Collaboration - Online Community Management　システム管理者ガイド

解説・手引・操作書

3020-3-H03-A0

目　　次

前書き

変更内容

はじめに

1.　Collaboration - Online Community Managementの概要

1.1　Collaboration - Online Community Managementとは

1.1.1　コミュニティとワークプレース，ワークプレースビュー

1.1.2　コミュニティで使用する役割

1.1.3　コミュニティテンプレート

1.1.4　コミュニティのユーザ

1.1.5　コミュニティメンバの登録

1.1.6　システム管理者とシステム運用者

1.1.7　コミュニティカテゴリ

1.1.8　他ポートレットとの連携

1.1.9　画面に表示される言語について

1.2　Collaboration - Online Community Managementのシステム構成

2.　Collaboration - Online Community Managementの環境設定

2.1　Collaboration - Online Community Managementの環境設定の流れ

2.2　データベースサーバの構築

2.2.1　データベース容量の見積もり

2.2.2　RDエリアの設計

2.2.3　RDエリアの容量計算

2.2.4　グローバルバッファの計算と目安

2.2.5　SQLオブジェクト用バッファ長の見積もり

2.2.6　HiRDBファイルシステム領域の見積もり

2.2.7　テーブル定義ファイルの作成

2.2.8　テーブルの生成

2.3　インストール

2.4　環境変数グループの登録

2.5　J2EE Resourcesのデータベースへの指定

2.6　プロパティファイルの設定

2.7　データベースサーバの設定

2.7.1　システム情報（システムポリシー）の登録

2.7.2　アプリケーション情報の登録

2.7.3　コミュニティテンプレート情報の登録

2.7.4　ワークプレーステンプレート情報の登録

2.7.5　共通の役割情報の登録

2.8　システム管理者の登録

3.　Collaboration - Online Community Managementの運用

3.1　メニューの表示

3.2　コミュニティテンプレートの参照

3.2.1　コミュニティテンプレート一覧の表示

3.2.2　コミュニティテンプレートの設定内容の参照

3.3　共通の役割の参照

3.3.1　共通の役割一覧の表示

3.3.2　共通の役割の設定内容の参照

3.4　コミュニティカテゴリの操作

3.4.1　コミュニティカテゴリの表示

3.4.2　コミュニティカテゴリの設定内容の表示

3.4.3　コミュニティカテゴリの作成

3.4.4　コミュニティカテゴリの変更

3.4.5　コミュニティカテゴリの削除

3.5　システムの管理者および運用者に関する操作

3.5.1　システム管理者および運用者一覧の表示

3.5.2　システム管理者および運用者の検索

3.5.3　システム管理者および運用者の登録

3.5.4　システム管理者および運用者の情報の参照

3.5.5　システム管理者および運用者の登録内容の変更

3.5.6　システム管理者および運用者の削除

3.6　ユーザに関する操作

3.6.1　ユーザの検索

3.6.2　ユーザの作成

3.6.3　ユーザ情報の参照

3.6.4　ユーザ情報の変更

3.6.5　ユーザの削除

3.7　システムポリシーに関する操作

3.7.1　システムポリシーの参照

3.7.2　システムポリシーの変更

4.　［コミュニティ管理］ポートレットの画面

4.1　メニュー

4.2　コミュニティテンプレート関連の画面

4.2.1　［テンプレート一覧］画面

4.2.2　［テンプレート情報］画面（基本情報）

4.2.3　［テンプレート情報］画面（コミュニティポリシー）

4.3　共通の役割関連の画面

4.3.1　［共通の役割一覧］画面

4.3.2　［共通の役割情報］画面

4.4　コミュニティカテゴリ関連の画面

4.4.1　［コミュニティカテゴリ］画面

4.4.2　［コミュニティカテゴリ情報］画面

4.4.3　［コミュニティカテゴリ作成］画面

4.4.4　［コミュニティカテゴリ変更］画面

4.5　システム管理者および運用者関連の画面

4.5.1　［システム管理者・運用者］画面

4.5.2　［システム管理者・運用者検索］画面

4.5.3　［システム管理者・運用者登録］画面

4.5.4　［ユーザを探す］画面（簡易検索）

4.5.5　［ユーザを探す］画面（詳細検索）

4.5.6　［ユーザを探す］画面（ツリー表示）

4.5.7　コミュニティの一覧

4.5.8　コミュニティメンバの一覧

4.5.9　［システム管理者・運用者情報］画面

4.5.10　［システム管理者・運用者変更］画面

4.6　ユーザ操作関連の画面

4.6.1　［ユーザ検索］画面

4.6.2　［一般ユーザ］画面

4.6.3　［ユーザ作成］画面

4.6.4　［ユーザ情報］画面

4.6.5　［ユーザ変更］画面

4.7　システムポリシー関連の画面

4.7.1　［システムポリシー］画面

4.7.2　［システムポリシー変更］画面

5.　運用コマンド

5.1　コマンド一覧

5.2　各コマンドに共通の条件および規則

5.3　各コマンドの詳細

set_system（システム情報の設定）

set_application（アプリケーションの登録・削除）

set_template（コミュニティテンプレートの追加）

set_worktemplate（ワークプレーステンプレートの追加）

set_role（ロールの追加）

set_member（ユーザの一括登録・変更）

del_member（ユーザおよびメンバの一括削除）

del_record（レコードの削除）

get_community（コミュニティ情報一覧の出力）

6.　プロパティファイルとバッチファイル

6.1　プロパティファイルの一覧

6.2　プロパティファイルの記述形式

6.3　プロパティファイルのサンプルファイル

6.4　バッチファイル

7.　コマンド定義ファイル

7.1　コマンド定義ファイルの記述方法

7.2　各コマンド定義ファイルの詳細

7.2.1　システム情報定義ファイル（set_system.cfg）

7.2.2　アプリケーションリストファイル（set_application.cfg）

7.2.3　テンプレート定義ファイル（set_template.cfg）

7.2.4　ワークプレーステンプレート定義ファイル（set_worktemplate.cfg）

7.2.5　共通の役割定義ファイル（set_role.cfg）

7.2.6　登録・変更ユーザ一覧ファイル（set_member.cfg）

7.2.7　削除ユーザ一覧ファイル（del_member.cfg）

7.2.8　削除メンバ一覧ファイル

7.2.9　バックアップファイル

7.2.10　コミュニティ情報一覧ファイル

7.2.11　RDエリア用制御文ファイル（hptl_clb_ccm_rdarea_s.def／hptl_clb_ccm_rdarea_p.def）

7.2.12　テーブル定義ファイル（hptl_clb_ccm_table.sql）

8.　Collaboration - Online Community Managementの障害対策

8.1　バックアップとリストア

8.1.1　データベースの共通リソースのバックアップ

8.1.2　Collaboration - Online Community Managementのデータのバックアップ

8.1.3　コミュニティ情報一覧の出力

8.1.4　リストア

8.2　RAS用Confファイルの設定

付録

付録A　インストールディレクトリ構成

付録B　モデルケースごとのデータベース容量

付録B.1　モデルケースごとのRDエリアの容量

付録B.2　モデルケースごとのテーブルおよびインデクスのセグメント数

付録C　データベース容量の見積もりで使用する値

付録C.1　容量見積もりの前提条件

付録C.2　値の説明で使用する記号

付録C.3　ユーザ用RDエリアの容量見積もりで使用する値

付録C.4　表の格納ページ数の見積もりで使用する値

付録C.5　インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する値

付録D　使用できる文字種

付録E　Collaboration - Online Community Managementの監査ログ

付録E.1　監査ログが出力される操作

付録E.2　監査ログが出力されるコマンド

付録E.3　監査ログに出力されるオブジェクト情報と動作情報

付録F　コマンド実行時に出力されるメッセージ

付録F.1　メッセージの形式

付録F.2　メッセージ一覧

付録G　監査ログのメッセージ

付録G.1　監査ログのメッセージの記載形式

付録G.2　監査ログのメッセージの詳細

付録G.3　監査ログに出力される値の一覧

付録H　用語解説

索引

[他社商品名称に関する表示]

All Rights Reserved. Copyright (C) 2004, 2015, Hitachi, Ltd.

前書き

■ 対象製品

P-2646-6364　 Groupmax Collaboration Portal　 07-91（適用OS：Windows Server 2012※，Windows Server 2012 R2※，Windows Server 2008 R2※，Windows Server 2008 x64※，Windows Server 2008 x86）
P-2746-E364　 Groupmax Collaboration Web Client - Forum/File Sharing　 07-91（適用OS：Windows Server 2012※，Windows Server 2012 R2※，Windows Server 2008 R2※，Windows Server 2008 x64※，Windows Server 2008 x86）
P-2746-E464　 Groupmax Collaboration Web Client - Mail/Schedule　 07-91（適用OS：Windows Server 2012※，Windows Server 2012 R2※，Windows Server 2008 R2※，Windows Server 2008 x64※，Windows Server 2008 x86）

注※　WOW64環境だけで使用できます。

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft OfficeおよびExcelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

■ 発行

2015年 4月　3020-3-H03-A0

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2004, 2015, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容(3020-3-H03-A0)　 Groupmax Collaboration Portal　07-91，Groupmax Collaboration Web Client - Forum/File Sharing　07-91，Groupmax Collaboration Web Client - Mail/Schedule　07-91

追加・変更内容
変更個所

次のOSを対象製品の適用OSに追加しました。
Windows Server 2012 R2
－

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，Collaboration - Online Community Managementの機能および使用方法について説明したものです。

対象読者

Collaboration - Online Community Managementを使用したシステムの環境を管理および運用する方（システム管理者またはシステムインテグレーター）を対象としています。なお，次に示す項目を熟知していることを前提としています。

使用するOS（Operating System）およびWebブラウザの操作

Collaboration - Online Community Managementの各機能および操作（マニュアル「Collaboration - Online Community Management　ユーザーズガイド」をお読みください）

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。

第1章　Collaboration - Online Community Managementの概要

Collaboration - Online Community Managementの概要およびシステム構成について説明しています。

第2章　Collaboration - Online Community Managementの環境設定

Collaboration - Online Community Managementを使用するために必要な環境設定について説明しています。

第3章　Collaboration - Online Community Managementの運用

システム管理者およびシステム運用者に権限が与えられている機能に関する操作方法について説明しています。

第4章　［コミュニティ管理］ポートレットの画面

［コミュニティ管理］ポートレットの画面について説明しています。

第5章　運用コマンド

Collaboration - Online Community Managementの運用（システム情報の設定，各アプリケーションの登録・削除，ユーザ・メンバに関する情報の管理など）で使用するコマンドについて説明しています。

第6章　プロパティファイルとバッチファイル

プロパティファイルおよびバッチファイルについて説明しています。

第7章　コマンド定義ファイル

各コマンドの実行によってデータベースに設定される値を定義しておくコマンド定義ファイルについて説明しています。

第8章　Collaboration - Online Community Managementの障害対策

Collaboration - Online Community Managementの障害対策について説明しています。

付録A　インストールディレクトリ構成

Collaboration - Online Community Managementのインストールディレクトリ構成について説明しています。

付録B　モデルケースごとのデータベース容量

モデルケースごとのRDエリア，テーブル，およびインデクスの容量について説明しています。

付録C　データベース容量の見積もりで使用する値

データベース容量を見積もる際に使用する値について説明しています。

付録D　使用できる文字種

Collaboration - Online Community Managementで使用できる文字種について説明しています。

付録E　Collaboration - Online Community Managementの監査ログ

Collaboration - Online Community Managementが対象としている監査事象，および監査ログが出力される操作とコマンドについて説明しています。

付録F　コマンド実行時に出力されるメッセージ

Collaboration - Online Community Managementのコマンド実行時に出力されるメッセージについて説明しています。

付録G　監査ログのメッセージ

監査ログに出力されるメッセージについて説明しています。

付録H　用語解説

Collaboration - Online Community Managementの用語について説明しています。

関連マニュアル

Collaborationのマニュアル体系を次に示します。

Collaborationのマニュアルおよびその他の関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

Collaboration　ファーストステップガイド（3020-3-H02）

Collaboration製品を初めてお使いいただく方のためのご紹介マニュアルです。Collaborationでできることや，ポートレットの基本的な使用方法について説明しています。

Collaboration　ユーザーズガイド（3020-3-H22）

Collaborationの概要，ログイン・ログアウトおよび画面のレイアウト変更の操作方法について説明しています。また，トップメニュー，ナビゲーションビュー，［新着情報］ポートレット，［リンク集］ポートレットの機能および操作方法について説明しています。

Collaboration　導入ガイド（3020-3-H01）

Collaboration製品を導入するための，システム構築，環境設定，および運用方法について説明しています。

Collaboration　移行ガイド（3020-3-H44）

Collaborationのシステムの移行方法について説明しています。

エンドユーザ向けマニュアル

Collaboration - Online Community Management　ユーザーズガイド（3020-3-H04）

コミュニティ管理の機能および操作方法について説明しています。

Collaboration - Directory Access　ユーザーズガイド（3020-3-H06）

ユーザ検索の機能および操作方法について説明しています。

Collaboration - Mail　ユーザーズガイド（3020-3-H08）

メールの機能および操作方法について説明しています。

Collaboration - Schedule　ユーザーズガイド（3020-3-H10）

スケジュールの機能および操作方法について説明しています。

Collaboration - Forum　ユーザーズガイド（3020-3-H12）

電子会議室の機能および操作方法について説明しています。

Collaboration - File Sharing　ユーザーズガイド（3020-3-H15）

ファイル共有の機能および操作方法について説明しています。

Collaboration - Bulletin board　ユーザーズガイド（3020-3-H24）

電子掲示板の機能および操作方法について説明しています。

システム管理者向けマニュアル

Collaboration - Directory Access　システム管理者ガイド（3020-3-H05）

ユーザ検索を利用するための環境設定および運用方法について説明しています。

Collaboration - Mail　システム管理者ガイド（3020-3-H07）

メールを利用するための環境設定および運用方法について説明しています。

Collaboration - Schedule　システム管理者ガイド（3020-3-H09）

スケジュールを利用するための環境設定および運用方法について説明しています。

Collaboration - Forum　システム管理者ガイド（3020-3-H11）

電子会議室を利用するための環境設定および運用方法について説明しています。

Collaboration - File Sharing　システム管理者ガイド（3020-3-H13）

ファイル共有を利用するための環境設定および運用方法について説明しています。

Collaboration - File Sharing　メッセージ（3020-3-H14）

ファイル共有のメッセージの形式，メッセージおよび対処方法について説明しています。

Collaboration - Bulletin board　システム管理者ガイド（3020-3-H23）

電子掲示板を利用するための環境設定および運用方法について説明しています。

その他のマニュアル

Cosminexus V9 アプリケーションサーバ システム構築運用ガイド（3020-3-Y02）

Cosminexusのアプリケーションサーバの構築について説明しています。

Cosminexus V9 アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド（3020-3-Y13）

Cosminexusのアプリケーションサーバの設定方法および操作方法について説明しています。

ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）（3020-6-452）

HiRDBのシステムの構築方法，データベースの作成方法およびシステムとデータベースの設計方法について説明しています。

ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム定義（Windows(R)用）（3020-6-453）

HiRDBのシステム定義について説明しています。

ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム運用ガイド（Windows(R)用）（3020-6-454）

HiRDBのシステム運用方法について説明しています。

ノンストップデータベース HiRDB Version 9 コマンドリファレンス(Windows(R)用)（3020-6-455）

HiRDBで使用するコマンドの文法について説明しています。

ノンストップデータベース HiRDB Version 9 UAP開発ガイド（3020-6-456）

HiRDBのデータベース言語であるSQLを使用して，ユーザアプリケーションプログラムを開発するための基礎技術，およびHiRDBクライアントの環境設定について説明しています。

DABroker for JavaTM Version 2 DABroker Driver for JavaTM Technology（3020-6-056）

DABroker for Javaの機能と使い方について説明しています。

読書手順

このマニュアルは，利用目的に合わせて次の個所をお読みいただくことをお勧めします。

マニュアルを読む目的 | 記述個所
Collaboration - Online Community Managementの概要について知りたい | 1章
Collaboration - Online Community Managementの環境設定について知りたい | 2章，6章，7章，付録A
［コミュニティ管理］ポートレットの操作方法について知りたい | 3章
［コミュニティ管理］ポートレットの画面について知りたい | 4章
Collaboration - Online Community Managementの運用コマンドについて知りたい | 5章，7章
Collaboration - Online Community Managementのプロパティファイルについて知りたい | 6章
Collaboration - Online Community Managementのコマンド定義ファイルについて知りたい | 7章
Collaboration - Online Community Managementの障害対策について知りたい | 8章
モデルケースごとのRDエリア，テーブル，およびインデクスの容量について知りたい。 | 付録B
データベース容量を見積もる際に使用する値について知りたい | 付録C
Collaboration - Online Community Managementで使用できる文字種について知りたい | 付録D
Collaboration - Online Community Managementの監査ログについて知りたい | 付録E
Collaboration - Online Community Managementのメッセージについて知りたい | 付録F
監査ログに出力されるメッセージについて知りたい | 付録G
Collaboration - Online Community Managementの用語について知りたい | 付録H

このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，製品名称を次に示す略称で表記しています。

正式名称
略称

J2EE(TM)
J2EE

Microsoft(R) Office Excel
Microsoft Excel

Microsoft(R) Windows(R) Internet Explorer(R) 8

Microsoft(R) Windows(R) Internet Explorer(R) 9

Microsoft(R) Windows(R) Internet Explorer(R) 11

Internet Explorer

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 32-bit 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 32-bit 日本語版

Windows Server 2008 x86

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 日本語版

Windows Server 2008 x64

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard 日本語版

Windows Server 2008 R2

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard 日本語版

Windows Server 2012

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter 日本語版

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard 日本語版

Windows Server 2012 R2

次の製品のユティリティ機能

Groupmax Collaboration Portal

Groupmax Collaboration Web Client - Forum/File Sharing

Groupmax Collaboration Web Client - Mail/Schedule

Collaboration - Common Utility

このマニュアルでは，特に断りのない場合は，Windows Server 2008 R2，Windows Server 2008 x64，Windows Server 2008 x86，Windows Server 2012，およびWindows Server 2012 R2を総称してWindowsと表記しています。

このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する主な英略語を次に示します。

英略語 | 説明
GUI | Graphical User Interface
LDAP | Lightweight Directory Access Protocol
OS | Operating System
RAS | Reliability, Availability, Serviceability
UAC | User Account Control
UID | User ID
URL | Uniform Resource Locator
Web | World Wide Web
WOW64 | Windows On Windows 64

操作方法の説明で使用する記号

このマニュアルでは，次に示す記号を使用して操作方法を説明しています。

記号 | 意味
［　］ | メニュー，コマンド，ウィンドウ，ダイアログの名称，ボタンおよびキーボードのキーを示します。
［A］－［B］ | －の前に示した［A］メニューから［B］コマンドを選択することを示します。
「　」 | ユーザが指定する内容を示します。

構文の説明で使用する記号

このマニュアルでは，次に示す記号を使用して構文を説明しています。

記号
意味

｜
横に並べられた複数の項目に対する項目間の区切りを示し，「または」の意味を表します。
（例）A｜B
　AまたはBを指定することを示します。

｛　｝
この記号で囲まれている複数の項目のうちから一つを選択することを意味します。項目が横に並べられ，記号｜で区切られている場合は，そのうちの一つを選択します。
（例）｛A｜B｜C｝
　A，B，またはCのどれかを指定することを示します。

[　]
この記号で囲まれている項目は省略してよいことを意味します。複数の項目が横に並べて記述されている場合は，すべてを省略するか，記号｛　｝と同じくどれか一つを選択します。
（例1）[A]
　「何も指定しない」か「Aを指定する」ことを示します。
（例2）[B｜C]
　「何も指定しない」か「BまたはCを指定する」ことを示します。

出力ファイル名
文字列が斜体になっている項目は，可変の文字列を表します。

図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を，次のように定義します。

このマニュアルでのマウスの操作方法の表記

このマニュアルでは，マウスの操作方法の表記を次のように定義しています。

マウスの操作
意味

クリック
右手用に設定したマウスの場合，左ボタンを押すことを示します。
左手用に設定したマウスの場合，右ボタンを押すことを示します。

右クリック
右手用に設定したマウスの場合，右ボタンを押すことを示します。
このマニュアルでは，右手用のマウスの設定に合わせた表記をしています。
左手用に設定したマウスの場合は，左ボタンを押す「左クリック」に読み替えてください。

常用漢字以外の漢字の使用について

このマニュアルでは，常用漢字を使用することを基本としていますが，次に示す用語については，常用漢字以外の漢字を使用しています。

宛（あて）　個所（かしょ）　誰（だれ）　必須（ひっす）

KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

1.　Collaboration - Online Community Managementの概要

この章では，Collaboration - Online Community Managementの概要およびシステム構成について説明します。

＜この章の構成＞

1.1　Collaboration - Online Community Managementとは

1.2　Collaboration - Online Community Managementのシステム構成

1.1　Collaboration - Online Community Managementとは

Collaborationは，同じ目的や問題意識を持つ人が既存の組織を越えて集まり，協働作業の場所で情報を共有・交換して業務を進めていくための製品です。Collaborationでは，この「同じ目的を持つ人の集まり」をコミュニティ，「協働作業の場所」をワークプレースといいます。また，コミュニティに参加しているユーザをコミュニティメンバといいます。

Collaboration - Online Community Managementは，このコミュニティ，ワークプレースやコミュニティメンバなどを管理するコンポーネントです。

Collaboration - Online Community Managementを利用することで，円滑に人と人とのコミュニケーションを図れるだけでなく，Collaborationのそのほかのコンポーネントと連携することで，プロジェクトを迅速かつ効率的に進められます。

Collaboration - Online Community Managementのシステムの概要を次に示します。

図1-1　Collaboration - Online Community Managementのシステムの概要

図の説明

ユーザ1～3：内部のディレクトリサーバに登録されている人です。Collaboration - Directory Accessを使うと，ドラッグ&ドロップでユーザ情報を登録できます。コミュニティのメンバになれます。

ユーザ4：ディレクトリサーバに登録されていない人です。ディレクトリサーバに登録されていなくてもCollaboration - Online Community Managementのデータベースに登録できるので，コミュニティのメンバになれます。

メンバ1：ユーザ1が同時にコミュニティAとコミュニティBのメンバになった例です。

メンバ2：ユーザ2がコミュニティAのメンバになった例です。

メンバ4：ユーザ4がコミュニティBのメンバになった例です。

なお，外部の人とコラボレーションする場合は，内部のCollaboration環境とは別に外部用のCollaboration環境を構築し，外部の人とコラボレーションする人を登録するディレクトリサーバを設置します。このディレクトリサーバに，外部の人とやり取りする内部ディレクトリユーザを登録してください。

監査ログの出力

ユーザが［コミュニティ管理］ポートレットに対して実行した操作やコマンドの履歴が監査ログに出力されます。監査ログの概要や設定方法については，マニュアル「Collaboration　導入ガイド」を参照してください。

監査ログが出力される操作，および監査ログのメッセージについては，次の個所を参照してください。

付録E　Collaboration - Online Community Management　の監査ログ

付録G　監査ログのメッセージ

以降では，Collaboration - Online Community Managementを使用する上で知っておいてほしい概念について説明します。

＜この節の構成＞

1.1.1　コミュニティとワークプレース，ワークプレースビュー

1.1.2　コミュニティで使用する役割

1.1.3　コミュニティテンプレート

1.1.4　コミュニティのユーザ

1.1.5　コミュニティメンバの登録

1.1.6　システム管理者とシステム運用者

1.1.7　コミュニティカテゴリ

1.1.8　他ポートレットとの連携

1.1.9　画面に表示される言語について

1.1.1　コミュニティとワークプレース，ワークプレースビュー

コミュニティごとに，専用のワークプレースを設定できます。ワークプレースには，コミュニティで使用できるアプリケーションが登録されています。

ワークプレースの情報を基に，アプリケーション（ポートレット）を使いやすいようにレイアウトしたユーザインタフェースをワークプレースビューといいます。

コミュニティ，ワークプレース，およびワークプレースビューの関係を次に示します。

図1-2　コミュニティ，ワークプレース，およびワークプレースビューの関係

1.1.2　コミュニティで使用する役割

コミュニティ内の活動を円滑に進めるために，コミュニティメンバに役割を設定します。役割は，一人のメンバに複数設定できます。役割には，コミュニティを利用するための役割とコミュニティを管理するための役割があります。

コミュニティを利用するための役割

コミュニティを利用するための役割には，システム全体で共通の役割としてリーダ，メンバ，およびオブザーバがあります。また，これらの共通の役割のほかに，コミュニティ内だけで有効な役割を作成することもできます。ここで割り当てた役割によって，電子会議室やファイル共有でのアクセス権を制御できます。

コミュニティを管理するための役割

コミュニティを管理するための役割には，コミュニティ管理者およびコミュニティ運用者があります。コミュニティ管理者およびコミュニティ運用者は，コミュニティを運用する上でどのような権限をどのユーザが持つかを設定します。例えば，「コミュニティにメンバを登録できる権限をコミュニティ管理者およびコミュニティ運用者に持たせる」といった設定をします。このように，コミュニティを運用するための権限をどのユーザが持つかを設定したものをコミュニティポリシーといいます。

コミュニティ管理者およびコミュニティ運用者は，コミュニティポリシーを変更する権限を持ちます。また，コミュニティ管理者は，コミュニティ管理者およびコミュニティ運用者を任命する権限を持ちます。

コミュニティを作成したユーザが，最初のコミュニティ管理者となります。

なお，ログインユーザがコミュニティ管理者の場合，自分自身のコミュニティ管理者の役割を解除することはできません。

コミュニティでの役割の割り当てを次に示します。

図1-3　コミュニティでの役割の割り当て

1.1.3　コミュニティテンプレート

Collaboration - Online Community Managementでは，コミュニティを新規に作成する場合のひな形としてコミュニティテンプレートを用意しています。コミュニティテンプレートには，コミュニティポリシーやワークプレースなどの必要な情報が設定されています。このため，コミュニティ名を設定するだけでコミュニティを作成できます。

コミュニティテンプレートには，次の種類があります。

管理者主導型

コミュニティ管理者がすべての権限を持ってコミュニティを運営するタイプです。メンバの追加および削除の権限もコミュニティ管理者およびコミュニティ運用者だけが持ちます。最初のコミュニティ管理者には，コミュニティの作成者が登録されます。

現場主導型

すべてのメンバが対等で，メンバ全員で運営するタイプです。メンバの追加および削除の権限をメンバ全員が持ちます。最初のコミュニティ管理者には，コミュニティの作成者が登録されます。

自由参加型

コミュニティへの参加や脱退が，個人に任されているタイプで，メンバではない人も自由に参加できます。メンバの追加および削除の権限をメンバ全員が持ちます。特別な場合を除き，コミュニティ管理者が何もしなくてもコミュニティは運営されます。最初のコミュニティ管理者には，コミュニティの作成者が登録されます。

それぞれのコミュニティテンプレートに設定されているコミュニティポリシーを次に示します。

表1-1　コミュニティテンプレートに設定されているコミュニティポリシー

コミュニティポリシー
コミュニティテンプレート

管理者主導型
現場主導型
自由参加型

コミュニティにメンバを登録できる人
コミュニティ管理者
コミュニティ運用者
コミュニティ管理者
コミュニティ運用者
コミュニティメンバ
コミュニティ管理者
コミュニティ運用者
また，自分から参加できます。

コミュニティからメンバを削除できる人
コミュニティ管理者
コミュニティ運用者
コミュニティ管理者
コミュニティ運用者
コミュニティメンバ
ただし，コミュニティ管理者およびコミュニティ運用者を削除することはできません。
コミュニティ管理者
コミュニティ運用者
また，自分から脱退できます。

コミュニティを公開する対象者
コミュニティメンバ
コミュニティメンバ
誰が見てもよい

コミュニティメンバに役割を割り当てられる人
コミュニティ管理者
コミュニティ運用者
コミュニティ管理者
コミュニティ運用者
コミュニティメンバ
コミュニティ管理者
コミュニティ運用者
コミュニティメンバ
ただし，コミュニティメンバの場合は自分に対してだけできます。

コミュニティ内の役割を作成・変更・削除できる人
コミュニティ管理者
コミュニティ運用者
コミュニティ管理者
コミュニティ運用者
コミュニティ管理者
コミュニティ運用者

1.1.4　コミュニティのユーザ

Collaboration - Online Community Managementでは，次の種類のユーザをコミュニティのメンバとして登録できます。

内部ディレクトリユーザ

内部ディレクトリサーバ（社内ユーザ用のディレクトリサーバ）に登録されているユーザです。

内部ディレクトリサーバで認証してポータルにログインできます。

非ディレクトリユーザ

ディレクトリサーバに登録されていないユーザです。

システム管理者またはシステム運用者がユーザの情報を設定して，Collaboration - Online Community Managementのデータベースに登録しておきます。

認証できないのでポータルにログインできませんが，Collaboration - Online Community Managementのデータベースに登録できるので，コミュニティのメンバになれます。

Collaboration - Online Community Managementでは，ユーザを識別するIDとしてユニークIDを設定します。ユニークIDは一意になるように設定します。例えば，内部ディレクトリユーザの場合はUID，非ディレクトリユーザの場合はメールアドレスなどを設定します。

Collaboration - Online Community Managementで扱うユーザを次に示します。

図1-4　Collaboration - Online Community Managementで扱うユーザ

1.1.5　コミュニティメンバの登録

ディレクトリサーバに登録されているユーザをCollaboration - Directory Accessを使ってコミュニティメンバとして登録すると，Collaboration - Online Community Managementのデータベースサーバに登録されていないユーザも自動的に登録されます。

なお，一つのコミュニティには，ユーザを1,000人まで登録できます。1,000人を超えて登録した場合は動作は保証されません。また，一つのコミュニティに多数のメンバを登録した場合は，主に次のような影響があります。

コミュニティのメンバ一覧の表示やソートは，コミュニティに登録されているメンバ数に応じて時間が掛かります。

一度に複数のメンバをコミュニティに追加する場合は，メンバ数に応じて追加に時間が掛かります。

［スケジュール］ポートレットのメンバの予定画面の表示は，コミュニティに登録されているメンバ数に応じて時間が掛かります。

宛先台帳やメールの宛先へのメンバの登録は，登録するメンバ数に応じて時間が掛かります。多数のメンバを登録した場合，時間が掛かるため処理を続行するかどうかを問い合わせるメッセージが表示されます。なお，一度にメールを送信できる数は，256人までです。

コミュニティへの参加とユーザ登録の関係を次に示します。

図1-5　コミュニティへの参加とユーザ登録の関係

1.1.6　システム管理者とシステム運用者

システムを管理するユーザとしてシステム管理者とシステム運用者があります。

システム管理者およびシステム運用者は，システムを管理する上で，どのような権限をどのユーザが持つかを設定します。例えば，「コミュニティを作成できる権限をシステム管理者およびシステム運用者に持たせる」といった設定をします。このように，システムを管理するための権限をどのユーザが持つかを設定したものをシステムポリシーといいます。

システム管理者およびシステム運用者は，システムポリシーを変更する権限を持ちます。また，システム管理者は，システム管理者およびシステム運用者を任命する権限を持ちます。

システム管理者およびシステム運用者として登録できるユーザは，Collaboration - Online Community Managementのデータベースサーバに内部ディレクトリユーザとして登録されているユーザです。

Collaboration - Online Community Managementのセットアップが完了したら，はじめにシステム管理者を登録する必要があります。［コミュニティ管理］ポートレットからシステム管理者およびシステム運用者を登録できるのはシステム管理者のため，システム管理者がまだ一人も登録されていない状態の場合は，コマンドを実行して最初のシステム管理者を登録します。最初のシステム管理者の登録は，「2.　Collaboration - Online Community Managementの環境設定」を参照してください。また，コマンドの詳細は「5.　運用コマンド」を参照してください。

2人目以降のシステム管理者やシステム運用者を登録する場合は，［コミュニティ管理］ポートレットから登録します。

1.1.7　コミュニティカテゴリ

コミュニティが多くなった場合に，コミュニティを分類してツリー形式で表示すると見やすくなります。このようなコミュニティを分類したときの一まとまりをコミュニティカテゴリといいます。

コミュニティカテゴリは，システム管理者およびシステム運用者が設定します。設定されたコミュニティカテゴリは，Collaboration - Online Community Managementを利用するすべてのユーザが参照できます。

コミュニティカテゴリの最上位はrootカテゴリとなります。rootカテゴリはツリー表示の際に見やすくするために，Collaboration - Online Community Managementで用意しているカテゴリです。

コミュニティカテゴリの概念とそれに対応した画面のツリー表示を次に示します。

図1-6　コミュニティカテゴリの概念と対応するツリー

1.1.8　他ポートレットとの連携

＜この項の構成＞

(1)　Collaboration - Directory Accessとの連携

(2)　Collaboration - Forumとの連携

(3)　Collaboration - File Sharingとの連携

(4)　 Collaboration - Mailとの連携

(1)　Collaboration - Directory Accessとの連携

Collaboration - Directory Accessと連携することで，ディレクトリサーバに登録されているユーザ情報をCollaboration - Online Community Managementで利用できます。例えば，ディレクトリサーバの検索結果からユーザのアイコンをドラッグ&ドロップして，コミュニティメンバとして登録できます。

(2)　Collaboration - Forumとの連携

コミュニティの作成時に，そのコミュニティのワークプレースに電子会議室が作成されます。また，Collaboration - Online Community Managementでコミュニティメンバに設定した役割ごとに電子会議室で使用できる機能などを制御できます。

さらに，コミュニティメンバの追加をメールで通知する機能があります。詳細は，マニュアル「Collaboration - Forum　ユーザーズガイド」を参照してください。

(3)　Collaboration - File Sharingとの連携

コミュニティの作成時に，そのコミュニティのワークプレースにファイル共有が作成されます。また，Collaboration - Online Community Managementでコミュニティメンバに設定した役割ごとにファイル共有で使用できる機能などを制御できます。

(4)　 Collaboration - Mailとの連携

Collaboration - Mailと連携することで，宛先台帳に登録されているユーザ情報をCollaboration - Online Community Managementで利用できます。例えば，宛先一覧からユーザのアイコンをドラッグ&ドロップして，コミュニティメンバとして登録できます。

1.1.9　画面に表示される言語について

Collaborationでは，画面に表示される言語を切り替えて使用できます。

ただし，指定した言語の情報がない場合は，ほかの言語で表示されたり，「No Name」などと表示されたりします。

例えば，コミュニティ名が日本語でしか設定されていない場合，使用する言語に「英語」を指定していると，コミュニティ名の欄には日本語の名前が表示されるか，または「No Name」と表示されます。どのように表示されるかは，［環境設定］画面での設定やシステムの設定によって異なります。

［環境設定］画面の詳細は，マニュアル「Collaboration　ユーザーズガイド」を参照してください。

1.2　Collaboration - Online Community Managementのシステム構成

Collaboration - Online Community Managementのシステム構成の例を次に示します。

図1-7　システム構成の例

Collaboration全体の構成例は，マニュアル「Collaboration　導入ガイド」を参照してください。また，Collaboration - Online Community Managementで利用できるWebブラウザは，マニュアル「Collaboration　ユーザーズガイド」を参照してください。

前提プログラム

Collaboration - Online Community Managementを利用するには，次のプログラムプロダクトが必要です。

uCosminexus Portal Framework

HiRDB/Single ServerまたはHiRDB/Parallel Server

2.　Collaboration - Online Community Managementの環境設定

この章では，Collaboration - Online Community Managementを使用するために必要な環境設定について説明します。

＜この章の構成＞

2.1　Collaboration - Online Community Managementの環境設定の流れ

2.2　データベースサーバの構築

2.3　インストール

2.4　環境変数グループの登録

2.5　J2EE Resourcesのデータベースへの指定

2.6　プロパティファイルの設定

2.7　データベースサーバの設定

2.8　システム管理者の登録

2.1　Collaboration - Online Community Managementの環境設定の流れ

Collaboration - Online Community Managementを使用するために必要な環境設定の流れを次に示します。

図2-1　Collaboration - Online Community Managementの環境設定の流れ

なお，データベースは，UTF-8で作成してください。

2.2　データベースサーバの構築

ここでは，Collaboration - Online Community Managementのデータベースの構築について説明します。

＜この節の構成＞

2.2.1　データベース容量の見積もり

2.2.2　RDエリアの設計

2.2.3　RDエリアの容量計算

2.2.4　グローバルバッファの計算と目安

2.2.5　SQLオブジェクト用バッファ長の見積もり

2.2.6　HiRDBファイルシステム領域の見積もり

2.2.7　テーブル定義ファイルの作成

2.2.8　テーブルの生成

2.2.1　データベース容量の見積もり

Collaboration - Online Community Managementでは次に示す条件ごとのモデルケースを提供しています。

ユーザ数

1,000人

5,000人

10,000人

コミュニティ数

100個

500個

1,000個

次の条件をすべて満たす場合は，「付録B　モデルケースごとのデータベース容量」に示すモデルケースを使用して，データベースを構築してください。

ユーザ数が10,000人以下

コミュニティ数が1,000個以下

これらの条件を一つでも満たさない場合は，マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に「付録C　データベース容量の見積もりで使用する値」に示す値を代入して，データベース容量を見積もってください。

2.2.2　RDエリアの設計

RDエリアを設計する際には，次の点を考慮して設計してください。

テーブルとインデックスはRDエリアを別にします。

容量が大きくなるテーブルは専用のRDエリアを設定します。このテーブルに対するインデックスのRDエリアも専用に設定します。

容量が大きくならないテーブルは複数のテーブルで同一のRDエリアを設定します。このテーブルに対するインデックスのRDエリアも同様とします。

頻繁にアクセスするテーブルは専用のRDエリアを設定します。

上記の内容を考慮してテーブルを分類したRDエリアを次に示します。

なお，RDエリアについては，マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」および「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム運用ガイド（Windows(R)用）」を参照してください。

表2-1　RDエリアごとのテーブル一覧

RDエリア
テーブル

CCMRDDATA1
メンバロールテーブル（TBL_MEMBERROLE）

CCMRDDATA2
メンバ情報テーブル（TBL_MEMBER）

CCMRDDATA3
コミュニティ情報テーブル（TBL_COMMUNITY）

CCMRDDATA4
システム情報テーブル（TBL_SYSTEM）
システム条件リストテーブル（TBL_SYSLIST）
カテゴリ情報テーブル（TBL_CATEGORY）
コミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）
ワークプレーステーブル（TBL_WORKPLACE）
アプリケーションテーブル（TBL_APPLICATION）
ユーザ情報テーブル（TBL_USER）
テンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）
ワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）
システムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）
ID管理テーブル（TBL_IDMANAGE）
コミュニティ条件リストテーブル（TBL_COMMULIST）
通知情報テーブル（TBL_OUTBOX）

CCMRDIDX1
メンバロールテーブル用のインデックス

CCMRDIDX2
メンバ情報テーブル用のインデックス

CCMRDIDX3
コミュニティ情報テーブル用のインデックス

CCMRDIDX4
システム情報テーブル用のインデックス
システム条件リストテーブル用のインデックス
カテゴリ情報テーブル用のインデックス
コミュニティロールテーブル用のインデックス
ワークプレーステーブル用のインデックス
アプリケーションテーブル用のインデックス
ユーザ情報テーブル用のインデックス
テンプレートテーブル用のインデックス
ワークプレーステンプレートテーブル用のインデックス
システムアプリケーションテーブル用のインデックス
ID管理テーブル用のインデックス
コミュニティ条件リストテーブル用のインデックス
通知情報テーブル用のインデックス

2.2.3　RDエリアの容量計算

＜この項の構成＞

(1)　ページサイズとセグメントのページ数

(2)　RDエリア用制御文ファイルの例

(1)　ページサイズとセグメントのページ数

RDエリア用制御文ファイルに設定するRDエリアのページサイズとセグメントのページ数は，次のとおりです。

ページサイズ：4096バイト（ただし，CCMRDIDX3は12288バイト）
page 4096 characters
page 12288 characters

セグメントのページ数：20ページ
storage control segment 20 pages

RDエリア用制御文ファイルについては，「7.2.11　RDエリア用制御文ファイル（hptl_clb_ccm_rdarea_s.def／hptl_clb_ccm_rdarea_p.def）」も参照してください。

(2)　RDエリア用制御文ファイルの例

1000人規模のHiRDB／シングルサーバとHiRDB／パラレルサーバの制御文（create rdarea文）の例（RDエリア用制御文ファイル）を次に示します。なお，create rdarea文の詳細は，マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9　コマンドリファレンス（Windows(R)用）」を参照してください。

条件

GMX：50

CMX：200

UMX：1000

MCA：5

RMX：10

MRA：4

例の中で使用するキーワード

CCM_USER_ID：認可識別子

CCM_SERVER_NAME：バックエンドユーザのサーバ名

CCM_HIRDB_FILESYSTEM_AREA_NAME：HiRDBファイルシステム領域名

CCM_HIRDB_FILE_NAME：HiRDBファイル名

【HiRDB／シングルサーバの場合】

1000人規模のHiRDB／シングルサーバ用のRDエリア用制御文ファイルのサンプルを<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥sample¥hptl_clb_ccm_rdarea_s.defに用意しています。参考にしてください。

create rdarea CCMRDDATA1
      for user used by CCM_USER_ID
      page 4096 characters
      storage control segment 20 pages
      file name " CCM_HIRDB_FILESYSTEM_AREA_NAME/CCM_HIRDB_FILE_NAME "
      initial 1000 segments ;

create rdarea CCMRDDATA2
      for user used by CCM_USER_ID
      page 4096 characters
      storage control segment 20 pages
      file name " CCM_HIRDB_FILESYSTEM_AREA_NAME/CCM_HIRDB_FILE_NAME "
      initial 250 segments ;

create rdarea CCMRDDATA3
      for user used by CCM_USER_ID
      page 4096 characters
      storage control segment 20 pages
      file name "CCM_HIRDB_FILESYSTEM_AREA_NAME/CCM_HIRDB_FILE_NAME "
      initial 10 segments ;

create rdarea CCMRDDATA4
      for user used by CCM_USER_ID
      page 4096 characters
      storage control segment 20 pages
      file name " CCM_HIRDB_FILESYSTEM_AREA_NAME/CCM_HIRDB_FILE_NAME "
      initial 134 segments ;

create rdarea CCMRDIDX1
      for user used by CCM_USER_ID
      page 4096 characters
      storage control segment 20 pages
      file name " CCM_HIRDB_FILESYSTEM_AREA_NAME/CCM_HIRDB_FILE_NAME "
      initial 1000 segments ;

create rdarea CCMRDIDX2
      for user used by CCM_USER_ID
      page 4096 characters
      storage control segment 20 pages
      file name " CCM_HIRDB_FILESYSTEM_AREA_NAME/CCM_HIRDB_FILE_NAME "
      initial 250 segments ;

create rdarea CCMRDIDX3
      for user used by CCM_USER_ID
      page 12288 characters
      storage control segment 20 pages
      file name " CCM_HIRDB_FILESYSTEM_AREA_NAME/CCM_HIRDB_FILE_NAME "
      initial 10 segments ;

create rdarea CCMRDIDX4
      for user used by CCM_USER_ID
      page 4096 characters
      storage control segment 20 pages
      file name " CCM_HIRDB_FILESYSTEM_AREA_NAME/CCM_HIRDB_FILE_NAME "
      initial 84 segments ;

【HiRDB／パラレルサーバの場合】

1000人規模のHiRDB／パラレルサーバ用のRDエリア用制御文ファイルのサンプルを<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥sample¥hptl_clb_ccm_rdarea_p.defに用意しています。参考にしてください。

create rdarea CCMRDDATA1
      for user used by CCM_USER_ID
      server name CCM_SERVER_NAME
      page 4096 characters
      storage control segment 20 pages
      file name " CCM_HIRDB_FILESYSTEM_AREA_NAME/CCM_HIRDB_FILE_NAME "
      initial 1000 segments ;

create rdarea CCMRDDATA2
      for user used by CCM_USER_ID
      server name CCM_SERVER_NAME
      page 4096 characters
      storage control segment 20 pages
      file name " CCM_HIRDB_FILESYSTEM_AREA_NAME/CCM_HIRDB_FILE_NAME "
      initial 250 segments ;

create rdarea CCMRDDATA3
      for user used by CCM_USER_ID
      server name CCM_SERVER_NAME
      page 4096 characters
      storage control segment 20 pages
      file name " CCM_HIRDB_FILESYSTEM_AREA_NAME/CCM_HIRDB_FILE_NAME "
      initial 10 segments ;

create rdarea CCMRDDATA4
      for user used by CCM_USER_ID
      server name CCM_SERVER_NAME
      page 4096 characters
      storage control segment 20 pages
      file name " CCM_HIRDB_FILESYSTEM_AREA_NAME/CCM_HIRDB_FILE_NAME "
      initial 134 segments ;

create rdarea CCMRDIDX1
      for user used by CCM_USER_ID
      server name CCM_SERVER_NAME
      page 4096 characters
      storage control segment 20 pages
      file name " CCM_HIRDB_FILESYSTEM_AREA_NAME/CCM_HIRDB_FILE_NAME "
      initial 1000 segments ;

create rdarea CCMRDIDX2
      for user used by CCM_USER_ID
      server name CCM_SERVER_NAME
      page 4096 characters
      storage control segment 20 pages
      file name " CCM_HIRDB_FILESYSTEM_AREA_NAME/CCM_HIRDB_FILE_NAME "
      initial 250 segments ;

create rdarea CCMRDIDX3
      for user used by CCM_USER_ID
      server name CCM_SERVER_NAME
      page 12288 characters
      storage control segment 20 pages
      file name " CCM_HIRDB_FILESYSTEM_AREA_NAME/CCM_HIRDB_FILE_NAME "
      initial 10 segments ;

create rdarea CCMRDIDX4
      for user used by CCM_USER_ID
      server name CCM_SERVER_NAME
      page 4096 characters
      storage control segment 20 pages
      file name " CCM_HIRDB_FILESYSTEM_AREA_NAME/CCM_HIRDB_FILE_NAME "
      initial 84 segments ;

2.2.4　グローバルバッファの計算と目安

グローバルバッファとは，ディスク上のRDエリアに格納されているデータを入出力するためのバッファの集まりです。したがって，RDエリアとグローバルバッファは必ず対にして割り当てます。グローバルバッファの容量はユーザ環境によって異なります。グローバルバッファは共用メモリ上に確保されるため，共有メモリの上限を考慮して設定する必要があります。また，グローバルバッファのバッファページ数を必要以上に設定すると，共用メモリが増加してシステムのディスク容量およびメモリを圧迫し，グローバルバッファを検索するためのオーバヘッドも大きくなります。したがって，バッファヒット率を考慮し，必要最低限の入出力性能が得られるように設定する必要があります。

グローバルバッファの詳細は，マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9　システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」を参照してください。

＜この項の構成＞

(1)　グローバルバッファページ数の計算方法

(2)　計算結果の例

(1)　グローバルバッファページ数の計算方法

データ用RDエリア（CCMRDDATA1～4）

同時データベースアクセス数の合計※×12×m

（mは係数で，目安はm=2です。計算結果は小数点以下を切り上げます。）

注※　同時データベースアクセス数とは，Collaboration - Online Community Managementのポートレットからの同時アクセス数とファイル共有サーバからの同時アクセス数の合計で，次の式で求めます。

同時データベースアクセス数＝APサーバ台数×12＋ファイル共有サーバ台数×20

なお，HiRDBのpd_max_usersの値が同時データベースアクセス数よりも十分大きい値であることが前提です。

インデックス用RDエリア（CCMRDIDX1～4）

CCMRDIDX1用：想定ユーザ数×3×n

CCMRDIDX2用：想定ユーザ数×1.5×n

CCMRDIDX3用：想定ユーザ数×0.02×n

CCMRDIDX4用：想定ユーザ数×0.3×n

（nは係数で，目安はn=1です。計算結果は小数点以下を切り上げます。）

(2)　計算結果の例

同時実行ユーザ数が500人，想定ユーザ数が1000人，アプリケーションサーバ2台，およびファイル共有サーバ1台の場合のグローバルバッファページ数と共有メモリサイズを次に示します。

表2-2　グローバルバッファページ数と共有メモリサイズの計算結果例

RDエリア | グローバルバッファ名 | ページ長 | 係数目安 | グローバルバッファページ数 | 共有メモリサイズ(単位：MB)
CCMRDDATA1 | CCMGBUFDATA1 | 4096 | m=2 | 1056 | 4.13
CCMRDDATA2 | CCMGBUFDATA2 | 4096 | m=2 | 1056 | 4.13
CCMRDDATA3 | CCMGBUFDATA3 | 4096 | m=2 | 1056 | 4.13
CCMRDDATA4 | CCMGBUFDATA4 | 4096 | m=2 | 1056 | 4.13
CCMRDIDX1 | CCMGBUFIDX1 | 4096 | n=1 | 3000 | 11.72
CCMRDIDX2 | CCMGBUFIDX2 | 4096 | n=1 | 1500 | 5.86
CCMRDIDX3 | CCMGBUFIDX3 | 12288 | n=1 | 20 | 0.23
CCMRDIDX4 | CCMGBUFIDX4 | 4096 | n=1 | 300 | 1.17

2.2.5　SQLオブジェクト用バッファ長の見積もり

SQLオブジェクト用バッファ長は，HiRDBのシステム共通定義のオペランドです。

ここでは，SQLオブジェクト用バッファ長（pd_sql_object_cache_sizeオペランド）のサイズの求め方について示します。

次の計算式で求めた値を，すでに設定されている値（設定されていない場合はデフォルト値）より大きい場合だけ適用します。

SQLオブジェクト用バッファ長（単位：KB）

＝↑（4420＋（585×１ユーザが所属するコミュニティ数の最大値））÷1024↑+300

注　「↑」は小数点以下を切り上げていることを示します。

SQLオブジェクト用バッファ長については，マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9　システム定義（Windows(R)用）」を参照してください。

2.2.6　HiRDBファイルシステム領域の見積もり

ここでは，HiRDBファイルシステム領域のサイズの求め方について示します。

「2.2.3　RDエリアの容量計算」で求めた各制御文（create rdarea）のセグメント数（initialの値）を合計します。これにセグメントのページ数20とページサイズ4096をかけます。さらに1.5をかけて1,048,576で割ったものを指定します。

「2.2.3　RDエリアの容量計算」で求めた1000人規模の場合のHiRDBファイルシステム領域のサイズを次に示します。

HiRDBファイルシステム領域のサイズ（単位：MB）

＝（1000＋250＋10＋134＋1000＋250＋10＋84）×20×4096×1.5÷1048576

＝2738×20×4096×1.5÷1048576

＝↑321↑

注　「↑」は小数点以下を切り上げていることを示します。

2.2.7　テーブル定義ファイルの作成

テーブル定義ファイルを<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥sample¥hptl_clb_ccm_table.sqlに用意しています。Collaboration - Online Community Management用のデータベースを作成する場合は，このファイルをそのまま利用してください。ただし，RDエリア名を変更する場合はこのファイルを修正してください。

なお，テーブル定義ファイルの内容は，「7.2.12　テーブル定義ファイル（hptl_clb_ccm_table.sql）」を参照してください。

2.2.8　テーブルの生成

ここでは，「2.2.3　RDエリアの容量計算」のRDエリア用制御文ファイル（HiRDB／シングルサーバの場合はhptl_clb_ccm_rdarea_s.def，HiRDB/パラレルサーバの場合はhptl_clb_ccm_rdarea_p.def），およびテーブル定義ファイル（hptl_clb_ccm_table.sql）を使って，Collaboration - Online Community Managementのデータベーステーブルを作成する手順について説明します。Collaboration - Online Community Managementのデータベーステーブルを作成するには，HiRDBの運用コマンドおよびユティリティを使用します。HiRDBの運用コマンドおよびユティリティの詳細は，マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9　コマンドリファレンス（Windows(R)用）」を参照してください。

ここで説明する手順は，前提OSがWindowsでもUNIXでも同じです。ただし，（2），（3），（6），（11）で指定するパス名にスペースが含まれる場合は，各OSでの規則に従って指定してください。

＜この項の構成＞

(1)　前提条件

(2)　HiRDBファイルシステム領域を作成する

(3)　HiRDBファイルシステム領域を確認する

(4)　HiRDBを起動する

(5)　HiRDBが起動済みであることを確認する

(6)　RDエリアを作成する

(7)　RDエリアを確認する

(8)　HiRDBを停止する

(9)　RDエリアにグローバルバッファを割り当てる

(10)　HiRDBを開始する

(11)　スキーマ，表，およびインデックスを作成する

(1)　前提条件

HiRDBで使用する文字コード種別はUTF-8です。

実行するユーザは，HiRDB管理者とします。ただし，（11）はHiRDB管理者以外でも実行できます。

HiRDBが起動できる状態にしておきます。

RDエリア用制御文ファイルの認可識別子に指定したユーザに，定義系SQLのGRANTでCONNECT権限とスキーマ定義権限を与えておきます。そのほかの権限については必要に応じて設定します。

HiRDBファイルシステム領域名の中で使用するディレクトリを作成しておきます。

RDエリア用制御文ファイル（hptl_clb_ccm_rdarea_s.defまたはhptl_clb_ccm_rdarea_p.def）は，実行環境に合わせて書き換えておきます。シングルサーバの場合，RDエリア用制御文ファイルとしてhptl_clb_ccm_rdarea_s.defを流用します。パラレルサーバの場合，RDエリア用制御文ファイルとしてhptl_clb_ccm_rdarea_p.defを流用します。

クライアント環境定義として，PDHOST，PDNAMEPORT，およびPDUSERを設定しておきます。ただし，PDUSERについてはRDエリア用制御文ファイルの認可識別子に指定したユーザを指定します。また，UNIX版のHiRDBを使用している場合，PDLANGにUTF-8が設定済みであることが条件です。

（2）～（11）にHiRDBが停止している場合の作業手順を示します。HiRDBが起動済みの場合，（4）は省略できます。

(2)　HiRDBファイルシステム領域を作成する

Collaboration - Online Community Managementが使用するHiRDBファイルシステム領域をHiRDBの運用コマンドpdfmkfsを使って作成します。pdfmkfsのオプションは，次のように指定します。

-n オプション

「2.2.6　HiRDBファイルシステム領域の見積もり」で見積もったHiRDBファイルシステム領域のサイズ（単位：MB）を指定します。

-l オプション

RDエリア用制御文ファイルのサンプルでは，八つのHiRDBファイルを使っているので，8以上の値を指定します。

-k オプション

「DB」を指定します。

-iオプション

-iをそのまま指定します。

ファイル名

RDエリア用制御文ファイルのfile nameオペランドで指定した「HiRDBファイルシステム領域名」を指定します。

コマンドの入力例（1000人規模のため-nには321を設定しています）

pdfmkfs -n 321 -l 10 -k DB  -i HiRDBファイルシステム領域名

(3)　HiRDBファイルシステム領域を確認する

HiRDBの運用コマンドpdfstatfsを使って，HiRDBファイルシステム領域が作成できていることを確認します。

コマンドの入力例

pdfstatfs HiRDBファイルシステム領域名

(4)　HiRDBを起動する

HiRDBの運用コマンドpdstartを使って，HiRDBを起動します。HiRDB／パラレルサーバを開始する場合，システムマネージャを定義したサーバマシンでpdstartを実行します。

コマンドの入力例

pdstart

(5)　HiRDBが起動済みであることを確認する

HiRDBの運用コマンドpdlsを使って，HiRDBが起動済みであることを確認します。

コマンドの入力例

pdls

(6)　RDエリアを作成する

Collaboration - Online Community Managementが使用するRDエリアをデータベース作成ユティリティ(pdmod)を使って作成します。HiRDB／パラレルサーバの場合，システムマネージャを定義したサーバマシンでpdmodを実行します。

コマンドの入力例（HiRDB/シングルサーバの場合）

pdmod -a <Collaboration - Serverインストールディレクトリ>/community/sample/hptl_clb_ccm_rdarea_s.def

コマンドの入力例（HiRDB/パラレルサーバの場合）

pdmod -a <Collaboration - Serverインストールディレクトリ>/community/sample/hptl_clb_ccm_rdarea_p.def

(7)　RDエリアを確認する

HiRDBの運用コマンドpddblsを使って，hptl_clb_ccm_rdarea_s.def，またはhptl_clb_ccm_rdarea_p.def で指定したRDエリアが作成できていることを確認します。pddblsの-rオプションで「CCMRD*」と指定することで，Collaboration - Online Community Managementで使用する「CCMRD」で始まるRDエリアの一覧を表示します。

コマンドの入力例

pddbls -r CCMRD*

(8)　HiRDBを停止する

HiRDBの運用コマンドpdstopを使って，HiRDBを停止します。HiRDB/パラレルサーバを停止する場合，システムマネージャを定義したサーバマシンでpdstopを実行します。

コマンドの入力例

pdstop

(9)　RDエリアにグローバルバッファを割り当てる

HiRDBのシステム共通定義のpdbufferオペランドを使って，作成したRDエリアにグローバルバッファを割り当てます。pdbufferオペランドの詳細は，マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9　システム定義（Windows(R)用）」を参照してください。

pdbufferオペランドの定義例（1000人規模で設定した場合）

pdbuffer -a CCMGBUFDATA1 -n 1056 -r CCMRDDATA1
pdbuffer -a CCMGBUFDATA2 -n 1056 -r CCMRDDATA2
pdbuffer -a CCMGBUFDATA3 -n 1056 -r CCMRDDATA3
pdbuffer -a CCMGBUFDATA4 -n 1056 -r CCMRDDATA4
pdbuffer -a CCMGBUFIDX1 -n 3000 -r CCMRDIDX1
pdbuffer -a CCMGBUFIDX2 -n 1500 -r CCMRDIDX2
pdbuffer -a CCMGBUFIDX3 -n 20 -r CCMRDIDX3
pdbuffer -a CCMGBUFIDX4 -n 300 -r CCMRDIDX4

(10)　HiRDBを開始する

HiRDBの運用コマンドpdstartを使って，HiRDBを開始します。HiRDB／パラレルサーバを開始する場合，システムマネージャを定義したサーバマシンでpdstartを実行します。

コマンドの入力例

pdstart

(11)　スキーマ，表，およびインデックスを作成する

Collaboration - Online Community Managementが使用するスキーマ，表，およびインデックスをデータベース定義ユティリティ(pddef)を使って作成します。このときテーブル定義ファイルとしてhptl_clb_ccm_table.sqlを流用します。また，ディクショナリ表を検索することで，作成されたスキーマ，表，およびインデックスを確認できます。ディクショナリ表の検索の詳細は，マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 UAP開発ガイド」を参照してください。

コマンドの入力例

pddef < <Collaboration - Serverインストールディレクトリ>/community/sample/hptl_clb_ccm_table.sql

2.3　インストール

Collaboration - Online Community Managementは，統合インストーラを使用してインストールします。統合インストーラについては，マニュアル「Collaboration　導入ガイド」を参照してください。

2.4　環境変数グループの登録

Collaboration - Online Community Managementは，uCosminexus Portal Framework上で動作する一つのアプリケーションです。このため，HiRDBに対する設定がほかのアプリケーションと干渉しないように，HiRDBの環境変数グループ（システムグループ）を登録します。Collaboration - Online Community Managementの環境変数グループ名は「HPTLCLBCCM」とします。この環境変数グループをuCosminexus Application Serverに引き継ぎます。環境変数グループに必ず設定する環境変数を次に示します。

なお，環境変数グループの詳細は，マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 UAP開発ガイド」を参照してください。

表2-3　必ず設定する環境変数

項目 | 機能 | 設定
PDHOST | 接続するHiRDBサーバのホスト名を指定します。 | DBサーバのホスト名
PDUSER | ユーザ名およびパスワードを指定します。「ユーザ名／パスワード」の形式で指定してください。 | 認可識別子/パスワード
PDNAMEPORT | 接続するHiRDBサーバのポート番号（システム定義のpd_name_portで指定した値）を指定します。 | DBポート番号
PDSWAITTIME | HiRDBサーバがHiRDBクライアントからの要求に対する応答を返してから，次にHiRDBクライアントから要求が来るまでのHiRDBサーバの最大待ち時間（秒）を指定します。 | 600
PDCWAITTIME | HiRDBクライアントからHiRDBサーバへ要求をしてから，応答が戻ってくるまでのHiRDBクライアントの最大待ち時間（秒）を指定します。 | 180
PDSWATCHTIME | HiRDBサーバがHiRDBクライアントからの要求に対する応答を返してから，次にHiRDBクライアントから要求が来るまでのHiRDBサーバの最大待ち時間（秒）を指定します。 | 0
PDCLTCNVMODE | HiRDBサーバとHiRDBクライアントの文字コード種別が異なる場合，文字コードを変換するかどうかを指定します。 | NOUSE
PDBLKF | HiRDBサーバからHiRDBクライアントに検索結果を転送するときの，1回の転送処理で送られる行数を指定します。 | 50
PDLOCKSKIP | 無排他条件判定をするかどうかを指定します。YESの場合は，無排他条件判定をします。 | YES

2.5　J2EE Resourcesのデータベースへの指定

uCosminexus Portal FrameworkでCollaboration - Online Community Managementが提供するポートレットを使用する場合は，環境変数グループのグループ名をWebアプリケーションのJ2EE Resourcesのデータソースとして設定します。Collaboration - Online Community Managementを動作させるにはDB Connectorの設定が必要です。リソースアダプタとして，uCosminexus Application ServerのDB Connectorを使用します。リソースアダプタへの組み込み方法については，マニュアル「Cosminexus V9 アプリケーションサーバ システム構築運用ガイド」を参照してください。

DB Connectorの設定

Collaboration - Online Community Managementを組み込んだCollaborationシステムを起動する前にConnector属性ファイルを取得し，編集してください。編集後，Connector属性ファイルをリソースアダプタに反映してください。詳細は，マニュアル「Cosminexus V9 アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」を参照してください。

コンフィグレーションプロパティ，および実行時プロパティの項目を設定してください。これらのプロパティで設定する項目を次に示します。そのほかの項目については環境に合わせて設定してください。

表2-4　 コンフィグレーションプロパティの設定項目

コンフィグレーションプロパティ名 | コンフィグレーションプロパティの値
description | @DABENVGRP=HPTLCLBCCM
encodLang | UTF-8
networkProtocol | lib
databaseName | HIRDB
CallableStatementPoolSize | 0

表2-5　 実行時プロパティの設定項目

実行時プロパティ名 | 実行時プロパティの値
MinPoolSize | webserver.connector.ajp13.max_threadsに指定した数値の2倍の値
MaxPoolSize | MinPoolSizeと同じ，またはMinPoolSizeよりも大きな値

2.6　プロパティファイルの設定

Collaboration - Online Community Managementでは，プロパティファイルにデータベースサーバ情報やトレースファイルの情報を設定します。Collaboration - Online Community Managementのプロパティファイルには，共通プロパティファイル（hptl_clb_ccm.properties）とコマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）があります。それぞれのプロパティファイルで設定する情報は次のとおりです。

共通プロパティファイル（hptl_clb_ccm.properties）

トレースレベル

トレースファイルのサイズ（バイト）

トレースファイルの出力先

トレースファイルの面数

データベースのユーザID（認可識別子）

データベースのパスワード

データベース接続先情報URL

ワークプレースビューの表示方法

ディレクトリサーバから取得する電話番号の種類

［コミュニティ管理］ポートレットの画面の初期サイズ（ピクセル）

会議室やリンク集などのポートレットから表示させるコミュニティメンバの一覧の初期サイズ（ピクセル）

［簡単コミュニティ作成］画面や［コミュニティメンバ追加］画面などのユーザ選択領域に初期表示させるタブ

［コミュニティメンバ情報］画面や［コミュニティメンバ情報変更］画面などの［ユーザ情報の表示］アンカーの表示・非表示（内部ディレクトリユーザの場合に設定できます。）

一般ユーザ作成・変更時のメールアドレスのチェック方法

コミュニティメンバ一覧の初期表示の方法

役職の順位による並べ替えの方法

コマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）

データベースサーバのホスト名

データベースID

システム情報定義ファイルのパス

共通の役割定義ファイルのパス

テンプレート定義ファイルのパス

ワークプレーステンプレート定義ファイルのパス

トレースファイル名

トレースファイルの面数

トレースファイルのサイズ（バイト）

トレースレベル

ログファイル名

バックアップファイル名

1トランザクションでロックを掛けるレコード数

システムで扱うタイムゾーン

get_communityコマンドで-lオプションを省略した場合のコミュニティ情報一覧ファイル名

共通プロパティファイルとコマンドプロパティファイルの詳細は，「6.　プロパティファイルとバッチファイル」を参照してください。

2.7　データベースサーバの設定

ここでは，Collaboration - Online Community Managementのデータベースサーバに登録する情報について説明します。

登録する情報は，各コマンドを使用して登録します。

各コマンドのコマンドプロンプトのカレントディレクトリは次のようになります。

<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥bin

また，登録する情報のサンプルファイルを次のディレクトリに用意しています。

<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥sys¥

各コマンドの詳細は「5.　運用コマンド」を参照してください。また，サンプルファイルの詳細は，「7.　コマンド定義ファイル」を参照してください。

＜この節の構成＞

2.7.1　システム情報（システムポリシー）の登録

2.7.2　アプリケーション情報の登録

2.7.3　コミュニティテンプレート情報の登録

2.7.4　ワークプレーステンプレート情報の登録

2.7.5　共通の役割情報の登録

2.7.1　システム情報（システムポリシー）の登録

set_systemコマンドを使用して，システム情報（システムポリシー）を登録します。

コマンドの実行例

set_system -f <Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥sys¥set_system.cfg

システム情報は，サンプルファイル（set_system.cfg.sam）の内容を変更しないで，ファイル名を「set_system.cfg」に変更してそのまま登録してください。正しく登録されたかどうかは，すべての設定が完了したあとに最初のシステム管理者でログインして，［システムポリシー］画面で確認してください。

2.7.2　アプリケーション情報の登録

set_applicationコマンドを使用して，アプリケーション情報を登録します。

コマンドの実行例

set_application -f <Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥sys¥set_application.cfg

アプリケーション情報は，サンプルファイル（set_application.cfg.sam）の内容を変更しないで，ファイル名を「set_application.cfg」に変更してそのまま登録してください。正しく登録されたかどうかは，すべての設定が完了したあとに最初のシステム管理者でログインして，［コミュニティ詳細設定］画面（ワークプレース）に使用できるアプリケーションとして「電子会議室」と「ファイル共有」が表示されていることを確認してください。

Groupmax Collaboration Web Client - Mail/Scheduleでは，アプリケーション情報は，サンプルファイル（set_application_ms.cfg.sam）の内容を変更しないで，ファイル名を「set_application_ms.cfg」に変更してそのまま登録してください。正しく登録されたかどうかは，すべての設定が完了したあとに最初のシステム管理者でログインして，［コミュニティ詳細設定］画面（ワークプレース）に使用できるアプリケーションが表示されていないことを確認してください。

2.7.3　コミュニティテンプレート情報の登録

set_templateコマンドを使用して，コミュニティテンプレート情報を登録します。

コマンドの実行例

set_template -f <Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥sys¥set_template.cfg

コミュニティテンプレートの情報はコマンドからしか設定できません。サンプルファイルを利用する場合は，サンプルファイル（set_template.cfg.sam）の内容を使用する環境に合わせて変更し，ファイル名を「set_template.cfg」に変更してUTF-8形式で保存してください。正しく登録されたかどうかは，すべての設定が完了したあとに最初のシステム管理者でログインして，［テンプレート一覧］画面および［テンプレート情報］画面で確認してください。

注意

コミュニティテンプレート情報は，ワークプレーステンプレート情報とセットで登録する必要があります。したがって，ワークプレーステンプレート情報の登録が完了していないと，正しく動作しないので注意してください。ワークプレーステンプレート情報の登録の詳細は「2.7.4　ワークプレーステンプレート情報の登録」を参照してください。

2.7.4　ワークプレーステンプレート情報の登録

set_worktemplateコマンドを使用して，ワークプレーステンプレート情報を登録します。

コマンドの実行例

set_worktemplate -f <Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥sys¥set_worktemplate.cfg

ワークプレーステンプレート情報は，サンプルファイル（set_worktemplate.cfg.sam）の内容を変更しないで，ファイル名を「set_worktemplate.cfg」に変更してUTF-8形式で保存してください。正しく登録されたかどうかは，すべての設定が完了したあとに最初のシステム管理者でログインして，［テンプレート一覧］画面および［テンプレート情報］画面で確認してください。

注意

ワークプレーステンプレート情報は，コミュニティテンプレート情報とセットで登録する必要があります。したがって，コミュニティテンプレート情報の登録が完了していないと，正しく動作しないので注意してください。コミュニティテンプレート情報の登録の詳細は，「2.7.3　コミュニティテンプレート情報の登録」を参照してください。

2.7.5　共通の役割情報の登録

set_roleコマンドを使用して，共通の役割情報を登録します。

コマンドの実行例

set_role -f <Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥sys¥set_role.cfg

共通の役割情報は，サンプルファイル（set_role.cfg.sam）の内容を変更しないで，ファイル名を「set_role.cfg」にしてUTF-8形式で保存してください。正しく登録されたかどうかは，すべての設定が完了したあとに最初のシステム管理者でログインして，［共通の役割一覧］画面および［共通の役割情報］画面で確認してください。

2.8　システム管理者の登録

Collaboration - Online Community Managementのデータベースサーバの設定が終了したら，set_memberコマンドを使用して，最初のシステム管理者を登録します。

コマンドプロンプトのカレントディレクトリは，<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥binです。

コマンドの実行例

set_member -u <Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥sys¥set_member.cfg

最初のシステム管理者はコマンドからしか設定できません。サンプルファイルを利用する場合は，サンプルファイル（set_member.cfg.sam）の内容を使用する環境に合わせて変更し，ファイル名を「set_member.cfg」に変更して保存してください。コマンドを使用して最初のシステム管理者を設定したあとは，そのシステム管理者でポータルにログインしてその後の作業を行います。したがって，ここでシステム管理者として登録するユーザはポータルにログインできるユーザ，つまり内部ディレクトリサーバに登録されているユーザを設定してください。正しく登録されたかどうかは，すべての設定が完了したあとに最初のシステム管理者でログインして，［システムポリシー変更］画面で変更操作ができること，および［ユーザ情報］画面でシステム管理者のUIDとディレクトリサーバが正しく設定されていることを確認してください。

3.　Collaboration - Online Community Managementの運用

この章では，システム管理者およびシステム運用者に権限が与えられている機能に関する操作方法について説明します。

なお，3.2節以降の操作説明は，［コミュニティ管理］ポートレットが表示されていることを前提としています。

＜この章の構成＞

3.1　メニューの表示

3.2　コミュニティテンプレートの参照

3.3　共通の役割の参照

3.4　コミュニティカテゴリの操作

3.5　システムの管理者および運用者に関する操作

3.6　ユーザに関する操作

3.7　システムポリシーに関する操作

3.1　メニューの表示

次に示すメニュー領域から，各メニューを実行できます。

図3-1　メニュー領域

［表示▼］メニューおよび［管理オプション▼］メニューの各サブメニューを次に示します。これらのメニューは，ログインユーザがシステム管理者またはシステム運用者の場合に表示されます。

なお，［アクション▼］メニューのサブメニューについては，マニュアル「Collaboration - Online Community Management ユーザーズガイド」で説明しています。

［表示▼］メニューのサブメニュー

コミュニティ一覧（参加中）－リスト

コミュニティ一覧（参加中）－ツリー

コミュニティ一覧（参照可）－リスト

コミュニティ一覧（参照可）－ツリー

システム管理者・運用者一覧（全員）

システム管理者・運用者一覧（検索結果）

コミュニティ一覧（検索結果）－リスト

コミュニティ一覧（検索結果）－ツリー

メンバ一覧

コミュニティ内役割一覧

［管理オプション▼］メニューのサブメニュー

テンプレート一覧

共通の役割一覧

コミュニティカテゴリ

システム管理者・運用者

一般ユーザ

システムポリシー

各サブメニューの詳細は，「4.1　メニュー」を参照してください。

このほか，［コミュニティ管理］ポートレットの画面にあるメンバ名を右クリックすると表示されるメニューがあります。このメニューについては，マニュアル「Collaboration - Online Community Management ユーザーズガイド」で説明しています。

操作の一覧

このマニュアルで取り上げる操作とその操作を実行できるユーザを次に示します。

表3-1　操作と実行できるユーザ

操作の対象
操作
実行できるユーザ

コミュニティテンプレート
コミュニティテンプレートを参照する
システム管理者
システム運用者

共通の役割
共通の役割を参照する

コミュニティカテゴリ
コミュニティカテゴリを参照する

コミュニティカテゴリを作成する

コミュニティカテゴリを変更する

コミュニティカテゴリを削除する

システム管理者およびシステム運用者
システム管理者およびシステム運用者の一覧を参照する

システム管理者およびシステム運用者を検索する

システム管理者およびシステム運用者を登録する
システム管理者

システム管理者およびシステム運用者の情報を参照する
システム管理者
システム運用者

システム管理者およびシステム運用者の登録内容を変更する
システム管理者

システム管理者およびシステム運用者を削除する
システム管理者

ユーザ
ユーザを検索する
システム管理者
システム運用者

ユーザを作成する

ユーザ情報を参照する

ユーザ情報を変更する

ユーザを削除する

システムポリシー
システムポリシーを参照する

システムポリシーを変更する

3.2　コミュニティテンプレートの参照

ここでは，Collaboration - Online Community Managementであらかじめ用意してあるコミュニティテンプレートの参照方法について説明します。

＜この節の構成＞

3.2.1　コミュニティテンプレート一覧の表示

3.2.2　コミュニティテンプレートの設定内容の参照

3.2.1　コミュニティテンプレート一覧の表示

Collaboration - Online Community Managementであらかじめ用意してあるコミュニティテンプレートの一覧を［テンプレート一覧］画面で確認できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［テンプレート一覧］を選択します。
［テンプレート一覧］画面が表示されます。
［テンプレート一覧］画面の詳細は，「4.2.1　［テンプレート一覧］画面」を参照してください。

3.2.2　コミュニティテンプレートの設定内容の参照

コミュニティテンプレートに設定されている基本情報およびコミュニティポリシーの内容を確認できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［テンプレート一覧］を選択します。
［テンプレート一覧］画面が表示されます。

テンプレート情報を参照したいテンプレートのテンプレート名アンカーをクリックします。
［テンプレート情報］画面（基本情報）が表示されます。［テンプレート情報］画面（基本情報）には，コミュニティテンプレートの基本情報が表示されています。
［テンプレート情報］画面（基本情報）の詳細は，「4.2.2　［テンプレート情報］画面（基本情報）」を参照してください。

［コミュニティポリシーの表示］アンカーをクリックします。
［テンプレート情報］画面（コミュニティポリシー）が表示されます。
［テンプレート情報］画面（コミュニティポリシー）の詳細は，「4.2.3　［テンプレート情報］画面（コミュニティポリシー）」を参照してください。

3.3　共通の役割の参照

ここでは，共通の役割の参照方法について説明します。共通の役割は，新規作成，設定内容の変更，および削除はできません。

＜この節の構成＞

3.3.1　共通の役割一覧の表示

3.3.2　共通の役割の設定内容の参照

3.3.1　共通の役割一覧の表示

全コミュニティで利用する役割の一覧を［共通の役割一覧］画面で確認できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［共通の役割一覧］を選択します。
［共通の役割一覧］画面が表示されます。
［共通の役割一覧］画面の詳細は，「4.3.1　［共通の役割一覧］画面」を参照してください。

3.3.2　共通の役割の設定内容の参照

共通の役割に設定されている基本情報の内容を［共通の役割情報］画面で確認できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［共通の役割一覧］を選択します。
［共通の役割一覧］画面が表示されます。

設定内容を参照したい役割アンカーをクリックします。
［共通の役割情報］画面が表示されます。
［共通の役割情報］画面の詳細は，「4.3.2　［共通の役割情報］画面」を参照してください。

3.4　コミュニティカテゴリの操作

ここでは，コミュニティカテゴリの作成や変更など，コミュニティカテゴリに関する操作について説明します。

＜この節の構成＞

3.4.1　コミュニティカテゴリの表示

3.4.2　コミュニティカテゴリの設定内容の表示

3.4.3　コミュニティカテゴリの作成

3.4.4　コミュニティカテゴリの変更

3.4.5　コミュニティカテゴリの削除

3.4.1　コミュニティカテゴリの表示

作成されているコミュニティカテゴリを［コミュニティカテゴリ］画面で確認できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［コミュニティカテゴリ］を選択します。
［コミュニティカテゴリ］画面が表示されます。［＋］アイコンまたはコミュニティカテゴリ名をクリックすることで，下位のコミュニティカテゴリを表示できます。
［コミュニティカテゴリ］画面の詳細は，「4.4.1　［コミュニティカテゴリ］画面」を参照してください。

3.4.2　コミュニティカテゴリの設定内容の表示

rootカテゴリ以外のコミュニティカテゴリに設定されている基本情報の内容を［コミュニティカテゴリ情報］画面で確認できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［コミュニティカテゴリ］を選択します。
［コミュニティカテゴリ］画面が表示されます。［＋］アイコンまたはコミュニティカテゴリ名をクリックすることで，下位のコミュニティカテゴリを表示できます。

設定内容を参照したいコミュニティカテゴリを選択します。

［詳細表示］メニューを選択します。
別ウィンドウに［コミュニティカテゴリ情報］画面が表示されます。
［コミュニティカテゴリ情報］画面の詳細は，「4.4.2　［コミュニティカテゴリ情報］画面」を参照してください。

3.4.3　コミュニティカテゴリの作成

コミュニティカテゴリの作成は，システムポリシーで権限を与えられたユーザが実行できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［コミュニティカテゴリ］を選択します。
［コミュニティカテゴリ］画面が表示されます。

［カテゴリ作成］メニューを選択します。
［コミュニティカテゴリ作成］画面が表示されます。
［コミュニティカテゴリ作成］画面の詳細は，「4.4.3　［コミュニティカテゴリ作成］画面」を参照してください。

コミュニティカテゴリ名を入力します。
コミュニティカテゴリ名は，必ず入力してください。

必要に応じてコミュニティカテゴリ英語名を入力します。

必要に応じて登録するカテゴリを選択します。
下位のコミュニティカテゴリ名を選択する場合は，［＋］アイコンまたはコミュニティカテゴリ名をクリックして，下位のコミュニティカテゴリを表示させます。

［選択[図データ]］ボタンをクリックします。
選択したカテゴリがカテゴリ確定領域に表示されます。
別のカテゴリに変更する場合は，［取消］メニューを選択してカテゴリ確定領域のカテゴリを削除してから，カテゴリ選択領域でカテゴリを選択します。
なお，カテゴリを選択しない場合は，rootカテゴリ下にコミュニティカテゴリが作成されます。

［作成］メニューを選択します。
コミュニティカテゴリが作成され，［コミュニティカテゴリ］画面に戻ります。

3.4.4　コミュニティカテゴリの変更

コミュニティカテゴリは，システムポリシーで権限を与えられたユーザが変更できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［コミュニティカテゴリ］を選択します。
［コミュニティカテゴリ］画面が表示されます。［＋］アイコンまたはコミュニティカテゴリ名をクリックすることで，下位のコミュニティカテゴリを表示できます。

設定内容を変更したいコミュニティカテゴリを選択します。

［詳細表示］メニューを選択します。
別ウィンドウに［コミュニティカテゴリ情報］画面が表示されます。

［編集］メニューを選択します。
［コミュニティカテゴリ変更］画面が表示されます。
［コミュニティカテゴリ変更］画面の詳細は，「4.4.4　［コミュニティカテゴリ変更］画面」を参照してください。

必要に応じて設定内容を変更します。

［更新］メニューを選択します。
［コミュニティカテゴリ変更］画面が閉じ，変更した内容が［コミュニティカテゴリ］画面に反映されます。

3.4.5　コミュニティカテゴリの削除

コミュニティカテゴリの削除は，システムポリシーで権限を与えられたユーザが実行できます。

なお，rootカテゴリは削除できません。また，下位のコミュニティカテゴリがある場合は，コミュニティカテゴリは削除できません。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［コミュニティカテゴリ］を選択します。
［コミュニティカテゴリ］画面が表示されます。［＋］アイコンまたはコミュニティカテゴリ名をクリックすることで，下位のコミュニティカテゴリを表示できます。

削除したいコミュニティカテゴリを選択します。

［詳細表示］メニューを選択します。
別ウィンドウに［コミュニティカテゴリ情報］画面が表示されます。
［コミュニティカテゴリ情報］画面の詳細は，「4.4.2　［コミュニティカテゴリ情報］画面」を参照してください。

［カテゴリ削除］メニューを選択します。
コミュニティカテゴリの削除を確認するメッセージが表示されます。

［OK］ボタンをクリックします。
コミュニティカテゴリが削除され，［コミュニティカテゴリ］画面に戻ります。

3.5　システムの管理者および運用者に関する操作

ここでは，システム管理者および運用者の登録や変更などシステム管理者および運用者に関する操作について説明します。

＜この節の構成＞

3.5.1　システム管理者および運用者一覧の表示

3.5.2　システム管理者および運用者の検索

3.5.3　システム管理者および運用者の登録

3.5.4　システム管理者および運用者の情報の参照

3.5.5　システム管理者および運用者の登録内容の変更

3.5.6　システム管理者および運用者の削除

3.5.1　システム管理者および運用者一覧の表示

すでに登録されているシステム管理者および運用者の一覧を［システム管理者・運用者］画面で確認できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［システム管理者・運用者］を選択します。
［システム管理者・運用者］画面が表示されます。
［システム管理者・運用者］画面の詳細は，「4.5.1　［システム管理者・運用者］画面」を参照してください。

3.5.2　システム管理者および運用者の検索

ユニークIDや名前などを検索条件として，システム管理者および運用者を検索できます。

検索条件として指定した文字列で始まるものが検索されます。また，検索条件を複数入力した場合は，AND条件で検索されます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［システム管理者・運用者］を選択します。
［システム管理者・運用者］画面が表示されます。

［システム管理者・運用者検索］メニューを選択します。
別ウィンドウに［システム管理者・運用者検索］画面が表示されます。
［システム管理者・運用者検索］画面の詳細は，「4.5.2　［システム管理者・運用者検索］画面」を参照してください。

検索条件を入力します。
検索条件は，一つ以上入力してください。

［検索］メニューを選択します。
検索が開始され，［システム管理者・運用者］画面に検索結果が表示されます。

3.5.3　システム管理者および運用者の登録

システム管理者および運用者の登録は，システム管理者が実行できます。

システム管理者および運用者を合わせて200人まで登録できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［システム管理者・運用者］を選択します。
［システム管理者・運用者］画面が表示されます。

［システム管理者・運用者登録］メニューを選択します。
［システム管理者・運用者登録］画面が表示されます。
［システム管理者・運用者登録］画面の詳細は，「4.5.3　［システム管理者・運用者登録］画面」を参照してください。

登録するのはシステム管理者かシステム運用者かを選択します。

登録するユーザを選択し，［選択[図データ]］ボタンをクリックします。
選択したユーザがユーザ確定領域に表示されます。

ディレクトリサーバに登録されているユーザから選択する場合
［ユーザ検索］アンカーをクリックしてください。［ユーザを探す］画面が表示されます。［ユーザを探す］画面の詳細は，「4.5.4　［ユーザを探す］画面（簡易検索）」，「4.5.5　［ユーザを探す］画面（詳細検索）」および「4.5.6　［ユーザを探す］画面（ツリー表示）」を参照してください。

コミュニティメンバから選択する場合
［コミュニティ］アンカーをクリックしてください。コミュニティの一覧が表示されます。コミュニティの一覧の詳細は，「4.5.7　コミュニティの一覧」および「4.5.8　コミュニティメンバの一覧」を参照してください。

［登録］メニューを選択します。
選択したユーザがシステム管理者または運用者として設定され，［システム管理者・運用者］画面に戻ります。

3.5.4　システム管理者および運用者の情報の参照

すでに登録されているシステム管理者および運用者の詳細を参照できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［システム管理者・運用者］を選択します。
［システム管理者・運用者］画面が表示されます。

詳細を参照したいユーザの名前の部分をクリックします。
［システム管理者・運用者情報］画面が表示されます。
［システム管理者・運用者情報］画面の詳細は，「4.5.9　［システム管理者・運用者情報］画面」を参照してください。

3.5.5　システム管理者および運用者の登録内容の変更

すでに登録されているシステム管理者および運用者の登録内容を変更できます。

登録内容の変更は，システム管理者が実行できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［システム管理者・運用者］を選択します。
［システム管理者・運用者］画面が表示されます。

変更するユーザの名前の部分をクリックします。
［システム管理者・運用者情報］画面が表示されます。

［編集］メニューを選択します。
［システム管理者・運用者変更］画面が表示されます。
［システム管理者・運用者変更］画面の詳細は，「4.5.10　［システム管理者・運用者変更］画面」を参照してください。

「管理者」または「運用者」を選択します。

［更新］メニューを選択します。
［システム管理者・運用者変更］画面が閉じ，変更した内容が［システム管理者・運用者情報］画面に反映されます。

3.5.6　システム管理者および運用者の削除

すでに登録されているシステム管理者および運用者を削除できます。

システム管理者および運用者の削除は，システム管理者が実行できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［システム管理者・運用者］を選択します。
［システム管理者・運用者］画面が表示されます。

削除するユーザの名前の部分をクリックします。
［システム管理者・運用者情報］画面が表示されます。

［削除］メニューを選択します。
システム管理者・運用者の削除を確認するメッセージが表示されます。

［OK］ボタンをクリックします。
システム管理者および運用者が削除され，［システム管理者・運用者］画面に戻ります。

3.6　ユーザに関する操作

ここでは，Collaboration - Online Community Managementのデータベースサーバのユーザ情報テーブルに登録されているユーザに関する操作について説明します。

＜この節の構成＞

3.6.1　ユーザの検索

3.6.2　ユーザの作成

3.6.3　ユーザ情報の参照

3.6.4　ユーザ情報の変更

3.6.5　ユーザの削除

3.6.1　ユーザの検索

Collaboration - Online Community Managementのデータベースサーバのユーザ情報テーブルに登録されているユーザの中から，ユニークIDや名前などを検索条件として，ユーザを検索できます。

検索条件として指定した文字列で始まるものが検索されます。また，検索条件を複数入力した場合は，AND条件で検索されます。

内部ディレクトリユーザを検索する場合は，ユニークID/UIDだけを指定してください。

ディレクトリサーバに登録されていないユーザ（非ディレクトリユーザ）を検索する場合は，ユニークID/UID以外の項目も指定できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［一般ユーザ］を選択します。
［一般ユーザ］画面が表示されます。
［一般ユーザ］画面の詳細は，「4.6.2　［一般ユーザ］画面」を参照してください。

［一般ユーザ］画面で［ユーザ検索］メニューを選択します。
［ユーザ検索］画面が表示されます。
［ユーザ検索］画面の詳細は，「4.6.1　［ユーザ検索］画面」を参照してください。

［ユーザ検索］画面で検索条件を入力します。
検索条件は，一つ以上入力してください。

［検索］メニューを選択します。
検索が開始され，［一般ユーザ］画面に検索結果が表示されます。

3.6.2　ユーザの作成

新しくユーザを作成してCollaboration - Online Community Managementのデータベースサーバのユーザ情報テーブルに登録できます。ディレクトリサーバに登録されていないユーザ（非ディレクトリユーザ）を登録する場合に利用できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［一般ユーザ］を選択します。
［一般ユーザ］画面が表示されます。

［一般ユーザ］画面で［ユーザ作成］メニューを選択します。
［ユーザ作成］画面が表示されます。
［ユーザ作成］画面の詳細は，「4.6.3　［ユーザ作成］画面」を参照してください。

［ユーザ作成］アンカーをクリックします。
ユーザ情報を入力するテキストボックスが表示されます。

ユーザ情報を入力します。
ユニークIDは必ず入力してください。

［選択[図データ]］ボタンをクリックします。
作成したユーザが候補としてユーザ確定領域に表示されます。

［作成］メニューを選択します。
ユーザが作成され，［一般ユーザ］画面に戻ります。

3.6.3　ユーザ情報の参照

Collaboration - Online Community Managementのデータベースサーバのユーザ情報テーブルに登録されているユーザ情報を参照できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［一般ユーザ］を選択します。
［一般ユーザ］画面が表示されます。

［一般ユーザ］画面で［ユーザ検索］メニューを選択します。
［ユーザ検索］画面が表示されます。

［ユーザ検索］画面で，ユーザ情報を参照したいユーザの検索条件を入力し，［検索］メニューを選択します。
検索が開始され，［一般ユーザ］画面に検索結果が表示されます。

ユーザ情報を参照したいユーザの名前部分のアンカーをクリックします。
［ユーザ情報］画面が表示されます。
［ユーザ情報］画面の詳細は，「4.6.4　［ユーザ情報］画面」を参照してください。

3.6.4　ユーザ情報の変更

ディレクトリサーバに登録されていないユーザ（非ディレクトリユーザ）のユーザ情報に変更があった場合は，システム管理者がユーザ情報テーブルのユーザ情報を変更する必要があります。

なお，大量のユーザ情報を変更する場合は，set_memberコマンドを使用してください。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［一般ユーザ］を選択します。
［一般ユーザ］画面が表示されます。

［一般ユーザ］画面で［ユーザ検索］メニューを選択します。
［ユーザ検索］画面が表示されます。

［ユーザ検索］画面で，ユーザ情報を変更したいユーザの検索条件を入力し，［検索］メニューを選択します。
検索が開始され，［一般ユーザ］画面に検索結果が表示されます。

ユーザ情報を変更したいユーザの名前部分のアンカーをクリックします。
［ユーザ情報］画面が表示されます。

［編集］メニューを選択します。
［ユーザ変更］画面が表示されます。
［ユーザ変更］画面の詳細は，「4.6.5　［ユーザ変更］画面」を参照してください。

必要に応じて設定内容を変更します。

［更新］メニューを選択します。
変更した内容が反映され，［一般ユーザ］画面に戻ります。

3.6.5　ユーザの削除

Collaboration - Online Community Managementのデータベースサーバのユーザ情報テーブルに登録されているユーザを削除できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［一般ユーザ］を選択します。
［一般ユーザ］画面が表示されます。

［一般ユーザ］画面で［ユーザ検索］メニューを選択します。
［ユーザ検索］画面が表示されます。

［ユーザ検索］画面で，削除したいユーザの検索条件を入力し，［検索］メニューを選択します。
検索が開始され，［一般ユーザ］画面に検索結果が表示されます。

削除したいユーザのチェックボックスをチェックします。
ユーザは，複数選択できます。

［ユーザ削除］メニューを選択します。
ユーザの削除を確認するメッセージが表示されます。

［OK］ボタンをクリックします。
選択したユーザが削除されます。

3.7　システムポリシーに関する操作

ここでは，システムポリシーに関する操作について説明します。

＜この節の構成＞

3.7.1　システムポリシーの参照

3.7.2　システムポリシーの変更

3.7.1　システムポリシーの参照

システムポリシーの設定内容を参照できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［システムポリシー］を選択します。
［システムポリシー］画面が表示されます。
［システムポリシー］画面の詳細は，「4.7.1　［システムポリシー］画面」を参照してください。

3.7.2　システムポリシーの変更

システムポリシーの設定内容を変更できます。

操作

メニュー領域から［管理オプション▼］－［システムポリシー］を選択します。
［システムポリシー］画面が表示されます。

［システムポリシー］画面で，［編集］メニューを選択します。
［システムポリシー変更］画面が表示されます。
［システムポリシー変更］画面の詳細は，「4.7.2　［システムポリシー変更］画面」を参照してください。

必要に応じて基本情報を変更します。

［更新］メニューを選択します。
変更した内容が反映され，［システムポリシー］画面に戻ります。

4.　［コミュニティ管理］ポートレットの画面

この章では，［コミュニティ管理］ポートレットの画面について説明します。画面の各項目に入力できる文字種については，「付録D　使用できる文字種」を参照してください。

＜この章の構成＞

4.1　メニュー

4.2　コミュニティテンプレート関連の画面

4.3　共通の役割関連の画面

4.4　コミュニティカテゴリ関連の画面

4.5　システム管理者および運用者関連の画面

4.6　ユーザ操作関連の画面

4.7　システムポリシー関連の画面

4.1　メニュー

メニュー領域の［表示▼］メニューおよび［管理オプション▼］メニューの各サブメニューについて説明します。

［表示▼］メニューのサブメニュー

コミュニティ一覧（参加中）－リスト

［コミュニティ一覧（参加中）］画面がリスト形式で表示されます。

コミュニティ一覧（参加中）－ツリー

［コミュニティ一覧（参加中）］画面がツリー形式で表示されます。

コミュニティ一覧（参照可）－リスト

［コミュニティ一覧（参照可）］画面がリスト形式で表示されます。

コミュニティ一覧（参照可）－ツリー

［コミュニティ一覧（参照可）］画面がツリー形式で表示されます。

システム管理者・運用者一覧（全員）

このメニューは，［システム管理者・運用者（検索結果）］画面に，検索結果が表示されている場合に選択できます。

［システム管理者・運用者］画面が表示され，すべてのシステム管理者・運用者が表示されます。

システム管理者・運用者一覧（検索結果）

このメニューは，［システム管理者・運用者（検索結果）］画面に，検索結果が表示されている場合に活性化されて表示されます。

活性化されている場合は，検索結果が表示されていることを示します。

コミュニティ一覧（検索結果）－リスト

このメニューは，［コミュニティ一覧（検索結果）］画面がツリー形式で表示されている場合に選択できます。

コミュニティの検索結果がリスト形式で表示されます。

コミュニティ一覧（検索結果）－ツリー

このメニューは，［コミュニティ一覧（検索結果）］画面がリスト形式で表示されている場合に選択できます。

コミュニティの検索結果がツリー形式で表示されます。

メンバ一覧

このメニューは，コミュニティ一覧からコミュニティが選択されている場合に，選択できます。

コミュニティメンバの一覧が表示されます。

コミュニティ内役割一覧

このメニューは，コミュニティ一覧からコミュニティが選択されている場合に，選択できます。

コミュニティ内役割の一覧が表示されます。

［管理オプション▼］メニューのサブメニュー

［テンプレート一覧］

［テンプレート一覧］画面が表示されます。

［共通の役割一覧］

［共通の役割一覧］画面が表示されます。

［コミュニティカテゴリ］

［コミュニティカテゴリ］画面が表示されます。

［システム管理者・運用者］

［システム管理者・運用者］画面が表示されます。

［一般ユーザ］

［一般ユーザ］画面が表示されます。

［システムポリシー］

［システムポリシー］画面が表示されます。

4.2　コミュニティテンプレート関連の画面

ここでは，コミュニティテンプレートを操作する場合に使用する画面について説明します。

＜この節の構成＞

4.2.1　［テンプレート一覧］画面

4.2.2　［テンプレート情報］画面（基本情報）

4.2.3　［テンプレート情報］画面（コミュニティポリシー）

4.2.1　［テンプレート一覧］画面

［テンプレート一覧］画面では，Collaboration - Online Community Managementで持っているコミュニティテンプレートの一覧を確認できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.2.1　コミュニティテンプレート一覧の表示」

［テンプレート一覧］画面の各項目について説明します。

図4-1　［テンプレート一覧］画面

［表示▼］メニュー

コミュニティ一覧を表示させるためのサブメニューが表示されます。メニューの詳細は，「4.1　メニュー」を参照してください。

［管理オプション▼］メニュー

テンプレート一覧や共通の役割一覧などを表示させるためのサブメニューが表示されます。メニューの詳細は，「4.1　メニュー」を参照してください。

［閉じる］メニュー

［テンプレート一覧］画面が閉じます。

［[図データ]再表示］アンカー

［テンプレート一覧］画面が再表示されます。

リストヘッダとリストフッタ

［テンプレート名］アンカーおよび［テンプレート説明］アンカーが表示されます。各アンカーをクリックすると，その項目をキーとして文字コード順に並べ替わります。クリックするごとに昇順と降順が切り替わります。

テンプレート名アンカー

別ウィンドウに［テンプレート情報］画面（基本情報）が表示されます。［テンプレート情報］画面（基本情報）の詳細は，「4.2.2　［テンプレート情報］画面（基本情報）」を参照してください。

【テンプレート名の表示について】

テンプレート名は20文字まで表示されます。テンプレート名が20文字を超える場合，21文字以降はカットされ，「...」が表示されます。

【テンプレートの説明の表示について】

テンプレートの説明は40文字まで表示されます。テンプレートの説明が40文字を超える場合，41文字以降はカットされ，「...」が表示されます。

4.2.2　［テンプレート情報］画面（基本情報）

［テンプレート情報］画面（基本情報）では，コミュニティテンプレートに設定されている基本情報の内容を確認できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.2.2　コミュニティテンプレートの設定内容の参照」

［テンプレート情報］画面（基本情報）の各項目について説明します。

図4-2　［テンプレート情報］画面（基本情報）

［閉じる］メニュー

［テンプレート情報］画面（基本情報）が閉じます。

基本情報

選択したコミュニティテンプレートに設定されている次の情報が表示されます。

テンプレート名，登録するカテゴリ，テンプレート説明

［コミュニティポリシーの表示］アンカー

［テンプレート情報］画面（コミュニティポリシー）が表示されます。［テンプレート情報］画面（コミュニティポリシー）の詳細は，「4.2.3　［テンプレート情報］画面（コミュニティポリシー）」を参照してください。

4.2.3　［テンプレート情報］画面（コミュニティポリシー）

［テンプレート情報］画面（コミュニティポリシー）では，コミュニティテンプレートに設定されているコミュニティポリシーの内容を確認できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.2.2　コミュニティテンプレートの設定内容の参照」

［テンプレート情報］画面（コミュニティポリシー）の各項目について説明します。

図4-3　［テンプレート情報］画面（コミュニティポリシー）

［閉じる］メニュー

［テンプレート情報］画面（コミュニティポリシー）が閉じます。

［基本情報］アンカー

［テンプレート情報］画面（基本情報）が表示されます。［テンプレート情報］画面（基本情報）の詳細は，「4.2.2　［テンプレート情報］画面（基本情報）」を参照してください。

コミュニティポリシーの表示

選択したコミュニティテンプレートに設定されているコミュニティポリシーが表示されます。

4.3　共通の役割関連の画面

ここでは，共通の役割を操作する場合に使用する画面について説明します。

＜この節の構成＞

4.3.1　［共通の役割一覧］画面

4.3.2　［共通の役割情報］画面

4.3.1　［共通の役割一覧］画面

［共通の役割一覧］画面では，全コミュニティで利用する役割の一覧を確認できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.3.1　共通の役割一覧の表示」

［共通の役割一覧］画面の各項目について説明します。

図4-4　［共通の役割一覧］画面

［表示▼］メニュー

コミュニティ一覧を表示させるためのサブメニューが表示されます。メニューの詳細は，「4.1　メニュー」を参照してください。

［管理オプション▼］メニュー

テンプレート一覧や共通の役割一覧などを表示させるためのサブメニューが表示されます。メニューの詳細は，「4.1　メニュー」を参照してください。

［閉じる］メニュー

［共通の役割一覧］画面が閉じます。

［[図データ]再表示］アンカー

［共通の役割一覧］画面が再表示されます。

リストヘッダとリストフッタ

［種別］アンカー，［役割］アンカーおよび［役割説明］アンカーが表示されます。クリックするごとに文字コード順に昇順と降順が切り替わります。［種別］アンカーの場合，昇順は「利用，管理」の順，降順は「管理，利用」の順です。

なお，［種別］の「利用」はコミュニティを利用するための役割（リーダやメンバなど）を，「管理」はコミュニティを管理するための役割（コミュニティ管理者およびコミュニティ運用者）を表します。

役割アンカー

別ウィンドウに［共通の役割情報］画面が表示されます。

【役割名の表示について】

役割名は20文字まで表示されます。役割名が20文字を超える場合，21文字以降はカットされ，「...」が表示されます。

【役割の説明の表示について】

役割の説明は50文字まで表示されます。役割の説明が50文字を超える場合，51文字以降はカットされ，「...」が表示されます。

4.3.2　［共通の役割情報］画面

［共通の役割情報］画面では，共通の役割に設定されている基本情報の内容を確認できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.3.2　共通の役割の設定内容の参照」

［共通の役割情報］画面の各項目について説明します。

図4-5　［共通の役割情報］画面

［閉じる］メニュー

［共通の役割情報］画面が閉じます。

基本情報

選択した役割に設定されている次の情報が表示されます。

役割名，役割説明

4.4　コミュニティカテゴリ関連の画面

ここでは，コミュニティカテゴリを操作する場合に使用する画面について説明します。

＜この節の構成＞

4.4.1　［コミュニティカテゴリ］画面

4.4.2　［コミュニティカテゴリ情報］画面

4.4.3　［コミュニティカテゴリ作成］画面

4.4.4　［コミュニティカテゴリ変更］画面

4.4.1　［コミュニティカテゴリ］画面

［コミュニティカテゴリ］画面では，作成されているコミュニティカテゴリをツリー形式で確認できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.4.1　コミュニティカテゴリの表示」

［コミュニティカテゴリ］画面の各項目について説明します。

図4-6　［コミュニティカテゴリ］画面

［カテゴリ作成］メニュー

［コミュニティカテゴリ作成］画面が表示されます。［コミュニティカテゴリ作成］画面の詳細は，「4.4.3　［コミュニティカテゴリ作成］画面」を参照してください。

［詳細表示］メニュー

［コミュニティカテゴリ情報］画面が表示されます。［コミュニティカテゴリ情報］画面の詳細は「4.4.2　［コミュニティカテゴリ情報］画面」を参照してください。

［表示▼］メニュー

コミュニティ一覧を表示させるためのサブメニューが表示されます。メニューの詳細は，「4.1　メニュー」を参照してください。

［管理オプション▼］メニュー

テンプレート一覧や共通の役割一覧などを表示させるためのサブメニューが表示されます。メニューの詳細は，「4.1　メニュー」を参照してください。

［閉じる］メニュー

［コミュニティカテゴリ］画面が閉じます。

［[図データ]再表示］アンカー

［コミュニティカテゴリ］画面が再表示されます。

［＋］アイコンと［－］アイコン

［＋］アイコンをクリックすると下位のコミュニティカテゴリが表示されます。また，［－］アイコンをクリックすると下位のコミュニティカテゴリが閉じます。

コミュニティカテゴリアンカー

下位のコミュニティカテゴリが閉じている状態でクリックすると，下位のコミュニティカテゴリが表示されます。もう一度クリックすると，下位のコミュニティカテゴリが閉じます。

【コミュニティカテゴリ名の表示について】

コミュニティカテゴリ名は50文字まで表示されます。コミュニティカテゴリ名が50文字を超える場合，51文字以降はカットされ，「...」が表示されます。

4.4.2　［コミュニティカテゴリ情報］画面

［コミュニティカテゴリ情報］画面では，rootカテゴリ以外のコミュニティカテゴリに設定されている基本情報の内容を確認できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.4.2　コミュニティカテゴリの設定内容の表示」

「3.4.5　コミュニティカテゴリの削除」

［コミュニティカテゴリ情報］画面の各項目について説明します。

図4-7　［コミュニティカテゴリ情報］画面

［編集］メニュー

［コミュニティカテゴリ変更］画面が表示されます。［コミュニティカテゴリ変更］画面の詳細は，「4.4.4　［コミュニティカテゴリ変更］画面」を参照してください。

［カテゴリ削除］メニュー

表示されているコミュニティカテゴリが削除されます。

［閉じる］メニュー

［コミュニティカテゴリ情報］画面が閉じます。

基本情報

選択したコミュニティカテゴリに設定されている次の情報が表示されます。

コミュニティカテゴリ名，上位のコミュニティカテゴリ名（選択したコミュニティカテゴリが登録されているコミュニティカテゴリの名称です。ただし，上位のコミュニティカテゴリがrootカテゴリの場合は，表示されません。）

4.4.3　［コミュニティカテゴリ作成］画面

［コミュニティカテゴリ作成］画面では，コミュニティカテゴリを作成できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.4.3　コミュニティカテゴリの作成」

［コミュニティカテゴリ作成］画面の各項目について説明します。

図4-8　［コミュニティカテゴリ作成］画面

［作成］メニュー

設定した内容でコミュニティカテゴリが登録されます。［コミュニティカテゴリ作成］画面が閉じ，［コミュニティカテゴリ］画面に戻ります。［コミュニティカテゴリ］画面には，作成したコミュニティカテゴリが反映されます。

［閉じる］メニュー

コミュニティカテゴリの作成が中断され，［コミュニティカテゴリ作成］画面が閉じます。

［コミュニティカテゴリ名］テキストボックス

作成するコミュニティカテゴリの名前を半角換算255文字以内で入力します。全角および半角を混在して入力できます。必ず入力してください。

［コミュニティカテゴリ英語名］テキストボックス

必要に応じて，コミュニティカテゴリの英語名を半角255文字以内で入力します。

カテゴリ選択領域

既存のカテゴリがツリー形式で表示されます。

［選択[図データ]］ボタン

作成したコミュニティカテゴリを登録するカテゴリを選択し，［選択[図データ]］ボタンをクリックすると，選択したカテゴリがカテゴリ確定領域に表示されます。すでにカテゴリ確定領域にカテゴリ名が表示されている状態で別のカテゴリを選択し，［選択[図データ]］ボタンをクリックした場合は，上書きされます。

カテゴリ確定領域

登録先カテゴリとして決定したコミュニティカテゴリ名が表示されます。

この領域にコミュニティカテゴリ名が表示されていない状態でコミュニティカテゴリを作成した場合，作成したコミュニティカテゴリはrootカテゴリに登録されます。

［取消］メニュー

カテゴリ確定領域に表示されているコミュニティカテゴリが削除されます。

4.4.4　［コミュニティカテゴリ変更］画面

［コミュニティカテゴリ変更］画面では，コミュニティカテゴリの設定内容を変更できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.4.4　コミュニティカテゴリの変更」

［コミュニティカテゴリ変更］画面の各項目について説明します。

図4-9　［コミュニティカテゴリ変更］画面

［更新］メニュー

変更した内容が反映され，［コミュニティカテゴリ変更］画面が閉じます。

［閉じる］メニュー

コミュニティカテゴリの設定内容の変更が中断され，［コミュニティカテゴリ変更］画面が閉じます。

［コミュニティカテゴリ名］テキストボックス

コミュニティカテゴリの名前を半角換算255文字以内で入力します。全角および半角を混在して入力できます。必ず入力してください。

［コミュニティカテゴリ英語名］テキストボックス

必要に応じて，コミュニティカテゴリの英語名を半角255文字以内で入力します。

カテゴリ選択領域

既存のカテゴリがツリー形式で表示されます。カテゴリ名をクリックして登録先カテゴリを選択します。

［選択[図データ]］ボタン

コミュニティカテゴリの登録先カテゴリを選択し，［選択[図データ]］ボタンをクリックすると，選択したカテゴリがカテゴリ確定領域に表示されます。すでにカテゴリ確定領域にカテゴリ名が表示されている状態で別のカテゴリを選択し，［選択[図データ]］ボタンをクリックした場合は，上書きされます。

カテゴリ確定領域

登録先カテゴリとして決定したコミュニティカテゴリ名が表示されます。

デフォルトでは，変更前のコミュニティカテゴリ名が表示されます。ただし，登録先がrootカテゴリの場合は，デフォルトでは何も表示されません。

［取消］メニュー

カテゴリ確定領域に表示されているコミュニティカテゴリが削除されます。

4.5　システム管理者および運用者関連の画面

ここでは，システム管理者および運用者を操作する場合に使用する画面について説明します。

＜この節の構成＞

4.5.1　［システム管理者・運用者］画面

4.5.2　［システム管理者・運用者検索］画面

4.5.3　［システム管理者・運用者登録］画面

4.5.4　［ユーザを探す］画面（簡易検索）

4.5.5　［ユーザを探す］画面（詳細検索）

4.5.6　［ユーザを探す］画面（ツリー表示）

4.5.7　コミュニティの一覧

4.5.8　コミュニティメンバの一覧

4.5.9　［システム管理者・運用者情報］画面

4.5.10　［システム管理者・運用者変更］画面

4.5.1　［システム管理者・運用者］画面

［システム管理者・運用者］画面では，すでに登録されているシステム管理者および運用者を確認できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.5.1　システム管理者および運用者一覧の表示」

［システム管理者・運用者］画面の各項目について説明します。

図4-10　［システム管理者・運用者］画面

［システム管理者・運用者登録］メニュー

このメニューは，システム管理者がログインした場合に表示されます。

別ウィンドウに［システム管理者・運用者登録］画面が表示されます。［システム管理者・運用者登録］画面の詳細は，「4.5.3　［システム管理者・運用者登録］画面」を参照してください。

［システム管理者・運用者検索］メニュー

別ウィンドウに［システム管理者・運用者検索］画面が表示されます。［システム管理者・運用者検索］画面の詳細は，「4.5.2　［システム管理者・運用者検索］画面」を参照してください。

［表示▼］メニュー

コミュニティ一覧やシステム管理者・運用者一覧などを表示させるためのサブメニューが表示されます。メニューの詳細は，「4.1　メニュー」を参照してください。

［管理オプション▼］メニュー

テンプレート一覧や共通の役割一覧などを表示させるためのサブメニューが表示されます。メニューの詳細は，メニューの詳細は，「4.1　メニュー」を参照してください。

［閉じる］メニュー

［システム管理者・運用者］画面が閉じます。

［[図データ]再表示］アンカー

［システム管理者・運用者］画面が再表示されます。

リストヘッダとリストフッタ

［種別］アンカー，［名前］アンカー，［電話番号］アンカー，［役職］アンカー，［所属組織］アンカーおよび［メールアドレス］アンカーが表示されます。クリックするごとに文字コード順に昇順と降順が切り替わります。［種別］アンカーの場合，昇順は「管理者，運用者」の順，降順は「運用者，管理者」の順です。

名前アンカー

個々のシステム管理者および運用者の名前の部分をクリックすると，別ウィンドウに［システム管理者・運用者情報］画面が表示されます。

【システム管理者・運用者の名前の表示について】

システム管理者・運用者の名前は20文字まで表示されます。システム管理者・運用者の名前が20文字を超える場合，21文字以降はカットされ，「...」が表示されます。

ディレクトリサーバのユーザをCollaboration - Online Community Managementのデータベースに登録したあとに，このユーザがディレクトリサーバから削除された場合，「No Data」と表示されます。「No Data」をクリックした場合，ユーザ情報が存在しない旨のメッセージが表示されます。

【システム管理者・運用者の電話番号，役職，所属組織の表示について】

それぞれ20文字まで表示されます。20文字を超える場合，21文字以降はカットされ，「...」が表示されます。

【システム管理者・運用者のメールアドレスの表示について】

メールアドレスは40文字まで表示されます。メールアドレスが40文字を超える場合，41文字以降はカットされ，「...」が表示されます。

4.5.2　［システム管理者・運用者検索］画面

［システム管理者・運用者検索］画面では，ユニークIDや名前などを検索条件として，システム管理者および運用者を検索できます。

検索条件として指定した文字列で始まるものが検索されます。また，検索条件を複数入力した場合は，AND条件で検索されます。

操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.5.2　システム管理者および運用者の検索」

［システム管理者・運用者検索］画面の各項目について説明します。

図4-11　［システム管理者・運用者検索］画面

［検索］メニュー

入力した検索条件を満たすシステム管理者および運用者が検索されます。検索後，［システム管理者・運用者検索］画面が閉じ，検索結果が［システム管理者・運用者（検索結果）］画面に表示されます。

［閉じる］メニュー

システム管理者および運用者の検索が中断され，［システム管理者・運用者］画面が閉じます。

［ユニークID/UID］テキストボックス

検索条件としてシステム管理者または運用者のユニークIDの先頭からの一部または全部を半角255文字以内で入力します。

［名前］テキストボックス

検索条件としてシステム管理者または運用者の名前の先頭からの一部または全部を半角換算255文字以内で入力します。全角および半角を混在して入力できます。

［役職］テキストボックス

検索条件として役職の先頭からの一部または全部を半角換算255文字以内で入力します。全角および半角を混在して入力できます。

［所属組織］テキストボックス

検索条件として所属組織名の先頭からの一部または全部を半角換算255文字以内で入力します。全角および半角を混在して入力できます。

［電話番号］テキストボックス

検索条件として電話番号の先頭からの一部または全部を半角255文字以内で入力します。

［メールアドレス］テキストボックス

検索条件としてメールアドレスの先頭からの一部または全部を半角換算255文字以内で入力します。

［英語名］テキストボックス

検索条件としてシステム管理者または運用者の英語名の先頭からの一部または全部を半角255文字以内で入力します。

［英語役職］テキストボックス

検索条件として役職の英語名の先頭からの一部または全部を半角255文字以内で入力します。

［英語所属組織］テキストボックス

検索条件として所属組織の英語名の先頭からの一部または全部を半角255文字以内で入力します。

4.5.3　［システム管理者・運用者登録］画面

［システム管理者・運用者登録］画面では，システム管理者および運用者を登録できます。

操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.5.3　システム管理者および運用者の登録」

［システム管理者・運用者登録］画面の各項目について説明します。

図4-12　［システム管理者・運用者登録］画面

［登録］メニュー

選択したユーザがシステム管理者または運用者として反映され，［システム管理者・運用者］画面に戻ります。

［閉じる］メニュー

システム管理者および運用者の登録が中断され，［システム管理者・運用者］画面が閉じます。

［管理者］ラジオボタン

システム管理者を登録する場合に選択します。

［運用者］ラジオボタン

システム運用者を登録する場合に選択します。

［ユーザ検索］アンカー

ユーザ選択領域に［ユーザを探す］画面が表示されます。［ユーザを探す］画面では，ディレクトリサーバに登録されているユーザからシステム管理者または運用者として登録するユーザを選択できます。［ユーザを探す］画面の詳細は，「4.5.4　［ユーザを探す］画面（簡易検索）」，「4.5.5　［ユーザを探す］画面（詳細検索）」および「4.5.6　［ユーザを探す］画面（ツリー表示）」を参照してください。

［コミュニティ］アンカー

ユーザ選択領域にコミュニティの一覧が表示されます。コミュニティの一覧では，既存のコミュニティに参加しているユーザからシステム管理者または運用者として登録するユーザを選択できます。コミュニティの一覧の詳細は，「4.5.7　コミュニティの一覧」を参照してください。

［選択[図データ]］ボタン

検索結果表示領域で選択したユーザが候補としてユーザ確定領域に表示され，選択状態になります。すでにユーザ確定領域にユーザ名が表示されている状態で別のユーザを選択し，［選択[図データ]］ボタンをクリックした場合は，上書きされます。

［取消］メニュー

ユーザ確定領域で選択したユーザが削除されます。

4.5.4　［ユーザを探す］画面（簡易検索）

［ユーザを探す］画面（簡易検索）では，キーワードを指定し，条件を満たすユーザをディレクトリサーバから検索し，その検索結果から選択できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.5.3　システム管理者および運用者の登録」

［ユーザを探す］画面（簡易検索）の各項目について説明します。

図4-13　［ユーザを探す］画面（簡易検索）

［詳細検索］アンカー

ユーザを検索する［ユーザを探す］画面（詳細検索）に切り替わります。

［ユーザを探す］画面（詳細検索）の詳細は，「4.5.5　［ユーザを探す］画面（詳細検索）」を参照してください。

［ツリー表示］アンカー

組織を選択する［ユーザを探す］画面（ツリー表示）に切り替わります。

［ユーザを探す］画面（ツリー表示）の詳細は，「4.5.6　［ユーザを探す］画面（ツリー表示）」を参照してください。

キーワード入力テキストボックス

検索条件としてキーワードを半角換算255文字以内で入力します。

複数のキーワードを検索条件とする場合は，スペースで区切って入力してください。キーワードを複数指定した場合は，「AND」条件になります。

なお，Collaboration - Directory Accessの環境設定によっては，役職の英語名，および所属組織の英語名を検索条件として使用できない場合があります。

［ユーザ検索］ボタン

条件を満たすユーザが検索されます。検索結果はユーザ一覧表示領域に表示されます。

リストヘッダとリストフッタ

［名前］アンカー，［メールアドレス］アンカー，［役職］アンカー，［所属組織］アンカー，［電話番号］アンカー，［電話番号2］アンカーが表示されます。ただし，表示される項目はCollaboration - Directory Accessの環境設定によって異なります。

各アンカーをクリックすると，その項目をキーとして文字コード順に並べ替わります。クリックするごとに昇順と降順が切り替わります。

リストヘッダおよびリストフッタのチェックボックス

このチェックボックスにチェックを付けると，すべてのチェックボックスにチェックが付きます。このチェックボックスのチェックを外すと，すべてのチェックが外れます。

チェックボックス

ユーザを選択する場合にチェックを付けます。選択を解除する場合は，チェックを外します。

名前アンカー

ユーザの名前アンカーをクリックすると［ユーザ検索］ポートレットが開き，［ユーザ詳細］画面が表示されます。

ユーザの名前アンカーを右クリックすると次のメニューが表示されます。ただし，ご利用の環境によっては表示されないメニューもあります。

［メールを送信］

右クリックしたユーザ宛ての［メール作成］画面が表示されます。右クリックしたユーザの宛先は「To」に設定されます。

［メール作成］画面については，マニュアル「Collaboration - Mail　ユーザーズガイド」を参照してください。

［スケジュールを表示］

右クリックしたユーザの［一週間の予定］画面が表示されます。

［一週間の予定］画面については，マニュアル「Collaboration - Schedule　ユーザーズガイド」を参照してください。

［コンタクトリストに追加］

右クリックしたユーザがコンタクトリストに追加されます。コンタクトリストに追加されたユーザは，ナビゲーションビューの［コンタクト］タブに表示されます。

コンタクトリストおよび［コンタクト］タブについては，マニュアル「Collaboration　ユーザーズガイド」を参照してください。

［ユーザ詳細を表示］

右クリックしたユーザの［ユーザ詳細］画面が表示されます。

［ユーザ詳細］画面については，マニュアル「Collaboration - Directory Access　ユーザーズガイド」を参照してください。

注意

テキストボックスに指定した値の大文字と小文字を区別するかどうかは，システム導入時の環境設定で決まります。

検索対象はツリー表示画面の最上位組織の配下にあるすべてのユーザです。ツリー表示画面で［よく使う組織］ドロップダウンリストを使用してツリーを表示した状態から簡易検索画面に表示を切り替えた場合も同じです。

4.5.5　［ユーザを探す］画面（詳細検索）

［ユーザを探す］画面（詳細検索）では，条件を満たすユーザをディレクトリサーバから検索し，その検索結果から選択できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.5.3　システム管理者および運用者の登録」

［ユーザを探す］画面（詳細検索）の各項目について説明します。

図4-14　［ユーザを探す］画面（詳細検索）

［簡易検索］アンカー

キーワードを指定して検索する［ユーザを探す］画面（簡易検索）に切り替わります。

［ユーザを探す］画面（簡易検索）の詳細は，「4.5.4　［ユーザを探す］画面（簡易検索）」を参照してください。

［ツリー表示］アンカー

組織を選択する［ユーザを探す］画面（ツリー表示）に切り替わります。

［ユーザを探す］画面（ツリー表示）の詳細は，「4.5.6　［ユーザを探す］画面（ツリー表示）」を参照してください。

［名前］テキストボックス

検索条件としてユーザの名前の一部または全部を半角換算255文字以内で入力します。

［名前（英語）］テキストボックス

検索条件としてユーザの英語名の一部または全部を半角255文字以内で入力します。

このテキストボックスは，通常は表示されないようになっています。Collaboration - Directory Accessの環境設定で，このテキストボックスを表示するよう設定されている場合に表示されます。

［役職］テキストボックス

検索条件として役職名の一部または全部を半角換算255文字以内で入力します。

［所属組織］テキストボックス

検索条件として所属組織名の一部または全部を半角換算255文字以内で入力します。

［メールアドレス］テキストボックス

検索条件として，メールアドレスの一部または全部を半角換算255文字以内で入力します。

一致条件ドロップダウンリスト

一致条件をリストボックスから選択します。デフォルトでは「で始まる」が選択されています。

［と等しい］

テキストボックスに入力した値と完全に一致するユーザが検索されます。

［で始まる］

テキストボックスに入力した値で始まるユーザが検索されます。

［を含む］

テキストボックスに入力した値を含むユーザが検索されます。

［ユーザ検索］ボタン

条件を満たすユーザが検索されます。検索結果はユーザ一覧表示領域に表示されます。

リストヘッダとリストフッタ

［名前］アンカー，［メールアドレス］アンカー，［役職］アンカー，［所属組織］アンカーおよび［電話番号］アンカー，［電話番号2］アンカーが表示されます。ただし，表示される項目はCollaboration - Directory Accessの環境設定によって異なります。

各アンカーをクリックすると，その項目をキーとして文字コード順に並べ替わります。クリックするごとに昇順と降順が切り替わります。

リストヘッダおよびリストフッタのチェックボックス

このチェックボックスにチェックを付けると，すべてのチェックボックスにチェックが付きます。このチェックボックスのチェックを外すと，すべてのチェックが外れます。

チェックボックス

ユーザを選択する場合にチェックを付けます。選択を解除する場合は，チェックを外します。

名前アンカー

ユーザの名前アンカーをクリックすると［ユーザ検索］ポートレットが開き，［ユーザ詳細］画面が表示されます。

ユーザの名前アンカーを右クリックすると次のメニューが表示されます。ただし，ご利用の環境によっては表示されないメニューもあります。

［メールを送信］

右クリックしたユーザ宛ての［メール作成］画面が表示されます。右クリックしたユーザの宛先は「To」に設定されます。

［メール作成］画面については，マニュアル「Collaboration - Mail　ユーザーズガイド」を参照してください。

［スケジュールを表示］

右クリックしたユーザの［一週間の予定］画面が表示されます。

［一週間の予定］画面については，マニュアル「Collaboration - Schedule　ユーザーズガイド」を参照してください。

［コンタクトリストに追加］

右クリックしたユーザがコンタクトリストに追加されます。コンタクトリストに追加されたユーザは，ナビゲーションビューの［コンタクト］タブに表示されます。

コンタクトリストおよび［コンタクト］タブについては，マニュアル「Collaboration　ユーザーズガイド」を参照してください。

［ユーザ詳細を表示］

右クリックしたユーザの［ユーザ詳細］画面が表示されます。

［ユーザ詳細］画面については，マニュアル「Collaboration - Directory Access　ユーザーズガイド」を参照してください。

注意

テキストボックスに指定した値の大文字と小文字を区別するかどうかは，システム導入時の環境設定で決まります。

検索対象はツリー表示画面の最上位組織の配下にあるすべてのユーザです。ツリー表示画面で［よく使う組織］ドロップダウンリストを使用してツリーを表示した状態から詳細検索画面に表示を切り替えた場合も同じです。

4.5.6　［ユーザを探す］画面（ツリー表示）

［ユーザを探す］画面（ツリー表示）では組織を選択し，そこに所属しているユーザから選択できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.5.3　システム管理者および運用者の登録」

［ユーザを探す］画面（ツリー表示）の各項目について説明します。

図4-15　［ユーザを探す］画面（ツリー表示）

［簡易検索］アンカー

キーワードを指定して検索する［ユーザを探す］画面（簡易検索）に切り替わります。

［ユーザを探す］画面（簡易検索）の詳細は，「4.5.4　［ユーザを探す］画面（簡易検索）」を参照してください。

［詳細検索］アンカー

ユーザを検索する［ユーザを探す］画面（詳細検索）に切り替わります。

［ユーザを探す］画面（詳細検索）の詳細は，「4.5.5　［ユーザを探す］画面（詳細検索）」を参照してください。

［よく使う組織］ドロップダウンリスト

ツリー表示のトップに表示する組織をリストから選択します。デフォルトは「最上位の組織」となります。

［追加］ボタン

ツリー表示で選択中の組織が「よく使う組織」として追加されます。最大10個追加できます。

［削除］ボタン

選択している組織が「よく使う組織」から削除されます。

組織ツリー

［＋］アイコンまたは所属名称をクリックすると下位組織が表示されます。［－］アイコンまたは所属名称をクリックすると，下位組織が閉じます。最下位の組織をクリックすると，その組織に所属しているユーザがユーザ一覧表示領域に表示されます。

リストヘッダとリストフッタ

［名前］アンカー，［メールアドレス］アンカー，［役職］アンカー，［電話番号］アンカー，［電話番号2］アンカーが表示されます。ただし，表示される項目はCollaboration - Directory Accessの環境設定によって異なります。

各アンカーをクリックすると，その項目をキーとして文字コード順に並べ替わります。クリックするごとに昇順と降順が切り替わります。

リストヘッダおよびリストフッタのチェックボックス

このチェックボックスにチェックを付けると，すべてのチェックボックスにチェックが付きます。このチェックボックスのチェックを外すと，すべてのチェックが外れます。

チェックボックス

ユーザを選択する場合にチェックを付けます。選択を解除する場合は，チェックを外します。

名前アンカー

ユーザの名前アンカーをクリックすると［ユーザ検索］ポートレットが開き，［ユーザ詳細］画面が表示されます。

ユーザの名前アンカーを右クリックすると次のメニューが表示されます。ただし，ご利用の環境によっては表示されないメニューもあります。

［メールを送信］

右クリックしたユーザ宛ての［メール作成］画面が表示されます。右クリックしたユーザの宛先は「To」に設定されます。

［メール作成］画面については，マニュアル「Collaboration - Mail　ユーザーズガイド」を参照してください。

［スケジュールを表示］

右クリックしたユーザの［一週間の予定］画面が表示されます。

［一週間の予定］画面については，マニュアル「Collaboration - Schedule　ユーザーズガイド」を参照してください。

［コンタクトリストに追加］

右クリックしたユーザがコンタクトリストに追加されます。コンタクトリストに追加されたユーザは，ナビゲーションビューの［コンタクト］タブに表示されます。

コンタクトリストおよび［コンタクト］タブについては，マニュアル「Collaboration　ユーザーズガイド」を参照してください。

［ユーザ詳細を表示］

右クリックしたユーザの［ユーザ詳細］画面が表示されます。

［ユーザ詳細］画面については，マニュアル「Collaboration - Directory Access　ユーザーズガイド」を参照してください。

4.5.7　コミュニティの一覧

コミュニティの一覧には，ログインユーザが参照できるコミュニティが表示されます。この画面からコミュニティを選択し，そのコミュニティに参加しているメンバからユーザを選択できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.5.3　システム管理者および運用者の登録」

コミュニティの一覧の各項目について説明します。

図4-16　コミュニティの一覧

コミュニティアンカー

各コミュニティの名前の部分をクリックするとコミュニティメンバの一覧が表示されます。コミュニティメンバの一覧の詳細は，「4.5.8　コミュニティメンバの一覧」を参照してください。

［コミュニティ名］アンカー

コミュニティ名をキーとして文字コード順に並べ替わります。クリックするごとに昇順と降順が切り替わります。

【コミュニティ名の表示について】

コミュニティ名は50文字まで表示されます。コミュニティ名が50文字を超える場合，51文字以降はカットされ，「...」が表示されます。

コミュニティに名前が設定されていない場合は，「No Name」が表示されます。

4.5.8　コミュニティメンバの一覧

コミュニティメンバの一覧では，コミュニティメンバからユーザを選択できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.5.3　システム管理者および運用者の登録」

コミュニティメンバの一覧の各項目について説明します。

図4-17　コミュニティメンバの一覧

［戻る］メニュー

コミュニティの一覧に戻ります。コミュニティの一覧の詳細は「4.5.7　コミュニティの一覧」を参照してください。

リストヘッダとリストフッタ

［種別］アンカー，［名前］アンカー，［役割］アンカー，［電話番号］アンカー，［役職］アンカー，［所属組織］アンカーおよび［メールアドレス］アンカーが表示されます。クリックするごとに文字コード順に昇順と降順が切り替わります。［種別］アンカーの場合，昇順は「内部ディレクトリユーザ，非ディレクトリユーザ」の順，降順は「非ディレクトリユーザ，内部ディレクトリユーザ」の順です。

各アンカーをクリックすると，チェックボックスのチェックが外れます。必要に応じて再度チェックを付けてください。

リストヘッダおよびリストフッタのチェックボックス

このチェックボックスにチェックを付けると，すべてのチェックボックスにチェックが付きます。このチェックボックスのチェックを外すと，すべてのチェックが外れます。

チェックボックス

ユーザを選択する場合にチェックを付けます。選択を解除する場合は，チェックを外します。

「名前」欄に「No Data」が表示されている場合は，チェックボックスは表示されません。

［種別］アンカー

コミュニティメンバの種別がアイコンで表示されます。このアイコンは，［システム管理者・運用者登録］画面のユーザ確定領域などにドラッグ&ドロップできます。

ただし，内部ディレクトリユーザで内部ディレクトリサーバから削除されたメンバは，アイコンが表示されません。

名前アンカー

コミュニティメンバの名前アンカーをクリックすると［ユーザ検索］ポートレットが開き，［ユーザ詳細］画面が表示されます。

コミュニティメンバの名前アンカーを右クリックすると，次のメニューが表示されます。ただし，ご利用の環境によっては表示されないメニューもあります。

［メールを送信］

右クリックしたユーザ宛ての［メール作成］画面が表示されます。右クリックしたユーザの宛先は「To」に設定されます。

［メール作成］画面については，マニュアル「Collaboration - Mail　ユーザーズガイド」を参照してください。

［スケジュールを表示］

右クリックしたユーザの［一週間の予定］画面が表示されます。

［一週間の予定］画面については，マニュアル「Collaboration - Schedule　ユーザーズガイド」を参照してください。

［コンタクトリストに追加］

右クリックしたユーザがコンタクトリストに追加されます。コンタクトリストに追加されたユーザは，ナビゲーションビューの［コンタクト］タブに表示されます。

コンタクトリストおよび［コンタクト］タブについては，マニュアル「Collaboration　ユーザーズガイド」を参照してください。

［ユーザ詳細を表示］

右クリックしたユーザの［ユーザ詳細］画面が表示されます。

［ユーザ詳細］画面については，マニュアル「Collaboration - Directory Access　ユーザーズガイド」を参照してください。

【コミュニティ名の表示について】

コミュニティ名は30文字まで表示されます。コミュニティ名が30文字を超える場合，31文字以降はカットされ，「...」が表示されます。

コミュニティに名前が設定されていない場合は，何も表示されません。

【コミュニティメンバの名前の表示について】

コミュニティメンバの名前は20文字まで表示されます。コミュニティメンバの名前が20文字を超える場合，21文字以降はカットされ，「...」が表示されます。

コミュニティメンバに名前が設定されていない場合は，「No Name」が表示されます。

ディレクトリサーバのユーザをCollaboration - Online Community Managementのデータベースに登録したあとに，このユーザがディレクトリサーバから削除された場合，「No Data」と表示されます。「No Data」をクリックした場合，ユーザ情報が存在しない旨のメッセージが表示されます。

【コミュニティメンバの役割名の表示について】

役割名は20文字まで表示されます。役割名が20文字を超える場合，21文字以降はカットされ，「...」が表示されます。

役割は，一人のメンバに対して複数設定できます。二つ以上の役割が設定されている場合は，最初の役割名だけが表示され，役割名のあとに「,...」が表示されます。表示される役割名は，コミュニティ管理者，コミュニティ運用者，リーダ，メンバ，オブザーバの順となります。例えば，一人のメンバにコミュニティ管理者とリーダが設定されていた場合，「コミュニティ管理者,...」と表示されます。
役割名の表示例
設定されている役割が1個で役割名が20文字を超える場合：「役割名...」
設定されている役割が2個以上で最初の役割名が20文字を超える場合：「役割名...,...」
設定されている役割が2個以上で最初の役割名が20文字以下の場合：「役割名,...」

【コミュニティメンバの電話番号，役職，所属組織の表示について】

それぞれ20文字まで表示されます。20文字を超える場合，21文字以降はカットされ，「...」が表示されます。

【コミュニティメンバのメールアドレスの表示について】

メールアドレスは40文字まで表示されます。メールアドレスが40文字を超える場合，41文字以降はカットされ，「...」が表示されます。

4.5.9　［システム管理者・運用者情報］画面

［システム管理者・運用者情報］画面では，システム管理者および運用者の情報を参照できます。

操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.5.4　システム管理者および運用者の情報の参照」

なお，システム管理者・運用者一覧から「No Data」を選択した場合，ユーザ情報は表示されません。

［システム管理者・運用者情報］画面の各項目について説明します。

図4-18　［システム管理者・運用者情報］画面

［編集］メニュー

このメニューは，システム管理者がログインした場合に表示されます。

［システム管理者・運用者変更］画面が表示されます。［システム管理者・運用者変更］画面の詳細は，「4.5.10　［システム管理者・運用者変更］画面」を参照してください。

［削除］メニュー

このメニューは，システム管理者がログインした場合に表示されます。

システム管理者またはシステム運用者が削除され，［システム管理者・運用者情報］画面が閉じます。

［閉じる］メニュー

［システム管理者・運用者情報］画面が閉じます。

［管理者］ラジオボタンおよび［運用者］ラジオボタン

選択したユーザがシステム管理者であるかシステム運用者であるかが表示されます。

ユーザ情報の表示

選択したシステム管理者またはシステム運用者に設定されている次の情報が表示されます。

ユニークID/UID，名前，役職，所属組織，電話番号，メールアドレス，英語名，英語役職，英語所属組織

4.5.10　［システム管理者・運用者変更］画面

［システム管理者・運用者変更］画面では，システム管理者および運用者を変更できます。

操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.5.5　システム管理者および運用者の登録内容の変更」

［システム管理者・運用者変更］画面の各項目について説明します。

図4-19　［システム管理者・運用者変更］画面

［更新］メニュー

変更した内容が反映され，［システム管理者・運用者変更］画面が閉じます。

［閉じる］メニュー

［システム管理者・運用者変更］画面が閉じます。

［管理者］ラジオボタン

運用者から管理者に変更する場合に選択します。

［運用者］ラジオボタン

管理者から運用者に変更する場合に選択します。

ユーザ情報の表示

選択したシステム管理者またはシステム運用者に設定されている次の情報が表示されます。

ユニークID/UID，名前，役職，所属組織，電話番号，メールアドレス，英語名，英語役職，英語所属組織

4.6　ユーザ操作関連の画面

ここでは，ユーザの操作に使用する画面について説明します。

＜この節の構成＞

4.6.1　［ユーザ検索］画面

4.6.2　［一般ユーザ］画面

4.6.3　［ユーザ作成］画面

4.6.4　［ユーザ情報］画面

4.6.5　［ユーザ変更］画面

4.6.1　［ユーザ検索］画面

［ユーザ検索］画面では，Collaboration - Online Community Managementのデータベースサーバのユーザ情報テーブルに登録されているユーザの中からユニークIDや名前などを検索条件として，ユーザを検索できます。

検索条件として指定した文字列で始まるものが検索されます。また，検索条件を複数入力した場合は，AND条件で検索されます。

内部ディレクトリユーザを検索する場合は，ユニークID/UIDだけを指定してください。

ディレクトリサーバに登録されていないユーザ（非ディレクトリユーザ）を検索する場合は，ユニークID/UID以外の項目も指定できます。

操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.6.1　ユーザの検索」

［ユーザ検索］画面の各項目について説明します。

図4-20　［ユーザ検索］画面

［検索］メニュー

入力した検索条件を満たすユーザが検索されます。検索後，［ユーザ検索］画面が閉じ，検索結果が［一般ユーザ］画面に表示されます。

［閉じる］メニュー

ユーザの検索が中断され，［ユーザ検索］画面が閉じます。

［ユニークID/UID］テキストボックス

検索条件としてユニークIDの先頭からの一部または全部を半角255文字以内で入力します。

［名前］テキストボックス

検索条件としてユーザの名前の先頭からの一部または全部を半角換算255文字以内で入力します。全角および半角を混在して入力できます。

［役職］テキストボックス

検索条件として役職の先頭からの一部または全部を半角換算255文字以内で入力します。全角および半角を混在して入力できます。

［所属組織］テキストボックス

検索条件として所属組織名の先頭からの一部または全部を半角換算255文字以内で入力します。全角および半角を混在して入力できます。

［電話番号］テキストボックス

検索条件として電話番号の先頭からの一部または全部を半角255文字以内で入力します。

［メールアドレス］テキストボックス

検索条件としてメールアドレスの先頭からの一部または全部を半角換算255文字以内で入力します。

［英語名］テキストボックス

検索条件としてユーザの英語名の先頭からの一部または全部を半角255文字以内で入力します。

［英語役職］テキストボックス

検索条件として役職の英語名の先頭からの一部または全部を半角255文字以内で入力します。

［英語所属組織］テキストボックス

検索条件として所属組織の英語名の先頭からの一部または全部を半角255文字以内で入力します。

4.6.2　［一般ユーザ］画面

［一般ユーザ］画面には，［ユーザ検索］画面での検索結果が表示されます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.6.1　ユーザの検索」

「3.6.5　ユーザの削除」

［一般ユーザ］画面の各項目について説明します。

図4-21　［一般ユーザ］画面

［ユーザ作成］メニュー

［ユーザ作成］画面が表示されます。［ユーザ作成］画面の詳細は「4.6.3　［ユーザ作成］画面」を参照してください。

［ユーザ検索］メニュー

［ユーザ検索］画面が表示されます。［ユーザ検索］画面の詳細は「4.6.1　［ユーザ検索］画面」を参照してください。

［ユーザ削除］メニュー

チェックボックスでチェックされたユーザが削除されます。

［表示▼］メニュー

コミュニティ一覧を表示させるためのサブメニューが表示されます。メニューの詳細は，「4.1　メニュー」を参照してください。

［管理オプション▼］メニュー

テンプレート一覧や共通の役割一覧などを表示させるためのサブメニューが表示されます。メニューの詳細は，「4.1　メニュー」を参照してください。

［閉じる］メニュー

［一般ユーザ］画面が閉じます。

［[図データ]再表示］アンカー

［一般ユーザ］画面が再表示されます。

リストヘッダとリストフッタ

［名前］アンカー，［電話番号］アンカー，［役職］アンカー，［所属組織］アンカーおよび［メールアドレス］アンカーが表示されます。各アンカーをクリックすると，その項目をキーとして文字コード順に並べ替わります。クリックするごとに昇順と降順が切り替わります。

各アンカーをクリックすると，チェックボックスのチェックが外れます。必要に応じて再度チェックを付けてください。

リストヘッダおよびリストフッタのチェックボックス

このチェックボックスにチェックを付けると，すべてのチェックボックスにチェックが付きます。このチェックボックスのチェックを外すと，すべてのチェックが外れます。

チェックボックス

ユーザを選択する場合にチェックを付けます。選択を解除する場合は，チェックを外します。

［種別］アンカー

コミュニティメンバの種別がアイコンで表示されます。このアイコンは，［システム管理者・運用者登録］画面のユーザ確定領域などにドラッグ&ドロップできます。

ただし，内部ディレクトリユーザで内部ディレクトリサーバから削除されたメンバは，アイコンが表示されません。

名前アンカー

各ユーザの名前の部分をクリックすると，［ユーザ情報］画面が表示されます。

【ユーザの名前の表示について】

ユーザの名前は20文字まで表示されます。ユーザの名前が20文字を超える場合，21文字以降はカットされ，「...」が表示されます。

ディレクトリサーバのユーザをCollaboration - Online Community Managementのデータベースに登録したあとに，このユーザがディレクトリサーバから削除された場合，「No Data」と表示されます。「No Data」をクリックした場合，ユーザ情報が存在しない旨のメッセージが表示されます。

【ユーザの電話番号，役職，所属組織の表示について】

それぞれ20文字まで表示されます。20文字を超える場合，21文字以降はカットされ，「...」が表示されます。

【ユーザのメールアドレスの表示について】

メールアドレスは40文字まで表示されます。メールアドレスが40文字を超える場合，41文字以降はカットされ，「...」が表示されます。

4.6.3　［ユーザ作成］画面

［ユーザ作成］画面では，新しくユーザを作成してCollaboration - Online Community Managementのデータベースサーバのユーザ情報テーブルに登録できます。ディレクトリサーバに登録されていないユーザ（非ディレクトリユーザ）を登録する場合に利用できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.6.2　ユーザの作成」

［ユーザ作成］画面の各項目について説明します。

図4-22　［ユーザ作成］画面

［作成］メニュー

［ユーザ作成］画面が閉じ，［一般ユーザ］画面に作成したユーザが表示されます。

［閉じる］メニュー

ユーザの作成が中断され，［ユーザ作成］画面が閉じます。

［ユーザ検索］アンカー

［ユーザを探す］画面が表示されます。［ユーザを探す］画面では，ディレクトリサーバに登録されているユーザから選択できます。［ユーザを探す］画面の詳細は，「4.5.4　［ユーザを探す］画面（簡易検索）」，「4.5.5　［ユーザを探す］画面（詳細検索）」および「4.5.6　［ユーザを探す］画面（ツリー表示）」を参照してください。

［ユニークID/UID］テキストボックス

ユニークIDを半角255文字以内で入力します。ディレクトリサーバに登録されていないユーザの場合，メールアドレスなど一意であるものを入力します。ユニークIDは必ず入力してください。

［名前］テキストボックス

名前を半角換算255文字以内で入力します。全角および半角を混在して入力できます。

［役職］テキストボックス

役職名を半角換算255文字以内で入力します。全角および半角を混在して入力できます。

［所属組織］テキストボックス

所属組織の名称を半角換算255文字以内で入力します。全角および半角を混在して入力できます。

［電話番号］テキストボックス

電話番号を半角255文字以内で入力します。

［メールアドレス］テキストボックス

メールアドレスを半角換算255文字以内で入力します。

［英語名］テキストボックス

ユーザの英語名を半角255文字以内で入力します。

［英語役職］テキストボックス

役職の英語名を半角255文字以内で入力します。

［英語所属組織］テキストボックス

所属組織の英語名を半角255文字以内で入力します。

［選択[図データ]］ボタン

入力したユーザが候補としてユーザ確定領域に表示され，選択状態になります。すでにユーザ確定領域に表示されているユーザと同じ名前のユーザを選択し，［選択[図データ]］ボタンをクリックした場合は，すでにあるものが優先されます。

［取消］メニュー

ユーザ確定領域で選択したユーザが削除されます。

4.6.4　［ユーザ情報］画面

［ユーザ情報］画面では，Collaboration - Online Community Managementのデータベースサーバのユーザ情報テーブルに登録されているユーザの情報を参照できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.6.3　ユーザ情報の参照」

なお，ユーザ一覧から「No Data」を選択した場合，ユーザ情報は表示されません。

［ユーザ情報］画面の各項目について説明します。

図4-23　［ユーザ情報］画面

［編集］メニュー

このメニューは，Collaboration - Online Community Managementのデータベースサーバのユーザ（非ディレクトリユーザ）情報の場合に表示されます。

［ユーザ変更］画面が表示されます。

［閉じる］メニュー

［ユーザ情報］画面が閉じます。

ユーザ情報の表示

選択したユーザに設定されている次の情報が表示されます。

ユニークID/UID，名前，役職，所属組織，電話番号，メールアドレス，英語名，英語役職，英語所属組織

4.6.5　［ユーザ変更］画面

［ユーザ変更］画面では，Collaboration - Online Community Managementのデータベースサーバのユーザ情報を変更できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.6.4　ユーザ情報の変更」

［ユーザ変更］画面の各項目について説明します。

図4-24　［ユーザ変更］画面

［更新］メニュー

変更した内容がデータベースに反映され，［ユーザ情報］画面に戻ります。

［閉じる］メニュー

ユーザ情報の変更が中断され，［ユーザ変更］画面が閉じます。

［ユニークID/UID］テキストボックス

ユニークIDまたはUIDが表示されます。ユニークIDまたはUIDは変更できません。

［名前］テキストボックス

非ディレクトリユーザの場合に入力できます。名前を半角換算255文字以内で入力します。全角および半角を混在して入力できます。

［役職］テキストボックス

非ディレクトリユーザの場合に入力できます。役職名を半角換算255文字以内で入力します。全角および半角を混在して入力できます。

［所属組織］テキストボックス

非ディレクトリユーザの場合に入力できます。所属組織の名称を半角換算255文字以内で入力します。全角および半角を混在して入力できます。

［電話番号］テキストボックス

非ディレクトリユーザの場合に入力できます。電話番号を半角255文字以内で入力します。

［メールアドレス］テキストボックス

非ディレクトリユーザの場合に入力できます。メールアドレスを半角換算255文字以内で入力します。

［英語名］テキストボックス

非ディレクトリユーザの場合に入力できます。ユーザの英語名を半角255文字以内で入力します。

［英語役職］テキストボックス

非ディレクトリユーザの場合に入力できます。役職の英語名を半角255文字以内で入力します。

［英語所属組織］テキストボックス

非ディレクトリユーザの場合に入力できます。所属組織の英語名を半角255文字以内で入力します。

4.7　システムポリシー関連の画面

ここでは，システムポリシーの操作に使用する画面について説明します。

＜この節の構成＞

4.7.1　［システムポリシー］画面

4.7.2　［システムポリシー変更］画面

4.7.1　［システムポリシー］画面

［システムポリシー］画面では，システムポリシーの設定内容を確認できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.7.1　システムポリシーの参照」

［システムポリシー］画面の各項目について説明します。

図4-25　［システムポリシー］画面

［編集］メニュー

［システムポリシー変更］画面が表示されます。

［表示▼］メニュー

コミュニティ一覧を表示させるためのサブメニューが表示されます。メニューの詳細は，「4.1　メニュー」を参照してください。

［管理オプション▼］メニュー

テンプレート一覧や共通の役割一覧などを表示させるためのサブメニューが表示されます。メニューの詳細は，「4.1　メニュー」を参照してください。

［閉じる］メニュー

［システムポリシー変更］画面が閉じます。

［[図データ]再表示］アンカー

［システムポリシー変更］画面が再表示されます。

基本情報

設定されているシステムポリシーが表示されます。

4.7.2　［システムポリシー変更］画面

［システムポリシー変更］画面では，システムポリシーの設定内容を変更できます。操作の手順については，次の個所を参照してください。

「3.7.2　システムポリシーの変更」

［システムポリシー変更］画面の各項目について説明します。

図4-26　［システムポリシー変更］画面

［更新］メニュー

変更した内容が反映され，［システムポリシー］画面に戻ります。

［キャンセル］メニュー

システムポリシーの変更が中断され，［システムポリシー］画面に戻ります。

［コミュニティを作成できる人］

コミュニティを作成する権限を持つユーザを選択します。

［コミュニティを変更できる人］

コミュニティを変更する権限を持つユーザを選択します。

［コミュニティを削除できる人］

コミュニティを削除する権限を持つユーザを選択します。

［コミュニティを削除できる条件］

コミュニティを削除できる条件を選択します。

［コミュニティカテゴリを作成，変更，削除できる人］

コミュニティカテゴリの作成，変更，および削除の権限を持つユーザを選択します。

［一覧に表示できる数の上限］テキストボックス

コミュニティ一覧やメンバ一覧など，一覧表示の場合に一度に表示できるレコード数を1～10,000の範囲で指定します。デフォルトは1000です。必ず入力してください。

［ツリーに表示するコミュニティ数の上限］テキストボックス

ツリー表示の場合に一度に表示するコミュニティの数を1～10,000の範囲で指定します。デフォルトは1000です。必ず入力してください。

［ツリーに表示するカテゴリ数の上限］テキストボックス

ツリー表示の場合に一度に表示するカテゴリの数を1～10,000の範囲で指定します。デフォルトは1000です。必ず入力してください。

注意

ツリーに表示するコミュニティ数の上限およびカテゴリ数の上限は，実際に作成されると予測されるコミュニティ数およびカテゴリ数の最大値を指定してください。大き過ぎる値を設定すると，表示性能が悪くなります。

5.　運用コマンド

この章では，Collaboration - Online Community Managementの運用（システム情報の設定，各アプリケーションの登録・削除，ユーザ・メンバに関する情報の管理など）で使用するコマンドについて説明します。

＜この章の構成＞

5.1　コマンド一覧

5.2　各コマンドに共通の条件および規則

5.3　各コマンドの詳細

5.1　コマンド一覧

Collaboration - Online Community Managementの運用で使用するコマンドの一覧を次に示します。

表5-1　Collaboration - Online Community Managementの運用コマンド一覧

分類
コマンド名
用途
機能

初期設定
set_system
システム情報の設定
システムポリシーなどのシステム情報をデータベースに設定します。

set_application
アプリケーションの登録・削除
コミュニティで使用できるアプリケーションをデータベースに設定します。またはデータベースから削除します。

set_template
コミュニティテンプレートの追加
テンプレート名やテンプレートの説明などのコミュニティテンプレートの定義内容をデータベースに設定します。

set_worktemplate
ワークプレーステンプレートの追加
テンプレート名や英語名などのワークプレーステンプレートの定義内容をデータベースに設定します。

set_role
ロール（役割）の追加
システムに共通の役割の定義内容をデータベースに設定します。

運用中の管理
set_member
ユーザの一括登録・変更
ユーザを一括して登録または変更します。
最初のシステム管理者は，このコマンドで登録します。

del_member
ユーザおよびメンバの一括削除
ユーザおよびコミュニティメンバを一括して削除します。

del_record
レコードの削除
削除フラグが設定されているレコードをテーブルから完全に削除します。

get_community
コミュニティ情報一覧の出力
データベースのコミュニティ情報の一覧を出力します。

5.2　各コマンドに共通の条件および規則

各コマンドに共通の条件や規則などについて説明します。

コマンドごとに異なる機能については，「5.3　各コマンドの詳細」を参照してください。

＜この節の構成＞

(1)　コマンドの実行条件

(2)　オプションの指定方法

(3)　-oオプションに指定する出力ファイル

(4)　-eオプションに指定するログファイル

(5)　コマンドの実行方法

(6)　コマンドに共通の注意事項

(1)　コマンドの実行条件

コマンドを実行するために必要な条件を次に示します。

HiRDBが起動している

「2.2　データベースサーバの構築」に従ってテーブルが作成されている

次に示す環境変数が設定されている
PATHの設定

Cosminexus Driver for Javaライブラリの格納場所
例：C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥DAB¥lib

Javaの格納場所
例：C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥jdk¥bin

データベースクライアントライブラリの格納場所
例：C:¥Program Files¥Hitachi¥HiRDB¥utl

CLASSPATHの設定

JDBCドライバの絶対パス名
例：C:¥Program Files¥Hitachi¥Cosminexus¥DABJ¥JdbcDbpsv.jar

HNTRLib2の絶対パス名
例：C:¥Program Files¥Hitachi¥HNTRLib2¥classes¥hntrlib2j.jar

Collaboration - Online Community Management用jarの絶対パス名
例：C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥lib¥hptl_clb_ccm_cmd.jar

Collaboration - Online Community Managementコマンド用プロパティファイル格納場所のディレクトリの絶対パス名
例：C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥conf

なお，異なるディレクトリに同じ名称のディレクトリやファイルが存在し，それらが共にPATHやCLASSPATHに設定されていた場合，OSの制御によって，どちらが優先されるかが決まります。したがって，同じディレクトリ名およびファイル名が設定されている場合は注意が必要です。
これらの環境変数の設定例を記述したバッチファイルを次のディレクトリに用意してあります。
<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥sample¥sample.bat

(2)　オプションの指定方法

オプションを指定する際の規則

各コマンドのオプションは，次の規則に従って指定できます。

複数指定できます。複数ある場合，どのような順でも指定できます。

同一オプションを複数指定した場合，最後に指定したオプションが有効になります。

省略できます。

オプションの文字列は，大文字と小文字が区別されます。ただし，Windows版の場合，ファイル名の大文字と小文字は区別されません。

ディレクトリ名およびファイル名に半角スペースが含まれる場合は，ファイルのパス全体を「"（半角引用符）」で囲みます。
例："C:¥¥Program△files・・・"
注：△は半角スペースを示します。

コマンドの引数や定義ファイル中に定義するファイル名に使用できる文字を次に示します。下記以外の文字を指定した場合，動作は保証されません。
半角英数字
全角文字
「¥」(半角円記号)
「"」(半角引用符)
「:」(半角コロン)
半角スペース

注意

ファイル名は，使用するOSのファイルシステムの規則に従って指定してください。OSのファイルシステムで許可されていないファイル名を指定した場合，動作は保証されません。

オプションの指定方法の表示

オプションの指定を誤ってコマンドを実行すると，オプションの指定方法が標準エラー出力に出力されます。

(3)　-oオプションに指定する出力ファイル

ファイル名の規則

-oオプションには，出力ファイルのファイル名を絶対パス，またはコマンドを実行するディレクトリからの相対パスで指定します。ファイル名は，220バイト以内の文字列で指定します。ただし，絶対パスで表したときに220バイト以内の文字列になるように指定してください。

-oオプションに指定したディレクトリおよび出力ファイルが存在しない場合

指定したディレクトリおよび出力ファイルが新規に作成されます。

-oオプションに指定したファイルがすでに存在する場合

次のファイル名で，出力ファイルが新規に作成されます。

aaa_bbb_yyyyMMdd_HHmmss.ccc

文字列の意味

aaa：-oオプションに指定したファイル名から拡張子を除いた文字列

bbb：コマンド名

yyyy：実行日付（年）

MM：実行日付（月）

dd：実行日付（日）

HH：実行時刻（時）

mm：実行時刻（分）

ss：実行時刻（秒）

ccc：-oオプションに指定したファイル名の拡張子

例

-oオプションに指定した出力ファイルのファイル名が「output.log」，コマンドの実行日時が「2003年12月31日20:32:10」の場合，新規に作成される出力ファイルのファイル名は，次のようになります。

output_コマンド名_20031231_203210.log

-oオプションに指定した出力ファイルに出力される情報

-oオプションに指定した出力ファイルには，標準出力に出力されるデータおよび標準エラー出力に出力されるデータが出力されます。

(4)　-eオプションに指定するログファイル

ファイル名の規則

-eオプションには，ログファイルのファイル名を絶対パス，またはコマンドを実行するディレクトリからの相対パスで指定します。ファイル名は，220バイト以内の文字列で指定します。ただし，絶対パスで表したときに220バイト以内の文字列になるように指定してください。

-eオプションに指定したディレクトリおよびファイルが存在しない場合

指定したディレクトリおよびファイルが新規に作成されます。

-eオプションに指定したログファイルがすでに存在する場合

次のファイル名で，ログファイルが新規に作成されます。

aaa_bbb_yyyyMMdd_HHmmss.ccc

文字列の意味

aaa：-eオプションに指定したファイル名から拡張子を除いた文字列

bbb：コマンド名

yyyy：実行日付（年）

MM：実行日付（月）

dd：実行日付（日）

HH：実行時刻（時）

mm：実行時刻（分）

ss：実行時刻（秒）

ccc：-eオプションに指定したファイル名の拡張子

例

-eオプションに指定したログファイルのファイル名が「error.log」，コマンドの実行日時が「2003年12月31日20:32:10」の場合，新規に作成されるログファイルのファイル名は，次のようになります。

error_コマンド名_20031231_203210.log

-eオプションを省略した場合

コマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）のhptl_clb_ccm_cmd_logfileキーに指定された値が，ログファイルのファイル名となります。ただし，この値と同じファイル名のファイルがすでに存在するときは，ログファイルのファイル名は，次のようになります。

aaa_bbb_yyyyMMdd_HHmmss.ccc

文字列の意味

aaa：コマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）のhptl_clb_ccm_cmd_logfileキーに指定された値から，拡張子を除いた文字列

bbb：コマンド名

yyyy：実行日付（年）

MM：実行日付（月）

dd：実行日付（日）

HH：実行時刻（時）

mm：実行時刻（分）

ss：実行時刻（秒）

ccc：コマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）のhptl_clb_ccm_cmd_logfileキーに指定された値の拡張子

例

hptl_clb_ccm_cmd_logfileキーに指定したログファイルのファイル名が「error.log」，コマンドの実行日時が「2003年12月31日20:32:10」の場合，新規に作成されるログファイルのファイル名は，次のようになります。

error_コマンド名_20031231_203210.log

-eオプションが省略されていてhptl_clb_ccm_cmd_logfileキーが指定されていない場合

プログラムのデフォルトである「error.log」がファイル名となります。ただし，カレントディレクトリに「error.log」という名前のファイルがすでに存在する場合は，「error_コマンド名_実行日付_実行時刻.log」となります。

例

コマンドの実行日時が「2003年12月31日20:32:10」の場合，新規に作成されるログファイルのファイル名は，次のようになります。

error_コマンド名_20031231_203210.log

(5)　コマンドの実行方法

コマンドを実行する際は，Collaboration - Online Community Managementをインストールしたマシンで実行します。set_memberコマンドの-sオプションを指定する場合は，Collaboration - Online Community Management，Collaboration - Directory Access，およびCollaboration - Common Utilityをインストールしたマシン上で実行します。

コマンドの実行時にはデータベースと接続するために，ユーザ名およびパスワードを入力する必要があります。Windowsのコマンドプロンプトで入力するユーザ名およびパスワードに使える文字はASCII文字の英大文字，数字および英小文字だけです。

手順

Windowsのコマンドプロンプトでコマンドを実行します。

「Database User Name：」と表示されるのでユーザ名を入力して，［Enter］キーを押します。
ユーザ名に「"（半角引用符）」を使用する場合は，エスケープ文字として「¥（半角円記号）」を付けます。例えば，ユーザ名として「"root"」を入力する場合は，「¥"root¥"」と入力します。

「Password:」と表示されるのでパスワードを入力し，［Enter］キーを押します。
パスワードは，入力しても画面には表示されません。パスワードの場合もユーザ名と同様に「"（半角引用符）」を使用する場合は，エスケープ文字として「¥」を付けます。

(6)　コマンドに共通の注意事項

コマンドの中断
キー割り込みなどによって強制終了された場合の戻り値などの動作は保証されません。なお，強制終了された場合は，データベースのコネクションが保持されたままの状態となることがあるので注意が必要です。

コマンドの二重実行
Collaboration - Online Community Managementで提供しているコマンドを二重に実行するとエラーになり，コマンドの実行が中止されます。例えば，set_memberコマンドの実行中に同じset_memberコマンドを実行したり，set_memberコマンドの実行中にset_applicationコマンドを実行したりするとエラーになります。

ユーザアカウント制御（UAC）
ユーザアカウント制御（UAC）が有効に設定されている場合，コマンドの実行時にユーザアカウント制御のダイアログが表示されることがあります。コマンドは管理者権限で実行する必要があるため，ダイアログの［続行］ボタンをクリックしてコマンドを実行してください。

5.3　各コマンドの詳細

Collaboration - Online Community Managementの運用で使用する各コマンドの機能，形式，オプション，戻り値，実行結果，出力メッセージ，使用例および注意事項について説明します。

＜この節の構成＞

set_system（システム情報の設定）

set_application（アプリケーションの登録・削除）

set_template（コミュニティテンプレートの追加）

set_worktemplate（ワークプレーステンプレートの追加）

set_role（ロールの追加）

set_member（ユーザの一括登録・変更）

del_member（ユーザおよびメンバの一括削除）

del_record（レコードの削除）

get_community（コミュニティ情報一覧の出力）

set_system（システム情報の設定）

機能

システムポリシーなどのシステム情報をデータベースのシステム情報テーブル（TBL_SYSTEM）およびID管理テーブル（TBL_IDMANAGE）に設定します。2回目以降の実行時には，設定内容を上書きします。ID管理テーブルには，初回のときだけ値を設定します。

形式

set_system [-o 出力ファイル名] [-q] [-e ログファイル名] [-f システム情報定義ファイル名]

オプション

-o 出力ファイル名

指定したファイルに標準出力データを出力します。ただし，出力メッセージのうち，KDCM00071-E～KDCM00076-Eは出力しません。

出力ファイル名の指定方法の詳細は，「5.2（3）-oオプションに指定する出力ファイル」を参照してください。

-q

標準出力および標準エラー出力への出力を抑制します。

-e ログファイル名

指定したログファイルに，次の情報を出力します。

SQLクエリ発行直前および発行直後のSQLクエリ文字列

SQLクエリ発行時のエラーメッセージ

ログファイル名の指定方法の詳細は，「5.2（4）-eオプションに指定するログファイル」を参照してください。

-f システム情報定義ファイル名

システム情報定義ファイル（set_system.cfg）に定義されている内容をデータベースのシステム情報テーブル（TBL_SYSTEM）に設定します。

ファイル名の指定方法

システム情報定義ファイルのファイル名は，絶対パス，またはコマンドを実行するディレクトリからの相対パスで指定します。ファイル名は，220バイト以内の文字列で指定します。ただし，絶対パスで表したときに220バイト以内の文字列になるように指定してください。

ファイルの記述形式

システム情報定義ファイルの記述形式については，「7.2.1　システム情報定義ファイル（set_system.cfg）」を参照してください。

サンプルファイルの利用

システム情報定義ファイルには，サンプルファイル（set_system.cfg.sam）を利用します。サンプルファイルの内容を変更しないで，ファイル名を「set_system.cfg」に変更して保存してください。

-fオプションを省略した場合

デフォルトのシステム情報定義ファイルに定義されている内容が設定されます。デフォルトのシステム情報定義ファイル名は，コマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）のhptl_clb_ccm_cmd_set_system_configキーに指定された値となります。

-fオプションを省略しhptl_clb_ccm_cmd_set_system_configキーを指定していない場合

システム情報定義ファイル名は，プログラムのデフォルトである「set_system.cfg」となります。

戻り値

set_systemコマンドの戻り値を次に示します。

表5-2　set_systemコマンドの戻り値

戻り値
意味

0
正常終了しました。

1
ユーザによる強制終了が発生したか，またはコマンド用jarが見つかりません。

2
指定したシステム情報定義ファイル，またはhptl_clb_ccm_cmd.propertiesが見つかりません。
出力ファイル，またはログファイルを生成できません。

12
出力ファイル名，ログファイル名，またはシステム情報定義ファイル名が長過ぎます。

13
システム情報定義ファイルの書式にエラーがあります。

14
システム情報定義ファイル，またはhptl_clb_ccm_cmd.propertiesの属性値が適切な範囲にありません。

21
データベースからの応答がありません。

22
データベースへの接続に失敗しました。

23
SQLクエリの実行に失敗しました。

24
JDBCドライバがインストールされていません。または，パスが通っていません。

31
入出力処理中にエラーが発生しました。

32
トレース処理中にエラーが発生しました。

33
コマンドの書式が違います。

34
システム情報の取得に失敗しました。

35
nullが指定されました。

36
内部矛盾が発生しました。

39
次の意味が考えられます。

コマンドが実行できる状態ではありません。

環境変数が設定されていません。

システムコールでエラーが発生しました。

実行結果

指定した値がデータベースのシステム情報テーブル（TBL_SYSTEM）に設定され，ID管理テーブル（TBL_IDMANAGE）にレコードが追加されます。ただし，すでにレコードがある場合は何もされません。

ID管理テーブル（TBL_IDMANAGE）に追加されるレコードを次に示します。

idassort | idnumber
COM | 9
CTG | 0
ROL | 1000
WPL | 0
CAP | 0
MEM | 0
TMP | 0
WTP | 0

使用例

set_systemコマンドの使用例を紹介します。ここでは，次のような環境を想定しています。

ソフトウェア環境
set_systemコマンドを実行できる環境

コマンドプロンプトのカレントディレクトリ
<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥bin

システム情報定義ファイル
C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥sys¥set_system.cfg

システム情報定義ファイルの内容をシステム情報テーブルに登録する場合

システム情報定義ファイルの内容をデータベースのシステム情報テーブル（TBL_SYSTEM）に登録する場合，set_systemコマンドを次のように実行します。

set_system -e "C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥log¥set_system.log"
-f "C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥sys¥set_system.cfg"

この実行例では，set_systemコマンドを実行すると，エラーログがある場合は-eオプションで指定したログファイル（set_system.log）に出力されます。

実行例は改行されているように表示されていますが，実際に実行するときは，1行で記述する必要があります。

標準出力に何も出力しない場合

ログをデフォルトのログファイルに出力する場合，set_systemコマンドを次のように実行します。

set_system -q

この実行例は，あらかじめコマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）のhptl_clb_ccm_cmd_logfileキーの設定値に，ログファイルとしてC:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥log¥error_set_system.logを指定していることを想定しています。

注意事項

set_systemコマンドの実行中にエラーが発生した場合，必ず，set_systemコマンドが正常終了するまで再実行して，データベースのシステム情報テーブル（TBL_SYSTEM）およびID管理テーブル（TBL_IDMANAGE）に値を設定してください。

set_systemコマンドは，システム情報定義ファイルに不正な属性記述子が記述されている場合，メッセージ（KDCM00002-W）を出力して正常終了します。メッセージで提示された属性記述子を含むレコードはデータベースに登録されていないため，メッセージが出なくなるまで再実行してください。

set_application（アプリケーションの登録・削除）

機能

コミュニティで使用できるアプリケーションをデータベースのシステムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）に設定します。またはシステムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）およびアプリケーションテーブル（TBL_APPLICATION）から削除します。

設定する場合，2回目以降の実行時には，設定内容を上書きします。上書きする際に，対応するアプリケーション情報がアプリケーションテーブル（TBL_APPLICATION）にある場合は，同時に更新します。

形式

set_application [-o 出力ファイル名] [-q] [-e ログファイル名] {-f | -d} アプリケーションリストファイル名

オプション

-o 出力ファイル名

指定したファイルに標準出力データを出力します。ただし，出力メッセージのうち，KDCM00071-E～KDCM00076-Eは出力しません。

出力ファイル名の指定方法の詳細は，「5.2（3）-oオプションに指定する出力ファイル」を参照してください。

-q

標準出力および標準エラー出力への出力を抑制します。

-e ログファイル名

指定したログファイルに，次の情報を出力します。

SQLクエリ発行直前および発行直後のSQLクエリ文字列

SQLクエリ発行時のエラーメッセージ

ログファイル名の指定方法の詳細は，「5.2（4）-eオプションに指定するログファイル」を参照してください。

-f アプリケーションリストファイル名

アプリケーションリストファイル（set_application.cfg）に定義されている内容をデータベースのシステムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）に設定します。

ファイル名の指定方法

アプリケーションリストファイルのファイル名は，絶対パス，またはコマンドを実行するディレクトリからの相対パスで指定します。ファイル名は，220バイト以内の文字列で指定します。ただし，絶対パスで表したときに220バイト以内の文字列になるように指定してください。

ファイルの記述形式

アプリケーションリストファイルの記述形式については，「7.2.2　アプリケーションリストファイル（set_application.cfg）」を参照してください。

サンプルファイルの利用

アプリケーションリストファイルには，サンプルファイル（set_application.cfg.sam）を利用します。サンプルファイルの内容を変更しないで，ファイル名を「set_application.cfg」に変更して保存してください。

なお，Groupmax Collaboration Web Client - Mail/Scheduleでは，サンプルファイル（set_application_ms.cfg.sam）を利用してください。

-d アプリケーションリストファイル名

データベースのシステムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）に削除フラグを設定します。このとき，アプリケーションリストファイル（set_application.cfg）を指定します。

ファイル名の指定方法

アプリケーションリストファイルのファイル名は，絶対パス，またはコマンドを実行するディレクトリからの相対パスで指定します。ファイル名は，220バイト以内の文字列で指定します。ただし，絶対パスで表したときに220バイト以内の文字列になるように指定してください。

ファイルの記述形式

アプリケーションリストファイルの記述形式については，「7.2.2　アプリケーションリストファイル（set_application.cfg）」を参照してください。

サンプルファイルの利用

アプリケーションリストファイルに，サンプルファイル（set_application.cfg.sam）を使用する場合，サンプルファイルの内容を使用する環境に合わせて変更し，ファイル名「set_application.cfg」で保存してください。

なお，Groupmax Collaboration Web Client - Mail/Scheduleでは，サンプルファイル（set_application_ms.cfg.sam）を利用してください。

戻り値

set_applicationコマンドの戻り値を次に示します。

表5-3　set_applicationコマンドの戻り値

戻り値
意味

0
正常終了しました。

1
ユーザによる強制終了が発生したか，またはコマンド用jarが見つかりません。

2
指定したアプリケーションリストファイル，またはhptl_clb_ccm_cmd.propertiesが見つかりません。
出力ファイル，またはログファイルを生成できません。

3
必要なオプションが指定されていません。

4
排他のオプションが重複して指定されています。

12
出力ファイル名，ログファイル名，またはアプリケーションリストファイル名が長過ぎます。

13
アプリケーションリストファイルの書式にエラーがあります。

14
アプリケーションリストファイル，またはhptl_clb_ccm_cmd.propertiesの属性値が適切な範囲にありません。

21
データベースからの応答がありません。

22
データベースへの接続に失敗しました。

23
SQLクエリの実行に失敗しました。

24
JDBCドライバがインストールされていません。または，パスが通っていません。

25
存在しないレコードを指定しました。

31
入出力処理中にエラーが発生しました。

32
トレース処理中にエラーが発生しました。

33
コマンドの書式が違います。

34
システム情報の取得に失敗しました。

35
nullが指定されました。

36
内部矛盾が発生しました。

39
次の意味が考えられます。

コマンドが実行できる状態ではありません。

環境変数が設定されていません。

システムコールでエラーが発生しました。

実行結果

指定した値が，データベースのシステムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）に設定され，アプリケーションテーブル（TBL_APPLICATION）の対応する情報が更新されます。

または，システムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）およびアプリケーションテーブル（TBL_APPLICATION）に削除フラグが設定されます。

使用例

set_applicationコマンドの使用例を紹介します。ここでは，次のような環境を想定しています。

ソフトウェア環境
set_applicationコマンドを実行できる環境

コマンドプロンプトのカレントディレクトリ
<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥bin

アプリケーションリストファイル
C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥sys¥set_application.cfg

アプリケーションリストファイルの内容をシステムアプリケーションテーブルに登録する場合

アプリケーションリストファイルの内容をシステムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）に登録する場合，set_applicationコマンドを次のように実行します。

set_application
-e "C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥log¥set_application.log"
-f "C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥sys¥set_application.cfg"

この実行例では，set_applicationコマンドを実行すると，エラーログがある場合は-eオプションで指定したログファイル（set_application.log）に出力されます。

実行例は改行されているように表示されていますが，実際に実行するときは，1行で記述する必要があります。

標準出力に何も出力しない場合

ログをデフォルトのログファイルに出力する場合，set_applicationコマンドを次のように実行します。

set_application -q -f "C:¥Program
Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥sys¥set_application.cfg"

この実行例は，あらかじめコマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）のhptl_clb_ccm_cmd_logfileキーの設定値に，ログファイルとしてC:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥log¥error_set_application.logを指定していることを想定しています。

注意事項

set_applicationコマンドの実行中にエラーが発生した場合，必ず，set_applicationコマンドが正常終了するまで再実行して，システムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）およびアプリケーションテーブル（TBL_APPLICATION）に値を設定してください。

set_applicationコマンドは，アプリケーションリストファイルに不正な属性記述子が記述されている場合，メッセージ（KDCM00002-W）を出力して正常終了します。メッセージで提示された属性記述子を含むレコードはデータベースに登録されていないため，メッセージが出なくなるまで再実行してください。

set_template（コミュニティテンプレートの追加）

機能

コミュニティテンプレートの定義内容をデータベースのテンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）に設定します。2回目以降の実行時には，設定内容を上書きします。

形式

set_template [-o 出力ファイル名] [-q] [-e ログファイル名] [-f テンプレート定義ファイル名]

オプション

-o 出力ファイル名

指定したファイルに，標準出力データを出力します。ただし，出力メッセージのうち，KDCM00071-E～KDCM00076-Eは出力しません。

出力ファイル名の指定方法の詳細は，「5.2（3）-oオプションに指定する出力ファイル」を参照してください。

-q

標準出力および標準エラー出力への出力を抑制します。

-e ログファイル名

指定したログファイルに，次の情報を出力します。

SQLクエリ発行直前および発行直後のSQLクエリ文字列

SQLクエリ発行時のエラーメッセージ

ログファイル名の指定方法の詳細は，「5.2（4）-eオプションに指定するログファイル」を参照してください。

-f テンプレート定義ファイル名

テンプレート定義ファイル（set_template.cfg）に定義されている内容をデータベースのテンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）に設定します。

ファイル名の指定方法

テンプレート定義ファイルのファイル名は，絶対パス，またはコマンドを実行するディレクトリからの相対パスで指定します。ファイル名は，220バイト以内の文字列で指定します。ただし，絶対パスで表したときに220バイト以内の文字列になるように指定してください。

ファイルの記述形式

テンプレート定義ファイルの記述形式については，「7.2.3　テンプレート定義ファイル（set_template.cfg）」を参照してください。

サンプルファイルの利用

テンプレート定義ファイルに，サンプルファイル（set_template.cfg.sam）を使用する場合，サンプルファイルの内容を使用する環境に合わせて変更し，ファイル名「set_template.cfg」で保存してください。

-fオプションを省略した場合

デフォルトのテンプレートファイルに定義されている内容が設定されます。デフォルトのテンプレートファイル名は，コマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）のhptl_clb_ccm_cmd_set_template_configキーに指定された値となります。

-fオプションを省略しhptl_clb_ccm_cmd_set_template_configキーを指定していない場合

テンプレートファイル名は，プログラムのデフォルトである「set_template.cfg」となります。

戻り値

set_templateコマンドの戻り値を次に示します。

表5-4　set_templateコマンドの戻り値

戻り値
意味

0
正常終了しました。

1
ユーザによる強制終了が発生したか，またはコマンド用jarが見つかりません。

2
指定したテンプレート定義ファイル，またはhptl_clb_ccm_cmd.propertiesファイルが見つかりません。
出力ファイル，またはログファイルを生成できません。

12
出力ファイル名，ログファイル名，またはテンプレート定義ファイル名が長過ぎます。

13
テンプレート定義ファイルの書式にエラーがあります。

14
テンプレート定義ファイル，またはhptl_clb_ccm_cmd.propertiesの属性値が適切な範囲にありません。

21
データベースからの応答がありません。

22
データベースへの接続に失敗しました。

23
SQLクエリの実行に失敗しました。

24
JDBCドライバがインストールされていません。または，パスが通っていません。

31
入出力処理中にエラーが発生しました。

32
トレース処理中にエラーが発生しました。

33
コマンドの書式が違います。

34
システム情報の取得に失敗しました。

35
nullが指定されました。

36
内部矛盾が発生しました。

39
次の意味が考えられます。

コマンドが実行できる状態ではありません。

環境変数が設定されていません。

システムコールでエラーが発生しました。

実行結果

指定した値がデータベースのテンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）に設定されます。

使用例

set_templateコマンドの使用例を紹介します。ここでは，次のような環境を想定しています。

ソフトウェア環境
set_templateコマンドを実行できる環境

コマンドプロンプトのカレントディレクトリ
<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥bin

テンプレート定義ファイル
C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥sys¥set_template.cfg

テンプレート定義ファイルの内容をテンプレートテーブルに登録する場合

テンプレート定義ファイルの内容をデータベースのテンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）に登録する場合，set_templateコマンドを次のように実行します。

set_template
-e "C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥log¥set_template.log"
-f "C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥sys¥set_template.cfg"

この実行例では，set_templateコマンドを実行すると，エラーログがある場合は-eオプションで指定したログファイル（set_template.log）に出力されます。

実行例は改行されているように表示されていますが，実際に実行するときは，1行で記述する必要があります。

標準出力に何も出力しない場合

ログをデフォルトのログファイルに出力する場合，set_templateコマンドを次のように実行します。

set_template -q

この実行例は，あらかじめコマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）のhptl_clb_ccm_cmd_logfileキーの設定値に，ログファイルとしてC:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥log¥error_set_template.logを指定していることを想定しています。

注意事項

set_templateコマンドの実行中にエラーが発生した場合，必ず，set_templateコマンドが正常終了するまで再実行して，データベースのテンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）に値を設定してください。

set_templateコマンドは，テンプレート定義ファイルに不正な属性記述子が記述されている場合，メッセージ（KDCM00002-W）を出力して正常終了します。メッセージで提示された属性記述子を含むレコードはデータベースに登録されていないため，メッセージが出なくなるまで再実行してください。

コミュニティテンプレート情報はワークプレーステンプレート情報とセットで登録しなければなりません。したがって，ワークプレーステンプレート情報の登録が完了していないと，正しく動作しないので注意してください。ワークプレーステンプレート情報の詳細は「2.7.4　ワークプレーステンプレート情報の登録」を参照してください。

set_worktemplate（ワークプレーステンプレートの追加）

機能

ワークプレーステンプレートの定義内容をデータベースのワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）に設定します。2回目以降の実行時には，設定内容を上書きします。

形式

set_worktemplate [-o 出力ファイル名] [-q] [-e ログファイル名] [-f ワークプレーステンプレート定義ファイル名]

オプション

-o 出力ファイル名

指定したファイルに標準出力データを出力します。ただし，出力メッセージのうち，KDCM00071-E～KDCM00076-Eは出力しません。

出力ファイル名の指定方法の詳細は，「5.2（3）-oオプションに指定する出力ファイル」を参照してください。

-q

標準出力および標準エラー出力への出力を抑制します。

-e ログファイル名

指定したログファイルに，次の情報を出力します。

SQLクエリ発行直前および発行直後のSQLクエリ文字列

SQLクエリ発行時のエラーメッセージ

ログファイル名の指定方法の詳細は，「5.2（4）-eオプションに指定するログファイル」を参照してください。

-f ワークプレーステンプレート定義ファイル名

ワークプレーステンプレート定義ファイル（set_worktemplate.cfg）に定義されている内容をデータベースのワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）に設定します。

ファイル名の指定方法

ワークプレーステンプレート定義ファイルのファイル名は，絶対パス，またはコマンドを実行するディレクトリからの相対パスで指定します。ファイル名は，220バイト以内の文字列で指定します。ただし，絶対パスで表したときに220バイト以内の文字列になるように指定してください。

ファイルの記述形式

ワークプレーステンプレート定義ファイルの記述形式については，「7.2.4　ワークプレーステンプレート定義ファイル（set_worktemplate.cfg）」を参照してください。

サンプルファイルの利用

ワークプレーステンプレート定義ファイルには，サンプルファイル（set_worktemplate.cfg.sam）を利用します。サンプルファイルの内容を変更しないで，ファイル名を「set_worktemplate.cfg」に変更して保存してください。

-fオプションを省略した場合

デフォルトのワークプレーステンプレート定義ファイルに定義されている内容が設定されます。デフォルトのワークプレーステンプレート定義ファイル名は，コマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）のhptl_clb_ccm_cmd_set_worktemplate_configキーに指定された値となります。

-fオプションを省略しhptl_clb_ccm_cmd_set_worktemplate_configキーを指定していない場合

ワークプレーステンプレート定義ファイル名は，プログラムのデフォルトである「set_worktemplate.cfg」となります。

戻り値

set_worktemplateコマンドの戻り値を次に示します。

表5-5　set_worktemplateコマンドの戻り値

戻り値
意味

0
正常終了しました。

1
ユーザによる強制終了が発生したか，またはコマンド用jarが見つかりません。

2
指定したワークプレーステンプレート定義ファイル，またはhptl_clb_ccm_cmd.propertiesが見つかりません。
出力ファイル，またはログファイルを生成できません。

12
出力ファイル名，ログファイル名，またはワークプレーステンプレート定義ファイル名が長過ぎます。

13
ワークプレーステンプレート定義ファイルの書式にエラーがあります。

14
ワークプレーステンプレート定義ファイル，またはhptl_clb_ccm_cmd.propertiesの属性値が適切な範囲にありません。

21
データベースからの応答がありません。

22
データベースへの接続に失敗しました。

23
SQLクエリの実行に失敗しました。

24
JDBCドライバがインストールされていません。または，パスが通っていません。

31
入出力処理中にエラーが発生しました。

32
トレース処理中にエラーが発生しました。

33
コマンドの書式が違います。

34
システム情報の取得に失敗しました。

35
nullが指定されました。

36
内部矛盾が発生しました。

39
次の意味が考えられます。

コマンドが実行できる状態ではありません。

環境変数が設定されていません。

システムコールでエラーが発生しました。

実行結果

指定した値がデータベースのワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）に設定されます。

使用例

set_worktemplateコマンドの使用例を紹介します。ここでは，次のような環境を想定しています。

ソフトウェア環境
set_worktemplateコマンドを実行できる環境

コマンドプロンプトのカレントディレクトリ
<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥bin

ワークプレーステンプレート定義ファイル
C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥sys¥set_worktemplate.cfg

ワークプレーステンプレート定義ファイルの内容をワークプレーステンプレートテーブルに登録する場合

ワークプレーステンプレート定義ファイルの内容をデータベースのワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）に登録する場合，set_worktemplateコマンドを次のように実行します。

set_worktemplate
-e "C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥log¥set_worktemplate.log"
-f "C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥sys¥set_worktemplate.cfg"

この実行例では，set_worktemplateコマンドを実行すると，エラーログがある場合は-eオプションで指定したログファイル（set_worktemplate.log）に出力されます。

実行例は，改行されているように表示されていますが，実際に実行するときは，1行で記述する必要があります。

標準出力に何も出力しない場合

ログをデフォルトのログファイルに出力する場合，set_worktemplateコマンドを次のように実行します。

set_worktemplate -q

この実行例は，あらかじめコマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）のhptl_clb_ccm_cmd_logfileキーの設定値に，ログファイルとしてC:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥log¥error_set_worktemplate.logを指定していることを想定しています。

注意事項

set_worktemplateコマンドの実行中にエラーが発生した場合，必ず，set_worktemplateコマンドが正常終了するまで再実行して，データベースのワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）に値を設定してください。

set_worktemplateコマンドは，ワークプレーステンプレート定義ファイルに不正な属性記述子が記述されている場合，メッセージ（KDCM00002-W）を出力して正常終了します。メッセージで提示された属性記述子を含むレコードはデータベースに登録されていないため，メッセージが出なくなるまで再実行してください。

ワークプレーステンプレート情報はコミュニティテンプレート情報とセットで登録しなければなりません。したがって，コミュニティテンプレート情報の登録が完了していないと，正しく動作しないので注意してください。コミュニティテンプレート情報の登録の詳細は，「2.7.3　コミュニティテンプレート情報の登録」を参照してください。

set_role（ロールの追加）

機能

システムに共通の役割の定義内容をデータベースのコミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）に設定します。2回目以降の実行時には，設定内容を上書きします。上書きする際に，対応するロール情報がメンバロールテーブル（TBL_MEMBERROLE）にある場合は，同時に更新します。

形式

set_role [-o 出力ファイル名] [-q] [-e ログファイル名] [-f 共通の役割定義ファイル名]

オプション

-o 出力ファイル名

指定したファイルに，標準出力データを出力します。ただし，出力メッセージのうち，KDCM00071-E～KDCM00076-Eは出力しません。

出力ファイル名の指定方法の詳細は，「5.2（3）-oオプションに指定する出力ファイル」を参照してください。

-q

標準出力および標準エラー出力への出力を抑制します。

-e ログファイル名

指定したログファイルに，次の情報を出力します。

SQLクエリ発行直前および発行直後のSQLクエリ文字列

SQLクエリ発行時のエラーメッセージ

ログファイル名の指定方法の詳細は，「5.2（4）-eオプションに指定するログファイル」を参照してください。

-f 共通の役割定義ファイル名

共通の役割定義ファイル（set_role.cfg）に定義されている内容をデータベースのコミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）に設定します。

ファイル名の指定方法

共通の役割定義ファイルのファイル名は，絶対パス，またはコマンドを実行するディレクトリからの相対パスで指定します。ファイル名は，220バイト以内の文字列で指定します。ただし，絶対パスで表したときに220バイト以内の文字列になるように指定してください。

ファイルの記述形式

共通の役割定義ファイルの記述形式については，「7.2.5　共通の役割定義ファイル（set_role.cfg）」を参照してください。

サンプルファイルの利用

共通の役割定義ファイルには，サンプルファイル（set_role.cfg.sam）を利用します。サンプルファイルの内容を変更しないで，ファイル名を「set_role.cfg」に変更して保存してください。

-fオプションを省略した場合

デフォルトの共通の役割定義ファイルに定義されている内容が設定されます。デフォルトの共通の役割定義ファイル名は，コマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）のhptl_clb_ccm_cmd_set_role_configキーに指定された値となります。

-fオプションを省略しhptl_clb_ccm_cmd_set_role_configキーを指定していない場合

共通の役割定義ファイル名は，プログラムのデフォルトである「set_role.cfg」となります。

戻り値

set_roleコマンドの戻り値を次に示します。

表5-6　set_roleコマンドの戻り値

戻り値
意味

0
正常終了しました。

1
ユーザによる強制終了が発生したか，またはコマンド用jarが見つかりません。

2
指定した共通の役割定義ファイル，またはhptl_clb_ccm_cmd.propertiesが見つかりません。
出力ファイル，またはログファイルを生成できません。

12
出力ファイル名，ログファイル名，または共通の役割定義ファイル名が長過ぎます。

13
共通の役割定義ファイルの書式にエラーがあります。

14
共通の役割定義ファイル，またはhptl_clb_ccm_cmd.propertiesの属性値が適切な範囲にありません。

21
データベースからの応答がありません。

22
データベースへの接続に失敗しました。

23
SQLクエリの実行に失敗しました。

24
JDBCドライバがインストールされていません。または，パスが通っていません。

31
入出力処理中にエラーが発生しました。

32
トレース処理中にエラーが発生しました。

33
コマンドの書式が違います。

34
システム情報の取得に失敗しました。

35
nullが指定されました。

36
内部矛盾が発生しました。

39
次の意味が考えられます。

コマンドが実行できる状態ではありません。

環境変数が設定されていません。

システムコールでエラーが発生しました。

実行結果

指定した値がデータベースのコミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）に設定されます。また，メンバロールテーブル（TBL_MEMBERROLE）の対応する情報が更新されます。

使用例

set_roleコマンドの使用例を紹介します。ここでは，次のような環境を想定しています。

ソフトウェア環境
set_roleコマンドを実行できる環境

コマンドプロンプトのカレントディレクトリ
<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥bin

共通の役割定義ファイル
C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥sys¥set_role.cfg

共通の役割定義ファイルの内容をコミュニティロールテーブルに登録する場合

共通の役割定義ファイルの内容をデータベースのコミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）に登録する場合，set_roleコマンドを次のように実行します。

set_role
-e "C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥log¥set_role.log"
-f "C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥sys¥set_role.cfg"

この実行例では，set_roleを実行すると，エラーログがある場合は-eオプションで指定したログファイル（set_role.log）に出力されます。

実行例は改行されているように表示されていますが，実際に実行するときは，1行で記述する必要があります。

標準出力に何も出力しない場合

ログをデフォルトのログファイルに出力する場合，set_roleコマンドを次のように実行します。

set_role -q

この実行例は，あらかじめコマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）のhptl_clb_ccm_cmd_logfileキーの設定値に，ログファイルとしてC:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥log¥error_set_role.logを指定していることを想定しています。

注意事項

set_roleコマンドの実行中にエラーが発生した場合，必ず，set_roleコマンドが正常終了するまで再実行して，コミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）に値を設定してください。

set_roleコマンドは，共通の役割定義ファイルに不正な属性記述子が記述されている場合，メッセージ（KDCM00002-W）を出力して正常終了します。メッセージで提示された属性記述子を含むレコードはデータベースに登録されていないため，メッセージが出なくなるまで再実行してください。

set_member（ユーザの一括登録・変更）

機能

ユーザを一括して登録または変更します。

システム管理者および非ディレクトリユーザの登録・変更ができます。変更のあったユーザがコミュニティに属している場合は，メンバ情報も更新されます。

最初のシステム管理者は，このコマンドで登録します。

形式

set_member [-o 出力ファイル名] [-q] [-e ログファイル名] [-u 登録・変更ユーザ一覧ファイル名] [-s]

オプション

-o 出力ファイル名

指定したファイルに標準出力データを出力します。ただし，出力メッセージのうち，KDCM00071-E～KDCM00076-Eは出力しません。

出力ファイル名の指定方法の詳細は，「5.2（3）-oオプションに指定する出力ファイル」を参照してください。

-q

標準出力および標準エラー出力への出力を抑制します。

-e ログファイル名

指定したログファイルに，次の情報を出力します。

SQLクエリ発行直前および発行直後のSQLクエリ文字列

SQLクエリ発行時のエラーメッセージ

ログファイル名の指定方法の詳細は，「5.2（4）-eオプションに指定するログファイル」を参照してください。

-u 登録・変更ユーザ一覧ファイル名

登録・変更ユーザ一覧ファイル（set_member.cfg）に定義されている内容をデータベースのユーザ情報テーブル（TBL_USER）に設定します。

登録・変更ユーザ一覧ファイルで指定されたすべてのユーザについて，各ユーザのユーザデータを登録または変更します。

なお，-uオプションでユーザを登録または変更した場合，メンバ登録・変更通知などを通知するインタフェースをコールしません。

ファイル名の指定方法

登録・変更ユーザ一覧ファイルのファイル名は，絶対パス，またはコマンドを実行するディレクトリからの相対パスで指定します。ファイル名は，220バイト以内の文字列で指定します。ただし，絶対パスで表したときに220バイト以内の文字列になるように指定してください。

ファイルの記述形式

登録・変更ユーザ一覧ファイルの記述形式については，「7.2.6　登録・変更ユーザ一覧ファイル（set_member.cfg）」を参照してください。

サンプルファイルの利用

登録・変更ユーザ一覧ファイルに，サンプルファイル（set_member.cfg.sam）を使用する場合，サンプルファイルの内容を使用する環境に合わせて変更し，ファイル名「set_member.cfg」で保存してください。

-s

set_member.cfgファイルに指定したuseridが兼任ユーザのIDかどうかをチェックします。兼任ユーザとは，本来所属している組織以外の組織に所属するユーザのことです。詳細は，マニュアル「Collaboration　導入ガイド」を参照してください。

チェックの結果，兼任ユーザのIDである場合は，KDCM00078-Eのエラーメッセージが出力されます。ファイルに複数のユーザを指定している場合，エラーになる前までのユーザが登録されます。

このオプションを指定した場合は，次のクラスパスを設定してください。

SET CLASSPATH=%COSMINEXUS_COLLABORATION_HOME%¥clb_home¥conf;%CLASSPATH%
SET CLASSPATH=%COSMINEXUS_COLLABORATION_HOME%¥clb_home¥lib¥hptl_clb_cum.jar;%CLASSPATH%
SET CLASSPATH=%COSMINEXUS_COLLABORATION_HOME%¥clb_home¥lib¥hptl_clb_ccu.jar;%CLASSPATH%

このオプションは，Collaboration - Directory Accessで兼任機能を使用するよう設定されている場合に有効となります。また，指定したユーザがディレクトリサーバに登録されていない場合は，エラーにならないで処理が続行されます。Collaboration - Directory Accessの設定については，「Collaboration - Directory Access　システム管理者ガイド」を参照してください。

戻り値

set_memberコマンドの戻り値を次に示します。

表5-7　set_memberコマンドの戻り値

戻り値
意味

0
正常終了しました。

1
ユーザによる強制終了が発生したか，またはコマンド用jarが見つかりません。

2
指定した登録・変更ユーザ一覧ファイル，またはhptl_clb_ccm_cmd.propertiesが見つかりません。
出力ファイル，またはログファイルを生成できません。

3
必要なオプションが指定されていません。

12
出力ファイル名，ログファイル名，または登録・変更ユーザ一覧ファイル名が長過ぎます。

13
登録・変更ユーザ一覧ファイルの書式にエラーがあります。

14
登録・変更ユーザ一覧ファイルまたはhptl_clb_ccm_cmd.propertiesの属性値が適切な範囲にありません。

21
データベースからの応答がありません。

22
データベースへの接続に失敗しました。

23
SQLクエリの実行に失敗しました。

24
JDBCドライバがインストールされていません。または，パスが通っていません。

31
入出力処理中にエラーが発生しました。

32
トレース処理中にエラーが発生しました。

33
コマンドの書式が違います。

34
システム情報の取得に失敗しました。

35
nullが指定されました。

36
内部矛盾が発生しました。

39
次の意味が考えられます。

コマンドが実行できる状態ではありません。

環境変数が設定されていません。

システムコールでエラーが発生しました。

41
指定したユーザのIDが兼任ユーザのIDです。

42
Collaboration - Directory Accessでエラーが発生しました。

43
必要なjarファイルが見つかりません。

実行結果

データベースのメンバ情報テーブル（TBL_MEMBER），およびユーザ情報テーブル（TBL_USER）の内容が変更されます。

使用例

set_memberコマンドの使用例を紹介します。ここでは，次のような環境を想定しています。

ソフトウェア環境
set_memberコマンドを実行できる環境

コマンドプロンプトのカレントディレクトリ
<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥bin

登録・変更ユーザ一覧ファイル
C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥sys¥set_member.cfg

登録・変更ユーザ一覧ファイルの内容を基に登録・変更する場合

登録・変更ユーザ一覧ファイルの内容を基にユーザを登録または変更する場合，set_memberコマンドを次のように実行します。

set_member
-e "C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥log¥set_member.log"
-u "C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥sys¥set_member.cfg"

この実行例では，set_memberコマンドを実行すると，エラーログがある場合は-eオプションで指定したログファイル（set_member.log）に出力されます。

実行例は改行されているように表示されていますが，実際に実行するときは，1行で記述する必要があります。

標準出力に何も出力しない場合

ログをデフォルトのログファイルに出力する場合，set_memberコマンドを次のように実行します。

set_member -q -u C:¥set_member.cfg

この実行例は，あらかじめコマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）のhptl_clb_ccm_cmd_logfileキーの設定値に，ログファイルとしてC:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥log¥error_set_member.logを指定していることを想定しています。

注意事項

set_memberコマンドの実行中にエラーが発生した場合，必ず，set_memberコマンドを再実行して，ユーザが登録または変更されていることを［コミュニティ管理］ポートレットで確認してください。

set_memberコマンドは，登録・変更ユーザ一覧ファイルに不正な属性記述子が記述されている場合，メッセージ(KDCM00002-W)を出力して正常終了します。メッセージに表示された属性記述子を含むレコードはデータベースに登録されていないため，メッセージが出力されなくなるまで再実行してください。

誤って兼任ユーザのIDをset_memberに指定し，チェックをしないで登録してしまった場合は，del_memberコマンドを実行してユーザを削除してください。

del_member（ユーザおよびメンバの一括削除）

機能

ユーザおよびコミュニティメンバを一括して削除します。コミュニティからメンバを削除したり，Collaboration - Online Community Managementの環境からユーザを削除したりできます。

形式

del_member [-o 出力ファイル名] [-q] [-e ログファイル名] { -a { u | m } | -u 削除ユーザ一覧ファイル名 | -m 削除メンバ一覧ファイル名}

オプション

-o 出力ファイル名

指定したファイルに標準出力データを出力します。ただし，出力メッセージのうち，KDCM00071-E～KDCM00076-Eは出力しません。

出力ファイル名の指定方法の詳細は，「5.2（3）-oオプションに指定する出力ファイル」を参照してください。

-q

標準出力および標準エラー出力への出力を抑制します。

-e ログファイル名

指定したログファイルに，次の情報を出力します。

SQLクエリ発行直前および発行直後のSQLクエリ文字列

SQLクエリ発行時のエラーメッセージ

ログファイル名の指定方法の詳細は，「5.2（4）-eオプションに指定するログファイル」を参照してください。

-a { u | m }

-a uを指定した場合，各コミュニティに所属しているすべてのコミュニティメンバ，各コミュニティメンバに割り当てられているすべてのコミュニティロール，およびすべてのユーザを削除します。

-a mを指定した場合，各コミュニティに所属しているすべてのコミュニティメンバ，および各コミュニティメンバに割り当てられているすべてのコミュニティロールを削除します。

-aオプションでユーザおよびメンバを削除した場合，ユーザおよびメンバの削除を通知するインタフェースをコールしません。

-aオプションを指定しない場合は，-uオプションまたは-mオプションを指定してください。

-u 削除ユーザ一覧ファイル名

削除ユーザ一覧ファイル（del_member.cfg）に指定されているユーザを削除します。指定したユーザのロール情報とメンバ情報を削除し，最後にユーザ情報を削除します。

なお，-uオプションでユーザを削除した場合，メンバ削除通知をコールしません。

-uオプションを指定しない場合は，-aオプションまたは-mオプションを指定してください。

ファイル名の指定方法

削除ユーザ一覧ファイルのファイル名は，絶対パス，またはコマンドを実行するディレクトリからの相対パスで指定します。ファイル名は，220バイト以内の文字列で指定します。ただし，絶対パスで表したときに220バイト以内の文字列になるように指定してください。

ファイルの記述形式

削除ユーザ一覧ファイルの記述形式については，「7.2.7　削除ユーザ一覧ファイル（del_member.cfg）」を参照してください。

サンプルファイルの利用

削除ユーザ一覧ファイルに，サンプルファイル（del_member.cfg.sam）を使用する場合は，サンプルファイルの内容を使用する環境に合わせて変更し，ファイル名「del_member.cfg」で保存してください。

-m 削除メンバ一覧ファイル名

削除メンバ一覧ファイルで指定されたすべてのコミュニティメンバについて，各コミュニティメンバに割り当てられたすべてのコミュニティロールを削除します。また，各コミュニティメンバ自体をコミュニティから削除します。

なお，-mオプションでメンバを削除した場合，メンバ削除通知をコールしません。-mオプションを指定しない場合は，-aオプションまたは-uオプションを指定してください。

ファイル名の指定方法

削除メンバ一覧ファイルのファイル名は，絶対パス，またはコマンドを実行するディレクトリからの相対パスで指定します。ファイル名は，220バイト以内の文字列で指定します。ただし，絶対パスで表したときに220バイト以内の文字列になるように指定してください。

ファイルの記述形式

削除メンバ一覧ファイルの記述形式については，「7.2.8　削除メンバ一覧ファイル」を参照してください。

戻り値

del_memberコマンドの戻り値を次に示します。

表5-8　del_memberコマンドの戻り値

戻り値
意味

0
正常終了しました。

1
ユーザによる強制終了が発生したか，またはコマンド用jarが見つかりません。

2
指定した削除ユーザ一覧ファイル，削除メンバ一覧ファイル，またはhptl_clb_ccm_cmd.propertiesが見つかりません。
出力ファイル，またはログファイルを生成できません。

3
必要なオプションが指定されていません。

4
排他のオプションが重複して指定されています。

12
出力ファイル名，ログファイル名，削除ユーザ一覧ファイル名，または削除メンバ一覧ファイル名が長過ぎます。

13
削除ユーザ一覧ファイルまたは削除メンバ一覧ファイルの書式にエラーがあります。

14
削除ユーザ一覧ファイル，削除メンバ一覧ファイル，またはhptl_clb_ccm_cmd.propertiesの属性値が適切な範囲にありません。

21
データベースからの応答がありません。

22
データベースへの接続に失敗しました。

23
SQLクエリの実行に失敗しました。

24
JDBCドライバがインストールされていません。または，パスが通っていません。

25
存在しないレコードを指定しました。

31
入出力処理中にエラーが発生しました。

32
トレース処理中にエラーが発生しました。

33
コマンドの書式が違います。

34
システム情報の取得に失敗しました。

35
nullが指定されました。

36
内部矛盾が発生しました。

39
次の意味が考えられます。

コマンドが実行できる状態ではありません。

環境変数が設定されていません。

システムコールでエラーが発生しました。

実行結果

データベースのメンバ情報テーブル（TBL_MEMBER），ユーザ情報テーブル（TBL_USER），およびメンバロールテーブル（TBL_MEMBERROLE）に削除フラグが設定されます。

使用例

del_memberコマンドの使用例を紹介します。ここでは，次のような環境を想定しています。

ソフトウェア環境
del_memberコマンドを実行できる環境

コマンドプロンプトのカレントディレクトリ
<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥bin

削除ユーザ一覧ファイル
C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥sys¥del_member.cfg

削除ユーザ一覧ファイルの内容を基にユーザを削除する場合

削除ユーザ一覧ファイルの内容を基にユーザを削除する場合，del_memberコマンドを次のように実行します。

del_member
-e "C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥log¥del_member.log"
-u "C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥sys¥del_member.cfg"

この実行例では，del_memberコマンドを実行すると，エラーログがある場合は-eオプションで指定したログファイル（del_member.log）に出力されます。

実行例は改行されているように表示されていますが，実際に実行するときは，1行で記述する必要があります。

標準出力に何も出力しない場合

ログをデフォルトのログファイルに出力する場合，del_memberコマンドを次のように実行します。

del_member -q -a u

この実行例は，あらかじめコマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）のhptl_clb_ccm_cmd_logfileキーの設定値に，ログファイルとしてC:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥log¥error_del_member.logを指定していることを想定しています。

注意事項

del_memberコマンドの実行中にエラーが発生した場合，必ず，del_memberコマンドを再実行して，ユーザまたはメンバが削除されていることを［コミュニティ管理］ポートレットで確認してください。

存在しないレコードをdel_memberで削除しようとした場合は，メッセージ(KDCM00010-W)を出力して正常終了します。

del_record（レコードの削除）

機能

削除フラグが設定されているレコードをテーブルから完全に削除します。

削除フラグが設定されているレコードのうち，削除した日時が，指定した日数以前の日時であるレコードだけをテーブルから削除することもできます。

データベースの容量が少なくなったときに，このコマンドで容量を空けることができます。

形式

del_record [-o 出力ファイル名] [-q] [-e ログファイル名] { -a | -d 日数値 } [-t テーブル名] [-b バックアップファイル名]

オプション

-o 出力ファイル名

指定したファイルに標準出力データを出力します。ただし，出力メッセージのうち，KDCM00071-E～KDCM00076-Eは出力しません。

出力ファイル名の指定方法の詳細は，「5.2（3）-oオプションに指定する出力ファイル」を参照してください。

-q

標準出力および標準エラー出力への出力を抑制します。

-e ログファイル名

指定したログファイルに，次の情報を出力します。

SQLクエリ発行直前および発行直後のSQLクエリ文字列

SQLクエリ発行時のエラーメッセージ

ログファイル名の指定方法の詳細は，「5.2（4）-eオプションに指定するログファイル」を参照してください。

-a

削除フラグが設定されているすべてのレコードを削除します。

-aオプションを指定しない場合は，-dオプションを指定してください。

-d 日数値

削除フラグが設定されているレコードのうち，削除した日時が，指定した日数以前の日時であるレコードだけをテーブルから削除します。

例えば，コマンドの実行時刻が2004/08/1 12:30:15で-dオプションに1を設定した場合は，2004/07/31 12:30:15以前のデータが削除対象となります。また，-dオプションに0を設定した場合は，-aオプションと同様に，削除フラグが設定されているすべてのレコードを削除します。

-dオプションを指定しない場合は，-aオプションを指定してください。

-t テーブル名

指定したテーブルの削除フラグをチェックします。削除するテーブルを限定する場合に指定してください。

削除フラグをチェックできるテーブルを次に示します。

カテゴリ情報テーブル（TBL_CATEGORY）

コミュニティ情報テーブル（TBL_COMMUNITY）

コミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）

ワークプレーステーブル（TBL_WORKPLACE）

アプリケーションテーブル（TBL_APPLICATION）

メンバ情報テーブル（TBL_MEMBER）

ユーザ情報テーブル（TBL_USER）

メンバロールテーブル（TBL_MEMBERROLE）

テンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）

ワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）

システムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）

このオプションを省略した場合は，すべてのテーブルをチェックします。

-b バックアップファイル名

削除しようとしているデータのバックアップを作成します。

ファイル名の指定方法

バックアップファイルのファイル名は，絶対パス，またはコマンドを実行するディレクトリからの相対パスで指定します。ファイル名は220バイト以内の文字列で指定します。ただし，絶対パスで表したときに220バイト以内の文字列になるように指定してください。

ファイル名の形式

新規に作成される出力ファイルのファイル名は，次のようになります。

aaa_bbb_yyyyMMdd_HHmmss.ccc

文字列の意味

aaa：-bオプションに指定したファイル名から拡張子を除いた文字列

bbb：コマンド名

yyyy：実行日付（年）

MM：実行日付（月）

dd：実行日付（日）

HH：実行時刻（時）

mm：実行時刻（分）

ss：実行時刻（秒）

ccc：-eオプションに指定したファイル名の拡張子

例えば，-bオプションに指定したファイル名が「backup.bak」，コマンドの実行日時が「2003年12月31日20:32:10」の場合，「backup_コマンド名_20031231_203210.bak」となります。

-bオプションを省略した場合

hptl_clb_ccm_cmd.propertiesファイルのhptl_clb_ccm_cmd_backupfileの値がファイル名になります。ただし，hptl_clb_ccm_cmd_backupfileの値のファイルがすでに存在する場合は，「(hptl_clb_ccm_cmd_backupfile指定文字列の拡張子の前)_コマンド名_実行日付_実行時刻.(hptl_clb_ccm_cmd_backupfileオプション指定文字列の拡張子)」となります。

例えば，hptl_clb_ccm_cmd_backupfileの指定文字列がbackup.bak，コマンドの実行日時が2003年12月31日20:32:10の場合，「backup_コマンド名_20031231_203210.bak」となります。

-bオプションを省略しhptl_clb_ccm_cmd_backupfileキーを指定していない場合

プログラムのデフォルトである「backup」がファイル名となります。カレントディレクトリに「backup」という名前のファイルがすでに存在する場合は，「backup_コマンド名_実行日付_実行時刻」となります。

例えば，コマンドの実行日時が2003年12月31日20:32:10の場合，「backup_コマンド名_20031231_203210.bak」となります。

すでに同名のファイルが存在する場合は，追加で書き込みされます。

戻り値

del_recordコマンドの戻り値を次に示します。

表5-9　del_recordコマンドの戻り値

戻り値
意味

0
正常終了しました。

1
ユーザによる強制終了が発生したか，またはコマンド用jarが見つかりません。

2
hptl_clb_ccm_cmd.propertiesが見つかりません。
出力ファイル，ログファイル，またはバックアップファイルを生成できません。

3
必要なオプションが指定されていません。

4
排他のオプションが重複して指定されています。

12
出力ファイル名，ログファイル名，またはバックアップファイル名が長過ぎます。

14
hptl_clb_ccm_cmd.propertiesの属性値が適切な範囲にありません。

21
データベースからの応答がありません。

22
データベースへの接続に失敗しました。

23
SQLクエリの実行に失敗しました。

24
JDBCドライバがインストールされていません。または，パスが通っていません。

31
入出力処理中にエラーが発生しました。

32
トレース処理中にエラーが発生しました。

33
コマンドの書式が違います。

34
システム情報の取得に失敗しました。

35
nullが指定されました。

36
内部矛盾が発生しました。

39
次の意味が考えられます。

コマンドが実行できる状態ではありません。

環境変数が設定されていません。

システムコールでエラーが発生しました。

実行結果

削除フラグが設定されているレコード（-dオプションを指定した場合は削除日時から指定日数を経過したレコード）が，テーブルから完全に削除されます。

使用例

del_recordコマンドの使用例を紹介します。ここでは，次のような環境を想定しています。

ソフトウェア環境
del_recordコマンドを実行できる環境

コマンドプロンプトのカレントディレクトリ
<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥bin

削除フラグが設定されているすべてのレコードを削除する場合

削除フラグが設定されているすべてのレコードを削除する場合，del_recordコマンドを次のように実行します。

del_record
-a -e "C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥log¥del_record.log"

この実行例では，del_recordコマンドを実行すると，-eで指定したログファイル（del_record.log）にエラーログが出力されます。

実行例は，紙面の都合上，改行されているように表示されていますが，実際に実行するときは，1行で記述する必要があります。

標準出力に何も出力しない場合

ログをデフォルトのログファイルに出力する場合，del_recordコマンドを次のように実行します。

del_record -q -a -b backup

この実行例は，あらかじめコマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）のhptl_clb_ccm_cmd_logfileキーの設定値に，ログファイルとしてC:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥log¥error_del_record.logを指定していることを想定しています。

注意事項

del_record実行時には関連するPortal Frameworkの不要データの削除も必要となります。Portal Frameworkの不要データの削除の詳細は，マニュアル「uCosminexus Portal Framework　システム管理者ガイド」の「運用後の不要データの削除」を参照してください。

get_community（コミュニティ情報一覧の出力）

機能

データベースのコミュニティ情報の一覧を出力します。コミュニティポリシーでメンバだけ参照できるようにしているコミュニティの情報も出力できます。

形式

get_community [-o 出力ファイル名] [-i 文字コード] [-q] [-e ログファイル名] [-c | -l コミュニティ情報一覧ファイル名]

オプション

-o 出力ファイル名

指定したファイルに標準出力データを出力します。ただし，出力メッセージのうち，KDCM00071-E～KDCM00076-Eは出力しません。

出力ファイル名の指定方法の詳細は，「5.2（3）-oオプションに指定する出力ファイル」を参照してください。

-i 文字コード

-lオプションを指定した場合や，-lオプションと-cオプションの両方を省略した場合に出力されるコミュニティ情報一覧ファイルを，指定した文字コードでエンコードします。

指定できる文字コードは「Windows-31J」および「UTF-8」です。文字コードは半角英数字で指定してください。Javaでサポートされていない文字コードを指定した場合はエラーメッセージが出力され，コミュニティ情報一覧ファイルは出力されません。「Windows-31J」または「UTF-8」以外のJavaでサポートされている文字コードを指定した場合は，指定した文字コードでファイルが出力されますが，動作は保障されません。

このオプションを省略した場合は，「Windows-31J」でエンコードされます。

なお，「UTF-8」を指定した場合，UTF-8エンコード表示に対応しているアプリケーションを使用しないと正しく表示されません。

-q

標準出力および標準エラー出力への出力を抑制します。

-e ログファイル名

指定したログファイルに，次の情報を出力します。

SQLクエリ発行直前および発行直後のSQLクエリ文字列

SQLクエリ発行時のエラーメッセージ

ログファイル名の指定方法の詳細は，「5.2（4）-eオプションに指定するログファイル」を参照してください。

-c

現在データベースに登録されているコミュニティの数を標準出力に出力します。ほかのコミュニティ情報は出力しません。

出力例

現在のコミュニティ数：1000

削除済みコミュニティ数：2000

このオプションを指定しない場合は，-lオプションを指定してください。

-l コミュニティ情報一覧ファイル名

指定したファイルに，コミュニティ情報の一覧をCSV形式で出力します。

このオプションを指定しない場合は，-cオプションを指定してください。

ファイル名の指定方法

コミュニティ情報一覧ファイル名は，絶対パス，またはコマンドを実行するディレクトリからの相対パスで指定します。ファイル名は，220バイト以内の文字列で指定します。ただし，絶対パスで表したときに220バイト以内（CSVファイルをMicrosoft Excelで開く場合は202バイト以内）の文字列になるように指定してください。

コミュニティ情報一覧ファイルに出力される項目

コミュニティ情報一覧ファイルには，次の項目が出力されます。

コミュニティID

コミュニティ名

削除フラグ

コミュニティ作成者（uniqueid）

コミュニティ参照可能フラグ（outcommuflagの値）

ワークプレースID一覧

コミュニティメンバ数

コミュニティ管理者数

コミュニティ管理者一覧（uniqueid）

コミュニティ情報一覧ファイルの出力形式については，「7.2.10　コミュニティ情報一覧ファイル」を参照してください。

ファイル名の形式

新規に作成される出力ファイルのファイル名は，次のようになります。

aaa_yyyyMMdd_HHmmss.bbb

文字列の意味

aaa：-lオプションに指定したファイル名から拡張子を除いた文字列

yyyy：実行日付（年）

MM：実行日付（月）

dd：実行日付（日）

HH：実行時刻（時）

mm：実行時刻（分）

ss：実行時刻（秒）

bbb：-lオプションに指定したファイル名の拡張子

例えば，-lで指定したファイル名が「option_community.csv」，コマンドの実行日時が「2003年12月31日20:32:10」の場合，「option_community_20031231_203210.csv」となります。

-lオプションおよび-cオプションの両方を省略した場合

hptl_clb_ccm_cmd.propertiesファイルのhptl_clb_ccm_cmd_community_fileの値がファイル名となります。

例えば，hptl_clb_ccm_cmd_community_fileの指定文字列がproperty_community.csv，コマンドの実行日時が2003年12月31日20:32:10の場合，「property_community_20031231_203210.csv」となります。この場合，ファイルの出力先はコマンドを実行するときのカレントディレクトリになります。同じファイルがすでに存在する場合は，別ファイルに出力します。

-lオプションを省略しhptl_clb_ccm_cmd_community_fileを指定していない場合

プログラムのデフォルトである「community.csv」がファイル名となります。

例えば，コマンドの実行日時が2003年12月31日20:32:10の場合，「community_20031231_203210.csv」となります。

この場合，ファイルの出力先はコマンドを実行するときのカレントディレクトリになります。

戻り値

get_communityコマンドの戻り値を次に示します。

表5-10　get_communityコマンドの戻り値

戻り値
意味

0
正常終了しました。

1
ユーザによる強制終了が発生したか，またはコマンド用jarが見つかりません。

2
hptl_clb_ccm_cmd.propertiesが見つかりません。
出力ファイル，ログファイル，またはコミュニティ情報一覧ファイルを生成できません。

4
排他のオプションが重複して指定されています。

12
出力ファイル名，ログファイル名，またはコミュニティ情報一覧ファイル名が長過ぎます。

14
hptl_clb_ccm_cmd.propertiesの属性値が適切な範囲にありません。

21
データベースからの応答がありません。

22
データベースへの接続に失敗しました。

23
SQLクエリの実行に失敗しました。

24
JDBCドライバがインストールされていません。または，パスが通っていません。

31
入出力処理中にエラーが発生しました。

32
トレース処理中にエラーが発生しました。

33
コマンドの書式が違います。

34
システム情報の取得に失敗しました。

35
nullが指定されました。

36
内部矛盾が発生しました。

39
次の意味が考えられます。

コマンドが実行できる状態ではありません。

環境変数が設定されていません。

システムコールでエラーが発生しました。

40
ファイル出力時にエンコードに失敗しました。

実行結果

-cオプションを指定した場合は，データベース上のコミュニティの数が標準出力に出力されます。

-lオプションを指定した場合は，指定したコミュニティ情報一覧ファイルに，コミュニティ情報の一覧が出力されます。

-cオプションおよび-lオプションの両方を省略した場合は，プロパティファイルのhptl_clb_ccm_cmd_community_fileの値をファイル名として，コミュニティ情報の一覧が出力されます。

使用例

get_communityコマンドの使用例を紹介します。ここでは，次のような環境を想定しています。

ソフトウェア環境
get_communityコマンドを実行できる環境

コマンドプロンプトのカレントディレクトリ
<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥bin

コミュニティ情報一覧ファイル
C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥bin¥community_list.csv

コミュニティ情報一覧をCSVファイルに保存する場合

指定したCSVファイルにコミュニティ情報一覧を出力する場合，get_communityコマンドを次のように実行します。

get_community -l "C:¥Program Files¥Hitachi¥Collaboration¥community¥command¥bin¥community_list.csv"

実行例は，紙面の都合上，改行されているように表示されていますが，実際に実行するときは，1行で記述する必要があります。

現在存在しているコミュニティの個数を表示する場合

現在存在しているコミュニティの個数を表示する場合，get_communityコマンドを次のように実行します。

get_community -c

注意事項

get_communityコマンドの実行中に作成されたコミュニティについては，コミュニティの情報が出力されないことがあります。

get_communityコマンドの実行中にメンバ数やワークプレース数などの情報が変更された場合は，変更前の情報が出力されることがあります。

get_communityコマンドの実行中にコミュニティを作成すると，メッセージ（KDCM00037-WやKDCM00038-W）が出力されることがあります。この場合，作成中のコミュニティはコミュニティ情報一覧ファイルに出力されないため，必要に応じてget_communityコマンドを再度実行してください。再度実行しても同じメッセージが出力される場合は，「付録F.2　メッセージ一覧」のKDCM00037-WやKDCM00038-Wの対処に従って，不正なレコードを削除してください。

6.　プロパティファイルとバッチファイル

この章では，プロパティファイルおよびバッチファイルについて説明します。

＜この章の構成＞

6.1　プロパティファイルの一覧

6.2　プロパティファイルの記述形式

6.3　プロパティファイルのサンプルファイル

6.4　バッチファイル

6.1　プロパティファイルの一覧

プロパティファイルは，コマンド実行時に必要なデータベースサーバの情報やトレースファイルの情報を格納しておくファイルです。

Collaboration - Online Community Managementのプロパティファイルには，共通プロパティファイル（hptl_clb_ccm.properties）とコマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）があります。それぞれのプロパティファイルのキー情報を次に示します。記述形式については「6.2　プロパティファイルの記述形式」を参照してください。

表6-1　共通プロパティファイル（hptl_clb_ccm.properties）のキー情報

キー名
説明
デフォルト

hptl_clb_ccm_trace_level
トレースレベルを指定します。指定できる値は，-1，10，20，30，40です。
20

hptl_clb_ccm_trace_max_size
トレースファイルのサイズ（バイト）を指定します。指定できる値は，4,096～2,147,483,647の範囲の整数です。
4000000​

hptl_clb_ccm_trace_dir
トレースファイルの出力先を指定します。
出力ファイル名は「hptl_clb_ccmX.log」となります（X：1～hptl_clb_ccm_trace_page_numで指定した値）。※
C:¥¥Program Files¥¥Hitachi¥¥collaboration¥¥clb_home¥¥log

hptl_clb_ccm_trace_page_num
トレースファイルの面数を指定します。指定できる値は，1～16の範囲の整数です。
10

hptl_clb_ccm_user_name
データベースのユーザID（認可識別子）を指定します。
Collaboration - Forumのコマンドを使用する場合は必ず指定してください。コマンドを使用しない場合は省略できます。
設定例：hptl_clb_ccm_user_name=user
－

hptl_clb_ccm_password
データベースのパスワードを指定します。
Collaboration - Forumのコマンドを使用する場合は必ず指定してください。コマンドを使用しない場合は省略できます。
設定例：hptl_clb_ccm_password=password
－

hptl_clb_ccm_url
データベース接続先情報URLを指定します。
Collaboration - Forumのコマンドを使用する場合は必ず指定してください。コマンドを使用しない場合は省略できます。
設定例：
hptl_clb_ccm_url
=jdbc:hitachi:dbplib://DB
=HIRDB,DBID=HiRDBのシステムポート番号,
ENCODELANG=UTF8,
DBHOST=データベースのホスト名
詳細は，マニュアル「DABroker for JavaTM Version 2 DABroker Driver for JavaTM Technology」を参照してください。
文字コードはUTF8でもUTF-8でもかまいません。
－

hptl_clb_ccm_workplaceview
ワークプレースビューの表示方法を設定するためのラジオボタンを，次の画面に表示するかどうかを指定します。

［コミュニティ情報］画面（ワークプレース）

［コミュニティ詳細設定］画面（ワークプレース）

［コミュニティ情報変更］画面（ワークプレース）

また，ワークプレースビューの表示方法を指定します。

Viewless_Default

ラジオボタンは表示されません。

ワークプレースビューの表示方法は，ワークプレーステンプレートの設定に従います。

Viewless_Auto

ラジオボタンは表示されません。

ワークプレースビューは自動的に表示されます。

Viewless_Userset

ラジオボタンは表示されません。

ワークプレースビューは，コミュニティメンバがポータル画面上で操作して表示させます。

View_Default

ラジオボタンが表示されます。

どちらのラジオボタンがデフォルトで選択されるかは，ワークプレーステンプレートの設定に従います。

View_Auto

ラジオボタンが表示されます。

デフォルトでは，［ワークプレースビューを自動的に表示する］ラジオボタンが選択されます。

View_Userset

ラジオボタンが表示されます。

デフォルトでは，［ワークプレースビューはメンバごとに作成してもらう］ラジオボタンが選択されます。

View_Auto

hptl_clb_ccm_telephone_number_kind
ディレクトリサーバから取得する電話番号の種類を指定します。指定できる値は，「telNo」（電話番号）および「extTelNo」（電話番号２）です。
なお，ユーザを追加したあとに電話番号の種類の設定を変更しても，表示される電話番号の種類は変わりません。この場合は，ユーザ情報の電話番号の値を指定し直してください。
telNo

hptl_clb_ccm_mainWindowWidth
［コミュニティ管理］ポートレットの画面を表示させるときの画面の幅（ピクセル）を指定します。指定できる値は，450～1,500の範囲の整数です。これ以外の値を指定した場合は，デフォルトが設定されます。
690

hptl_clb_ccm_mainWindowHeight
［コミュニティ管理］ポートレットの画面を表示させるときの画面の高さ（ピクセル）を指定します。指定できる値は，200～1,500の範囲の整数です。これ以外の値を指定した場合は，デフォルトが設定されます。
570

hptl_clb_ccm_subWindowWidth
会議室やリンク集などのポートレットからコミュニティメンバの一覧を表示させるときの画面の幅（ピクセル）を指定します。
指定できる値は，450～1,500の範囲の整数です。これ以外の値を指定した場合は，デフォルトが設定されます。
600

hptl_clb_ccm_subWindowHeight
会議室やリンク集などのポートレットからコミュニティメンバの一覧を表示させるときの画面の高さ（ピクセル）を指定します。指定できる値は，200～1,500の範囲の整数です。これ以外の値を指定した場合は，デフォルトが設定されます。
500

hptl_clb_ccm_userSelectTab
［簡単コミュニティ作成］画面や［コミュニティメンバ追加］画面などのユーザ選択領域に初期表示させるタブを指定します。

address

宛先台帳のタブが初期表示されます。

community

コミュニティのタブが初期表示されます。

user

ユーザ検索のタブが初期表示されます。

nondirectory

非ディレクトリユーザ検索のタブが初期表示されます。

上記以外の値を指定した場合，または［メール］ポートレットが使用できない場合に「address」を指定した場合は，デフォルトが設定されます。
user

hptl_clb_ccm_userDetail_displayFlag
内部ディレクトリユーザの［コミュニティメンバ情報］画面や［コミュニティメンバ情報変更］画面に，［ユーザ情報の表示］アンカーを表示するかどうかを指定します。

1

［ユーザ情報の表示］アンカーは表示されません。

0

［ユーザ情報の表示］アンカーが表示されます。

上記以外の値を指定した場合は，デフォルトが設定されます。
1

hptl_clb_ccm_mail_address_checkFlag
一般ユーザの作成・変更時に，メールアドレスをどのような方法でチェックするかを指定します。

compatible0130

メールアドレスに半角かなが含まれている場合にエラーとなります。

mailCheck

メールアドレスに次の文字が含まれている場合にエラーとなります。

下記以外の文字
a-z，A-Z，0-9，#，$，%，&，'，*，+，-，/，=，?，^，_，`，{，|，}，~，.，"，@

先頭または最後の@

二つ以上の@

半角かな

全角・半角スペース

2バイト文字

mrcCheck

メールアドレスに次の文字が含まれている場合にエラーとなります。

下記以外の文字
a-z，A-Z，0-9，#，$，%，&，'，*，+，-，/，=，?，^，_，`，{，|，}，~，.，@

先頭または最後の@

二つ以上の@

半角かな

全角・半角スペース

2バイト文字

先頭の .

@.

..

"

また，メールアドレスに@がない場合もエラーとなります。

メールアドレスのユーザ部分とドメイン部分の間に必ず@を入れてください。

上記以外の値を指定した場合，またはキーが存在しない場合は，デフォルトが設定されます。
mailCheckおよびmrcCheckの場合，テキストボックスは全角禁止モードとなります。
なお，［ユーザ検索］画面や［ユーザ情報］画面などでメールアドレスが表示されるだけの場合は，チェックは実施されません。
compatible0130

hptl_clb_ccm_initial_memberlist_sort
コミュニティメンバ一覧を初期表示するときに，役職の順に表示するか，メンバIDの順（登録順）に表示するかを指定します。

registrationorder

コミュニティメンバがメンバIDの順（登録順）に表示されます。

titleorder

コミュニティメンバが役職の順に表示されます。

上記以外の値を指定した場合，またはキーが存在しない場合は，デフォルトが設定されます。
なお，Collaboration - Directory Accessで役職の順位による並べ替えを指定していない場合は，このキーの指定は無視されます。
registrationorder

hptl_clb_ccm_titleorder_sort_user_order
役職の順位で並べ替えをする場合，内部ディレクトリユーザと非ディレクトリユーザのどちらを上位に表示するかを指定します。

internalDirectoryUser

内部ディレクトリユーザが役職の順に上位に表示されます。そのあとに非ディレクトリユーザが役職の文字コードの順に表示されます。

notDirectoryUser

非ディレクトリユーザが役職の文字コードの順に上位に表示されます。そのあとに内部ディレクトリユーザが役職の順に表示されます。

上記以外の値を指定した場合，またはキーが存在しない場合は，デフォルトが設定されます。
なお，Collaboration - Directory Accessで役職の順位による並べ替えを指定していない場合は，このキーの指定は無視されます。
internalDirectoryUser

（凡例）

－：デフォルトはありません。

注※

Collaboration - Forumのコマンドを使用する場合は，出力ファイル名は次の四つになります。

・hptl_clb_ccm_frmopnregistX.log

・hptl_clb_ccm_frmopnmailX.log

・hptl_clb_ccm_frmrestX.log

・hptl_clb_ccm_frminfomailX.log

（X：1～hptl_clb_ccm_trace_page_numで指定した値）

なお，これらのトレースファイルの属性値は，次に示すように共通プロパティファイルに設定されている値となります。

トレースレベル：hptl_clb_ccm_trace_levelキーに設定されている値

トレースファイルのサイズ：hptl_clb_ccm_trace_max_sizeキーに設定されている値

トレースファイルの出力先：hptl_clb_ccm_trace_dirキーに設定されている値

トレースファイルの面数：hptl_clb_ccm_trace_page_numキーに設定されている値

表6-2　コマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）のキー情報

キー名
説明
デフォルト

hptl_clb_ccm_cmd_dbhost
データベースサーバのホスト名を指定します。
localhost

hptl_clb_ccm_cmd_dbid
データベースIDを指定します。
22200

hptl_clb_ccm_cmd_set_system_config
システム情報定義ファイルのパスを指定します。
set_system.cfg

hptl_clb_ccm_cmd_set_role_config
共通の役割定義ファイルのパスを指定します。
set_role.cfg

hptl_clb_ccm_cmd_set_template_config
テンプレート定義ファイルのパスを指定します。
set_template.cfg

hptl_clb_ccm_cmd_set_worktemplate_config
ワークプレーステンプレート定義ファイルのパスを指定します。
set_worktemplate.cfg

hptl_clb_ccm_cmd_trace_file
トレースファイル名を指定します。コマンドを実行したディレクトリにファイルを出力します。
trace

hptl_clb_ccm_cmd_trace_fnum
トレースファイルの面数を指定します。指定できる値は，1～16の範囲の整数です。
4

hptl_clb_ccm_cmd_trace_size
トレースファイルのサイズ（バイト）を指定します。指定できる値は，4,096～2,147,483,647の範囲の整数です。
1024000​

hptl_clb_ccm_cmd_trace_level
トレースレベルを指定します。
20

hptl_clb_ccm_cmd_logfile
ログファイル名を指定します。
error.log

hptl_clb_ccm_cmd_backupfile
バックアップファイル名を指定します。
backup

hptl_clb_ccm_cmd_commit_num
1トランザクションでロックを掛けるレコード数を指定します。指定できる値は，1～255の範囲の整数です。
ただし，アプリケーションテーブル（TBL_APPLICATION），メンバ情報テーブル（TBL_MEMBER）およびメンバロールテーブル（TBL_MEMBERROLE）を対象とする場合は，「指定した値=ロックを掛けるレコード数」とならない場合があります。
100

hptl_clb_ccm_cmd_community_file
get_communityで-lを省略した場合のコミュニティ情報一覧ファイル名を指定します。
community.csv

6.2　プロパティファイルの記述形式

プロパティファイルの記述形式および規則を次に示します。

形式

キー名称=値

記述規則

キー名称と値は半角の「＝（イコール）」でつなぎます。

改行までが値になります。

行頭が「#（シャープ）」および「!（感嘆符）」の行はコメントと見なされます。

スペースだけの行は無視されます。

行頭および行末には，スペースを指定しないでください。

値の後ろには，スペースやコメントなどの文字列を指定しないでください。指定した場合，不正な値と解釈されます。
例：hptl_clb_ccm_cmd_logfile=error.log #ログファイル名です

ファイルの中に日本語名が含まれる場合は，Cosminexus付属のJDKコマンド（native2asciiコマンド）を使ってエンコードする必要があります。

出力先のディレクトリを指定する場合，区切り文字（記号）には，「¥¥」または「/」を使用してください。
例：hptl_clb_ccm_trace_dir=C:¥¥tmp¥¥trace

値に指定した文字列は大文字，小文字が区別されます。

6.3　プロパティファイルのサンプルファイル

Collaboration - Online Community Managementでは，次に示すサンプルファイルを用意しています。プロパティファイルを設定する場合は，使用する環境に合わせてサンプルファイルを変更して利用してください。

＜この節の構成＞

(1)　共通プロパティファイル

(2)　コマンドプロパティファイル

(1)　共通プロパティファイル

サンプルの格納場所

<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥conf¥hptl_clb_ccm.properties

サンプルの内容

hptl_clb_ccm_trace_level=20
hptl_clb_ccm_trace_max_size=4000000​
hptl_clb_ccm_trace_dir=C:¥¥Program Files¥¥Hitachi¥¥collaboration¥¥clb_home¥¥log
hptl_clb_ccm_trace_page_num=10
hptl_clb_ccm_user_name=
hptl_clb_ccm_password=
hptl_clb_ccm_url=
hptl_clb_ccm_workplaceview=View_Auto
hptl_clb_ccm_telephone_number_kind=telNo
hptl_clb_ccm_mainWindowWidth=690
hptl_clb_ccm_mainWindowHeight=570
hptl_clb_ccm_subWindowWidth=600
hptl_clb_ccm_subWindowHeight=500
hptl_clb_ccm_userSelectTab=user
hptl_clb_ccm_userDetail_displayFlag=1
hptl_clb_ccm_mail_address_checkFlag=mrcCheck
hptl_clb_ccm_initial_memberlist_sort=registrationorder
hptl_clb_ccm_titleorder_sort_user_order=internalDirectoryUser

(2)　コマンドプロパティファイル

サンプルの格納場所

<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥conf¥hptl_clb_ccm_cmd.properties.sam

サンプルの内容

hptl_clb_ccm_cmd_dbhost=localhost
hptl_clb_ccm_cmd_dbid=22200
hptl_clb_ccm_cmd_set_system_config=set_system.cfg
hptl_clb_ccm_cmd_set_role_config=set_role.cfg
hptl_clb_ccm_cmd_set_template_config=set_template.cfg
hptl_clb_ccm_cmd_set_worktemplate_config=set_worktemplate.cfg
hptl_clb_ccm_cmd_trace_file=trace
hptl_clb_ccm_cmd_trace_fnum=4
hptl_clb_ccm_cmd_trace_size=1024000​
hptl_clb_ccm_cmd_trace_level=20
hptl_clb_ccm_cmd_logfile=error.log
hptl_clb_ccm_cmd_backupfile=backup
hptl_clb_ccm_cmd_community_file=community.csv
hptl_clb_ccm_cmd_commit_num=100

6.4　バッチファイル

バッチファイルを作成しておくと，コマンドを実行するときに毎回環境変数を指定する必要がなくなります。

Collaboration - Online Community Managementでは，バッチファイルのサンプルを用意しています。このサンプルファイルの内容を使用する環境に合わせて変更し，利用できます。

サンプルの格納場所

<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥sample

サンプルの内容

@echo off

@rem <コマンド名>の部分を実行するコマンド(set_system等)に変更してください。
SET COMMANDNAME=<コマンド名>

@rem 環境変数を一時的に退避
SET CCM_PATH_BACK=%PATH%
SET CCM_CLASSPATH_BACK=%CLASSPATH%

SET CCM_PROGRAMPATH=%ProgramFiles(x86)%
IF NOT EXIST "%CCM_PROGRAMPATH%" SET CCM_PROGRAMPATH=%ProgramFiles%

@rem PATHの設定
SET PATH=
SET PATH=%COSMINEXUS_HOME%¥jdk¥bin;%PATH%
SET PATH=%COSMINEXUS_HOME%¥DAB¥lib;%PATH%
SET PATH=%CCM_PROGRAMPATH%¥HITACHI¥HiRDB¥utl;%PATH%

@rem CLASSPATHの設定
SET CLASSPATH=
SET CLASSPATH=%COSMINEXUS_COLLABORATION_HOME%¥community¥command¥lib¥hptl_clb_ccm_cmd.jar;%CLASSPATH%
SET CLASSPATH=%COSMINEXUS_COLLABORATION_HOME%¥community¥command¥conf;%CLASSPATH%
SET CLASSPATH=%CCM_PROGRAMPATH%¥HITACHI¥HNTRLib2¥classes¥hntrlib2j.jar;%CLASSPATH%
SET CLASSPATH=%COSMINEXUS_HOME%¥DABJ¥JdbcDbpsv.jar;%CLASSPATH%
SET CLASSPATH=%COSMINEXUS_COLLABORATION_HOME%¥clb_home¥conf;%CLASSPATH%
SET CLASSPATH=%COSMINEXUS_COLLABORATION_HOME%¥clb_home¥lib¥hptl_clb_cum.jar;%CLASSPATH%
SET CLASSPATH=%COSMINEXUS_COLLABORATION_HOME%¥clb_home¥lib¥hptl_clb_ccu.jar;%CLASSPATH%

@rem コマンド実行
%COMMANDNAME% %*

@rem 退避した環境変数を戻す
SET PATH=%CCM_PATH_BACK%
SET CLASSPATH=%CCM_CLASSPATH_BACK%

@pause

@echo on

<コマンド名>部分をset_systemなど実行したいコマンド名に書き換えてください。

環境変数COSMINEXUS_HOMEは，Cosminexusのインストールディレクトリです。環境変数に設定されていない場合は，設定する必要があります。

環境変数COSMINEXUS_COLLABORATION_HOMEは，Collaborationのインストールディレクトリです。環境変数に設定されていない場合は，設定する必要があります。

環境変数ProgramFilesは，Program Filesディレクトリです。環境変数に設定されていない場合は，設定する必要があります。

環境変数ProgramFiles (x86)は，Program Files (x86)ディレクトリです。

sample.batのファイル名を変更する場合は，<コマンド名>と同じものにしないでください。例えば，<コマンド名>が「set_system」の場合，バッチファイル名を「set_system.bat」にしないでください。

UACが有効に設定されている場合，次のどちらかの方法でバッチファイルを実行してください。

実行したいバッチファイルを右クリックし，［管理者として実行する］を選択する。

コマンドプロンプトを右クリックし，［管理者として実行する］を選択し，起動されたコマンドプロンプト上でバッチファイルを実行する。

7.　コマンド定義ファイル

この章では，コマンド定義ファイルについて説明します。

コマンド定義ファイルは，各コマンドを実行したときにデータベースに設定される値を定義しておくファイルです。なお，コマンドの詳細は，「5.　運用コマンド」を参照してください。

＜この章の構成＞

7.1　コマンド定義ファイルの記述方法

7.2　各コマンド定義ファイルの詳細

7.1　コマンド定義ファイルの記述方法

コマンド定義ファイルの記述形式および規則を次に示します。

記述形式

属性記述子:登録時または変更後の値

保存形式

文字種別コードはUTF-8で保存してください。

記述規則

行頭が#の行はコメントと見なされます。

値を削除する場合は，「属性記述子:」の後ろの値を削除し，何も記述しません。

行頭が一つのスペースまたはタブで始まる行は，1行上の行と連結して扱います。
例1

userid:ta
ro

例2

userid:taro

上記では例1と例2は同じ意味になります。

属性値の先頭および末尾の半角スペースは削除されます。属性値の先頭や末尾に半角スペースを入れたい場合は，属性値全体を「"（半角引用符）」で囲んでください。
例1
userid:△△taro△△　　（△：半角スペース）
この場合，「userid」には「taro」が代入されます。
例2
userid:"△△taro△△"　　（△：半角スペース）
この場合，「userid」には「△△taro△△」が代入されます。

改行コードは動作するOSが規定する改行コードとします。Windowsの場合，改行コードは「CRLF」です。

同じキーが1レコード内に複数ある場合は，下に記述されたものを使用します。
例

roleid:ROL1
roleid:ROL2

上記ではこのレコードをROL2として扱います。

ファイルの1行目は空行またはコメント行にしてください。

ファイルの最終行は空行としてください。

次の形式で記述された行は無視されます。
属性記述子::属性値
属性記述子:<属性値
「:（コロン）」または「<（小なり）」で始まる文字列を指定する場合は，「属性記述子:」と「属性値」の間に一つ以上の半角スペースを入れてください。
例
label1name:△<名前>　　（△：半角スペース）
label2name:△:英語名:　　（△：半角スペース）

7.2　各コマンド定義ファイルの詳細

ここでは，各コマンド定義ファイルの詳細について説明します。なお，サンプルファイルのインストール先は「付録A　インストールディレクトリ構成」を参照してください。

＜この節の構成＞

7.2.1　システム情報定義ファイル（set_system.cfg）

7.2.2　アプリケーションリストファイル（set_application.cfg）

7.2.3　テンプレート定義ファイル（set_template.cfg）

7.2.4　ワークプレーステンプレート定義ファイル（set_worktemplate.cfg）

7.2.5　共通の役割定義ファイル（set_role.cfg）

7.2.6　登録・変更ユーザ一覧ファイル（set_member.cfg）

7.2.7　削除ユーザ一覧ファイル（del_member.cfg）

7.2.8　削除メンバ一覧ファイル

7.2.9　バックアップファイル

7.2.10　コミュニティ情報一覧ファイル

7.2.11　RDエリア用制御文ファイル（hptl_clb_ccm_rdarea_s.def／hptl_clb_ccm_rdarea_p.def）

7.2.12　テーブル定義ファイル（hptl_clb_ccm_table.sql）

7.2.1　システム情報定義ファイル（set_system.cfg）

システム情報定義ファイルには，システム情報テーブル（TBL_SYSTEM）に設定する値を定義します。システム情報定義ファイルのサンプルファイル（set_system.cfg.sam）と設定内容を次に示します。

図7-1　システム情報定義ファイルのサンプルファイル

表7-1　システム情報定義ファイルの設定内容

行 | 設定内容 | 変更
1行目 | 改行またはコメント行とします。 | ×
2行目 | コメント行とします。 | ×
3行目 | コミュニティを作成できる人は「1（システム管理者およびシステム運用者）」で固定です。 | ×
4行目 | コミュニティを削除できる人は「32（コミュニティ管理者およびコミュニティ運用者）」で固定です。 | ×
5行目 | コミュニティを削除できる条件は「2（自分以外のメンバがコミュニティにいない場合）」で固定です。 | ×
6行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
7行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
8行目 | コミュニティカテゴリを作成，変更，削除できる人は「1（システム管理者およびシステム運用者）」で固定です。 | ×
9行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
10行目 | コミュニティを変更できる人は「32（コミュニティ管理者およびコミュニティ運用者）」で固定です。 | ×
11行目 | ツリー表示時にカテゴリをDBから取得する件数は「1000」で固定です。 | ×
12行目 | ツリー表示時にコミュニティをDBから取得する件数は「1000」で固定です。 | ×
13行目 | 一覧に表示できる数の上限は「1000」で固定です。 | ×
14行目 | 日本語名欄のタイトルは「日本語名」で固定です。 | ×
15行目 | 英語名欄のタイトルは「英語名」で固定です。 | ×
16行目 | 所属組織名のタイトルは「所属組織名」で固定です。 | ×
17行目 | 役職名のタイトルは「役職名」で固定です。 | ×
18行目 | メールアドレスのタイトルは「メールアドレス」で固定です。 | ×
19行目 | 電話番号のタイトルは「電話番号」で固定です。 | ×
20行目 | 英語役職名のタイトルは「英語役職名」で固定です。 | ×
21行目 | 英語所属組織名のタイトルは「英語所属組織名」で固定です。 | ×
22行目 | システム内部情報のため「1」で固定です。 | ×
23行目 | 空行 | ×

（凡例）

×：変更できません。

7.2.2　アプリケーションリストファイル（set_application.cfg）

アプリケーションリストファイル（set_application.cfg）には，システムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）に設定する値を定義します。アプリケーションリストファイルのサンプルファイル（set_application.cfg.sam）と設定内容を次に示します。

図7-2　アプリケーションリストファイルのサンプルファイル

表7-2　アプリケーションリストファイルの設定内容

行 | 設定内容 | 変更
1行目 | 改行またはコメント行とします。 | ×
2行目 | コメント行とします。 | ×
3行目 | ポータルを識別するアプリケーションIDは「10（ポータル）」で固定です。 | ×
4行目 | ポータルの名称は「ポータル」で固定です。 | ×
5行目 | ポータルのふりがなは「ぽーたる」で固定です。 | ×
6行目 | ポータルの英語名は「portal」で固定です。 | ×
7行目 | システム内部情報のため「jp.co.hitachi.soft. portal.services.communitymanager.PortalController」で固定です。 | ×
8行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
9行目 | 改行 | ×
10行目 | 電子会議室を識別するアプリケーションIDは「20（電子会議室）」で固定です。 | ×
11行目 | 電子会議室のポートレットとしての名称は「hptlclbcfr」で固定です。 | ×
12行目 | 電子会議室のコンポーネントとしての名称は「電子会議室」で固定です。 | ×
13行目 | 電子会議室のふりがなは「でんしかいぎしつ」で固定です。 | ×
14行目 | 電子会議室の英語名は「Forum」で固定です。 | ×
15行目 | システム内部情報のため「jp.co.Hitachi.soft. collaboration.forum.engine.cooperation. FrCCMEventManager」で固定です。 | ×
16行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
17行目 | 改行 | ×
18行目 | ファイル共有を識別するアプリケーションIDは「30（ファイル共有）」で固定です。 | ×
19行目 | ファイル共有のポートレットとしての名称は「hptlclbcfs」で固定です。 | ×
20行目 | ファイル共有の名前は「ファイル共有」で固定です。 | ×
21行目 | ファイル共有のふりがなは「ふぁいるきょうゆう」で固定です。 | ×
22行目 | ファイル共有の英語名は「File Sharing」で固定です。 | ×
23行目 | システム内部情報のため「jp.co.Hitachi.soft.collaboration.filesharing.external. CfsEventListener」で固定です。 | ×
24行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
25行目 | 空行 | ×

（凡例）

×：変更できません。

7.2.3　テンプレート定義ファイル（set_template.cfg）

テンプレート定義ファイル（set_template.cfg）には，テンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）に設定する値を定義します。テンプレート定義ファイルのサンプルファイル（set_template.cfg.sam）と設定内容を次に示します。

図7-3　テンプレート定義ファイルのサンプルファイル

表7-3　テンプレート定義ファイルの設定内容

行 | 設定内容 | 変更
1行目 | 改行またはコメント行とします。 | ×
2行目 | コメント行とします。 | ×
3行目 | 管理者主導型のテンプレートIDは「topdown（管理者主導型）」で固定です。 | ×
4行目 | 管理者主導型の名前を設定します。サンプルファイルの初期値は「管理者主導型」です。 | ○
5行目 | 管理者主導型のふりがなを設定します。サンプルファイルの初期値は「かんりしゃしゅどうがた」です。 | ○
6行目 | 管理者主導型の英語名を設定します。サンプルファイルの初期値は「Top-Down Project Type」です。 | ○
7行目 | カテゴリIDは「CTG0」で固定です。 | ×
8行目 | コミュニティにメンバを登録できる人は「1（コミュニティ管理者およびコミュニティ運用者）」で固定です。 | ×
9行目 | コミュニティからメンバを削除できる人は「1（コミュニティ管理者およびコミュニティ運用者）」で固定です。 | ×
10行目 | システム内部情報のため「3」で固定です。 | ×
11行目 | システム内部情報のため「3」で固定です。 | ×
12行目 | コミュニティを公開する対象者は「3（コミュニティメンバだけに見せてもよい）」で固定です。 | ×
13行目 | システム内部情報のため「3」で固定です。 | ×
14行目 | システム内部情報のため「1」で固定です。 | ×
15行目 | コミュニティメンバに役割を割り当てられる人は「1（コミュニティ管理者およびコミュニティ運用者）」で固定です。 | ×
16行目 | コミュニティ内だけで有効な役割を作成および削除できる人は「1（コミュニティ管理者およびコミュニティ運用者）」で固定です。 | ×
17行目 | システム内部情報のため「1」で固定です。 | ×
18行目 | システム内部情報のため「1」で固定です。 | ×
19行目 | 管理者主導型の説明を設定します。サンプルファイルの初期値は「コミュニティ管理者だけに，メンバの追加や削除の権限を与えています。コミュニティ管理者が全権を握ってコミュニティを運営するタイプです。最初のコミュニティ管理者には，コミュニティの作成者を登録します。」です。 | ○
20行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
21行目 | 改行 | ×
22行目 | 現場主導型のテンプレートIDは「bottomup（現場主導型）」で固定です。 | ×
23行目 | 現場主導型の名前を設定します。サンプルファイルの初期値は「現場主導型」です。 | ○
24行目 | 現場主導型のふりがなを設定します。サンプルファイルの初期値は「げんばしゅどうがた」です。 | ○
25行目 | 現場主導型の英語名を設定します。サンプルファイルの初期値は「Bottom-Up Project Type」です。 | ○
26行目 | カテゴリIDは「CTG0」で固定です。 | ×
27行目 | コミュニティにメンバを登録できる人は「2（コミュニティメンバ）」で固定です。 | ×
28行目 | コミュニティからメンバを削除できる人は「2（コミュニティメンバ）」で固定です。 | ×
29行目 | システム内部情報のため「2」で固定です。 | ×
30行目 | システム内部情報のため「2」で固定です。 | ×
31行目 | コミュニティを公開する対象者は「3（コミュニティメンバにだけ見せてもよい）」で固定です。 | ×
32行目 | システム内部情報のため「1」で固定です。 | ×
33行目 | システム内部情報のため「2」で固定です。 | ×
34行目 | コミュニティメンバに役割を割り当てられる人は「2（コミュニティメンバ）」で固定です。 | ×
35行目 | コミュニティ内だけで有効な役割を作成および削除できる人は「1（コミュニティ管理者およびコミュニティ運用者）」で固定です。 | ×
36行目 | システム内部情報のため「1」で固定です。 | ×
37行目 | システム内部情報のため「1」で固定です。 | ×
38行目 | 現場主導型の説明を設定します。サンプルファイルの初期値は「コミュニティのメンバに，メンバの追加や削除の権限を与えています。コミュニティのメンバは全員対等であり，コミュニティのメンバ全員で運営するタイプです。」です。 | ○
39行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
40行目 | 改行 | ×
41行目 | 自由参加型のテンプレートIDは「interestgroup」で固定です。 | ×
42行目 | 自由参加型の名前を設定します。サンプルファイルの初期値は「自由参加型」です。 | ○
43行目 | 自由参加型のふりがなを設定します。サンプルファイルの初期値は「じゆうさんかがた」です。 | ○
44行目 | 自由参加型の英語名はサンプルファイルの初期値は「Interest Group Type」です。 | ○
45行目 | カテゴリIDは「CTG0」で固定です。 | ×
46行目 | コミュニティにメンバを登録できる人は「4（誰でも）」で固定です。 | ×
47行目 | コミュニティからメンバを削除できる人は「4（誰でも）」で固定です。 | ×
48行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
49行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
50行目 | コミュニティを公開する対象者は「1（誰に見せてもよい）」で固定です。 | ×
51行目 | システム内部情報のため「1」で固定です。 | ×
52行目 | システム内部情報のため「2」で固定です。 | ×
53行目 | コミュニティメンバに役割を割り当てられる人は「4（誰でも）」で固定です。 | ×
54行目 | コミュニティ内だけで有効な役割を作成および削除できる人は「1（コミュニティ管理者およびコミュニティ運用者）」で固定です。 | ×
55行目 | システム内部情報のため「1」で固定です。 | ×
56行目 | システム内部情報のため「1」で固定です。 | ×
57行目 | 自由参加型の説明を設定します。サンプルファイルの初期値は「メンバの参加や脱退は誰でもできるように権限を与えています。コミュニティへの参加や脱退は，個人に任されているタイプです。他人をメンバにすることも自由にできます。コミュニティ管理者は特別な場合を除き，何もしなくてもコミュニティは運営されていきます。」です。 | ○
58行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
59行目 | 空行 | ×

（凡例）

○：変更できます。

×：変更できません。

7.2.4　ワークプレーステンプレート定義ファイル（set_worktemplate.cfg）

ワークプレーステンプレート定義ファイル（set_worktemplate.cfg）には，ワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）に設定する値を定義します。ただし，ファイルの内容は変更できません。ワークプレーステンプレート定義ファイルのサンプルファイル（set_worktemplate.cfg.sam）と設定内容を次に示します。

図7-4　ワークプレーステンプレート定義ファイルのサンプルファイル

表7-4　ワークプレーステンプレート定義ファイルの設定内容

行 | 設定内容 | 変更
1行目 | 改行またはコメント行とします。 | ×
2行目 | コメント行とします。 | ×
3行目 | 管理者主導型のワークプレーステンプレートIDは「topdown（管理者主導型）」で固定です。 | ×
4行目 | 管理者主導型のワークプレースIDは「topdown」で固定です。 | ×
5行目 | 管理者主導型ワークプレーステンプレートの名前は「管理者主導型」で固定です。 | ×
6行目 | 管理者主導型ワークプレーステンプレートのふりがなは「かんりしゃしゅどうがた」で固定です。 | ×
7行目 | 管理者主導型ワークプレーステンプレートの英語名は「Top-Down Project Type」で固定です。 | ×
8行目 | システム内部情報のため「1」で固定です。 | ×
9行目 | Collaborationのコンポーネント（電子会議室，ファイル共有）と連携するためのアプリケーションIDは「20,30」で固定です。 | ×
10行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
11行目 | 改行 | ×
12行目 | 現場主導型のワークプレーステンプレートIDは「bottomup」で固定です。 | ×
13行目 | 現場主導型のワークプレースIDは「bottomup」で固定です。 | ×
14行目 | 現場主導型ワークプレーステンプレートの名前は「現場主導型」で固定です。 | ×
15行目 | 現場主導型ワークプレーステンプレートのふりがなは「げんばしゅどうがた」で固定です。 | ×
16行目 | 現場主導型ワークプレーステンプレートの英語名は「Bottom-Up Project Type」で固定です。 | ×
17行目 | システム内部情報のため「1」で固定です。 | ×
18行目 | Collaborationのコンポーネント（電子会議室，ファイル共有）と連携するためのアプリケーションIDは「20,30」で固定です。 | ×
19行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
20行目 | 改行 | ×
21行目 | 自由参加型のワークプレーステンプレートIDは「interestgroup」で固定です。 | ×
22行目 | 自由参加型のワークプレースIDは「interestgroup」で固定です。 | ×
23行目 | 自由参加型ワークプレーステンプレートの名前をは「自由参加型」で固定です。 | ×
24行目 | 自由参加型ワークプレーステンプレートのふりがなは「じゆうさんかがた」で固定です。 | ×
25行目 | 自由参加型ワークプレーステンプレートの英語名は「Interest Group Type」で固定です。 | ×
26行目 | システム内部情報のため「1」で固定です。 | ×
27行目 | Collaborationのコンポーネント（電子会議室，ファイル共有）と連携するためのアプリケーションIDは「20,30」で固定です。 | ×
28行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
29行目 | 空行 | ×

（凡例）

×：変更できません。

7.2.5　共通の役割定義ファイル（set_role.cfg）

共通の役割定義ファイル（set_role.cfg）には，コミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）に設定する値を定義します。ただし，ファイルの内容は変更できません。共通の役割定義ファイルのサンプルファイル（set_role.cfg.sam）と設定内容を次に示します。

図7-5　共通の役割定義ファイルのサンプルファイル

表7-5　共通の役割定義ファイルの設定内容

行 | 設定内容 | 変更
1行目 | 改行またはコメント行とします。 | ×
2行目 | コメント行とします。 | ×
3行目 | コミュニティ管理者のロールIDは「ROL1」で固定です。 | ×
4行目 | コミュニティ管理者のロールタイプは「1（コミュニティ管理ロール）」で固定です。 | ×
5行目 | 役割種別は「0（共通役割）」で固定です。 | ×
6行目 | コミュニティ管理者の名称は「コミュニティ管理者」で固定です。 | ×
7行目 | コミュニティ管理者のふりがなは「こみゅにてぃかんりしゃ」で固定です。 | ×
8行目 | コミュニティ管理者の英語名は「administrator」で固定です。 | ×
9行目 | アプリケーションに渡す役割のコードは「"△△△△△△2400011110​△△△△△△△△"」（△：半角スペース）で固定です。※ | ×
10行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
11行目 | 改行 | ×
12行目 | コミュニティ運用者のロールIDは「ROL2」で固定です。 | ×
13行目 | コミュニティ運用者のロールタイプは「1（コミュニティ管理ロール）」で固定です。 | ×
14行目 | 役割種別は「0（共通役割）」で固定です。 | ×
15行目 | コミュニティ運用者の名称は「コミュニティ運用者」で固定です。 | ×
16行目 | コミュニティ運用者のふりがなは「こみゅにてぃうんようしゃ」で固定です。 | ×
17行目 | コミュニティ運用者の英語名は「manager」で固定です。 | ×
18行目 | アプリケーションに渡す役割のコードは「"△△△△△△2400011110​△△△△△△△△"」（△：半角スペース）で固定です。※ | ×
19行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
20行目 | 改行 | ×
21行目 | リーダのロールIDは「ROL11」で固定です。 | ×
22行目 | リーダのロールタイプは「0（コミュニティ運用者）」で固定です。 | ×
23行目 | 役割種別は「0（共通役割）」で固定です。 | ×
24行目 | リーダの名称は「リーダ」で固定です。 | ×
25行目 | リーダのふりがなは「りーだ」で固定です。 | ×
26行目 | リーダの英語名は「leader」で固定です。 | ×
27行目 | アプリケーションに渡す役割のコードは「"△△△△△△2400011110​△△△△△△△△"」（△：半角スペース）で固定です。※ | ×
28行目 | リーダの説明は「リーダはコミュニティのリソースに対して何でもできるよう設定されているのが一般的です。」で固定です。 | ×
29行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
30行目 | 改行 | ×
31行目 | メンバのロールIDは「ROL12」で固定です。 | ×
32行目 | メンバのロールタイプは「0（コミュニティ運用者）」で固定です。 | ×
33行目 | 役割種別は「0（共通役割）」で固定です。 | ×
34行目 | メンバの名称は「メンバ」で固定です。 | ×
35行目 | メンバのふりがなは「めんば」で固定です。 | ×
36行目 | メンバの英語名は「member」で固定です。 | ×
37行目 | アプリケーションに渡す役割のコードは「"△△△△△△2400011110​△△△△△△△△"」（△：半角スペース）で固定です。※ | ×
38行目 | メンバの説明は「メンバはコミュニティのリソースに対して書き込みと参照ができるよう設定されているのが一般的です。」で固定です。 | ×
39行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
40行目 | 改行 | ×
41行目 | オブザーバのロールIDは「ROL13」で固定です。 | ×
42行目 | オブザーバのロールタイプは「0（コミュニティ運用者）」で固定です。 | ×
43行目 | 役割種別は「0（共通役割）」で固定です。 | ×
44行目 | オブザーバの名称は「オブザーバ」で固定です。 | ×
45行目 | オブザーバのふりがなは「おぶざーば」で固定です。 | ×
46行目 | オブザーバの英語名は「observer」で固定です。 | ×
47行目 | アプリケーションに渡す役割のコードは「"△△△△△△2400011110​△△△△△△△△"」（△：半角スペース）で固定です。※ | ×
48行目 | オブザーバの説明は「オブザーバはコミュニティのリソースに対して参照だけできるよう設定されているのが一般的です。」で固定です。 | ×
49行目 | システム内部情報のため「0」で固定です。 | ×
50行目 | 空行 | ×

（凡例）

×：変更できません。

注※

rolecodeには，文字列の先頭と最後に半角スペースを設定する必要があります。半角スペースを指定する場合は，前後に「"（半角引用符）」を指定します。

7.2.6　登録・変更ユーザ一覧ファイル（set_member.cfg）

登録・変更ユーザ一覧ファイル（set_member.cfg）には，登録または変更するユーザのユニークIDの一覧を記述します。登録・変更ユーザ一覧ファイルのサンプルファイル（set_member.cfg.sam）と設定内容を次に示します。

図7-6　登録・変更ユーザ一覧ファイルのサンプルファイル

表7-6　登録・変更ユーザ一覧ファイルの設定内容

行
設定内容
変更

1行目
改行またはコメント行とします。
×

2行目
コメント行とします。
×

3行目
登録または変更するユーザのユニークIDを設定します。サンプルデータの初期値は「root」です。ポータルにログインできるユーザのログインIDと同じIDを設定してください。
○

4行目
登録または変更するユーザのUIDを設定します。サンプルデータの初期値は「root」です。ポータルにログインできるユーザのログインIDと同じIDを設定してください。
○

5行目
ディレクトリサーバのタイプを設定します。
0：内部ディレクトリサーバのユーザ
2：非ディレクトリサーバのユーザ
サンプルデータの初期値は「0」です。
○

6行目
登録または変更するユーザの管理用の役割を設定します。
0：一般ユーザ
1：システム運用者
2：システム管理者
サンプルデータの初期値は「2」です。
○

7行目※
登録または変更する非ディレクトリユーザの名前を設定します。サンプルファイルの初期値は「root」です。登録者または変更者に合わせて名前を設定します。ログイン後にポートレット画面で変更できます。
○

8行目※
登録または変更する非ディレクトリユーザの英語名を設定します。サンプルファイルの初期値は「root」です。登録者に合わせて英語を設定します。ログイン後にポートレット画面で変更できます。
○

9行目※
登録または変更する非ディレクトリユーザの所属組織名を設定します。サンプルファイルの初期値は「なし」です。ログイン後にポートレット画面で設定できます。
○

10行目※
登録または変更する非ディレクトリユーザの役職名を設定します。サンプルファイルの初期値は「なし」です。登録者に合わせて英語を設定します。ログイン後にポートレット画面で変更できます。
○

11行目※
登録または変更する非ディレクトリユーザのメールアドレスを設定します。サンプルファイルの初期値は「なし」です。登録者に合わせて英語を設定します。ログイン後にポートレット画面で変更できます。
○

12行目※
登録または変更する非ディレクトリユーザの電話番号を設定します。サンプルファイルの初期値は「なし」です。登録者に合わせて英語を設定します。ログイン後にポートレット画面で変更できます。
○

13行目※
登録または変更する非ディレクトリユーザの英語役職名を設定します。サンプルファイルの初期値は「なし」です。登録者に合わせて英語を設定します。ログイン後にポートレット画面で変更できます。
○

14行目※
登録または変更する非ディレクトリユーザの英語所属組織名を設定します。サンプルファイルの初期値は「なし」です。登録者に合わせて英語を設定します。ログイン後にポートレット画面で変更できます。
○

15行目
システム内部情報のため「0」で固定です。
×

16行目
空行
×

（凡例）

○：変更できます。

×：変更できません。

注※

登録または変更するユーザが非ディレクトリユーザの場合だけ設定します。

7.2.7　削除ユーザ一覧ファイル（del_member.cfg）

削除ユーザ一覧ファイル（del_member.cfg）には，データベースから完全に削除するユーザのユニークIDを記述します。削除ユーザ一覧ファイルのサンプルファイル（del_member.cfg.sam）と設定内容を次に示します。

図7-7　削除ユーザ一覧ファイルのサンプルファイルの一部

表7-7　削除ユーザ一覧ファイルの設定内容

行 | 設定内容 | 変更
1行目 | 改行またはコメント行とします。 | ×
2行目 | コメント行とします。 | ×
3行目 | ユニークIDを設定します。サンプルファイルの初期値は「root」です。 | ○
4行目 | 空行 | ×
5行目 | ユニークIDを設定します。サンプルファイルの初期値は「root」です。 | ○
： | ： |

（凡例）

○：変更できます。

×：変更できません。

7.2.8　削除メンバ一覧ファイル

削除メンバ一覧ファイルには，コミュニティから削除するユーザのユニークIDとコミュニティIDを記述します。サンプルファイルはありません。次の形式に従って削除メンバ一覧ファイルを作成してください。

図7-8　削除メンバ一覧ファイルの例

表7-8　削除メンバ一覧ファイルの設定内容

行 | 設定内容
1行目 | 必要に応じてコメントを記載します。
2行目
3行目 | 削除するユーザのユニークIDを設定します。
4行目 | 削除するユーザのコミュニティIDを設定します。
5行目 | 空行
： | ：

7.2.9　バックアップファイル

バックアップファイルには，#で始まる行にテーブル名が出力されます。次の行から操作対象とするレコードがLDIF形式で出力されます。次のテーブルのバックアップに移るときは，#とテーブル名の行が出力されます。バックアップファイルの例を次に示します。

図7-9　バックアップファイルの例

7.2.10　コミュニティ情報一覧ファイル

コミュニティ情報一覧ファイルには，get_communityコマンドを実行した結果がCSV形式で出力されます。文字コードはWindows-31Jとなります。

コミュニティ情報一覧ファイルの出力例を次に示します。

図7-10　コミュニティ情報一覧ファイルの出力例

7.2.11　RDエリア用制御文ファイル（hptl_clb_ccm_rdarea_s.def／hptl_clb_ccm_rdarea_p.def）

RDエリア用制御文ファイルには，HiRDB／シングルサーバ用（hptl_clb_ccm_rdarea_s.def）とHiRDB／パラレルサーバ用（hptl_clb_ccm_rdarea_p.def）があり，HiRDBのデータベース構成変更ユティリティ（pdmod）の制御文として使用します。データベース構成変更ユティリティの制御文の詳細は，マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド(Windows(R)用)」および「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム運用ガイド(Windows(R)用)」を参照してください。

RDエリア用制御文ファイルの記述例を次に示します。

図7-11　RDエリア用制御文ファイルの記述例

7.2.12　テーブル定義ファイル（hptl_clb_ccm_table.sql）

テーブル定義ファイルは，HiRDBのデータベース定義ユティリティ（pddef）の入力ファイルとして使用します。データベース定義ユティリティの制御文の詳細は，HiRDBのマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9　システム導入・設計ガイド(Windows(R)用)」および「ノンストップデータベース HiRDB Version 9　システム運用ガイド(Windows(R)用)」を参照してください。

テーブル定義ファイルの記述例を次に示します。

図7-12　テーブル定義ファイルの記述例

8.　Collaboration - Online Community Managementの障害対策

この章では，Collaboration - Online Community Managementの障害対策について説明します。

＜この章の構成＞

8.1　バックアップとリストア

8.2　RAS用Confファイルの設定

8.1　バックアップとリストア

データベースの障害に備えて，バックアップデータを取得する必要があります。バックアップの対象となるデータは，Collaboration - Online Community Managementのデータベースのリソースとシステムのリソースです。

ここでは，バックアップおよびリストアの方法について説明します。

＜この節の構成＞

8.1.1　データベースの共通リソースのバックアップ

8.1.2　Collaboration - Online Community Managementのデータのバックアップ

8.1.3　コミュニティ情報一覧の出力

8.1.4　リストア

8.1.1　データベースの共通リソースのバックアップ

データベースの運用規定や規模を考慮して，バックアップの対象とする共通リソース（Collaboration - Online Community Managementのデータベースリソース以外）を決定します。バックアップの対象とするリソースについては，マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9　システム運用ガイド(Windows(R)用)」を参照してください。

8.1.2　Collaboration - Online Community Managementのデータのバックアップ

Collaboration - Online Community Managementのすべてのデータベースリソース（RDエリア）をバックアップの対象とします。

また，Collaboration - Online Community Managementが提供しているデータベースリソース以外の次のファイルもバックアップの対象とします。これらのファイルも同時期にバックアップを取得してください。これらのファイルの格納場所は，「付録A　インストールディレクトリ構成」を参照してください。

運用で使用している<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥confディレクトリの下のhptl_clb_ccm.propertiesファイルおよびhptl_clb_ccm_ras.confファイル

サンプル提供したファイルをカスタマイズして将来再利用する可能性があるファイル。例えば<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥sampleディレクトリ内のファイルや，<Collaboration - Serverインストールディレクトリ>¥community¥command¥sys¥ディレクトリ内のファイルなど。

Collaboration - Online Community Managementと連携している製品（ポータル，電子会議室，ファイル共有）のバックアップも同時に取得してください。

8.1.3　コミュニティ情報一覧の出力

リストア時に参考にするため，現時点のコミュニティ情報一覧をget_communityコマンドを使って出力します。get_communityコマンドについては，「5.3　各コマンドの詳細」の「get_community（コミュニティ情報一覧の出力）」を参照してください。

8.1.4　リストア

バックアップデータをリストアする方法について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　データベースが壊れた場合

(2)　アプリケーションサーバだけが壊れた場合

(3)　Collaboration - Online Community Managementのデータベースだけをリストアする方法

(1)　データベースが壊れた場合

バックアップデータをリストアする前に，必ず，次に示すサーバを停止してください。

Collaboration - Online Community Managementが動作しているすべてのアプリケーションサーバ

ファイル共有のサーバ（ファイル共有のサーバから直接Collaboration - Online Community Managementのデータベースを参照している可能性があるため）

サーバ停止後，バックアップデータ（データベースのリソースおよびCollaboration - Online Community Managementのリソース）をリストアします。データベースだけが壊れた場合は，データベースリソース以外のバックアップデータをリストアする必要はありません。

Collaboration - Online Community Managementと連携している製品（ポータル，電子会議室，ファイル共有）のバックアップデータは，Collaboration - Online Community Managementと同時に取得したものをリストアしてください。

(2)　アプリケーションサーバだけが壊れた場合

バックアップデータをリストアする前に，必ず，壊れたアプリケーションサーバを停止してください。

サーバ停止後，Collaboration - Online Community Managementのリソースのうち，データベースリソース以外のバックアップデータをリストアします。

(3)　Collaboration - Online Community Managementのデータベースだけをリストアする方法

この方法でリストアした場合，Collaboration - Online Community Managementでは削除されたコミュニティが，ポータル，電子会議室およびファイル共有からはまだあるように見えます。このように不整合が発生するため，注意が必要です。

手順

Collaboration - Online Community Managementが動作しているすべてのアプリケーションサーバを停止します。

データベースを起動します。

バックアップデータ（データベースのリソースおよびCollaboration - Online Community Managementのリソース）をリストアします。ただし，データベースリソース以外のバックアップデータをリストアする必要はありません。

次のSQLを実行して，バックアップ時点のリストア管理番号を取得します。
select systempolicy4 from tbl_system where effectiveid=1;

次のSQLを実行します。xは手順４で出力した数値＋1の値です。
update tbl_system set systempolicy4=x where effectiveid=1;
commit;

次のSQLを実行してリストア管理番号を出力し，手順5が正しく実行されたかを確認します。
select systempolicy4 from tbl_system where effectiveid=1;

アプリケーションサーバを起動します。

8.2　RAS用Confファイルの設定

Collaboration - Online Community Managementは，RAS収集コマンドでRAS情報を取得するためのファイルとしてRAS用confファイル（hptl_clb_ccm_ras.conf）を用意しています。RAS用confファイルの保存場所は，「付録A　インストールディレクトリ構成」を参照してください。RAS用confファイルの定義内容を次に示します。

表8-1　RAS用confファイルの定義内容

設定値 | 内容
#<共通プロパティファイルのhptl_clb_ccm_trace_dirの値> | トレース，ログファイル群

付録

＜この付録の構成＞

付録A　インストールディレクトリ構成

付録B　モデルケースごとのデータベース容量

付録C　データベース容量の見積もりで使用する値

付録D　使用できる文字種

付録E　Collaboration - Online Community Managementの監査ログ

付録F　コマンド実行時に出力されるメッセージ

付録G　監査ログのメッセージ

付録H　用語解説

付録A　インストールディレクトリ構成

Collaboration - Online Community Managementのインストールディレクトリ構成を次に示します。なお，インストールディレクトリの絶対パスは，環境変数COSMINEXUS_COLLABORATION_HOMEに設定されています。

図A-1　インストールディレクトリ構成

付録B　モデルケースごとのデータベース容量

Collaboration - Online Community Managementでは，次に示す条件ごとのモデルケースを提供しています。

表B-1　モデルケースの一覧

モデルケース | UMX | CMX
モデルケース1 | 1,000 | 100
モデルケース2 | 1,000 | 500
モデルケース3 | 5,000 | 500
モデルケース4 | 5,000 | 1,000
モデルケース5 | 10,000 | 500
モデルケース6 | 10,000 | 1,000

（凡例）

UMX：システムを利用するユーザの最大数

CMX：システム内で作成するコミュニティの最大数

ここで示した値と想定値が異なる場合は，想定値より大きい値のモデルケースを使用してください。例えば，UMXの想定値が2,000のときは，UMXの値が5,000のモデルケースを使用してデータベースを構築してください。

なお，RDエリア，テーブル，およびインデクスの容量は，次の表に示す仮定値を使用して算出しています。

表B-2　容量見積もりの仮定値

項番 | 記号 | 項目 | 仮定値 | 単位
1 | GNM | カテゴリ名の長さ（平均値） | 20 | バイト
2 | GKN | カテゴリ名ふりがなの長さ（平均値） | 30 | バイト
3 | GEN | カテゴリ英語名の長さ（平均値） | 20 | バイト
4 | GDP | カテゴリの説明の長さ（平均値） | 300 | バイト
5 | GMX | システム内で作成するカテゴリの最大数 | 50 | －
6 | GMA | 一つのカテゴリに作成するコミュニティの数 | CMX÷50※ | －
7 | CNM | コミュニティ名の長さ（平均値） | 20 | バイト
8 | CKN | コミュニティ名ふりがなの長さ（平均値） | 30 | バイト
9 | CEN | コミュニティ英語名の長さ（平均値） | 20 | バイト
10 | CDP | コミュニティの説明の長さ（平均値） | 300 | バイト
11 | CWP | コミュニティに作成できるワークプレースの最大数 | 1 | －
12 | UID | ユニークIDの長さ（平均値） | 8 | バイト
13 | UNM | ユーザの名前（Label1）の長さ（平均値） | 0 | バイト
14 | UEN | ユーザの英語名（Label2）の長さ（平均値） | 0 | バイト
15 | UJO | ユーザの所属組織名（Label3）の長さ（平均値） | 0 | バイト
16 | UJP | ユーザの役職名（Label4）の長さ（平均値） | 0 | バイト
17 | UEM | ユーザのメールアドレス（Label5）の長さ（平均値） | 0 | バイト
18 | UTL | ユーザの電話番号（Label6）の長さ（平均値） | 0 | バイト
19 | UEP | ユーザの英語役職（Label7）の長さ（平均値） | 0 | バイト
20 | UEO | ユーザの英語所属組織名（Label8）の長さ（平均値） | 0 | バイト
21 | UAD | システム管理者の数 | 10 | －
22 | UMN | システム運用者の数 | 10 | －
23 | MCA | 一人のユーザがコミュニティに所属する数（平均値） | 5 | －
24 | MRA | 一人のユーザが一つのコミュニティで役割を割り当てられる数（平均値） | 2 | －
25 | RNM | 役割名の長さ（平均値） | 20 | バイト
26 | RKN | 役割名ふりがなの長さ（平均値） | 30 | バイト
27 | REN | 役割英語名の長さ（平均値） | 20 | バイト
28 | RCD | 役割コードの長さ（平均値） | 50 | バイト
29 | RDP | 役割の説明の長さ（平均値） | 300 | バイト
30 | RCM | 一つのコミュニティに作成する役割の数（平均値） | 5 | －
31 | RMX | システム内で作成する役割の最大数 | 5×CMX＋5※ | －
32 | WNM | ワークプレース名の長さ（平均値） | 20 | バイト
33 | WKN | ワークプレース名ふりがなの長さ（平均値） | 30 | バイト
34 | WEN | ワークプレース英語名の長さ（平均値） | 20 | バイト
35 | WMX | システム内で作成するコミュニティの最大数，CMXと同じ | CMX※ | －
36 | AMX | 登録するアプリケーションの最大数 | 3 | －
37 | LDH | ホスト名の長さ（平均値） | 0 | バイト
38 | LMX | ディレクトリサーバの最大数 | 0 | －
39 | LNM | Label1からLabel15に設定された文字列の長さ（平均値） | 0 | バイト
40 | TNM | テンプレート名の長さ（平均値） | 20 | バイト
41 | TKN | テンプレート名ふりがなの長さ（平均値） | 30 | バイト
42 | TEN | テンプレート英語名の長さ（平均値） | 20 | バイト
43 | TDP | テンプレートの説明の長さ（平均値） | 300 | バイト
44 | TMX | システム内で作成するテンプレートの最大数 | 3 | －
45 | VNM | ワークプレーステンプレート名の長さ（平均値） | 20 | バイト
46 | VKN | ワークプレーステンプレート名ふりがなの長さ（平均値） | 30 | バイト
47 | VEN | ワークプレーステンプレート英語名の長さ（平均値） | 20 | バイト

（凡例）

－：ありません。

注※

システム内で作成するコミュニティの最大数（CMX）の値によって異なります。各変数とCMXの値の対応を次の表に示します。

項番 | 変数 | CMXの値
100 | 500 | 1,000
1 | GMA | 2 | 10 | 20
2 | RMX | 505 | 2,505 | 5,005
3 | WMX | 100 | 500 | 1,000

ここに示した仮定値より大きい値を想定している場合は，マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に「付録C　データベース容量の見積もりで使用する値」に示す値を代入して，データベース容量を見積もってください。

＜この節の構成＞

付録B.1　モデルケースごとのRDエリアの容量

付録B.2　モデルケースごとのテーブルおよびインデクスのセグメント数

付録B.1　モデルケースごとのRDエリアの容量

モデルケースごとのRDエリアの容量を次の表に示します。

表B-3　モデルケースごとのRDエリアの容量

| コミュニティ数：100 | コミュニティ数：500 | コミュニティ数：1,000
ユーザ数 | RDエリア名 | セグメント数 | RDエリアの容量（KB） | セグメント数 | RDエリアの容量（KB） | セグメント数 | RDエリアの容量（KB）
1,000 | CCMRDDATA1 | 66 | 5,380 | 66 | 5,380 | － | －
CCMRDDATA2 | 33 | 2,736 | 33 | 2,736 | － | －
CCMRDDATA3 | 9 | 816 | 41 | 3,376 | － | －
CCMRDDATA4 | 58 | 4,736 | 66 | 5,380 | － | －
CCMRDIDX1 | 68 | 5,540 | 43 | 3,536 | － | －
CCMRDIDX2 | 27 | 2,256 | 27 | 2,256 | － | －
CCMRDIDX3 | 9 | 2,376 | 11 | 2,856 | － | －
CCMRDIDX4 | 28 | 2,336 | 38 | 3,136 | － | －
5,000 | CCMRDDATA1 | － | － | 329 | 26,436 | 329 | 26,436
CCMRDDATA2 | － | － | 165 | 13,304 | 165 | 13,304
CCMRDDATA3 | － | － | 41 | 3,376 | 81 | 6,580
CCMRDDATA4 | － | － | 246 | 19,788 | 510 | 40,928
CCMRDIDX1 | － | － | 195 | 15,708 | 207 | 16,668
CCMRDIDX2 | － | － | 104 | 8,420 | 105 | 8,500
CCMRDIDX3 | － | － | 11 | 2,856 | 13 | 3,336
CCMRDIDX4 | － | － | 39 | 3,216 | 48 | 3,936
10,000 | CCMRDDATA1 | － | － | 657 | 52,696 | 657 | 52,696
CCMRDDATA2 | － | － | 329 | 26,436 | 329 | 26,436
CCMRDDATA3 | － | － | 41 | 3,376 | 81 | 6,580
CCMRDDATA4 | － | － | 274 | 22,032 | 480 | 38,524
CCMRDIDX1 | － | － | 358 | 28,756 | 386 | 31,000
CCMRDIDX2 | － | － | 204 | 16,428 | 205 | 16,508
CCMRDIDX3 | － | － | 11 | 2,856 | 13 | 3,336
CCMRDIDX4 | － | － | 53 | 4,336 | 61 | 4,976

（凡例）

－：該当しません。

付録B.2　モデルケースごとのテーブルおよびインデクスのセグメント数

モデルケースごとのテーブルおよびインデクスのセグメント数を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　モデルケース1の場合

(2)　モデルケース2の場合

(3)　モデルケース3の場合

(4)　モデルケース4の場合

(5)　モデルケース5の場合

(6)　モデルケース6の場合

(1)　モデルケース1の場合

モデルケース1の場合のテーブルおよびインデクスのセグメント数を次の表に示します。

表B-4　モデルケース1の場合のテーブルおよびインデクスのセグメント数

項番 | RDエリア | テーブル／インデクス | セグメント数
1 | CCMRDDATA1 | TBL_MEMBERROLE | 66
2 | CCMRDDATA2 | TBL_MEMBER | 33
3 | CCMRDDATA3 | TBL_COMMUNITY | 9
4 | CCMRDDATA4 | TBL_SYSTEM | 1
5 | TBL_SYSLIST | 0
6 | TBL_CATEGORY | 4
7 | TBL_COMMUROLE | 40
8 | TBL_WORKPLACE | 1
9 | TBL_APPLICATION | 2
10 | TBL_USER | 6
11 | TBL_TEMPLATE | 1
12 | TBL_WORKTEMPLATE | 1
13 | TBL_SYSAPPLI | 1
14 | TBL_IDMANAGE | 1
15 | TBL_COMMULIST | 0
16 | TBL_OUTBOX | 0
17 | CCMRDIDX1 | TBL_MEMBERROLEの主キー | 13
18 | IDX_MEMBERROLE1 | 28
19 | IDX_MEMBERROLE2 | 2
20 | IDX_MEMBERROLE3 | 4
21 | IDX_MEMBERROLE4 | 11
22 | IDX_MEMBERROLE5 | 10
23 | CCMRDIDX2 | TBL_MEMBERの主キー | 4
24 | IDX_MEMBER1 | 3
25 | IDX_MEMBER2 | 2
26 | IDX_MEMBER4 | 10
27 | IDX_MEMBER5 | 1
28 | IDX_MEMBER6 | 1
29 | IDX_MEMBER7 | 1
30 | IDX_MEMBER8 | 1
31 | IDX_MEMBER9 | 1
32 | IDX_MEMBER10 | 1
33 | IDX_MEMBER11 | 1
34 | IDX_MEMBER12 | 1
35 | CCMRDIDX3 | TBL_COMMUNITYの主キー | 1
36 | IDX_COMMUNITY1 | 1
37 | IDX_COMMUNITY2 | 1
38 | IDX_COMMUNITY3 | 1
39 | IDX_COMMUNITY4 | 1
40 | IDX_COMMUNITY5 | 1
41 | IDX_COMMUNITY6 | 1
42 | IDX_COMMUNITY7 | 1
43 | IDX_COMMUNITY8 | 1
44 | CCMRDIDX4 | TBL_SYSTEMの主キー | 1
45 | IDX_SYSLIST1 | 1
46 | TBL_CATEGORYの主キー | 1
47 | IDX_CATEGORY1 | 1
48 | TBL_COMMUROLEの主キー | 1
49 | IDX_COMMUROLE1 | 1
50 | IDX_COMMUROLE2 | 1
51 | TBL_WORKPLACEの主キー | 1
52 | IDX_WORKPLACE1 | 1
53 | TBL_APPLICATIONの主キー | 1
54 | IDX_APPLICATION1 | 1
55 | IDX_APPLICATION2 | 1
56 | TBL_USERの主キー | 2
57 | IDX_USER1 | 1
58 | IDX_USER2 | 1
59 | IDX_USER3 | 1
60 | IDX_USER4 | 1
61 | IDX_USER5 | 1
62 | IDX_USER6 | 1
63 | IDX_USER7 | 1
64 | IDX_USER8 | 1
65 | IDX_USER9 | 1
66 | TBL_TEMPLATEの主キー | 1
67 | TBL_WORKTEMPLATEの主キー | 1
68 | TBL_SYSAPPLIの主キー | 1
69 | TBL_COMMULISTの主キー | 1
70 | IDX_COMMULIST1 | 1

(2)　モデルケース2の場合

モデルケース2の場合のテーブルおよびインデクスのセグメント数を次の表に示します。

表B-5　モデルケース2の場合のテーブルおよびインデクスのセグメント数

項番 | RDエリア | テーブル／インデクス | セグメント数
1 | CCMRDDATA1 | TBL_MEMBERROLE | 66
2 | CCMRDDATA2 | TBL_MEMBER | 33
3 | CCMRDDATA3 | TBL_COMMUNITY | 41
4 | CCMRDDATA4 | TBL_SYSTEM | 1
5 | TBL_SYSLIST | 0
6 | TBL_CATEGORY | 4
7 | TBL_COMMUROLE | 40
8 | TBL_WORKPLACE | 3
9 | TBL_APPLICATION | 8
10 | TBL_USER | 6
11 | TBL_TEMPLATE | 1
12 | TBL_WORKTEMPLATE | 1
13 | TBL_SYSAPPLI | 1
14 | TBL_IDMANAGE | 1
15 | TBL_COMMULIST | 0
16 | TBL_OUTBOX | 0
17 | CCMRDIDX1 | TBL_MEMBERROLEの主キー | 13
18 | IDX_MEMBERROLE1 | 3
19 | IDX_MEMBERROLE2 | 3
20 | IDX_MEMBERROLE3 | 3
21 | IDX_MEMBERROLE4 | 11
22 | IDX_MEMBERROLE5 | 10
23 | CCMRDIDX2 | TBL_MEMBERの主キー | 4
24 | IDX_MEMBER1 | 3
25 | IDX_MEMBER2 | 2
26 | IDX_MEMBER4 | 10
27 | IDX_MEMBER5 | 1
28 | IDX_MEMBER6 | 1
29 | IDX_MEMBER7 | 1
30 | IDX_MEMBER8 | 1
31 | IDX_MEMBER9 | 1
32 | IDX_MEMBER10 | 1
33 | IDX_MEMBER11 | 1
34 | IDX_MEMBER12 | 1
35 | CCMRDIDX3 | TBL_COMMUNITYの主キー | 1
36 | IDX_COMMUNITY1 | 1
37 | IDX_COMMUNITY2 | 1
38 | IDX_COMMUNITY3 | 1
39 | IDX_COMMUNITY4 | 3
40 | IDX_COMMUNITY5 | 1
41 | IDX_COMMUNITY6 | 1
42 | IDX_COMMUNITY7 | 1
43 | IDX_COMMUNITY8 | 1
44 | CCMRDIDX4 | TBL_SYSTEMの主キー | 1
45 | IDX_SYSLIST1 | 1
46 | TBL_CATEGORYの主キー | 1
47 | IDX_CATEGORY1 | 1
48 | TBL_COMMUROLEの主キー | 3
49 | IDX_COMMUROLE1 | 2
50 | IDX_COMMUROLE2 | 1
51 | TBL_WORKPLACEの主キー | 1
52 | IDX_WORKPLACE1 | 1
53 | TBL_APPLICATIONの主キー | 3
54 | IDX_APPLICATION1 | 5
55 | IDX_APPLICATION2 | 2
56 | TBL_USERの主キー | 2
57 | IDX_USER1 | 1
58 | IDX_USER2 | 1
59 | IDX_USER3 | 1
60 | IDX_USER4 | 1
61 | IDX_USER5 | 1
62 | IDX_USER6 | 1
63 | IDX_USER7 | 1
64 | IDX_USER8 | 1
65 | IDX_USER9 | 1
66 | TBL_TEMPLATEの主キー | 1
67 | TBL_WORKTEMPLATEの主キー | 1
68 | TBL_SYSAPPLIの主キー | 1
69 | TBL_COMMULISTの主キー | 1
70 | IDX_COMMULIST1 | 1

(3)　モデルケース3の場合

モデルケース3の場合のテーブルおよびインデクスのセグメント数を次の表に示します。

表B-6　モデルケース3の場合のテーブルおよびインデクスのセグメント数

項番 | RDエリア | テーブル／インデクス | セグメント数
1 | CCMRDDATA1 | TBL_MEMBERROLE | 329
2 | CCMRDDATA2 | TBL_MEMBER | 165
3 | CCMRDDATA3 | TBL_COMMUNITY | 41
4 | CCMRDDATA4 | TBL_SYSTEM | 1
5 | TBL_SYSLIST | 0
6 | TBL_CATEGORY | 4
7 | TBL_COMMUROLE | 198
8 | TBL_WORKPLACE | 3
9 | TBL_APPLICATION | 8
10 | TBL_USER | 28
11 | TBL_TEMPLATE | 1
12 | TBL_WORKTEMPLATE | 1
13 | TBL_SYSAPPLI | 1
14 | TBL_IDMANAGE | 1
15 | TBL_COMMULIST | 0
16 | TBL_OUTBOX | 0
17 | CCMRDIDX1 | TBL_MEMBERROLEの主キー | 63
18 | IDX_MEMBERROLE1 | 14
19 | IDX_MEMBERROLE2 | 9
20 | IDX_MEMBERROLE3 | 11
21 | IDX_MEMBERROLE4 | 51
22 | IDX_MEMBERROLE5 | 47
23 | CCMRDIDX2 | TBL_MEMBERの主キー | 17
24 | IDX_MEMBER1 | 11
25 | IDX_MEMBER2 | 5
26 | IDX_MEMBER4 | 47
27 | IDX_MEMBER5 | 3
28 | IDX_MEMBER6 | 3
29 | IDX_MEMBER7 | 3
30 | IDX_MEMBER8 | 3
31 | IDX_MEMBER9 | 3
32 | IDX_MEMBER10 | 3
33 | IDX_MEMBER11 | 3
34 | IDX_MEMBER12 | 3
35 | CCMRDIDX3 | TBL_COMMUNITYの主キー | 1
36 | IDX_COMMUNITY1 | 1
37 | IDX_COMMUNITY2 | 1
38 | IDX_COMMUNITY3 | 1
39 | IDX_COMMUNITY4 | 3
40 | IDX_COMMUNITY5 | 1
41 | IDX_COMMUNITY6 | 1
42 | IDX_COMMUNITY7 | 1
43 | IDX_COMMUNITY8 | 1
44 | CCMRDIDX4 | TBL_SYSTEMの主キー | 1
45 | IDX_SYSLIST1 | 1
46 | TBL_CATEGORYの主キー | 1
47 | IDX_CATEGORY1 | 1
48 | TBL_COMMUROLEの主キー | 3
49 | IDX_COMMUROLE1 | 2
50 | IDX_COMMUROLE2 | 1
51 | TBL_WORKPLACEの主キー | 1
52 | IDX_WORKPLACE1 | 1
53 | TBL_APPLICATIONの主キー | 3
54 | IDX_APPLICATION1 | 2
55 | IDX_APPLICATION2 | 2
56 | TBL_USERの主キー | 5
57 | IDX_USER1 | 2
58 | IDX_USER2 | 1
59 | IDX_USER3 | 1
60 | IDX_USER4 | 1
61 | IDX_USER5 | 1
62 | IDX_USER6 | 1
63 | IDX_USER7 | 1
64 | IDX_USER8 | 1
65 | IDX_USER9 | 1
66 | TBL_TEMPLATEの主キー | 1
67 | TBL_WORKTEMPLATEの主キー | 1
68 | TBL_SYSAPPLIの主キー | 1
69 | TBL_COMMULISTの主キー | 1
70 | IDX_COMMULIST1 | 1

(4)　モデルケース4の場合

モデルケース4の場合のテーブルおよびインデクスのセグメント数を次の表に示します。

表B-7　モデルケース4の場合のテーブルおよびインデクスのセグメント数

項番 | RDエリア | テーブル／インデクス | セグメント数
1 | CCMRDDATA1 | TBL_MEMBERROLE | 329
2 | CCMRDDATA2 | TBL_MEMBER | 165
3 | CCMRDDATA3 | TBL_COMMUNITY | 81
4 | CCMRDDATA4 | TBL_SYSTEM | 1
5 | TBL_SYSLIST | 0
6 | TBL_CATEGORY | 4
7 | TBL_COMMUROLE | 395
8 | TBL_WORKPLACE | 5
9 | TBL_APPLICATION | 73
10 | TBL_USER | 28
11 | TBL_TEMPLATE | 1
12 | TBL_WORKTEMPLATE | 1
13 | TBL_SYSAPPLI | 1
14 | TBL_IDMANAGE | 1
15 | TBL_COMMULIST | 0
16 | TBL_OUTBOX | 0
17 | CCMRDIDX1 | TBL_MEMBERROLEの主キー | 63
18 | IDX_MEMBERROLE1 | 21
19 | IDX_MEMBERROLE2 | 10
20 | IDX_MEMBERROLE3 | 15
21 | IDX_MEMBERROLE4 | 51
22 | IDX_MEMBERROLE5 | 47
23 | CCMRDIDX2 | TBL_MEMBERの主キー | 17
24 | IDX_MEMBER1 | 11
25 | IDX_MEMBER2 | 6
26 | IDX_MEMBER4 | 47
27 | IDX_MEMBER5 | 3
28 | IDX_MEMBER6 | 3
29 | IDX_MEMBER7 | 3
30 | IDX_MEMBER8 | 3
31 | IDX_MEMBER9 | 3
32 | IDX_MEMBER10 | 3
33 | IDX_MEMBER11 | 3
34 | IDX_MEMBER12 | 3
35 | CCMRDIDX3 | TBL_COMMUNITYの主キー | 1
36 | IDX_COMMUNITY1 | 1
37 | IDX_COMMUNITY2 | 1
38 | IDX_COMMUNITY3 | 1
39 | IDX_COMMUNITY4 | 5
40 | IDX_COMMUNITY5 | 1
41 | IDX_COMMUNITY6 | 1
42 | IDX_COMMUNITY7 | 1
43 | IDX_COMMUNITY8 | 1
44 | CCMRDIDX4 | TBL_SYSTEMの主キー | 1
45 | IDX_SYSLIST1 | 1
46 | TBL_CATEGORYの主キー | 1
47 | IDX_CATEGORY1 | 1
48 | TBL_COMMUROLEの主キー | 5
49 | IDX_COMMUROLE1 | 3
50 | IDX_COMMUROLE2 | 2
51 | TBL_WORKPLACEの主キー | 2
52 | IDX_WORKPLACE1 | 2
53 | TBL_APPLICATIONの主キー | 4
54 | IDX_APPLICATION1 | 3
55 | IDX_APPLICATION2 | 3
56 | TBL_USERの主キー | 5
57 | IDX_USER1 | 2
58 | IDX_USER2 | 1
59 | IDX_USER3 | 1
60 | IDX_USER4 | 1
61 | IDX_USER5 | 1
62 | IDX_USER6 | 1
63 | IDX_USER7 | 1
64 | IDX_USER8 | 1
65 | IDX_USER9 | 1
66 | TBL_TEMPLATEの主キー | 1
67 | TBL_WORKTEMPLATEの主キー | 1
68 | TBL_SYSAPPLIの主キー | 1
69 | TBL_COMMULISTの主キー | 1
70 | IDX_COMMULIST1 | 1

(5)　モデルケース5の場合

モデルケース5の場合のテーブルおよびインデクスのセグメント数を次の表に示します。

表B-8　モデルケース5の場合のテーブルおよびインデクスのセグメント数

項番 | RDエリア | テーブル／インデクス | セグメント数
1 | CCMRDDATA1 | TBL_MEMBERROLE | 657
2 | CCMRDDATA2 | TBL_MEMBER | 329
3 | CCMRDDATA3 | TBL_COMMUNITY | 41
4 | CCMRDDATA4 | TBL_SYSTEM | 1
5 | TBL_SYSLIST | 0
6 | TBL_CATEGORY | 4
7 | TBL_COMMUROLE | 198
8 | TBL_WORKPLACE | 3
9 | TBL_APPLICATION | 8
10 | TBL_USER | 56
11 | TBL_TEMPLATE | 1
12 | TBL_WORKTEMPLATE | 1
13 | TBL_SYSAPPLI | 1
14 | TBL_IDMANAGE | 1
15 | TBL_COMMULIST | 0
16 | TBL_OUTBOX | 0
17 | CCMRDIDX1 | TBL_MEMBERROLEの主キー | 126
18 | IDX_MEMBERROLE1 | 3
19 | IDX_MEMBERROLE2 | 18
20 | IDX_MEMBERROLE3 | 18
21 | IDX_MEMBERROLE4 | 100
22 | IDX_MEMBERROLE5 | 93
23 | CCMRDIDX2 | TBL_MEMBERの主キー | 33
24 | IDX_MEMBER1 | 21
25 | IDX_MEMBER2 | 9
26 | IDX_MEMBER4 | 93
27 | IDX_MEMBER5 | 6
28 | IDX_MEMBER6 | 6
29 | IDX_MEMBER7 | 6
30 | IDX_MEMBER8 | 6
31 | IDX_MEMBER9 | 6
32 | IDX_MEMBER10 | 6
33 | IDX_MEMBER11 | 6
34 | IDX_MEMBER12 | 6
35 | CCMRDIDX3 | TBL_COMMUNITYの主キー | 1
36 | IDX_COMMUNITY1 | 1
37 | IDX_COMMUNITY2 | 1
38 | IDX_COMMUNITY3 | 1
39 | IDX_COMMUNITY4 | 3
40 | IDX_COMMUNITY5 | 1
41 | IDX_COMMUNITY6 | 1
42 | IDX_COMMUNITY7 | 1
43 | IDX_COMMUNITY8 | 1
44 | CCMRDIDX4 | TBL_SYSTEMの主キー | 1
45 | IDX_SYSLIST1 | 1
46 | TBL_CATEGORYの主キー | 1
47 | IDX_CATEGORY1 | 1
48 | TBL_COMMUROLEの主キー | 3
49 | IDX_COMMUROLE1 | 2
50 | IDX_COMMUROLE2 | 1
51 | TBL_WORKPLACEの主キー | 2
52 | IDX_WORKPLACE1 | 3
53 | TBL_APPLICATIONの主キー | 1
54 | IDX_APPLICATION1 | 2
55 | IDX_APPLICATION2 | 2
56 | TBL_USERの主キー | 10
57 | IDX_USER1 | 2
58 | IDX_USER2 | 2
59 | IDX_USER3 | 2
60 | IDX_USER4 | 2
61 | IDX_USER5 | 2
62 | IDX_USER6 | 2
63 | IDX_USER7 | 2
64 | IDX_USER8 | 2
65 | IDX_USER9 | 2
66 | TBL_TEMPLATEの主キー | 1
67 | TBL_WORKTEMPLATEの主キー | 1
68 | TBL_SYSAPPLIの主キー | 1
69 | TBL_COMMULISTの主キー | 1
70 | IDX_COMMULIST1 | 1

(6)　モデルケース6の場合

モデルケース6の場合のテーブルおよびインデクスのセグメント数を次の表に示します。

表B-9　モデルケース6の場合のテーブルおよびインデクスのセグメント数

項番 | RDエリア | テーブル／インデクス | セグメント数
1 | CCMRDDATA1 | TBL_MEMBERROLE | 657
2 | CCMRDDATA2 | TBL_MEMBER | 329
3 | CCMRDDATA3 | TBL_COMMUNITY | 81
4 | CCMRDDATA4 | TBL_SYSTEM | 1
5 | TBL_SYSLIST | 0
6 | TBL_CATEGORY | 4
7 | TBL_COMMUROLE | 395
8 | TBL_WORKPLACE | 5
9 | TBL_APPLICATION | 15
10 | TBL_USER | 56
11 | TBL_TEMPLATE | 1
12 | TBL_WORKTEMPLATE | 1
13 | TBL_SYSAPPLI | 1
14 | TBL_IDMANAGE | 1
15 | TBL_COMMULIST | 0
16 | TBL_OUTBOX | 0
17 | CCMRDIDX1 | TBL_MEMBERROLEの主キー | 126
18 | IDX_MEMBERROLE1 | 28
19 | IDX_MEMBERROLE2 | 18
20 | IDX_MEMBERROLE3 | 21
21 | IDX_MEMBERROLE4 | 100
22 | IDX_MEMBERROLE5 | 93
23 | CCMRDIDX2 | TBL_MEMBERの主キー | 33
24 | IDX_MEMBER1 | 21
25 | IDX_MEMBER2 | 10
26 | IDX_MEMBER4 | 93
27 | IDX_MEMBER5 | 6
28 | IDX_MEMBER6 | 6
29 | IDX_MEMBER7 | 6
30 | IDX_MEMBER8 | 6
31 | IDX_MEMBER9 | 6
32 | IDX_MEMBER10 | 6
33 | IDX_MEMBER11 | 6
34 | IDX_MEMBER12 | 6
35 | CCMRDIDX3 | TBL_COMMUNITYの主キー | 1
36 | IDX_COMMUNITY1 | 1
37 | IDX_COMMUNITY2 | 1
38 | IDX_COMMUNITY3 | 1
39 | IDX_COMMUNITY4 | 5
40 | IDX_COMMUNITY5 | 1
41 | IDX_COMMUNITY6 | 1
42 | IDX_COMMUNITY7 | 1
43 | IDX_COMMUNITY8 | 1
44 | CCMRDIDX4 | TBL_SYSTEMの主キー | 1
45 | IDX_SYSLIST1 | 1
46 | TBL_CATEGORYの主キー | 1
47 | IDX_CATEGORY1 | 1
48 | TBL_COMMUROLEの主キー | 5
49 | IDX_COMMUROLE1 | 3
50 | IDX_COMMUROLE2 | 2
51 | TBL_WORKPLACEの主キー | 2
52 | IDX_WORKPLACE1 | 2
53 | TBL_APPLICATIONの主キー | 4
54 | IDX_APPLICATION1 | 3
55 | IDX_APPLICATION2 | 3
56 | TBL_USERの主キー | 10
57 | IDX_USER1 | 2
58 | IDX_USER2 | 2
59 | IDX_USER3 | 2
60 | IDX_USER4 | 2
61 | IDX_USER5 | 2
62 | IDX_USER6 | 2
63 | IDX_USER7 | 2
64 | IDX_USER8 | 2
65 | IDX_USER9 | 2
66 | TBL_TEMPLATEの主キー | 1
67 | TBL_WORKTEMPLATEの主キー | 1
68 | TBL_SYSAPPLIの主キー | 1
69 | TBL_COMMULISTの主キー | 1
70 | IDX_COMMULIST1 | 1

付録C　データベース容量の見積もりで使用する値

ここではデータベース容量を詳細に見積もる際に使用する値について説明します。データベース容量を見積もる場合は，マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に，ここで説明している値を代入してください。

＜この節の構成＞

付録C.1　容量見積もりの前提条件

付録C.2　値の説明で使用する記号

付録C.3　ユーザ用RDエリアの容量見積もりで使用する値

付録C.4　表の格納ページ数の見積もりで使用する値

付録C.5　インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する値

付録C.1　容量見積もりの前提条件

データベース容量を見積もる際の前提条件を次に示します。

Collaboration - Online Community Managementのデータベースでは，ノースプリットオプションを使用しません。データ長を算出する場合は，ノースプリットオプションを使用しない場合の値を参照してください。

Collaboration - Online Community Managementのデータベースでは，リバランス機能を使用しません。

Collaboration - Online Community Managementのテーブルには，抽象データ型の列や繰り返し列は存在しません。

マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」を参照する際は，これらの条件を考慮してください。

付録C.2　値の説明で使用する記号

値の説明で使用する記号を次の表に示します。

表C-1　値の説明で使用する記号

分類 | 記号 | 項目 | 単位
カテゴリ | GNM | カテゴリ名の長さ（平均値） | バイト
GKN | カテゴリ名ふりがなの長さ（平均値） | バイト
GEN | カテゴリ英語名の長さ（平均値） | バイト
GDP | カテゴリの説明の長さ（平均値） | バイト
GMX | システム内で作成するカテゴリの最大数※1 | なし
GMA | 一つのカテゴリに作成するコミュニティの数 | なし
コミュニティ | CNM | コミュニティ名の長さ（平均値） | バイト
CKN | コミュニティ名ふりがなの長さ（平均値） | バイト
CEN | コミュニティ英語名の長さ（平均値） | バイト
CDP | コミュニティの説明の長さ（平均値） | バイト
CWP | コミュニティに作成できるワークプレースの最大数 | なし
CMX | システム内で作成するコミュニティの最大数 | なし
ユーザ | UID | ユニークIDの長さ（平均値） | バイト
UNM | ユーザの名前（Label1）の長さ（平均値） | バイト
UEN | ユーザの英語名（Label2）の長さ（平均値） | バイト
UJO | ユーザの所属組織名（Label3）の長さ（平均値） | バイト
UJP | ユーザの役職名（Label4）の長さ（平均値） | バイト
UEM | ユーザのメールアドレス（Label5）の長さ（平均値） | バイト
UTL | ユーザの電話番号（Label6）の長さ（平均値） | バイト
UEP | ユーザの英語役職（Label7）の長さ（平均値） | バイト
UEO | ユーザの英語所属組織名（Label8）の長さ（平均値） | バイト
UMX | システムを利用するユーザの最大数 | なし
UAD | システム管理者の数 | なし
UMN | システム運用者の数 | なし
メンバ | MCA | 一人のユーザがコミュニティに所属する数（平均値） | なし
MRA | 一人のユーザが一つのコミュニティで役割を割り当てられる数（平均値） | なし
役割 | RNM | 役割名の長さ（平均値） | バイト
RKN | 役割名ふりがなの長さ（平均値） | バイト
REN | 役割英語名の長さ（平均値） | バイト
RCD | 役割コードの長さ（平均値）※2 | バイト
RDP | 役割の説明の長さ（平均値） | バイト
RCM | 一つのコミュニティに作成する役割の数（平均値）※3 | なし
RMX | システム内で作成する役割の最大数※4 | なし
ワークプレース | WNM | ワークプレース名の長さ（平均値） | バイト
WKN | ワークプレース名ふりがなの長さ（平均値） | バイト
WEN | ワークプレース英語名の長さ（平均値） | バイト
WMX | システム内で作成するコミュニティの最大数，CMXと同じ | なし
アプリケーション | AMX | 登録するアプリケーションの最大数 | なし
システム | LDH | ホスト名の長さ（平均値） | バイト
LMX | ディレクトリサーバの最大数 | なし
LNM | Label1からLabel15に設定された文字列の長さ（平均値） | バイト
テンプレート | TNM | テンプレート名の長さ（平均値） | バイト
TKN | テンプレート名ふりがなの長さ（平均値） | バイト
TEN | テンプレート英語名の長さ（平均値） | バイト
TDP | テンプレートの説明の長さ（平均値） | バイト
TMX | システム内で作成するテンプレートの最大数 | なし
ワークプレーステンプレート | VNM | ワークプレーステンプレート名の長さ（平均値） | バイト
VKN | ワークプレーステンプレート名ふりがなの長さ（平均値） | バイト
VEN | ワークプレーステンプレート英語名の長さ（平均値） | バイト

注※1

カテゴリの階層の数は，1と仮定しています。

注※2

Collaboration - Online Community Managementのデータベースでは，50を指定します。

注※3

共通の役割の数は除きます。

注※4

次の計算式で算出します。

RCM×CMX＋5（共通の役割の数）

付録C.3　ユーザ用RDエリアの容量見積もりで使用する値

ユーザ用RDエリアの容量見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

表C-2　ユーザ用RDエリアの容量見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | RDエリア | 容量見積もりで使用する変数と代入値
n※1 | P | e | k | S | di | αi | βi | γi
1 | CCMRDDATA1 | 1 | 4,096 | 1 | 0 | 20 | 別途算出※2 | 別途算出※3 | 別途算出※3 | 別途算出※4
2 | CCMRDDATA2 | 1 | 4,096 | 1 | 0 | 20
3 | CCMRDDATA3 | 1 | 4,096 | 1 | 0 | 20
4 | CCMRDDATA4 | 1 | 4,096 | 13 | 0 | 20
5 | CCMRDIDX1 | 1 | 4,096 | 0 | 6 | 20
6 | CCMRDIDX2 | 1 | 4,096 | 0 | 12 | 20
7 | CCMRDIDX3 | 1 | 12,288 | 0 | 9 | 20
8 | CCMRDIDX4 | 1 | 4,096 | 0 | 27 | 20

注※1

ユーザ用RDエリアを構成するHiRDBファイルの数です。実際のユーザ環境に合わせて変更してください。詳細はマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」を参照してください。

注※2

HiRDBファイルごとのセグメント数です。αi，βiおよびγiの値を基にして算出してください。

注※3

表ごとの格納ページ数です。表の格納ページ数の算出方法については，「付録C.4　表の格納ページ数の見積もりで使用する値」を参照してください。

注※4

インデクスごとの格納ページ数です。インデクスの格納ページ数の算出方法については，「付録C.5　インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する値」を参照してください。

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

付録C.4　表の格納ページ数の見積もりで使用する値

表の格納ページ数の見積もりで使用する値について説明します。

なお，計算式中の「↑」は，「↑」で挟まれている数値の小数点以下を切り上げることを示します。

＜この項の構成＞

(1)　システム情報テーブル（TBL_SYSTEM）

(2)　システム条件リストテーブル（TBL_SYSLIST）

(3)　カテゴリ情報テーブル（TBL_CATEGORY）

(4)　コミュニティ情報テーブル（TBL_COMMUNITY）

(5)　コミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）

(6)　ワークプレーステーブル（TBL_WORKPLACE）

(7)　アプリケーションテーブル（TBL_APPLICATION）

(8)　メンバ情報テーブル（TBL_MEMBER）

(9)　ユーザ情報テーブル（TBL_USER）

(10)　メンバロールテーブル（TBL_MEMBERROLE）

(11)　テンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）

(12)　ワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）

(13)　システムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）

(14)　ID管理テーブル（TBL_IDMANAGE）

(15)　コミュニティ条件リストテーブル（TBL_COMMULIST）

(16)　通知情報テーブル（TBL_OUTBOX）

(1)　システム情報テーブル（TBL_SYSTEM）

システム情報テーブル（TBL_SYSTEM）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

表C-3　システム情報テーブル（TBL_SYSTEM）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | テーブル名 | 表の格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | di | ei | f | g | h
1 | TBL_SYSTEM | 1 | 4,096 | 30 | 別途算出※1 | 別途算出※2 | 37 | 20 | 10

注※1

表の各列のデータ長です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

注※2

列のデータ長の平均値です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

システム情報テーブル（TBL_SYSTEM）のFIX指定の有無を次に示します。

FIX指定の有無：なし

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(a)　diおよびeiの値の算出方法

diの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」のデータ長一覧に記載されている見積もり式に代入します。

また，eiの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」の可変長文字列型データ長一覧（抽象データ型および繰り返し列を除く場合）に記載されている見積もり式に代入します。

表C-4　diおよびeiの値（システム情報テーブル（TBL_SYSTEM）の場合）

項番 | カラム名 | データ型 | 定義長（バイト） | diの値 | eiの値
1 | CMAKEPERSON | SMALLINT | － | 2 | 0
2 | CDELPERSON | SMALLINT | － | 2 | 0
3 | CDELCONDITION | SMALLINT | － | 2 | 0
4 | MANADDPERSON | SMALLINT | － | 2 | 0
5 | MANADDCONDITION | SMALLINT | － | 2 | 0
6 | CATEGORYPERSON | SMALLINT | － | 2 | 0
7 | CATEGORYCONDITION | SMALLINT | － | 2 | 0
8 | MEMBERLIST | SMALLINT | － | 2 | 0
9 | APDUPLICATION | SMALLINT | － | 2 | 0
10 | LDAPCONDITION | SMALLINT | － | 2 | 0
11 | SYSTEMPOLICY1 | SMALLINT | － | 2 | 0
12 | SYSTEMPOLICY2 | SMALLINT | － | 2 | 0
13 | SYSTEMPOLICY3 | SMALLINT | － | 2 | 0
14 | SYSTEMPOLICY4 | SMALLINT | － | 2 | 0
15 | SYSTEMPOLICY5 | SMALLINT | － | 2 | 0
16 | SYSTEMPOLICY6 | SMALLINT | － | 2 | 0
17 | SYSTEMPOLICY7 | SMALLINT | － | 2 | 0
18 | INTRALDAP | VARCHAR | 3,200 | 1 | 0
19 | INTERLDAP | VARCHAR | 3,200 | 1 | 0
20 | HITMAX | SMALLINT | － | 2 | 0
21 | LABEL1NAME | MVARCHAR | 80 | UNM＋1 | 0
22 | LABEL2NAME | MVARCHAR | 80 | UEN＋1 | 0
23 | LABEL3NAME | MVARCHAR | 80 | UJO＋1 | 0
24 | LABEL4NAME | MVARCHAR | 80 | UJP＋1 | 0
25 | LABEL5NAME | MVARCHAR | 80 | UEM＋1 | 0
26 | LABEL6NAME | MVARCHAR | 80 | UTL＋1 | 0
27 | LABEL7NAME | MVARCHAR | 80 | UEP＋1 | 0
28 | LABEL8NAME | MVARCHAR | 80 | UEO＋1 | 0
29 | LABEL9NAME | MVARCHAR | 80 | 1 | 0
30 | LABEL10NAME | MVARCHAR | 80 | 1 | 0
31 | LABEL11NAME | MVARCHAR | 80 | 1 | 0
32 | LABEL12NAME | MVARCHAR | 80 | 1 | 0
33 | LABEL13NAME | MVARCHAR | 80 | 1 | 0
34 | LABEL14NAME | MVARCHAR | 80 | 1 | 0
35 | LABEL15NAME | MVARCHAR | 80 | 1 | 0
36 | CODETYPE | VARCHAR | 8 | 5＋1 | 0
37 | EFFECTIVEID | SMALLINT | － | 2 | 0

（凡例）

－：該当しません。

(2)　システム条件リストテーブル（TBL_SYSLIST）

システム条件リストテーブル（TBL_SYSLIST）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

表C-5　システム条件リストテーブル（TBL_SYSLIST）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | テーブル名 | 表の格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | di | ei | f | g | h
1 | TBL_SYSLIST | 0 | 4,096 | 30 | 別途算出※1 | 別途算出※2 | 9 | 20 | 10

注※1

表の各列のデータ長です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

注※2

列のデータ長の平均値です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

システム条件リストテーブル（TBL_SYSLIST）のFIX指定の有無を次に示します。

FIX指定の有無：なし

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(a)　diおよびeiの値の算出方法

diの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」のデータ長一覧に記載されている見積もり式に代入します。

また，eiの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」の可変長文字列型データ長一覧（抽象データ型および繰り返し列を除く場合）に記載されている見積もり式に代入します。

表C-6　diおよびeiの値（システム条件リストテーブル（TBL_SYSLIST）の場合）

項番 | カラム名 | データ型 | 定義長（バイト） | diの値 | eiの値
1 | POLICYOBJECT | SMALLINT | － | 2 | 0
2 | INFOFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
3 | THINGS | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
4 | NOTICEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
5 | CHANGEINFO | CHAR | 16 | 16 | 0
6 | DELETEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
7 | DELETEDATE | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
8 | TERMOFVARIDITY | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
9 | CODETYPE | VARCHAR | 8 | 1 | 0

（凡例）

－：該当しません。

(3)　カテゴリ情報テーブル（TBL_CATEGORY）

カテゴリ情報テーブル（TBL_CATEGORY）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

表C-7　カテゴリ情報テーブル（TBL_CATEGORY）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | テーブル名 | 表の格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | di | ei | f | g | h
1 | TBL_CATEGORY | GMX | 4,096 | 30 | 別途算出※1 | 別途算出※2 | 12 | 20 | 10

注※1

表の各列のデータ長です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

注※2

列のデータ長の平均値です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

カテゴリ情報テーブル（TBL_CATEGORY）のFIX指定の有無を次に示します。

FIX指定の有無：なし

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(a)　diおよびeiの値の算出方法

diの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」のデータ長一覧に記載されている見積もり式に代入します。

また，eiの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」の可変長文字列型データ長一覧（抽象データ型および繰り返し列を除く場合）に記載されている見積もり式に代入します。

表C-8　diおよびeiの値（カテゴリ情報テーブル（TBL_CATEGORY）の場合）

項番 | カラム名 | データ型 | 定義長（バイト） | diの値 | eiの値
1 | CATEGORYID | VARCHAR | 40 | 11＋1 | 0
2 | CATEGORYNAME | MVARCHAR | 255 | GNM＋1 | 0
3 | CATEGORYKANA | MVARCHAR | 255 | GKN＋1 | 0
4 | CATEGORYENAME | VARCHAR | 255 | GEN＋1 | 0
5 | UPPERID | VARCHAR | 40 | 11＋1 | 0
6 | DESCRIPTION | MVARCHAR | 3,200 | GDPから算出※ | GDPから算出※
7 | NOTICEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
8 | CHANGEINFO | CHAR | 16 | 16 | 0
9 | DELETEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
10 | DELETEDATE | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
11 | TERMOFVARIDITY | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
12 | CODETYPE | VARCHAR | 8 | 1 | 0

（凡例）

－：該当しません。

注※

変数dにGDPの値を代入して算出してください。算出方法については，マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」を参照してください。値を算出する場合は，分岐が起こるかどうかを考慮してください。

(4)　コミュニティ情報テーブル（TBL_COMMUNITY）

コミュニティ情報テーブル（TBL_COMMUNITY）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

表C-9　コミュニティ情報テーブル（TBL_COMMUNITY）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | テーブル名 | 表の格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | di | ei | f | g | h
1 | TBL_COMMUNITY | CMX | 4,096 | 30 | 別途算出※1 | 別途算出※2 | 42 | 20 | 10

注※1

表の各列のデータ長です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

注※2

列のデータ長の平均値です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

コミュニティ情報テーブル（TBL_COMMUNITY）のFIX指定の有無を次に示します。

FIX指定の有無：なし

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(a)　diおよびeiの値の算出方法

diの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」のデータ長一覧に記載されている見積もり式に代入します。

また，eiの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」の可変長文字列型データ長一覧（抽象データ型および繰り返し列を除く場合）に記載されている見積もり式に代入します。

表C-10　diおよびeiの値（コミュニティ情報テーブル（TBL_COMMUNITY）の場合）

項番 | カラム名 | データ型 | 定義長（バイト） | diの値 | eiの値
1 | COMMUID | VARCHAR | 40 | 11＋1 | 0
2 | COMMUNAME | MVARCHAR | 255 | CNM＋1 | 0
3 | COMMUKANA | MVARCHAR | 255 | CKN＋1 | 0
4 | COMMUENAME | VARCHAR | 255 | CEN＋1 | 0
5 | CATEGORYID | VARCHAR | 40 | 11＋1 | 0
6 | PCOMMUID | VARCHAR | 40 | 1 | 0
7 | HONERID | MVARCHAR | 255 | 8＋1 | 0
8 | ADDMEMBER | SMALLINT | － | 2 | 0
9 | DELMEMBER | SMALLINT | － | 2 | 0
10 | ADDREQMEMBER | SMALLINT | － | 2 | 0
11 | DELREQMEMBER | SMALLINT | － | 2 | 0
12 | OUTCOMMUFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
13 | OUTMEMFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
14 | CCOMMUPERSON | SMALLINT | － | 2 | 0
15 | CROLEPERSON | SMALLINT | － | 2 | 0
16 | LCROLEPERSON | SMALLINT | － | 2 | 0
17 | MEMBERSORT | SMALLINT | － | 2 | 0
18 | WORKPERSON | SMALLINT | － | 2 | 0
19 | MEMDELCONDITION | SMALLINT | － | 2 | 0
20 | COMMUNITYPOLICY0 | SMALLINT | － | 2 | 0
21 | COMMUNITYPOLICY1 | SMALLINT | － | 2 | 0
22 | COMMUNITYPOLICY2 | SMALLINT | － | 2 | 0
23 | COMMUNITYPOLICY3 | SMALLINT | － | 2 | 0
24 | COMMUNITYPOLICY4 | SMALLINT | － | 2 | 0
25 | COMMUNITYPOLICY5 | SMALLINT | － | 2 | 0
26 | COMMUNITYPOLICY6 | SMALLINT | － | 2 | 0
27 | COMMUNITYPOLICY7 | SMALLINT | － | 2 | 0
28 | COMMUNITYPOLICY8 | SMALLINT | － | 2 | 0
29 | WORKPLACEMAX | SMALLINT | － | 2 | 0
30 | WORKPLACELIST | VARCHAR | 3,200 | 11 | 0
31 | SUCCESSION | SMALLINT | － | 2 | 0
32 | NOTICEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
33 | CHANGEINFO | CHAR | 16 | 16 | 0
34 | DESCRIPTION | MVARCHAR | 3,200 | CDPから算出※ | CDPから算出※
35 | PARENTCID | VARCHAR | 3,200 | 1 | 0
36 | CHILDCID | VARCHAR | 3,200 | 1 | 0
37 | INFOSIZE | INTEGER | － | 4 | 0
38 | COMMUINFO | MVARCHAR | 20,000 | 1 | 0
39 | DELETEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
40 | DELETEDATE | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
41 | TERMOFVARIDITY | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
42 | CODETYPE | VARCHAR | 8 | 1 | 0

（凡例）

－：該当しません。

注※

変数dにCDPの値を代入して算出してください。算出方法については，マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」を参照してください。値を算出する場合は，分岐が起こるかどうかを考慮してください。

(5)　コミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）

コミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

表C-11　コミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | テーブル名 | 表の格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | di | ei | f | g | h
1 | TBL_COMMUROLE | RMX | 4,096 | 30 | 別途算出※1 | 別途算出※2 | 16 | 20 | 10

注※1

表の各列のデータ長です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

注※2

列のデータ長の平均値です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

コミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）のFIX指定の有無を次に示します。

FIX指定の有無：なし

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(a)　diおよびeiの値の算出方法

diの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」のデータ長一覧に記載されている見積もり式に代入します。

また，eiの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」の可変長文字列型データ長一覧（抽象データ型および繰り返し列を除く場合）に記載されている見積もり式に代入します。

表C-12　diおよびeiの値（コミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）の場合）

項番 | カラム名 | データ型 | 定義長（バイト） | diの値 | eiの値
1 | ROLEID | VARCHAR | 16 | 11＋1 | 0
2 | ROLETYPE | SMALLINT | － | 2 | 0
3 | ROLEASSORT | SMALLINT | － | 2 | 0
4 | COMMUID | VARCHAR | 40 | 11＋1 | 0
5 | ROLENAME | MVARCHAR | 255 | RNM＋1 | 0
6 | ROLEKANA | MVARCHAR | 255 | RKN＋1 | 0
7 | ROLEENAME | VARCHAR | 255 | REN＋1 | 0
8 | ROLECODE | MVARCHAR | 32,000 | RCD＋1 | 0
9 | STDCODE | CHAR | 8 | 8 | 0
10 | DESCRIPTION | MVARCHAR | 3,200 | RDPから算出※ | RDPから算出※
11 | NOTICEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
12 | CHANGEINFO | CHAR | 16 | 16 | 0
13 | DELETEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
14 | DELETEDATE | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
15 | TERMOFVARIDITY | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
16 | CODETYPE | VARCHAR | 8 | 1 | 0

（凡例）

－：該当しません。

注※

変数dにRDPの値を代入して算出してください。算出方法については，マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」を参照してください。値を算出する場合は，分岐が起こるかどうかを考慮してください。

(6)　ワークプレーステーブル（TBL_WORKPLACE）

ワークプレーステーブル（TBL_WORKPLACE）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

表C-13　ワークプレーステーブル（TBL_WORKPLACE）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | テーブル名 | 表の格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | di | ei | f | g | h
1 | TBL_WORKPLACE | WMX | 4,096 | 30 | 別途算出※1 | 別途算出※2 | 13 | 20 | 10

注※1

表の各列のデータ長です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

注※2

列のデータ長の平均値です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

ワークプレーステーブル（TBL_WORKPLACE）のFIX指定の有無を次に示します。

FIX指定の有無：なし

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(a)　diおよびeiの値の算出方法

diの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」のデータ長一覧に記載されている見積もり式に代入します。

また，eiの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」の可変長文字列型データ長一覧（抽象データ型および繰り返し列を除く場合）に記載されている見積もり式に代入します。

表C-14　diおよびeiの値（ワークプレーステーブル（TBL_WORKPLACE）の場合）

項番 | カラム名 | データ型 | 定義長（バイト） | diの値 | eiの値
1 | WORKPLACEID | VARCHAR | 16 | 11＋1 | 0
2 | COMMUID | VARCHAR | 40 | 11＋1 | 0
3 | WORKPLACENAME | MVARCHAR | 255 | WNM＋1 | 0
4 | WORKPLACEKANA | MVARCHAR | 255 | WKN＋1 | 0
5 | WORKPLACEENAME | VARCHAR | 255 | WEN＋1 | 0
6 | ENFORCEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
7 | VIEWMAX | SMALLINT | － | 2 | 0
8 | NOTICEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
9 | CHANGEINFO | CHAR | 16 | 16 | 0
10 | DELETEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
11 | DELETEDATE | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
12 | TERMOFVARIDITY | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
13 | CODETYPE | VARCHAR | 8 | 1 | 0

（凡例）

－：該当しません。

(7)　アプリケーションテーブル（TBL_APPLICATION）

アプリケーションテーブル（TBL_APPLICATION）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

表C-15　アプリケーションテーブル（TBL_APPLICATION）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | テーブル名 | 表の格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | di | ei | f | g | h
1 | TBL_APPLICATION | AMX×CMX | 4,096 | 30 | 別途算出※1 | 別途算出※2 | 16 | 20 | 10

注※1

表の各列のデータ長です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

注※2

列のデータ長の平均値です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

アプリケーションテーブル（TBL_APPLICATION）のFIX指定の有無を次に示します。

FIX指定の有無：なし

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(a)　diおよびeiの値の算出方法

diの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」のデータ長一覧に記載されている見積もり式に代入します。

また，eiの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」の可変長文字列型データ長一覧（抽象データ型および繰り返し列を除く場合）に記載されている見積もり式に代入します。

表C-16　diおよびeiの値（アプリケーションテーブル（TBL_APPLICATION）の場合）

項番 | カラム名 | データ型 | 定義長（バイト） | diの値 | eiの値
1 | COLLABOAPID | INTEGER | － | 4 | 0
2 | IDTYPE | SMALLINT | － | 2 | 0
3 | WORKPLACEID | VARCHAR | 16 | 11＋1 | 0
4 | COMMUID | VARCHAR | 40 | 11＋1 | 0
5 | PORTLETNAME | VARCHAR | 80 | 10＋1 | 0
6 | COLLABOAPNAME | MVARCHAR | 255 | 20＋1 | 0
7 | COLLABOAPKANA | MVARCHAR | 255 | 30＋1 | 0
8 | COLLABOAPENAME | VARCHAR | 255 | 8＋1 | 0
9 | ENFORCEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
10 | COLLABOAPCON | MVARCHAR | 511 | 1 | 0
11 | NOTICEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
12 | CHANGEINFO | CHAR | 16 | 16 | 0
13 | DELETEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
14 | DELETEDATE | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
15 | TERMOFVARIDITY | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
16 | CODETYPE | VARCHAR | 8 | 1 | 0

（凡例）

－：該当しません。

(8)　メンバ情報テーブル（TBL_MEMBER）

メンバ情報テーブル（TBL_MEMBER）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

表C-17　メンバ情報テーブル（TBL_MEMBER）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | テーブル名 | 表の格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | di | ei | f | g | h
1 | TBL_MEMBER | MCA×UMX | 4,096 | 30 | 別途算出※1 | 別途算出※2 | 50 | 20 | 10

注※1

表の各列のデータ長です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

注※2

列のデータ長の平均値です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

メンバ情報テーブル（TBL_MEMBER）のFIX指定の有無を次に示します。

FIX指定の有無：なし

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(a)　diおよびeiの値の算出方法

diの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」のデータ長一覧に記載されている見積もり式に代入します。

また，eiの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」の可変長文字列型データ長一覧（抽象データ型および繰り返し列を除く場合）に記載されている見積もり式に代入します。

表C-18　diおよびeiの値（メンバ情報テーブル（TBL_MEMBER）の場合）

項番 | カラム名 | データ型 | 定義長（バイト） | diの値 | eiの値
1 | MEMBERID | INTEGER | － | 4 | 0
2 | UNIQUEID | MVARCHAR | 255 | UID＋1 | 0
3 | USERID | MVARCHAR | 255 | 8＋1 | 0
4 | HOSTNAME | VARCHAR | 255 | 1 | 0
5 | HOSTTYPE | SMALLINT | － | 2 | 0
6 | COMMUID | VARCHAR | 40 | 11＋1 | 0
7 | MEMSTATE | SMALLINT | － | 2 | 0
8 | VEWMAX | SMALLINT | － | 2 | 0
9 | MEMBERNAME | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
10 | MEMBERKANA | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
11 | MEMBERENAME | VARCHAR | 255 | 1 | 0
12 | LABEL1VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
13 | LABEL2VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
14 | LABEL3VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
15 | LABEL4VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
16 | LABEL5VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
17 | LABEL6VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
18 | LABEL7VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
19 | LABEL8VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
20 | LABEL9VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
21 | LABEL10VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
22 | LABEL11VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
23 | LABEL12VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
24 | LABEL13VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
25 | LABEL14VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
26 | LABEL15VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
27 | LABEL1FLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
28 | LABEL2FLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
29 | LABEL3FLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
30 | LABEL4FLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
31 | LABEL5FLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
32 | LABEL6FLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
33 | LABEL7FLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
34 | LABEL8FLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
35 | LABEL9FLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
36 | LABEL10FLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
37 | LABEL11FLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
38 | LABEL12FLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
39 | LABEL13FLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
40 | LABEL14FLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
41 | LABEL15FLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
42 | MEMPOLICYCODE | MVARCHAR | 32,000 | 1 | 0
43 | NOTICEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
44 | CHANGEINFO | CHAR | 16 | 16 | 0
45 | DELETEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
46 | DELETEDATE | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
47 | INFOSIZE | INTEGER | － | 4 | 0
48 | ANOTHERINFO | MVARCHAR | 20,000 | 1 | 0
49 | TERMOFVARIDITY | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
50 | CODETYPE | VARCHAR | 8 | 1 | 0

（凡例）

－：該当しません。

(9)　ユーザ情報テーブル（TBL_USER）

ユーザ情報テーブル（TBL_USER）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

表C-19　ユーザ情報テーブル（TBL_USER）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | テーブル名 | 表の格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | di | ei | f | g | h
1 | TBL_USER | UMX | 4,096 | 30 | 別途算出※1 | 別途算出※2 | 44 | 20 | 10

注※1

表の各列のデータ長です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

注※2

列のデータ長の平均値です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

ユーザ情報テーブル（TBL_USER）のFIX指定の有無を次に示します。

FIX指定の有無：なし

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(a)　diおよびeiの値の算出方法

diの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」のデータ長一覧に記載されている見積もり式に代入します。

また，eiの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」の可変長文字列型データ長一覧（抽象データ型および繰り返し列を除く場合）に記載されている見積もり式に代入します。

表C-20　diおよびeiの値（ユーザ情報テーブル（TBL_USER）の場合）

項番 | カラム名 | データ型 | 定義長（バイト） | diの値 | eiの値
1 | UNIQUEID | MVARCHAR | 255 | UID＋1 | 0
2 | USERID | MVARCHAR | 255 | 8＋1 | 0
3 | HOSTNAME | VARCHAR | 255 | 1 | 0
4 | HOSTTYPE | SMALLINT | － | 2 | 0
5 | SYSTEMROLE | SMALLINT | － | 2 | 0
6 | USERNOTICEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
7 | LABEL1VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
8 | LABEL2VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
9 | LABEL3VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
10 | LABEL4VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
11 | LABEL5VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
12 | LABEL6VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
13 | LABEL7VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
14 | LABEL8VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
15 | LABEL9VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
16 | LABEL10VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
17 | LABEL11VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
18 | LABEL12VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
19 | LABEL13VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
20 | LABEL14VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
21 | LABEL15VALUE | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
22 | LABEL1UFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
23 | LABEL2UFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
24 | LABEL3UFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
25 | LABEL4UFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
26 | LABEL5UFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
27 | LABEL6UFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
28 | LABEL7UFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
29 | LABEL8UFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
30 | LABEL9UFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
31 | LABEL10UFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
32 | LABEL11UFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
33 | LABEL12UFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
34 | LABEL13UFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
35 | LABEL14UFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
36 | LABEL15UFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
37 | NOTICEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
38 | CHANGEINFO | CHAR | 16 | 16 | 0
39 | DELETEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
40 | DELETEDATE | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
41 | INFOSIZE | INTEGER | － | 4 | 0
42 | ANOTHERINFO | MVARCHAR | 20,000 | 1 | 0
43 | TERMOFVARIDITY | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
44 | CODETYPE | VARCHAR | 8 | 1 | 0

（凡例）

－：該当しません。

(10)　メンバロールテーブル（TBL_MEMBERROLE）

メンバロールテーブル（TBL_MEMBERROLE）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

表C-21　メンバロールテーブル（TBL_MEMBERROLE）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | テーブル名 | 表の格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | di | ei | f | g | h
1 | TBL_MEMBERROLE | MCA×UMX×MRA | 4,096 | 30 | 別途算出※1 | 別途算出※2 | 16 | 20 | 10

注※1

表の各列のデータ長です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

注※2

列のデータ長の平均値です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

メンバロールテーブル（TBL_MEMBERROLE）のFIX指定の有無を次に示します。

FIX指定の有無：なし

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(a)　diおよびeiの値の算出方法

diの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」のデータ長一覧に記載されている見積もり式に代入します。

また，eiの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」の可変長文字列型データ長一覧（抽象データ型および繰り返し列を除く場合）に記載されている見積もり式に代入します。

表C-22　diおよびeiの値（メンバロールテーブル（TBL_MEMBERROLE）の場合）

項番 | カラム名 | データ型 | 定義長（バイト） | diの値 | eiの値
1 | MEMBERID | INTEGER | － | 4 | 0
2 | UNIQUEID | MVARCHAR | 255 | UID＋1 | 0
3 | COMMUID | VARCHAR | 40 | 11＋1 | 0
4 | ROLEID | VARCHAR | 16 | 11＋1 | 0
5 | ROLETYPE | SMALLINT | － | 2 | 0
6 | ROLENAME | MVARCHAR | 255 | RNM＋1 | 0
7 | ROLEKANA | MVARCHAR | 255 | RKN＋1 | 0
8 | ROLEENAME | VARCHAR | 255 | REN＋1 | 0
9 | ROLECODE | MVARCHAR | 32,000 | RCD＋1 | 0
10 | STDCODE | CHAR | 8 | 8 | 0
11 | NOTICEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
12 | CHANGEINFO | CHAR | 16 | 16 | 0
13 | DELETEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
14 | DELETEDATE | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
15 | TERMOFVARIDITY | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
16 | CODETYPE | VARCHAR | 8 | 1 | 0

（凡例）

－：該当しません。

(11)　テンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）

テンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

表C-23　テンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | テーブル名 | 表の格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | di | ei | f | g | h
1 | TBL_TEMPLATE | TMX | 4,096 | 30 | 別途算出※1 | 別途算出※2 | 42 | 20 | 10

注※1

表の各列のデータ長です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

注※2

列のデータ長の平均値です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

テンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）のFIX指定の有無を次に示します。

FIX指定の有無：なし

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(a)　diおよびeiの値の算出方法

diの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」のデータ長一覧に記載されている見積もり式に代入します。

また，eiの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」の可変長文字列型データ長一覧（抽象データ型および繰り返し列を除く場合）に記載されている見積もり式に代入します。

表C-24　diおよびeiの値（テンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）の場合）

項番 | カラム名 | データ型 | 定義長（バイト） | diの値 | eiの値
1 | TEMPLATEID | VARCHAR | 40 | 11 | 0
2 | TEMPLATENAME | MVARCHAR | 255 | TNM＋1 | 0
3 | TEMPLATEKANA | MVARCHAR | 255 | TKN＋1 | 0
4 | TEMPLATEENAME | VARCHAR | 255 | TEN＋1 | 0
5 | CATEGORYID | VARCHAR | 40 | 5 | 0
6 | PCOMMUID | VARCHAR | 40 | 1 | 0
7 | HONERID | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
8 | ADDMEMBER | SMALLINT | － | 2 | 0
9 | DELMEMBER | SMALLINT | － | 2 | 0
10 | ADDREQMEMBER | SMALLINT | － | 2 | 0
11 | DELREQMEMBER | SMALLINT | － | 2 | 0
12 | OUTCOMMUFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
13 | OUTMEMFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
14 | CCOMMUPERSON | SMALLINT | － | 2 | 0
15 | CROLEPERSON | SMALLINT | － | 2 | 0
16 | LCROLEPERSON | SMALLINT | － | 2 | 0
17 | WORKPERSON | SMALLINT | － | 2 | 0
18 | COMMUNITYPOLICY0 | SMALLINT | － | 2 | 0
19 | COMMUNITYPOLICY1 | SMALLINT | － | 2 | 0
20 | COMMUNITYPOLICY2 | SMALLINT | － | 2 | 0
21 | COMMUNITYPOLICY3 | SMALLINT | － | 2 | 0
22 | COMMUNITYPOLICY4 | SMALLINT | － | 2 | 0
23 | COMMUNITYPOLICY5 | SMALLINT | － | 2 | 0
24 | COMMUNITYPOLICY6 | SMALLINT | － | 2 | 0
25 | COMMUNITYPOLICY7 | SMALLINT | － | 2 | 0
26 | COMMUNITYPOLICY8 | SMALLINT | － | 2 | 0
27 | COMMUNITYPOLICY9 | SMALLINT | － | 2 | 0
28 | WORKPLACEMAX | SMALLINT | － | 2 | 0
29 | PARENTCID | VARCHAR | 3,200 | 1 | 0
30 | CHILDCID | VARCHAR | 3,200 | 1 | 0
31 | DESCRIPTION | MVARCHAR | 3,200 | TDPから算出※ | TDPから算出※
32 | INFOSIZE | SMALLINT | － | 2 | 0
33 | COMMUINFO | VARCHAR | 20,000 | 1 | 0
34 | WORKTMPLIDLIST | MVARCHAR | 3,200 | 1 | 0
35 | ROLEIDLIST | MVARCHAR | 3,200 | 1 | 0
36 | SUCCESSION | SMALLINT | － | 2 | 0
37 | NOTICEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
38 | CHANGEINFO | CHAR | 16 | 16 | 0
39 | DELETEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
40 | DELETEDATE | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
41 | TERMOFVARIDITY | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
42 | CODETYPE | VARCHAR | 8 | 1 | 0

（凡例）

－：該当しません。

注※

変数ｄにTDPの値を代入して算出してください。算出方法については，マニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」を参照してください。値を算出する場合は，分岐が起こるかどうかを考慮してください。

(12)　ワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）

ワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

表C-25　ワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | テーブル名 | 表の格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | di | ei | f | g | h
1 | TBL_WORKTEMPLATE | TMX | 4,096 | 30 | 別途算出※1 | 別途算出※2 | 14 | 20 | 10

注※1

表の各列のデータ長です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

注※2

列のデータ長の平均値です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

ワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）のFIX指定の有無を次に示します。

FIX指定の有無：なし

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(a)　diおよびeiの値の算出方法

diの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」のデータ長一覧に記載されている見積もり式に代入します。

また，eiの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」の可変長文字列型データ長一覧（抽象データ型および繰り返し列を除く場合）に記載されている見積もり式に代入します。

表C-26　diおよびeiの値（ワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）の場合）

項番 | カラム名 | データ型 | 定義長（バイト） | diの値 | eiの値
1 | WORKTMPLID | VARCHAR | 16 | 10＋1 | 0
2 | COMMUID | VARCHAR | 40 | 10＋1 | 0
3 | WORKTMPLNAME | MVARCHAR | 255 | VNM＋1 | 0
4 | WORKTMPLKANA | MVARCHAR | 255 | VKN＋1 | 0
5 | WORKTMPLENAME | VARCHAR | 255 | VEN＋1 | 0
6 | ENFORCEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
7 | COLLABOAPID | MVARCHAR | 10,000 | 5＋1 | 0
8 | WORKPLACEMAX | SMALLINT | － | 2 | 0
9 | NOTICEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
10 | CHANGEINFO | CHAR | 16 | 16 | 0
11 | DELETEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
12 | DELETEDATE | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
13 | TERMOFVARIDITY | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
14 | CODETYPE | VARCHAR | 8 | 1 | 0

（凡例）

－：該当しません。

(13)　システムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）

システムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

表C-27　システムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | テーブル名 | 表の格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | di | ei | f | g | h
1 | TBL_SYSAPPLI | AMX | 4,096 | 30 | 別途算出※1 | 別途算出※2 | 13 | 20 | 10

注※1

表の各列のデータ長です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

注※2

列のデータ長の平均値です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

システムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）のFIX指定の有無を次に示します。

FIX指定の有無：なし

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(a)　diおよびeiの値の算出方法

diの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」のデータ長一覧に記載されている見積もり式に代入します。

また，eiの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」の可変長文字列型データ長一覧（抽象データ型および繰り返し列を除く場合）に記載されている見積もり式に代入します。

表C-28　diおよびeiの値（システムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）の場合）

項番 | カラム名 | データ型 | 定義長（バイト） | diの値 | eiの値
1 | COLLABOAPID | INTEGER | － | 4 | 0
2 | PORTLETNAME | VARCHAR | 80 | 10＋1 | 0
3 | COLLABOAPNAME | MVARCHAR | 255 | 20＋1 | 0
4 | COLLABOAPKANA | MVARCHAR | 255 | 30＋1 | 0
5 | COLLABOAPENAME | VARCHAR | 255 | 20＋1 | 0
6 | INTERFACENAME | VARCHAR | 80 | 1 | 0
7 | CLASSNAME | VARCHAR | 255 | 72＋1 | 0
8 | NOTICEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
9 | CHANGEINFO | CHAR | 16 | 16 | 0
10 | DELETEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
11 | DELETEDATE | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
12 | TERMOFVARIDITY | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
13 | CODETYPE | VARCHAR | 8 | 1 | 0

（凡例）

－：該当しません。

(14)　ID管理テーブル（TBL_IDMANAGE）

ID管理テーブル（TBL_IDMANAGE）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

表C-29　ID管理テーブル（TBL_IDMANAGE）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | テーブル名 | 表の格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | di | ei | f | g | h
1 | TBL_IDMANAGE | 8 | 4,096 | 30 | 別途算出※1 | 別途算出※2 | 2 | 20 | 10

注※1

表の各列のデータ長です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

注※2

列のデータ長の平均値です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

ID管理テーブル（TBL_IDMANAGE）のFIX指定の有無を次に示します。

FIX指定の有無：あり

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(a)　diおよびeiの値の算出方法

diの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」のデータ長一覧に記載されている見積もり式に代入します。

また，eiの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」の可変長文字列型データ長一覧（抽象データ型および繰り返し列を除く場合）に記載されている見積もり式に代入します。

表C-30　diおよびeiの値（ID管理テーブル（TBL_IDMANAGE）の場合）

項番 | カラム名 | データ型 | 定義長（バイト） | diの値 | eiの値
1 | IDASSORT | CHAR | 3 | 3 | 0
2 | IDNUMBER | INTEGER | － | 4 | 0

（凡例）

－：該当しません。

(15)　コミュニティ条件リストテーブル（TBL_COMMULIST）

コミュニティ条件リストテーブル（TBL_COMMULIST）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

表C-31　コミュニティ条件リストテーブル（TBL_COMMULIST）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | テーブル名 | 表の格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | di | ei | f | g | h
1 | TBL_COMMULIST | 0 | 4,096 | 30 | 別途算出※1 | 別途算出※2 | 10 | 20 | 10

注※1

表の各列のデータ長です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

注※2

列のデータ長の平均値です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

コミュニティ条件リストテーブル（TBL_COMMULIST）のFIX指定の有無を次に示します。

FIX指定の有無：なし

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(a)　diおよびeiの値の算出方法

diの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」のデータ長一覧に記載されている見積もり式に代入します。

また，eiの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」の可変長文字列型データ長一覧（抽象データ型および繰り返し列を除く場合）に記載されている見積もり式に代入します。

表C-32　diおよびeiの値（コミュニティ条件リストテーブル（TBL_COMMULIST）の場合）

項番 | カラム名 | データ型 | 定義長（バイト） | diの値 | eiの値
1 | COMMUID | VARCHAR | 40 | 1 | 0
2 | POLICYOBJECT | SMALLINT | － | 2 | 0
3 | INFOFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
4 | THINGS | MVARCHAR | 255 | 1 | 0
5 | NOTICEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
6 | CHANGEINFO | CHAR | 16 | 16 | 0
7 | DELETEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
8 | DELETEDATE | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
9 | TERMOFVARIDITY | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
10 | CODETYPE | VARCHAR | 8 | 1 | 0

（凡例）

－：該当しません。

(16)　通知情報テーブル（TBL_OUTBOX）

通知情報テーブル（TBL_OUTBOX）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

表C-33　通知情報テーブル（TBL_OUTBOX）の格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | テーブル名 | 表の格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | di | ei | f | g | h
1 | TBL_OUTBOX | 0 | 4,096 | 30 | 別途算出※1 | 別途算出※2 | 6 | 20 | 10

注※1

表の各列のデータ長です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

注※2

列のデータ長の平均値です。詳細は「(a) diおよびeiの値の算出方法」を参照してください。

通知情報テーブル（TBL_OUTBOX）のFIX指定の有無を次に示します。

FIX指定の有無：なし

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(a)　diおよびeiの値の算出方法

diの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」のデータ長一覧に記載されている見積もり式に代入します。

また，eiの値を算出するには，次の表に示す値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」の可変長文字列型データ長一覧（抽象データ型および繰り返し列を除く場合）に記載されている見積もり式に代入します。

表C-34　diおよびeiの値（通知情報テーブル（TBL_OUTBOX）の場合）

項番 | カラム名 | データ型 | 定義長（バイト） | diの値 | eiの値
1 | UNIQUEID | MVARCHAR | 255 | UID＋1 | 0
2 | EMAIL | MVARCHAR | 255 | 64＋1 | 0
3 | NOTICEINFO | MVARCHAR | 3,200 | 1 | 0
4 | DELETEFLAG | SMALLINT | － | 2 | 0
5 | DELETEDATE | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0
6 | TERMOFVARIDITY | TIMESTAMP | 0 | 7 | 0

（凡例）

－：該当しません。

付録C.5　インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する値

インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する値について説明します。

なお，計算式中の「↑」は，「↑」で挟まれている数値の小数点以下を切り上げることを示します。

＜この項の構成＞

(1)　システム情報テーブル（TBL_SYSTEM）

(2)　システム条件リストテーブル（TBL_SYSLIST）

(3)　カテゴリ情報テーブル（TBL_CATEGORY）

(4)　コミュニティ情報テーブル（TBL_COMMUNITY）

(5)　コミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）

(6)　ワークプレーステーブル（TBL_WORKPLACE）

(7)　アプリケーションテーブル（TBL_APPLICATION）

(8)　メンバ情報テーブル（TBL_MEMBER）

(9)　ユーザ情報テーブル（TBL_USER）

(10)　メンバロールテーブル（TBL_MEMBERROLE）

(11)　テンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）

(12)　ワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）

(13)　システムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）

(14)　コミュニティ条件リストテーブル（TBL_COMMULIST）

(1)　システム情報テーブル（TBL_SYSTEM）

システム情報テーブル（TBL_SYSTEM）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

なお，システム情報テーブル（TBL_SYSTEM）のインデクスはユニークインデクスです。

表C-35　システム情報テーブル（TBL_SYSTEM）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | d | e | f | g | h
1 | 主キー（EFFECTIVEID）に定義されたインデクス | 4,096 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(2)　システム条件リストテーブル（TBL_SYSLIST）

システム条件リストテーブル（TBL_SYSLIST）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

なお，システム条件リストテーブル（TBL_SYSLIST）のインデクスはユニークインデクスではありません。

表C-36　システム条件リストテーブル（TBL_SYSLIST）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | d | e | f | g | h
1 | IDX_SYSLIST1 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(3)　カテゴリ情報テーブル（TBL_CATEGORY）

カテゴリ情報テーブル（TBL_CATEGORY）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

なお，項番1のインデクスはユニークインデクスです。それ以外のインデクスはユニークインデクスではありません。

表C-37　カテゴリ情報テーブル（TBL_CATEGORY）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応（1/2）

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数 | 条件
a | b | c | d
1 | 主キー（CATEGORYID）に定義されたインデクス | 4,096 | 30 | GMX | 1 | －
2 | IDX_CATEGORY1 | 4,096 | 30 | 1 | GMX | GMX≦200の場合
4,096 | 30 | 0 | 0 | GMX＞200の場合

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

－：該当しません。

表C-38　カテゴリ情報テーブル（TBL_CATEGORY）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応（2/2）

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数 | 条件
e | f | g | h
1 | 主キー（CATEGORYID）に定義されたインデクス | 0 | 0 | 12 | GMX | －
2 | IDX_CATEGORY1 | 0 | 0 | 20 | 0 | GMX≦200の場合
1 | GMX | 20 | 0 | GMX＞200の場合

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

－：該当しません。

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(4)　コミュニティ情報テーブル（TBL_COMMUNITY）

コミュニティ情報テーブル（TBL_COMMUNITY）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

なお，項番1のインデクスはユニークインデクスです。それ以外のインデクスはユニークインデクスではありません。

表C-39　コミュニティ情報テーブル（TBL_COMMUNITY）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応（1/2）

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数 | 条件
a | b | c | d
1 | 主キー（COMMUID）に定義されたインデクス | 12,288 | 30 | CMX | 1 | －
2 | IDX_COMMUNITY1 | 12,288 | 30 | CMX | 1 | －
3 | IDX_COMMUNITY2 | 12,288 | 30 | CMX | 1 | －
4 | IDX_COMMUNITY3 | 12,288 | 30 | CMX | 1 | －
5 | IDX_COMMUNITY4 | 12,288 | 30 | CMX | 1 | －
6 | IDX_COMMUNITY5 | 12,288 | 30 | CMX | 1 | －
7 | IDX_COMMUNITY6 | 12,288 | 30 | GMX | GMA | －
8 | IDX_COMMUNITY7 | 12,288 | 30 | 1 | CMX | CMX≦200の場合
12,288 | 30 | 0 | 0 | CMX＞200の場合
9 | IDX_COMMUNITY8 | 12,288 | 30 | CMX | 1 | －

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

－：該当しません。

表C-40　コミュニティ情報テーブル（TBL_COMMUNITY）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応（2/2）

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数 | 条件
e | f | g | h
1 | 主キー（COMMUID）に定義されたインデクス | 0 | 0 | 12 | CMX | －
2 | IDX_COMMUNITY1 | 0 | 0 | ↑（CNM＋8）÷4↑ ×4 | 0 | －
3 | IDX_COMMUNITY2 | 0 | 0 | ↑（CKN ＋8）÷4↑×4 | 0 | －
4 | IDX_COMMUNITY3 | 0 | 0 | ↑（CEN＋8）÷4↑×4 | 0 | －
5 | IDX_COMMUNITY4 | 0 | 0 | ↑CDP＋10÷４↑×４ | 0 | －
6 | IDX_COMMUNITY5 | 0 | 0 | 16 | 0 | －
7 | IDX_COMMUNITY6 | 0 | 0 | 20 | 0 | －
8 | IDX_COMMUNITY7 | 0 | 0 | 8 | 0 | CMX≦200の場合
1 | CMX | 8 | 0 | CMX＞200の場合
9 | IDX_COMMUNITY8 | 0 | 0 | 20 | 0 | －

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

－：該当しません。

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(5)　コミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）

コミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

なお，項番1のインデクスはユニークインデクスです。それ以外のインデクスはユニークインデクスではありません。

表C-41　コミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応（1/2）

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数 | 条件
a | b | c | d
1 | 主キー（ROLEID）に定義されたインデクス | 4,096 | 30 | RMX | 1 | －
2 | IDX_COMMUROLE1 | 4,096 | 30 | CMX＋1 | ↑RMX÷（CMX＋1）↑ | －
3 | IDX_COMMUROLE2 | 4,096 | 30 | 1 | 5 | RMX-5＞200の場合
4,096 | 30 | 2 | ↑RMX÷2↑ | RMX-5≦200の場合

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

－：該当しません。

表C-42　コミュニティロールテーブル（TBL_COMMUROLE）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応（2/2）

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数 | 条件
e | f | g | h
1 | 主キー（ROLEID）に定義されたインデクス | 0 | 0 | 12 | RMX | －
2 | IDX_COMMUROLE1 | 0 | 0 | 20 | 0 | －
3 | IDX_COMMUROLE2 | 1 | RMX-5 | 8 | 0 | RMX-5＞200の場合
0 | 0 | 8 | 0 | RMX-5≦200の場合

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

－：該当しません。

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(6)　ワークプレーステーブル（TBL_WORKPLACE）

ワークプレーステーブル（TBL_WORKPLACE）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

なお，項番1のインデクスはユニークインデクスです。それ以外のインデクスはユニークインデクスではありません。

表C-43　ワークプレーステーブル（TBL_WORKPLACE）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | d | e | f | g | h
1 | 主キー（WORKPLACEID）に定義されたインデクス | 4,096 | 30 | WMX | 1 | 0 | 0 | 12 | WMX
2 | IDX_WORKPLACE1 | 4,096 | 30 | WMX | 1 | 0 | 0 | 20 | 0

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(7)　アプリケーションテーブル（TBL_APPLICATION）

アプリケーションテーブル（TBL_APPLICATION）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

なお，項番1のインデクスはユニークインデクスです。それ以外のインデクスはユニークインデクスではありません。

表C-44　アプリケーションテーブル（TBL_APPLICATION）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | d | e | f | g | h
1 | 主キー（COLLABOAPIDおよびWORKPLACEID）に定義されたインデクス | 4,096 | 30 | CMX×AMX | 1 | 0 | 0 | 20 | CMX×AMX
2 | IDX_APPLICATION1 | 4,096 | 30 | CMX | AMX | 0 | 0 | 20 | 0
3 | IDX_APPLICATION2 | 4,096 | 30 | CMX | AMX | 0 | 0 | 28 | 0

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(8)　メンバ情報テーブル（TBL_MEMBER）

メンバ情報テーブル（TBL_MEMBER）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

なお，項番1のインデクスはユニークインデクスです。それ以外のインデクスはユニークインデクスではありません。

表C-45　メンバ情報テーブル（TBL_MEMBER）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応（1/2）

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数 | 条件
a | b | c | d
1 | 主キー（MEMBERID）に定義されたインデクス | 4,096 | 30 | UMX×MCA | 1 | －
2 | IDX_MEMBER1 | 4,096 | 30 | UMX | MCA | MCA≦200の場合
4,096 | 30 | 0 | 0 | MCA＞200の場合
3 | IDX_MEMBER2 | 4,096 | 30 | CMX | UMX×MCA÷CMX | －
4 | IDX_MEMBER4 | 4,096 | 30 | UMX×MCA | 1 | －
5 | IDX_MEMBER5 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | UMX×MCA＞200の場合
4,096 | 30 | 1 | UMX×MCA | UMX×MCA≦200の場合
6 | IDX_MEMBER6 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | UMX×MCA＞200の場合
4,096 | 30 | 1 | UMX×MCA | UMX×MCA≦200の場合
7 | IDX_MEMBER7 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | UMX×MCA＞200の場合
4,096 | 30 | 1 | UMX×MCA | UMX×MCA≦200の場合
8 | IDX_MEMBER8 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | UMX×MCA＞200の場合
4,096 | 30 | 1 | UMX×MCA | UMX×MCA≦200の場合
9 | IDX_MEMBER9 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | UMX×MCA＞200の場合
4,096 | 30 | 1 | UMX×MCA | UMX×MCA≦200の場合
10 | IDX_MEMBER10 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | UMX×MCA＞200の場合
4,096 | 30 | 1 | UMX×MCA | UMX×MCA≦200の場合
11 | IDX_MEMBER11 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | UMX×MCA＞200の場合
4,096 | 30 | 1 | UMX×MCA | UMX×MCA≦200の場合
12 | IDX_MEMBER12 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | UMX×MCA＞200の場合
4,096 | 30 | 1 | UMX×MCA | UMX×MCA≦200の場合

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

－：該当しません。

表C-46　メンバ情報テーブル（TBL_MEMBER）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応（2/2）

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数 | 条件
e | f | g | h
1 | 主キー（MEMBERID）に定義されたインデクス | 0 | 0 | 4 | UMX×MCA | －
2 | IDX_MEMBER1 | 0 | 0 | 16 | 0 | MCA≦200の場合
UMX | MCA | 16 | 0 | MCA＞200の場合
3 | IDX_MEMBER2 | 0 | 0 | 20 | 0 | －
4 | IDX_MEMBER4 | 0 | 0 | 28 | 0 | －
5 | IDX_MEMBER5 | 1 | UMX×MCA | 4 | 0 | UMX×MCA＞200の場合
0 | 0 | 4 | 0 | UMX×MCA≦200の場合
6 | IDX_MEMBER6 | 1 | UMX×MCA | 4 | 0 | UMX×MCA＞200の場合
0 | 0 | 4 | 0 | UMX×MCA≦200の場合
7 | IDX_MEMBER7 | 1 | UMX×MCA | 4 | 0 | UMX×MCA＞200の場合
0 | 0 | 4 | 0 | UMX×MCA≦200の場合
8 | IDX_MEMBER8 | 1 | UMX×MCA | 4 | 0 | UMX×MCA＞200の場合
0 | 0 | 4 | 0 | UMX×MCA≦200の場合
9 | IDX_MEMBER9 | 1 | UMX×MCA | 4 | 0 | UMX×MCA＞200の場合
0 | 0 | 4 | 0 | UMX×MCA≦200の場合
10 | IDX_MEMBER10 | 1 | UMX×MCA | 4 | 0 | UMX×MCA＞200の場合
0 | 0 | 4 | 0 | UMX×MCA≦200の場合
11 | IDX_MEMBER11 | 1 | UMX×MCA | 4 | 0 | UMX×MCA＞200の場合
0 | 0 | 4 | 0 | UMX×MCA≦200の場合
12 | IDX_MEMBER12 | 1 | UMX×MCA | 4 | 0 | UMX×MCA＞200の場合
0 | 0 | 4 | 0 | UMX×MCA≦200の場合

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

－：該当しません。

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(9)　ユーザ情報テーブル（TBL_USER）

ユーザ情報テーブル（TBL_USER）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

なお，項番1のインデクスはユニークインデクスです。それ以外のインデクスはユニークインデクスではありません。

表C-47　ユーザ情報テーブル（TBL_USER）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応（1/2）

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数 | 条件
a | b | c | d
1 | 主キー（UNIQUEID）に定義されたインデクス | 4,096 | 30 | UMX | 1 | －
2 | IDX_USER1 | 4,096 | 30 | 2 | ↑（UAD＋UMN）÷2↑ | UMX－UAD－UMN＞200の場合
4,096 | 30 | 3 | ↑UMX÷3↑ | UMX－UAD－UMN≦200の場合
3 | IDX_USER2 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | UMX＞200の場合
4,096 | 30 | 1 | UMX | UMX≦200の場合
4 | IDX_USER3 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | UMX＞200の場合
4,096 | 30 | 1 | UMX | UMX≦200の場合
5 | IDX_USER4 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | UMX＞200の場合
4,096 | 30 | 1 | UMX | UMX≦200の場合
6 | IDX_USER5 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | UMX＞200の場合
4,096 | 30 | 1 | UMX | UMX≦200の場合
7 | IDX_USER6 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | UMX＞200の場合
4,096 | 30 | 1 | UMX | UMX≦200の場合
8 | IDX_USER7 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | UMX＞200の場合
4,096 | 30 | 1 | UMX | UMX≦200の場合
9 | IDX_USER8 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | UMX＞200の場合
4,096 | 30 | 1 | UMX | UMX≦200の場合
10 | IDX_USER9 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | UMX＞200の場合
4,096 | 30 | 1 | UMX | UMX≦200の場合

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

－：該当しません。

表C-48　ユーザ情報テーブル（TBL_USER）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応（2/2）

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数 | 条件
e | f | g | h
1 | 主キー（UNIQUEID）に定義されたインデクス | 0 | 0 | 12 | UMX | －
2 | IDX_USER1 | 1 | UMX－UAD－UMN | 8 | 0 | UMX－UAD－UMN＞200の場合
0 | 0 | 8 | 0 | UMX－UAD－UMN≦200の場合
3 | IDX_USER2 | 1 | UMX | 8 | 0 | UMX＞200の場合
0 | 0 | 8 | 0 | UMX≦200の場合
4 | IDX_USER3 | 1 | UMX | 8 | 0 | UMX＞200の場合
0 | 0 | 8 | 0 | UMX≦200の場合
5 | IDX_USER4 | 1 | UMX | 8 | 0 | UMX＞200の場合
0 | 0 | 8 | 0 | UMX≦200の場合
6 | IDX_USER5 | 1 | UMX | 8 | 0 | UMX＞200の場合
0 | 0 | 8 | 0 | UMX≦200の場合
7 | IDX_USER6 | 1 | UMX | 8 | 0 | UMX＞200の場合
0 | 0 | 8 | 0 | UMX≦200の場合
8 | IDX_USER7 | 1 | UMX | 8 | 0 | UMX＞200の場合
0 | 0 | 8 | 0 | UMX≦200の場合
9 | IDX_USER8 | 1 | UMX | 8 | 0 | UMX＞200の場合
0 | 0 | 8 | 0 | UMX≦200の場合
10 | IDX_USER9 | 1 | UMX | 8 | 0 | UMX＞200の場合
0 | 0 | 8 | 0 | UMX≦200の場合

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

－：該当しません。

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(10)　メンバロールテーブル（TBL_MEMBERROLE）

メンバロールテーブル（TBL_MEMBERROLE）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

なお，項番1のインデクスはユニークインデクスです。それ以外のインデクスはユニークインデクスではありません。

表C-49　メンバロールテーブル（TBL_MEMBERROLE）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応（1/2）

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数 | 条件
a | b | c | d
1 | 主キー（MEMBERIDおよびROLEID）に定義されたインデクス | 4,096 | 30 | UMX×MCA×MRA | 1 | －
2 | IDX_MEMBERROLE1 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | MCA×MRA＞200の場合
4,096 | 30 | UMX | MCA×MRA | MCA×MRA≦200の場合
3 | IDX_MEMBERROLE2 | 4,096 | 30 | CMX | ↑UMX×MCA×MRA÷CMX↑ | －
4 | IDX_MEMBERROLE3 | 4,096 | 30 | RMX-5 | ↑UMX×MCA÷CMX×MRA÷（RCM＋５）↑ | －
5 | IDX_MEMBERROLE4 | 4,096 | 30 | UMX×MCA | MRA | －
6 | IDX_MEMBERROLE5 | 4,096 | 30 | UMX×MCA | MRA | －

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

－：該当しません。

表C-50　メンバロールテーブル（TBL_MEMBERROLE）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応（2/2）

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数 | 条件
e | f | g | h
1 | 主キー（MEMBERIDおよびROLEID）に定義されたインデクス | 0 | 0 | 20 | UMX×MCA×MRA | －
2 | IDX_MEMBERROLE1 | UMX | MCA×MRA | 16 | 0 | MCA×MRA＞200の場合
0 | 0 | 16 | 0 | MCA×MRA≦200の場合
3 | IDX_MEMBERROLE2 | 0 | 0 | 20 | 0 | －
4 | IDX_MEMBERROLE3 | 5 | ↑UMX×MCA÷CMX×MRA÷（RCM＋5）×CMX↑ | 20 | 0 | －
5 | IDX_MEMBERROLE4 | 0 | 0 | 28 | 0 | －
6 | IDX_MEMBERROLE5 | 0 | 0 | 24 | 0 | －

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

－：該当しません。

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(11)　テンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）

テンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

なお，テンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）のインデクスはユニークインデクスです。

表C-51　テンプレートテーブル（TBL_TEMPLATE）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | d | e | f | g | h
1 | 主キー（TEMPLATEID）に定義されたインデクス | 4,096 | 30 | TMX | 1 | 0 | 0 | 12 | TMX

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(12)　ワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）

ワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

なお，ワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）のインデクスはユニークインデクスです。

表C-52　ワークプレーステンプレートテーブル（TBL_WORKTEMPLATE）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | d | e | f | g | h
1 | 主キー（WORKTMPLID）に定義されたインデクス | 4,096 | 30 | TMX | 1 | 0 | 0 | 12 | TMX

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(13)　システムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）

システムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

なお，システムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）のインデクスはユニークインデクスです。

表C-53　システムアプリケーションテーブル（TBL_SYSAPPLI）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | d | e | f | g | h
1 | 主キー（COLLABOAPID）に定義されたインデクス | 4,096 | 30 | AMX | 1 | 0 | 0 | 4 | AMX

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

(14)　コミュニティ条件リストテーブル（TBL_COMMULIST）

コミュニティ条件リストテーブル（TBL_COMMULIST）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応を次の表に示します。

なお，項番1のインデクスはユニークインデクスです。それ以外のインデクスはユニークインデクスではありません。

表C-54　コミュニティ条件リストテーブル（TBL_COMMULIST）のインデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数と代入値の対応

項番 | インデクス名 | インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する変数
a | b | c | d | e | f | g | h
1 | 主キー（COMMUID）に定義されたインデクス | 4,096 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | IDX_COMMULIST1 | 4,096 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0

（凡例）

下線：ユニークインデクスです。

これらの値をマニュアル「ノンストップデータベース HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）」に記載されている見積もり式に代入してください。

付録D　使用できる文字種

Collaboration - Online Community Managementで使用できる文字種を次に示します。

表D-1　使用できる文字種

項目
使用できる文字種
使用できない文字種

各言語の表示領域
各種説明部分
コミュニティ名，ワークプレース名
全角文字
半角数字
半角英大文字
半角英小文字
半角スペース
半角記号
半角かな
Unicodeに変換できない文字※3
制御文字※3

メールアドレス※1
ユニークID※2
UID※2
全角文字
半角数字
半角英大文字
半角英小文字
半角スペース
半角記号
半角かな
Unicodeに変換できない文字※3
制御文字※3

電話番号
半角数字
半角記号（次の記号だけ使用できます）
　-（ハイフン）
　#（シャープ）
　*（アスタリスク）
　+（プラス）
　( （開き括弧）
　) （閉じ括弧）
半角スペース
全角文字
半角英大文字
半角英小文字
半角かな
半角記号（使用できる文字種以外）
Unicodeに変換できない文字※3
制御文字※3

各種英語名部分
半角数字
半角英大文字
半角英小文字
半角スペース
半角記号
全角文字
半角かな
Unicodeに変換できない文字※3
制御文字※3

注※1

一般ユーザの作成・変更時にチェックされるメールアドレスは，共通プロパティファイル（hptl_clb_ccm.properties）のhptl_clb_ccm_mail_address_checkFlagキーの設定によって，使用できる文字が異なります。

注※2

UIDはCosminexusにログインするときのUIDでもあるため，CosminexusのログインIDに使用できる文字列を指定してください。ユニークIDとUIDは同じ文字列を指定することになるため，UIDを設定したときは，ユニークIDもCosminexusのログインIDに使用できる文字列を指定してください。なお，非ディレクトリユーザのユニークIDは上記の使用できる文字種を使うことができます。

注※3

使用できない文字であるかどうかはチェックされません。

付録E　Collaboration - Online Community Managementの監査ログ

ここでは，Collaboration - Online Community Managementが対象としている監査事象，および監査ログが出力される操作とコマンドについて説明します。Collaboration - Online Community Managementの監査ログに出力されるメッセージの詳細は，「付録G　監査ログのメッセージ」を参照してください。

次の項目の詳細は，マニュアル「Collaboration　導入ガイド」を参照してください。

監査ログの出力先

監査ログの出力形式

監査ログの各項目の意味

Collaboration - Online Community Managementで監査ログの取得対象となるのは，次の監査事象に関係する操作とコマンドです。

表E-1　Collaboration - Online Community Managementの監査ログの取得対象となる監査事象

項番
監査事象
説明

1
StartStop
コマンドの開始および終了を示します。

2
Authentication
コマンドの実行時，データベースとの接続に成功または失敗したことを示します。

3
AccessControl
セキュリティリソースへのアクセスが成功または失敗したことを示します。
次に示す操作が対象となります。

コミュニティカテゴリに対する操作

システム管理者・運用者に対する操作

ユーザに対する操作

コミュニティに対する操作

コミュニティメンバに対する操作

コミュニティの役割に対する操作

4
ConfigurationAccess
アクセス制御に関する設定を参照したことを示します。
次に示す操作が対象となります。

システム管理者・運用者に対する操作

システムポリシーに対する操作

コミュニティポリシーに対する操作

5
Failure
次の事象が発生したことを示します。

システムに異常が発生した

プロパティファイルの読み込みに失敗した

プロパティファイルのキーに指定されている値の読み込みに失敗した

対象のプロパティファイルを次に示します。

hptl_clb_ccm.properties

hptl_clb_ccm.cmd.properties

6
ContentAccess
操作の成功または失敗を示します。

＜この節の構成＞

付録E.1　監査ログが出力される操作

付録E.2　監査ログが出力されるコマンド

付録E.3　監査ログに出力されるオブジェクト情報と動作情報

付録E.1　監査ログが出力される操作

監査ログが出力される操作と，監査事象の対応を次の表に示します。

表E-2　監査ログが出力される監査事象と操作の対応

監査事象 | 操作
AccessControl | ログイン
コミュニティカテゴリの作成
コミュニティカテゴリの変更
コミュニティカテゴリの削除
システム管理者・運用者専用メニューの表示
システム管理者・運用者の登録
システム管理者・運用者の登録内容の変更
システム管理者・運用者の削除
ユーザの作成
ユーザ情報の変更
ユーザの削除
システムポリシーの参照
システムポリシーの変更
コミュニティ一覧の表示
コミュニティの設定内容の参照
［簡単コミュニティ作成］画面の表示
コミュニティの作成
コミュニティの設定内容の変更
コミュニティの削除
コミュニティメンバ一覧の表示
コミュニティメンバの詳細情報の参照
コミュニティメンバの追加
［コミュニティメンバ追加］画面の表示
［コミュニティメンバ変更］画面の表示
コミュニティメンバの詳細情報の変更
コミュニティメンバの削除
コミュニティ内の役割一覧の表示
コミュニティ内の役割の参照
コミュニティ内の役割の作成
コミュニティ内の役割の変更
コミュニティ内の役割の削除
他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合
ConfigurationAccess | システム管理者・運用者一覧の表示
システム管理者・運用者の登録
システム管理者・運用者の登録内容の参照
システム管理者・運用者の登録内容の変更
システム管理者・運用者の削除
システムポリシーの参照
システムポリシーの変更
コミュニティの設定内容の参照
コミュニティの作成
コミュニティの設定内容の変更
コミュニティの削除
他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合
ContentAccess | ログイン
コミュニティテンプレート一覧の表示
コミュニティテンプレートの設定内容の参照
共通の役割一覧の表示
コミュニティカテゴリの作成
コミュニティカテゴリの変更
コミュニティカテゴリの削除
システム管理者・運用者一覧の表示
システム管理者・運用者の登録
システム管理者・運用者の登録内容の参照
システム管理者・運用者の登録内容の変更
システム管理者・運用者の削除
ユーザの作成
ユーザ情報一覧の表示
ユーザ情報の参照
ユーザ情報の変更
ユーザの削除
コミュニティ一覧の表示
コミュニティの設定内容の参照
［簡単コミュニティ作成］画面の表示
コミュニティの作成
コミュニティの設定内容の変更
コミュニティの削除
コミュニティメンバ一覧の表示
コミュニティメンバの詳細情報の参照
コミュニティメンバの追加
［コミュニティメンバ変更］画面の表示
コミュニティメンバの詳細情報の変更
コミュニティメンバの削除
コミュニティ内の役割一覧の表示
コミュニティ内の役割の参照
コミュニティ内の役割の作成
ミュニティ内の役割の変更
コミュニティ内の役割の削除
他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合

注

Failureはエラーが発生した時に出力されます。

付録E.2　監査ログが出力されるコマンド

監査ログが出力されるコマンドと，監査事象の対応を次の表に示します。

表E-3　コマンドの監査事象

監査事象 | コマンド名
StartStop | set_system
set_application
set_template
set_worktemplate
set_role
set_member
del_member
del_record
get_community
Authentication | set_system
set_application
set_template
set_worktemplate
set_role
set_member
del_member
del_record
get_community
ConfigurationAccess | set_system
Failure | set_system
set_application
set_template
set_worktemplate
set_role
set_member
del_member
del_record
get_community
ContentAccess | set_application
set_template
set_worktemplate
set_role
set_member
del_member
del_record
get_community

付録E.3　監査ログに出力されるオブジェクト情報と動作情報

監査ログに出力されるオブジェクト情報と動作情報を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　監査ログに出力されるオブジェクト情報

(2)　監査ログに出力される動作情報

(1)　監査ログに出力されるオブジェクト情報

監査ログに出力されるオブジェクト情報を次の表に示します。

表E-4　監査ログに出力されるオブジェクト情報（ポートレット）

項番 | オブジェクト情報 | 意味
1 | All_MemberRole | すべてのメンバの役割
2 | Category | コミュニティカテゴリ
3 | Community | コミュニティ
4 | CommunityTemplate | コミュニティテンプレート
5 | Member | メンバ
6 | MemberRole | メンバの役割
7 | Role | 役割
8 | System | システム
9 | SystemAdministrators/Managers | システム管理者・運用者
10 | User | ユーザ
11 | Workplace | ワークプレース
12 | カテゴリID | コミュニティカテゴリのID
13 | キー名 | プロパティファイルのキー名
14 | コミュニティID | コミュニティのID
15 | テンプレートID | コミュニティテンプレートのID
16 | メンバID | メンバのID
17 | ワークプレースID | ワークプレースのID
18 | ユニークID | ユーザのID
19 | ロールID | 役割のID

表E-5　監査ログに出力されるオブジェクト情報（コマンド）

項番 | オブジェクト情報 | 意味
1 | All_Member | すべてのメンバ
2 | All_User | すべてのユーザ
3 | Community | コミュニティ
4 | DB | データベース
5 | Role | 役割
6 | System | システム
7 | キー名 | プロパティファイルのキー名
8 | コマンド名 | コマンド
9 | コラボレーションアプリケーションID | アプリケーションのID
10 | テンプレートID | コミュニティテンプレートのID
11 | ワークプレースID | ワークプレースのID
12 | ユニークID | ユーザのID

(2)　監査ログに出力される動作情報

監査ログに出力される動作情報を次の表に示します。

表E-6　監査ログに出力される動作情報（ポートレット）

項番
動作情報
意味

1
Add

追加

作成

登録

2
Delete
削除

3
Enforce
実施

4
Occur
エラーの発生

5
Refer
参照

6
Update
更新

表E-7　監査ログに出力される動作情報（コマンド）

項番
動作情報
意味

1
Add

追加

作成

登録

2
Delete
削除

3
Enforce
実施

4
Occur
エラーの発生

5
Refer
参照

6
Start
開始

7
Stop
終了

8
Update
更新

付録F　コマンド実行時に出力されるメッセージ

コマンド実行時にCollaboration - Online Community Managementが出力するメッセージについて説明します。なお，［コミュニティ管理］ポートレットの操作中に画面に表示されるメッセージについては，マニュアル「Collaboration - Online Community Management　ユーザーズガイド」を参照してください。

＜この節の構成＞

付録F.1　メッセージの形式

付録F.2　メッセージ一覧

付録F.1　メッセージの形式

＜この項の構成＞

(1)　出力形式

(2)　記載形式

(3)　メッセージIDの説明

(1)　出力形式

メッセージの出力形式は次のとおりです。

メッセージID　メッセージテキスト

ただし，メッセージIDがないメッセージもあります。

(2)　記載形式

このマニュアルでのメッセージの記載形式を次に示します。

KDCMnnnnn-x

メッセージテキスト

メッセージの内容を補完して説明します。

（S）

メッセージを出力したあとにシステムがする主な処理を示します。

（O）

メッセージを確認したあとにユーザがする処理を説明します。この説明に従って対処してください。

(3)　メッセージIDの説明

メッセージIDの意味を次に示します。

KDCM

Collaboration - Online Community Managementが出力するメッセージであることを示します。

nnnnn

メッセージの通し番号を示します。

x

メッセージの種類を示します。

Ｅ：エラーメッセージであることを表します。

Ｗ：警告メッセージであることを表します。

Ｉ：付加情報メッセージであることを表します。

付録F.2　メッセージ一覧

なし

コマンドの実行を開始します。

コマンドを実行したことを示します。

（O）

必要ありません。

なし

コマンドの実行が正常に終了しました。

コマンドが正常に終了したことを示します。

（O）

必要ありません。

KDCM00001-E

指定したファイルの書式に誤りがあります。（filename:n）

指定したファイルがLDIF形式ではありません。filenameはフルパスです。

（O）

指定したファイルfilenameのn行目の書式を見直してください。ただし，間違っている行のレコードが複数行にわたっている場合は，nには最後の行数が表示されます。また，有効なエントリが一つもないときはnには0が表示されます。

KDCM00002-W

存在しない属性記述子を指定しました。（XXXX）エラーのあるレコード:カラム名と値のリスト

指定したファイルに誤った属性記述子を指定しています。XXXXは属性記述子です。

（S）

カラム名と値のリストを「id1=value1 , id2=value2 , …」の形式で出力します。

（O）

指定したファイルの属性記述子に間違いがないかを確認してください。

KDCM00004-E

ファイル名が長すぎます。

引数やプロパティで指定したファイル名が220バイトを超えています。

（O）

指定したファイル名の長さが220バイトを超えている場合は，ファイル名を検討し，220バイトを超えないように変更してください。

KDCM00005-E

指定したファイルにアクセスできません。（XXXX）

実行したコマンドの引数やプロパティファイルに，指定したファイルが存在しないか，指定したファイルにアクセス権がないか，またはディスク容量が不足しています。XXXXはフルパスです。

（O）

指定したファイル名が正しいか，指定したファイルにアクセス権があるか，およびディスク容量は不足していないかを確認してください。XXXXが「hptl_clb_ccm_cmd.properties」の場合は，CLASSPATHが設定されたフォルダにhptl_clb_ccm_cmd.propertiesが存在するかを確認してください。

KDCM00008-E

必要なオプションが指定されていません。

必ず指定しなければならないオプションが指定されていません。

（O）

必要なオプションを指定し，再度実行してください。

KDCM00009-E

オプションが重複して指定されています。

重複して指定できないオプションを同時に複数指定しています。

（O）

オプションを指定し直し，再度実行してください。

KDCM00010-E

存在しないデータを指定しました。（XXXX）

データベースに存在しないデータが指定されています。XXXXは「エラーが発生したレコード:主キー=値」です。

（O）

引数で指定した定義ファイルに記述したデータが正しいかどうかを確認し，コマンドを再度実行してください。

KDCM00010-W

存在しないデータを指定しました。（XXXX）

データベースに存在しないデータが指定されています。XXXXは「エラーが発生したレコード:主キー=値」です。

（O）

引数で指定した定義ファイルのデータが正しいかどうかを確認し，原因を確認してください。必要に応じて該当個所を修正し，コマンドを再度実行してください。

KDCM00013-E

対象ユーザが指定されていません。

実行したコマンドの引数に，ユーザ一覧を記述したファイル名が指定されていません。

（O）

ユーザ一覧ファイルを指定するか，全ユーザを対象とするオプションを追加してください。

KDCM00014-E

対象メンバが指定されていません。

実行したコマンドの引数に，メンバ一覧を記述したファイル名が指定されていません。

（O）

メンバ一覧ファイルを指定するか，全メンバを対象とするオプションを追加してください。

KDCM00015-E

指定したファイルの書式に誤りがあります。（filename:属性名:属性値）

指定したファイルの書式に誤りがあります。filenameはフルパスです。

（O）

指定したファイルfilenameの属性名および属性値を見直してください。

KDCM00021-I

メソッドXXXXの実行を開始しました。

メソッドが呼び出されたことを示します。XXXXはメソッド名です。

（O）

必要ありません。

KDCM00022-I

メソッドXXXXの実行を終了しました。

メソッドが終了したことを示します。XXXXはメソッド名です。

（O）

必要ありません。

KDCM00023-I

DBに接続します。

DB接続処理を実行することを示します。

（O）

必要ありません。

KDCM00024-I

DBへの接続に成功しました。

DB接続処理が成功したことを示します。

（O）

必要ありません。

KDCM00025-I

DBから切断します。

DB切断処理を実行することを示します。

（O）

必要ありません。

KDCM00026-I

DBからの切断に成功しました。

DB切断処理が成功したことを示します。

（O）

必要ありません。

KDCM00027-I

以下のクエリを実行します。:XXXX

クエリが呼び出されたことを示します。XXXXはクエリ名です。

（O）

必要ありません。

KDCM00028-I

以下のクエリの実行を終了しました。:XXXX

クエリが終了したことを示します。XXXXはクエリ名です。

（O）

必要ありません。

KDCM00031-E

JDBCドライバが見つかりません。

JDBCドライバがインストールされていないか，または環境変数「CLASSPATH」にJDBCドライバが含まれていません。

（O）

JDBCドライバをインストールするか，または環境変数「CLASSPATH」にJDBCドライバを追加してください。

KDCM00032-E

DBアクセスに失敗しました。（XXXX）

XXXXは「エラーが発生したレコード:主キー=値」です。
DB接続用のユーザ名，パスワードが間違っているか，またはhptl_clb_ccm_cmd.propertiesファイルの次の値が不正の場合があります。

hptl_clb_ccm_cmd_jdbcclassname

hptl_clb_ccm_cmd_dbvendor

hptl_clb_ccm_cmd_dbprotocol

hptl_clb_ccm_cmd_dbhost

hptl_clb_ccm_cmd_dbport

hptl_clb_ccm_cmd_dbap

hptl_clb_ccm_cmd_dbid

（O）

次の対処をしてください。

コマンド実行時に指定したユーザ名，パスワードが正しいかどうかを確認する

hptl_clb_ccm_cmd.propertiesファイルの設定が正しいかどうかを確認する

-eオプションで指定したログファイルの内容を基にエラーの原因を特定する

KDCM00033-E

指定したテーブル名が不正です。（table：XXXX）

指定したテーブルがデータベースに存在しません。XXXXはテーブル名です。

（O）

指定したテーブル名が正しいかどうかを確認してください。また，必要なテーブルがデータベースに作られているかどうかを確認してください。

KDCM00036-E

設定が適切な値ではありません。（XXXX）

次の要因が考えられます。XXXXは「エラーが発生したレコード:主キー=値」です。

設定値が適切でないか，NULLが指定できない個所にNULLを指定しようとしている

値が大き過ぎる

数値を指定する個所に，文字列を指定している

文字列が長過ぎる

型が異なる

主キーが衝突するデータを指定している

（O）

設定値を見直して再度実行してください。

KDCM00037-W

TBL_MEMBERに不正なレコードが存在します。（commuid='XXXX'，uniqueid='YYYY'）

TBL_MEMBERに不正なレコードが存在します。または，コミュニティが作成中です。XXXXはコミュニティID，YYYYはユニークIDです。

（O）

必要に応じてコマンドを再度実行してください。

再度実行しても同じメッセージが出力される場合は，メッセージ中のXXXXおよびYYYYをdel_member.cfgに指定し，「del_member -m del_member.cfg」を実行してください。

KDCM00038-W

TBL_MEMBERROLEに不正なレコードが存在します。（commuid='XXXX'，uniqueid='YYYY'）

TBL_MEMBERROLEに不正なレコードが存在します。または，コミュニティが作成中です。XXXXはコミュニティID，YYYYはユニークIDです。

（O）

必要に応じてコマンドを再度実行してください。

再度実行しても同じメッセージが出力される場合は，メッセージ中のXXXXおよびYYYYをdel_member.cfgに指定し，「del_member -m del_member.cfg」を実行してください。このとき，メッセージKDCM00010-Wが出力されることがありますが，「del_member -m del_member.cfg」は実行されます。

KDCM00041-E

システム情報の取得に失敗しました。

権限のないファイル操作処理を実行しようとしています。

（O）

ファイルのアクセス権がありません。セキュリティの設定を見直してください。

KDCM00043-W

HNTRLib2が見つかりません。

HNTRLib2を利用するためのJARファイル（hntrlib2j.jar）が指定されたフォルダにありません。

（S）

コマンドの処理は正常に終了します。トレースは出力しません。

（O）

hntrlib2j.jar を環境変数「CLASSPATH」に追加してください。hntrlib2j.jarはuCosminexus Application Serverに含まれています。

KDCM00051-E

主キーの値が指定されていません。（key:XXXX）エラーのあるレコード:カラム名と値のリスト

設定ファイル内で各テーブルの主キーに対応する属性が指定されていません。
XXXXは「エラーが発生したレコード:主キー=値」です。

（S）

カラム名と値のリストを「id1=value1 , id2=value2 , …」の形式で出力します。

（O）

設定ファイルの内容が正しいかを確認してください。解決しない場合は，システム管理者に連絡してください。

KDCM00052-E

予想外の場所でnullが参照されました。（method:XXXX）

コマンドの中で内部エラーが発生しています。XXXXはメソッド名です。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KDCM00053-E

メソッド呼び出しの際の引数が不正です。（method:XXXX）

メソッドの呼び出し時に渡す引数の値が不正です。XXXXはメソッド名です。

（O）

設定ファイルやコマンド引数の設定が正しいかを確認してください。解決しない場合はシステム管理者に連絡してください。

KDCM00061-E

入出力処理中にエラーが発生しました。（method:XXXX）

入出力処理中に例外が発生しました。XXXXはメソッド名です。

（O）

具体的な原因はメッセージに続くStackTraceに記述されているので，これを参照して対処してください。わからない場合は，システム管理者に連絡してください。

KDCM00062-E

トレース処理中にエラーが発生しました。:XXXX

トレースファイルにアクセス権限がない，またはディスク容量が不足していてトレースファイルに出力できないなどの要因が考えられます。XXXXは詳細情報です。

（O）

XXXXを見て原因を特定し，問題を取り除いたあと，再度実行してください。

KDCM00063-E

その他のエラーです。（method:XXXX）

コマンドの中で内部エラーが発生しています。XXXXはメソッド名です。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KDCM00065-E

予想外のエラーが発生しました。

予想外のエラーが発生しました。

（O）

システム管理者に連絡してください。

KDCM00071-E

他のコマンドを実行中です。

二つ以上のコマンドを同時に実行しようとしました。

（O）

コマンドを二つ以上実行していないかを確認してください。

KDCM00072-E

他のコマンドの実行状況確認中にエラーが発生しました。(function : XXXX , errno : YYYY)

ほかのコマンドの実行状況確認中に，システム関数でエラーが発生しました。XXXXは関数名，YYYYはエラーの詳細情報です。

（O）

XXXXおよびYYYYからエラーが発生した原因を特定し，問題を取り除いたあとで再度実行してください。

KDCM00073-E

パスワード入力処理中にエラーが発生しました。(function : XXXX , errno : YYYY)

パスワード入力部で使用しているシステム関数でエラーが発生しました。XXXXは関数名，YYYYはエラーの詳細情報です。

（O）

XXXXおよびYYYYからエラーが発生した原因を特定し，問題を取り除いたあとで再度実行してください。

KDCM00074-E

プロセスの開始に失敗しました。(function : XXXX , errno : YYYY)

コマンドの起動処理を制御するシステム関数でエラーが発生しました。XXXXは関数名，YYYYはエラーの詳細情報です。

（O）

XXXXおよびYYYYからエラーが発生した原因を特定し，問題を取り除いたあとで再度実行してください。

KDCM00075-E

強制終了しました。

ユーザによってコマンドが強制終了されました。

（O）

必要ありません。

KDCM00076-E

メモリが不足しています。

メモリ不足が発生しました。

（O）

不要なプロセスを終了させるか，またはスワップ領域を増やしたあと，再度実行してください。

KDCM00077-E

指定した文字コードが不正です。（CharacterCode：指定した文字コード）

get_communityコマンドの-iオプションで指定した文字コードがJavaでサポートされている文字コードではありません。

（O）

get_communityコマンドの実行時に指定した文字コードが正しいかを確認してください。

KDCM00078-E

兼任ユーザのIDを指定しています。主体ユーザのIDを指定してください。（userid=指定したユーザID）

set_memberコマンドの-sオプション実行時に，set_member.cfgで指定したユーザIDに兼任ユーザのIDを指定しています。

（O）

指定したユーザIDを主体ユーザのIDに変更したあと，set_memberコマンドを再度実行してください。

主体ユーザは本来所属している組織のユーザ，兼任ユーザは本来所属している組織以外の組織に所属するユーザのことです。詳細は，マニュアル「Collaboration　導入ガイド」を参照してください。

KDCM00079-E

Directory Accessでエラーが発生しました。

set_memberコマンドの実行時にCollaboration - Directory Accessでエラーが発生しました。

（O）

Collaboration - Directory Accessのエラーに関するログが出力されるので，ログを見て原因を調査し，対処してください。対処方法が不明な場合は，システム管理者に連絡してください。

KDCM00080-E

XXX

エラーが発生しました。XXXは，発生したErrorクラスのスタックトレース情報です。

（O）

出力されたエラー情報を基に対処してください。

set_memberコマンドで兼任ユーザのIDかどうかをチェックする場合（-sオプション指定時），set_memberコマンドはhntrlib2j.jar，hptl_clb_cum.jarおよびhptl_clb_ccu.jarを使用します。hntrlib2j.jar，hptl_clb_cum.jarおよびhptl_clb_ccu.jarがクラスパスから見つからない場合，NoClassDefFoundErrorが発生します。兼任ユーザのIDかどうかをチェックする場合は，必ずhntrlib2j.jar，hptl_clb_cum.jarおよびhptl_clb_ccu.jarをクラスパスに設定してください。

付録G　監査ログのメッセージ

監査ログに出力されるメッセージについて説明します。

＜この節の構成＞

付録G.1　監査ログのメッセージの記載形式

付録G.2　監査ログのメッセージの詳細

付録G.3　監査ログに出力される値の一覧

付録G.1　監査ログのメッセージの記載形式

このマニュアルでの監査ログのメッセージの記載形式について説明します。

KDCMnnnnn-Y

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
メッセージの出力項目名 | メッセージの出力項目の意味 | メッセージの出力内容

（凡例）

可変値に関する説明

コマンド

メッセージが出力される契機となるコマンド

出力ポイント

メッセージが出力されるタイミング

各項目の詳細を次に示します。

KDCMnnnnn-Y

メッセージIDは，次の内容を示しています。

KDCM

Collaboration - Online Community Managementが出力するメッセージであることを示します。

nnnnn

メッセージの番号を示します。

Y

メッセージの種類を示します。

E：エラーメッセージであることを表します。

W：警告メッセージであることを表します。

I：付加情報メッセージであることを表します。

メッセージの内容

メッセージに出力される項目の内容を表に示します。

ここでは，メッセージごとに固有の意味を持つ項目，または固有の値が出力される項目について説明します。すべてのメッセージで共通の意味を持つ項目，または共通の値が出力される項目については，マニュアル「Collaboration　導入ガイド」を参照してください。

可変値に関する説明

文字列が斜体になっている項目は，可変の文字列を表します。

また，メッセージテキストの自由記述中の可変値に表示される情報を「AA...AA：表示される情報」（AA...AAは任意の英字）の形式で示します。可変値に関する説明の記述例を次に示します。

（例）

AA...AA：プロセスID

BB...BB：コマンド名

コマンド

メッセージが出力される契機となるコマンドを示します。

出力ポイント

メッセージが出力されるタイミングを示します。

付録G.2　監査ログのメッセージの詳細

KDCM13000-I

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
msgid | メッセージID | KDCM13000-I
compid | コンポーネント名 | Community_コマンド名
ctgry | 監査事象の種別 | StartStop
result | 監査事象の結果 | Occurrence
subj:pid | サブジェクト識別情報 | プロセスID
obj | オブジェクト情報 | コマンド名
op | 動作情報 | Start
msg | 自由記述 | プロセス(AA...AA)がコマンド(BB...BB)をオプション(CC...CC)で開始しました。

（凡例）

AA...AA：プロセスID

BB...BB：コマンド名

CC...CC：各コマンドで指定したオプション※

注※　オプションを指定していない場合は，空文字列が出力されます。

コマンド

set_system

set_application

set_template

set_worktemplate

set_role

set_member

del_member

del_record

get_community

出力ポイント

コマンドの実行

KDCM13001-I

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
msgid | メッセージID | KDCM13001-I
compid | コンポーネント名 | Community_コマンド名
ctgry | 監査事象の種別 | StartStop
result | 監査事象の結果 | Occurrence
subj:pid | サブジェクト識別情報 | プロセスID
obj | オブジェクト情報 | コマンド名
op | 動作情報 | Stop
msg | 自由記述 | プロセス(AA...AA)がコマンド(BB...BB)を戻り値(CC...CC)で終了しました。

（凡例）

AA...AA：プロセスID

BB...BB：コマンド名

CC...CC：コマンドの戻り値※

注※　「5.3　各コマンドの詳細」の各コマンドの戻り値を参照してください。

コマンド

set_system

set_application

set_template

set_worktemplate

set_role

set_member

del_member

del_record

get_community

出力ポイント

コマンドの実行

KDCM13002-I

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
msgid | メッセージID | KDCM13002-I
compid | コンポーネント名 | Community_コマンド名
ctgry | 監査事象の種別 | Authentication
result | 監査事象の結果 | Success
subj:pid | サブジェクト識別情報 | プロセスID
obj | オブジェクト情報 | DB
op | 動作情報 | Enforce
to:host | リクエスト送信先ホスト※ | DBサーバのホスト名
to:IPv4 | IPv4アドレス（IPv4形式）
to:IPv6 | IPv6アドレス（IPv6形式）
to:port | リクエスト送信先ポート番号 | 接続先ホストのポート番号
msg | 自由記述 | プロセス(AA...AA)がDBサーバ(BB...BB)※に接続しました。(成功)

（凡例）

AA...AA：プロセスID

BB...BB：接続先のIPアドレスまたはホスト名

注※

接続先ホストの取得に失敗した場合は空文字列になります。

コマンド

set_system

set_application

set_template

set_worktemplate

set_role

set_member

del_member

del_record

get_community

出力ポイント

コマンドの実行

KDCM13003-E

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
msgid | メッセージID | KDCM13003-E
compid | コンポーネント名 | Community_コマンド名
ctgry | 監査事象の種別 | Authentication
result | 監査事象の結果 | Failure
subj:pid | サブジェクト識別情報 | プロセスID
obj | オブジェクト情報 | DB
op | 動作情報 | Enforce
to:host | リクエスト送信先ホスト※ | DBサーバのホスト名
to:IPv4 | IPv4アドレス（IPv4形式）
to:IPv6 | IPv6アドレス（IPv6形式）
to:port | リクエスト送信先ポート番号 | 接続先ホストのポート番号
msg | 自由記述 | プロセス(AA...AA)がDBサーバ(BB...BB)※に接続しました。(失敗)

（凡例）

AA...AA：プロセスID

BB...BB：接続先のIPアドレスまたはホスト名

注※

接続先ホストの取得に失敗した場合は空文字列になります。

コマンド

set_system

set_application

set_template

set_worktemplate

set_role

set_member

del_member

del_record

get_community

出力ポイント

コマンドの実行

KDCM13004-I

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
msgid | メッセージID | KDCM13004-I
compid | コンポーネント名 | Community_Portlet
ctgry | 監査事象の種別 | AccessControl
result | 監査事象の結果 | Success
subj:uid | サブジェクト識別情報 | ユニークID
obj | オブジェクト情報 | 出力される内容は「付録G.3(1)　オブジェクト情報の詳細」を参照してください。
op | 動作情報 | Enforce
after | 変更後情報 | 出力される内容は「付録G.3(4)　変更後情報の詳細」を参照してください。
auth | 権限情報 | 出力される内容は「付録G.3(5)　権限情報の詳細」を参照してください。
msg | 自由記述 | ユーザ(AA...AA)がBB...BBに対してCC...CCのアクセスコントロールチェックを行いました。(成功)

（凡例）

AA...AA：ユニークID

BB...BB：ユーザが実行した操作の対象

CC...CC：ユーザが実行した操作の内容

出力ポイント

ログイン

コミュニティカテゴリの作成

コミュニティカテゴリの変更

コミュニティカテゴリの削除

システム管理者・運用者専用メニューの表示

システム管理者・運用者の登録

システム管理者・運用者の登録内容の変更

システム管理者・運用者の削除

ユーザの作成

ユーザ情報の変更

ユーザの削除

システムポリシーの参照

システムポリシーの変更

コミュニティ一覧の表示

コミュニティの設定内容の参照

［簡単コミュニティ作成］画面の表示

コミュニティの作成

コミュニティの設定内容の変更

コミュニティの削除

コミュニティメンバ一覧の表示

コミュニティメンバの詳細情報の参照

コミュニティメンバの追加

［コミュニティメンバ追加］画面の表示

［コミュニティメンバ変更］画面の表示

コミュニティメンバの詳細情報の変更

コミュニティメンバの削除

コミュニティ内の役割一覧の表示

コミュニティ内の役割の参照

コミュニティ内の役割の作成

コミュニティ内の役割の変更

コミュニティ内の役割の削除

他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合

KDCM13005-E

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
msgid | メッセージID | KDCM13005-E
compid | コンポーネント名 | Community_Portlet
ctgry | 監査事象の種別 | AccessControl
result | 監査事象の結果 | Failure
subj:uid | サブジェクト識別情報 | ユニークID
obj | オブジェクト情報 | 出力される内容は「付録G.3(1)　オブジェクト情報の詳細」を参照してください。
op | 動作情報 | Enforce
after | 変更後情報 | 出力される内容は「付録G.3(4)　変更後情報の詳細」を参照してください。
auth | 権限情報 | 出力される内容は「付録G.3(5)　権限情報の詳細」を参照してください。
msg | 自由記述 | ユーザ(AA...AA)がBB...BBに対してCC...CCのアクセスコントロールチェックを行いました。(失敗)

（凡例）

AA...AA：ユニークID

BB...BB：ユーザが実行した操作の対象

CC...CC：ユーザが実行した操作の内容

出力ポイント

ログイン

コミュニティカテゴリの作成

コミュニティカテゴリの変更

コミュニティカテゴリの削除

システム管理者・運用者の登録

システム管理者・運用者の登録内容の変更

システム管理者・運用者の削除

ユーザの作成

ユーザ情報の変更

ユーザの削除

システムポリシーの参照

システムポリシーの変更

コミュニティの設定内容の参照

［簡単コミュニティ作成］画面の表示

コミュニティの作成

コミュニティの設定内容の変更

コミュニティの削除

コミュニティメンバ一覧の表示

コミュニティメンバの詳細情報の参照

コミュニティメンバの追加

［コミュニティメンバ追加］画面の表示

［コミュニティメンバ変更］画面の表示

コミュニティメンバの詳細情報の変更

コミュニティメンバの削除

コミュニティ内の役割一覧の表示

コミュニティ内の役割の参照

コミュニティ内の役割の作成

コミュニティ内の役割の変更

コミュニティ内の役割の削除

他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合

KDCM13008-I

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
msgid | メッセージID | KDCM13008-I
compid | コンポーネント名 | Community_Portlet
ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess
result | 監査事象の結果 | Success
subj:uid | サブジェクト識別情報 | ユニークID
obj | オブジェクト情報 | 出力される内容は「付録G.3(1)　オブジェクト情報の詳細」を参照してください。
op | 動作情報 | 出力される内容は「付録G.3(2)　動作情報の詳細」を参照してください。
objloc | オブジェクトロケーション情報 | 出力される内容は「付録G.3(3)　オブジェクトロケーションの詳細」を参照してください。
after | 変更後情報 | 出力される内容は「付録G.3(4)　変更後情報の詳細」を参照してください。
msg | 自由記述 | ユーザ(AA...AA)がBB...BBのCC...CCを行いました。(成功)

（凡例）

AA...AA：ユニークID

BB...BB：ユーザが実行した操作の対象

CC...CC：ユーザが実行した操作の内容

出力ポイント

システム管理者・運用者一覧の表示

システム管理者・運用者の登録

システム管理者・運用者の登録内容の参照

システム管理者・運用者の登録内容の変更

システム管理者・運用者の削除

システムポリシーの参照

システムポリシーの変更

コミュニティの設定内容の参照

コミュニティの作成

コミュニティの設定内容の変更

コミュニティの削除

KDCM13009-E

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
msgid | メッセージID | KDCM13009-E
compid | コンポーネント名 | Community_Portlet
ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess
result | 監査事象の結果 | Failure
subj:uid | サブジェクト識別情報 | ユニークID
obj | オブジェクト情報 | 出力される内容は「付録G.3(1)　オブジェクト情報の詳細」を参照してください。
op | 動作情報 | 出力される内容は「付録G.3(2)　動作情報の詳細」を参照してください。
objloc | オブジェクトロケーション情報 | 出力される内容は「付録G.3(3)　オブジェクトロケーションの詳細」を参照してください。
after | 変更後情報 | 出力される内容は「付録G.3(4)　変更後情報の詳細」を参照してください。
msg | 自由記述 | ユーザ(AA...AA)がBB...BBのCC...CCを行いました。(失敗)

（凡例）

AA...AA：ユニークID

BB...BB：ユーザが実行した操作の対象

CC...CC：ユーザが実行した操作の内容

出力ポイント

システム管理者・運用者一覧の表示

システム管理者・運用者の登録

システム管理者・運用者の登録内容の参照

システム管理者・運用者の登録内容の変更

システム管理者・運用者の削除

システムポリシーの参照

システムポリシーの変更

コミュニティの設定内容の参照

コミュニティの作成

コミュニティの設定内容の変更

コミュニティの削除

KDCM13010-I

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
msgid | メッセージID | KDCM13010-I
compid | コンポーネント名 | Community_set_system
ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess
result | 監査事象の結果 | Success
subj:pid | サブジェクト識別情報 | プロセスID
obj | オブジェクト情報 | System
op | 動作情報 | 出力される内容は「付録G.3(2)　動作情報の詳細」を参照してください。
objloc | オブジェクトロケーション情報 | System
after | 変更後情報 | SystemPolicy
msg | 自由記述 | プロセス(AA...AA)がシステムのBB...BBを行いました。(成功)

（凡例）

AA...AA：プロセスID

BB...BB：ユーザが実行した操作の内容

コマンド

set_system

出力ポイント

コマンドの実行

KDCM13011-E

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
msgid | メッセージID | KDCM13011-E
compid | コンポーネント名 | Community_set_system
ctgry | 監査事象の種別 | ConfigurationAccess
result | 監査事象の結果 | Failure
subj:pid | サブジェクト識別情報 | プロセスID
obj | オブジェクト情報 | System
op | 動作情報 | 出力される内容は「付録G.3(2)　動作情報の詳細」を参照してください。
objloc | オブジェクトロケーション情報 | System
after | 変更後情報 | SystemPolicy
msg | 自由記述 | プロセス(AA...AA)がシステムのBB...BBを行いました。(失敗)

（凡例）

AA...AA：プロセスID

BB...BB：ユーザが実行した操作の内容

コマンド

set_system

出力ポイント

コマンドの実行

KDCM13012-I

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
msgid | メッセージID | KDCM13012-I
compid | コンポーネント名 | Community_Portlet
ctgry | 監査事象の種別 | ContentAccess
result | 監査事象の結果 | Success
subj:uid | サブジェクト識別情報 | ユニークID
obj | オブジェクト情報 | 出力される内容は「付録G.3(1)　オブジェクト情報の詳細」を参照してください。
obj:uid | ユニークID
op | 動作情報 | 出力される内容は「付録G.3(2)　動作情報の詳細」を参照してください。
objloc | オブジェクトロケーション情報 | 出力される内容は「付録G.3(3)　オブジェクトロケーションの詳細」を参照してください。
after | 変更後情報 | 出力される内容は「付録G.3(4)　変更後情報の詳細」を参照してください。
msg | 自由記述 | ユーザ(AA...AA)がBB...BBのCC...CCを行いました。(成功)

（凡例）

AA...AA：ユニークID

BB...BB：ユーザが実行した操作の対象

CC...CC：ユーザが実行した操作の内容

出力ポイント

ログイン

コミュニティテンプレート一覧の表示

コミュニティテンプレートの設定内容の参照

共通の役割一覧の表示

コミュニティカテゴリの作成

コミュニティカテゴリの変更

コミュニティカテゴリの削除

システム管理者・運用者一覧の表示

システム管理者・運用者の登録

システム管理者・運用者の登録内容の参照

システム管理者・運用者の登録内容の変更

システム管理者・運用者の削除

ユーザの作成

ユーザ情報一覧の表示

ユーザ情報の参照

ユーザ情報の変更

ユーザの削除

コミュニティ一覧の表示

コミュニティの設定内容の参照

［簡単コミュニティ作成］画面の表示

コミュニティの作成

コミュニティの設定内容の変更

コミュニティの削除

コミュニティメンバ一覧の表示

コミュニティメンバの詳細情報の参照

コミュニティメンバの追加

［コミュニティメンバ変更］画面の表示

コミュニティメンバの詳細情報の変更

コミュニティメンバの削除

コミュニティ内の役割一覧の表示

コミュニティ内の役割の参照

コミュニティ内の役割の作成

ミュニティ内の役割の変更

コミュニティ内の役割の削除

他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合

KDCM13013-E

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
msgid | メッセージID | KDCM13013-E
compid | コンポーネント名 | Community_Portlet
ctgry | 監査事象の種別 | ContentAccess
result | 監査事象の結果 | Failure
subj:uid | サブジェクト識別情報 | ユニークID
obj | オブジェクト情報 | 出力される内容は「付録G.3(1)　オブジェクト情報の詳細」を参照してください。
obj:uid | ユニークID
op | 動作情報 | 出力される内容は「付録G.3(2)　動作情報の詳細」を参照してください。
objloc | オブジェクトロケーション情報 | 出力される内容は「付録G.3(3)　オブジェクトロケーションの詳細」を参照してください。
after | 変更後情報 | 出力される内容は「付録G.3(4)　変更後情報の詳細」を参照してください。
msg | 自由記述 | ユーザ(AA...AA)がBB...BBのCC...CCを行いました。(失敗)

（凡例）

AA...AA：ユニークID

BB...BB：ユーザが実行した操作の対象

CC...CC：ユーザが実行した操作の内容

出力ポイント

ログイン

コミュニティテンプレート一覧の表示

コミュニティテンプレートの設定内容の参照

共通の役割一覧の表示

コミュニティカテゴリの作成

コミュニティカテゴリの変更

コミュニティカテゴリの削除

システム管理者・運用者一覧の表示

システム管理者・運用者の登録

システム管理者・運用者の登録内容の参照

システム管理者・運用者の登録内容の変更

システム管理者・運用者の削除

ユーザの作成

ユーザ情報一覧の表示

ユーザ情報の参照

ユーザ情報の変更

ユーザの削除

コミュニティ一覧の表示

コミュニティの設定内容の参照

［簡単コミュニティ作成］画面の表示

コミュニティの作成

コミュニティの設定内容の変更

コミュニティの削除

コミュニティメンバ一覧の表示

コミュニティメンバの詳細情報の参照

コミュニティメンバの追加

［コミュニティメンバ変更］画面の表示

コミュニティメンバの詳細情報の変更

コミュニティメンバの削除

コミュニティ内の役割一覧の表示

コミュニティ内の役割の参照

コミュニティ内の役割の作成

ミュニティ内の役割の変更

コミュニティ内の役割の削除

他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合

KDCM13014-I

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
msgid | メッセージID | KDCM13014-I
compid | コンポーネント名 | Community_コマンド名
ctgry | 監査事象の種別 | ContentAccess
result | 監査事象の結果 | Success
subj:pid | サブジェクト識別情報 | プロセスID
obj | オブジェクト情報 | 出力される内容は「付録G.3(1)　オブジェクト情報の詳細」を参照してください。
op | 動作情報 | 出力される内容は「付録G.3(2)　動作情報の詳細」を参照してください。
objloc | オブジェクトロケーション情報 | 出力される内容は「付録G.3(3)　オブジェクトロケーションの詳細」を参照してください。
after | 変更後情報 | 出力される内容は「付録G.3(4)　変更後情報の詳細」を参照してください。
msg | 自由記述 | プロセス(AA...AA)がBB...BBのCC...CCを行いました。(成功)

（凡例）

AA...AA：プロセスID

BB...BB：ユーザが実行した操作の対象

CC...CC：ユーザが実行した操作の内容

コマンド

set_application

set_template

set_worktemplate

set_role

set_member

del_member

del_record

get_community

出力ポイント

コマンドの実行

KDCM13015-E

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
msgid | メッセージID | KDCM13015-E
compid | コンポーネント名 | Community_コマンド名
ctgry | 監査事象の種別 | ContentAccess
result | 監査事象の結果 | Failure
subj:pid | サブジェクト識別情報 | プロセスID
obj | オブジェクト情報 | 出力される内容は「付録G.3(1)　オブジェクト情報の詳細」を参照してください。
op | 動作情報 | 出力される内容は「付録G.3(2)　動作情報の詳細」を参照してください。
objloc | オブジェクトロケーション情報 | 出力される内容は「付録G.3(3)　オブジェクトロケーションの詳細」を参照してください。
after | 変更後情報 | 出力される内容は「付録G.3(4)　変更後情報の詳細」を参照してください。
msg | 自由記述 | プロセス(AA...AA)がBB...BBのCC...CCを行いました。(失敗)

（凡例）

AA...AA：プロセスID

BB...BB：ユーザが実行した操作の対象

CC...CC：ユーザが実行した操作の内容

コマンド

set_application

set_template

set_worktemplate

set_role

set_member

del_member

del_record

get_community

出力ポイント

コマンドの実行

KDCM13016-E

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
msgid | メッセージID | KDCM13016-E
compid | コンポーネント名 | Community_Portlet
ctgry | 監査事象の種別 | Failure
result | 監査事象の結果 | Occurrence
subj:uid | サブジェクト識別情報 | ユニークID
obj | オブジェクト情報 | System
op | 動作情報 | Occur
msg | 自由記述 | システムで異常が発生しました。

出力ポイント

システムの異常

KDCM13017-E

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
msgid | メッセージID | KDCM13017-E
compid | コンポーネント名 | Community_Portlet
ctgry | 監査事象の種別 | Failure
result | 監査事象の結果 | Occurrence
subj:pid | サブジェクト識別情報 | プロセスID
obj | オブジェクト情報 | キー名
op | 動作情報 | Occur
msg | 自由記述 | プロセス(AA...AA)がプロパティファイル(BB...BB)のキー(CC...CC)を読み込みました。(失敗)

（凡例）

AA...AA：プロセスID

BB...BB：プロパティファイル名

CC...CC：プロパティファイルのキー名

出力ポイント

プロパティファイルの読み込み

KDCM13018-E

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
msgid | メッセージID | KDCM13018-E
compid | コンポーネント名 | Community_コマンド名
ctgry | 監査事象の種別 | Failure
result | 監査事象の結果 | Occurrence
subj:pid | サブジェクト識別情報 | プロセスID
obj | オブジェクト情報 | DB
op | 動作情報 | Occur
msg | 自由記述 | DBアクセスで異常が発生しました。

コマンド

set_system

set_application

set_template

set_worktemplate

set_role

set_member

del_member

del_record

get_community

出力ポイント

コマンドの実行

KDCM13019-E

メッセージの内容

出力項目名 | 出力項目の意味 | 出力内容
msgid | メッセージID | KDCM13019-E
compid | コンポーネント名 | Community_コマンド名
ctgry | 監査事象の種別 | Failure
result | 監査事象の結果 | Occurrence
subj:pid | サブジェクト識別情報 | プロセスID
obj | オブジェクト情報 | キー名
op | 動作情報 | Occur
msg | 自由記述 | プロセス(AA...AA)がプロパティファイル(BB...BB)のキー(CC...CC)を読み込みました。(失敗)

（凡例）

AA...AA：プロセスID

BB...BB：プロパティファイル名

CC...CC：プロパティファイルのキー名

コマンド

set_system

set_application

set_template

set_worktemplate

set_role

set_member

del_member

del_record

get_community

出力ポイント

コマンドの実行

付録G.3　監査ログに出力される値の一覧

この節では，メッセージに出力される次の項目について説明します。

オブジェクト情報

動作情報

オブジェクトロケーション情報

変更後情報

権限情報

＜この項の構成＞

(1)　オブジェクト情報の詳細

(2)　動作情報の詳細

(3)　オブジェクトロケーションの詳細

(4)　変更後情報の詳細

(5)　権限情報の詳細

(1)　オブジェクト情報の詳細

メッセージに出力されるオブジェクト情報と操作またはコマンドの対応を次の表に示します。

表G-1　オブジェクト情報に出力される項目と操作またはコマンドの対応一覧

項番 | オブジェクト情報 | 操作／コマンド
1 | All_Member | del_member
2 | All_MemberRole | コミュニティメンバの削除
3 | All_User | del_member
4 | Category | コミュニティカテゴリの変更
コミュニティカテゴリの削除
5 | Community | コミュニティ一覧の表示
コミュニティの設定内容の参照
コミュニティの作成（失敗）
コミュニティの設定内容の変更
コミュニティの削除
コミュニティメンバ一覧の表示
コミュニティメンバの詳細情報の参照
コミュニティメンバの追加
［コミュニティメンバ追加］画面の表示
［コミュニティメンバ変更］画面の表示
コミュニティメンバの詳細情報の変更
コミュニティメンバの削除
コミュニティ内の役割一覧の表示
コミュニティ内の役割の作成
他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合
get_community
6 | CommunityTemplate | コミュニティテンプレート一覧の表示
［簡単コミュニティ作成］画面の表示
7 | DB | del_record
8 | Member | ログイン
コミュニティメンバ一覧の表示
他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合
9 | MemberRole | ログイン
コミュニティメンバ一覧の表示
コミュニティメンバの詳細情報の参照
［コミュニティメンバ変更］画面の表示
他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合
10 | Role | 共通の役割一覧の表示
コミュニティ内の役割一覧の表示
コミュニティ内の役割の参照
コミュニティ内の役割の変更
コミュニティ内の役割の削除
他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合
set_role
11 | System | コミュニティカテゴリの作成
システム管理者・運用者専用メニューの表示
システム管理者・運用者の登録
システム管理者・運用者の登録内容の変更
システム管理者・運用者の削除
ユーザの作成
システムポリシーの参照
システムポリシーの変更
［簡単コミュニティ作成］画面の表示
コミュニティの作成
set_system
12 | SystemAdministrators/Managers | システム管理者・運用者一覧の表示
13 | User | ユーザ情報一覧の表示
ユーザ情報の変更
ユーザの削除
14 | Workplace | ログイン
他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合
15 | カテゴリID | コミュニティカテゴリの作成
コミュニティカテゴリの変更
コミュニティカテゴリの削除
16 | コミュニティID | コミュニティの設定内容の参照
コミュニティの作成（成功）
コミュニティの設定内容の変更
コミュニティの削除
17 | コラボレーションアプリケーションID | set_application
18 | テンプレートID | コミュニティテンプレートの設定内容の参照
set_template
19 | メンバID | コミュニティの作成
20 | ワークプレースID | コミュニティの設定内容の参照
コミュニティの作成
コミュニティの設定内容の変更
set_worktemplate
21 | ユニークID | システム管理者・運用者の登録
システム管理者・運用者の登録内容の参照
システム管理者・運用者の登録内容の変更
システム管理者・運用者の削除
ユーザの作成
ユーザ情報の参照
ユーザ情報の変更
ユーザの削除
コミュニティの作成
コミュニティメンバの詳細情報の参照
コミュニティメンバの追加
［コミュニティメンバ変更］画面の表示
コミュニティメンバの削除
他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合
set_member
22 | ロールID | コミュニティメンバの追加
コミュニティメンバの詳細情報の変更
コミュニティの作成
コミュニティ内の役割の参照
コミュニティ内の役割の作成
コミュニティ内の役割の変更
コミュニティ内の役割の削除
del_member

(2)　動作情報の詳細

メッセージに出力される動作情報と操作またはコマンドの対応を次の表に示します。

表G-2　動作情報に出力される項目と操作またはコマンドの対応一覧

項番 | 動作情報 | 操作／コマンド
1 | Add | コミュニティカテゴリの作成
システム管理者・運用者の登録
ユーザの作成
コミュニティの作成
コミュニティメンバの追加
コミュニティメンバの詳細情報の変更
コミュニティ内の役割の作成
set_system
set_application
set_template
set_worktemplate
set_role
set_member
2 | Delete | コミュニティカテゴリの削除
システム管理者・運用者の削除
ユーザの削除
コミュニティの削除
コミュニティメンバの詳細情報の変更
コミュニティメンバの削除
コミュニティ内の役割の削除
set_system
set_application
del_member
del_record
3 | Enforce | ログイン
コミュニティカテゴリの作成
コミュニティカテゴリの変更
コミュニティカテゴリの削除
システム管理者・運用者専用メニューの表示
システム管理者・運用者の登録
システム管理者・運用者の登録内容の変更
システム管理者・運用者の削除
ユーザの作成
ユーザ情報の変更
ユーザの削除
システムポリシーの参照
システムポリシーの変更
コミュニティ一覧の表示
コミュニティの設定内容の参照
［簡単コミュニティ作成］画面の表示
コミュニティの作成
コミュニティの設定内容の変更
コミュニティの削除
コミュニティメンバ一覧の表示
コミュニティメンバの詳細情報の参照
コミュニティメンバの追加
［コミュニティメンバ追加］画面の表示
［コミュニティメンバ変更］画面の表示
コミュニティメンバの詳細情報の変更
コミュニティメンバの削除
コミュニティ内の役割一覧の表示
コミュニティ内の役割の参照
コミュニティ内の役割の作成
コミュニティ内の役割の変更
コミュニティ内の役割の削除
他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合
4 | Refer | ログイン
コミュニティテンプレート一覧の表示
コミュニティテンプレートの設定内容の参照
共通の役割一覧の表示
システム管理者・運用者一覧の表示
システム管理者・運用者の登録内容の参照
ユーザ情報一覧の表示
ユーザ情報の参照
システムポリシーの参照
コミュニティ一覧の表示
コミュニティの設定内容の参照
［簡単コミュニティ作成］画面の表示
コミュニティメンバ一覧の表示
コミュニティメンバの詳細情報の参照
［コミュニティメンバ変更］画面の表示
コミュニティ内の役割一覧の表示
コミュニティ内の役割の参照
他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合
get_community
5 | Update | コミュニティカテゴリの変更
システム管理者・運用者の登録内容の変更
ユーザ情報の変更
システムポリシーの変更
コミュニティの設定内容の変更
コミュニティ内の役割の変更
set_system
set_application
set_template
set_worktemplate
set_role
set_member

(3)　オブジェクトロケーションの詳細

メッセージに出力されるオブジェクトロケーション情報と操作またはコマンドの対応を次の表に示します。

表G-3　オブジェクトロケーション情報に出力される項目と操作またはコマンドの対応一覧

項番 | オブジェクトロケーション情報 | 操作／コマンド
1 | Category | コミュニティカテゴリの作成
コミュニティカテゴリの変更
コミュニティカテゴリの削除
2 | Community | コミュニティ一覧の表示
コミュニティの設定内容の参照
コミュニティの作成
コミュニティの設定内容の変更
コミュニティの削除
get_community
3 | CommunityTemplate | コミュニティテンプレートの設定内容の参照
4 | Member | コミュニティの作成
コミュニティメンバの追加
set_member
del_member
5 | MemberRole | コミュニティの作成
コミュニティメンバの追加
コミュニティメンバの詳細情報の変更
del_member
6 | System | システム管理者・運用者一覧の表示
システム管理者・運用者の登録
システム管理者・運用者の登録内容の参照
システム管理者・運用者の登録内容の変更
システム管理者・運用者の削除
システムポリシーの参照
システムポリシーの変更
他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合
set_system
set_member
7 | User | ユーザの作成
ユーザ情報一覧の表示
ユーザ情報の参照
ユーザ情報の変更
ユーザの削除
コミュニティの作成
コミュニティメンバの追加
set_member
del_member
8 | Workplace | コミュニティの設定内容の参照
コミュニティの作成
コミュニティの設定内容の変更
9 | コミュニティID | コミュニティメンバ一覧の表示
コミュニティメンバの詳細情報の参照
［コミュニティメンバ変更］画面の表示
コミュニティメンバの削除
コミュニティ内の役割一覧の表示
コミュニティ内の役割の参照
コミュニティ内の役割の作成
ミュニティ内の役割の変更
コミュニティ内の役割の削除
他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合

(4)　変更後情報の詳細

メッセージに出力される変更後情報と操作またはコマンドの対応を次の表に示します。

表G-4　変更後情報に出力される項目と操作またはコマンドの対応一覧

項番 | 変更後情報 | 操作／コマンド
1 | categoryid | コミュニティカテゴリの変更
2 | collaboapid | set_application
3 | commuid | コミュニティの設定内容の変更
4 | memberid | コミュニティメンバの詳細情報の変更
5 | roleid | コミュニティ内の役割の変更
set_role
6 | SystemPolicy | システムポリシーの変更
set_system
7 | systemrole | システム管理者・運用者の登録内容の変更
8 | templateid | set_template
9 | uniqueid | ユーザ情報の変更
set_member
10 | workplaceid | コミュニティの設定内容の変更
11 | worktmplid | set_worktemplate

(5)　権限情報の詳細

メッセージに出力される権限情報と操作の対応を次の表に示します。

表G-5　権限情報に出力される項目と操作の対応一覧

項番 | 権限情報 | 操作
1 | システム管理者 | システム管理者・運用者の登録
システム管理者・運用者の登録内容の変更
システム管理者・運用者の削除
2 | システム管理者/運用者 | コミュニティカテゴリの作成
コミュニティカテゴリの変更
コミュニティカテゴリの削除
システム管理者・運用者専用メニューの表示
ユーザの作成
ユーザ情報の変更
ユーザの削除
システムポリシーの参照
システムポリシーの変更
［簡単コミュニティ作成］画面の表示
コミュニティの作成
3 | コミュニティ管理者/運用者 | コミュニティの設定内容の変更
［コミュニティメンバ情報変更］画面の表示
コミュニティの削除
コミュニティメンバの追加
［コミュニティメンバ追加］画面の表示
コミュニティメンバの削除
コミュニティ内の役割の作成
コミュニティ内の役割の変更
コミュニティ内の役割の削除
4 | コミュニティ作成者 | ミュニティ内の役割一覧の表示
コミュニティ内の役割の参照
他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合
5 | メンバ | コミュニティ一覧の表示
コミュニティの設定内容の参照
コミュニティメンバ一覧の表示
コミュニティメンバの詳細情報の参照
コミュニティメンバの追加
［コミュニティメンバ追加］画面の表示
［コミュニティメンバ変更］画面の表示
コミュニティメンバの削除
コミュニティ内の役割一覧の表示
コミュニティ内の役割の参照
他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合
6 | 自分 | コミュニティメンバの追加
［コミュニティメンバ追加］画面の表示
［コミュニティメンバ情報変更］画面の表示
コミュニティメンバの削除
7 | メンバ情報 | コミュニティメンバの詳細情報の変更
8 | 誰でも | コミュニティの設定内容の参照
コミュニティ一覧の表示
コミュニティメンバ一覧の表示
コミュニティメンバの詳細情報の参照
コミュニティメンバの追加
［コミュニティメンバ追加］画面の表示
［コミュニティメンバ変更］画面の表示
コミュニティメンバの削除
コミュニティ内の役割一覧の表示
コミュニティ内の役割の参照
他コンポーネントからコミュニティ管理へのアクセスがあった場合
9 | 参加中 | ログイン

付録H　用語解説

（英字）

UID（User ID）

ディレクトリサーバに登録されているユーザのユーザIDです。

（ア行）

オブザーバ

コミュニティを利用するための役割の一つです。システムで決められた権限はありません。どのような権限を与えるかは，コミュニティの目的に合わせて自由に設定できます。一般的には，コミュニティのリソースに対して参照だけを許可するように設定します。

（カ行）

カテゴリ

コミュニティカテゴリの略称です。

管理者主導型

コミュニティ管理者がすべての権限を持って運営するタイプのコミュニティです。メンバの追加および削除の権限もコミュニティ管理者およびコミュニティ運用者だけが持ちます。最初のコミュニティ管理者には，コミュニティの作成者が登録されます。

共通ロール一覧

すべてのコミュニティで利用する役割の一覧です。

現場主導型

すべてのメンバが対等で，メンバ全員で運営するタイプのコミュニティです。メンバの追加および削除の権限をメンバ全員が持ちます。最初のコミュニティ管理者には，コミュニティの作成者が登録されます。

コミュニティ

コミュニティとは，同じ目的や問題意識を持つ人の集まりです。コミュニティに参加している人々は相互に情報交換や情報共有し，目的の実現を目指します。

コミュニティID

コミュニティを一意に識別できる文字列です。新規にコミュニティを作成したときに，システムによって自動的に付けられます。

コミュニティ運用者

コミュニティを管理するための役割の一つです。コミュニティ運用者は，コミュニティポリシーを変更できます。

コミュニティカテゴリ

コミュニティが多くなった場合に，コミュニティを分類してツリー形式で表示すると見やすくなります。このようなコミュニティを分類したときの一まとまりをコミュニティカテゴリといいます。

コミュニティ管理者

コミュニティを管理するための役割の一つです。コミュニティを作成したユーザが最初のコミュニティ管理者となります。コミュニティ管理者は，コミュニティポリシーを変更できます。また，コミュニティ管理者とコミュニティ運用者を任命できます。

［コミュニティ管理］ポートレット

Collaboration - Online Community Managementのポートレットです。

コミュニティテンプレート

Collaboration - Online Community Managementで提供している，コミュニティを作成するためのひな形です。コミュニティテンプレートには，コミュニティポリシーやワークプレースなどの必要な情報が設定されているため，コミュニティ名を設定するだけで，コミュニティを作成できます。コミュニティテンプレートには，管理者主導型，現場主導型，自由参加型があります。

コミュニティポリシー

コミュニティの属性の一つです。コミュニティを運用する上でどのユーザにどのような権限を与えるかを設定したものです。コミュニティポリシーは，コミュニティ管理者およびコミュニティ運用者が変更できます。

コミュニティメンバ

コミュニティに参加中の人です。コミュニティメンバとして登録すると，Collaboration - Online Community Managementのデータベースサーバに登録されていないユーザも自動的にCollaboration - Online Community Managementのデータベースサーバに登録されます。

（サ行）

削除状態レコード

データベースのユーザ情報テーブルやメンバ情報テーブルなどの削除フラグが設定されているレコードです。

システム運用者

システムを管理するための役割です。システム運用者はシステムポリシーを変更できます。システム運用者は，システム管理者によって任命されます。

システム管理者

システムを管理するための役割です。システム管理者はシステムポリシーを変更できます。また，システム管理者は，システム管理者とシステム運用者を任命できます。

システム管理ロール

システム管理者またはシステム運用者を表す役割です。

システムポリシー

システムを管理する上で，どのユーザにどのような権限を与えるかを設定したものです。システムポリシーは，システム管理者およびシステム運用者が変更できます。

自由参加型

参加や脱退が，個人に任されているタイプのコミュニティです。メンバではない人も自由に参加できます。メンバの追加および削除の権限をメンバ全員が持ちます。特別な場合を除き，コミュニティ管理者が何もしなくてもコミュニティは運営されます。最初のコミュニティ管理者には，コミュニティの作成者が登録されます。

（タ行）

ディレクトリサーバ

ディレクトリデータベース用のサーバです。ディレクトリデータベースにはネットワークを利用するユーザのユーザIDやメールアドレスなどの情報が格納されています。

（マ行）

メンバ

コミュニティを利用するための役割の一つです。コミュニティ利用者用の役割としてのメンバの場合，システムで決められた権限はありません。どのような権限を与えるかは，コミュニティの目的に合わせて自由に設定できます。一般的には，コミュニティのリソースに対して参照，書き込みができるように設定します。

コミュニティメンバの略称です。

（ヤ行）

役割

役割には，コミュニティを利用するための役割とコミュニティを管理するための役割があります。

コミュニティを利用するための役割
コミュニティを利用するための役割には，リーダ，メンバ，およびオブザーバがあります。これらの役割にはシステムで決められた権限はありません。各コミュニティで利用するアプリケーションごとに自由に使い分けられます。
また，コミュニティ独自の役割を作成することもできます。

コミュニティを管理するための役割
コミュニティを管理するための役割には，コミュニティ管理者とコミュニティ運用者があります。コミュニティを作成したユーザが最初のコミュニティ管理者となります。コミュニティ管理者およびコミュニティ運用者は，コミュニティポリシーを変更できます。また，コミュニティ管理者は，コミュニティ管理者およびコミュニティ運用者を任命できます。

ユニークID

システムの利用者を一意に識別できる文字列です。通常はディレクトリサーバのUIDとします。ただし，ディレクトリサーバに登録されていないユーザの場合は，E-mailアドレスなど一意であるものを指定します。

（ラ行）

リーダ

コミュニティを利用するための役割の一つです。システムで決められた権限はありません。どのような権限を与えるかは，コミュニティの目的に合わせて自由に設定できます。一般的には，コミュニティのリソースに対して参照，書き込み，管理のすべてができるように設定します。

ローカルロール一覧

各コミュニティに登録されている役割の一覧です。

（ワ行）

ワークプレース

同じコミュニティに参加しているコミュニティメンバ間で共有する作業場です。

ワークプレースビュー

ワークプレースの情報を基に，アプリケーション（ポートレット）を使いやすいようにレイアウトしたユーザインタフェースです。

索引

[Ｃ][Ｄ][Ｅ][Ｇ][Ｈ][Ｊ][Ｏ][Ｐ][Ｒ][Ｓ][Ｕ]
[ア行][カ行][サ行][タ行][ナ行][ハ行][マ行][ヤ行][ラ行][ワ行]

(英字)

(Ｃ)

Collaboration - Directory Accessとの連携

Collaboration - File Sharingとの連携

Collaboration - Forumとの連携

Collaboration - Mailとの連携

Collaboration - Online Community Management

Collaboration - Online Community Managementとは

Collaboration - Online Community Managementの運用

Collaboration - Online Community Managementの概要

Collaboration - Online Community Managementの環境設定

Collaboration - Online Community Managementの環境設定の流れ

Collaboration - Online Community Managementの監査ログ

Collaboration - Online Community Managementのシステム構成

Collaboration - Online Community Managementの障害対策

Collaboration - Online Community Managementのデータのバックアップ

create rdarea文

(Ｄ)

DB Connectorの設定

del_member

del_member.cfg

del_record

(Ｅ)

-eオプションに指定するログファイル

(Ｇ)

get_community

(Ｈ)

HiRDBファイルシステム領域の見積もり

hptl_clb_ccm.properties

hptl_clb_ccm_cmd.properties

hptl_clb_ccm_rdarea_p.def

hptl_clb_ccm_rdarea_s.def

hptl_clb_ccm_table.sql

HPTLCLBCCM

(Ｊ)

J2EE Resourcesのデータベースへの指定

(Ｏ)

-oオプションに指定する出力ファイル

(Ｐ)

PDBLKF

PDCLTCNVMODE

PDCWAITTIME

PDHOST

PDLOCKSKIP

PDNAMEPORT

PDSWAITTIME

PDSWATCHTIME

PDUSER

(Ｒ)

RAS用Confファイルの設定

RDエリアごとのテーブル一覧

RDエリアの設計

RDエリアの容量計算

RDエリア用制御文ファイル

RDエリア用制御文ファイル

(Ｓ)

set_application

set_application.cfg

set_member

set_member.cfg

set_role

set_role.cfg

set_system

set_system.cfg

set_template

set_template.cfg

set_worktemplate

set_worktemplate.cfg

SQLオブジェクト用バッファ長の見積もり

(Ｕ)

UID

(ア行)

(あ)

値の説明で使用する記号

アプリケーション情報の登録

アプリケーションの登録・削除

アプリケーションリストファイル

(い)

［一般ユーザ］画面

インストール

インストールディレクトリ構成

インデクスの格納ページ数の見積もりで使用する値

(う)

運用コマンド

(お)

オブザーバ

オブザーバ

オブジェクト情報の詳細

オブジェクトロケーションの詳細

オプションの指定方法

(カ行)

(か)

各コマンド定義ファイルの詳細

各コマンドに共通の条件および規則

各コマンドの詳細

カテゴリ

必ず設定する環境変数

環境変数グループの登録

監査ログが出力されるコマンド

監査ログが出力される操作

監査ログに出力される値の一覧

監査ログに出力されるオブジェクト情報

監査ログに出力されるオブジェクト情報と動作情報

監査ログに出力される動作情報

監査ログのメッセージ

監査ログのメッセージの記載形式

監査ログのメッセージの詳細

管理者主導型

管理者主導型

(き)

［共通の役割一覧］画面

共通の役割一覧の表示

共通の役割関連の画面

［共通の役割情報］画面

共通の役割情報の登録

共通の役割定義ファイル

共通の役割の参照

共通の役割の設定内容の参照

共通プロパティファイル

共通プロパティファイル（hptl_clb_ccm.properties）のキー情報

共通ロール一覧

(く)

グローバルバッファ

グローバルバッファの計算と目安

(け)

権限情報の詳細

現場主導型

現場主導型

(こ)

コマンド一覧

コマンド実行時に出力されるメッセージ

コマンド定義ファイル

コマンド定義ファイルの記述方法

コマンドの実行条件

コマンドの実行方法

コマンドプロパティファイル

コマンドプロパティファイル（hptl_clb_ccm_cmd.properties）のキー情報

コミュニティ

コミュニティ

コミュニティID

コミュニティ運用者

コミュニティ運用者

コミュニティカテゴリ

コミュニティカテゴリ

コミュニティカテゴリ

［コミュニティカテゴリ］画面

コミュニティカテゴリ関連の画面

［コミュニティカテゴリ作成］画面

［コミュニティカテゴリ情報］画面

コミュニティカテゴリの概念と対応するツリー

コミュニティカテゴリの削除

コミュニティカテゴリの作成

コミュニティカテゴリの設定内容の表示

コミュニティカテゴリの操作

コミュニティカテゴリの表示

コミュニティカテゴリの変更

［コミュニティカテゴリ変更］画面

コミュニティ管理者

コミュニティ管理者

［コミュニティ管理］ポートレット

［コミュニティ管理］ポートレットの画面

コミュニティ情報一覧の出力

コミュニティ情報一覧ファイル

コミュニティで使用する役割

コミュニティテンプレート

コミュニティテンプレート

コミュニティテンプレート一覧の表示

コミュニティテンプレート関連の画面

コミュニティテンプレート情報の登録

コミュニティテンプレートに設定されているコミュニティポリシー

コミュニティテンプレートの参照

コミュニティテンプレートの設定内容の参照

コミュニティテンプレートの追加

コミュニティとワークプレース，ワークプレースビュー

コミュニティの一覧

コミュニティのユーザ

コミュニティポリシー

コミュニティポリシー

コミュニティメンバ

コミュニティメンバ

コミュニティメンバの一覧

コミュニティメンバの登録

コミュニティを管理するための役割

コミュニティを利用するための役割

コンフィグレーションプロパティの設定項目

(サ行)

(さ)

削除状態レコード

削除メンバ一覧ファイル

削除ユーザ一覧ファイル

(し)

システム運用者

システム運用者

システム管理者

システム管理者

［システム管理者・運用者］画面

［システム管理者・運用者検索］画面

［システム管理者・運用者情報］画面

［システム管理者・運用者登録］画面

［システム管理者・運用者変更］画面

システム管理者および運用者一覧の表示

システム管理者および運用者関連の画面

システム管理者および運用者の検索

システム管理者および運用者の削除

システム管理者および運用者の情報の参照

システム管理者および運用者の登録

システム管理者および運用者の登録内容の変更

システム管理者とシステム運用者

システム管理者の登録

システム管理ロール

システム情報（システムポリシー）の登録

システム情報定義ファイル

システム情報の設定

システムの管理者および運用者に関する操作

システムポリシー

システムポリシー

［システムポリシー］画面

システムポリシー関連の画面

システムポリシーに関する操作

システムポリシーの参照

システムポリシーの変更

［システムポリシー変更］画面

実行時プロパティの設定項目

自由参加型

自由参加型

使用できる文字種

(せ)

前提プログラム

(そ)

操作と実行できるユーザ

(タ行)

(た)

他ポートレットとの連携

(て)

ディレクトリサーバ

データベースサーバの構築

データベースサーバの設定

データベースの共通リソースのバックアップ

データベース容量の見積もり

データベース容量の見積もりで使用する値

テーブル定義ファイル

テーブル定義ファイルの作成

テーブルの生成

［テンプレート一覧］画面

［テンプレート情報］画面（基本情報）

［テンプレート情報］画面（コミュニティポリシー）

テンプレート定義ファイル

(と)

統合インストーラ

動作情報の詳細

登録・変更ユーザ一覧ファイル

(ナ行)

(な)

内部ディレクトリユーザ

(ハ行)

(は)

バックアップとリストア

バックアップファイル

バッチファイル

(ひ)

非ディレクトリユーザ

表の格納ページ数の見積もりで使用する値

(ふ)

プロパティファイルとバッチファイル

プロパティファイルの一覧

プロパティファイルの記述形式

プロパティファイルのサンプルファイル

プロパティファイルの設定

(へ)

変更後情報の詳細

(マ行)

(め)

メッセージ一覧

メッセージの形式

メニュー

メニューの表示

メニュー領域

メンバ

メンバ

(も)

モデルケースごとのRDエリアの容量

モデルケースごとのデータベース容量

モデルケースごとのテーブルおよびインデクスのセグメント数

(ヤ行)

(や)

役割

(ゆ)

ユーザおよびメンバの一括削除

［ユーザ検索］画面

［ユーザ作成］画面

［ユーザ情報］画面

ユーザ情報の参照

ユーザ情報の変更

ユーザ操作関連の画面

ユーザに関する操作

ユーザの一括登録・変更

ユーザの検索

ユーザの削除

ユーザの作成

［ユーザ変更］画面

ユーザ用RDエリアの容量見積もりで使用する値

［ユーザを探す］画面（簡易検索）

［ユーザを探す］画面（詳細検索）

［ユーザを探す］画面（ツリー表示）

ユニークID

ユニークID

(よ)

用語解説

容量見積もりの前提条件

(ラ行)

(り)

リーダ

リーダ

リストア

(れ)

レコードの削除

(ろ)

ローカルロール一覧

ロールの追加

(ワ行)

(わ)

ワークプレース

ワークプレース

ワークプレーステンプレート情報の登録

ワークプレーステンプレート定義ファイル

ワークプレーステンプレートの追加

ワークプレースビュー

ワークプレースビュー

■ 商標類

Internet Explorerは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft OfficeおよびExcelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。