない場合は空となります。

「Kind」が「UserIndex」の場合
インデクスを定義する列のデータ型が出力されます。

Column Length
列の定義長が出力されます。

「Kind」が「UserTable」の場合
可変文字列型で平均文字列長が256バイト以上の列の定義長が出力されます。該当する列が存在しない場合は空となります。

「Kind」が「UserIndex」の場合
インデクスを定義する列の定義長が出力されます。

AvColumn Length
可変長文字列型の列の平均文字列長が出力されます。
「Data Type」が「VARCHAR」「MVARCHAR」または「BINARY」の場合に出力されます。それ以外の場合は空となります。

Key Type Count
インデクスのキーの種類の数が出力されます。
「Kind」が「UserTable」の場合は常に空となります。
同一インデクスのすべての列情報に同じ値が出力されます。どれか一つの行の値を使用します。

Duplicate Key Count
インデクスのキーの重複数が出力されます。
「Kind」が「UserTable」の場合は常に空となります。
同一インデクスのすべての列情報に同じ値が出力されます。どれか一つの行の値を使用します。

RDエリア見積もり基礎情報ファイルの出力例として，「TBL_ANNIVERSARY」という名前の表の出力例を次に示します。

Kind,Table Name,Index Name,Record Count,Record Length,Column Count,Key Kind,AvContent Size,Area Name,Column Name,Data Type,Column Length,AvColumn Length,Key Type Count,Duplicate Key Count
UserTable,TBL_ANNIVERSARY,,1000,97,9,,,SSVRDDATA400,,,,,,
UserIndex,TBL_ANNIVERSARY,IDX_ANNIVERSARY,,,,1,,SSVRDIDX400,AREACODE,CHAR,2,2,
UserIndex,TBL_ANNIVERSARY,IDX_ANNIVERSARY,,,,1,,SSVRDIDX400,OWNTYPE,INT,4,4,
UserIndex,TBL_ANNIVERSARY,IDX_ANNIVERSARY,,,,1,,SSVRDIDX400,OWNID,VARCHAR,255,8,
UserIndex,TBL_ANNIVERSARY,IDX_ANNIVERSARY,,,,1,,SSVRDIDX400,CALDAY,DATE,4,4,
UserIndex,TBL_ANNIVERSARY,IDX_ANNI_DELFLAG,,,,0,,SSVRDIDX401,OWNTYPE,INT,4,4,
UserIndex,TBL_ANNIVERSARY,IDX_ANNI_DELFLAG,,,,0,,SSVRDIDX401,OWNID,VARCHAR,255,8,

(b)　シンクポイントダンプファイル見積もり基礎情報ファイルの出力内容

シンクポイントダンプファイル見積もり基礎情報ファイルのボディ部には，次の「出力内容」に示す内容が順に出力されます。

表4-20　シンクポイントダンプファイル見積もり基礎情報ファイルの出力内容

エントリ名 | 出力内容
pd_max_users | システム共通定義のpd_max_usersオペランドに指定する値が出力されます。
pd_lck_until_disconnect_cnt | シングルサーバ定義のpd_lck_until_disconnect_cntオペランドに指定する値として，「256」が出力されます。
pdlogadfg Count | シングルサーバ定義のpdlogadfgオペランドの数として，「3」が出力されます。
Correction Coefficient | 補正係数として「1.2」が出力されます。

(c)　サーバ用ステータスファイルの出力内容

サーバ用ステータスファイルのボディ部には，次の「出力内容」に示す内容が順に出力されます。

表4-21　サーバ用ステータスファイルの出力内容

エントリ名 | 出力内容
Record Length | レコード長として，「4,096」が出力されます。
File Count | ステータスファイルの世代数として，「3」が出力されます。
Utility Type | ユティリティ専用ユニットでないことを示す「N」が出力されます。
RDAREA Count | サーバ内のRDエリア数として，「200」が出力されます。
pd_max_users | システム共通定義のpd_max_usersオペランドに指定する値が出力されます。
pd_max_rdarea_no | システム共通定義のpd_max_rdarea_noオペランドに指定する値として，「200」が出力されます。
pd_max_file_no | システム共通定義のpd_max_file_noオペランドに指定する値として，「200」が出力されます。
RDAREA pdbuffer Count | システム共通定義の全pdbufferオペランドの定義数として，「200」が出力されます。
Index pdbuffer Count | システム共通定義のインデクス用のpdbufferオペランドの定義数として，「0」が出力されます。
pd_ha_agent | システム共通定義のpd_ha_agentオペランドに指定する値として，「N」が出力されます。
pd_log_auto_unload_path | pd_log_auto_unload_pathオペランドを指定しないことを示す「N」が出力されます。
System File Group Count | シンクポイントダンプファイルのグループ数とシステムログファイルのグループ数の総和として，「9」が出力されます。
Synchronization Point Dump Count | シンクポイントダンプファイルのグループ数として，「3」が出力されます。
Correction Coefficient | 補正係数として「1.2」が出力されます。

4.3.3　見積もりファイル

見積もりファイルは，見積もり基礎情報ファイルの内容を基にユーザが見積もった値を設定するファイルです。作成した見積もりファイルは，セットアップナビゲーション画面の［8.見積もりファイルの指定］画面で読み込みます。

見積もりファイルの概要を次に示します。

表4-22　見積もりファイルの概要

項目
説明

ファイルの用途
セットアップナビゲーション画面で出力した見積もり基礎情報ファイルを基に，次に示す定義パラメタを定義します。

HiRDBファイルシステム領域のサイズ

RDエリアのセグメント数

RDエリアの1セグメント当たりのページ数

グローバルバッファの面数

シンクポイントダンプファイルの1ファイル当たりのレコード数

サーバ用ステータスファイルの1ファイル当たりのレコード数

作成した見積もりファイルは，セットアップナビゲーション画面の「ステップ2：HiRDB設定情報」の［8.見積もりファイルの指定］で格納場所を指定します。

ファイルの定義形式
Javaのプロパティファイル形式

ファイルの格納場所
任意のディレクトリ

ファイル名
任意のファイル名

ファイル内容が有効になるタイミング
セットアップナビゲーション画面でのファイル読み込み時

＜この項の構成＞

(1)　ファイルの定義内容

(2)　ファイルの定義例

(1)　ファイルの定義内容

見積もりファイルの記述形式は次のとおりです。

キー名 = 値

見積もりファイルのプロパティと定義内容を次に示します。どのキーも省略不可です。デフォルト値はありません。

表4-23　見積もりファイルのプロパティ一覧

キー名 | 定義内容 | 指定できる値
csn_ssv_e_pdfmkfs_areasize | HiRDBファイルシステム領域のサイズを指定します。 | 1～1,048,575の整数（単位：MB）
csn_ssv_e_pdmod_RDエリア名_segment_num | 表4-24，表4-25に示すすべてのRDエリアのセグメント数を指定します。 | 1以上の整数
csn_ssv_e_pdmod_RDエリア名_segment_size | 表4-24，表4-25に示すすべてのRDエリアの1セグメント当たりのページ数を指定します。 | 1～16,000の整数
csn_ssv_e_pdbuffer_グローバルバッファ名_num | 表4-24，表4-25に示すすべてのグローバルバッファの面数を指定します。 | 4～1,073,741,824の整数
csn_ssv_e_pdloginit_spd_num | シンクポイントダンプファイルの1ファイル当たりのレコード数を指定します。 | 12～262,144の整数
csn_ssv_e_pdstsinit_sds_num | サーバ用ステータスファイルの1ファイル当たりのレコード数を指定します。 | 32～2,096,107の整数

RDエリアやHiRDBファイルシステム領域の見積もりについては，マニュアル「HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」を参照してください。

Scheduler ServerおよびFacilities Managerで利用するRDエリア名と，それに対応するグローバルバッファ名の一覧を次に示します。

表4-24　表用RDエリア一覧

RDエリア名 | 表名 | グローバルバッファ名
SSVRDDATA010 | TBL_ORG | gbt_SSVRDDATA010
SSVRDDATA020 | TBL_FACIACCESS | gbt_SSVRDDATA020
SSVRDDATA030 | TBL_USER | gbt_SSVRDDATA030
SSVRDDATA040 | TBL_BOSS | gbt_SSVRDDATA040
SSVRDDATA050 | TBL_FACILITY | gbt_SSVRDDATA050
SSVRDDATA060 | TBL_FACIMANAGER | gbt_SSVRDDATA060
SSVRDDATA070 | TBL_PROHIBITEDTIME | gbt_SSVRDDATA070
SSVRDDATA080 | TBL_RESERVTERM | gbt_SSVRDDATA080
SSVRDDATA090 | TBL_FACIIMAGE | gbt_SSVRDDATA090
SSVRDDATA110 | TBL_OWNEQUIPMENT | gbt_SSVRDDATA110
SSVRDDATA120 | TBL_EQUIPMENT | gbt_SSVRDDATA120
SSVRDDATA130 | TBL_SECRANK | gbt_SSVRDDATA130
SSVRDDATA140 | TBL_USRGRP | gbt_SSVRDDATA140
SSVRDDATA150 | TBL_USRGRPMEMBER | gbt_SSVRDDATA150
SSVRDDATA160 | TBL_USRACCESS | gbt_SSVRDDATA160
SSVRDDATA170 | TBL_ORGGROUP | gbt_SSVRDDATA170
SSVRDDATA180 | TBL_ORGGROUPMEMBER | gbt_SSVRDDATA180
SSVRDDATA190 | TBL_DESTINATION | gbt_SSVRDDATA190
SSVRDDATA200 | TBL_TITLE | gbt_SSVRDDATA200
SSVRDDATA220 | TBL_SCHEDULE | gbt_SSVRDDATA220
SSVRDDATA230 | TBL_TASK | gbt_SSVRDDATA230
SSVRDDATA240 | TBL_RECEIVER | gbt_SSVRDDATA240
SSVRDDATA250 | TBL_CONTACT | gbt_SSVRDDATA250
SSVRDDATA260 | TBL_MEMO | gbt_SSVRDDATA260
SSVRDDATA270 | TBL_MONTHLYID | gbt_SSVRDDATA270
SSVRDDATA280 | TBL_IDSEQ | gbt_SSVRDDATA280
SSVRDDATA290 | TBL_ORGTEMPLATE | gbt_SSVRDDATA290
SSVRDDATA300 | TBL_ORGTEMPMAPPING | gbt_SSVRDDATA300
SSVRDDATA310 | TBL_DIVISION | gbt_SSVRDDATA310
SSVRDDATA320 | TBL_CALENDER | gbt_SSVRDDATA320
SSVRDDATA330 | TBL_TIMEDIV | gbt_SSVRDDATA330
SSVRDDATA340 | TBL_CONFIG | gbt_SSVRDDATA340
SSVRDDATA350 | TBL_SETUP | gbt_SSVRDDATA350
SSVRDDATA360 | TBL_DELETETERM | gbt_SSVRDDATA360
SSVRDDATA370 | TBL_TIMEZONE | gbt_SSVRDDATA370
SSVRDDATA380 | TBL_EXECSTATE | gbt_SSVRDDATA380
SSVRDDATA390 | TBL_FACIORG | gbt_SSVRDDATA390
SSVRDDATA400 | TBL_ANNIVERSARY | gbt_SSVRDDATA400
SSVRDDATA410 | TBL_PRIVILEGE | gbt_SSVRDDATA410
SSVRDDATA420 | TBL_AREANAME | gbt_SSVRDDATA420
SSVRDDATA430 | TBL_ORGSECURITY | gbt_SSVRDDATA430

表4-25　インデクス用RDエリア一覧

RDエリア名 | 表名 | インデクス | グローバルバッファ名
SSVRDIDX010 | TBL_ORG | 主キー | gbi_SSVRDIDX010
SSVRDIDX011 | IDX_ORG_PORG | gbi_SSVRDIDX011
SSVRDIDX020 | TBL_FACIACCESS | 主キー | gbi_SSVRDIDX020
SSVRDIDX021 | IDX_FACIACC_ID | gbi_SSVRDIDX021
SSVRDIDX030 | TBL_USER | 主キー | gbi_SSVRDIDX030
SSVRDIDX031 | IDX_USER_POST | gbi_SSVRDIDX031
SSVRDIDX032 | IDX_USER_ID | gbi_SSVRDIDX032
SSVRDIDX033 | IDX_USER_NAME | gbi_SSVRDIDX033
SSVRDIDX034 | IDX_USER_INTNAME | gbi_SSVRDIDX034
SSVRDIDX035 | IDX_USER_MAINID | gbi_SSVRDIDX035
SSVRDIDX036 | IDX_USER_POSTORDER | gbi_SSVRDIDX036
SSVRDIDX037 | IDX_USER_DELFLAG | gbi_SSVRDIDX037
SSVRDIDX040 | TBL_BOSS | 主キー | gbi_SSVRDIDX040
SSVRDIDX041 | IDX_BOSS_SEC | gbi_SSVRDIDX041
SSVRDIDX050 | TBL_FACILITY | 主キー | gbi_SSVRDIDX050
SSVRDIDX051 | IDX_FACI_ORGID | gbi_SSVRDIDX051
SSVRDIDX052 | IDX_FACI_CAPACITY | gbi_SSVRDIDX052
SSVRDIDX053 | IDX_FACI_CAPONLY | gbi_SSVRDIDX053
SSVRDIDX054 | IDX_FACI_DEFFLAG | gbi_SSVRDIDX054
SSVRDIDX060 | TBL_FACIMANAGER | 主キー | gbi_SSVRDIDX060
SSVRDIDX061 | IDX_FACIMAN_TGTID | gbi_SSVRDIDX061
SSVRDIDX070 | TBL_PROHIBITEDTIME | IDX_PROHIBITED_KEY | gbi_SSVRDIDX070
SSVRDIDX080 | TBL_RESERVTERM | 主キー | gbi_SSVRDIDX080
SSVRDIDX090 | TBL_FACIIMAGE | 主キー | gbi_SSVRDIDX090
SSVRDIDX110 | TBL_OWNEQUIPMENT | 主キー | gbi_SSVRDIDX110
SSVRDIDX111 | IDX_OWNEQP_EQP | gbi_SSVRDIDX111
SSVRDIDX120 | TBL_EQUIPMENT | 主キー | gbi_SSVRDIDX120
SSVRDIDX130 | TBL_SECRANK | 主キー | gbi_SSVRDIDX130
SSVRDIDX140 | TBL_USRGRP | 主キー | gbi_SSVRDIDX140
SSVRDIDX150 | TBL_USRGRPMEMBER | 主キー | gbi_SSVRDIDX150
SSVRDIDX151 | IDX_USRGRPMEM_MEMID | gbi_SSVRDIDX151
SSVRDIDX160 | TBL_USRACCESS | 主キー | gbi_SSVRDIDX160
SSVRDIDX161 | IDX_USRACC_OTHER | gbi_SSVRDIDX161
SSVRDIDX170 | TBL_ORGGROUP | 主キー | gbi_SSVRDIDX170
SSVRDIDX180 | TBL_ORGGROUPMEMBER | 主キー | gbi_SSVRDIDX180
SSVRDIDX181 | IDX_ORGGRPMEM_GRPID | gbi_SSVRDIDX181
SSVRDIDX182 | IDX_ORGGRPMEM_MEMID | gbi_SSVRDIDX182
SSVRDIDX190 | TBL_DESTINATION | 主キー | gbi_SSVRDIDX190
SSVRDIDX191 | IDX_DEST_OWNER | gbi_SSVRDIDX191
SSVRDIDX200 | TBL_TITLE | 主キー | gbi_SSVRDIDX200
SSVRDIDX201 | IDX_TITLE_TIME | gbi_SSVRDIDX201
SSVRDIDX220 | TBL_SCHEDULE | 主キー | gbi_SSVRDIDX220
SSVRDIDX221 | IDX_SCHEDULE_TIME | gbi_SSVRDIDX221
SSVRDIDX222 | IDX_SCHEDULE_DELRSV | gbi_SSVRDIDX222
SSVRDIDX223 | IDX_SCHEDULE_RESPONSE | gbi_SSVRDIDX223
SSVRDIDX224 | IDX_SCHEDULE_SENDFLIST | gbi_SSVRDIDX224
SSVRDIDX225 | IDX_SCHEDULE_EXTEND | gbi_SSVRDIDX225
SSVRDIDX226 | IDX_SCHEDULE_DELALL | gbi_SSVRDIDX226
SSVRDIDX227 | IDX_SCHEDULE_CODECHG | gbi_SSVRDIDX227
SSVRDIDX230 | TBL_TASK | 主キー | gbi_SSVRDIDX230
SSVRDIDX231 | IDX_TASK_UPDATE | gbi_SSVRDIDX231
SSVRDIDX232 | IDX_TASK_PARENT | gbi_SSVRDIDX232
SSVRDIDX233 | IDX_TASK_STATUS | gbi_SSVRDIDX233
SSVRDIDX240 | TBL_RECEIVER | 主キー | gbi_SSVRDIDX240
SSVRDIDX241 | IDX_RECV_RECVFLIST | gbi_SSVRDIDX241
SSVRDIDX242 | IDX_RECV_RECVBLIST | gbi_SSVRDIDX242
SSVRDIDX243 | IDX_RECV_EXTEND | gbi_SSVRDIDX243
SSVRDIDX250 | TBL_CONTACT | 主キー | gbi_SSVRDIDX250
SSVRDIDX251 | IDX_CONTACT_TOID | gbi_SSVRDIDX251
SSVRDIDX260 | TBL_MEMO | 主キー | gbi_SSVRDIDX260
SSVRDIDX261 | IDX_MEMO_LIST | gbi_SSVRDIDX261
SSVRDIDX262 | IDX_MEMO_ORG | gbi_SSVRDIDX262
SSVRDIDX263 | IDX_MEMO_DELALL | gbi_SSVRDIDX263
SSVRDIDX264 | IDX_MEMO_EXTEND | gbi_SSVRDIDX264
SSVRDIDX270 | TBL_MONTHLYID | 主キー | gbi_SSVRDIDX270
SSVRDIDX280 | TBL_IDSEQ | 主キー | gbi_SSVRDIDX280
SSVRDIDX290 | TBL_ORGTEMPLATE | 主キー | gbi_SSVRDIDX290
SSVRDIDX300 | TBL_ORGTEMPMAPPING | 主キー | gbi_SSVRDIDX300
SSVRDIDX301 | IDX_TEMPLATE_ID | gbi_SSVRDIDX301
SSVRDIDX310 | TBL_DIVISION | 主キー | gbi_SSVRDIDX310
SSVRDIDX311 | IDX_DIVISION_ORDER | gbi_SSVRDIDX311
SSVRDIDX320 | TBL_CALENDER | 主キー | gbi_SSVRDIDX320
SSVRDIDX321 | IDX_CALENDER_DELETE | gbi_SSVRDIDX321
SSVRDIDX330 | TBL_TIMEDIV | 主キー | gbi_SSVRDIDX330
SSVRDIDX340 | TBL_CONFIG | 主キー | gbi_SSVRDIDX340
SSVRDIDX350 | TBL_SETUP | 主キー | gbi_SSVRDIDX350
SSVRDIDX360 | TBL_DELETETERM | 主キー | gbi_SSVRDIDX360
SSVRDIDX370 | TBL_TIMEZONE | 主キー | gbi_SSVRDIDX370
SSVRDIDX380 | TBL_EXECSTATE | 主キー | gbi_SSVRDIDX380
SSVRDIDX390 | TBL_FACIORG | 主キー | gbi_SSVRDIDX390
SSVRDIDX391 | IDX_FACIORG_PORG | gbi_SSVRDIDX391
SSVRDIDX400 | TBL_ANNIVERSARY | 主キー | gbi_SSVRDIDX400
SSVRDIDX401 | IDX_ANNI_DELFLAG | gbi_SSVRDIDX401
SSVRDIDX410 | TBL_PRIVILEGE | 主キー | gbi_SSVRDIDX410
SSVRDIDX420 | TBL_AREANAME | 主キー | gbi_SSVRDIDX420

(2)　ファイルの定義例

次の場合を例に，見積もりファイルの定義例を示します。

HiRDBファイルシステム領域のサイズを定義する

RDエリア「SSVRDDATA010」「SSVRDIDX010」に対し，セグメント数およびページ数とグローバルバッファの面数を定義する

シンクポイントダンプファイルとステータスファイルのレコード数を定義する

この条件での見積もりファイルの定義例を次に示します。

csn_ssv_e_pdfmkfs_areasize=200

csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA010_segment_num=1
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA010_segment_size=20
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX010_segment_num=1
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX010_segment_size=20

csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA010_num=44
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX010_num=30

csn_ssv_e_pdloginit_spd_num=50
csn_ssv_e_pdstsinit_sds_num=800

見積もりファイルの雛形を次に示します。

csn_ssv_e_pdfmkfs_areasize=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA010_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA020_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA030_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA040_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA050_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA060_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA070_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA080_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA090_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA110_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA120_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA130_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA140_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA150_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA160_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA170_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA180_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA190_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA200_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA220_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA230_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA240_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA250_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA260_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA270_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA280_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA290_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA300_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA310_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA320_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA330_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA340_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA350_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA360_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA370_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA380_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA390_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA400_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA410_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA420_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA430_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX010_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX011_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX020_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX021_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX030_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX031_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX032_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX033_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX034_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX035_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX036_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX037_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX040_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX041_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX050_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX051_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX052_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX053_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX054_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX060_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX061_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX070_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX080_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX090_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX110_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX111_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX120_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX130_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX140_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX150_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX151_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX160_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX161_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX170_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX180_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX181_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX182_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX190_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX191_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX200_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX201_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX220_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX221_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX222_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX223_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX224_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX225_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX226_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX227_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX230_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX231_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX232_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX233_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX240_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX241_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX242_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX243_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX250_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX251_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX260_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX261_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX262_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX263_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX264_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX270_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX280_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX290_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX300_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX301_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX310_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX311_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX320_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX321_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX330_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX340_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX350_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX360_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX370_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX380_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX390_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX391_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX400_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX401_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX410_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX420_segment_num=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA010_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA020_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA030_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA040_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA050_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA060_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA070_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA080_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA090_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA110_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA120_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA130_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA140_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA150_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA160_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA170_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA180_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA190_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA200_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA220_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA230_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA240_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA250_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA260_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA270_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA280_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA290_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA300_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA310_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA320_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA330_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA340_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA350_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA360_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA370_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA380_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA390_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA400_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA410_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA420_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDDATA430_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX010_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX011_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX020_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX021_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX030_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX031_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX032_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX033_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX034_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX035_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX036_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX037_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX040_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX041_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX050_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX051_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX052_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX053_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX054_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX060_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX061_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX070_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX080_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX090_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX110_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX111_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX120_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX130_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX140_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX150_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX151_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX160_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX161_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX170_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX180_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX181_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX182_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX190_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX191_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX200_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX201_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX220_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX221_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX222_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX223_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX224_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX225_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX226_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX227_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX230_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX231_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX232_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX233_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX240_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX241_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX242_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX243_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX250_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX251_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX260_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX261_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX262_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX263_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX264_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX270_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX280_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX290_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX300_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX301_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX310_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX311_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX320_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX321_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX330_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX340_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX350_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX360_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX370_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX380_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX390_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX391_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX400_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX401_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX410_segment_size=
csn_ssv_e_pdmod_SSVRDIDX420_segment_size=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA010_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA020_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA030_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA040_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA050_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA060_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA070_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA080_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA090_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA110_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA120_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA130_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA140_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA150_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA160_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA170_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA180_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA190_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA200_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA220_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA230_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA240_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA250_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA260_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA270_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA280_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA290_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA300_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA310_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA320_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA330_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA340_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA350_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA360_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA370_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA380_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA390_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA400_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA410_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA420_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbt_SSVRDDATA430_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX010_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX011_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX020_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX021_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX030_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX031_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX032_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX033_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX034_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX035_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX036_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX037_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX040_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX041_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX050_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX051_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX052_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX053_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX054_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX060_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX061_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX070_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX080_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX090_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX110_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX111_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX120_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX130_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX140_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX150_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX151_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX160_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX161_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX170_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX180_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX181_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX182_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX190_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX191_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX200_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX201_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX220_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX221_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX222_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX223_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX224_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX225_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX226_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX227_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX230_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX231_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX232_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX233_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX240_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX241_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX242_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX243_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX250_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX251_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX260_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX261_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX262_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX263_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX264_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX270_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX280_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX290_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX300_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX301_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX310_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX311_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX320_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX321_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX330_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX340_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX350_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX360_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX370_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX380_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX390_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX391_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX400_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX401_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX410_num=
csn_ssv_e_pdbuffer_gbi_SSVRDIDX420_num=
csn_ssv_e_pdloginit_spd_num=
csn_ssv_e_pdstsinit_sds_num=

4.3.4　セットアップファイル

セットアップファイルの概要を次に示します。

表4-26　セットアップファイルの概要

項目
説明

ファイルの用途
セットアップファイルは，セットアップ時に出力する複数のファイルの総称です。次の2種類に分類されます。

セットアップコマンドのファイル

セットアップ設定ファイル

ファイルの定義形式
「(1)　セットアップファイルの構成」を参照してください。

ファイルの格納場所

ファイル名

ファイル内容が有効になるタイミング
（出力したファイルは編集しないため，該当しない）

＜この項の構成＞

(1)　セットアップファイルの構成

(1)　セットアップファイルの構成

出力されるセットアップファイルの構成を次に示します。

図4-2　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップファイルの構成

注※

メモリ所要量ファイルは，Scheduler ServerまたはFacilities Managerが使用するメモリサイズを確認する際に参照するファイルです。

出力されたセットアップファイルは，SchedulerマシンおよびHiRDBマシンにコピーして，バッチファイルを実行する必要があります。コピー方法については「3.4.1　セットアップファイルを各マシンにコピーする」を参照してください。

5.　コマンド

この章では，Collaboration Setup Navigationおよび各セットアップ製品で実行するコマンドについて説明します。

＜この章の構成＞

5.1　コマンドの概要

5.2　Collaboration Setup Navigationのコマンド

5.3　File Sharingサーバのコマンド

5.4　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのコマンド

5.1　コマンドの概要

この節では，Collaboration Setup Navigationおよびセットアップ製品のコマンドについて，概要を説明します。

コマンド一覧
Collaboration Setup Navigationおよびセットアップ製品で実行できるコマンドの一覧を次に示します。コマンドの詳細については，次の節以降で説明しています。

表5-1　コマンド一覧

分類 | コマンド名 | 機能
Collaboration Setup Navigationのコマンド | csn_navistart | セットアップナビゲーション画面を開きます。
File Sharingサーバのコマンド | csn_cfv_setup | File Sharingマシン上でFile Sharingサーバをセットアップします。
csn_cfv_dbsetup | File Sharingサーバで使用するHiRDBをセットアップします。
Scheduler ServerおよびFacilities Managerのコマンド | csn_ssv_setup | Schedulerマシン上で，Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップします。
csn_ssv_dbsetup | Scheduler ServerおよびFacilities Managerで使用するHiRDBをセットアップします。
csn_ssv_restore | DBモードで構築途中のSchedulerマシンの環境をファイルモードへ戻せます。

コマンドの実行方法
コマンドは次のどちらかの方法で実行します。コマンドはAdministrator権限を持っているユーザが実行してください。

コマンドプロンプトでコマンド名を指定する。

エクスプローラなどでコマンドファイルをダブルクリックして実行する。

コマンドの入力形式
コマンドは次の形式で入力してください。パスの指定は省略できます。
　コマンド名称△[オプション…]
なお，オプションを持たないコマンドについては，コマンドの説明個所に項目「オプション」を記載していません。

5.2　Collaboration Setup Navigationのコマンド

＜この節の構成＞

5.2.1　セットアップナビゲーション画面を開く（csn_navistartコマンド）

5.2.1　セットアップナビゲーション画面を開く（csn_navistartコマンド）

このコマンドでは，構築情報を設定するためのセットアップナビゲーション画面を開きます。

なお，セットアップナビゲーション画面は，Windowsの［スタート］－［プログラム］－［Collaboration Setup Navigation］から「Setup Navigation 起動」を選択する方法で開くこともできます。

＜この項の構成＞

(1)　形式

(2)　機能

(3)　戻り値

(1)　形式

csn_navistart[.bat]

(2)　機能

このコマンドを実行すると，セットアップナビゲーション画面が開きます。

セットアップナビゲーション画面の構成については「1.3　Collaboration Setup Navigationのセットアップナビゲーション画面」を参照してください。セットアップナビゲーション画面の操作のポイントについては，次の個所を参照してください。

File Sharingサーバをセットアップする場合
「2.3.1(1)　セットアップナビゲーション画面で構築情報を設定する」

Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする場合
「3.3.1(1)　セットアップナビゲーション画面で構築情報を設定する」

(3)　戻り値

0 | セットアップナビゲーション画面を開くことに成功しました。
1 | セットアップナビゲーション画面を開くことに失敗しました。

5.3　File Sharingサーバのコマンド

＜この節の構成＞

5.3.1　File Sharingサーバをセットアップする（csn_cfv_setupコマンド）

5.3.2　HiRDBをセットアップする（csn_cfv_dbsetupコマンド）

5.3.1　File Sharingサーバをセットアップする（csn_cfv_setupコマンド）

このコマンドでは，File Sharingマシン上でFile Sharingサーバをセットアップします。

＜この項の構成＞

(1)　形式

(2)　機能

(3)　オプション

(4)　コマンドを実行するための条件

(5)　注意事項

(6)　戻り値

(1)　形式

csn_cfv_setup[.bat]△[-b△バックアップ先ディレクトリ]

(2)　機能

このコマンドを実行すると，次の操作が実行されます。

File Sharingマシン上で，File Sharingサーバがセットアップされます。

システム環境変数の設定結果が次のファイル名で出力されます。設定結果を確認してください。
セットアップコマンドの実行ディレクトリ¥csn_cfv_setup_sysenv.txt
このファイルには，システム環境変数の情報が1行ずつ出力されます。行ごとの出力項目は次のとおりです。

表5-2　システム環境変数の設定結果の出力項目

出力項目
説明

設定フラグ
出力されるフラグとその意味は次のとおりです。

A：新規に環境変数を追加しました。

W：既存の環境変数の値を上書きしました。

－：メッセージKDSN21016-Q（環境変数を設定するかどうかの問い合わせメッセージ）に対して，環境変数を設定しないよう応答しました。

システム環境変数の名前
セットアップコマンドが値を設定したシステム環境変数の名前です。

システム環境変数の値
セットアップコマンドがシステム環境変数に設定した値です。

出力項目は「"（引用符）」で囲まれ，「,（コンマ）」で区切って出力されます。

(3)　オプション

-b△バックアップ先ディレクトリ

セットアップ前のデータのバックアップを出力するディレクトリを指定します。絶対パスと相対パスのどちらでも指定できます。

オプションの指定を省略した場合は，カレントディレクトリ下にディレクトリ「bk」が作成され，バックアップ先ディレクトリとなります。

ディレクトリが空でない場合は，エラーになります。

(4)　コマンドを実行するための条件

コマンドを実行するには，「2.2(1)　File Sharingサーバのセットアップの準備をする」に示す準備が完了している必要があります。

(5)　注意事項

コマンドの実行を中断した場合，中断するまでに実行した処理は有効となります。

コマンドの実行によって内部的に実行されたコマンドは，通常は標準出力または標準エラー出力に出力される内容をトレースファイルに出力します。トレースファイルについては，「6.1.2　このマニュアルでのメッセージの記載形式」を参照してください。

コマンド名は，動作環境プロパティファイルのキーcsn_cfv_SetupCmdNameで変更できます。動作環境プロパティファイルについては，「4.2.1　動作環境プロパティファイル」を参照してください。

(6)　戻り値

0 | File Sharingサーバのセットアップに成功しました。
1 | File Sharingサーバのセットアップに失敗しました。

5.3.2　HiRDBをセットアップする（csn_cfv_dbsetupコマンド）

File Sharingサーバで使用するHiRDBをセットアップします。

このコマンドは，「2.3.2　セットアップファイルを出力する」で出力されたセットアップファイルの一つとして，バッチファイル形式で出力されています。

＜この項の構成＞

(1)　形式

(2)　機能

(3)　オプション

(4)　コマンドを実行するための条件

(5)　注意事項

(6)　戻り値

(1)　形式

csn_cfv_dbsetup[.bat]△[-b△バックアップ先ディレクトリ]

(2)　機能

このコマンドを実行すると，File Sharingサーバが使用するHiRDBの構築に必要な環境設定，およびコマンドを実行できます。

(3)　オプション

-b△バックアップ先ディレクトリ

セットアップ前のデータのバックアップを出力するディレクトリを指定します。絶対パスと相対パスのどちらでも指定できます。

オプションの指定を省略した場合は，カレントディレクトリ下にディレクトリ「bk」が作成され，バックアップ先ディレクトリとなります。

ディレクトリが空でない場合は，エラーになります。

(4)　コマンドを実行するための条件

このコマンドを実行するには，HiRDB/シングルサーバがインストールされている必要があります。

(5)　注意事項

コマンドの実行を中断した場合，中断するまでに実行した処理は有効となります。

コマンドの実行によって内部的に実行されたコマンドは，通常は標準出力または標準エラー出力に出力される内容をトレースファイルに出力します。トレースファイルについては，「6.1.2　このマニュアルでのメッセージの記載形式」を参照してください。

コマンド名は，動作環境プロパティファイルのキーcsn_cfv_DB_SetupCmdNameで変更できます。動作環境プロパティファイルについては，「4.2.1　動作環境プロパティファイル」を参照してください。

(6)　戻り値

0 | File Sharingサーバで使用するHiRDBのセットアップの実行に成功しました。
1 | File Sharingサーバで使用するHiRDBのセットアップの実行に失敗しました。

5.4　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのコマンド

＜この節の構成＞

5.4.1　Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする（csn_ssv_setupコマンド）

5.4.2　HiRDBをセットアップする（csn_ssv_dbsetupコマンド）

5.4.3　セットアップ前の状態に戻したい（csn_ssv_restoreコマンド）

5.4.1　Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする（csn_ssv_setupコマンド）

このコマンドでは，Schedulerマシン上で，Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップします。

マスターサーバとスレーブサーバでは，コマンドの実行内容が異なります。

＜この項の構成＞

(1)　形式

(2)　機能

(3)　オプション

(4)　コマンドを実行するための条件

(5)　注意事項

(6)　戻り値

(1)　形式

csn_ssv_setup[.bat]△[-b△バックアップ先ディレクトリ]

(2)　機能

このコマンドを実行すると，次の操作が実行されます。

実行したマシン上で，Scheduler ServerおよびFacilities Managerがセットアップされます。

マスターサーバでは，Scheduler ServerおよびFacilities ManagerのGetAdAllコマンド（DBモード用）が実行され，HiRDBマシンを構築するためのファイルが出力されます。
GetAdAllコマンドには次に示すオプションが設定されます。

GetAdAllコマンドに設定されるオプション | 指定内容
/kセットアップコマンドのディレクトリ¥GetAdAll | pdload用ファイルの出力先ディレクトリ
/pHiRDBファイルシステム領域格納先ディレクトリ※¥GetAdAll | pdload用ファイルの転送先ディレクトリ

注※

HiRDBファイルシステム領域格納先ディレクトリは，セットアップナビゲーション画面の「ステップ2：HiRDB設定情報」の［1.HiRDB環境情報の設定］画面で指定します。

GetAdAllコマンドについては，マニュアル「Groupmax Scheduler/Facilities Manager Version 7 システム管理者ガイド」を参照してください。
出力されたファイルのうち，バッチファイルをHiRDBで実行する方法については，「3.5.3　HiRDBにデータを登録する」を参照してください。

(3)　オプション

-b△バックアップ先ディレクトリ

セットアップ前のデータのバックアップを出力するディレクトリを指定します。絶対パスと相対パスのどちらでも指定できます。環境初期化コマンド（「5.4.3　セットアップ前の状態に戻したい（csn_ssv_restoreコマンド）」に記載）を実行するためのファイルもこのディレクトリに出力されます。

オプションの指定を省略した場合は，カレントディレクトリ下にディレクトリ「bk」が作成され，バックアップ先ディレクトリとなります。

ディレクトリが空でない場合は，エラーになります。

(4)　コマンドを実行するための条件

コマンドを実行するには，次のすべての条件を満たしている必要があります。

「3.2(1)　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップの準備をする」に示す準備が完了していること。

csn_ssv_dbsetupコマンド（HiRDBのセットアップ）によってHiRDBが構築されていること。
csn_ssv_dbsetupコマンドについては「5.4.2　HiRDBをセットアップする（csn_ssv_dbsetupコマンド）」を参照してください。

(5)　注意事項

コマンドの実行を中断した場合，中断するまでに実行した処理は有効となります。

コマンドの実行によって内部的に実行されたコマンドは，通常は標準出力または標準エラー出力に出力される内容をトレースファイルに出力します。トレースファイルについては，「6.1.2　このマニュアルでのメッセージの記載形式」を参照してください。

コマンド名は，動作環境プロパティファイルのキーcsn_ssv_SetupCmdNameで変更できます。動作環境プロパティファイルについては，「4.3.1　動作環境プロパティファイル」を参照してください。

(6)　戻り値

0 | Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップに成功しました。
1 | Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップに失敗しました。

5.4.2　HiRDBをセットアップする（csn_ssv_dbsetupコマンド）

Scheduler ServerおよびFacilities Managerで使用するHiRDBをセットアップします。

＜この項の構成＞

(1)　形式

(2)　機能

(3)　オプション

(4)　コマンドを実行するための条件

(5)　注意事項

(6)　戻り値

(1)　形式

csn_ssv_dbsetup[.bat]△[-b△バックアップ先ディレクトリ]

(2)　機能

このコマンドを実行すると，Scheduler ServerおよびFacilities Managerで使用するHiRDBがセットアップされます。

(3)　オプション

-b△バックアップ先ディレクトリ

セットアップ前のデータをバックアップするため，退避ファイルや環境初期化ファイルの出力先ディレクトリを指定します。絶対パスと相対パスのどちらでも指定できます。

オプションの指定を省略した場合は，カレントディレクトリ下にディレクトリ「bk」が作成され，バックアップ先ディレクトリとなります。

ディレクトリが空でない場合は，エラーになります。

(4)　コマンドを実行するための条件

このコマンドを実行するには，HiRDB/シングルサーバがインストールされている必要があります。

(5)　注意事項

コマンドの実行を中断した場合，中断するまでに実行した処理は有効となります。

コマンドの実行によって内部的に実行されたコマンドは，通常は標準出力または標準エラー出力に出力される内容をトレースファイルに出力します。トレースファイルについては，「6.1.2　このマニュアルでのメッセージの記載形式」を参照してください。

コマンド名は，動作環境プロパティファイルのキーcsn_ssv_DB_SetupCmdNameで変更できます。動作環境プロパティファイルについては，「4.3.1　動作環境プロパティファイル」を参照してください。

(6)　戻り値

0 | Scheduler ServerおよびFacilities Managerで使用するHiRDBのセットアップの実行に成功しました。
1 | Scheduler ServerおよびFacilities Managerで使用するHiRDBのセットアップの実行に失敗しました。

5.4.3　セットアップ前の状態に戻したい（csn_ssv_restoreコマンド）

DBモードで構築途中のSchedulerマシン（マスターサーバ，スレーブサーバとも）の環境をファイルモードへ戻したい場合，このコマンドを実行すると，環境を初期化できます。

＜この項の構成＞

(1)　形式

(2)　機能

(3)　注意事項

(4)　戻り値

(1)　形式

csn_ssv_restore[.bat]

(2)　機能

セットアップ時（csn_ssv_setupコマンドの実行時）に保管したバックアップファイルをリストアして，セットアップファイルやレジストリをセットアップ前の状態に戻します。これによって，環境を初期化します。

(3)　注意事項

コマンドの実行を中断した場合，中断するまでに実行した処理は有効となります。

コマンドの実行結果はトレースファイルに出力します。トレースファイルについては，「6.1.2　このマニュアルでのメッセージの記載形式」を参照してください。

コマンド名は，動作環境プロパティファイルのキーcsn_ssv_RestoreCmdNameで変更できます。動作環境プロパティファイルについては，「4.3.1　動作環境プロパティファイル」を参照してください。

(4)　戻り値

0 | セットアップ環境の初期化に成功しました。
1 | セットアップ環境の初期化に失敗しました。

6.　メッセージ

この章では，Collaboration Setup Navigation本体のメッセージと，セットアップ製品のメッセージについて説明します。

＜この章の構成＞

6.1　メッセージの形式

6.2　Collaboration Setup Navigationのメッセージ

6.3　File Sharingサーバのセットアップ時に出力されるメッセージ

6.4　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ時に出力されるメッセージ

6.1　メッセージの形式

この節では，Collaboration Setup Navigation本体のメッセージと，セットアップ製品のメッセージの出力形式を示します。また，このマニュアルでのメッセージの記載形式についても説明します。

＜この節の構成＞

6.1.1　メッセージの出力形式

6.1.2　このマニュアルでのメッセージの記載形式

6.1.1　メッセージの出力形式

メッセージは，メッセージIDとそれに続くメッセージテキストで構成されます。メッセージの出力形式を次に示します。

メッセージID メッセージテキスト

6.1.2　このマニュアルでのメッセージの記載形式

このマニュアルでのメッセージの記載形式を次に示します。

KDSNnnnnn-i　<メッセージの出力先>
　日本語のメッセージテキスト
　英語のメッセージテキスト
　　（S）
　　　メッセージの出力要因および製品の動作
　　（O）
　　　構築者が実施する対処

KDSN

Collaboration Setup Navigationのメッセージであることを示します。

nnnnn

メッセージの番号を示します。番号の意味は次のとおりです。

メッセージの種類 | nnnnnの値 | 参照先
Collaboration Setup Navigationで，セットアップ製品に共通して出力されるメッセージ | 00000～09999 | 6.2節
Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ時に出力されるメッセージ | 10000～19999 | 6.4節
File Sharingサーバのセットアップ時に出力されるメッセージ | セットアップナビゲーション画面の操作時に出力されるメッセージ | 20000～20999 | 6.3.1項
セットアップコマンドの実行時に出力されるメッセージ | 21000～21999 | 6.3.2項

i

メッセージ種別を示します。

メッセージ種別の意味と，メッセージ出力後の処理を次に示します。

iの値
メッセージ種別の意味およびメッセージ出力後の処理

I
システムの動作を通知します。メッセージ出力後も処理を続行します。
このマニュアルでは，メッセージ種別「I」のメッセージは記載していません。

Q
確認メッセージです。

E
障害が発生したため，処理を中止します。
ただし，致命的なエラーでなければ，処理を再開できます。

<メッセージの出力先>

メッセージの出力先を次の記号で表します。

メッセージの出力先の値 | メッセージの出力先・表示先
W | セットアップナビゲーション画面
O | 標準出力
R | 標準エラー出力
P | コマンドプロンプト
D | メッセージダイアログ
E | エラーメッセージ表示領域
T | トレースファイル※

注※

Collaboration Setup Navigationのトレース情報は英語で出力されます。トレースファイルの出力先ディレクトリとファイル名は次のとおりです。

製品
トレースファイルの出力ディレクトリと出力ファイル名

Collaboration Setup Navigationの共通トレースファイル
トレースファイルは，動作環境ファイルのキー「csn_TracePath」で指定したディレクトリに出力されます。動作環境ファイルについては，「4.1.1　動作環境ファイル」を参照してください。トレースファイルのデフォルトの出力先ディレクトリは次のとおりです。
Collaboration Setup Navigationのインストールディレクトリ¥log

トレースファイル
CsnTrace_n.log
　n：1～16の整数

File Sharingサーバのセットアップ時のトレースファイル
トレースファイルは，環境変数_HIEDMS_TRACE_DIRに指定したディレクトリに出力されます。トレースファイルのデフォルトの出力先ディレクトリは次のとおりです。
File Sharingサーバのインストールディレクトリ¥Server¥spool¥server

File Sharingサーバ用セットアップコマンドおよびセットアップナビゲーション画面のトレースファイル
CsnCfvSetupTrace.log

HiRDB用セットアップコマンドのトレースファイル
CsnCfvDbSetupTrace.log

Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ時のトレースファイル
トレースファイルの出力先は，実行したセットアップコマンドの格納場所と同じディレクトリです。
トレースファイル名は次のとおりです。

Scheduler ServerおよびFacilities Manager用セットアップコマンド（csn_ssv_setup）のトレースファイル
CsnSsvSetupTrace.log

HiRDB用セットアップコマンド（csn_ssv_dbsetup）のトレースファイル
CsnSsvDbSetupTrace.log

環境初期化コマンド（csn_ssv_restore）のトレースファイル
CsnSsvRestoreTrace.log

日本語のメッセージテキスト および 英語のメッセージテキスト

出力されるメッセージテキストを示します。メッセージテキスト中の%n（nは挿入句の順番）は，テキストおよび数値型の可変値です。

英語のメッセージテキストしかないメッセージについては，英語のメッセージテキストしか記載していません。

（S）

メッセージの出力要因および製品の動作を示します。

（O）

メッセージに対する構築者の対処を示します。

「保守員に連絡してください」とは，購入時の契約に基づいて，システム管理者が弊社問い合わせ窓口に連絡することを示します。

6.2　Collaboration Setup Navigationのメッセージ

KDSN00002-E　<D,T>

プロパティファイルが存在しません。 File: %1
The property file "%1" does not exist.

（S）

プロパティファイルが存在しません。

%1：存在しないプロパティファイル名

（O）

プロパティファイルが存在するか確認してください。

KDSN00003-E　<D,T>

プロパティファイルが不正です。 File: %1 Info: %2
The property file "%1" is invalid. (info = %2)

（S）

プロパティファイルの内容が不正です。

%1：プロパティファイル名

%2：エラーの詳細情報。内容については「6.2.1　メッセージに出力される詳細情報」を参照してください。

（O）

%2に示すエラーの内容を確認して，%1に示すファイルの内容を見直してください。

KDSN00004-E　<D,T>

ファイルの読込みに失敗しました。 File: %1 Info: %2
An attempt to read the file "%1" has failed. (info = %2)

（S）

ファイルの読み込み時にエラーが発生しました。

%1：エラーが発生したファイル名

%2：エラーの詳細情報（Java APIの例外情報（エラーメッセージ））。

（O）

%2に示すエラーの内容を確認して，障害の要因を取り除いてください。

それでも障害から回復できない場合は，保守員に連絡してください。

KDSN00005-E　<D,T>

トレースの初期化に失敗しました。 Info: %1
Trace initialization has failed. (info = %1)

（S）

トレースの初期化に失敗しました。次の要因が考えられます。

トレースファイルの出力先ディレクトリのアクセス権限がない。

トレースファイルのアクセス権限がない。

メッセージ中の「%1」は次の情報を示します。

%1：エラーの詳細情報（エラーコード）。

（O）

トレースファイルの出力先ディレクトリまたはトレースファイルのアクセス権限を確認し，書き込みができるようにしてください。それでも障害から回復できない場合は，保守員に連絡してください。

KDSN00006-E　<D,T>

構築システムの定義情報が不正です。 File: %1 Info: %2
The configuration system definition information is invalid. (file = %1, info = %2)

（S）

入力値ファイルまたは条件ファイルの定義情報が不正です。

%1：不正なファイル名

%2：エラーの詳細情報（エラーの原因とコード）。内容については「6.2.1　メッセージに出力される詳細情報」を参照してください。

（O）

保守員に連絡してください。

KDSN00007-E　<D,T>

ナビゲーション画面は既に起動されています。
Collaboration Setup Navigation has already started.

（S）

セットアップナビゲーション画面を開こうとしたところ，すでに開いていました。

（O）

すでに開いているセットアップナビゲーション画面で操作してください。

KDSN00008-E　<D,T>

画面表示時にエラーが発生しました。 Info:%1
An attempt to display a window has failed. (info = %1)

（S）

構築手順画面，フロー画面，設定項目画面の表示時にエラーが発生しました。

%1：エラーの詳細情報（Java APIの例外情報（エラーメッセージ））。

（O）

%1に示すエラーの内容を確認して，障害の要因を取り除いてください。

それでも障害から回復できない場合は，保守員に連絡してください。

KDSN00010-E　<E,T>

セットアップファイルの出力に失敗しました。 Info: %1
An attempt to output a setup file has failed. (info = %1)

（S）

セットアップファイルの出力時にエラーが発生しました。

%1：エラーの詳細情報（Java APIの例外情報（エラーメッセージ））。

（O）

%1に示すエラーの内容を確認して，障害の要因を取り除いてください。

それでも障害から回復できない場合は，保守員に連絡してください。

KDSN00013-E　<D,T>

設定内容の保存に失敗しました。 File: %1 Info: %2
An attempt to save settings data has failed. (file = %1, info = %2)

（S）

設定内容の保存時にエラーが発生しました。

%1：出力ファイルパス

%2：エラーの詳細情報（Java APIの例外情報（エラーメッセージ））。

（O）

%2に示すエラーの内容を確認して，障害の要因を取り除いてください。

それでも障害から回復できない場合は，保守員に連絡してください。

KDSN00015-E　<D,T>

指定したファイルの内容が不正です。 File: %1 Info: %2
The specified file "%1" is invalid. (info = %2)

（S）

指定したファイルの内容が不正です。

%1：入力ファイルパス

%2：エラーの詳細情報。内容については「6.2.1　メッセージに出力される詳細情報」を参照してください。

（O）

%2に示すエラーの内容を確認して，指定したファイルの内容を見直してください。

KDSN00016-E　<D,T>

設定内容の読込みに失敗しました。 File: %1 Info: %2
An attempt to open settings data has failed. (file = %1, info = %2)

（S）

設定内容の読み込み時にエラーが発生しました。

%1：入力ファイルパス

%2：エラーの詳細情報（Java APIの例外情報（エラーメッセージ））。

（O）

%2に示すエラーの内容を確認して，障害の要因を取り除いてください。

それでも障害から回復できない場合は，保守員に連絡してください。

KDSN00017-E　<D,E,T>

%1は，%2文字で指定してください。
Specify no more than %2 characters for "%1".

（S）

フォルダ選択ダイアログで［開く］ボタンをクリック（<D, T>）したか，［見積もりファイルの指定］画面で［実行］アンカーをクリック（<E, T>）した際，指定内容に次のどれかの指定誤りを検出しました。

必須項目が未指定

スペースまたはタブだけで構成される文字列を指定

指定値が範囲外

メッセージ中の「%1」「%2」は次の情報を示します。

%1：項目名

%2：最大値，または指定値の範囲
指定値の範囲は「<最小値>-<最大値>」の形式で出力されます。
　<最小値>：%1で示す項目の最小値
　<最大値>：%1で示す項目の最大値

（O）

メッセージに従って対処してください。

必須項目はすべて指定してください。

KDSN00018-E　<E,T>

%1に指定したファイルが存在しません。正しいファイルを指定してください。
The file specified for "%1" does not exist. Specify a valid file.

（S）

［見積もりファイルの指定］画面で［実行］アンカーをクリックした際，指定内容に次のどちらかの誤りを検出しました。

パスが不正

指定されたパスにファイルが存在しない

メッセージ中の「%1」は次の情報を示します。

%1：項目名

（O）

メッセージに従って対処してください。

必須項目はすべて指定してください。

KDSN00019-E　<D,T>

指定したディレクトリに，セットアップファイル出力ディレクトリが存在します。別のディレクトリを指定してください。 Directory: %1
A setup file export directory already exists in the directory "%1". Specify another directory.

（S）

セットアップファイルまたは入力値ファイルの出力時に指定されたディレクトリに，すでに「構築システムディレクトリ名¥setupfiles」ディレクトリが存在します。

%1：セットアップファイルの出力ディレクトリ名

（O）

別のディレクトリを指定してください。

KDSN00020-E　<D,T>

上書きするファイルには，セットアップファイル出力時の内容が保存されているため，上書きできません。
「名前を付けて保存」メニューから別のファイルに保存してください。
The specified file cannot be overwritten because it contains data saved when a setup file was exported.
From the [Save As] menu, specify a different file.

（S）

上書き保存する入力値ファイルには，セットアップファイル出力時の内容が保存されています。セットアップファイルと指定値の対応を取るために，この入力値ファイルには上書きできません。

（O）

［名前を付けて保存］メニューから別のディレクトリを指定して，別のファイルに保存してください。

KDSN00021-E　<D,T>

ディレクトリ%1が存在しません。正しいディレクトリを指定してください。
The directory "%1" does not exist. Specify a valid directory.

（S）

指定されたディレクトリが存在しません。

%1：存在しないディレクトリ名

（O）

存在するディレクトリを指定してください。

KDSN00022-E　<D,T>

指定したディレクトリに，入力値ファイルが存在しません。正しいディレクトリを指定してください。
The specified directory does not contain an input value file. Specify a valid directory.

（S）

構築システムディレクトリに，入力値ファイルが存在しません。

（O）

構築システムディレクトリを指定してください。

KDSN00023-E　<E,T>

%1は，%2の範囲で指定してください。
Specify a value in the range "%2 "for %1".

（S）

［見積もりファイルの指定］画面で［次へ］ボタンをクリックした際，指定内容に次のどれかの誤りを検出しました。

必須項目が未指定

スペースまたはタブだけで構成された文字列を指定

指定値が整数値以外

指定値が範囲外

メッセージ中の「%1」「%2」は次の情報を示します。

%1：項目名

%2：指定値の範囲
「<最小値>-<最大値>」の形式で出力されます。
　<最小値>：%1で示す項目の最小値
　<最大値>：%1で示す項目の最大値

（O）

メッセージに従って対処してください。

必須項目はすべて指定してください。

KDSN00024-E　<E,T>

%1は，%2バイトで指定してください。
Specify a value of no more than %2 bytes for "%1".

（S）

［見積もりファイルの指定］画面で［次へ］ボタンをクリックした際，指定内容に次のどれかの誤りを検出しました。

必須項目が未指定

スペースまたはタブだけで構成された文字列を指定

指定値が範囲外

メッセージ中の「%1」「%2」は次の情報を示します。

%1：項目名

%2：最大値，または指定値の範囲
指定値の範囲は「<最小値>-<最大値>」の形式で出力されます。
　<最小値>：%1で示す項目の最小値
　<最大値>：%1で示す項目の最大値

（O）

メッセージに従って対処してください。

必須項目はすべて指定してください。

KDSN00025-E　<E,T>

%1は，%2以上の整数で指定してください。
Specify an integer that is %2 or higher for "%1".

（S）

［見積もりファイルの指定］画面で［次へ］ボタンをクリックした際，指定内容に次のどれかの誤りを検出しました。

必須項目が未指定

スペースまたはタブだけで構成された文字列を指定

指定値が整数値以外

指定値が範囲外

メッセージ中の「%1」「%2」は次の情報を示します。

%1：項目名

%2：最小値

（O）

メッセージに従って対処してください。

必須項目はすべて指定してください。

KDSN00026-E　<E,T>

%1がチェックされていません。
%1 is not checked.

（S）

［設定内容の確認］画面で［次へ］ボタンをクリックしましたが，必要な項目がチェックされていませんでした。

%1：項目名

（O）

メッセージに従って対処してください。

必須項目はすべて指定してください。

KDSN00027-E　<E,T>

入力値が不正です。 Key: %1 Value: %2
The input value is invalid. (key = %1, value = %2)

（S）

指定値が不正です。

メッセージ中の「%1」「%2」は次の情報を示します。

%1：項目名

%2：指定値

（O）

項目の指定値を見直してください。

KDSN00028-E　<E,T>

ディレクトリの作成に失敗しました。 Info: %1
An attempt to create directory has failed. (info = %1)

（S）

ディレクトリの作成に失敗しました。

メッセージ中の「%1」は次の情報を示します。

%1：ディレクトリ名

（O）

ディレクトリ名と同じファイルが存在しないか確認してください。

ディレクトリ名が正しいパスか確認してください。

KDSN00029-E　<D,T>

指定したディレクトリが不正です。正しいディレクトリを指定してください。Directory: %1
The specified directory "%1" is invalid. Specify a valid directory.

（S）

指定されたディレクトリが構築システムディレクトリではありません。

%1：指定されたディレクトリ名

（O）

構築システムディレクトリを指定してください。

KDSN09998-E　<P>

The file "%1" does not exist.

（S）

ファイルが存在しません。

%1：存在しないファイル名

（O）

%1が「%COSMINEXUS_HOME%¥jdk¥bin¥javaw.exe」の場合
uCosminexus Application Server Standardがインストールされているか，環境変数「COSMINEXUS_HOME」が定義されているか確認してください。

%1が「%COLLABORATION_SETUPNAVI_HOME%¥systems¥fw¥lib¥csn_framework.jar」の場合
環境変数「COLLABORATION_SETUPNAVI_HOME」が定義されているか確認してください。

KDSN09999-E　<D,E,T>

内部エラーが発生しました。Info: %1
An internal error has occurred. (info = %1)

（S）

内部エラーが発生しました。

%1：エラーの詳細情報。

（O）

%1に示すエラーの内容を確認して，障害の要因を取り除いてください。

それでも障害から回復できない場合は，保守員に連絡してください。

＜この節の構成＞

6.2.1　メッセージに出力される詳細情報

6.2.1　メッセージに出力される詳細情報

Collaboration Setup Navigationのメッセージに出力される詳細情報に関して，出力要因と対処を次の表に示します。

表6-1　Collaboration Setup Navigationのメッセージに出力される詳細情報

出力される詳細情報
出力要因
対策

The key "%1" is not specified.
プロパティファイルにキーが存在しません。

%1：存在しないキー名

プロパティファイルにキーを指定してください。

The key "%1" is invalid.
プロパティファイルのキーが不正です。

%1：不正なキー名

プロパティファイルのキーを変更してください。

A value is not specified for the key "%1".
プロパティファイルのキーに値が指定されていません。

%1：値が指定されていないキー名

プロパティファイルのキーに値を指定してください。

The value "%1" of the key "%2" is invalid.
プロパティファイルのキーに指定されている値が不正です。

%1：キーの値

%2：不正な値が指定されているキー名

プロパティファイルのキーの値を修正してください。

The element "%1" is not specified.
要素%1が存在しません。

%1：存在しない要素名

XMLファイルに要素を指定してください。

The attribute "%1" of the element "%2" is not specified.
要素%2に属性%1が存在しません。

%1：存在しない属性名

%2：要素名

XMLファイルに属性を指定してください。

A value is not specified for the attribute "%1" of the element "%2".
要素%2の属性%1に値が指定されていません。

%1：値が指定されていない属性名

%2：要素名

XMLファイルの属性に値を指定してください。

The value "%1" of the attribute "%2" of the element "%3" is invalid.
要素%3の属性%2に指定されている値%1が不正です。

%1：属性の値

%2：不正な値が指定されている属性名

%3：要素名

XMLファイルの属性の値を修正してください。

The invalid element "%1" is specified.
不正な要素%1が指定されています。

%1：指定されている要素名

XMLファイルの要素を見直してください。

The element "%1" is duplicated.
要素%1が重複しています。

%1：重複している要素名

XMLファイルの要素を見直してください。

6.3　File Sharingサーバのセットアップ時に出力されるメッセージ

＜この節の構成＞

6.3.1　セットアップナビゲーション画面の操作時に出力されるメッセージ

6.3.2　セットアップコマンドの実行時に出力されるメッセージ

6.3.1　セットアップナビゲーション画面の操作時に出力されるメッセージ

KDSN20001-E　<T>

プロパティファイルの指定が不正です。(key = %1)
A property file is invalid. (key = %1)

（S）

不正な値が指定されているプロパティファイルのキーを読み込もうとしました。

%1：不正な値が設定されているプロパティファイルのキー名

（O）

%1に示すプロパティファイルのキーに，適切な値が設定されているか確認してください。

KDSN20003-E　<E,T>

見積りデータファイルの指定が不正です。(key = %1)
An estimation data file is invalid. (key = %1)

（S）

不正な値が指定されている見積もりデータファイルのキーが読み込まれました。

%1：不正な値が設定されている見積もりデータファイルのキー名

（O）

%1に示す見積もりデータファイルのキーに，適切な値が設定されているか確認してください。

KDSN20011-E　<E,T>

%1は，%2の範囲で指定してください。
Specify a value in the range %2 for "%1".

（S）

次に示す画面で［次へ］ボタンをクリックした際，指定誤りを検出しました。

［メモリ所要量の見積もり］画面

［データベース容量の見積もりの設定］画面

［ルートフォルダの設定］画面

［ベースパス情報の設定］画面

［最大許容サイズ情報の設定］画面

［ディレクトリサーバの接続設定］画面

考えられる指定誤りは次のとおりです。

必須項目が未指定

スペースまたはタブだけで構成された文字列を指定

指定値が整数値以外

指定値が範囲外

メッセージ中の「%1」「%2」は次の情報を示します。

%1：項目名

%2：指定値の範囲
「<最小値>-<最大値>」の形式で出力されます。
　<最小値>：%1で示す項目の最小値
　<最大値>：%1で示す項目の最大値

（O）

メッセージに従って対処してください。

必須項目はすべて指定してください。

KDSN20012-E　<E,T>

%1は，%2バイトで指定してください。
Specify a value of no more than %2 bytes for "%1".

（S）

次に示す画面で［次へ］ボタンをクリックした際，指定誤りを検出しました。

［File Sharingサーバの接続設定］画面

［Online Community Managementの接続設定］画面

［ディレクトリサーバの接続設定］画面

［兼任ユーザ情報の設定］画面

［ファイル実体の格納先の設定］画面

考えられる指定誤りは次のとおりです。

必須項目が未指定

スペースまたはタブだけで構成された文字列を指定

指定値が範囲外

メッセージ中の「%1」「%2」は次の情報を示します。

%1：項目名

%2：最大値，または指定値の範囲
指定値の範囲は「<最小値>-<最大値>」の形式で出力されます。
　<最小値>：%1で示す項目の最小値
　<最大値>：%1で示す項目の最大値

（O）

メッセージに従って対処してください。

必須項目はすべて指定してください。

KDSN20013-E　<E,T>

%1は，%2バイトの半角英数字で指定してください。
Specify no more than %2 bytes of alphanumeric characters for "%1".

（S）

次に示す画面で［次へ］ボタンをクリックした際，指定誤りを検出しました。

［File Sharingサーバの接続設定］画面

［Online Community Managementの接続設定］画面

考えられる指定誤りは次のとおりです。

必須項目が未指定

スペースまたはタブだけで構成された文字列を指定

指定値が半角英数字以外

指定値が範囲外

メッセージ中の「%1」「%2」は次の情報を示します。

%1：項目名

%2：指定値の範囲
「<最小値>-<最大値>」の形式で出力されます。
　<最小値>：%1で示す項目の最小値
　<最大値>：%1で示す項目の最大値

（O）

メッセージに従って対処してください。

必須項目はすべて指定してください。

KDSN20014-E　<E,T>

%1は，%2バイトの半角英数字で指定してください。また，先頭は英字にしてください。
Specify no more than %2 bytes of alphanumeric characters for "%1". Also, make sure the first character is a letter.

（S）

次に示す画面で［次へ］ボタンをクリックした際，指定誤りを検出しました。

［File Sharingサーバの接続設定］画面

［Online Community Managementの接続設定］画面

考えられる指定誤りは次のとおりです。

必須項目が未指定

スペースまたはタブだけで構成された文字列を指定

指定値が半角英数字以外

指定値の先頭が半角英字以外

指定値が範囲外

メッセージ中の「%1」「%2」は次の情報を示します。

%1：項目名

%2：指定値の範囲
「<最小値>-<最大値>」の形式で出力されます。
　<最小値>：%1で示す項目の最小値
　<最大値>：%1で示す項目の最大値

（O）

メッセージに従って対処してください。

必須項目はすべて指定してください。

KDSN20015-E　<E,T>

%1は，%2と同じ値を指定してください。
For "%1", specify the same value as "%2".

（S）

次に示す画面で［次へ］ボタンをクリックした際，%1の項目と%2の項目の指定値の不一致を検出しました。

［File Sharingサーバの接続設定］画面

［Online Community Managementの接続設定］画面

［ディレクトリサーバの接続設定］画面

［ファイル実体の格納先の設定］画面

メッセージ中の「%1」「%2」は次の情報を示します。

%1：項目名1

%2：項目名2

（O）

メッセージに従って対処してください。

KDSN20016-E　<E,T>

%1のユーザIDは，%2バイトの範囲で指定してください。
Specify a name of %2 bytes for the "%1" user ID.

（S）

［セキュリティ管理者の設定］画面で［>］ボタンをクリックしたところ，セキュリティ管理者テキストボックスの指定値が範囲外でした。

メッセージ中の「%1」「%2」は次の情報を示します。

%1：項目名

%2：指定値の範囲
「<最小値>-<最大値>」の形式で出力されます。
　<最小値>：%1で示す項目の最小値
　<最大値>：%1で示す項目の最大値

（O）

メッセージに従って対処してください。

必須項目はすべて指定してください。

KDSN20017-E　<E,T>

%1に指定したユーザIDを追加できません。%1に設定されているユーザIDを減らしてください。
The specified user ID of %1 cannot be added. Decrease the number of user ID set for "%1".

（S）

［セキュリティ管理者の設定］画面で［次へ］ボタンをクリックしたところ，セキュリティ管理者リストに設定済みのユーザIDと，セキュリティ管理者テキストボックスのユーザIDの合計が，最大値を超えていました。

次の条件を満たす場合に，最大値を超えたと見なされます。

A ＜ B ＋ C

A：セキュリティ定義ファイル（docaccess.ini）のエントリの最大値（2,048バイト）

B：SecurityAdminエントリの固定部分（14バイト）

C：エントリに指定する文字列の長さ（D + 3×(E + 1)－1）

D：ユーザIDの長さの合計

E：セキュリティ管理者リストに設定済みのユーザ数

メッセージ中の「%1」は次の情報を示します。

%1：項目名

（O）

最大値を超えないよう指定値を修正してください。

KDSN20018-E　<E,T>

%1は，%2バイトの半角英数字で指定してください。また，英字は大文字にしてください。
Specify no more than %2 bytes of alphanumeric characters for "%1". Also, make sure the first character is an upper-case letter.

（S）

［File Sharingサーバの接続設定］画面で［次へ］ボタンをクリックした際，指定内容に次のどれかの誤りを検出しました。

必須項目が未指定

スペースまたはタブだけで構成された文字列を指定

指定値が半角英数字以外

指定値の英字が小文字

指定値が範囲外

メッセージ中の「%1」「%2」は次の情報を示します。

%1：項目名

%2：最大値

（O）

メッセージに従って対処してください。

必須項目はすべて指定してください。

KDSN20019-E　<E,T>

%1は，%2文字で指定してください。
For "%1", specify up to or within the following number of characters: %2.

（S）

次に示す画面で［次へ］ボタンをクリックした際，指定内容に誤りを検出しました。

［文書空間情報の設定］画面

［File Sharingサーバの接続設定］画面

［トレースファイルの設定］画面

考えられる指定誤りは次のとおりです。

必須項目が未指定

スペースまたはタブだけで構成された文字列を指定

指定値が範囲外

メッセージ中の「%1」「%2」は次の情報を示します。

%1：項目名

%2：最大値，または指定値の範囲
指定値の範囲は「<最小値>-<最大値>」の形式で出力されます。
　<最小値>：%1で示す項目の最小値
　<最大値>：%1で示す項目の最大値

（O）

メッセージに従って対処してください。

必須項目はすべて指定してください。

KDSN20020-E　<E,T>

内部エラーが発生しました。詳細情報 : %1
An internal error occurred. (info = %1)

（S）

内部エラーが発生しました。

%1：詳細情報（ない場合は出力されません）

（O）

出力される詳細情報，出力要因および対策を次に示します。

出力される詳細情報 | 出力要因 | 対策
The input data is invalid. "<項目名>" | 入力値ファイルから読み込んだデータが不正です。 | 入力値ファイルの保存，またはセットアップファイル出力の操作で出力した入力値ファイルを読み込んで，再度操作を実行してください。

これ以外の詳細情報が出力されている場合，または詳細情報が出力されていない場合は，セットアップナビゲーションのトレースファイルを確認し，詳細情報を基に障害の要因を取り除いてください。

障害から回復できない場合は，トレースファイルを採取して，保守員に連絡してください。

KDSN20021-E　<E,T>

見積もり基礎情報ファイルの出力でエラーが発生しました。ファイル : %1
An error occurred during output of an estimation basic information file. (file = %1)

（S）

見積もり基礎情報ファイルの出力時にエラーが発生しました。

%1：出力に失敗したファイルの絶対パス

（O）

次の点を確認し，詳細情報を基にエラーの要因を取り除いてから再実行してください。

見積もり基礎情報ファイルの出力先ディレクトリに書き込み権限があるか。

見積もり基礎情報ファイルの出力パスの長さが255文字を超えていないか。

KDSN20022-E　<E,T>

指定したユーザIDは，すでにセキュリティ管理者として設定されています。
The specified user ID have already been set as Security Administrator.

（S）

［セキュリティ管理者の設定］画面で「>」ボタンをクリックしたところ，セキュリティ管理者テキストボックスに指定したユーザIDが，セキュリティ管理者リストの要素としてすでに設定されていました。

（O）

指定したユーザIDを見直してください。

KDSN20023-E　<E,T>

セキュリティ管理者として設定するユーザIDを指定してください。
Specify the user ID to set as Security Administrator.

（S）

［セキュリティ管理者の設定］画面でセキュリティ管理者リストに一人もユーザが設定されないまま，［次へ］ボタンがクリックされました。

（O）

一人以上のセキュリティ管理者を設定してください。

6.3.2　セットアップコマンドの実行時に出力されるメッセージ

KDSN21001-E　<R,T>

The specified option is invalid.
Usage:%1

（S）

セットアップコマンドに，誤ったオプションが指定されました。

%1：ユーザが指定したオプションとUsage

（O）

コマンドの指定内容が正しいか確認してください。

KDSN21002-E　<R,T>

An attempt to execute setup command has failed. Command Name:%1

（S）

前提製品のコマンド実行時にエラーが発生したため，セットアップコマンドの実行中にエラーが発生しました。

%1：セットアップコマンド名

（O）

セットアップコマンドのトレースファイルを参照し，前提製品のコマンドが出力したメッセージの対処を実施してください。

KDSN21005-E　<R,T>

The specified backup directory is not empty.

（S）

セットアップコマンドの-bオプションで指定したバックアップディレクトリは，内容が空ではありませんでした。

（O）

セットアップコマンドの-bオプションに，内容が空のディレクトリを指定してください。

KDSN21006-E　<R,T>

An attempt to create backup directory has failed. Info:%1

（S）

セットアップコマンドの-bオプションで指定したバックアップディレクトリの作成に失敗しました。

%1：作成に失敗したバックアップディレクトリの絶対パス

（O）

次のように対処してください。

セットアップコマンドの-bオプションで指定したバックアップディレクトリと同じ名前のファイルが存在しないことを確認する。

バックアップディレクトリの絶対パスの長さが255文字以下であることを確認する。

バックアップディレクトリ作成先の読み取り権限があるか確認する。

KDSN21007-E　<R,T>

The environment variable "%1" does not exist.

（S）

セットアップコマンドが必要とする環境変数が存在しません。

%1：必要な環境変数

（O）

%1に示す環境変数が存在することを確認してください。

環境変数が存在しない場合は，環境変数を設定後，セットアップコマンドを再実行してください。

KDSN21011-E　<R,T>

An attempt to backup a file has failed. Destination %1 File:%2

（S）

ファイルのバックアップに失敗しました。

%1：バックアップ先のディレクトリパス

%2：バックアップできなかったファイルの絶対パス

（O）

次のように対処してください。

%2に示すファイルが存在するか確認する。

%1に示すディレクトリの書き込み権限があるか確認する。

%2に示すファイルの読み取り権限があるか確認する。

KDSN21013-E　<R,T>

An attempt to copy a file has failed. Destination:%1 File:%2

（S）

ファイルのコピーに失敗しました。

%1：コピー先のディレクトリパス

%2：コピーできなかったファイルの絶対パス

（O）

次のように対処してください。

%2に示すファイルが存在するか確認する。

%1に示すディレクトリの書き込み権限があるか確認する。

%2に示すファイルの読み取り権限があるか確認する。

KDSN21014-E　<R,T>

HiRDB file system area already exists. Dir:%1

（S）

HiRDBファイルシステムの作成先ディレクトリに，すでにHiRDBファイルシステム領域が存在します。

%1：HiRDBファイルシステムの作成先ディレクトリのパス

（O）

既存のHiRDBファイルシステム領域を削除してからコマンドを再実行してください。

KDSN21015-E　<R,T>

An attempt to set the specified environment variable has failed. (name = %1, value = %2, reason = %3)

（S）

システム環境変数の設定に失敗しました。

%1：環境変数名

%2：セットアップコマンドで設定する値

%3：要因を示す文字列。出力される文字列とその対処を次の表に示します。

要因を示す文字列 | 意味 | 対処
The maximum length was exceeded. | %1で示す環境変数と，%2で示す設定値の文字列長の合計が，1,024文字を超えています。 | 不要な環境変数を削除し，設定に失敗した環境変数を手動で設定してください。
The specified environment variable already exists. | %1で示す環境変数の値に，%2で示す設定値がすでに設定されています。 | 不要。
（上記以外） | %errorlevel%の値であり，上記以外の要因であることを示します。 | OSのsetxコマンドの戻り値を基に原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

（O）

必要に応じて，原因を取り除いてからコマンドを再実行してください。

KDSN21016-Q　<R,T>

Are you sure you want to set the specified environment variable? (name = %1, current value = %2, set value = %3, operation = %4)

（S）

セットアップコマンドがシステム環境変数を設定するに当たり，環境変数を設定してよいか確認するメッセージです。

%1：環境変数名

%2：%1の環境変数に設定されている値（環境変数が存在しない場合は空文字列）

%3：セットアップコマンドで設定する値

%4：環境変数の設定方法として，次の内容を出力
Add：現在の設定内容に追加する
Overwrite：現在の設定内容を書き換える

（O）

設定した環境変数の内容を確認する場合，システム環境変数一覧ファイルを参照してください。システム環境変数一覧ファイルについては，「5.3.1(2)　機能」を参照してください。

6.4　Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ時に出力されるメッセージ

KDSN10002-E　<W,T>

内部エラーが発生しました。
An internal error occurred. (info = %1)

（S）

指定値のチェックで，プログラム内部のデータに不整合が生じています。

（O）

顧客問い合わせ窓口に問い合わせてください。

KDSN10010-E　<W,T>

見積もり基礎情報ファイルの出力でエラーが発生しました。詳細情報 : %1
An error occurred during output of an estimation basic information file. (info = %1)

（S）

見積もり基礎情報ファイルの出力時にエラーが発生しました。

%1：詳細情報

（O）

詳細情報を参照して，エラーの要因を取り除いてから再実行してください。

KDSN10019-E　<W,T>

見積もりファイルのHiRDBファイルシステム領域のサイズは，1-1,048,575の範囲で指定してください。
In the estimation file, specify a value from 1 to 1,048,575 for the size of the HiRDB file system area.

（S）

見積もりファイルのHiRDBファイルシステム領域のサイズが不正です。

（O）

HiRDBファイルシステム領域のサイズは，1～1,048,575の範囲で指定してください。

KDSN10020-E　<W,T>

見積もりファイルのRDエリアのセグメント数は，1以上の整数値を指定してください。RDエリア：%1
In the estimation file, specify a minimum of 1 for the number of RD area segments. (RD area = %1)

（S）

見積もりファイルのRDエリアのセグメント数が不正です。

%1：RDエリア名

（O）

RDエリアのセグメント数は，1以上の整数値を指定してください。

KDSN10021-E　<W,T>

見積もりファイルのRDエリアのセグメントサイズは，1-16,000の範囲で指定してください。RDエリア：%1
In the estimation file, specify a value from 1 to 16,000 for the size of RD area segments. (RD area = %1)

（S）

見積もりファイルのRDエリアのセグメントサイズが不正です。

%1：RDエリア名

（O）

RDエリアのセグメントサイズは，1～16,000の範囲で指定してください。

KDSN10022-E　<W,T>

見積もりファイルのRDエリアに割り当てるグローバルバッファの面数は，4-1,073,741,824の範囲で指定してください。RDエリア：%1
In the estimation file, specify a value from 4 to 1,073,741,824 for the RD area buffer sector count. (RD area = %1)

（S）

見積もりファイルのRDエリアに割り当てるグローバルバッファの面数が不正です。

%1：RDエリア名

（O）

RDエリアに割り当てるグローバルバッファの面数は，4～1,073,741,824の範囲で指定してください。

KDSN10023-E　<W,T>

Scheduler Serverに対するクライアント接続数は，1-300の範囲で指定してください。
Specify a value from 1 to 300 for the number of client connections to Scheduler Server.

（S）

Scheduler Serverに対するクライアント接続数に設定された値が不正です。

（O）

Scheduler Serverに対するクライアント接続数は，1～300の範囲で指定してください。

KDSN10024-E　<W,T>

Facilities Managerに対するクライアント接続数は，1-300の範囲で指定してください。
Specify a value from 1 to 300 for the number of client connections to Facilities Manager.

（S）

Facilities Managerに対するクライアント接続数に設定された値が不正です。

（O）

Facilities Managerに対するクライアント接続数は，1～300の範囲で指定してください。

KDSN10025-E　<W,T>

HiRDB識別子は，4バイトの半角英数字で指定してください。
Specify four 1-byte alphanumeric characters for the HiRDB identifier.

（S）

HiRDB識別子の指定値に，次のどちらかの誤りがあると考えられます。

設定された値が4バイトを超えています。

半角英数字以外の文字が使われています。

（O）

HiRDB識別子は4バイトの半角英数字で指定してください。

KDSN10026-E　<W,T>

認可識別子は，1-8バイトの半角英数字で指定してください。
Specify from 1 to 8 1-byte alphanumeric characters for the authorization identifier.

（S）

認可識別子の指定値に，次のどれかの誤りがあると考えられます。

値が設定されていません。

設定された値が8バイトを超えています。

半角英数字以外の文字が使われています。

（O）

認可識別子は1～8バイトの半角英数字で指定してください。

KDSN10027-E　<W,T>

パスワードは，1-30バイトの半角英数字で指定してください。また，先頭は英字にしてください。
Specify from 1 to 30 1-byte alphanumeric characters for the password. Make sure that the first character is a letter.

（S）

パスワードの指定値に，次のどれかの誤りがあると考えられます。

パスワードが設定されていません。

設定された値が30バイトを超えています。

半角英数字以外の文字が使われています。

先頭が英字ではありません。

（O）

パスワードは1～30バイトの半角英数字で指定してください。また，先頭は英字にしてください。

KDSN10028-E　<W,T>

パスワード(再入力)は，パスワードと同じ値を指定してください。
Specify the same password again.

（S）

パスワード（再入力）に設定された値が，パスワードで設定した値と異なっています。

（O）

パスワード（再入力）は，パスワードと同じ値を指定してください。

KDSN10029-E　<W,T>

最大同時接続数は，1-3,000の範囲で指定してください。
Specify a value from 1 to 3,000 for the maximum number of concurrent connections.

（S）

最大同時接続数に設定された値が不正です。

（O）

最大同時接続数は1～3,000の範囲で指定してください。

KDSN10030-E　<W,T>

JREインストールパスは，1-255文字で指定してください。
Specify a value of no more than 1 to 255 characters for the JRE installation path.

（S）

JREインストールパスに設定された値が不正です。

（O）

JREインストールパスは1～255文字で指定してください。

KDSN10031-E　<W,T>

HiRDB運用ディレクトリは，1-255文字で指定してください。
Specify a value of no more than 1 to 255 characters for the HiRDB directory.

（S）

HiRDB運用ディレクトリに設定された値が不正です。

（O）

HiRDB運用ディレクトリは1～255文字で指定してください。

KDSN10032-E　<W,T>

スケジュール機能を使用するユーザ数は，1-400,000の範囲で指定してください。
Specify a value from 1 to 400,000 for the number of users who will use schedule functionality.

（S）

スケジュール機能を使用するユーザ数に設定された値が不正です。

（O）

スケジュール機能を使用するユーザ数は，1～400,000の範囲で指定してください。

KDSN10033-E　<W,T>

システム全体の組織数は，1-30,000の範囲で指定してください。
Specify a value from 1 to 30,000 for the number of organizations to be registered in the system.

（S）

システム全体の組織数に設定された値が不正です。

（O）

システム全体の組織数は1～30,000の範囲で指定してください。

KDSN10034-E　<W,T>

システムに登録する施設数は，1-30,000の範囲で指定してください。
Specify a value from 1 to 30,000 for the number of facilities to be registered in the system.

（S）

システムに登録する施設数に設定された値が不正です。

（O）

システムに登録する施設数は，1～30,000の範囲で指定してください。

KDSN10035-E　<W,T>

システムに登録する施設の組織数は，1-30,000の範囲で指定してください。
Specify a value from 1 to 30,000 for the number of facility organizations to be registered in the system.

（S）

システムに登録する施設の組織数に設定された値が不正です。

（O）

システムに登録する施設の組織数は，1～30,000の範囲で指定してください。

KDSN10036-E　<W,T>

1人あたりのスケジュール数は，0-1,800,000の範囲で指定してください。
Specify a value from 0 to 1,800,000 for the number of scheduled events per a user.

（S）

一人当たりのスケジュール数に設定された値が不正です。

（O）

一人当たりのスケジュール数は，0～1,800,000の範囲で指定してください。

KDSN10037-E　<W,T>

システムに登録する施設管理者数は，0-30,000の範囲で指定してください。
Specify a value from 0 to 30,000 for the number of facility managers to be registered in the system.

（S）

システムに登録する施設管理者数に設定された値が不正です。

（O）

システムに登録する施設管理者数は，0～30,000の範囲で指定してください。

KDSN10038-E　<W,T>

施設アクセス権が設定されている施設数は，0-32,500の範囲で指定してください。
Specify a value from 0 to 32,500 for the number of facility access permissions for organizations.

（S）

施設アクセス権が設定されている施設数に設定された値が不正です。

（O）

施設アクセス権が設定されている施設数は，0～32,500の範囲で指定してください。

KDSN10039-E　<W,T>

システムに登録する組織グループ数は，0-32,500の範囲で指定してください。
Specify a value from 0 to 32,500 for the number of organization groups to be registered in the system.

（S）

システムに登録する組織グループ数に設定された値が不正です。

（O）

システムに登録する組織グループ数は，0～32,500の範囲で指定してください。

KDSN10040-E　<W,T>

システムに登録する組織グループのメンバ総数は，0-32,500の範囲で指定してください。
Specify a value from 0 to 32,500 for the number of members of organization groups to be registered in the system.

（S）

システムに登録する組織グループのメンバ総数に設定された値が不正です。

（O）

システムに登録する組織グループのメンバ総数は，0～32,500の範囲で指定してください。

KDSN10041-E　<W,T>

1組織グループあたりの組織数は，0-32,500の範囲で指定してください。
Specify a value from 0 to 32,500 for the number of organizations per organization group.

（S）

1組織グループ当たりの組織数に設定された値が不正です。

（O）

1組織グループ当たりの組織数は，0～32,500の範囲で指定してください。

KDSN10042-E　<W,T>

システムに登録する特権ユーザ数は，0-30,000の範囲で指定してください。
Specify a value from 0 to 30,000 for the number of privileged users to be registered in the system.

（S）

システムに登録する特権ユーザ数に設定された値が不正です。

（O）

システムに登録する特権ユーザ数は，0～30,000の範囲で指定してください。

KDSN10043-E　<W,T>

組織テンプレートを割り当てる組織の数は，0-32,500の範囲で指定してください。
Specify a value from 0 to 32,500 for the number of organizations to be allocated to organization templates.

（S）

組織テンプレートを割り当てる組織の数に設定された値が不正です。

（O）

組織テンプレートを割り当てる組織の数は，0～32,500の範囲で指定してください。

KDSN10044-E　<W,T>

システムに登録する組織テンプレートの数は，0-32,500の範囲で指定してください。
Specify a value from 0 to 32,500 for the number of organization templates to be registered in the system.

（S）

システムに登録する組織テンプレートの数に設定された値が不正です。

（O）

システムに登録する組織テンプレートの数は，0～32,500の範囲で指定してください。

KDSN10045-E　<W,T>

見積もりファイルパスは，1-255バイトで指定してください。
Specify from 1 to 255 bytes of characters for the estimation file name.

（S）

見積もりファイルパスに設定された値が不正です。

（O）

見積もりファイルパスは，1～255バイトで指定してください。

KDSN10046-E　<W,T>

HiRDBファイルシステム領域格納先ディレクトリパスは，1-255文字で指定してください。
Specify a value of no more than 1 to 255 characters for the setup directory.

（S）

HiRDBファイルシステム領域格納先ディレクトリパスに設定された値が不正です。

（O）

HiRDBファイルシステム領域格納先ディレクトリパスは，1～255文字で指定してください。

KDSN10047-E　<W,T>

接続先HiRDBのホスト名は，1-255バイトで指定してください。
Specify from 1 to 255 bytes of characters for the host name of the destination HiRDB.

（S）

接続先HiRDBのホスト名に設定された値が不正です。

（O）

接続先HiRDBのホスト名は，1～255バイトで指定してください。

KDSN10048-E　<W,T>

トレースファイル格納ディレクトリパスは，1-255文字で指定してください。
Specify a value of no more than 1 to 255 characters for the trace directory.

（S）

トレースファイル格納ディレクトリパスに設定された値が不正です。

（O）

トレースファイル格納ディレクトリパスは，1～255文字で指定してください。

KDSN10049-E　<W,T>

予約する受信ポート番号は，5,001-65,535の範囲で指定してください。
Specify a value from 5,001 to 65,535 for the reserved port number.

（S）

予約する受信ポート番号に設定された値が不正です。

（O）

予約する受信ポート番号は，5,001～65,535の範囲で指定してください。

KDSN10050-E　<W,T>

マスタサーバのIPアドレスは，IPv4形式のIPアドレスで指定してください。
Specify the IP address of the master server in IPv4 format.

（S）

マスターサーバのIPアドレスに設定された値が不正です。

（O）

マスターサーバのIPアドレスは，IPv4形式のIPアドレスで指定してください。

KDSN10051-E　<W,T>

Scheduler ServerのHiRDB接続数は，1-64の範囲で指定してください。
Specify a value from 1 to 64 for the number of connections to HiRDB from Scheduler Server.

（S）

Scheduler ServerのHiRDB接続数に設定された値が不正です。

（O）

Scheduler ServerのHiRDB接続数は，1～64の範囲で指定してください。

KDSN10052-E　<W,T>

Facilities ManagerのHiRDB接続数は，1-64の範囲で指定してください。
Specify a value from 1 to 64 for the number of connections to HiRDB from Facilities Manager.

（S）

Facilities ManagerのHiRDB接続数に設定された値が不正です。

（O）

Facilities ManagerのHiRDB接続数は，1～64の範囲で指定してください。

KDSN10053-E　<W,T>

Scheduler ServerのタイムゾーンはGMT[+|-]HH:MM形式で指定してください。
Specify the time zone of Scheduler Server in GMT[+|-]HH:MM format.

（S）

Scheduler Serverのタイムゾーンに設定された値が不正です。

（O）

Scheduler Serverのタイムゾーンは，GMT[+|-]HH:MM形式で指定してください。

KDSN10054-E　<W,T>

Scheduler Serverのポート番号は，5,001-65,535の範囲で指定してください。
Specify a value from 5,001 to 65,535 for the port number of Scheduler Server.

（S）

Scheduler Serverのポート番号に設定された値が不正です。

（O）

Scheduler Serverのポート番号は，5,001～65,535の範囲で指定してください。

KDSN10055-E　<W,T>

Facilities Managerのポート番号は，5,001-65,535の範囲で指定してください。
Specify a value from 5,001 to 65,535 for the port number of Facilities Manager.

（S）

Facilities Managerのポート番号に設定された値が不正です。

（O）

Facilities Managerのポート番号は，5,001～65,535の範囲で指定してください。

KDSN10056-E　<W,T>

Address Serverのホスト名は，1-255文字で指定してください。
Specify from 1 to 255 bytes of characters for the host name of the address server.

（S）

Address Serverのホスト名に設定された値が不正です。

（O）

Address Serverのホスト名は，1～255文字で指定してください。

KDSN10057-E　<W,T>

ユーザ認証用ポート番号は，5,001-65,535の範囲で指定してください。
Specify a value from 5,001 to 65,535 for the port number for user authorization.

（S）

ユーザ認証用ポート番号に設定された値が不正です。

（O）

ユーザ認証用ポート番号は，5,001～65,535の範囲で指定してください。

KDSN10058-E　<W,T>

追加するスレーブサーバ数は，0-5の範囲で指定してください。
Specify a value from 0 to 5 for the number of slave servers.

（S）

追加するスレーブサーバ数として設定された値が不正です。

（O）

追加するスレーブサーバ数は0～5の範囲で指定してください。

KDSN10059-E　<W,T>

スレーブサーバのホスト名は，1-255バイトで指定してください。
Specify from 1 to 255 bytes of characters for the host name of the slave server.

（S）

スレーブサーバのホスト名として設定された値が不正です。

（O）

スレーブサーバのホスト名は1～255バイトで指定してください。

KDSN10060-E　<W,T>

スケジューラプロセスのポート番号は，5,001-65,535の範囲で指定してください。
Specify a Scheduler process port number from 5,001 to 65,535.

（S）

スケジューラプロセスのポート番号に設定された値が不正です。

（O）

スケジューラプロセスのポート番号は，5,001～65,535の範囲で指定してください。

KDSN10062-E　<W,T>

見積もりファイルのRDエリアのページサイズは，4,096-30,720の範囲で，かつ2,048の倍数を指定してください。RDエリア：%1
In the estimation file, specify a value from 4,096 to 30,720 (in multiples of 2,048) for the size of RD area pages. (RD area : %1)

（S）

見積もりファイルのRDエリアのページサイズが不正です。

%1：RDエリア名

（O）

見積もりファイルのRDエリアのページサイズは，4,096～30,720の範囲かつ2,048の倍数を指定してください。

KDSN10063-E　<W,T>

ユニット識別子は4バイトで指定してください。
Specify four 1-byte alphanumeric characters for the unit identifier.

（S）

HiRDBのユニット名に設定された値が不正です。

（O）

ユニット識別子は4バイトで指定してください。

KDSN10064-E　<W,T>

接続先HiRDBのポート番号は5,001-65,535の範囲で指定してください。
Specify a value from 5,001 to 65,535 for the port number of the destination HiRDB.

（S）

接続先HiRDBのポート番号に設定された値が不正です。

（O）

接続先HiRDBのポート番号は5,001～65,535の範囲で指定してください。

KDSN10065-E　<W,T>

マスターサーバのホスト名とスレーブサーバのホスト名は，ユニークな値で指定してください。
Specify a unique value of the host name with the slave server.

（S）

マスターサーバまたはスレーブサーバのホスト名に設定された値が不正です。

（O）

マスターサーバまたはスレーブサーバのホスト名は，ユニークな値で指定してください。

KDSN11005-E　<R,T>

An attempt to execute the setup command "%1" has failed.

（S）

セットアップコマンドの実行に失敗しました。

%1：セットアップコマンド名

（O）

セットアップコマンド実行時に出力されたトレースファイルを参照して，エラーの要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KDSN11006-E　<R,T>

An option was specified incorrectly for the executed command.
%1

（S）

コマンド実行時に誤ったオプションが指定されました。

%1：Usage

（O）

コマンドの指定内容を確認してください。

KDSN11007-Q　<O>

Groupmax Address Server, Scheduler Server and Facilities Manager will now stop.

（S）

Address Server，Scheduler Server，Facilities Managerを停止します。

KDSN11008-E　<R,T>

The backup directory specified by using the -b option of the setup command is not empty.

（S）

セットアップコマンドの-bオプションで指定したバックアップディレクトリは，内容が空ではありませんでした。

（O）

セットアップコマンドの-bオプションに空のディレクトリを指定して，再実行してください。

KDSN11009-E　<R,T>

Creation of the backup directory specified by using the -b option of the setup command failed.

（S）

セットアップコマンドの-bオプションで指定したバックアップディレクトリの作成に失敗しました。

（O）

次の点を確認し，要因を取り除いてください。

指定したバックアップディレクトリと同じ名前のファイルがないか。

バックアップディレクトリの絶対パスの長さが，255文字以下になっているか。

バックアップディレクトリ作成先の読み取り権限があるか。

KDSN11011-E　<R,T>

An attempt to back up a file has failed. (destination = %1, file = %2)

（S）

ファイルのバックアップに失敗しました。

%1：バックアップ先のディレクトリパス

%2：バックアップに失敗したファイルの絶対パス

（O）

次の点を確認し，要因を取り除いてください。

%2に示すファイルが存在するか。

%1に示すディレクトリに書き込み権限があるか。

%2に示すファイルに対する読み取り権限があるか。

KDSN11012-E　<R,T>

An attempt to copy a file has failed. (destination = %1, file = %2)

（S）

ファイルのコピーに失敗しました。

%1：コピー先のディレクトリパス

%2：コピーできなかったファイルの絶対パス

（O）

次の点を確認し，要因を取り除いてください。

%2に示すファイルが存在するか。

%1に示すディレクトリに書き込み権限があるか。

%2に示すファイルに読み取り権限があるか。

KDSN11013-E　<R,T>

An attempt to execute the command "%1" has failed.

（S）

コマンドの実行に失敗しました。

%1：コマンド名

（O）

セットアップ実行ファイルのトレースファイルを参照して，エラーの要因を取り除いたあと，再実行してください。

KDSN11014-E　<R,T>

An attempt to write to the registry has failed. (key = %1)

（S）

レジストリの書き込みに失敗しました。

%1：レジストリキー

（O）

Administratorsグループ権限で実行してください。

KDSN11015-E　<R,T>

An attempt to delete a file has failed. (file = %1)

（S）

ファイルの削除に失敗しました。

%1：削除に失敗したファイルの絶対パス

（O）

%1に示すファイルの削除権限があるか確認してください。

KDSN11016-E　<R,T>

An attempt to access to a file has failed. (file = %1, func = %2)

（S）

ファイルアクセスに失敗しました。

%1：アクセスに失敗したファイルの絶対パス

%2：エラーが発生した関数

（O）

%1に示すファイルへのアクセス権限があるか確認してください。

KDSN11045-E　<R,T>

A HiRDB file system area already exists in the HiRDB file system directory "%1".

（S）

HiRDBファイルシステム領域格納先ディレクトリに，HiRDBファイルシステム領域が存在します。

%1：HiRDBファイルシステム領域格納先ディレクトリのパス

（O）

既存のHiRDBファイルシステム領域を削除して，コマンドを再実行してください。

KDSN11046-E　<R,T>

%1 is not installed.

（S）

必要な製品がインストールされていません。

%1：インストールされていない製品の名称
次の中から該当する製品名を出力します。
　・Groupmax Address Server
　・Groupmax Scheduler Server

（O）

%1に示す製品をインストール，セットアップしてから再実行してください。

KDSN11047-E　<R,T>

The file "%1" was not found.

（S）

指定したファイルが存在しません。

%1：ファイルの絶対パス

（O）

%1に示すファイルへのアクセス権があるか確認してください。

KDSN11048-E　<R,T>

An attempt to export a registry key has failed. (destination = %1, key = %2)

（S）

レジストリのエクスポートに失敗しました。

%1：エクスポートされるディスクファイルの絶対パス

%2：エクスポートできなかったレジストリのキー

（O）

次の点を確認し，要因を取り除いてください。

Scheduler Serverがインストールされているか。

Administratorsグループ権限で実行しているか。

%1に示すファイルへの書き込み権限があるか。

KDSN11049-E　<R,T>

The JAR file for stored procedures "%1" does not exist.

（S）

ストアドプロシジャのJARファイルが存在しません。

%1：ストアドプロシジャJARファイルを格納するディレクトリの絶対パス

（O）

ストアドプロシジャのJARファイルをコピーして，再実行してください。

コピー元：Scheduler ServerおよびFacilities Managerインストールディレクトリ¥lib

コピー先：セットアップコマンドのファイルパス¥lib

KDSN11050-E　<R,T>

The format of the specified file is invalid. (file = %1, line = %2)

（S）

指定したファイルのフォーマットが不正です。

%1：ファイルの絶対パス

%2：行番号

（O）

%1に示すファイルを修正して，再実行してください。

付録

＜この付録の構成＞

付録A　ディレクトリ構成

付録B　こんなときは

付録C　このマニュアルの参考情報

付録D　用語解説

付録A　ディレクトリ構成

この節では，Collaboration Setup Navigationとセットアップする製品の，インストール時のディレクトリ構成を示します。

＜この節の構成＞

付録A.1　Collaboration Setup Navigationのディレクトリ構成

付録A.2　各セットアップ製品のディレクトリ構成

付録A.1　Collaboration Setup Navigationのディレクトリ構成

Collaboration Setup Navigationのインストール時のディレクトリ構成を次に示します。

図A-1　Collaboration Setup Navigationのディレクトリ構成

付録A.2　各セットアップ製品のディレクトリ構成

各セットアップ製品のインストール時のディレクトリ構成を次に示します。

図A-2　各セットアップ製品のディレクトリ構成

付録B　こんなときは

＜この節の構成＞

付録B.1　セットアップ前の状態に戻したい（csn_ssv_restoreコマンド）

付録B.1　セットアップ前の状態に戻したい（csn_ssv_restoreコマンド）

Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ時に，DBモードで構築途中のSchedulerマシン（マスターサーバ，スレーブサーバとも）の環境をcsn_ssv_setupコマンド実行前の状態に戻したい場合，csn_ssv_restoreコマンドを実行すると，環境を初期化できます。

csn_ssv_restoreコマンドについては，「5.4.3　セットアップ前の状態に戻したい（csn_ssv_restoreコマンド）」を参照してください。

付録C　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

＜この節の構成＞

付録C.1　関連マニュアル

付録C.2　このマニュアルでの表記

付録C.3　英略語

付録C.4　KB（キロバイト）などの単位表記について

付録C.1　関連マニュアル

関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

＜この項の構成＞

(1)　セットアップ製品のマニュアル

(2)　前提製品のマニュアル

(3)　関連製品のマニュアル

(1)　セットアップ製品のマニュアル

Groupmax Scheduler/Facilities Manager Version 7 システム管理者ガイド（3020-3-D15）
日立のグループウェアの1アプリケーションであるGroupmax Scheduler Server Version 7およびGroupmax Facilities Manager Version 7のシステム構築手順，および運用方法について説明しています。

Collaboration　導入ガイド（3020-3-H01）
Collaborationや各コンポーネントの概要，Collaborationのインストールやシステムの構築手順などについて説明しています。

Collaboration - File Sharing　システム管理者ガイド（3020-3-H13）
Collaboration - File Sharingを利用するための環境設定および運用方法について説明しています。

Collaboration - File Sharing　メッセージ（3020-3-H14）
Collaboration - File Sharingのメッセージの形式，メッセージおよび対処方法について説明しています。

Collaboration - File Sharing　ユーザーズガイド（3020-3-H15）
Collaboration - File Sharingの機能の概要および操作方法について説明しています。

Collaboration　移行ガイド（3020-3-H44）
Collaborationシステムの移行手順について説明しています。

(2)　前提製品のマニュアル

Groupmax Object Server Version 6 システム管理者ガイド（3020-3-B56）
日立のグループウェアGroupmaxのデータベースとしてオブジェクト管理ファイルを管理および運用するための機能と使い方について説明しています。

Groupmax Address/Mail Version 7 システム管理者ガイド 基本操作編（3020-3-D10）
Groupmax Version 7のAddress Server Version 7の機能および使用方法について説明しています。

Cosminexus アプリケーションサーバ V8　システム構築・運用ガイド（3020-3-U04）
Cosminexus アプリケーションサーバのシステムを構築・運用する手順について説明しています。

(3)　関連製品のマニュアル

HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）（3020-6-352）
HiRDB Version 8のシステムの構築方法，データベースの作成方法およびシステムとデータベースの設計方法について説明しています。

HiRDB Version 8 UAP開発ガイド（3020-6-356）
HiRDB Version 8のデータベース言語であるSQLを使ってユーザアプリケーションプログラムを開発するための基礎技術や，HiRDBクライアントの環境設定について説明しています。

付録C.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，製品名を次のように表記しています。

表記
製品名

Address Server
Groupmax Address Server Version 7

File Sharingサーバ
Collaboration - File Sharing Server

Facilities Manager
Groupmax Facilities Manager Version 7

HiRDB/Run Time
HiRDB/Run Time Version 8

HiRDB/シングルサーバ　または
HiRDB

HiRDB/Single Server Version 8

HiRDB/Single Server Version 8(64)

Object Server
Groupmax Object Server Version 6

Scheduler Server
Groupmax Scheduler Server Version 7

uCosminexus Application Server
uCosminexus Application Server Standard

管理ツール
Groupmax Scheduler_Facilities 管理ツール Version 7

付録C.3　英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語 | 英字での表記
API | Application Program Interface
CSV | Comma Separated Value
DB | Database
IP | Internet Protocol
IPv4 | Internet Protocol Version 4
JAR | Java(TM) Archive File
JRE | Java(TM) Runtime Environment
OS | Operating System
PC | Personal Computer
RD | Relational Database
TCP/IP | Transmission Control Protocol / Internet Protocol
UAP | User Application Program
WOW64 | Windows On Windows 64
XML | Extensible Markup Language

付録C.4　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録D　用語解説

ここでは，マニュアルに登場する用語について説明します。

（英字）

DBモード

Scheduler ServerおよびFacilities ManagerのデータをHiRDBで一元管理する方法です。

これに対して，Scheduler ServerおよびFacilities Manager自身でデータを管理する方法はファイルモードと呼びます。

File Sharingサーバ

このマニュアル内での，製品名「Groupmax Collaboration - File Server」の表記です。

File Sharingマシン

File Sharingサーバを構築するマシンを指します。

HiRDBマシン

HiRDBを構築するマシンを指します。

RDエリア

データベースの表，インデクスおよびデータディクショナリを格納するデータ領域のことです。データの格納単位の一つで，1～16個のHiRDBファイルから構成されます。

Schedulerマシン

Scheduler ServerおよびFacilities Managerを構築するマシンを指します。

（カ行）

グループルートフォルダ

グループフォルダ（階層型の組織またはユーザでファイルを共有し，管理するためのフォルダ）を作成する場合に，グループフォルダの上位にシステム管理者が作成するフォルダのことです。

構築システム

Collaboration Setup Navigationでセットアップする製品のことです。

個人ルートフォルダ

ポータルを経由して初めてFile Sharingサーバにログインする際に，自動的に作成されるフォルダです。

一人のユーザにつき，一つの個人ルートフォルダが作成されます。個人ルートフォルダの直下には，ファイルとフォルダの両方を登録できます。

コミュニティルートフォルダ

［コミュニティ管理］ポートレットでワークプレースを作成する際に，ワークプレースルートフォルダとともに自動的に作成されるフォルダです。

一つのコミュニティにつき，一つのコミュニティルートフォルダが作成されます。コミュニティルートフォルダの直下には，ワークプレースルートフォルダだけが作成されます。

（サ行）

ストアドプロシジャ

一連のデータベースのアクセス手順を手続きとしてデータベースに登録しておく機能です。

スレーブサーバ

Scheduler ServerおよびFacilities ManagerをDBモードで運用している場合，マスターサーバ以外のマシンをスレーブサーバと呼びます。

セットアップナビゲーション画面

Collaboration Setup Navigationで，セットアップ製品の構築情報を入力する画面です。

セットアップファイル

製品のセットアップに必要な複数のファイルです。次の2種類で構成されます。

セットアップコマンドのファイル（*.bat）

セットアップ設定ファイル

セットアップナビゲーション画面で構築情報を入力したあとに出力されます。

（ハ行）

ファイルモード

Scheduler ServerおよびFacilities Manager自身でデータを管理する方法です。

これに対して，Scheduler ServerのデータをHiRDBで一元管理する方法をDBモードと呼びます。

（マ行）

マスターサーバ

Scheduler ServerおよびFacilities ManagerをDBモードで運用している場合，DBにアクセスするコマンドを実行するマシンをマスターサーバと呼びます。マスターサーバ以外のマシンはスレーブサーバと呼びます。

見積もり基礎情報ファイル

データベース容量の見積もりデータの基として使用するファイルです。セットアップナビゲーション画面で構築情報を入力したあとに出力されます。

見積もりファイル

データベース容量の見積もり値を記述するファイルです。

索引

[Ａ][Ｃ][Ｄ][Ｆ][Ｇ][Ｈ][Ｊ][Ｏ][Ｒ][Ｓ][Ｔ]
[ア行][カ行][サ行][タ行][ナ行][ハ行][マ行]

(英字)

(Ａ)

Address Server〔前提製品〕

(Ｃ)

Collaboration - File Sharing Server〔セットアップできる製品〕

Collaboration Setup Navigationで構築情報を設定する〔File Sharingサーバ〕

Collaboration Setup Navigationで構築情報を設定する〔Scheduler ServerおよびFacilities Manager〕

Collaboration Setup Navigationで使用するファイル

Collaboration Setup Navigationとは

Collaboration Setup Navigationのインストール

Collaboration Setup Navigationの概要

Collaboration Setup Navigationのコマンド

Collaboration Setup Navigationのシステム構成（File Sharingサーバを構築する場合）

Collaboration Setup Navigationのシステム構成（Scheduler ServerおよびFacilities Managerを構築する場合）

Collaboration Setup Navigationのセットアップ

Collaboration Setup Navigationのセットアップナビゲーション画面

Collaboration Setup Navigationのセットアップナビゲーション画面の構成

Collaboration Setup Navigationのディレクトリ構成

Collaboration Setup Navigationのファイル

Collaboration Setup Navigationのメッセージ

Collaboration Setup Navigationマシン

csn_cfv_dbsetupコマンド〔HiRDBをセットアップする〕

csn_cfv_dbsetupコマンド〔HiRDBをセットアップする〕

csn_cfv_setupコマンド〔File Sharingサーバをセットアップする〕

csn_cfv_setupコマンド〔File Sharingサーバをセットアップする〕

csn_navistartコマンド〔セットアップナビゲーション画面を開く〕

csn_ssv_dbsetupコマンド〔HiRDBをセットアップする〕

csn_ssv_dbsetupコマンド〔HiRDBをセットアップする〕

csn_ssv_restoreコマンド〔セットアップ前の状態に戻したい〕

csn_ssv_restoreコマンド〔セットアップ前の状態に戻したい〕

csn_ssv_setupコマンド〔Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする〕

csn_ssv_setupコマンド〔Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする〕

(Ｄ)

DABroker Library〔前提製品〕

DBモード〔用語解説〕

(Ｆ)

Facilities Managerのファイルモードからデータを移行する場合

File Sharingサーバ〔用語解説〕

File Sharingサーバのコマンド

File Sharingサーバのセットアップ〔概要〕

File Sharingサーバのセットアップ時に出力されるメッセージ

File Sharingサーバのセットアップ手順

File Sharingサーバのセットアップの準備をする

File Sharingサーバのファイル

File Sharingサーバをセットアップする

File Sharingサーバをセットアップする（csn_cfv_setupコマンド）

File Sharingサーバをセットアップする（csn_cfv_setupコマンド）

File Sharingマシン

File Sharingマシン〔用語解説〕

File Sharingマシンでセットアップ作業を実行する

(Ｇ)

Groupmax Address Server Version 7〔前提製品〕

Groupmax Facilities Manager Version 7〔セットアップできる製品〕

Groupmax Object Server Version 6〔前提製品〕

Groupmax Scheduler Server Version 7〔セットアップできる製品〕

(Ｈ)

HiRDB/Run Time〔前提製品〕

HiRDB/Run Time〔前提製品〕

HiRDB/シングルサーバ〔前提製品〕

HiRDB/シングルサーバ〔前提製品〕

HiRDB SQL Executer〔前提製品〕

HiRDBにデータを登録する〔Scheduler ServerおよびFacilities Manager〕

HiRDBマシン

HiRDBマシン〔用語解説〕

HiRDBマシンでセットアップ作業を実行する〔Scheduler ServerおよびFacilities Manager〕

HiRDBをセットアップする（csn_cfv_dbsetupコマンド）

HiRDBをセットアップする（csn_cfv_dbsetupコマンド）

HiRDBをセットアップする（csn_ssv_dbsetupコマンド）

HiRDBをセットアップする（csn_ssv_dbsetupコマンド）

(Ｊ)

jarファイルをマスターサーバからコピーする

Java(TM) Runtime Environment〔前提製品〕

JRE〔前提製品〕

(Ｏ)

Object Server〔前提製品〕

(Ｒ)

RDエリア〔用語解説〕

RDエリア見積もり基礎情報ファイル〔File Sharingサーバ〕

RDエリア見積もり基礎情報ファイル〔Scheduler ServerおよびFacilities Manager〕

(Ｓ)

Scheduler ServerおよびFacilities Managerのコマンド

Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ〔概要〕

Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ時に出力されるメッセージ

Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ手順

Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップの準備をする

Scheduler ServerおよびFacilities Managerのファイル

Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする

Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする（csn_ssv_setupコマンド）

Scheduler ServerおよびFacilities Managerをセットアップする（csn_ssv_setupコマンド）

Scheduler Serverのファイルモードからデータを移行する場合

Schedulerマシン

Schedulerマシン〔用語解説〕

Schedulerマシンでセットアップ作業を実行する

(Ｔ)

TPBroker〔前提製品〕

(ア行)

(い)

インストール〔Collaboration Setup Navigation〕

(カ行)

(か)

概要〔Collaboration Setup Navigation〕

関連製品のマニュアル

関連マニュアル

(く)

グループルートフォルダ〔用語解説〕

(こ)

構築システム〔用語解説〕

構築手順表示領域

個人ルートフォルダ〔用語解説〕

このマニュアルでのメッセージの記載形式

コマンド

コマンド〔Collaboration Setup Navigation〕

コマンド〔File Sharingサーバ〕

コマンド〔Scheduler ServerおよびFacilities Manager〕

コマンド一覧

コマンドの概要

コミュニティルートフォルダ〔用語解説〕

こんなときは〔Scheduler ServerおよびFacilities Manager〕

(サ行)

(さ)

サーバ用ステータスファイル〔File Sharingサーバ〕

サーバ用ステータスファイル〔Scheduler ServerおよびFacilities Manager〕

(し)

システム構成（File Sharingサーバを構築する場合）

システム構成（Scheduler ServerおよびFacilities Managerを構築する場合）

シンクポイントダンプファイル見積もり基礎情報ファイル〔File Sharingサーバ〕

シンクポイントダンプファイル見積もり基礎情報ファイル〔Scheduler ServerおよびFacilities Manager〕

(す)

ステップ〔セットアップナビゲーション画面〕

ストアドプロシジャ〔用語解説〕

スレーブサーバ〔用語解説〕

(せ)

設定内容ファイル

設定表示領域

セットアップ〔Collaboration Setup Navigation〕

セットアップ〔File Sharingサーバ〕

セットアップ〔Scheduler ServerおよびFacilities Manager〕

セットアップコマンドの実行時に出力されるメッセージ

セットアップ製品で使用するファイル

セットアップ製品のディレクトリ構成

セットアップ製品のマニュアル

セットアップナビゲーション画面〔用語解説〕

セットアップナビゲーション画面で構築情報を設定する〔File Sharingサーバ〕

セットアップナビゲーション画面で構築情報を設定する〔Scheduler ServerおよびFacilities Manager〕

セットアップナビゲーション画面の構成

セットアップナビゲーション画面の操作時に出力されるメッセージ

セットアップナビゲーション画面の表示言語の変更

セットアップナビゲーション画面を開く

セットアップファイル〔File Sharingサーバ〕

セットアップファイル〔Scheduler ServerおよびFacilities Manager〕

セットアップファイル〔用語解説〕

セットアップファイルを各マシンにコピーする〔File Sharingサーバ〕

セットアップファイルを各マシンにコピーする〔Scheduler ServerおよびFacilities Manager〕

セットアップファイルを出力する〔File Sharingサーバ〕

セットアップファイルを出力する〔Scheduler ServerおよびFacilities Manager〕

セットアップ前の状態に戻したい（csn_ssv_restoreコマンド）

セットアップ前の状態に戻したい（csn_ssv_restoreコマンド）

前提製品のマニュアル

(タ行)

(て)

ディレクトリ構成〔Collaboration Setup Navigation〕

ディレクトリ構成〔セットアップ製品〕

(と)

動作環境ファイル

動作環境プロパティファイル〔File Sharingサーバ〕

動作環境プロパティファイル〔Scheduler ServerおよびFacilities Manager〕

トレースファイル

トレースファイル（Collaboration Setup Navigation）の設定

トレースファイル（csn_cfv_dbsetupコマンド）

トレースファイル（csn_cfv_setupコマンド）

トレースファイル（csn_ssv_dbsetupコマンド）

トレースファイル（csn_ssv_restoreコマンド）

トレースファイル（csn_ssv_setupコマンド）

(ナ行)

(に)

入力値ファイル

(ハ行)

(ふ)

ファイル〔Collaboration Setup Navigationおよびそのセットアップ製品〕

ファイルモード〔用語解説〕

ファイルモードからデータを移行する場合

フロー表示領域

プロセス〔セットアップナビゲーション画面〕

(マ行)

(ま)

マスターサーバ〔用語解説〕

(み)

見積もり基礎情報ファイル〔File Sharingサーバ〕

見積もり基礎情報ファイル〔Scheduler ServerおよびFacilities Manager〕

見積もり基礎情報ファイル〔用語解説〕

見積もりファイル〔File Sharingサーバ〕

見積もりファイル〔Scheduler ServerおよびFacilities Manager〕

見積もりファイル〔用語解説〕

(め)

メッセージ

メッセージ〔Collaboration Setup Navigation〕

メッセージ〔File Sharingサーバのセットアップ時〕

メッセージ〔Scheduler ServerおよびFacilities Managerのセットアップ時〕

メッセージ〔セットアップコマンドの実行時〕

メッセージ〔セットアップナビゲーション画面の操作時〕

メッセージに出力される詳細情報〔Collaboration Setup Navigation〕

メッセージの形式

メッセージの出力形式

メッセージの出力先

■ 商標類

Javaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Oracleは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国 及びその他の国における登録商標または商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。