Groupmax Address Server - Monitor/Data Collection Version 6 システム管理者ガイド

解説書

3020-3-B51-40

目　　次

前書き

変更内容

はじめに

1.　概要

1.1　Address Server - Data Collection，Address Server - Monitorとは

1.1.1　Address Server - Data Collectionの概要

1.1.2　Address Server - Monitorの概要

1.2　システム構成

1.3　導入の前に

2.　インストール

2.1　Windows NT Address Server - Data Collectionのインストールとアンインストール

2.1.1　インストール

2.1.2　アンインストール

2.2　Address Server - Monitorのインストールとアンインストール

2.2.1　インストール

2.2.2　アンインストール

2.3　HP-UX Address Server - Data Collectionのインストールとアンインストール

2.3.1　インストール

2.3.2　アンインストール

2.4　AIX Address Server - Data Collectionのインストールとアンインストール

2.4.1　インストール

2.4.2　アンインストール

3.　環境設定

3.1　環境設定の流れ

3.2　LAN環境の設定

3.3　時間の設定

3.4　Windows NT Address Server - Data Collectionのセットアップ

3.4.1　Address Server - Data Collectionの設定

3.4.2　ディレクトリ選択画面

3.4.3　ファイル保存期間の設定画面

3.4.4　編集方法の設定画面

3.4.5　取得間隔の設定画面

3.4.6　データ採取時刻設定画面

3.4.7　Address Serverの設定

3.5　Address Server - Monitorのセットアップ

3.5.1　Address Server - Monitorの設定

3.5.2　ディレクトリ選択画面

3.5.3　ファイル保存期間の設定画面

3.6　Windows NT 起動と停止

3.7　Address Server - Monitorでの設定

3.7.1　Address Server - Monitorの起動

3.7.2　Address Server - Data Collectionサーバの登録/削除/変更

3.7.3　稼働情報CSVファイルの設定

3.8　UNIX Address Server - Data Collectionのセットアップ

3.8.1　環境設定情報ファイルの形式

3.8.2　UNIX Address Serverの設定

3.9　UNIX 起動と停止及び，起動状態の表示

3.9.1　起動と停止及び，起動状態の表示

3.9.2　HP-UXにおける自動起動の設定

3.9.3　AIXにおける自動起動の設定

4.　Address Server - Data Collectionの運用

4.1　稼働情報CSVファイルの概要

4.1.1　稼働情報CSVファイルの分類

4.2　ユーザ実行タイプの稼働情報CSVファイルを出力する

4.3　稼働情報CSVファイルの詳細

4.3.1　Address Server稼働情報CSVファイル

4.3.2　Mail Server稼働情報CSVファイル

4.4　運用上の注意事項

4.5　稼働情報のバックアップとリストア

4.5.1　バックアップ手順

4.5.2　リストア手順

5.　Address Server - Monitorの運用

5.1　Address Server，Mail Serverの稼働状況を監視する

5.1.1　監視ホストの選択

5.1.2　監視画面の説明

5.1.3　監視間隔の設定

5.2　稼働情報CSVファイルの概要

5.2.1　稼働情報CSVファイルの分類

5.3　指定した期間の稼働情報CSVファイルを出力する

5.4　稼働情報CSVファイルの詳細

5.4.1　データ収集開始時刻に作成される稼働情報CSVファイル

5.4.2　稼働情報の編集で作成される稼働情報CSVファイル

5.4.3　セション時間とセション回数の集計方法

5.5　運用上の注意事項

5.6　稼働情報のバックアップとリストア

5.6.1　バックアップ手順

5.6.2　リストア手順

6.　メッセージ一覧

6.1　Address Server - Data Collectionのメッセージ

6.1.1　Address Server - Data Collectionセットアップのメッセージ

6.1.2　gcolbkupコマンドのメッセージ

6.1.3　gcolcsvコマンドのメッセージ

6.1.4　UNIX gcolsetコマンドのメッセージ

6.1.5　UNIX gcolsrvコマンドのメッセージ

6.1.6　イベントログのメッセージ

6.1.7　syslogのメッセージ

6.2　Address Server - Monitorのメッセージ

6.2.1　Address Server - Monitorセットアップのメッセージ

6.2.2　Address Server - Monitorのメッセージ

6.2.3　gmonbkupコマンドのメッセージ

6.2.4　イベントログのメッセージ

7.　コマンドリファレンス

7.1　Address Server - Data Collectionの稼働情報CSV出力コマンド(gcolcsv)

7.2　Address Server - Data Collectionのバックアップコマンド(gcolbkup)

7.3　UNIX Address Server - Data Collectionのセットアップコマンド(gcolset)

7.4　UNIX Address Server - Data Collectionの起動と停止，及び状態取得コマンド(gcolsrv)

7.5　Address Server - Monitorのバックアップコマンド(gmonbkup)

付録

付録A　トラブルシューティング

付録A.1　Address Server - Data Collectionのトラブルシューティング

付録A.2　Address Server - Monitorのトラブルシューティング

付録B　こんなときには．．．

付録B.1　データ格納ディレクトリを変更する

付録B.2　サーバのIPアドレスやホスト名を変更する

付録C　Windows NTクラスタ環境の設定

付録C.1　Address Server - Data Collectionの設定

付録C.2　Address Server - Monitorの設定

付録C.3　注意事項

付録D　HP-UXクラスタ環境の設定

付録D.1　概要

付録D.2　前提環境の作成

付録D.3　Address Server - Data Collection環境の作成

付録D.4　パッケージ登録

付録D.5　コマンドリファレンス

付録D.6　サンプルファイル

付録E　AIXクラスタ環境の設定

付録E.1　概要

付録E.2　Address Server - Data Collection環境の作成

付録E.3　クラスタの定義

付録E.4　スクリプトファイルの例

付録F　データ格納ディレクトリのディスク容量の見積り

付録G　バージョンアップ手順

付録G.1　Address Server - Monitorのバージョンアップ

付録G.2　Address Server - Data Collectionのバージョンアップ

付録H　Windows Server 2008使用時の注意事項

付録H.1　ファイアウォール

付録H.2　コマンドの実行

付録I　Windows Server 2012使用時の注意事項

付録I.1　ファイアウォール

付録I.2　コマンドの実行

付録I.3　スタートメニューの表記

付録J　Address Server - Data Collectionのヘルプ

付録J.1　はじめに

付録J.2　Address Server - Data Collection の概要

付録J.3　Address Server - Data Collection を使う

付録J.4　画面の説明

付録J.5　稼働情報のバックアップを取得する

付録J.6　トラブルシュート

付録K　Address Server - Monitorのヘルプ

付録K.1　はじめに

付録K.2　Address Server - Monitor の概要

付録K.3　Address Server - Monitor を使う

付録K.4　画面の説明

付録K.5　稼働情報のバックアップを取得する

付録K.6　トラブルシュート

索引

[他社商品名称に関する表示]

All Rights Reserved. Copyright (C) 2001, 2015, Hitachi, Ltd.
All Rights Reserved. Copyright (C) 2001, 2015, Hitachi Solutions, Ltd.

前書き

■ 対象製品

R-15236-65A　 Groupmax Address Server - Monitor Version 6　 06-82　(適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2008，Windows Server 2012)
R-15236-659　 Groupmax Address Server - Data Collection Version 6　 06-82　(適用OS：Windows Server 2003，Windows Server 2008，Windows Server 2012)
R-18236-659　 Groupmax Address Server - Data Collection Version 6　 06-50　(適用OS：HP-UX)
R- 1M236-659　 Groupmax Address Server - Data Collection Version 6　 06-50　(適用OS：AIX)

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。
なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

IBM，AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。
IBM，HACMP/6000は，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。
HP-UXは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.のオペレーティングシステムの名称です。
MC/Serviceguardは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.の商品名称です。
Microsoft，Windows，Windows ServerおよびWindows NTは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft OfficeおよびExcelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

■ 発行

平成 13年 1月 (第1版) 3020-3-B51（廃版）
平成 14年 3月 (第2版) 3020-3-B51-10（廃版）
平成 22年 9月 (第3版) 3020-3-B51-20（廃版）
平成 26年 6月 (第4版) 3020-3-B51-30（廃版）
平成 27年 3月 (第5版) 3020-3-B51-40

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2001, 2015, Hitachi, Ltd.
All Rights Reserved. Copyright (C) 2001, 2015, Hitachi Solutions, Ltd.

変更内容

変更内容(3020-3-B51-40)　Groupmax Address Server - Monitor Version 6　06-82，Groupmax Address Server - Data Collection Version 6　06-82

追加・変更内容 | 変更個所
リンク情報だけを変更した。 | －

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

変更内容(3020-3-B51-30)　Groupmax Address Server - Monitor Version 6　06-82，Groupmax Address Server - Data Collection Version 6　06-82

追加・変更内容

Windows 2000のアンインストール手順を削除，Windows Server 2012のアンインストール手順を追加した。

ファイアウォールの設定の説明を修正した。

Address Server - Data Collectionセットアップ，Address Server - Monitorのメッセージの説明を追加した。

Windows Server 2012使用時の注意事項を追加した。

ヘルプ機能で参照できる機能説明を追加した。

変更内容(3020-3-B51-20)　Groupmax Address Server - Monitor Version 6　06-80，Groupmax Address Server - Data Collection Version 6　06-80

追加・変更内容

Mail - Administrator Utilitiesのシステム情報を取得，収集する機能に関する説明を削除した。

HI-UX/WE2版の説明を削除した。

Windows Server 2003，Windows Server 2008のアンインストール手順を追加した。

ファイアウォールの設定の説明を追加した。

モニタ情報の取得機能の説明を変更した。

サービスの操作についての説明を変更した。

稼働情報CSVファイルサイズ警告機能の説明を追加した。

取得間隔の設定画面の説明を変更した。

環境設定情報ファイルの形式の説明を追加した。

Mail Server稼働情報CSVファイル(mlsend.csv (メール送信履歴情報)，mlrecv.csv (メール受信履歴情報)，mlsvcom.csv(サーバ間メール転送履歴情報))の説明を訂正した。

Address Server - Data Collectionセットアップのメッセージの説明を追加した。

UNIX gcolsetコマンドのメッセージの説明を追加した。

イベントログのメッセージの説明を追加した。

syslogのメッセージの説明を追加した。

Address Server - Monitorのメッセージの説明を追加した。

Windows Server 2008使用時の注意事項の説明を追加した。

変更内容(3020-3-B51-10)　Groupmax Address Server - Monitor Version 6　06-00，Groupmax Address Server - Data Collection Version 6　06-00

追加・変更内容

適応OSとしてAIXをサポートした。

AIX Address Server - Data Collectionのインストール/アンインストールの記述を追加した。

AIX Address Server - Data Collectionの自動起動の設定の記述を追加した。

HP-UXでのクラスタの設定方法を追加した。

AIXでのクラスタの設定方法を追加した。

はじめに

このマニュアルは，次に示すプログラムプロダクトについて，その機能，概要及び運用方法を説明したものです。

R-15236-65A Groupmax Address Server - Monitor Version 6 06-82

R-15236-659 Groupmax Address Server - Data Collection Version 6 06-82

R-18236-659 Groupmax Address Server - Data Collection Version 6 06-50

R-1M236-659 Groupmax Address Server - Data Collection Version 6 06-50

なお，このマニュアルでは，上記のプログラムプロダクトをAddress Server - Monitor, Address Server - Data Collection，HP-UXとAIXを総称してUNIXと記述しています。また，Groupmax Enterprise Version 7をGroupmaxと記述しています。

対象読者

このマニュアルは，Address Server - Monitor及びAddress Server - Data Collectionを使用して，Address ServerとMail Serverの稼働状況の監視，稼働情報の解析を行う管理者の方を対象としています。また，次の前提知識がある方を前提にしています。

Windows NT(TCP/IPを含みます)

HP-UX

AIX

Address Server

Mail Server

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。

第1章　概要

Address Server - Data Collection，Address Server - Monitorの機能について説明しています。

第2章　インストール

Address Server - Data Collection，Address Server - Monitorのインストール及びアンインストール方法について説明しています。

第3章　環境設定

Address Server - Data Collection，Address Server - Monitorのセットアップ方法について説明しています。

第4章　Address Server - Data Collectionの運用

Address Server - Data Collectionの運用について説明しています。

第5章　Address Server - Monitorの運用

Address Server - Monitorの運用について説明しています。

第6章　メッセージ一覧

Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorの運用時に，ダイアログに表示されるメッセージについて説明しています。

第7章　コマンドリファレンス

Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorが提供するコマンドの構文，終了値などについて説明しています。

付録A　トラブルシューティング

システムの運用時に発生しやすい，代表的なトラブルの対処方法について説明しています。

付録B　こんなときには．．．

データ格納ディレクトリを変更する場合や，サーバのIPアドレスやホスト名を変更する場合などの，応用的な環境設定について説明しています。

付録C　Windows NTクラスタ環境の設定

Address Server - Data CollectionとAddress Server - MonitorをWindows NTのクラスタ環境で使用するための設定について説明しています。

付録D　HP-UXクラスタ環境の設定

Address Server - Data CollectionをHP-UXのクラスタ環境で使用するための設定について説明しています。

付録E　AIXクラスタ環境の設定

Address Server - Data CollectionをAIXのクラスタ環境で使用するための設定について説明しています。

付録F　データ格納ディレクトリのディスク容量の見積り

データ格納ディレクトリとして必要なディスク容量の見積り方法について説明しています。

付録G　バージョンアップ手順

Address Server - Data Collection及びAddress Server - Monitorをバージョンアップする場合の手順について説明しています。

付録H　Windows Server 2008使用時の注意事項

Windows Server 2008使用時の注意事項について説明しています。

付録I　Windows Server 2012使用時の注意事項

Windows Server 2012使用時の注意事項について説明しています。

付録J　Address Server - Data Collectionのヘルプ

ヘルプ画面の説明を記載しています。

付録K　Address Server - Monitorのヘルプ

ヘルプ画面の説明を記載しています。

関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

Groupmax Address/Mail Version 7 システム管理者ガイド　基本操作編(3020-3-D10)

Groupmax Address/Mail Version 7 システム管理者ガイド　ユティリティ編(3020-3-D11)

Groupmax Address/Mail Version 7 システム管理者ガイド　基本操作編(3000-3-A80)

Groupmax Address/Mail Version 7 システム管理者ガイド　ユティリティ編(3000-3-A81)

このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，製品名称を次に示す略称で表記しています。

製品名称
略称

Groupmax Object Server Version 6
Object Server

Groupmax Address Server Version 7
Address Server

Groupmax Mail Server Version 7
Mail Server

Groupmax Mail - X.400 Version 7
Mail - X.400

Groupmax Mail - Administrator Utilities Version 3
Mail - Administrator Utilities

Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Standard Edition 日本語版，
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003, Enterprise Edition 日本語版，
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard Edition 日本語版，
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版，
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版及び
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版
Windows Server 2003

Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 日本語版，
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 日本語版，
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Standard 日本語版及び
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2 Enterprise 日本語版
Windows Server 2008

Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard 日本語版，
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter 日本語版，
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard 日本語版及び
Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter 日本語版
Windows Server 2012

Windows Server 2003をご使用の方は，本文中の「Windows NT」を「Windows Server 2003」と読み替えてください。

Windows Server 2008をご使用の方は，本文中の「Windows NT」を「Windows Server 2008」と読み替えてください。

Windows Server 2012をご使用の方は，本文中の「Windows NT」を「Windows Server 2012」と読み替えてください。

Windows Server 2012をご使用の方は，本文中の「「スタート」メニュー」を「[アプリ]画面」と読み替えてください。

Windows 2008をご使用の方は，本文中にある「クラスタアドミニストレータ」を「フェールオーバークラスタ管理」と読み替えてください。

Windows 2008 R2およびWindows 2012をご使用の方は，本文中にある「クラスタアドミニストレータ」を「フェールオーバークラスターマネージャー」と読み替えてください。

マニュアルの本文中でマニュアル名称の後に「（Windows用）」と記述されている場合は，そのマニュアルの適用OSがWindows 2003，Windows Server 2008及びWindows Server 2012であることを示します。

このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号について説明します。

記号 | 意味
［　］ | キーを示します。
［　］＋［　］ | ＋の前のキーを押したまま，後のキーを押すことを示します。

このマニュアルでは，FLORAシリーズの代表的なキーボード表記を使用しています。

KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

1.　概要

Address ServerのサーバオプションプログラムプロダクトであるAddress Server - Data Collection Version 6及びAddress Server - Monitor Version 6の機能，システム構成，使用する用語について説明します。

＜この章の構成＞

1.1　Address Server - Data Collection，Address Server - Monitorとは

1.2　システム構成

1.3　導入の前に

1.1　Address Server - Data Collection，Address Server - Monitorとは

Address Server及びMail Serverを運用するシステム管理者にとって，サーバの負荷，サーバへの不正アクセス，メールや掲示板の利用率といった稼働状況を把握することは，重要な作業の一つです。Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorは次のようなサービスを提供します。

Address Server - Data Collection

Address Server及びMail Serverの稼働結果を取得します。また，システム管理者が稼働状況を解析できるように，CSV形式ファイルで稼働情報を出力します。

Address Server - Data CollectionはWindows NTやUNIXマシン上で使用します。

Address Server - Monitor

定期的にAddress Server - Data CollectionからAddress Server及びMail Serverの稼働結果を収集します。また，複数サーバの稼働結果を編集して，システム管理者が稼働状況を解析できるように，CSV形式ファイルで稼働情報を出力します。

さらに，専用画面にグラフ表示してシステム管理者が，現在の稼働状況を視覚的に捕らえることができるようにします。

Address Server - MonitorはWindows NTマシンで使用します。

Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorの関係を図1-1に示します。

図1-1　Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorの関係

＜この節の構成＞

1.1.1　Address Server - Data Collectionの概要

1.1.2　Address Server - Monitorの概要

1.1.1　Address Server - Data Collectionの概要

Address Server - Data Collectionの機能と，その機能による効果を次に示します。

Address Server, Mail Serverの稼働結果を定期的に取得します

Address Server，Mail Serverが出力する次のような情報を，システム管理者が指定したスケジュールに従って定期的に取得します。図1-1の(1)に示される機能です。

Address及びMailのクライアントが行った認証，パスワード変更，メールアクセス，記事アクセスなどの履歴

メールサーバ間の通信などの履歴

これらの情報が，CSV形式ファイルへの出力や，Address Server - Monitorのグラフ表示のデータになります。

詳細な稼働結果をCSV形式のファイルに出力します

Address Server，Mail Serverの稼働結果をまとめて，CSV形式ファイルに出力します。図1-1の(2)に示される機能です。

クライアントからの認証・パスワード変更の履歴を出力します。不正アクセスが発生していないかなどを確認できます。

クライアントからのメールアクセスの詳細な履歴(メールサイズ，同報数，送信者宛先)を出力します。メールの統計を把握することができます。

クライアントからの掲示板の記事単位のアクセス履歴を出力します。掲示板の統計を把握することができます。

メールサーバ間の通信履歴を出力します。ネットワーク負荷分散を行う際のデータとして利用できます。
CSV形式ファイルであるため，システム管理者は表計算ソフトで加工したり，グラフ化したりすることができます。CSVファイルの詳細は，「4.3　稼働情報CSVファイルの詳細」を参照してください。

1.1.2　Address Server - Monitorの概要

Address Server - Monitorの機能と，その機能による効果を次に示します。

Address Server - Data Collectionが取得した稼働結果を定期的に収集します

Address Server - Data Collectionが取得した稼働結果を定期的に取得します。図1-1の(3)に示される機能です。これらの情報が，CSV形式ファイルへの出力や，グラフ表示のデータになります。

複数サーバにまたがる稼働結果をCSV形式のファイルに出力します

サーバ単位や組織単位といった複数サーバにまたがる情報をまとめて，CSV形式ファイルに出力します。図1-1の(4)に示される機能です。CSV形式ファイルであるため，システム管理者は表計算ソフトで加工したり，グラフ化したりすることができます。

CSVファイルの詳細は，「5.4　稼働情報CSVファイルの詳細」を参照してください。

Address Server，Mail Serverの稼働状況をグラフに表示します

Address Server - Data Collectionが取得した情報を画面にグラフで表示する機能です。図1-1の(5)に示される機能です。システム管理者はAddress Server，Mail Serverの稼働状況を視覚的に監視することができるため，サーバの状況変化に素早く対応することができます。

グラフは次の4種類あります。

Address Serverの認証，パスワード変更の失敗数(不正アクセスの発生を監視できます)

メールボックスの使用率(メールボックスの空き容量不足の防止や，登録ユーザの分散の目安となります)

サーバ内に滞留しているメール数(通信障害や高負荷状態を察知する手段となります)

サーバレスポンス時間(メールサーバの高負荷状態を察知する手段となります)

1.2　システム構成

Address Server - Data Collection及びAddress Server - Monitorのシステム構成について説明します。

Address Server - Data Collection

Address Server - Data Collectionは，Address Serverのインストールされているサーバで動作します。

1台のAddress Server - Data Collectionは，最大10台までのAddress Server - Monitorに稼働結果を提供できます。また，Address Server - Monitorと連携させないで，CSV形式ファイルの出力だけに使用することもできます。

Address Server - Monitor

Address Server - MonitorはWindows NTのインストールされているマシンで動作します。単独では，Address Server - Data Collectionのように動作することができません。最低一つのAddress Server - Data Collectionとの連携を必要とします。

1台のAddress Server - Monitorは，最大100台までのAddress Server - Data Collectionと連携できます。

＜この節の構成＞

(1)　標準的なシステム構成

(2)　シングルサーバ構成

(3)　複数Monitor構成

(1)　標準的なシステム構成

アドレス管理ドメイン内にアドレスサーバが複数あるマルチサーバ構成では， Address Server - Monitorが1台で，Address Server - Data Collectionがアドレスサーバ台数分あるのが標準的です。標準的なシステム構成を図1-2に示します。

図1-2　標準的なシステム構成

(2)　シングルサーバ構成

Address Server - MonitorとAddress Server - Data Collectionを同じマシンに設定することもできます。アドレス管理ドメインに1台しかアドレスサーバが存在しないシングルサーバ構成では，1台にまとめるとよいでしょう。一つのサーバでAddress Server - MonitorとAddress Server - Data Collectionを使用するシングルサーバでのシステム構成を図1-3に示します。

図1-3　シングルサーバでのシステム構成

(3)　複数Monitor構成

システム管理者が複数人いる場合などは，複数のAddress Serverが必要になるでしょう。このように，複数のAddress Server - Monitorと複数のAddress Server - Data Collectionを使用した場合のシステム構成を図1-4に示します。

図1-4　複数のAddress Server - Monitorで複数のAddress Server - Data Collectionを管理する場合のシステム構成

1.3　導入の前に

Address Server - MonitorのCSV出力機能を利用するためには，Address Serverに登録されている情報が次に示す条件を満たしている必要があります。

最上位組織ID，組織ID，組織略称はアドレス管理ドメイン内でユニークである。

条件を満たしていない場合は，重複するID，略称の最上位組織及び組織に関する情報は正しく集計されません。Address Serverのユーザ情報を修正してからAddress Server - Monitorを導入してください。

一つのMonitorでは，異なるアドレス管理ドメインのサーバの情報は取得できません。アドレス管理ドメイン単位にMonitorを導入する必要があります。

2.　インストール

Address Server - Data Collection及びAddress Server - Monitorのインストール及びアンインストール方法について説明します。

＜この章の構成＞

2.1　Windows NT Address Server - Data Collectionのインストールとアンインストール

2.2　Address Server - Monitorのインストールとアンインストール

2.3　HP-UX Address Server - Data Collectionのインストールとアンインストール

2.4　AIX Address Server - Data Collectionのインストールとアンインストール

2.1　Windows NT Address Server - Data Collectionのインストールとアンインストール

ここでは，Windows NT Address Server - Data Collectionのインストールとアンインストールについて説明します。

＜この節の構成＞

2.1.1　インストール

2.1.2　アンインストール

2.1.1　インストール

Address Server - Data Collectionは，Address Serverがインストールされているサーバにインストールします。

＜この項の構成＞

(1)　インストール時の注意事項

(2)　インストールの操作手順

(1)　インストール時の注意事項

更新インストールの場合は，「Address Server - Data Collection」サービスを停止してください。また，Address Server - Data Collectionセットアップが起動している場合は，終了してください。

更新イントールの場合は，インストールディレクトリを変更できません。インストールディレクトリを変更したい場合は，いったんAddress Server - Data Collectionをアンインストールしてから再度インストールしてください。

(2)　インストールの操作手順

Address Server - Data Collectionのインストールの手順を次に示します。

システム管理者のアカウントでログオンします。

日立総合インストーラ（HCD_INST.EXE）を起動します。

インストールプログラムの画面に従って作業を進め，インストールする製品を選択するためのダイアログが表示されたら，「Groupmax Address Server - Data Collection Version 6」を選択します。

「次へ」を選択します。
ユーザの登録ダイアログが表示されます。

会社名と個人名を入力して，「次へ」を選択します。
登録ディレクトリの選択ダイアログが表示されます。

インストール先ディレクトリを指定して，「OK」を選択します。
インストール先ディレクトリについては後述します。

表示されたインストール終了確認ダイアログで「完了」を選択します。

次にAddress Server - Data Collectionのインストール先ディレクトリについて説明します。

インストール先ディレクトリ

Address Server - Data Collectionのインストール先ディレクトリのデフォルト値は，次のように設定されます。「ドライブ：」は，Windows NTインストールドライブを表します。

ドライブ：¥Program Files¥Hitachi¥Groupmax¥GAColct

インストールディレクトリを変更する場合には，次の形式で指定してください。

任意のドライブ名：任意のディレクトリ名

なお，更新インストールの場合は，前回インストールしたディレクトリにインストールされます。

2.1.2　アンインストール

＜この項の構成＞

(1)　アンインストール時の注意事項

(2)　アンインストールの操作手順

(1)　アンインストール時の注意事項

「Address Server - Data Collection」サービスを停止してください。また，Address Server - Data Collectionセットアップが起動している場合は終了してください。

Address Server - Data Collectionインストールディレクトリ及びデータ格納ディレクトリ（サブディレクトリも含みます）のファイルを使用していないことを確認してください。ファイルを使用していた場合，正常にアンインストールを実行できません。正常にアンインストールが実行できなかったときは，Address Server - Data Collectionを再インストール後，アンインストールをもう一度実行してください。

データ格納ディレクトリについては「3.4.1　Address Server - Data Collectionの設定」を参照してください。

アンインストールの手順の中で，「データ格納ディレクトリ「XXXXX」下を削除しますか？」の問いに「はい(Y)」を選択しますと，それまで取得した稼働結果やCSVファイルは削除されます。

Address Server - Data Collectionを運用している環境で，Address Serverをアンインストールする場合は，Address Server - Data Collectionも一緒にアンインストールしてください。

インストール時に登録されたアイコンを選択したままアンインストールすると，アイコンが削除されない場合があります。その場合はシステム管理者が削除してください。

(2)　アンインストールの操作手順

Windows 2003，Windows Server 2008，及びWindows Server 2012でのAddress Server - Data Collectionのアンインストールの手順を次に示します。

システム管理者のアカウントでログオンします。

コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」※を起動します。
アプリケーションの追加と削除のプロパティが表示されます。

Windows Server 2003の場合

「プログラムの変更と削除(H)」を選択した後「Address Server - Data Collection」を選択し，「変更と削除」ボタンを選択します。

Windows Server 2008及びWindows Server 2012の場合

「Address Server - Data Collection」を選択し，「アンインストールと変更」ボタンを選択します。

アンインストール起動画面が表示されます。

注※

「アプリケーションの追加と削除」はWindows Server 2003で「プログラムの追加と削除」，Windows Server 2008及びWindows Server 2012では「プログラムと機能」に名称が変更されています。

削除されるディレクトリを確認し，「完了」を選択します。
Address Server - Data Collectionのソフトウェアを削除します。ディレクトリ，ファイル，及びレジストリエントリが削除されます。

注意

セットアップした後にアンインストールすると，「データ格納ディレクトリ「XXXXX」下を削除しますか？」の確認ダイアログが表示されます。CSVファイルを残しておきたい場合は「いいえ(N)」を選択してください。(ソフトウェアの削除だけ実行されます)

2.2　Address Server - Monitorのインストールとアンインストール

ここでは，Address Server - Monitorのインストールとアンインストールについて説明します。

＜この節の構成＞

2.2.1　インストール

2.2.2　アンインストール

2.2.1　インストール

Address Server - Monitorは，Windows NTのインストールされているマシンにインストールします。

＜この項の構成＞

(1)　インストール時の注意事項

(2)　インストールの操作手順

(1)　インストール時の注意事項

更新インストールの場合は，「Address Server - Monitor」サービスを停止してください。また，Address Server - Monitorセットアップ，及びAddress Server - Monitorが起動している場合は終了してください。

更新イントールの場合は，インストールディレクトリを変更できません。インストールディレクトリを変更したい場合は，いったんAddress Server - Monitorをアンインストールしてから再度インストールしてください。

(2)　インストールの操作手順

Address Server - Monitorのインストールの手順を次に示します。

システム管理者のアカウントでログオンします。

日立総合インストーラ（HCD_INST.EXE）を起動します。

インストールプログラムの画面に従って作業を進め，インストールする製品を選択するためのダイアログが表示されたら，「Groupmax Address Server - Monitor Version 6」を選択します。

「次へ」を選択します。
ユーザの登録ダイアログが表示されます。

会社名と個人名を入力して，「次へ」を選択します。
登録ディレクトリの選択ダイアログが表示されます。

インストール先ディレクトリを指定して，「OK」を選択します。
インストール先ディレクトリについては後述します。

表示されたインストール終了確認ダイアログで「完了」を選択します。
次にAddress Server - Monitorのインストール先ディレクトリについて説明します。

インストール先ディレクトリ

Address Server - Monitorのインストール先ディレクトリのデフォルト値は，次のように設定されます。「ドライブ：」は，Windows NTインストールドライブを表します。

ドライブ：¥Program Files¥Hitachi¥Groupmax¥GAMonit

インストールディレクトリを変更する場合には，次の形式で指定してください。

任意のドライブ名：任意のディレクトリ名

なお，更新インストールの場合は，前回インストールしたディレクトリにインストールされます。

2.2.2　アンインストール

＜この項の構成＞

(1)　アンインストール時の注意事項

(2)　アンインストールの操作手順

(1)　アンインストール時の注意事項

「Address Server - Monitor」サービスを停止してください。また，Address Server - Monitorセットアップ，及びAddress Server - Monitorが起動している場合は終了してください。

Address Server - Monitorインストールディレクトリ及びデータ格納ディレクトリ（サブディレクトリも含みます）のファイルを使用していないことを確認してください。ファイルを使用していた場合，正常にアンインストールを実行できません。正常にアンインストールが実行できなかったときは，Address Server - Monitorを再インストール後，アンインストールをもう一度実行してください。
データ格納ディレクトリについては「3.5.1　Address Server - Monitorの設定」を参照してください。

アンインストールの手順の中で，「データ格納ディレクトリ「XXXXX」下を削除しますか？」の問いに「はい(Y)」を選択しますと，それまで取得した稼働結果やCSVファイルは削除されます。

インストール時に登録されたアイコンを選択したままアンインストールすると，アイコンが削除されない場合があります。その場合はシステム管理者が削除してください。

(2)　アンインストールの操作手順

Windows 2003，Windows Server 2008，及びWindows Server 2012でのAddress Server - Monitorのアンインストールの手順を次に示します。

システム管理者のアカウントでログオンします。

コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」※を起動します。
アプリケーションの追加と削除のプロパティが表示されます。

Windows Server 2003の場合

「プログラムの変更と削除(H)」を選択した後「Address Server - Monitor」を選択し，「変更と削除」ボタンを選択します。

Windows Server 2008及びWindows Server 2012の場合

「Address Server - Monitor」を選択し，「アンインストールと変更」ボタンを選択します。

アンインストール起動画面が表示されます。

注※

［アプリケーションの追加と削除］はWindows Server 2003で［プログラムの追加と削除］，Windows Server 2008及びWindows Server 2012では［プログラムと機能］に名称が変更されています。

削除されるディレクトリを確認し，「完了」を選択します。
Address Server - Monitorのソフトウェアを削除します。ディレクトリ，ファイル，及びレジストリエントリが削除されます。

注意

セットアップした後にアンインストールすると， 「データ格納ディレクトリ「XXXXX」下を削除しますか？」の確認ダイアログが表示されます。CSVファイルを残しておきたい場合は 「いいえ(N)」を選択してください。(ソフトウェアの削除だけ実行されます)

2.3　HP-UX Address Server - Data Collectionのインストールとアンインストール

ここでは，HP-UX Address Server - Data Collectionのインストールとアンインストールについて説明します。

＜この節の構成＞

2.3.1　インストール

2.3.2　アンインストール

2.3.1　インストール

Address Server - Data Collectionは，Address Serverがインストールされているサーバにインストールします。

＜この項の構成＞

(1)　インストール時の注意事項

(2)　インストールの操作手順

(1)　インストール時の注意事項

更新インストールの場合は，「Address Server - Data Collection」サービスを停止してください。また，Address Server - Data Collectionセットアップコマンド(gcolset)が起動している場合は，終了してください。

Address Server及び，Mail Serverをインストールする場合は，「Address Server - Data Collection」サービスを停止してください。また，Address Server - Data Collectionの稼働情報CSV出力コマンド(gcolcsv)が起動している場合は，終了してください。

「Address Server - Data Collection」サービスの停止方法については，「3.9　UNIX起動と停止及び，起動状態の表示」を参照してください。

(2)　インストールの操作手順

HP-UX Address Server - Data Collectionのインストールの手順を次に示します。

(a)　CD-ROMからインストールする場合

次の手順でインストールしてください。インストール先ディレクトリは「/opt/GAColct」です。

suコマンドを入力します。
スーパーユーザになります。Address Server - Data Collectionを初めてインストールする場合は，操作4へ進んでください。

既にAddress Server - Data Collectionがインストールされているマシンへ再インストールする場合，コマンド「/opt/GAColct/tool/gcolsrv -status」を実行して，「Address Server - Data Collection」サービスが停止していることを確認します。
「Address Server - Data Collection」サービスが停止している場合は操作4へ進んでください。停止していない場合は，操作3へ進んでください。

コマンド「/opt/GAColct/tool/gcolsrv -stop」を実行します。
「Address Server - Data Collection」サービスが停止します。

マウント用の/cdromディレクトリを作成します。
コマンド「mkdir /cdrom」を実行してください。すでにマウント用ディレクトリが作成済みの場合は不要です。

Address Server - Data CollectionのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

CD-ROMドライブをマウントします。
コマンド「mount /dev/dsk/c1t2d0 /cdrom」を実行してください。既にマウント済みの場合は不要です。
下線部分は環境によってデバイスファイル名が異なります。使用する環境に合わせてファイル名を変更してください。

コマンド「/cdrom/HPUX/SETUP /cdrom」を実行します。
Hitachi PP Installerが起動し，初期画面が表示されます。

「I」(Install Software)を入力します。
インストールプログラムプロダクト一覧が表示されます。

スペースキーで「Address Server - Data Collection」を選択します。
「Address Server - Data Collection」の左側に「<@>」が表示されます。

「I」(Install)を入力します。
最下行に「Install PP? (y: install, n: cancel)==>」が表示されるので「y」を入力するとインストールが開始されます。インストール完了後「Q」を入力すると，初期画面に戻ります。

初期画面で「Q」(Quit)を入力します。
Hitachi PP Installerが終了します。

(b)　DATからインストールする場合

次の手順でインストールしてください。インストール先ディレクトリは「/opt/GAColct」です。

suコマンドを入力します。
スーパーユーザになります。Address Server - Data Collectionを初めてインストールする場合は，操作4へ進んでください。

既にAddress Server - Data Collectionがインストールされているマシンへ再インストールする場合，コマンド「/opt/GAColct/tool/gcolsrv -status」を実行して，「Address Server - Data Collection」サービスが停止していることを確認します。
「Address Server - Data Collection」サービスが停止している場合は操作4へ進んでください。停止していない場合は，操作3へ進んでください。

コマンド「/opt/GAColct/tool/gcolsrv -stop」を実行します。
「Address Server - Data Collection」サービスが停止します。

DATテープ駆動装置に，Address Server - Data Collectionのテープを装着します。

コマンド「tar xf /dev/rmt/0mnb」を実行します。
下線部には，DATのデバイスファイル名を指定してください。ただし，「/etc/hitachi_setup」コマンドが，既にマシン上に展開されている場合は不要です。

コマンド「/etc/hitachi_setup -i /dev/rmt/0mnb」を実行します。
下線部には，DATのデバイスファイル名を指定してください。
Hitachi PP Installerが起動し，初期画面が表示されます。

「I」(Install Software)を入力します。
インストールプログラムプロダクト一覧が表示されます。

スペースキーで「Address Server - Data Collection」を選択します。
「Address Server - Data Collection」の左側に「<@>」が表示されます。

「I」(Install)を入力します。
最下行に「Install PP? (y: install, n: cancel)==>」が表示されるので「y」を入力するとインストールが開始されます。インストール完了後「Q」を入力すると，初期画面に戻ります。

初期画面で「Q」(Quit)を入力します。
Hitachi PP Installerが終了します。

2.3.2　アンインストール

＜この項の構成＞

(1)　アンインストール時の注意事項

(2)　アンインストールの操作手順

(1)　アンインストール時の注意事項

「Address Server - Data Collection」サービスを停止してください。また，Address Server - Data Collectionセットアップコマンド(gcolset)が起動している場合は終了してください。「Address Server - Data Collection」サービスの停止方法については，「3.9　UNIX起動と停止及び，起動状態の表示」を参照してください。

Address Server - Data Collectionインストールディレクトリ（サブディレクトリも含みます）のファイルを使用していないことを確認してください。ファイルを使用していた場合，正常にアンインストールを実行できません。正常にアンインストールが実行できなかったときは，Address Server - Data Collectionを再インストール後，アンインストールをもう一度実行してください。

データ格納ディレクトリについては「3.8.1　環境設定情報ファイルの形式」を参照してください。

アンインストールしてもデータ格納ディレクトリ下の情報は削除されません。データ格納ディレクトリ下の情報が不要な場合は，手動で削除してください。

インストールディレクトリ下に必要なファイルが存在する場合は待避してからアンインストールしてください。

Address Server - Data Collectionを運用している環境で，Address Serverをアンインストールする場合は，Address Server - Data Collectionも一緒にアンインストールしてください。

(2)　アンインストールの操作手順

Address Server - Data Collectionのアンインストールの手順を次に示します。

削除されるディレクトリは「/opt/GAColct」下のインストールされたディレクトリ下のファイルです。

suコマンドを入力します。
スーパーユーザになります。

コマンド「/opt/GAColct/tool/gcolsrv -status」を実行して，「Address Server - Data Collection」サービスが停止していることを確認します。
「Address Server - Data Collection」サービスが停止している場合は操作4へ進んでください。停止していない場合は，操作3へ進んでください。

コマンド「/opt/GAColct/tool/gcolsrv -stop」を実行します。
「Address Server - Data Collection」サービスが停止します。

コマンド「/etc/hitachi_setup」を実行します。
Hitachi PP Installerが起動し，初期画面が表示されます。

「D」(Delete Software)を入力します。
アンインストールできるプログラムプロダクト一覧が表示されます。

スペースキーで「Address Server - Data Collection」を選択します。
「Address Server - Data Collection」の左側に「<@>」が表示されます。

「D」(Delete)を入力します。
最下行に「Delete PP? (y: delete, n: cancel)==>」が表示されるので「y」を入力するとアンインストールが開始されます。アンインストール完了後「Q」を入力すると，初期画面に戻ります。

初期画面で「Q」(Quit)を入力します。
Hitachi PP Installerが終了します。

2.4　AIX Address Server - Data Collectionのインストールとアンインストール

ここでは，AIX Address Server - Data Collectionのインストールとアンインストールについて説明します。

＜この節の構成＞

2.4.1　インストール

2.4.2　アンインストール

2.4.1　インストール

Address Server - Data Collectionは，Address Serverがインストールされているサーバにインストールします。

＜この項の構成＞

(1)　インストール時の注意事項

(2)　インストールの操作手順

(1)　インストール時の注意事項

更新インストールの場合は，「Address Server - Data Collection」サービスを停止してください。また，Address Server - Data Collectionセットアップコマンド(gcolset)が起動している場合は，終了してください。

Address Server及び，Mail Serverをインストールする場合は，「Address Server - Data Collection」サービスを停止してください。また，Address Server - Data Collectionの稼働情報CSV出力コマンド(gcolcsv)が起動している場合は，終了してください。

「Address Server - Data Collection」サービスの停止方法については，「3.9　UNIX起動と停止及び，起動状態の表示」を参照してください。

(2)　インストールの操作手順

AIX Address Server - Data Collectionのインストールの手順を次に示します。

次の手順でインストールしてください。インストール先ディレクトリは「/opt/GAColct」です。

suコマンドを入力します。
スーパーユーザになります。Address Server - Data Collectionを初めてインストールする場合は，操作4へ進んでください。

既にAddress Server - Data Collectionがインストールされているマシンへ再インストールする場合，コマンド「/opt/GAColct/tool/gcolsrv -status」を実行して，「Address Server - Data Collection」サービスが停止していることを確認します。
「Address Server - Data Collection」サービスが停止している場合は操作4へ進んでください。停止していない場合は，操作3へ進んでください。

コマンド「/opt/GAColct/tool/gcolsrv -stop」を実行します。
「Address Server - Data Collection」サービスが停止します。

マウント用の/cdromディレクトリを作成します。
コマンド「mkdir /cdrom」を実行してください。すでにマウント用ディレクトリが作成済みの場合は不要です。

Address Server - Data CollectionのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

CD-ROMドライブをマウントします。
コマンド「mount -r -v cdrfs /dev/cd0 /cdrom」を実行してください。既にマウント済みの場合は不要です。
下線部分は環境によってデバイスファイル名が異なります。使用する環境に合わせてファイル名を変更してください。

コマンド「/cdrom/AIX/SETUP /cdrom」を実行します。
Hitachi PP Installerが起動し，初期画面が表示されます。

「I」(Install Software)を入力します。
インストールプログラムプロダクト一覧が表示されます。

スペースキーで「Address Server - Data Collection」を選択します。
「Address Server - Data Collection」の左側に「<@>」が表示されます。

「I」(Install)を入力します。
最下行に「Install PP? (y: install, n: cancel)==>」が表示されるので「y」を入力するとインストールが開始されます。インストール完了後「Q」を入力すると，初期画面に戻ります。

初期画面で「Q」(Quit)を入力します。
Hitachi PP Installerが終了します。

2.4.2　アンインストール

＜この項の構成＞

(1)　アンインストール時の注意事項

(2)　アンインストールの操作手順

(1)　アンインストール時の注意事項

「Address Server - Data Collection」サービスを停止してください。また，Address Server - Data Collectionセットアップコマンド(gcolset)が起動している場合は終了してください。「Address Server - Data Collection」サービスの停止方法については，「3.9　UNIX起動と停止及び，起動状態の表示」を参照してください。

Address Server - Data Collectionインストールディレクトリ（サブディレクトリも含みます）のファイルを使用していないことを確認してください。ファイルを使用していた場合，正常にアンインストールを実行できません。正常にアンインストールが実行できなかったときは，Address Server - Data Collectionを再インストール後，アンインストールをもう一度実行してください。

データ格納ディレクトリについては「3.8.1　環境設定情報ファイルの形式」を参照してください。

アンインストールしてもデータ格納ディレクトリ下の情報は削除されません。データ格納ディレクトリ下の情報が不要な場合は，手動で削除してください。

インストールディレクトリ下に必要なファイルが存在する場合は待避してからアンインストールしてください。

Address Server - Data Collectionを運用している環境で，Address Serverをアンインストールする場合は，Address Server - Data Collectionも一緒にアンインストールしてください。

(2)　アンインストールの操作手順

Address Server - Data Collectionのアンインストールの手順を次に示します。

削除されるディレクトリは「/opt/GAColct」下のインストールされたディレクトリ下のファイルです。

suコマンドを入力します。
スーパーユーザになります。

コマンド「/opt/GAColct/tool/gcolsrv -status」を実行して，「Address Server - Data Collection」サービスが停止していることを確認します。
「Address Server - Data Collection」サービスが停止している場合は操作4へ進んでください。停止していない場合は，操作3へ進んでください。

コマンド「/opt/GAColct/tool/gcolsrv -stop」を実行します。
「Address Server - Data Collection」サービスが停止します。

コマンド「/etc/hitachi_setup」を実行します。
Hitachi PP Installerが起動し，初期画面が表示されます。

「D」(Delete Software)を入力します。
アンインストールできるプログラムプロダクト一覧が表示されます。

スペースキーで「Address Server - Data Collection」を選択します。
「Address Server - Data Collection」の左側に「<@>」が表示されます。

「D」(Delete)を入力します。
最下行に「Delete PP? (y: delete, n: cancel)==>」が表示されるので「y」を入力するとアンインストールが開始されます。アンインストール完了後「Q」を入力すると，初期画面に戻ります。

初期画面で「Q」(Quit)を入力します。
Hitachi PP Installerが終了します。

3.　環境設定

Address Server - Data Collection, Address Server - Monitorの環境設定について説明します。

＜この章の構成＞

3.1　環境設定の流れ

3.2　LAN環境の設定

3.3　時間の設定

3.4　Windows NT Address Server - Data Collectionのセットアップ

3.5　Address Server - Monitorのセットアップ

3.6　Windows NT 起動と停止

3.7　Address Server - Monitorでの設定

3.8　UNIX Address Server - Data Collectionのセットアップ

3.9　UNIX 起動と停止及び，起動状態の表示

3.1　環境設定の流れ

Address Server - Data Collection, Address Server - Monitorの環境設定の流れを図3-1に示します。

環境設定の内容については，該当する章の説明を参照してください。

図3-1　環境設定の流れ

3.2　LAN環境の設定

LAN環境の設定では，Address Server - Data Collection及びAddress Server - Monitorで使用するホスト名とサービス名及びポート番号を登録します。

＜この節の構成＞

(1)　ホスト名の登録

(2)　サービス名とポート番号の登録

(3)　ファイアウォールの設定

(1)　ホスト名の登録

登録には，hostsファイルを使用する場合とDNS（Domain Name System）を利用する場合があります。

hostsファイルを使用する場合
ホスト名は，次のファイルに登録します。

Windows NT

<Windows NTインストールディレクトリ>¥system32¥drivers¥etc¥hosts

HP-UX，AIX

/etc/hosts

Address Server - Monitorの場合

接続するすべてのAddress Server - Data Collectionのホスト名とIPアドレスを登録してください。

Address Server - Data Collectionの場合

接続するすべてのAddress Server - Monitorのホスト名とIPアドレスを登録してください。

注意

最後のエントリ（行）にも，必ず改行を入れてください。

DNSを利用する場合
DNSを利用する場合，DNSサーバにホスト名を登録してください。

Address Server - Monitorの場合

接続するすべてのAddress Server - Data Collectionのホスト名とIPアドレスを登録してください。

Address Server - Data Collectionの場合

接続するすべてのAddress Server - Monitorのホスト名とIPアドレスを登録してください。

(2)　サービス名とポート番号の登録

servicesファイルに，次のサービス名とポート番号を追加します。すべてのAddress Server - Data Collection，Address Server - Monitorに登録してください。

gadcolct 20144/tcp

サービス名とポート番号は，次のファイルに登録します。

Windows NT

<Windows NTインストールディレクトリ>¥system32¥drivers¥etc¥services

HP-UX，AIX

/etc/services

次のファイルに追加の例があります。

Windows NT

<インストールディレクトリ>¥Sample¥services

HP-UX，AIX

/opt/GAColct/Sample/services

(3)　ファイアウォールの設定

Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorとの間ではTCP/IPによる通信を行います。Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorとの間にファイアウォールの適用を考えている場合は，通信が遮断されないように，ファイアウォールにポート番号を設定する必要があります。次の説明を参考にしてください。

(a)　Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitor間

Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitor間のファイアウォールにポート番号を設定する場合は，次のサービス名称及びポート番号を指定します。ただし，ポート番号定義は，servicesファイルのポート番号定義を同じにしたときだけ有効です。

　　gadcolct    20144/tcp   # Address Server - Data Collection/Monitor

(b)　OS標準のファイアウォールの設定

Windows Server 2003，Windows Server 2008，及びWindows Server 2012は，OS標準のファイアウォール機能があります。OS標準のファイアウォールを使用する場合は，ファイアウォールにAddress Server - Data CollectionやAddress Server - Monitorが使用するポート番号を設定する必要があります。

Windows Server 2008及びWindows Server 2012ではファイアウォール機能がデフォルトで有効になることから，ファイアウォールにポート番号を設定するためのサンプルのバッチファイルを提供しています。サンプルのバッチファイルは次のファイルです。

　　<インストール先ディレクトリ>¥Sample¥fwport.bat

サンプルのバッチファイルの内容を次のように書き換えて，管理者権限で実行します。

ポート番号，コマンドの設定を行う処理がすべてコメントアウトされていますので，設定するポート番号，コマンドの処理のコメント指定を削除します。

必要に応じてservicesのポート番号定義と同じになるように変更を行います。

注1

サンプルのバッチファイルはWindows Server 2003のファイアウォールには対応していません。

注2

ファイアウォールの設定画面にある「Windowsファイアウォールによるプログラムのブロック時に通知を表示する」（Windows Server 2008の場合は「Windowsファイアウォールによる新しいプログラムのブロック時に通知を受け取る」，Windows Server 2008 R2の場合は「Windowsファイアウォールが新しいプログラムをブロックしたときに通知を受け取る」，Windows Server 2012の場合は「Windowsファイアウォールが新しいアプリをブロックしたときに通知を受け取る」）にチェックを入れないでください。チェックを入れた場合は，コマンド実行時に「Windowsセキュリティの重要な警告」ダイアログが表示されることがあります。「Windowsセキュリティの重要や警告」ダイアログが表示された場合は「ブロックを解除する」ボタンを押してください。

3.3　時間の設定

Address Server - Monitorを使用する場合は，Windows NTのコントロールパネルにある「日付と時刻」(UNIXの場合dateコマンドなど)を使って，次に示す時間の設定を確認してください。

Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorのシステムクロックの時刻を合わせてください。

Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorに同一のタイムゾーン（時間帯）が設定されていることを確認してください。UNIXの場合はTZ環境変数を確認します。タイムゾーンが異なる場合，Address Server - MonitorはAddress Server - Data Collectionの情報を正しく取得できません。

3.4　Windows NT Address Server - Data Collectionのセットアップ

Windows NT Address Server - Data Collectionのセットアップの手順を次に示します。

システム管理者のアカウントでログオンする

「Address Server - Data Collection」サービスが起動している場合は，サービスを停止する

「スタート」メニューから「Groupmaxサーバ」を選択し，さらに「Address Server - Data Collection セットアップ」をクリックする。
Address Server - Data Collectionのセットアップ画面が表示されます。

必要に応じてセットアップ画面内の設定を行い，「OK」をクリックする
設定が完了します。
設定の詳細については「3.4.1　Address Server - Data Collectionの設定」を参照してください。

＜この節の構成＞

3.4.1　Address Server - Data Collectionの設定

3.4.2　ディレクトリ選択画面

3.4.3　ファイル保存期間の設定画面

3.4.4　編集方法の設定画面

3.4.5　取得間隔の設定画面

3.4.6　データ採取時刻設定画面

3.4.7　Address Serverの設定

3.4.1　Address Server - Data Collectionの設定

「Address Server - Data Collection セットアップ」を起動すると次の画面が表示されます。ここでは，Address Server - Data Collectionのセットアップ画面について説明します。

図3-2　Address Server - Data Collectionセットアップ画面

＜この項の構成＞

(1)　データ格納ディレクトリ

(2)　モニタ情報の取得

(3)　稼働情報の設定

(4)　ホスト名の設定

(5)　その他

(1)　データ格納ディレクトリ

データ格納ディレクトリにはAddress Server - Data Collectionが取得した稼働情報やCSVファイルが格納されます。データ格納ディレクトリには任意のディレクトリを設定することができます。設定されたディレクトリにColDataディレクトリが作成されます。

データ格納ディレクトリとして指定するために必要なディスク容量については「付録F　データ格納ディレクトリのディスク容量の見積り」を参照してください。

(a)　項目の説明

「ディレクトリ名(P)」
データ格納ディレクトリのディレクトリ名を指定します。

セットアップ画面を初めて起動した場合

デフォルトのディレクトリ名として，Address Server - Data Collectionインストールディレクトリが設定されます。

再セットアップの場合

既存のデータ格納ディレクトリが設定されます。

「参照(V)...」
データ格納ディレクトリのディレクトリ名指定を補助します。
「参照(V)...」ボタンをクリックすると「ディレクトリ選択」画面を表示し，ディレクトリを選択できます。
「ディレクトリ選択」画面については，「3.4.2　ディレクトリ選択画面」を参照してください。

「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする(C)」
再セットアップで「ディレクトリ名(P)」を変更すると，このチェックボックスが選択できるようになります。チェックボックスをオンにすることにより変更前のデータが変更後のデータ格納ディレクトリにコピーされます。

「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報を削除する(D)」
「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする(C)」をオンにした場合にこのチェックボックスが選択できるようになります。このチェックボックスをオンにするとデータをコピーした後に，変更前のデータ格納ディレクトリが削除されます。

(b)　注意事項

「ディレクトリ名(P)」に設定したディレクトリがない場合は，「XXXXXXディレクトリを作成しますか？」のメッセージが表示されます。ディレクトリを作成してセットアップを完了する場合は，「OK」を選択してください。ディレクトリを作成しない場合は，「キャンセル」を選択してください。

「ディレクトリ名(P)」に設定したディレクトリにColDataディレクトリがある場合は，「XXXXXXデータ格納ディレクトリが既に存在します。データ格納ディレクトリの設定を続けますか？」のメッセージが表示されます。このColDataディレクトリをデータ格納ディレクトリに使用する場合は，「OK」を選択してください。データ格納ディレクトリに使用しない場合は，「キャンセル」を選択してください。

データ格納ディレクトリにネットワークドライブや，特別なアクセス権限のあるディレクトリを指定する場合は次の設定が必要です。

「コントロールパネル」から「管理ツール」の「サービス」を開く

「Address Server - Data Collection」を選択し，「プロパティ」ボタンをクリックする

「ログオン」タブを選択後，「アカウント(T)」を選択し，データ格納ディレクトリにフルコントロール許可のあるアカウントを指定する

指定したアカウントの「パスワード(P)」と「パスワードの確認入力(C)」を設定し，「OK」をクリックする

(2)　モニタ情報の取得

Address Server - Monitorの「Data Collectionサーバの稼働状況を監視する」機能を利用するための情報を取得するかどうかを選択します。

(a)　項目の説明

「取得間隔の設定(I)」ボタン
Address Server - Monitorに提供する監視情報を取得する/しないの設定と，間隔を設定します。Address Server - Data Collectionはここで指定した間隔で監視情報を取得します。
「取得間隔の設定(I)」ボタンをクリックすると，「取得間隔の設定」画面を表示します。
「取得間隔の設定」画面については，「3.4.5　取得間隔の設定画面」を参照してください。

「サービス開始時にモニタ情報を取得するサービス開始時にモニタ情報を取得する(M)」チェックボックス
「サービス開始時にモニタ情報を取得する(M)」のチェックボックスをオンにするとData Collectionサービス起動時にモニタ情報を取得します。チェックをオフにすることによって，サービス起動時にシステムへの負荷を軽減することができます。
チェックをオフにした場合の初回のモニタ情報の取得タイミングは，Data Collectionサービス起動後，モニタ情報の取得間隔を経過した時点となります。ただし，セキュリティ情報については，この指定に関係なく毎時00分の時点で取得されます。
セットアップ画面をはじめて起動した場合は，デフォルトでオンになっています。

(b)　注意事項

Address Server - Monitorを使用しない場合は「取得間隔の設定」画面でチェックをオフにすることをお勧めします。オフにすることにより，情報取得を行わないためマシンの負荷が軽減できます。

「取得間隔の設定」画面でチェックの状態を変更した場合，Address Serverのサービス(アドレスサービス)を再起動する必要があります。
Address Serverのサービス(アドレスサービス)の再起動方法については，マニュアル「Groupmax Address/Mail Version 7 システム管理者ガイド 基本操作編」(Windows用)を参照してください。

Address Server - Monitorでレスポンス情報を監視する場合は，これ以外の設定も必要です。「3.4.7　Address Serverの設定」を参照してください。

(3)　稼働情報の設定

稼働情報の取得に関する設定を行います。

(a)　項目の説明

「データ採取時刻の設定(T)」ボタン
Address Server - Data Collectionが稼働情報CSVファイルを作成するための情報を採取する時刻を設定します。ここで指定した時刻に，Address Server，Mail Serverの前日分の稼働情報の採取，及びObject Serverからの組織やユーザ情報の採取などが行われます。
「データ採取時刻の設定(T)」ボタンをクリックすると，「データ採取時刻設定」画面が表示されます。「データ採取時刻設定」画面については，「3.4.6　データ採取時刻設定画面」を参照してください。

「編集方法の設定(E)」ボタン
Address Server - Monitorで作成されるgrpmailuser.csv, grpmailboard.csv, groupmaxnt.csv, mailtop10.csv, boardtop10.csvの掲示板アクセス件数の編集方法を，アクセスという行為でカウントするのか，アクセスが成功した場合だけカウントするのかを選択することができます。
また，Address Server - Data Collectionで作成されるメール送信履歴情報(mlsend.csv)，メール受信履歴情報(mlrecv.csv)に同報者情報を出力するかどうかの設定を行うことができます。
「編集方法の設定(E)」ボタンをクリックすると「編集方法の設定」画面が表示されます。「編集方法の設定」画面については，「3.4.4　編集方法の設定画面」を参照してください。

「ファイル保存期間の設定(K)」ボタン
稼働情報として採取した情報など，Address Server - Data Collectionがデータ格納ディレクトリに作成したファイルの保存期間を設定します。保存期間を長く設定するほど，データ格納ディレクトリのディスク使用量が増加します。
「ファイル保存期間の設定(K)」ボタンをクリックすると，「ファイル保存期間の設定」画面が表示されます。「ファイル保存期間の設定」画面については，「3.4.3　ファイル保存期間の設定画面」を参照してください。
Address Server - Monitorが数日間停止していために稼働情報の収集が行われなかった場合でも，ここで設定した期間は稼働情報が保存されているため，Address Server - Monitorが停止中の稼働情報をまとめて収集することができます。

「稼働情報CSVファイルサイズ警告(S)」
チェックをオンにした場合，CSVファイルのサイズが「しきい値」を超えるとイベントログに警告メッセージを出力します。
稼働情報CSVファイルのサイズの確認は，稼働情報の採取後，稼働情報CSVファイルが作成された時点で行なわれます。
しきい値の指定はMB(メガバイト)単位で1～1000の値を指定できます。セットアップ画面をはじめて起動した場合のしきい値は100MBです。
MB(メガバイト)は1024×1024バイトです。

(b)　注意事項

「編集方法の設定(E)」で設定する値は，すべてのAddress Server - Data Collectionで同じにしてください。同じにしないとAddress Server - Monitorで集計した値に統一性がなくなります。

(4)　ホスト名の設定

Address Server - Data Collectionのホスト名を255文字以内で指定します。

(a)　項目の説明

「ホスト名(N)」

セットアップ画面を初めて起動した場合は，仮のホスト名が表示されます。

指定したホスト名はAddress Server - Monitorで作成されるCSVファイルのホスト名として使用されます。

(b)　注意事項

登録するホスト名には，Address Serverを構築したときに，アドレスサーバの登録で「ドメイン名/ホスト名」に指定した値を使ってください。アドレスサーバで登録したホスト名と異なる場合は，Address Server - Monitorで作成されるCSVファイルが正しく集計されません。

指定したホスト名がhostsファイル，DNSサーバのどちらにもに登録されていない場合，ホスト名のIPアドレス解決ができるようにLAN環境を設定してください。

クラスタ機のフェールオーバー機能を使用する場合は，ホスト名に必ずネットワーク名を指定してください。クラスタ環境の設定の詳細については「付録C　Windows NTクラスタ環境の設定」を参照してください。

(5)　その他

(a)　項目の説明

「OK」ボタン
「OK」ボタンをクリックすると，セットアップ画面で設定した内容が適用されます。

「キャンセル」ボタン
「キャンセル」ボタンをクリックすると，セットアップ画面で設定した内容を適用せずに終了します。

(b)　注意事項

「Address Server - Data Collection」サービスが起動している場合は，設定の変更はできません。「Address Server - Data Collection」サービスが起動している場合，「Address Server - Data Collectionサービスが起動中です。Address Server - Data Collectionサービス停止後に，OKボタンをクリックして下さい。」を表示し，設定画面に戻ります。

3.4.2　ディレクトリ選択画面

Address Server - Data Collectionのデータ格納ディレクトリのディレクトリ名を選択します。

図3-3　ディレクトリ選択画面

(a)　項目の説明

「OK」ボタン
「OK」ボタンをクリックすると，「ディレクトリ名(P)」に表示されているディレクトリをデータ格納ディレクトリとしてAddress Server - Data Collectionセットアップ画面の「ディレクトリ名(P)」に設定します。

「キャンセル」ボタン
「キャンセル」ボタンをクリックすると，内容を変更せずに終了します。

(b)　注意事項

ドライブとして選択できるのはハードディスク及びネットワークドライブだけです。

3.4.3　ファイル保存期間の設定画面

Address Server - Data Collectionが作成する稼働結果データ，及びログファイルの保存期間を設定します。保存期間を過ぎた稼働結果データ，及びログファイルは削除されます（ただし，CSVファイルは削除されません）。

図3-4　ファイル保存期間の設定画面

(a)　項目の説明

「稼働結果データ(D)」
「XX日」又は「無制限」をチェックします。日数指定の範囲は，1日から99日までです。「無制限」を選択した場合は，作成した稼働結果データファイルは削除されません。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，デフォルトの日数60日が表示されます。

「Data Collectionのログ(L)」
「XX日」又は「無制限」をチェックします。日数指定の範囲は，1日から99日までです。「無制限」を選択した場合は，作成したAddress Server - Data Collectionのログファイルは削除されません。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，デフォルトの日数60日が表示されます。

「OK」ボタン
「OK」ボタンをクリックすると，設定した内容を記憶して画面を終了します。セットアップ画面の「OK」が選択されると適用されます。

「キャンセル」ボタン
「キャンセル」ボタンをクリックすると，指定した内容を記憶せずに画面を終了します。
指定できる範囲は，1日から99日までです。
保存期間「無制限」を選択した場合，作成したファイルは削除されません。
初回セットアップ時の，デフォルトの保存期間は60日です。

(b)　注意事項

保存期間を超えた稼働結果データとAddress Server - Data Collectionのログファイルは，「データ採取時刻の設定(T)」に設定した時刻に，情報を採取した後に削除されます。

稼働結果データの保存期間は，Address Server - Monitorで稼働情報の編集を定期的に行う間隔の2倍以上の期間を指定してください。例えば，月に1回一月分の稼働情報の編集を行う場合，60日以上の期間を指定するようにします。

Address Server - Monitorを使用しない場合は，連休時など，最大のサーバ連続停止期間の2倍の期間を指定してください。例えば，夏季連休が一番長い連休で7日間の場合，14日以上の期間を指定するようにします。

3.4.4　編集方法の設定画面

Address Server - Data Collection及び，Address Server - Monitorが作成する稼働情報CSVファイルに関する設定を行います。

図3-5　編集方法の設定画面

＜この項の構成＞

(1)　掲示板アクセス編集

(2)　同報者情報の出力

(3)　その他

(1)　掲示板アクセス編集

Address Server - Monitorで作成されるgrpmailuser.csv, grpmailboard.csv, groupmaxnt.csv, mailtop10.csv, boardtop10.csvの掲示板アクセス件数の編集方法を設定します。

(a)　項目の説明

「アクセス失敗時もカウント(F)」
「アクセス失敗時もカウント(F)」を選択すると，例えば権限がない掲示板に対して記事掲示を行うと操作はエラーになりますが，Address Server - Data Collectionでは記事掲示1回とカウントします。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，「アクセス失敗時もカウント(F)」が選択されています。

「アクセス成功時のみカウント(S)」

アクセス成功時のみカウントする場合

「アクセス成功時のみカウント(S)」を選択すると，例えば権限がない掲示板に対して記事掲示を行うと操作はエラーになりますが，Address Server - Data Collectionではカウントしません。

(b)　注意事項

「アクセス失敗時もカウント(F)」，又は「アクセス成功時のみカウント(S)」すべてのAddress Server - Data Collectionで同じにしてください。同じにしないとAddress Server - Monitorで集計した値に統一性がなくなります。

(2)　同報者情報の出力

Address Server - Data Collectionで作成されるメール送信履歴情報(mlsend.csv)，メール受信履歴情報(mlrecv.csv)に同報者情報を出力するかどうかを設定します。

(a)　項目の説明

「メール送信履歴情報に同報者情報を出力する(M)」チェックボックス
「メール送信履歴情報に同報者情報を出力する(M)」のチェックボックスをオンにするとメール送信履歴情報(mlsend.csv)に同報者情報を出力するようになります。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，デフォルトでオフになっています。

「メール受信履歴情報に同報者情報を出力する(R)」チェックボックス
「メール受信履歴情報に同報者情報を出力する(R)」のチェックボックスをオンにするとメール受信履歴情報(mlrecv.csv)に同報者情報を出力するようになります。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，デフォルトでオフになっています。

(b)　注意事項

同報者情報の出力する場合は，ディスク使用量の削減のため，「メール送信履歴情報に同報者情報を出力する(M)」をオン，「メール受信履歴情報に同報者情報を出力する(R)」をオフにすることをお勧めします。

「同報者情報の出力」の設定を変更した場合，Address Serverのサービス(アドレスサービス)を再起動する必要があります。
Address Serverのサービス(アドレスサービス)の再起動方法については，マニュアル「Groupmax Address/Mail Version 7 システム管理者ガイド 基本操作編」(Windows用)を参照してください。

(3)　その他

(a)　項目の説明

「OK」ボタン
設定した内容を記憶して画面を終了します。セットアップ画面の「OK」が選択されると適用されます。

「キャンセル」ボタン
設定した内容を記憶せずに画面を終了します。

3.4.5　取得間隔の設定画面

Address Server - Monitorで「Data Collectionサーバの稼働状況を監視する」機能を使用する場合に，Address Server - Monitorに提供する監視情報を取得する間隔を設定します。

図3-6　取得間隔設定画面

(a)　項目の説明

各情報のチェックボックスをオンにするとAddress Server - Monitorに提供する情報を定期的に取得するようになります。

「セキュリティ情報(S)」
チェックをオンにした場合，Address Server - Monitorに提供するセキュリティ情報を取得します。
単位は時間です。1～24の整数を指定してください。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，2が指定されています。

「レスポンス情報(R)」
チェックをオンにした場合，Address Server - Monitorに提供するレスポンス情報を取得します。
単位は分です。10～1440の整数を指定してください。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，20が指定されています。

「メールボックス使用量(B)」
チェックをオンにした場合，Address Server - Monitorに提供するメールボックス使用量の情報を取得します。
単位は時間です。1～24の整数を指定してください。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，12が指定されています。

「メールキュー情報(Q)」
チェックをオンにした場合，Address Server - Monitorに提供するメールキュー情報を取得します。
単位は分です。10～1440の整数を指定してください。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，20が指定されています。

「OK」ボタン
設定した内容を記憶して画面を終了します。セットアップ画面の「OK」が選択されると適用されます。

「キャンセル」ボタン
設定した内容を記憶せずに画面を終了します。

(b)　注意事項

間隔を短くするほど，マシンへの負荷が高くなります。

3.4.6　データ採取時刻設定画面

Address Server - Data Collectionが稼働情報CSVファイルを作成するための情報を採取する時刻を設定します。

図3-7　データ採取時刻設定画面

(a)　項目の説明

「時(H)」
採取開始時刻の時間部分を指定します。0～23を選択してください。1時間間隔で選択できます。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，10が指定されています。

「分(M)」
採取開始時刻の分部分を指定します。0～55を選択してください。5分間隔で選択できます。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，0が指定されています。

「OK」ボタン
設定した内容を記憶して画面を終了します。セットアップ画面の「OK」が選択されると適用されます。

「キャンセル」ボタン
設定した内容を記憶せずに画面を終了します。

(b)　注意事項

「採取開始時刻」に設定する時刻は，Address Serverが確実に起動している時刻を指定してください。Address Serverが起動していない場合，稼働情報CSVファイルの宛先などの情報がニックネームに変換できず，OR名で出力されます。

サーバに負荷がかからないように，深夜から早朝にかけての時刻に設定することをお勧めします。

3.4.7　Address Serverの設定

Address Server - Data Collectionが確実にデータを取得できるように，Address Serverを設定する必要があります。ここで説明する設定を実行した場合は，「Address Server」サービスの再起動が必要です。

注意

ここで説明する設定を行った場合，Address Server/Mail Serverの動作に多少オーバヘッドが発生するため十分注意して必要最小限のユーザについて設定するようにしてください。

＜この項の構成＞

(1)　gmpublicinfoファイルの設定

(2)　loguser.txtファイルの設定

(3)　isplocal.iniファイルの設定

(1)　gmpublicinfoファイルの設定

gmpublicinfoファイルはAddress Server，及びMail Serverの設定値を定義するファイルです。ファイルの場所を次に示します。

Windows NT

<Address Serverインストールディレクトリ>¥nxcdir¥gmpublicinfo

HP-UX，AIX

/var/opt/GroupMail/nxcdir/ gmpublicinfo

gmpublicinfoファイルに次の設定を行います。

(a)　NXCLOG_COUNT及びNXCLOG_SIZE

Address Server - Data Collectionは，Address Serverの出力するnxclogファイルから稼働結果情報を取得しています。「採取開始時刻」に，nxclogファイルに必要分（最低前日分）の情報が残っていないとデータも不十分な情報となってしまいます。Address Server - Data Collectionを正しく使用するために，nxclogファイルの世代及びサイズを調整大きく設定する必要があります。

nxclogファイルはデフォルトで5世代，最大1000世代で管理されています。nxclog及びnxclog.001～nxclog.999がそのファイルです。Address Server - Data Collectionはすべての世代を参照しています。このためAddress Server - Data Collectionでは少なくとも，すべてのファイル上に常に最近2日分の以上の情報が格納されるように設定する必要があります。

NXCLOG_COUNTにはnxclogファイルのバックアップファイル数を指定します。gmpublicinfoファイルにNXCLOG_COUNTが記述されていない場合は，4（5世代）が仮定されます。

例えば，nxclogを10世代で管理する場合は，次のように指定します。

NXCLOG_COUNT=9

NXCLOG_SIZEにはnxclogファイルの個々の最大サイズをMB（メガバイト）単位で指定します。gmpublicinfoファイルにNXCLOG_SIZEが記述されていない場合は，10MBが仮定されます。

例えば，最大ファイルサイズを20MBに指定する場合は，次のように指定します。

NXCLOG_SIZE=20

gmpublicinfoファイルにNXCLOG_COUNT=9及び，NXCLOG_SIZE=20の記述がある場合，総nxclogファイルサイズは，200MBになります。

(b)　LOG_DIR_SV_RESPONSE

Address Server - Monitorでレスポンス情報を表示する，又はAddress Server - Data Collectionでmlresprv.csvファイルを取得する場合に設定が必要です。フルパスで指定してください。ただし，Windows NTのドライブ直下(例えば C:¥など)やUNIXのルートディレクトリ(/)は指定できません。

指定したディレクトリはあらかじめ作成しておく必要があります。

ファイルの記述例を次に示します。

Windows NTの場合

LOG_DIR_SV_RESPONSE=C:¥LogDir

HP-UX，AIXの場合

LOG_DIR_SV_RESPONSE=/LogDir

記述例のサンプルは，次のファイルにあるので参照してください。

Windows NT

<Address Server - Data Collectionインストールディレクトリ>¥Sample¥gmpublic

HP-UX，AIX

/opt/GAColct/Sample/gmpublic

注意

LOG_DIR_SV_RESPONSEに指定するディレクトリには，既に存在するスペースを含まないディレクトリを指定する必要があります。また，次に説明するloguser.txtで指定したユーザ数×LOG_VALID_SV_RESPONSEに指定した値×2(MB)の空き容量が必要です。

LOG_DIR_SV_RESPONSEに指定したディレクトリには，Address Serverのシステム管理者のユーザアカウントに対して，書き込み権限を設定してください。

Address Server - Monitorでレスポンス情報を監視したり，mlresprv.csvを利用する必要がない場合は，LOG_DIR_SV_RESPONSE，及びLOG_VALID_SV_RESPONSEの指定は削除してください。

(c)　LOG_VALID_SV_RESPONSE

レスポンスを監視する1ユーザ当たりのログの最大サイズをMB(メガバイト)単位で1～9までの範囲で指定します。通常1を指定します。

ファイルの記述例を次に示します。

LOG_VALID_SV_RESPONSE=1

記述例のサンプルは，次のファイルにあるので参照してください。

Windows NT

<Address Server - Data Collectionインストールディレクトリ>¥Sample¥gmpublic

HP-UX，AIX

/opt/GAColct/Sample/gmpublic

(2)　loguser.txtファイルの設定

Address Server - Monitorでレスポンス情報を表示する，又はAddress Server - Data Collectionでmlresprv.csvファイルを取得する場合に設定が必要です。

loguser.txtファイルはレスポンスを監視するユーザのユーザIDを指定するファイルです。次のファイルを新規に作成してください。

Windows NT

<Address Serverインストールディレクトリ>¥nxcdir¥loguser.txt

HP-UX，AIX

/var/opt/GroupMail/nxcdir/loguser.txt

このファイルで指定したユーザのレスポンス情報が監視できます。

監視するユーザのユーザIDを一行に1ユーザ指定します。

ファイルの記述例を次に示します。

UserId1

UserId2

UserId3

記述例のサンプルは，次のファイルにあるので参照してください。

Windows NT

<Address Server - Data Collectionインストールディレクトリ>¥Sample¥loguser.txt

HP-UX，AIX

/opt/GAColct/Sample/loguser.txt

注意

指定するユーザは最小限必要なユーザだけ指定してください。ここで指定したユーザ数に比例してAddress Serverの動作のオーバヘッドが大きくなります。

ユーザID以外の余計な空白，タブなどは含まないようにしてください。

改行コードだけの行は無視されます。

Address Server - Monitorでレスポンス情報を監視したり，mlresprv.csvを利用する必要がない場合は，次のファイルを削除してください。

Windows NT

<Address Serverインストールディレクトリ>¥nxcdir¥loguser.txt

HP-UX，AIX

/var/opt/GroupMail/nxcdir/loguser.txt

(3)　isplocal.iniファイルの設定

Address Server - Data Collectionでmlpop3.csvファイルを取得する場合に参照するisplog.logファイルのバックアップ数を定義するファイルです。

ファイルの場所を次に示します。

Windows NT

<Address Serverインストールディレクトリ>¥isp¥isplocal.ini

HP-UX，AIX

/var/opt/GroupMail/isp/isplocal.ini

Address Server - Data Collectionは，Address Serverの出力するisplog.logファイルからmlpop3.csvファイルの情報を取得しています。「採取開始時刻」に，isplog.logファイルに必要分（最低前日分）の情報が残っていないとデータも不十分となってしまいます。Data Collectionを正しく使用するために，isplog.logファイルの世代を調整する必要があります。

isplog.logファイルはデフォルトで3世代，最大50世代で管理されています。isplog.log及びisplog01.log～,isplog49.logがそのファイルです。1ファイルあたりのサイズは5MBです。Address Server - Data Collectionはすべての世代を参照しています。このためAddress Server - Data Collectionでは少なくとも，すべてのファイル上に常に最近2日分の以上の情報が格納されるように設定する必要があります。

isplog.logの世代数は，LogBackupで指定します。例えばisplog.logを10世代で管理したい場合は，次のように指定します。

LogBackup=10

LogBackupに10を指定した場合，総isplog.logファイルサイズは，50MBになります。

3.5　Address Server - Monitorのセットアップ

Address Server - Monitorのセットアップの手順を次に示します。

システム管理者のアカウントでログオンする

「Address Server - Monitor」サービスが起動している場合は，サービスを停止する。

「スタート」メニューから「Groupmaxサーバ」を選択し，さらに「Address Server - Monitor セットアップ」をクリックする。
Address Server - Monitorのセットアップ画面が表示されます。

必要に応じてセットアップ画面内の設定を行い，「OK」をクリックする
設定が完了します。
設定の詳細については「3.5.1　Address Server - Monitorの設定」を参照してください。

＜この節の構成＞

3.5.1　Address Server - Monitorの設定

3.5.2　ディレクトリ選択画面

3.5.3　ファイル保存期間の設定画面

3.5.1　Address Server - Monitorの設定

「Address Server - Monitor セットアップ」を起動すると次の画面が表示されます。ここでは，Address Server - Monitorのセットアップ画面について説明します。

図3-8　Address Server - Monitorのセットアップ画面

＜この項の構成＞

(1)　データ格納ディレクトリ

(2)　稼働情報の設定

(3)　その他

(1)　データ格納ディレクトリ

データ格納ディレクトリにはAddress Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionから収集した稼働情報やCSVファイルが格納されます。データ格納ディレクトリには任意のディレクトリを設定することができます。設定されたディレクトリにMonDataディレクトリが作成されます。

データ格納ディレクトリとして指定するために必要なディスク容量については「付録F　データ格納ディレクトリのディスク容量の見積り」を参照してください。

(a)　項目の説明

「ディレクトリ名(P)」
データ格納ディレクトリのディレクトリ名を指定します。

セットアップ画面を初めて起動した場合

デフォルトのディレクトリ名として，Address Server - Monitorインストールディレクトリが設定されます。

再セットアップの場合

既存のデータ格納ディレクトリが設定されます。

「参照(V)...」ボタン
データ格納ディレクトリのディレクトリ名指定を補助します。「参照(V)...」ボタンをクリックすると「ディレクトリ選択」画面が表示され，ディレクトリを選択できます。「ディレクトリ選択」画面については「3.5.2　ディレクトリ選択画面」を参照してください。

「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする(C)」
再セットアップで「ディレクトリ名(P)」を変更すると，このチェックボックスが選択できるようになります。チェックボックスをオンにすると変更前のデータが，変更後のデータ格納ディレクトリにコピーされます。

「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報を削除する(D)」
「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする(C)」をオンにすると，このチェックボックスが選択できるようになります。このチェックボックスをオンにするとデータをコピーした後に，変更前のデータ格納ディレクトリが削除されます。

(b)　注意事項

「ディレクトリ名(P)」に設定したディレクトリがない場合は，「XXXXXXディレクトリを作成しますか？」のメッセージが表示されます。ディレクトリを作成してセットアップを完了する場合は，「OK」を選択してください。ディレクトリを作成しない場合は，「キャンセル」を選択してください。

「ディレクトリ名(P)」に設定したディレクトリにMonDataディレクトリがある場合は，「XXXXXXデータ格納ディレクトリが既に存在します。データ格納ディレクトリの設定を続けますか？」のメッセージが表示されます。このMonDataディレクトリをデータ格納ディレクトリに使用する場合は，「OK」を選択してください。データ格納ディレクトリに使用しない場合は「キャンセル」を選択してください。

データ格納ディレクトリにネットワークドライブや，特別なアクセス権限のあるディレクトリを指定する場合は次の設定が必要です。

「コントロールパネル」から「管理ツール」の「サービス」を開く

「Address Server - Monitor」を選択し，「プロパティ」ボタンをクリックする

「ログオン」タブを選択後，「アカウント(T)」を選択し，データ格納ディレクトリにフルコントロール許可のあるアカウントを指定する。

指定したアカウントの「パスワード(P)」と「パスワードの確認入力(C)」を設定し，「OK」をクリックする。

(2)　稼働情報の設定

稼働情報の取得に関する設定を行います。

(a)　項目の説明

「ファイル保存期間の設定(K)」ボタン

稼働情報として採取した情報など，Address Server - Monitorがデータ格納ディレクトリに作成したファイルの保存期間を設定します。CSVファイルを期間を指定して出力する場合に，最大，ここで指定した期間の稼働情報を編集することができます。保存期間を長く設定するほど，データ格納ディレクトリのディスク使用量が増加します。

「ファイル保存期間の設定(K)」ボタンをクリックすると，「ファイル保存期間の設定」画面が表示されます。「ファイル保存期間の設定」画面については，「3.5.3　ファイル保存期間の設定画面」を参照してください。

(3)　その他

(a)　項目の説明

「OK」ボタン
「OK」ボタンをクリックすると，セットアップ画面で設定した内容が適用されます。

「キャンセル」ボタン
「キャンセル」ボタンをクリックすると，セットアップ画面で設定した内容を適用せずに終了します。

(b)　注意事項

「Address Server - Monitor」サービスが起動している場合は，設定の変更はできません。「Address Server - Monitor」サービスが起動している場合，「Address Server - Monitorサービスが起動中です。Address Server - Monitorのサービス停止後に，OKボタンをクリックして下さい。」を表示し，設定画面に戻ります。

3.5.2　ディレクトリ選択画面

Address Server - Monitorのデータ格納ディレクトリのディレクトリ名を選択します。

図3-9　ディレクトリ選択画面

(a)　項目の説明

「OK」ボタン
「OK」ボタンをクリックすると，「ディレクトリ名(P)」に表示されているディレクトリをデータ格納ディレクトリとしてAddress Server - Monitorセットアップ画面の「ディレクトリ名(P)」に設定します。

「キャンセル」ボタン
「キャンセル」ボタンをクリックすると，内容を変更せずに終了します。

(b)　注意事項

ドライブとして選択できるのはハードディスク及びネットワークドライブだけです。

3.5.3　ファイル保存期間の設定画面

Address Server - Monitorが作成する稼働結果データ，及びログファイルの保存期間を設定します。保存期間を過ぎた稼働結果データ及び，ログファイルは削除されます（ただし，CSVファイルは削除されません）。

CSVファイルを期間を指定して出力する場合に，稼働結果データ(D)で指定した期間の稼働情報を編集することができます。

図3-10　ファイル保存期間の設定画面

(a)　項目の説明

「稼働結果データ(D)」
「XX日」又は「無制限」をチェックします。日数指定の範囲は，1日から99日までです。「無制限」を選択した場合は，作成した稼働結果データファイルは削除されません。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，デフォルトの日数60日が表示されます。

「Monitorのログ(L)」
「XX日」又は「無制限」をチェックします。日数指定の範囲は，1日から99日までです。「無制限」を選択した場合は，作成したAddress Server - Monitorのログファイルは削除されません。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，デフォルトの日数60日が表示されます。

「OK」ボタン
「OK」ボタンをクリックすると，設定した内容を記憶して画面を終了します。セットアップ画面の「OK」が選択されると適用されます。

「キャンセル」ボタン
「キャンセル」ボタンをクリックすると，指定した内容を記憶せずに画面を終了します。

(b)　注意事項

保存期間を超えた稼働結果データとAddress Server - Monitorのログファイルは，Address Server - Monitorの「稼働情報CSVファイルの設定」で指定する「データ収集開始時刻(T)」に設定した時刻に，情報を収集した後に削除されます。

稼働結果データの保存期間は，Address Server - Monitorで稼働情報の編集を定期的に行う間隔の2倍以上の期間を指定してください。例えば，月に1回稼働情報の編集を行う場合，60日以上の期間を指定するようにします。

3.6　Windows NT 起動と停止

稼働結果を取得，及び収集するためには，すべてのAddress Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorのサービス（それぞれ「Address Server - Data Collection」サービス，「Address Server - Monitor」サービス）が起動している必要があります。

ここでは，サービスの起動と停止の方法について説明します。

＜この節の構成＞

(1)　起動方法

(2)　停止方法

(1)　起動方法

サービスの起動方法には自動と手動とがあります。それぞれの起動方法について説明します。

なお，Address Server - Data Collectionが稼働結果を取得したり，Address Server - Monitorに稼働結果を転送するためには「Address Server - Data Collection」サービスが起動している必要があります。また，Address Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionの稼働結果を収集する場合には「Address Server - Monitor」サービスが起動している必要があります。このため，サービスが自動で起動するように設定することをお勧めします(インストール直後は「自動」起動に設定されています)。

注意

自動で起動する場合は，「Address Server」サービスのスタートアップの種類も自動にしてください。

(a)　自動で起動する場合(「Address Server - Monitor」サービスも同様の手順です)

自動起動を設定した場合，次のマシン起動時から有効になります。

「コントロールパネル」から「管理ツール」の「サービス」を開く。

「Address Server - Data Collection」サービスを選択し，「プロパティ」ボタンを選択する。

「スタートアップの種類」で「自動」を選択する。

「OK」を選択する。

注意

「ログオン」タブで「デスクトップとの対話サービスに許可」をチェックしないでください。

(b)　手動で起動する場合(「Address Server - Monitor」サービスも同様の手順です)

「コントロールパネル」から「管理ツール」の「サービス」を開く。

「Address Server - Data Collection」サービスを選択する。

「サービスの開始」を選択する。

(2)　停止方法

「Address Server - Data Collection」サービスを停止するための手順を次に示します。（「Address Server - Monitor」サービスの停止も同様の手順です）

「コントロールパネル」から「管理ツール」の「サービス」を開く。

「Address Server - Data Collection」サービスを選択する。

「サービスの停止」を選択する。

3.7　Address Server - Monitorでの設定

Address Server - Data Collectionの稼働情報を収集するためには，稼働情報の収集対象となるAddress Server - Data Collectionのサーバの登録が必要です。次にサーバの登録方法について説明します。

＜この節の構成＞

3.7.1　Address Server - Monitorの起動

3.7.2　Address Server - Data Collectionサーバの登録/削除/変更

3.7.3　稼働情報CSVファイルの設定

3.7.1　Address Server - Monitorの起動

Address Server - Monitorを起動する手順を次に示します。

システム管理者のアカウントでログオンする

Address Server - Monitorを起動する
「スタート」メニューから「Groupmaxサーバ」を選択し，さらに「Address Server - Monitor」をクリックします。
Address Server - Monitor起動画面が表示されます。

図3-11　Address Server - Monitor起動画面

3.7.2　Address Server - Data Collectionサーバの登録/削除/変更

Address Server - Monitor起動画面の「設定(S)」メニューから「Data Collection サーバの設定(D)...」を選択，又はツールバーの「Data Collection サーバの設定」ボタンをクリックすると「Data Collectionサーバの設定」画面が表示されます。

この画面ではAddress Server - Data Collectionサーバの登録，削除，登録したサーバのホスト名の変更を行うことができます。

図3-12　Data Collectionサーバの設定画面

「設定済みホスト名一覧(L)」
Address Server - Data Collectionサーバとして既に登録されたサーバのホスト名を表示します。「変更(M)」又は「削除(D)」の場合に指定します。

「追加/変更するホスト名(H)」
Address Server - Data Collectionサーバのホスト名を入力します。「追加(A)」又は「変更(M)」の場合に指定します。

「追加(A)」ボタン
Address Server - Data Collectionサーバを追加する場合に選択します。

「変更(M)」ボタン
Address Server - Data Collectionサーバのホスト名を変更する場合に選択します。

「削除(D)」ボタン
Address Server - Data Collectionサーバを削除する場合に選択します。

「閉じる(C)」ボタン
Data Collectionサーバの設定画面を閉じる場合に選択します。

＜この項の構成＞

(1)　Address Server - Data Collectionサーバの登録

(2)　Address Server - Data Collectionサーバの削除

(3)　Address Server - Data Collectionサーバのホスト名変更

(4)　「閉じる(C)」ボタン

(1)　Address Server - Data Collectionサーバの登録

稼働情報の収集，及び状況監視の対象となるAddress Server - Data Collectionサーバを登録します。

「追加/変更するホスト名(H)」にAddress Server - Data Collectionサーバのホスト名又はドメイン名付きのホスト名を255文字以内で入力し，「追加(A)」ボタンをクリックしてください。

指定したホスト名が登録され，「設定済みホスト名一覧(L)」に追加されます。

注意

「追加/変更するホスト名(H)」には，Address Server - Data Collectionセットアップで設定されているホスト名を必ず指定してください。

登録するAddress Server - Data Collectionがクラスタ機のフェールオーバー運用を行っているマシンである場合，「追加/変更するホスト名(H)」には，ネットワーク名を指定してください。クラスタ環境の設定の詳細については「付録C　Windows NTクラスタ環境の設定」を参照してください。

「追加(A)」を選択したときに，Address Server - Data Collectionサーバへの接続が可能かどうかのチェックが行われます。Address Server - Data Collectionのサービスが未起動などの理由で，接続できない場合，「指定したホストに接続できませんでした。ホスト名の設定/変更処理を続行しますか？」の確認ダイアログが出力されます。指定ホスト名に間違いがないかどうかを確認し，問題がなければ「OK」をクリックして続行してください。問題があるまま続行した場合，稼働情報の収集や，稼働状況の監視が正しく行われないので注意してください。

(2)　Address Server - Data Collectionサーバの削除

登録済みのAddress Server - Data Collectionサーバのホスト名を一覧から削除し，稼働情報の収集，及び状況監視の対象外にします。

「設定済みホスト名一覧(L)」から削除対象のホスト名を選択し，「削除(D)」ボタンをクリックしてください。

選択したホスト名が「設定済みホスト名一覧(L)」から削除されます。

(3)　Address Server - Data Collectionサーバのホスト名変更

登録済みのAddress Server - Data Collectionサーバのホスト名を変更します。

「設定済みホスト名一覧(L)」から変更対象のホスト名を選択し，「追加/変更するホスト名(H)」に変更後のホスト名又はドメイン名付きのホスト名を255文字以内でホスト名を入力し「変更(M)」ボタンをクリックしてください。

選択したホスト名が指定したホスト名に変更されます。

注意

「追加/変更するホスト名(H)」には，Address Server - Data Collectionセットアップで設定されているホスト名を必ず指定してください。

変更するAddress Server - Data Collectionがクラスタ機のフェールオーバー運用を行っているマシンである場合，「追加/変更するホスト名(H)」には，ネットワーク名を指定してください。クラスタ環境の設定の詳細については「付録C　Windows NTクラスタ環境の設定」を参照してください。

「変更(M)」を選択したときに，Address Server - Data Collectionサーバへの接続が可能かどうかのチェックが行われます。Address Server - Data Collectionのサービスが未起動などの理由で接続できない場合，「指定したホストに接続できませんでした。ホスト名の設定/変更処理を続行しますか？」の確認ダイアログが出力されます。指定ホスト名に間違いがないかどうかを確認し，問題がなければ「OK」をクリックして続行してください。問題があるまま続行した場合，稼働情報の収集や，稼働状況の監視が正しく行われないので注意してください。

Address Server - Data Collectionサーバのホスト名を変更した場合，作成されるCSVファイルには変更前，変更後のホスト名に分かれてデータが集計されます。

(4)　「閉じる(C)」ボタン

「Data Collectionサーバの設定」画面を閉じ，Address Server - Monitor起動画面に戻ります。

3.7.3　稼働情報CSVファイルの設定

Address Server - Monitor起動画面の「設定(S)」メニューから「稼働情報CSVファイル(C)...」を選択すると「稼働情報CSVファイルの設定」画面が表示されます。

この画面では，稼働情報CSVファイルを作成する/しないの切替え，及び，稼働情報CSVファイルを作成する場合，1日に1回行われる稼働結果データの収集を開始する時刻，及び稼働情報CSVファイルのサイズ警告を行なうしきい値を設定します。

図3-13　稼働情報CSVファイルの設定画面

「稼働情報CSVファイルを作成する(C)」
チェックをオンにした場合，Address Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionサーバから稼働情報データの収集を行い，稼働情報CSVファイルを作成することができます。
チェックをオフにした場合は稼働情報データの収集は行われず，稼働情報CSVファイルを作成することはできません。
デフォルトの設定ではオンになっています。
Address Server - Monitorの稼働状況監視機能だけを使用する場合など，稼働情報CSVファイルを作成する必要がない場合にオフに設定します。

「データ収集開始時刻(T)」
「稼働情報CSVファイルを作成する(C)」チェックボックスをオンにした場合に設定できます。
Address Server - Data Collectionサーバからの稼働結果データの収集，日次CSVファイルの作成を開始する時刻を設定します。
指定は5分単位で選択でき，デフォルトの設定は12時0分になっています。

「稼働情報CSVファイル警告(S)」
「稼働情報CSVファイルを作成する(C)」チェックボックスをオンにした場合に設定できます。
チェックをオンにした場合，日次CSVファイル(データ収集時に作成される稼働情報CSVファイル)のサイズが「しきい値」を超えるとイベントログに警告メッセージを出力します。
稼働情報CSVファイルのサイズの確認は，稼働情報の採取後，稼働情報CSVファイルが作成された時点で行なわれます。
しきい値の指定はMB(メガバイト)単位で1～1000の値を指定できます。デフォルトのしきい値は100MBです。
MB(メガバイト)は1024×1024バイトです。

「OK」ボタン
設定した内容を適用して，「稼働情報CSVファイルの設定」画面を閉じ，Address Server - Monitor起動画面に戻ります。

「キャンセル」ボタン
設定した内容を適用せずに，「稼働情報CSVファイルの設定」画面を閉じ，Address Server - Monitor起動画面に戻ります。

注意

データ収集開始時刻を変更した場合は，「Address Server - Monitor」サービスを再起動したタイミングで有効となります。

データ収集の開始時，Address Server - Data Collectionサーバで前日のデータ取得が終了していない場合，収集対象データは翌日に収集されます。

3.8　UNIX Address Server - Data Collectionのセットアップ

UNIX Address Server - Data Collectionのセットアップの手順を次に示します。

rootでログインする。

「Address Server - Data Collection」サービスが起動している場合は，gcolsrv -stopコマンドでサービスを停止する。

次のコマンドを実行し，テンプレートとなる環境設定情報ファイルを作成する。
/opt/GAColct/tool/gcolset -out 環境設定情報ファイル名

gcolsetコマンドの詳細については「7.3　UNIX Address Server - Data Collectionのセットアップコマンド(gcolset)」を参照してください。

環境設定情報ファイルを修正する。

環境設定情報ファイルの詳細については「3.8.1　環境設定情報ファイルの形式」を参照してください。

次のコマンドを実行し，環境設定情報を適用する。
/opt/GAColct/tool/gcolset -set 環境設定情報ファイル名

＜この節の構成＞

3.8.1　環境設定情報ファイルの形式

3.8.2　UNIX Address Serverの設定

3.8.1　環境設定情報ファイルの形式

環境設定時，以下の形式の環境設定情報ファイルを作成し，各カテゴリに続く:(コロン)の直後に，設定する値を指定してください。

Y/Nの指定は，半角大文字(Y/N)あるいは半角小文字(y/n)のどちらでもかまいません。

＜この項の構成＞

(1)　データ格納ディレクトリ

(2)　モニタ情報の取得

(3)　ホスト名

(4)　データ採取時刻(00:00-23:55)

(5)　掲示板アクセスのカウント方法（全て(Y)/成功時のみ(N)）

(6)　稼働結果データの保存期間（日）(1-99, 無制限(0))

(7)　稼働情報CSVファイルサイズ警告(Y/N)

(8)　Data Collectionのログの保存期間（日）(1-99, 無制限(0))

(9)　メール送信履歴情報に同報者情報を出力する(Y/N)

(10)　メール受信履歴情報に同報者情報を出力する(Y/N)

(1)　データ格納ディレクトリ

データ格納ディレクトリにはAddress Server - Data Collectionが取得した稼働情報やCSVファイルが格納されます。データ格納ディレクトリには任意のディレクトリを設定することができます。設定されたディレクトリにColDataディレクトリが作成されます。

データ格納ディレクトリとして指定するために必要なディスク容量については「付録F　データ格納ディレクトリのディスク容量の見積り」を参照してください。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトのディレクトリ名として，Address Server - Data Collectionインストールディレクトリ(HP-UX及びAIXの場合は，/var/opt/GAColct)が設定されます。

再セットアップで「データ格納ディレクトリ」を変更した場合，gcolsetコマンドの-copyオプションを指定することにより，現在のデータ格納ディレクトリの内容を引き継いで使用することができます。また，-moveオプションを指定した場合は，変更前のデータ格納ディレクトリの内容を変更後のデータ格納ディレクトリにコピーした後，変更前のデータ格納ディレクトリの内容は削除されます。-copyも-moveも指定しなかった場合はデータ格納ディレクトリを単に変更後のデータ格納ディレクトリに設定します。

「データ格納ディレクトリ」に設定したディレクトリがない場合，データ格納ディレクトリを自動的に作成します。

(2)　モニタ情報の取得

(a)　セキュリティ情報の取得(Y/N)

Address Server - Monitorで「Data Collectionサーバの稼働状況を監視する」機能を使用する場合に，Address Server - Monitorに提供するセキュリティ情報の監視情報を取得するかどうかを選択します。Address Server - Monitorに提供する情報を定期的に取得する場合には，「Y」を設定してください。定期的に取得しない場合には，「N」を設定してください。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトの設定として，「Y」が設定されます。

Address Server - Monitorを使用しない場合は「セキュリティ情報の取得」の設定を「N」に設定することをお勧めします。「N」に設定することによって，情報取得を行わないためマシンの負荷が軽減できます。

「セキュリティ情報の取得」の設定を変更した場合，Address Serverのサービス(アドレスサービス)を再起動する必要があります。Address Serverのサービス(アドレスサービス)の再起動方法については，マニュアル「Groupmax Address/Mail Version 7システム管理者ガイド 基本操作編」を参照してください。

「セキュリティ情報の取得」の設定を変更した場合，メッセージ「KDGD155-W モニタ情報の取得の設定が変更されました。Address Serverのサービスを再起動する必要があります」を出力します。

(b)　セキュリティ情報の取得間隔（時間）(1-24)

Address Server - Monitorで「Data Collectionサーバの稼働状況を監視する」機能を使用する場合に，Address Server - Monitorに提供するセキュリティ情報の監視情報を取得する間隔を設定します。

単位は時間です。1～24の整数を指定してください。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトの設定として，「2」が設定されます。

「セキュリティ情報の取得(Y/N)」の設定が「N」の場合，本設定は無効となります。

間隔を短くするほど，マシンへの負荷が高くなります。

(c)　レスポンス情報の取得(Y/N)

Address Server - Monitorで「Data Collectionサーバの稼働状況を監視する」機能を使用する場合に，Address Server - Monitorに提供するレスポンス情報の監視情報を取得するかどうかを選択します。Address Server - Monitorに提供する情報を定期的に取得する場合には，「Y」を設定してください。定期的に取得しない場合には，「N」を設定してください。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトの設定として，「Y」が設定されます。

Address Server - Monitorを使用しない場合は「レスポンス情報の取得」の設定を「N」に設定することをお勧めします。「N」に設定することによって，情報取得を行わないためマシンの負荷が軽減できます。

「レスポンス情報の取得」の設定を変更した場合，Address Serverのサービス(アドレスサービス)を再起動する必要があります。Address Serverのサービス(アドレスサービス)の再起動方法については，マニュアル「Groupmax Address/Mail Version 7システム管理者ガイド 基本操作編」を参照してください。

「レスポンス情報の取得」の設定を変更した場合，メッセージ「KDGD155-W モニタ情報の取得の設定が変更されました。Address Serverのサービスを再起動する必要があります」を出力します。

Address Server - Monitorでレスポンス情報を監視する場合は，これ以外の設定も必要です。「3.4.7　Address Serverの設定」を参照してください。

(d)　レスポンス情報の取得間隔（分）(10-1440)

Address Server - Monitorで「Data Collectionサーバの稼働状況を監視する」機能を使用する場合に，Address Server - Monitorに提供するレスポンス情報の監視情報を取得する間隔を設定します。

単位は分です。10～1440の整数を指定してください。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトの設定として，「20」が設定されます。

「レスポンス情報の取得(Y/N)」の設定が「N」の場合，本設定は無効となります。

間隔を短くするほど，マシンへの負荷が高くなります。

(e)　メールボックス使用量の取得(Y/N)

Address Server - Monitorで「Data Collectionサーバの稼働状況を監視する」機能を使用する場合に，Address Server - Monitorに提供するメールボックス使用量の監視情報を取得するかどうかを選択します。Address Server - Monitorに提供する情報を定期的に取得する場合には，「Y」を設定してください。定期的に取得しない場合には，「N」を設定してください。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトの設定として，「N」が設定されます。

Address Server - Monitorを使用しない場合は「メールボックス使用量の取得」の設定を「N」に設定することをお勧めします。「N」に設定することによって，情報取得を行わないためマシンの負荷が軽減できます。

「メールボックス使用量の取得」の設定を変更した場合，Address Serverのサービス(アドレスサービス)を再起動する必要があります。Address Serverのサービス(アドレスサービス)の再起動方法については，マニュアル「Groupmax Address/Mail Version 7システム管理者ガイド 基本操作編」を参照してください。

「メールボックス使用量の取得」の設定を変更した場合，メッセージ「KDGD155-W モニタ情報の取得の設定が変更されました。Address Serverのサービスを再起動する必要があります」を出力します。

(f)　メールボックス使用量の取得間隔（時間）(1-24)

Address Server - Monitorで「Data Collectionサーバの稼働状況を監視する」機能を使用する場合に，Address Server - Monitorに提供するメールボックス使用量の監視情報を取得する間隔を設定します。

単位は時間です。1～24の整数を指定してください。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトの設定として，「12」が設定されます。

「メールボックス使用量の取得(Y/N)」の設定が「N」の場合，本設定は無効となります。

間隔を短くするほど，マシンへの負荷が高くなります。

(g)　メールキュー情報の取得(Y/N)

Address Server - Monitorで「Data Collectionサーバの稼働状況を監視する」機能を使用する場合に，Address Server - Monitorに提供するメールキュー情報の監視情報を取得するかどうかを選択します。Address Server - Monitorに提供する情報を定期的に取得する場合には，「Y」を設定してください。定期的に取得しない場合には，「N」を設定してください。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトの設定として，「Y」が設定されます。

Address Server - Monitorを使用しない場合は「メールキュー情報の取得」の設定を「N」に設定することをお勧めします。「N」に設定することによって，情報取得を行わないためマシンの負荷が軽減できます。

「メールキュー情報の取得」の設定を変更した場合，Address Serverのサービス(アドレスサービス)を再起動する必要があります。Address Serverのサービス(アドレスサービス)の再起動方法については，マニュアル「Groupmax Address/Mail Version 7システム管理者ガイド 基本操作編」を参照してください。

「メールキュー情報の取得」の設定を変更した場合，メッセージ「KDGD155-W モニタ情報の取得の設定が変更されました。Address Serverのサービスを再起動する必要があります」を出力します。

(h)　メールキュー情報の取得間隔（分）(10-1440)

Address Server - Monitorで「Data Collectionサーバの稼働状況を監視する」機能を使用する場合に，Address Server - Monitorに提供するメールキュー情報の監視情報を取得する間隔を設定します。

単位は分です。10～1440の整数を指定してください。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトの設定として，「20」が設定されます。

「メールキュー情報の取得(Y/N)」の設定が「N」の場合，本設定は無効となります。

間隔を短くするほど，マシンへの負荷が高くなります。

(i)　サービス開始時にモニタ情報を取得する(Y/N)

「Address Server - Data Collection」サービス開始時にAddress Server - MonitorのData Collectionサーバのモニタ情報を監視する機能を利用するための情報を取得するかどうかを選択します。「Address Server - Data Collection」サービス開始直後にAddress Server - Monitorに提供する情報を取得する場合には，「Y」を設定してください。サービス開始直後に取得しない場合には，「N」を設定してください。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトの設定として，「Y」が設定されます。

Address Server - Monitorでサービス開始直後の情報を必ずしも監視する必要がない場合は，「サービス開始時にモニタ情報を取得する」の設定を「N」に設定することをお勧めします。「N」に設定することによって，情報取得を行わないためサービス開始直後のマシンの負荷を軽減できます。

本設定を「N」にした場合，初回のモニタ情報の取得タイミングは，サービス開始後モニタ情報の取得間隔を経過した時点となります。

セキュリティ情報については，本指定に関わらず，毎時00分の時点で取得されます。

(3)　ホスト名

Address Server - Data Collectionのホスト名を255文字以内で指定します。

指定したホスト名はAddress Server - Monitorで作成されるCSVファイルのホスト名として使用されます。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトの設定として，仮のホスト名が設定されます。

設定するホスト名には，Address Serverを構築したときに，アドレスサーバの登録で「ドメイン名/ホスト名」に指定した値を使ってください。アドレスサーバで登録したホスト名と異なる場合は，Address Server - Monitorで作成されるCSVファイルが正しく集計されません。

指定したホスト名がhostsファイル，DNSサーバのどちらにもに登録されていない場合，ホスト名のIPアドレス解決ができるようにLAN環境を設定してください。

(4)　データ採取時刻(00:00-23:55)

Address Server - Data Collectionが稼働情報CSVファイルを作成するための情報を採取する時刻を設定します。ここで指定した時刻に，Address Server，Mail Serverの前日分の稼働情報の採取，及びObject Serverからの組織やユーザ情報の採取などが行われます。

00:00～23:55の範囲で，5分単位に，HH:MM形式で設定してください。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトの設定として，「10:00」が設定されます。

「データ採取時刻」に設定する時刻は，Address Serverが確実に起動している時刻を設定してください。

サーバに負荷がかからないように，深夜から早朝にかけての時刻に設定することをお勧めします。

5分単位の値以外を設定した場合，セットアップ実行時にエラーとなります。

(5)　掲示板アクセスのカウント方法（全て(Y)/成功時のみ(N)）

Address Server - Monitorで作成されるgrpmailuser.csv, grpmailboard.csv, groupmaxnt.csv, mailtop10.csv, boardtop10.csvの掲示板アクセス件数の編集方法を設定します。

「Y」を設定すると，例えば権限がない掲示板に対して記事掲示を行うと操作はエラーになりますが，Address Server - Data Collectionでは記事掲示1回とカウントします (操作の成功，失敗を含めすべてカウントされます)。

「N」を設定すると，例えば権限がない掲示板に対して記事掲示を行うと操作はエラーになりますが，Address Server - Data Collectionではカウントしません (操作の成功時だけカウントされます)。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトの設定として，「Y」が設定されます。

「掲示板アクセスのカウント方法」で設定する値は，すべてのAddress Server - Data Collectionで同じにしてください。同じにしないとAddress Server - Monitorで集計した値に統一性がなくなります。

(6)　稼働結果データの保存期間（日）(1-99, 無制限(0))

Address Server - Data Collectionが作成する稼働結果データの保存期間を設定します。保存期間を過ぎた稼働結果データは削除されます。（ただし，CSVファイルは削除されません）。

設定可能な範囲は，0～99(日)までの整数です。0を設定した場合は，作成した稼働結果データファイルは削除されません。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトの設定として，「60」が設定されます。

保存期間を超えた稼働結果データは，「データ採取時刻」に設定した時刻に，情報を採取した後に削除されます。

稼働結果データの保存期間は，Address Server - Monitorで稼働情報の編集を定期的に行う間隔の2倍以上の期間を設定してください。例えば，月に1回一月分の稼働情報の編集を行う場合，60日以上の期間を設定するようにします。

Address Server - Monitorを使用しない場合は，連休時など，最大のサーバ連続停止期間の2倍の期間を設定してください。例えば，夏季連休が一番長い連休で7日間の場合，14日以上の期間を設定するようにします。

Address Server - Monitorが数日間停止していために稼働情報の収集が行われなかった場合でも，ここで設定した期間は稼働情報が保存されているため，Address Server - Monitorが停止中の稼働情報をまとめて収集することができます。

保存期間を長く設定するほど，データ格納ディレクトリのディスク使用量が増加します。

(7)　稼働情報CSVファイルサイズ警告(Y/N)

Address Server - Data Collectionが作成する稼働情報CSVファイルのサイズが指定サイズを超えたとき，syslogへ警告メッセージを出力することができます。

「Y」を設定すると，個々の稼働情報CSVファイルが「CSVファイルサイズ警告のしきい値」で指定したサイズを超えたときにsyslogへ警告メッセージを出力します。

「N」を設定すると，syslogへの警告メッセージ出力を行いません。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトの設定として，「N」が設定されます。

稼働情報CSVファイルがしきい値を超えた場合，syslogにメッセージ「KDGD600-W The size of CSV file XXX exceeded YYY MB.」を出力します。

AIXでは「Y」の設定を行なってもsyslogに警告が出力されない場合があります。この場合，/etc/syslog.confにsyslog出力の設定を行ってください。/etc/syslog.confの設定例を下記に示します。

# /etc/syslog.conf sample
*.info                  /var/adm/syslog

(a)　CSVファイルサイズ警告のしきい値(MB) (1-1000)

「稼働情報CSVファイルサイズ警告」機能を使用する場合に警告のしきい値となるファイルサイズを指定します。

単位はMB(メガバイト)です。1～1000の整数を指定してください。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトの設定として，「100」が設定されます。

「稼働情報CSVファイルサイズ警告(Y/N)」の設定が「N」の場合，本設定は無効となります。

MB(メガバイト)は1024×1024バイトです。

稼働情報CSVファイルのサイズのチェックは，日次の稼働情報の採取完了時に行なわれます。

しきい値に1～1000以外の値が指定された場合，「KDGD122-E ファイルの指定値が不正です。(key=XXX)」のメッセージが表示されます。

(8)　Data Collectionのログの保存期間（日）(1-99, 無制限(0))

Address Server - Data Collectionが作成するログファイルの保存期間を設定します。保存期間を過ぎたログファイルは削除されます。

設定可能な範囲は，0～99(日)までの整数です。0を設定した場合は，作成したAddress Server - Data Collectionのログファイルは削除されません。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトの設定として，「60」が設定されます。

保存期間を超えたAddress Server - Data Collectionのログファイルは，「データ採取時刻」に設定した時刻に，情報を採取した後に削除されます。

稼働結果データの保存期間は，Address Server - Monitorで稼働情報の編集を定期的に行う間隔の2倍以上の期間を設定してください。例えば，月に1回一月分の稼働情報の編集を行う場合，60日以上の期間を設定するようにします。

Address Server - Monitorを使用しない場合は，連休時など，最大のサーバ連続停止期間の2倍の期間を設定してください。例えば，夏季連休が一番長い連休で7日間の場合，14日以上の期間を設定するようにします。

保存期間を長く設定するほど，データ格納ディレクトリのディスク使用量が増加します。

(9)　メール送信履歴情報に同報者情報を出力する(Y/N)

Address Server - Data Collectionで作成されるメール送信履歴情報(mlsend.csv) 出力するかどうかを設定します。

メール送信履歴情報に同報者情報を出力する場合は「Y」を設定してください。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトの設定として，「N」が設定されます。

「メール送信履歴情報に同報者情報を出力する」の設定を変更した場合，Address Serverのサービス(アドレスサービス)を再起動する必要があります。Address Serverのサービス(アドレスサービス)の再起動方法については，マニュアル「Groupmax Address/Mail Version 7システム管理者ガイド 基本操作編」を参照してください。

(10)　メール受信履歴情報に同報者情報を出力する(Y/N)

Address Server - Data Collectionで作成されるメール受信履歴情報(mlrecv.csv)に同報者情報を出力するかどうかを設定します。

メール受信履歴情報に同報者情報を出力する場合は「Y」を設定してください。

注意

初めて設定状況をファイルに出力した場合，デフォルトの設定として，「N」が設定されます。

「メール受信履歴情報に同報者情報を出力する」の設定を変更した場合，Address Serverのサービス(アドレスサービス)を再起動する必要があります。Address Serverのサービス(アドレスサービス)の再起動方法については，マニュアル「Groupmax Address/Mail Version 7システム管理者ガイド 基本操作編」を参照してください。

「メール受信履歴情報に同報者情報を出力する」の設定は，ディスク使用量削減のため，「N」にすることをお勧めします。

3.8.2　UNIX Address Serverの設定

Address Server - Data Collectionが確実にデータを取得できるように，Address Serverを設定する必要があります。詳細は「3.4.7　Address Serverの設定」を参照してください。

「Address Server」サービス(アドレスサービス)の再起動方法については，マニュアル「Groupmax Address/Mail Version 7システム管理者ガイド 基本操作編」を参照してください。

3.9　UNIX 起動と停止及び，起動状態の表示

稼働結果を取得するためには，「Address Server - Data Collection」サービス※が起動している必要があります。

ここでは，UNIXでの「Address Server - Data Collection」サービスの起動と停止及び，状態の取得の方法について説明します。

注※

本マニュアルでは，「Address Server - Data Collection」を構成するプロセス全体を「サービス」と表現します。

＜この節の構成＞

3.9.1　起動と停止及び，起動状態の表示

3.9.2　HP-UXにおける自動起動の設定

3.9.3　AIXにおける自動起動の設定

3.9.1　起動と停止及び，起動状態の表示

＜この項の構成＞

(1)　起動方法

(2)　停止方法

(3)　状態取得方法

(1)　起動方法

「Address Server - Data Collection」サービスの起動方法には自動と手動とがあります。それぞれの起動方法について説明します。

なお，Address Server - Data Collectionが稼働結果を取得したり，Address Server - Monitorに稼働結果を転送したりするためには「Address Server - Data Collection」サービスが起動している必要があります。また，Address Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionの稼働結果を収集する場合には「Address Server - Monitor」サービスが起動している必要があります。このため，「Address Server - Data Collection」サービスが自動で起動するように設定することをお勧めします (インストール直後は「手動」で起動する設定になっています)。

(a)　マシン起動時に自動で起動する場合

自動起動を設定した場合，次のマシン起動時から有効になります。

rootでログインする。

HP-UXの場合は「3.9.2　HP-UXにおける自動起動の設定」を行う。AIXの場合は「3.9.3　AIXにおける自動起動の設定」を行う。

HP-UX及びAIXの場合は，/opt/GAColct/tool/gcolsrv -autoコマンドを実行する。
gcolsrvコマンドの詳細については「7.4　UNIX Address Server - Data Collectionの起動と停止，及び状態取得コマンド(gcolsrv)」を参照してください。

注意

自動で起動する場合は，「Address Server」サービス(アドレスサービス)も自動で起動されるように設定してください。

自動で起動する設定を解除する場合は，-manualオプションを指定してgcolsrvコマンドを実行してください。

(b)　手動で起動する場合

rootでログインする。

「Address Server - Data Collection」のセットアップコマンド(gcolset)が起動している場合は，コマンドを終了する。

HP-UX及びAIXの場合は，/opt/GAColct/tool/gcolsrv -startコマンドを実行する。
gcolsrvコマンドの詳細については「7.4　UNIX Address Server - Data Collectionの起動と停止，及び状態取得コマンド(gcolsrv)」を参照してください。

(2)　停止方法

「Address Server - Data Collection」サービスを停止するための手順を次に示します。

rootでログインする。

「Address Server - Data Collection」のセットアップコマンド(gcolset)が起動している場合は，コマンドを終了する。

HP-UX及びAIXの場合は，/opt/GAColct/tool/gcolsrv -stopコマンドを実行する。
gcolsrvコマンドの詳細については「7.4　UNIX Address Server - Data Collectionの起動と停止，及び状態取得コマンド(gcolsrv)」を参照してください。

(3)　状態取得方法

「Address Server - Data Collection」サービスの起動状態を表示するための手順を次に示します。

rootでログインする。

「Address Server - Data Collection」のセットアップコマンド(gcolset)が起動している場合は，コマンドを終了する。

HP-UX及びAIXの場合は，/opt/GAColct/tool/gcolsrv -statusコマンドを実行する。
gcolsrvコマンドの詳細については「7.4　UNIX Address Server - Data Collectionの起動と停止，及び状態取得コマンド(gcolsrv)」を参照してください。

3.9.2　HP-UXにおける自動起動の設定

HP-UXにおいて「Address Server - Data Collection」サービスをマシン起動時に自動で起動するために必要な設定について説明します。

次の手順で設定します。

ファイル名「/sbin/init.d/GcolStart」とし，起動スクリプトを作成する
/opt/GAColct/Sample/GcolStartを/sbin/init.d/GcolStartにコピーします。

chmodコマンドで作成した起動スクリプトに実行権限を与える

起動スクリプトを登録する
作成した起動スクリプトを登録します。登録方法はシンボリックリンクで，スタートアップシーケンサー・ディレクトリにリンクを作成ます。
次に登録例を示します。

(例)

ln -s /sbin/init.d/GcolStart /sbin/rcN.d/S955GcolStart

注意

rcN.dのNは，/etc/inittabファイルのinitdefaultエントリのrstate(二つ目の項目)の番号にしてください。

3.9.3　AIXにおける自動起動の設定

AIXにおいて「Address Server - Data Collection」サービスをマシン起動時に自動で起動するために必要な設定について説明します。

次の手順で設定します。

起動スクリプトを登録する

起動スクリプトを登録します。起動スクリプトは，「/etc/rc.d/init.d/GcolStart」として提供しています。登録方法はシンボリックリンクで，スタートアップシーケンサー・ディレクトリにリンクを作成します。

次に登録例を示します。

(例)

ln -s /etc/rc.d/init.d/GcolStart /etc/rc.d/rcN.d/S955GcolStart

注意

rcN.dのNは，/etc/inittabファイルのinitdefaultエントリのRunLevel(二つ目の項目)の番号にしてください。

4.　Address Server - Data Collectionの運用

Address Server - Data Collectionの運用方法について説明します。

＜この章の構成＞

4.1　稼働情報CSVファイルの概要

4.2　ユーザ実行タイプの稼働情報CSVファイルを出力する

4.3　稼働情報CSVファイルの詳細

4.4　運用上の注意事項

4.5　稼働情報のバックアップとリストア

4.1　稼働情報CSVファイルの概要

稼働情報とは，Address Server - Data Collectionが採取したAddress Server，及びMail Serverの稼働結果に関する情報です。システム管理者には19種類の稼働情報CSVファイルを提供します。

＜この節の構成＞

4.1.1　稼働情報CSVファイルの分類

4.1.1　稼働情報CSVファイルの分類

Address Server - Data Collectionが出力する稼働情報CSVファイルは，Address Server - Data Collectionセットアップで指定したデータ採取時刻に定期的に出力されます。一回に出力されるデータは前日までの稼働結果（通常は毎日出力されるので前日のデータだけになる）で既存の稼働情報CSVファイルに追加されていきます。

稼働情報CSVファイルは19種類あり，Address Server稼働CSVファイル，及びMail Server稼働情報CSVファイルに分類されます。これらはさらに，履歴タイプと日単位タイプ，及びユーザ実行タイプに分類されます。履歴タイプは，Address Server，及びMail Serverの事象を，そのまま出力したファイルです。日単位タイプは，1日ごとに0時0分0秒から23時59分59秒までの情報をユーザ，記事，掲示板に着目してまとめたファイルです。ユーザ実行タイプは，コマンドの実行によって出力されるファイルです。

稼働情報CSVファイルの項目の詳細については，「4.3　稼働情報CSVファイルの詳細」を参照してください。

＜この項の構成＞

(1)　Address Server稼働情報CSVファイル

(2)　Mail Server稼働情報CSVファイル

(1)　Address Server稼働情報CSVファイル

(a)　履歴タイプ

adpasswd.csv（パスワード変更履歴情報）

adauthen.csv（認証履歴情報）

(b)　日単位タイプ

aduser.csv(ユーザ操作日単位情報)

(2)　Mail Server稼働情報CSVファイル

(a)　履歴タイプ

mllogin.csv(ログイン・ログアウト履歴情報)

mlsend.csv(メール送信履歴情報)

mlrecv.csv(メール受信履歴情報)

mlopen.csv(メール参照履歴情報)

mldel.csv(メール削除履歴情報)

mlnput.csv(記事掲示履歴情報)

mlnopen.csv(記事参照履歴情報)

mlndel.csv(記事削除履歴情報)

mlpop3.csv(インターネットクライアント履歴情報)

mlsvcom.csv(サーバ間メール転送履歴情報)

mlresprv.csv(受信メールレスポンス履歴情報)

(b)　日単位タイプ

mluser.csv(ユーザ操作日単位情報)

mlnews.csv(掲示板記事参照日単位情報)

mlboard.csv(掲示板記事操作日単位情報)

(c)　ユーザ実行タイプ

mlstat.csv(メールボックス使用情報)

mlbstat.csv(掲示板使用情報)

4.2　ユーザ実行タイプの稼働情報CSVファイルを出力する

ユーザ実行タイプの稼働情報CSVファイルを出力する方法を説明します。この操作で作成される稼働情報CSVファイルの詳細については，「4.3.2　Mail Server稼働情報CSVファイル」の「(3)ユーザ実行タイプ」を参照してください。gcolcsvコマンドの詳細については，「7.1　Address Server - Data Collectionの稼働情報CSV出力コマンド(gcolcsv)」を参照してください。

ユーザ実行タイプの稼働情報CSVファイルを出力するためには，次の手順で，gcolcsvコマンドを実行してください。

システム管理者のアカウントでログオンする。(UNIXの場合はrootでログインする)

gcolcsv を実行する。
gcolcsvコマンドは，次のディレクトリにあります。

Windows NT

<Address Server - Data Collectionインストールディレクトリ>¥Tool

HP-UX，AIX

/opt/GAColct/tool

稼働情報CSVファイルが，次のディレクトリに出力されます。
＜Address Server - Data Collectionセットアップで指定したデータ格納ディレクトリ＞¥ColData¥Csvディレクトリ

注意

データ量が多い場合gcolcsvコマンドの実行に時間がかかる場合があります。

毎日定刻に1回実行するなど，自動的に実行させたい場合は，OSの機能を使用してください。

4.3　稼働情報CSVファイルの詳細

Address Server - Data Collectionが作成する稼働情報CSVファイルは，<データ格納ディレクトリ>¥ColData¥Csv(UNIXの場合は，<データ格納ディレクトリ>/ColData/Csv)ディレクトリに格納されます。

ここでは，Address Server - Data Collectionで出力できる稼働情報CSVファイルとそのレコードの項目の詳細を説明します。

＜この節の構成＞

4.3.1　Address Server稼働情報CSVファイル

4.3.2　Mail Server稼働情報CSVファイル

4.3.1　Address Server稼働情報CSVファイル

＜この項の構成＞

(1)　履歴タイプ

(2)　日単位タイプ

(1)　履歴タイプ

Address Serverで発生した事象を記録したのが履歴タイプの稼働情報CSVファイルです。

(a)　adpasswd.csv(パスワード変更履歴情報)

パスワード変更結果をまとめた稼働情報です。

Address Server及びMail Serverに対してのパスワード変更の結果であり，クライアントが行ったユーザのパスワード変更履歴が出力されます。

注意

親展パスワードの変更は履歴に含まれません。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | ユーザID※1 | 文字列 | ユーザID
2 | 変更日付 | YYYY/MM/DD形式 | 日付
3 | 変更時間 | hh:mm:ss形式 | 時間
4 | 変更の成否 | ○又は×※2 | 結果
5 | IPアドレス | VVV.XXX.YYY.ZZZ形式 | IPアドレス

注※1

ユーザID不正などでユーザが特定できない場合，"$NOID"が出力されます。

注※2

○：成功，×：失敗

(b)　adauthen.csv(認証履歴情報)

認証結果をまとめた稼働情報です。

Address Server及びMail Serverに対しての認証の結果であり，クライアントが行ったユーザの認証履歴が出力されます。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | ユーザID※1 | 文字列 | ユーザID
2 | 認証日付 | YYYY/MM/DD形式 | 日付
3 | 認証時間 | hh:mm:ss形式 | 時間
4 | 認証の成否 | ○又は×又はD※2 | 結果
5 | IPアドレス | VVV.XXX.YYY.ZZZ形式 | IPアドレス

注※1

ユーザID不正などでユーザが特定できない場合，"$NOID"が出力されます。

注※2

○：成功，×：失敗，D：認証サーバでない（ディファレントホスト）

(2)　日単位タイプ

ユーザ単位に1日分の事象をまとめた情報が日単位タイプの稼働情報CSVファイルです。

(a)　aduser.csv(ユーザ操作日単位情報)

認証とパスワード変更を日付ごとにユーザ単位にまとめた稼働情報です。

「(a) adpasswd.csv(パスワード変更履歴情報）」と「(b) adauthen.csv(認証履歴情報)」の内容を，日付ごとに時刻00:00:00～23:59:59を対象期間としてまとめた情報が出力されます。

注意

ユーザが期間中に認証もパスワード変更も行わなかった場合は，そのユーザのレコードは出力されません。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | 日付 | YYYY/MM/DD形式 | 日付
2 | ユーザID※1※2 | 文字列 | ユーザID
3 | 認証の成功回数※3 | 数字 | 認証成功
4 | 認証の失敗回数※3 | 数字 | 認証失敗
5 | パスワード変更の成功回数 | 数字 | パスワード変更成功
6 | パスワード変更の失敗回数 | 数字 | パスワード変更失敗

注※1

期間内にユーザを削除して同じユーザIDで別のユーザを登録した場合，旧ユーザと新ユーザの情報を合計して1レコードで出力します。

注※2

ユーザID不正などでユーザが特定できない場合，"$NOID"が出力されます。

注※3

adauthen.csvの認証の成否が"D"(認証サーバでない)の結果は成功，失敗どちらにもカウントされません。

4.3.2　Mail Server稼働情報CSVファイル

＜この項の構成＞

(1)　履歴タイプ

(2)　日単位タイプ

(3)　ユーザ実行タイプ

(1)　履歴タイプ

Mail Serverで発生した事象を記録したのが履歴タイプの稼働情報CSVファイルです。

(a)　mllogin.csv(ログイン・ログアウト履歴情報)

Mail Serverに対してのログイン及びログアウト結果をまとめた稼働情報です。クライアントが行ったユーザと組織のログイン及びログアウトの履歴が出力されます。

注意

サーバダウンなどの障害に伴ってログアウトしてしまった場合はログアウト履歴は出力されません。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | ユーザID又は組織ID※1※2 | 文字列 | ユーザID
2 | ログイン・ログアウト日付 | YYYY/MM/DD形式 | 日付
3 | ログイン・ログアウト時間 | hh:mm:ss形式 | 時間
4 | ログイン・ログアウトの成否 | ○又は×又はD※3 | 結果
5 | ログイン・ログアウト種別 | IN又はOUT又はFOUT※4※5 | 種別
6 | IPアドレス | VVV.XXX.YYY.ZZZ形式 | IPアドレス

注※1

ユーザID不正などでユーザが特定できない場合，"$NOID"が出力されます。

注※2

組織の場合，組織IDの先頭に"@"が付加されます。

注※3

○：成功，×：失敗，D：認証サーバでない（ディファレントホスト）

注※4

IN：ログイン時，OUT：ログアウト時，FOUT：強制ログアウト時

ただし，UNIXでは強制ログアウトは"OUT"として出力されます。

注※5

強制ログアウトは，Mail Serverの運転席のログイン表示画面で，"強制ログアウト"ボタンを押下して強制的にログアウトした場合又は，後着優先ログインが設定されている場合に発生します。

(b)　mlsend.csv(メール送信履歴情報)

Mail Serverで行われたメール送信結果をまとめた稼働情報です。

Mail Serverに対してクライアントが行った，ユーザと組織のメール送信の履歴が出力されます。

項番
項目の説明
値
ヘッダ名

1
ユーザID又は組織ID又はOR名※1
文字列
ユーザID

2
メール送信日付
（遅延メールも送信時の時刻になる）
YYYY/MM/DD 形式
日付

3
メール送信時間
（遅延メールも送信時の時刻になる）
hh:mm:ss 形式
時間

4
メール送信の成否
○※2
結果

5
メールサイズ※3
数値
サイズ(バイト)

6
同報数
数値
同報数

7
ボディ数※4
数値
ボディ数

8
代表宛先（ニックネームなど）※5※6
文字列
宛先

9
メール主題※7
文字列
主題

10
同報者（正受信者のニックネームなど）※6※8
文字列
同報者(TO)

11
同報者（写し受信者のニックネームなど）※6※8
文字列
同報者(CC)

12
同報者（秘密受信者のニックネームなど）※6※8
文字列
同報者(BCC)

注※1

ユーザID又は組織IDに変換することができなかった場合や，変換時にユーザが削除されているときなどにOR名で出力されます。組織の場合は共用メールボックスIDが出力されます。"/O=SYSTEM"を含むOR名はMail Serverのシステムが処理した情報(回覧，掲示板など)です。

注※2

送信成功の履歴だけ出力されるため，常に「○」が出力されます。

注※3

サイズはMail Serverで扱うデータのサイズであるため，その他の稼働情報CSVファイルで出力されるメールサイズとは多少異なります。およそ，本文サイズ＋全添付ファイルサイズ合計＋添付ファイル情報サイズになります。

注※4

ボディ数は次のように計算した結果です。

本文だけのメール：

ボディ数＝1

添付ファイルありのメール：

ボディ数＝本文＋添付ファイル数（リッチテキスト含む）＋添付ファイル情報

＝1＋添付ファイル数＋1

＝2＋添付ファイル数

32ビット版メールクライアントで本文モードをリッチテキストにしている場合，添付ファイルとしてリッチテキストファイルが含まれるため添付ファイルありのメールとして計算されます。

注※5

代表宛先はTO→CC→BCCの順で，同一種別の中では，最初にヒットするものを出力します。

注※6

ニックネームに変換することができなかった場合や，変換時にユーザが削除されているときなどにOR名で出力されます。組織の場合は共用メールボックスIDが出力されます。"/O=SYSTEM"を含むOR名はMail Serverのシステムが処理した情報(回覧，掲示板など)です。

注※7

Mail Serverのバージョンが05-00以前の場合や，送信メールに主題が存在しない場合，及び，送信メールの主題に使用されている文字がすべて制御文字（0x00～0x1Fと0x7F）の場合，主題は出力されません。

注※8

Mail Serverのバージョンが05-11以前の場合，同報者情報は出力されません。

同報者は":"で区切った形式で出力されます。同報者情報の出力しない設定を行っている場合は，":"だけが出力されます。

(c)　mlrecv.csv(メール受信履歴情報)

Mail Serverで行われたメール受信結果をまとめた稼働情報です。

Mail Serverが行ったユーザと組織に対するメールの配布履歴が出力されます。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | ユーザID又は組織ID又はOR名※1 | 文字列 | ユーザID
2 | メール受信日付 | YYYY/MM/DD形式 | 日付
3 | メール受信時間 | hh:mm:ss形式 | 時間
4 | メール受信の成否 | ○※2 | 結果
5 | メールサイズ※3 | 数値 | サイズ(バイト)
6 | 同報数 | 数値 | 同報数
7 | ボディ数※4 | 数値 | ボディ数
8 | 送信者宛先（ニックネームなど）※5 | 文字列 | 送信者
9 | メール主題※6 | 文字列 | 主題
10 | 同報者（正受信者のニックネームなど）※5※7 | 文字列 | 同報者(TO)
11 | 同報者（写し受信者のニックネームなど）※5※7 | 文字列 | 同報者(CC)
12 | 同報者（秘密受信者のニックネームなど）※5※7 | 文字列 | 同報者(BCC)

注※1

ユーザID又は組織IDに変換することができなかった場合や，変換時にユーザが削除されているときなどにOR名で出力されます。組織の場合は共用メールボックスIDが出力されます。"/O=SYSTEM"を含むOR名はMail Serverのシステムが処理した情報(回覧，掲示板など)です。

注※2

受信成功の履歴だけ出力されるため，常に「○」が出力されます。

注※3

サイズはMail Serverで扱うデータのサイズであるため，その他の稼働情報CSVファイルで出力されるメールサイズとは多少異なります。およそ，本文サイズ＋全添付ファイルサイズ合計＋添付ファイル情報サイズになります。

注※4

ボディ数は次のように計算した結果です。

本文だけのメール：

ボディ数＝1

添付ファイルありのメール：

ボディ数＝本文＋添付ファイル数（リッヂテキスト含む）＋添付ファイル情報

＝1＋添付ファイル数＋1

＝2＋添付ファイル数

32ビット版メールクライアントで本文モードをリッチテキストにしている場合，添付ファイルとしてリッチテキストファイルが含まれるため添付ファイルありのメールとして計算されます。

注※5

ニックネームに変換することができなかった場合や，変換時にユーザが削除されているときなどにOR名で出力されます。組織の場合は共用メールボックスIDが出力されます。"/O=SYSTEM"を含むOR名はMail Serverのシステムが処理した情報(回覧，掲示板など)です。

注※6

Mail Serverのバージョンが05-00以前の場合や，受信メールに主題が存在しない場合，及び，受信メールの主題に使用されている文字がすべて制御文字（0x00～0x1Fと0x7F）の場合，主題は出力されません。

注※7

Mail Serverのバージョンが05-11以前の場合，同報者情報は出力されません。

同報者は":"で区切った形式で出力されます。同報者情報の出力しない設定を行っている場合は，":"だけが出力されます。

(d)　mlopen.csv(メール参照履歴情報)

Mail Serverで行われた受信メールの参照及び送信メールの参照結果をまとめた稼働情報です。

Mail Serverに対してクライアントが行った，ユーザと組織の受信メールの参照及び送信メールの参照が出力されます。

項番
項目の説明
値
ヘッダ名

1
ユーザID又は組織ID※1
文字列
ユーザID

2
メール参照日付
YYYY/MM/DD形式
日付

3
メール参照時間
hh:mm:ss形式
時間

4
メール参照の成否
○又は×※2
結果

5
メールの種別
S又はR※3
種別

6
メールサイズ
数値※4
サイズ(バイト)

7
同報数
数値
同報数

8
添付ファイル数(リッチテキスト含む)※5
数値
添付数

9
送信者又は代表宛先※6
（ニックネームなど）
文字列
送信者又は代表宛先

注※1

組織の場合，組織IDの先頭に"@"が付加されます。

注※2

○：成功，×：失敗

注※3

S：送信メール参照，R：受信メール参照

注※4

サイズはクライアント対応プログラムで扱うデータのサイズであるため，その他の稼働情報CSVファイルで出力されるメールサイズとは多少異なります。およそ，本文サイズ＋全添付ファイルサイズ合計になります（添付ファイル情報のサイズは含みません）。

注※5

32ビット版メールクライアントで本文モードをリッチテキストにしている場合，添付ファイルとしてリッチテキストファイルが含まれるため添付ファイル数にカウントされます。

注※6

組織の場合は共用メールボックスIDが出力されます。代表宛先はTO→CC→BCCの順で，同一種別の中では，ニックネーム→OR名の順で最初にヒットするものを出力します。IMAP4，POP3プロトコルで参照した場合，E-mailアドレスを持っている送信者又は代表宛先はOR名で出力されます。

(e)　mldel.csv(メール削除履歴情報)

Mail Serverで行われた受信メールの削除，送信メールの削除，及び自動削除デーモンの削除結果をまとめた稼働情報です。

Mail Serverに対してクライアントが行ったユーザと組織の受信メールの削除及び送信メールの削除が出力されます。

注意

自動削除デーモンの削除の発生事象(種別「A」)も出力されますが，その場合削除されたメール数は判別できません。また，どのメールが削除されたかの識別はできません。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | ユーザID又は組織ID※1 | 文字列 | ユーザID
2 | メール削除日付 | YYYY/MM/DD 形式 | 日付
3 | メール削除時間 | hh:mm:ss 形式 | 時間
4 | メール削除の成否 | ○又は×※2 | 結果
5 | メールの種別 | S又はR又はA※3 | 種別

注※1

組織の場合，組織IDの先頭に"@"が付加されます。

注※2

○：成功，×：失敗

注※3

S：送信メール1通，R：受信メール1通，A：自動削除デーモン1回（1通とは限らない）

(f)　mlnput.csv(記事掲示履歴情報)

Mail Serverで行われた記事掲示結果をまとめた稼働情報です。

Mail Serverに対してクライアントが行ったユーザと組織の記事掲示が出力されます。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | ユーザID又は組織ID※1 | 文字列 | ユーザID
2 | 記事掲示日付 | YYYY/MM/DD 形式 | 日付
3 | 記事掲示時間 | hh:mm:ss 形式 | 時間
4 | 記事掲示の成否 | ○又は×※2 | 結果
5 | 掲示板ID | 文字列 | 掲示板ID
6 | 記事サイズ | 数値※3 | サイズ(バイト)
7 | 添付ファイル数（リッチテキスト含む）※4 | 数値 | 添付数
8 | 記事名 | 文字列 | 記事名

注※1

組織の場合，組織IDの先頭に"@"が付加されます。

注※2

○：成功，×：失敗

注※3

サイズはクライアント対応プログラムで扱うデータのサイズであるため，その他の稼働情報CSVファイルで出力される記事サイズとは多少異なります。

注※4

32ビット版メールクライアントで本文モードをリッチテキストにしている場合，添付ファイルとしてリッチテキストファイルが含まれるため添付ファイル数にカウントされます。

(g)　mlnopen.csv(記事参照履歴情報)

Mail Serverで行われた記事参照結果をまとめた稼働情報です。

Mail Serverに対してクライアントが行ったユーザと組織の記事参照が出力されます。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | ユーザID又は組織ID※1 | 文字列 | ユーザID
2 | 記事参照日付 | YYYY/MM/DD 形式 | 日付
3 | 記事参照時刻 | hh:mm:ss 形式 | 時間
4 | 記事参照の成否 | ○又は×※2 | 結果
5 | 掲示板ID | 文字列 | 掲示板ID
6 | 記事サイズ | 数値※3 | サイズ(バイト)
7 | 添付ファイル数（リッチテキスト含む）※4 | 数値 | 添付数
8 | 記事ID | 文字列 | 記事ID
9 | 記事名 | 文字列 | 記事名

注※1

組織の場合，組織IDの先頭に"@"が付加されます。

注※2

○：成功，×：失敗

注※3

サイズはクライアント対応プログラムで扱うデータのサイズであるため，その他の稼働情報CSVファイルで出力される記事サイズとは多少異なります。

注※4

32ビット版メールクライアントで本文モードをリッチテキストにしている場合，添付ファイルとしてリッチテキストファイルが含まれるため添付ファイル数にカウントされます。

(h)　mlndel.csv(記事削除履歴情報)

Mail Serverで行われた記事の削除及び記事の期限切れによる削除結果をまとめた稼働情報です。

Mail Serverに対してクライアントが行ったユーザと組織の記事の削除及び記事の期限切れによる削除が出力されます。

注意

どの記事が削除されたかは識別できません。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | ユーザID又は組織ID※1※2 | 文字列 | ユーザID
2 | 記事削除日付 | YYYY/MM/DD 形式 | 日付
3 | 記事削除時間 | hh:mm:ss 形式 | 時間
4 | 記事削除の成否 | ○又は×※3 | 結果
5 | 記事の種別 | N又はE※4 | 種別
6 | 掲示板ID | 文字列 | 掲示板ID

注※1

組織の場合，組織IDの先頭に"@"が付加されます。

注※2

期限切れによる記事削除の場合は，"$EXPIRED"が出力されます。

注※3

○：成功，×：失敗

注※4

N：通常の記事削除，E：期限切れによる記事削除

(i)　mlpop3.csv(インターネットクライアント履歴情報)

Mail Serverで行われたPOP3，IMAP4のログインとログアウト結果をまとめた稼働情報です。

POP3，IMAP4を使用した時に限定したログインとログアウトの稼働情報です。Mail Serverに対してクライアントが行ったユーザのログイン及びログアウトが出力されます。

注意

サーバダウンなどの障害に伴ってログアウトした場合の履歴情報は出力されません。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | ユーザID※1 | 文字列 | ユーザID
2 | ログイン・ログアウト日付 | YYYY/MM/DD 形式 | 日付
3 | ログイン・ログアウト時間 | hh:mm:ss 形式 | 時間
4 | ログイン・ログアウトの成否 | ○又は×※2 | 結果
5 | ログイン・ログアウト種別 | IN又はOUT※3 | 種別
6 | プロトコル種別 | POP3又はIMAP4 | プロトコル
7 | クライアントIPアドレス※4 | VVV.XXX.YYY.ZZZ形式 | IPアドレス

注※1

ユーザID不正などでユーザが特定できない場合，"$NOID"が出力されます。

注※2

○：成功，×：失敗

注※3

IN：ログイン時，OUT：ログアウト時

注※4

Mail Serverがログイン・ログアウトの応答を返す前にクライアントが切断した場合，255.255.255.255又は，0.0.0.0が出力されます。

(j)　mlsvcom.csv(サーバ間メール転送履歴情報)

Mail Serverで行われたメールサーバ間のデータ転送結果をまとめた稼働情報です。

メールサーバから他のメールサーバ又はゲートウェイへのデータ転送が出力されます。

注意

データを取得するMail Serverからの送信の履歴情報だけが出力され，受信の履歴情報は出力されません。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | 転送元のホスト名 | 文字列 | 転送元ホスト名
2 | 転送先ホスト名又はゲートウェイ名※1 | 文字列 | 転送先ホスト名
3 | メール転送日付 | YYYY/MM/DD 形式 | 日付
4 | メール転送時間 | hh:mm:ss 形式 | 時間
5 | メール転送の成否 | ○※2 | 結果
6 | 転送先種別 | M又はG※3 | 転送先種別
7 | データ種別 | M又はR又はN又はO※4 | データ種別
8 | 転送サイズ※5 | 数値 | サイズ(バイト)
9 | 送信者宛先（ニックネームなど）※6 | 文字列 | 送信者

注※1

ゲートウェイへの転送の場合MTA名が出力されます。また，Mail Server Version 1への転送の場合"#mtaid(数字)"が出力されます。

注※2

転送成功の履歴だけ出力されるため，常に「○」が出力されます。

注※3

M：メールサーバ（MTA），G：ゲートウェイ（SMTP,FAX）

注※4

M：メール，R：レポート（配信通知），N：受信報告（開封通知），O：その他（判別不能）

注※5

サイズはMail Serverで扱うデータのサイズであるため，その他の稼働情報CSVファイルで出力されるメールサイズとは多少異なります。およそ，本文サイズ＋全添付ファイルサイズ合計＋添付ファイル情報サイズになります。

注※6

ニックネームに変換することができなかった場合や，変換時にユーザが削除されているときなどにOR名で出力されます。組織の場合は共用メールボックスIDが出力されます。

(k)　mlresprv.csv(受信メールレスポンス履歴情報情報)

Mail Serverで行われた受信メール一覧を実行した際のレスポンス情報及び，受信メールを開いた際のレスポンス情報をまとめた稼働情報です。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | ユーザID | 文字列 | ユーザID
2 | 受付日付 | YYYY/MM/DD 形式 | 日付
3 | 受付時間 | hh:mm:ss 形式 | 時間
4 | レスポンス種別 | O又はR※ | 種別
5 | レスポンス | 数値 | レスポンス(秒)

注※

O：受信メール一覧のレスポンス，R：受信メール開くのレスポンス

(2)　日単位タイプ

ユーザ単位に，記事単位，及び掲示板単位に1日分の事象をまとめた情報が日単位タイプの稼働情報CSVファイルです。

(a)　mluser.csv(ユーザ操作日単位情報)

Mail Serverへのアクセスを日付ごとにユーザ単位にまとめた稼働情報です。

Mail Serverへのアクセスを，日付ごとに時刻00:00:00～23:59:59を対象期間としてまとめた情報が出力されます。

注意

ユーザが期間中にMail Serverへのアクセスを一切行わなかった場合は，そのユーザのレコードは出力されません。また，組織メールに関する情報は出力されません。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | 日付 | YYYY/MM/DD 形式 | 日付
2 | ユーザID | 文字列 | ユーザID
3 | ログイン回数（成功のみ） | 数字 | ログイン
4 | ログアウト回数（成功のみ） | 数字 | ログアウト
5 | セッション時間（秒） | 数字 | セッション時間（秒）
6 | メール送信数（成功のみ） | 数字 | メール送信
7 | メール受信数（成功のみ） | 数字 | メール受信
8 | 送信メール参照数（成功のみ） | 数字 | 送信メール参照
9 | 受信メール参照数（成功のみ） | 数字 | 受信メール参照
10 | 送信メール削除数（成功のみ） | 数字 | 送信メール削除
11 | 受信メール削除数（成功のみ） | 数字 | 受信メール削除
12 | 自動削除デーモン動作数※1 | 数字 | 自動削除
13 | 記事掲示数（成功のみ） | 数字 | 記事掲示
14 | 記事参照数（成功のみ） | 数字 | 記事参照
15 | 記事削除数（成功のみ）※2 | 数字 | 記事削除
16 | POP3-IMAP4ログイン数（成功のみ） | 数字 | POP3-IMAP4ログイン
17 | POP3-IMAP4ログアウト数（成功のみ） | 数字 | POP3-IMAP4ログアウト

注※1

削除されたメールの数ではありません。ユーザのメールを消すために自動削除デーモンが動作した回数です。

注※2

有効期限切れによる記事削除数はカウントされません。

(b)　mlnews.csv(掲示板記事参照日単位情報)

記事参照を日付ごとに記事単位にまとめた稼働情報です。

記事参照を，日付ごとに時刻00:00:00～23:59:59を対象期間としてまとめた情報が出力されます。

注意

記事が期間中にだれからも参照されなかった場合は，その記事のレコードは出力されません。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | 日付 | YYYY/MM/DD形式 | 日付
2 | 記事ID | 文字列 | 記事ID
3 | 掲示板ID | 文字列 | 掲示板ID
4 | 記事参照数 | 数字 | 記事参照
5 | 記事名 | 文字列 | 記事名

(c)　mlboard.csv(掲示板記事操作日単位情報)

記事アクセスを日付ごとに掲示板単位にまとめた稼働情報です。

記事アクセスを，日付ごとに時刻00:00:00～23:59:59を対象期間としてまとめた情報が出力されます。

注意

ただし，掲示板が期間中にだれからもアクセスされなかった場合は，その掲示板のレコードは出力されません。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | 日付 | YYYY/MM/DD形式 | 日付
2 | 掲示板ID | 文字列 | 掲示板ID
3 | 記事掲示成功数 | 数字 | 記事掲示成功
4 | 記事掲示失敗数 | 数字 | 記事掲示失敗
5 | 記事参照成功数 | 数字 | 記事参照成功
6 | 記事参照失敗数 | 数字 | 記事参照失敗
7 | 記事削除成功数※ | 数字 | 記事削除成功
8 | 記事削除失敗数※ | 数字 | 記事削除失敗

注※

有効期限切れによる記事削除数はカウントされません。

(3)　ユーザ実行タイプ

コマンドの実行により出力される，コマンド実行時点の情報をまとめた稼働情報CSVファイルです。

(a)　mlstat.csv(メールボックス使用情報)

Mail Serverのメールボックス使用状況をユーザ単位でまとめた稼働情報です。gcolcsvコマンドを-mlstatオプションを指定し実行することにより出力されます。

注意

出力される日付や時刻はgcolcsvコマンドの実行開始時刻です。コマンドの終了時刻によっては，出力される時刻と値の間に多少時間的な差があります。

項番
項目の説明
値
ヘッダ名

1
日付
YYYY/MM/DD形式
日付

2
時刻
hh:mm:ss形式
時刻

3
ユーザ種別
文字列※1
ユーザ種別

4
ユーザID又は組織ID
文字列※2
ユーザID

5
ユーザ日本語名又は日本語組織名
文字列※2
日本語名

6
ニックネーム又は共用メールボックスID
文字列※2
ニックネーム

7
受信メール総通数
数値又は'-'※2※3
受信数

8
受信メール通数の許容量通数に対する割合
n%形式※2※3
受信数使用率

9
受信メール許容通数
数値又は'-'※2※3
受信蓄積数（最大）

10
受信メール総サイズ
数値又は'-'※2※3
受信使用量（バイト）

11
受信メール総サイズの許容量に対する割合
n%形式※2※3
受信使用率

12
受信メールボックス許容量
数値又は'-'※2※3
受信容量（Mバイト）※4

13
送信メール通数
数値又は'-'※2※3
送信数

14
送信メール通数の許容量通数に対する割合
n%形式※2※3
送信数使用率

15
送信メール許容通数
数値又は'-'※2※3
送信蓄積数（最大）

16
送信メール総サイズ
数値又は'-'※2※3
送信使用量（バイト）

17
送信メール総サイズの許容量に対する割合
n%形式※2※3
送信使用率

18
送信メールボックス許容量
数値又は'-'※2※3
送信容量（Mバイト）※4

19
メッセージ
文字列※5
メッセージ

20
既読受信メール通数
数値又は'-'※2※3※6
既読受信通数

21
既読受信メール通数の許容量に対する割合
n%形式
既読受信数使用率

22
既読受信メールサイズ
数値又は'-'※2※3※6
既読受信使用量(バイト)

23
既読受信メールサイズの許容量に対する割合
n%形式※2※3※6
既読受信使用率

24
未読受信メール通数
数値又は'-'※2※3※6
未読受信通数

25
未読受信メール通数の許容量に対する割合
n%形式※2※3※6
未読受信数使用率

26
未読受信メールサイズ
数値又は'-'※2※3※6
未読受信使用量(バイト)

27
未読受信メールサイズの許容量に対する割合
n%形式※2※3※6
未読受信使用率

28
メール保存期間
(表示された日数を超えたメールを項番31,32でカウントします)
数値又は'-'※2※3※6
メール保存期間(日)

29
項番31,32のカウントで未読メールを含む場合は○，含まない場合は×を表示します
(gcolcsvコマンドに-rオプションを指定した場合は○，指定しない場合は×)
○又は×又は'-'※6
未読対象

30
保存期間外の受信メール数
数値又は'-'※2※3※6※7
保存期間外通数(受信)

31
保存期間外の送信メール数
数値又は'-'※2※3※6※7
保存期間外通数(送信)

注※1

ユーザ種別として次の値が出力されます。

USER：個人ユーザ

OGANIZATION：組織ユーザ

POSTMASTER：Mail Serverのシステムで利用する特別なメールボックスです。通常は利用しません。

BBS：掲示板

KAIRAN：回覧

UNKOWN：不明

注※2

ユーザ種別がポストマスタ，掲示板，回覧及び不明の場合は'-'を出力します。

注※3

該当ユーザに対する情報が取得できなかった場合，負の値が出力されます。

注※4

1Mバイトは1024×1024バイトを示します。

注※5

不正な（項番4，5，6のデータを取得できない）ユーザの場合に"<INVALID USER>"を出力します。正常なユーザの場合は，何も出力されません。

注※6

gcolcsvコマンドを-allオプションを指定しないで実行した場合は"-"を出力します。

注※7

gcolcsvコマンドを-allオプションを指定しかつ，-dオプションを指定しないで実行した場合は，常に0を出力します。

注※8

メールボックスの使用量が2,147,483,648バイト以上，4,294,967,295バイト未満の場合，Groupmax Mail Serverの仕様により，2,147,483,647バイトが出力されます。

また，メールボックス使用量が4,294,967,295バイトを超えた場合，以下の計算式で求められた値が出力されます。

メールボックス使用量 = (実際の使用量 ÷ 2,147,483,648)の余り

(b)　mlbstat.csv(掲示板使用情報)

Mail Serverの掲示板使用状況を掲示板単位でまとめた稼働情報です。gcolcsvコマンドを-mlbstatオプションを指定し実行することにより出力されます。

注意

出力される日付や時刻はgcolcsvコマンドの実行開始時刻です。コマンドの終了時刻によっては，出力される時刻と値の間に多少時間的な差があります。

定型掲示板の情報は出力されません。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | 日付 | YYYY/MM/DD 形式 | 日付
2 | 時刻 | hh:mm:ss形式 | 時刻
3 | 掲示板ID | 文字列 | 掲示板ID
4 | 掲示板名 | 文字列 | 掲示板名
5 | 親掲示板ID | 文字列 | 親掲示板ID
6 | マスタ掲示板のホスト名 | 文字列※1 | ホスト名
7 | 所有者識別 | U又はO※2 | 所有者識別
8 | 掲示板を所有するユーザのニックネーム又は組織略称 | 文字列 | 所有者
9 | キーワード | 文字列 | キーワード
10 | 記事有効期限 | 数値 | 記事有効期限
11 | 最大記事有効期限 | 数値 | 最大記事有効期限
12 | 掲示板作成日付 | YYYY/MM/DD hh:mm:ss | 掲示板作成日付
13 | 記事数上限 | 数値 | 記事数上限
14 | 警告開始記事数 | 数値 | 警告開始記事数
15 | トップ掲示板以下に含まれる全掲示板の使用量合計※5 | 数値又は'-'※3 | 掲示板全使用量(キロバイト) ※4
16 | 掲示板許容量※5 | 数値又は'-'※3 | 掲示板容量(キロバイト) ※4
17 | 警告開始容量 | 数値又は'-'※3 | 警告開始容量(キロバイト) ※4
18 | 掲示板使用量※6 | 数値又は'-'※3 | 掲示板使用量(キロバイト) ※4
19 | 記事数※6 | 数値 | 記事数
20 | 重要属性付きの記事数 | 数値 | 記事数(重要) ※7
21 | 至急属性付きの記事数 | 数値 | 記事数(至急) ※7
22 | 掲示板の位置 | 文字列※8 | 掲示板位置

注※1

親掲示板が無い場合は何も出力されません。

注※2

U：ユーザ，O：組織

注※3

トップ掲示板の情報の時だけ出力されます。トップ掲示板以外は'-'が出力されます。

注※4

1キロバイトは1024バイトを示します。

注※5

トップ掲示板及び，下位掲示板を含めた情報を出力します。

注※6

掲示板直下に掲示されている記事を対象とした情報を出力します。（下位掲示板の情報は含まれません）

注※7

記事数(項番9)に含まれる重要/至急記事数を出力します。

注※8

掲示板の階層情報を，掲示板名を'/'で区切った形式で出力します。

（例："/トップ掲示板名/下位掲示板名1/下位掲示板名2/…）

補足：掲示板全使用量及び，掲示板使用量について

下記図に示す掲示板Aに対する掲示板全使用量及び，掲示板使用量について説明します。

＜掲示板全使用量＞

記事A，記事B，記事C，記事D及び，記事Eの記事サイズの合計(一点差線の範囲)

＜掲示板使用量＞

記事A，記事B及び，記事Cの記事サイズの合計(点線の範囲)

4.4　運用上の注意事項

Address Server - Data Collectionを使用するにあたっては次の注意事項があります。

クライアントからの1日のアクセスが大量にあって，Address Server，Mail Serverのログに1日の情報が格納できない場合は，正常な稼働情報が取得できません。Address Server，Mail Serverのログの詳細については「3.4.7 Address Serverの設定」を参照してください。

次のディレクトリにあるnxclogファイル及びnxclog.001～nxclog.999を移動・削除・編集しないでください。

Windows NT

＜Address Serverインストールディレクトリ＞¥nxcdir

HP-UX，AIX

/var/opt/GroupMail/nxcdir

Address Server - Monitorで稼働情報CSVファイルを取得する場合には，最上位組織ID，組織ID，組織略称は，Address Serverのアドレス管理ドメイン内でユニークに設定する必要があります。

Address Server - Data Collectionが作成するファイル（稼働情報CSVファイルなど）を直接修正しないでください。修正する場合は，別のファイルにコピーしたものを使用してください。

稼働情報CSVファイルは毎日情報が追加されていきます。ディスク領域が不足している場合は，稼働情報CSVファイルを定期的に別なディスクに移動してください。この場合，稼働情報CSVファイルの移動は「Address Server - Data Collection」サービスが停止した状態で行ってください。

セットアップ直後は，CSVファイルは出力されません。出力されるのは，Address Server - Data Collectionが1時間以上動作した日の翌日以降です。

POP3または，IMAP4を使用するにあたっては，次の注意事項があります。

メール送信数のカウントについて(mlsend.csv)
POP3または，IMAP4クライアントどちらを使用した場合も，Groupmax Mail Serverを介さずに直接sendmailに送信メールを渡すため，メール送信数をカウントすることができません。

メール受信数のカウントについて(mlrecv.csv)
メールボックスにメールが格納されたときにカウントします。Groupmax専用クライアントの場合と同じです。

受信メール参照数のカウントについて(mlopen.csv)
POP3は一般的に受信メール一覧を表示するときに，メールを1件ずつダウンロードし，ダウンロードしたメールはメールサーバから削除します。このダウンロード1件をメール参照1件としてカウントしています。つまり一覧を表示しただけですべてのメールを参照したようにカウントします。
IMAP4は一般的に受信メール一覧を表示するときに，メールを1件ずつダウンロードしますが，ダウンロードしたメールを削除しません。このダウンロード1件をメール参照1件としてカウントしています。つまり一覧を表示しただけですべてのメールを参照したようにカウントします。IMAP4メールクライアントのキャッシュがなくなると再度ダウンロードすることがあります。

ログイン，ログアウトのカウントについて(aduser.csv，mlpop3.csv)
POP3または，IMAP4クライアントどちらを使用した場合でも，サーバ内でログイン，ログアウトが発生するため，実際の認証回数よりも多くなります。

IMAP4を使用した掲示板へのアクセス回数のカウントについて
IMAP4は一般的に記事一覧を表示するときに，記事を1件ずつダウンロードしますが，ダウンロードした記事は削除しません。このダウンロード1件を記事参照1件としてカウントしています。つまり一覧を表示しただけですべての記事を参照したようにカウントします。

「Address Server」サービスを停止する場合には，「Address Server - Data Collection」サービスも停止状態にして運用してください。Data Collectionのデータ採取開始時刻に動作するデータ採取時に「Address Server」サービスが起動していない場合，稼動情報CSVの出力は可能ですが出力結果がOR名になります。

4.5　稼働情報のバックアップとリストア

Address Server - Data Collectionのデータ格納ディレクトリのバックアップとリストア方法について説明します。

バックアップは毎日定期的に実施することをお勧めします。

＜この節の構成＞

4.5.1　バックアップ手順

4.5.2　リストア手順

4.5.1　バックアップ手順

Address Server - Data Collectionのデータ格納ディレクトリをバックアップする手順を次に示します。バックアップはサービスの起動中でも停止中でも実行できます。

＜この項の構成＞

(1)　バックアップ手順

(1)　バックアップ手順

システム管理者のアカウントでログオンする。(UNIXの場合はrootでログインする)

gcolbkup <コピー先ディレクトリ> を実行する。

gcolbkupコマンドは，次のディレクトリにあります。

Windows NT

<Address Server - Data Collectionインストールディレクトリ>¥Tool

HP-UX，AIX

/opt/GAColct/tool

データ格納ディレクトリの内容が<コピー先ディレクトリ>にコピーされます。

<コピー先ディレクトリ>をテープなどのバックアップ媒体に保存する。

注意

データ量が多い場合gcolbkupコマンドの実行に時間がかかる場合があります。

コピー先ディレクトリには十分な空き容量があることを確認してください。コピーに必要な空き容量は，データ格納ディレクトリ下の容量をWindows NTエクスプローラのディレクトリのプロパティなど，UNIXの場合はduコマンドなどで確認してください。

4.5.2　リストア手順

Address Server - Data Collectionのバックアップデータからのリストアする手順を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　リストア手順

(1)　リストア手順

(a)　Windows NTの場合

Address Server - Data Collectionをインストールする(インストールされた状態の場合この手順は不要です)。

システム管理者のアカウントでログオンする。

「Address Server - Data Collection」サービスが起動している場合，サービスを停止する。

バックアップしたデータを任意のディレクトリに格納する。

Address Server - Data Collectionセットアップを起動する。

格納したディレクトリのColDataを除いたパスをデータ格納ディレクトリとして設定する。
このとき，「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする(C)」のチェックは必ずオフにします。

「OK」をクリックする。

「Address Server - Data Collection」サービスを起動する。

「Address Server」サービスが起動している場合，サービスを再起動する。

(b)　HP-UX，AIXの場合

Address Server - Data Collectionをインストールする(インストールされた状態の場合この手順は不要です)。

rootでログインする。

「Address Server - Data Collection」サービスが起動している場合，サービスを停止する。

バックアップしたデータを任意のディレクトリに格納する。

Address Server - Data Collectionセットアップコマンドを次のオプションで実行する。
data_dirには格納したディレクトリのColDataを除いたパスを指定します。
gcolset -restore data_dir

「Address Server - Data Collection」サービスを起動する。
「Address Server」サービスが起動している場合，一度停止後に再起動する。

5.　Address Server - Monitorの運用

Address Server - Monitorの運用方法について説明します。

＜この章の構成＞

5.1　Address Server，Mail Serverの稼働状況を監視する

5.2　稼働情報CSVファイルの概要

5.3　指定した期間の稼働情報CSVファイルを出力する

5.4　稼働情報CSVファイルの詳細

5.5　運用上の注意事項

5.6　稼働情報のバックアップとリストア

5.1　Address Server，Mail Serverの稼働状況を監視する

Address Server - Monitorを使用するとAddress Server - Data Collectionと連携して，Address Server，Mail Serverの稼働状況をグラフ形式で監視することができます。次に稼働状況の監視機能について説明します。

＜この節の構成＞

5.1.1　監視ホストの選択

5.1.2　監視画面の説明

5.1.3　監視間隔の設定

5.1.1　監視ホストの選択

Address Server - Monitor起動画面の「表示(V)」メニューから「監視ホストの選択(H)...」を選択，又は，ツールバーの「監視ホストの選択」ボタンをクリックすると「監視ホストの選択」画面が表示されます。

図5-1　監視ホストの選択画面

＜この項の構成＞

(1)　「監視する情報」

(2)　その他

(1)　「監視する情報」

「ホスト名一覧(L)」で選択したAddress Server - Data Collectionについて監視する情報の種類を選択します。

選択する情報には次の四つがあります。

(a)　項目の説明

「セキュリティ情報(S)」
Address Serverの認証，及びパスワード変更の失敗数を監視する場合に選択します。この情報を監視することにより，不正アクセスの発生を監視できます。

「レスポンス情報(R)」
受信メール一覧，及び受信メールを開く操作に対するMail Server内でのレスポンス時間を監視する場合に選択します。
この情報を監視することにより，メールサーバの高負荷状態を察知することができます。

「メールボックス使用量(B)」
受信メールボックス，送信メールボックスの全容量に対する使用率を監視する場合に選択します。
この情報を監視することにより，メールボックスの空き容量不足を事前に察知したり，登録ユーザの分散を行う必要性への目安とすることができます。

「メールキュー情報(Q)」
選択したAddress Server - Data Collectionの自サーバ内の転送キュー，及びサーバ間転送キューの状態を監視する場合に選択します。
この情報を監視することにより，通信障害や，高負荷状態を察知することができます。

(b)　注意事項

レスポンス時間はクライアントに対するレスポンスではなく，Mail Server内部処理に要した時間です。

(2)　その他

(a)　項目の説明

「ホスト名一覧(L)」
「Data Collectionサーバの設定」画面で登録したサーバのホスト名ホストの一覧が表示されます。「Data Collectionサーバの設定」画面については「3.7.2　Address Server - Data Collectionサーバの登録/削除/変更」を参照してください。
稼働状況を表示するAddress Server - Data Collectionのホスト名を選択します。

「OK」ボタン
選択したホストについて，選択した情報を表示するグラフ形式の画面がAddress Server - Monitor起動画面に子画面として追加されます。
表示される子画面の詳細については，「5.1.2　監視画面の説明」を参照してください。

「キャンセル」ボタン
「監視ホストの選択」画面を閉じます。情報の監視画面は追加されません。

5.1.2　監視画面の説明

「監視ホストの選択」画面でAddress Server - Data Collectionのホスト名と監視する情報を選択し，「OK」ボタンをクリックすることにより，Address Server - Monitor起動画面に監視画面が追加されます。

次に，監視画面について説明します。

図5-2　監視画面

＜この項の構成＞

(1)　監視画面のタイトルバー

(2)　セキュリティ情報画面

(3)　レスポンス情報画面

(4)　メールボックス使用量画面

(5)　メールキュー情報画面

(6)　最新情報の取得

(7)　監視画面情報の保存

(1)　監視画面のタイトルバー

監視画面のタイトルバーには，「監視しているAddress Server - Data Collectionのホスト名」と「監視する情報名」のタイトルが表示されます。

(2)　セキュリティ情報画面

Address Serverの認証，及びパスワード変更の失敗数に関する表示を行う画面です。

図5-3　セキュリティ情報画面

(a)　横軸

Address Server - Data Collectionが情報を取得した日付と時刻を表わし，「月/日」「時:分」形式で表示されます。一番右側に最新情報が表示されます。

画面が小さいときは，日付と時刻の表示を間引きします。

注意

Address Server上の「Address Server - Data Collection」サービスが1時間以上停止した場合は，日付と時刻の部分に「COLSTOP」が表示されます。また，Address Server - Data Collectionが情報の取得に失敗した場合は，日付の部分に「ERROR」が表示されます。

(b)　縦軸

Address Server - Data Collectionにおける監視間隔間のAddress Serverの認証，及びパスワード変更の失敗数を表します。たとえば，Address Server - Data Collectionでセキュリティ情報の監視間隔が1時間に設定されている場合 19:00の情報には，18:00:00～18:59:59の間の認証，及びパスワード変更の失敗数がグラフとして表示されます。

目盛は失敗数の増減により変化します。

(c)　線

認証の失敗数は赤色，パスワード変更の失敗数は青色で表示されます。「COLSTOP」，「ERROR」の前の線は値の変化が不確定なため，点線で表示されます。

また，凡例の左側には最新の情報の値が表示されます。

(3)　レスポンス情報画面

受信メール一覧，及び受信メールを開く操作に対するMail Server内でのレスポンス時間に関する表示を行う画面です。

レスポンス情報を取得する場合，Address Server - Data Collectionの，「3.4.7　Address Serverの設定」に示した設定を行う必要があります。

図5-4　レスポンス情報画面

(a)　横軸

Address Server - Data Collectionが情報を取得した日付と時刻を表わし，「月/日」「時:分」形式で表示されます。一番右側に最新情報が表示されます。

画面が小さいときは，日付と時刻の表示を間引きします。

注意

Mail Server上の「Address Server - Data Collection」サービスが停止した場合は，日付と時刻の部分に「COLSTOP」が表示されます。Address Server - Data Collectionが情報の取得に失敗した場合は，日付の部分に「ERROR」が表示されます。

(b)　縦軸

受信メール一覧又は受信メールを開く操作についてのレスポンス時間(秒)を表します。Address Server - Data Collection上の監視タイミングにおける，最近10回のレスポンス時間の平均が表示されます。

(c)　線

受信メール一覧のレスポンスは赤色，受信メールを開く操作に対するレスポンスは青色で表示されます。「COLSTOP」，「ERROR」の前の線は値の変化が不確定なため，点線で表示されます。

また，凡例の左側には最新の情報の値が表示されます。

(4)　メールボックス使用量画面

受信，及び送信用のメールボックスの全容量に対する使用率に関する表示を行う画面です。

図5-5　メールボックス使用量画面

(a)　横軸

Address Server - Data Collectionが情報を取得した日付と時刻を表わし，「月/日」「時:分」形式で表示されます。一番右側に最新情報が表示されます。

画面が小さいときは，日付と時刻の表示を間引きします。

Mail Server上の「Address Server - Data Collection」サービスが停止した場合は，日付と時刻の部分に「COLSTOP」が表示されます。Mail Server上の「Address Server」サービスが停止している場合は，日付の部分に「ASSTOP」が表示されます。このとき，「Address Server」サービスの停止が連続していた場合は，最新の取得時刻だけが表示されます。また，Address Server - Data Collectionが「Address Server」の停止以外の要因で情報の取得に失敗した場合は，日付の部分に「ERROR」が表示されます。

注意

メールボックス容量の取得時にAddress Server - Data Collectionで設定した「メールボックス使用量」の取得間隔以上の時間がかかった場合，設定した間隔以上の間隔で表示されます。

(b)　縦軸

表示された時刻における受信，及び送信用のメールボックスの使用率を表します。

目盛は使用率の増減により変化します。

注意

メールボックスは，設定された容量以上のメールを保存できるため，メールボックスの使用率は100%を超える場合があります。

(c)　線

受信メールボックスの使用率は赤色，送信メールボックスの使用率は青色で表示されます。「COLSTOP」，「ASSTOP」，「ERROR」の前の線は値の変化が不確定なため，点線で表示されます。

グラフの上には，受信メールボックスの容量，及び送信メールボックスの容量が表示されます。

また，凡例の左側には最新の情報の値が表示されます。

(5)　メールキュー情報画面

対象となるAddress Server - Data Collectionサーバの自サーバ内の転送キュー，及びサーバ間転送キューに関する表示を行う画面です。

図5-6　メールキュー情報画面

(a)　横軸

Address Server - Data Collectionが情報を取得した日付と時刻を表わし，「月/日」「時:分」形式で表示されます。一番右側に最新情報が表示されます。

画面が小さいときは，日付と時刻の表示を間引きします。

注意

Mail Server上の「Address Server - Data Collection」サービスが停止した場合は，日付と時刻の部分に「COLSTOP」が表示されます。Address Server - Data Collectionが情報の取得に失敗した場合は，日付の部分に「ERROR」が表示されます。メールキュー情報の取得時にAddress Server - Data Collectionで設定した「メールキュー情報」の取得間隔以上の時間がかかった場合，設定した間隔以上の間隔で表示されます。

(b)　縦軸

表示された時刻におけるキューに滞留しているメール数を表します。

グラフには，自サーバ内の転送キューについての情報が一つ，サーバ間の転送キューはキューについての情報が最大五つ表示されます。

サーバ間転送キューには，最新のキューの滞留数の多い順に，上位5サーバの情報が過去にさかのぼって表示されます。

目盛はキューの滞留数の増減により変化します。

(c)　線

自サーバ内の転送キューは赤色，サーバ間転送キューは最新値においてキューの滞留数の多い順に青，緑，黄，紫，水色で表示されます。「COLSTOP」，「ERROR」の前の線は値の変化が不確定なため，点線で表示されます。

凡例の"サーバ間のキューの数(個) :" の右側には転送先のホスト名が表示されます。

凡例の左側には最新の情報の値が表示されます。

注意

サーバ間転送のキューの上位5サーバが変った場合，過去の情報も同時に入れ替わります。

転送先がゲートウェイである場合，凡例のホスト名にはMTA名が表示されます。

次の場合，凡例のホスト名は"#mtaid(数字)"の形式で表示されます。

転送先がVersion 1のMail Serverである場合

使用されなくなった出力キューである場合

(6)　最新情報の取得

監視画面は「5.1.3　監視間隔の設定」で設定した間隔でAddress Server - Data Collectionが取得している最新情報に更新されますが，更新のタイミングになっていなくても「表示(V)」メニューの「最新の情報に更新(R)」を選択することで，現在選択されている監視画面の最新の情報を取得することができます。

(7)　監視画面情報の保存

現在表示されている監視画面を保存するには，「表示(V)」メニューの「監視画面情報の保存(A)」を選択してください。Address Server - Monitor起動画面を終了した後に再起動した際に「監視画面情報の保存(A)」を行った時点の監視画面が自動的に表示されます。

5.1.3　監視間隔の設定

監視間隔の変更を行うサーバの監視中の子画面を選択し，Address Server - Monitor起動画面の「設定(S)」メニューから「監視間隔の設定(I)...」を選択，又は，ツールバーの「監視間隔の設定」ボタンをクリックすると対象サーバに対する「監視間隔の設定」画面が表示されます。

この画面では，Address Server - Data Collectionから監視情報を取得する間隔を指定します。

注意

監視データの採取間隔はAddress Server - Data Collectionで設定します。監視画面の横軸目盛はAddress Server - Data Collectionで設定された採取間隔で表示されます。

図5-7　監視間隔の設定画面

(a)　項目の説明

「セキュリティ情報(S)」
Address Serverの認証，及びパスワード変更の失敗数の稼働状況を，Address Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionから取得する間隔を時間単位で指定します。
1～24の数字で指定してください。初期値は2 (時間)です。

「レスポンス情報(R)」
受信メール一覧，及び受信メールを開く操作に対するMail Server内でのレスポンス時間の稼働状況を，Address Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionから取得する間隔を分単位で指定します。
10～1440の数字で指定してください。初期値は20(分)です。

「メールボックス使用量(B)」
メールボックスの全容量に対する使用率の稼働状況を，Address Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionから取得する間隔を時間単位で指定します。
1～24の数字で指定してください。初期値は2 (時間)です。

「メールキュー情報(Q)」
自サーバ内の転送キュー，及びサーバ間転送キューの状態の稼働状況を，Address Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionから取得する間隔を分単位で指定します。
10～1440の数字で指定してください。初期値は20(分)です。

「OK」ボタン
タイトルバーで示されるサーバに対して指定した監視間隔を適用して，「監視間隔の設定」画面を閉じ，Address Server - Monitor起動画面に戻ります。

「キャンセル」ボタン
指定した監視間隔を適用せずに「監視間隔の設定」画面を閉じ，Address Server - Monitor起動画面に戻ります。

(b)　注意事項

Address Server - Data Collection自体の監視情報取得間隔は変更されません。変更されるのは，Address Server - Data Collectionが定期的に取得している監視情報をAddress Server - Monitorが取得する間隔です。

5.2　稼働情報CSVファイルの概要

稼働情報とは，Address Server - Data Collectionが採取したAddress Server，及びMail Serverの稼働結果をもとに， Address Server - Monitorがサーバ単位や組織単位などの複数サーバにまたがる情報をまとめたものです。システム管理者に13種類の稼働情報CSVファイルを提供します。

＜この節の構成＞

5.2.1　稼働情報CSVファイルの分類

5.2.1　稼働情報CSVファイルの分類

Address Server - Monitorが出力する稼働情報CSVファイルは，13種類あり，大きく次の二つに分類できます。

データ収集開始時刻に作成される稼働情報CSVファイル

稼働情報の編集で作成される稼働情報CSVファイル

稼働情報CSVファイルの項目の詳細は，「5.4　稼働情報CSVファイルの詳細」を参照してください。

＜この項の構成＞

(1)　データ収集時に作成される稼働情報CSVファイル

(2)　稼働情報の編集で作成される稼働情報CSVファイル

(1)　データ収集時に作成される稼働情報CSVファイル

これらはAddress Server - Monitorの「稼働情報CSVファイルの設定」画面で設定したデータ収集開始時刻に定期的に出力される稼働情報CSVファイルです。

grpmailuser.csv（ユーザID単位のMail Serverへのアクセス状況）

grpmailboard.csv（掲示板ID単位の掲示板へのアクセス状況）

(2)　稼働情報の編集で作成される稼働情報CSVファイル

Address Server - Monitorの「稼働情報の編集」画面で作成される稼働情報CSVファイルです。システム管理者が指定した期間の情報をまとめます。これらの稼働情報CSVファイルを出力させる操作については，「5.3　指定した期間の稼働情報CSVファイルを出力する」を参照してください。

admorgan.csv（組織単位のAddress Serverへのアクセス数）

mlmorgan.csv（組織単位のMail Serverへのアクセス数）

mlmsvcom.csv（メールサーバ・ゲートウェイ間メール転送数）

mlmnopen.csv（記事単位の参照件数）

gm_touroku.csv（最上位組織に所属する組織単位の登録ユーザ数）

groupmaxnt.csv（最上位組織に所属する組織単位のMail Serverの使用状況）

mailtop10.csv（ユーザ単位のMail Serverの使用状況）

boardtop10.csv（掲示板単位の掲示板の使用状況）

mailserv.csv（サーバ単位のMail Server使用者数）

gmsv_ave.csv（Mail Serverの平均使用者数）

gmsv_max.csv（Mail Serverの最大使用者数）

5.3　指定した期間の稼働情報CSVファイルを出力する

Address Server - Monitorが収集した稼働結果データを，システム管理者の指定した期間分だけ編集して稼働情報CSVファイルとして出力する方法を説明します。この操作で作成されるCSVファイルの詳細については，「5.4.2　稼働情報の編集で作成される稼働情報CSVファイル」を参照してください。

Address Server - Monitor起動画面の「編集(E)」メニューから「稼働情報の編集(K)...」を選択，又は，ツールバーの「稼働情報の編集」ボタンをクリックする。
稼働情報の編集画面が表示されます。ただし，編集できる稼働情報が存在しない場合，「稼働情報を編集するためのデータがありません。」メッセージを表示し，Address Server - Monitor起動画面に戻ります。

図5-8　稼働情報の編集画面

「編集するデータの期間指定(E)」に期間を指定する
期間の開始日付と終了日付を「年(西暦)」，「月」，「日」で指定します。
デフォルトで表示されている値は，編集可能な最大期間です。

「組織毎情報の編集単位」の「第2階層組織単位に編集(S)」，又は「全組織単位に編集する(A)」を選択する。
「第2階層組織単位に編集(S)」は，最上位組織直下に所属する組織と最上位組織単位にユーザをまとめ編集します。「全組織単位に編集する(A)」は，組織ごとにユーザをまとめ編集します。

「OK」を選択する
指定した期間の稼働情報CSVファイルが次のディレクトリに出力されます。
＜Address Server - Monitorセットアップで指定したデータ格納ディレクトリ＞¥MonData¥Csvディレクトリ

5.4　稼働情報CSVファイルの詳細

Address Server - Monitorが作成する稼働情報CSVファイルは，＜データ格納ディレクトリ＞¥MonData¥Csvディレクトリに格納されます。

ここでは，Address Server - Monitorで出力できる稼働情報CSVファイルとそのレコードの項目の詳細を説明します。

＜この節の構成＞

5.4.1　データ収集開始時刻に作成される稼働情報CSVファイル

5.4.2　稼働情報の編集で作成される稼働情報CSVファイル

5.4.3　セション時間とセション回数の集計方法

5.4.1　データ収集開始時刻に作成される稼働情報CSVファイル

注意

「セション」と「セッション」は同一の意味で使用されています。

＜この項の構成＞

(1)　grpmailuser.csv（ユーザID単位のMail Serverへのアクセス状況）

(2)　grpmailboard.csv（掲示板ID単位の掲示板へのアクセス状況）

(1)　grpmailuser.csv（ユーザID単位のMail Serverへのアクセス状況）

使用者ID単位のMail Serverへのアクセス結果をまとめた稼働情報です。

Mail Serverへのアクセスを，日付ごとに時刻00:00:00～23:59:59を対象期間としてまとめた情報が出力されます。

注意

@で始まる使用者IDは組織の情報です。セション時間が正確ではないことがあります。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | メールサーバのホスト名 | 文字列 | ホスト名
2 | データ日付 | YYYY/MM/DD形式 | 日付
3 | ユーザID又は組織ID | 文字列 | 使用者ID
4 | セッション回数回数(成功のみ) | 数値 | セション回数
5 | セッション時間（秒）※1 | 数値 | セション時間<秒>
6 | メール送信数(成功のみ) | 数値 | 送信メール
7 | 送信メール削除数(成功のみ) | 数値 | 送信メール削除
8 | 受信メール参照数（既読，未読を問わず）(成功のみ) | 数値 | 受信メール
9 | 受信メール上の添付ファイルを取り出した数(成功のみ)※2 | 数値 | 受信添付取出
10 | 受信メール削除数（既読，未読を問わず）(成功のみ) | 数値 | 受信メール削除
11 | 記事参照数※3 | 数値 | 掲示板記事参照
12 | 記事掲示数※3 | 数値 | 掲示板記事掲示
13 | 記事削除数※3 | 数値 | 掲示板記事削除

注※1

セション回数とセション時間の集計方法については，「5.4.3　セション時間とセション回数の集計方法」を参照してください。

注※2

「受信添付取出」は，サーバに対しての取り出し要求数のため，ユーザの操作数とは違う場合があります。

注※3

出力される値は，Address Server - Data Collectionセットアップの「編集方法の設定」で選択された方法で集計されます。詳細は，「3.4.4　編集方法の設定画面」を参照してください

(2)　grpmailboard.csv（掲示板ID単位の掲示板へのアクセス状況）

記事アクセスを日付ごとに掲示板単位にまとめた稼働情報です。

記事アクセスを，日付ごとに時刻00:00:00～23:59:59を対象期間としてまとめた情報が出力されます。

注意

掲示板が期間中にだれからもアクセスされなかった場合は，その掲示板のレコードは出力されません。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | メールサーバのホスト名 | 文字列 | ホスト名
2 | データ日付 | YYYY/MM/DD形式 | 日付
3 | 掲示板ID | 文字列 | 掲示板ID
4 | 記事参照数※1※2 | 数値 | 掲示板参照
5 | 記事掲示数※2 | 数値 | 掲示板掲示
6 | 記事削除数※2 | 数値 | 掲示板削除

注※1

1人が同じ記事を10回参照した場合に10となります。また，同じ記事を10人が1回ずつ参照した場合も10となります。

注※2

出力される値は，Address Server - Data Collectionセットアップの「編集方法の設定」で選択された方法で集計されます。詳細は，「3.4.4　編集方法の設定画面」を参照してください。

5.4.2　稼働情報の編集で作成される稼働情報CSVファイル

注意

「セション」と「セッション」は同一の意味で使用されています。

＜この項の構成＞

(1)　admorgan.csv（組織単位のAddress Serverへのアクセス情報）

(2)　mlmorgan.csv（組織単位のMail Serverへのアクセス数）

(3)　mlmnopen.csv（記事単位の参照件数）

(4)　mlmsvcom.csv（メールサーバ・ゲートウェイ間メール転送数）

(5)　gm_touroku.csv（最上位組織に所属する組織単位の登録ユーザ数）

(6)　groupmaxnt.csv（最上位組織に所属する組織単位のMail Serverの使用状況）

(7)　mailtop10.csv（ユーザ単位のMail Serverの使用状況）

(8)　boardtop10.csv（掲示板単位の掲示板の使用状況）

(9)　mailserv.csv（サーバ単位のMail Server使用者数）

(10)　gmsv_ave.csv（Mail Serverの平均使用者数）

(11)　gmsv_max.csv（Mail Serverの最大使用者数）

(1)　admorgan.csv（組織単位のAddress Serverへのアクセス情報）

Address Serverへのアクセス結果を指定期間分組織単位にまとめた稼働情報です。組織に所属するユーザのAddress Serverへのアクセス情報が組織単位に集計されます。

注意

組織に所属するユーザが指定期間中にアドレスサーバへのアクセスを一切行わなかった場合はその組織のレコードは出力されません。また，Address Server - Data Collectionのaduser.csvに，ユーザIDが"$NOID"で出力された情報は集計されません。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | 編集期間 | YYYY/MM/DD～YYYY/MM/DD形式 | 日付
2 | 組織略称※1 | 文字列 | 組織略称
3 | 認証の成功回数※2 | 数字 | 認証成功
4 | 認証の失敗回数※2 | 数字 | 認証失敗
5 | パスワード変更の成功回数 | 数字 | パスワード変更成功
6 | パスワード変更の失敗回数 | 数字 | パスワード変更失敗

注※1

最上位組織の場合は"[最上位]XXXXX"（XXXXXは最上位組織日本語名）と出力されます。

注※2

Address Server - Data Collectionの稼働情報CSVファイルadauthen.csvの認証の成否が"D"(認証サーバでない)の結果は成功，失敗どちらにもカウントされません。

(2)　mlmorgan.csv（組織単位のMail Serverへのアクセス数）

Mail Serverへのアクセス結果を指定期間分組織単位にまとめた稼働情報です。

組織に所属するユーザのMail Serverへのアクセス情報が組織単位に集計されます。組織メールは集計されません。

注意

組織に所属するユーザが指定期間中にメールサーバへのアクセスを一切行わなかった場合はその組織のレコードは出力されません。また，Address Server - Data Collectionのmluser.csvに，ユーザIDが"$NOID"で出力された情報は集計されません。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | 編集期間 | YYYY/MM/DD～YYYY/MM/DD形式 | 日付
2 | 組織略称※1 | 文字列 | 組織略称
3 | ログイン回数（成功のみ） | 数字 | ログイン
4 | ログアウト回数（成功のみ) | 数字 | ログアウト
5 | セッション時間（分）※2 | 数字 | セッション時間（分）
6 | メール送信数（成功のみ） | 数字 | メール送信
7 | メール受信数（成功のみ） | 数字 | メール受信
8 | 送信メール参照数（成功のみ） | 数字 | 送信メール参照
9 | 受信メール参照数（成功のみ） | 数字 | 受信メール参照
10 | 送信メール削除数（成功のみ） | 数字 | 送信メール削除
11 | 受信メール削除数（成功のみ） | 数字 | 受信メール削除
12 | 自動削除デーモン動作数※3 | 数字 | 自動削除
13 | 記事掲示数（成功のみ） | 数字 | 記事掲示
14 | 記事参照数（成功のみ） | 数字 | 記事参照
15 | 記事削除数（成功のみ） | 数字 | 記事削除
16 | POP3-IMAP4ログイン数（成功のみ） | 数字 | POP3-IMAP4ログイン
17 | POP3-IMAP4ログアウト数（成功のみ） | 数字 | POP3-IMAP4ログアウト

注※1

最上位組織の場合は"[最上位] XXXXX"（XXXXXは最上位組織日本語名）と出力されます。また，情報採取時にAddress Serverの停止などによりOR名をユーザIDに変換できなかったユーザのメール送信数，メール受信数は"[最上位] /O=YYYYY" (YYYYYは最上位組織略称) という名称の組織にまとめられて出力されます。

注※2

セッション時間の合計の1分未満の端数は日単位のユーザ単位に切り捨てられて合計されます。

注※3

メールを削除するために自動削除デーモンが動作した数です。削除されたメールの数ではありません。

(3)　mlmnopen.csv（記事単位の参照件数）

記事参照を指定期間分，記事単位にまとめた稼働情報です。

注意

記事が期間中にだれからも参照されなかった場合は，その記事のレコードは出力されません。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | 編集期間 | YYYY/MM/DD～YYYY/MM/DD形式 | 日付
2 | 掲示板ID | 文字列 | 掲示板ID
3 | 記事ID | 文字列 | 記事ID
4 | 記事参照数(成功のみ) | 数字 | 記事参照数
5 | 記事名 | 文字列 | 記事名

(4)　mlmsvcom.csv（メールサーバ・ゲートウェイ間メール転送数）

Mail Serverで行われたメールサーバ間のデータ転送結果を指定期間分まとめた稼働情報です。

メールサーバから他のメールサーバ又はゲートウェイへのデータ転送が出力されます。転送元のメールサーバから転送先のメールサーバ・ゲートウェイへの送信の情報がメールサーバの組み合わせ単位に集計されます。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | 編集期間 | YYYY/MM/DD～YYYY/MM/DD形式 | 日付
2 | 転送元のホスト名 | 文字列 | 転送元ホスト名
3 | 転送先のホスト名又はゲートウェイ名※1 | 文字列 | 転送先ホスト名
4 | 転送先種別 | M又はG※2 | 転送先種別
5 | 転送成功の数 | 数値 | 転送成功
6 | 転送失敗の数 | 数値 | 転送失敗
7 | メールの数（成功のみ） | 数値 | メール
8 | レポートの数（配信通知）の数（成功のみ） | 数値 | 配信通知
9 | 受信報告の数（開封通知）の数（成功のみ） | 数値 | 開封通知
10 | その他の転送数(成功のみ) | 数値 | その他
11 | 転送サイズの合計（成功のみ） | 数値 | 転送サイズ合計（MB）※3※4

注※1

ゲートウェイへの転送の場合MTA名が出力されます。また，Version 1のMail Serverへの転送の場合"#mtaid(数字)"が出力されます。

注※2

M：メールサーバ（MTA），G：ゲートウェイ（SMTP, FAX）

注※3

転送サイズの合計の1MB未満の端数は切り捨てられます。

注※4

1MBは1024×1024バイトを示します。

(5)　gm_touroku.csv（最上位組織に所属する組織単位の登録ユーザ数）

最上位組織に所属する組織，又は全組織の登録ユーザ数をホスト名単位にまとめた稼働情報です。

gm_touroku.csvは，最上位組織に所属する組織，又は全組織単位に編集されます。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | Address Server - Data Collectionの内部で管理されている組織コード | 文字列 | 組織ID
2 | 組織略称※1 | 文字列 | 部署名
3 | ホスト名1のユーザ登録者数 | 文字列 | ホスト名1
4 | ホスト名2のユーザ登録者数 | 文字列 | ホスト名2
： | ： | 文字列 | ：
n+2 | ホスト名n※2のユーザ登録者数※3 | 文字列 | ホスト名n

注※1

最上位組織の場合は"[最上位]XXXXX"（XXXXXは最上位組織日本語名）と出力されます。

注※2

nは，システムで設定したホスト数です。

注※3

ユーザ登録者数には，ホームサーバを持たない，宛先ユーザ，アドレス帳ユーザ，兼任ユーザは含まれません。

(6)　groupmaxnt.csv（最上位組織に所属する組織単位のMail Serverの使用状況）

組織単位のMail Serverの使用状況をまとめた稼働情報です。

groupmaxnt.csvは，最上位組織に所属する組織，又は全組織単位に編集されます。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | Address Server - Data Collectionの内部で管理されている組織コード | 文字列 | 組織ID
2 | 組織略称※1 | 文字列 | 部署名
3 | 編集期間 | YY/MM/DD～YY/MM/DD形式。YYは西暦の下2けた。 | 日付
4 | 組織に所属しているユーザのメール送信数の合計 (成功のみ) | 数値 | GM送信メール件数(合計)
5 | 組織に所属しているユーザのメール送信数の一人平均 (成功のみ)※2 | 数値 | GM送信メール件数(一人平均)
6 | 組織に所属しているユーザの受信メール参照数の合計 (成功のみ) | 数値 | GM受信メール参照回数（合計）
7 | 組織に所属しているユーザの受信メール参照数の一人平均 (成功のみ)※2 | 数値 | GM受信メール参照回数（一人平均）
8 | 組織に所属しているユーザの掲示板記事参照数の合計※3 | 数値 | GM掲示板参照件数（合計）
9 | 組織に所属しているユーザの掲示板記事参照数の一人平均※2※3 | 数値 | GM掲示板参照件数（一人平均）
10 | 組織に所属しているユーザのログイン時間の合計※4 | 数値 | GMセッション時間（秒）（合計）
11 | 組織に所属しているユーザのログイン時間の一人平均※2※4 | 数値 | GMセッション時間（秒）（一人平均）

注※1

最上位組織の場合は"[最上位]XXXXX"（XXXXXは最上位組織日本語名）と出力されます。

注※2

(一人平均)は，件数を組織以下に所属しているユーザで割った値です。

注※3

出力される値は，Address Server - Data Collectionセットアップの「編集方法の設定」で選択された方法で集計されます。詳細は，「3.4.4　編集方法の設定画面」を参照してください

注※4

セッション回数とセッション時間の集計方法については，「5.4.3　セション時間とセション回数の集計方法」を参照してください。

(7)　mailtop10.csv（ユーザ単位のMail Serverの使用状況）

使用者ID単位のMail Serverへのアクセス結果をまとめた稼働情報です。上位10人の情報ではありません。ただし，稼働情報の編集時点でメールサーバから削除されているユーザに関しては，所属組織，最上位組織に所属する組織は出力されません。

注意

@で始まる使用者IDは組織の情報です。セッション時間が正確ではないことがあります。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | メールサーバのホスト名 | 文字列 | ホスト名
2 | 編集期間 | YY/MM/DD～YY/MM/DD形式。YYは西暦の下2けた。 | 日付
3 | ユーザID | 文字列 | 使用者ID
4 | セッション回数(成功のみ)※1 | 数値 | セッション回数
5 | セッション時間（秒）※1 | 数値 | セッション時間（秒）
6 | メール送信数(成功のみ) | 数値 | 送信メール
7 | 送信メール削除数(成功のみ) | 数値 | 送信メール削除
8 | 受信メール参照数（既読，未読を問わず）(成功のみ) | 数値 | 受信メール
9 | 受信メール上の添付ファイルを取り出した数 (成功のみ)※2 | 数値 | 受信添付取出
10 | 受信メールを削除した数（既読，未読を問わず）(成功のみ) | 数値 | 受信メール削除
11 | 記事参照数※3 | 数値 | 掲示板記事参照
12 | 記事掲示数※3 | 数値 | 掲示板記事掲示
13 | 記事削除数※3 | 数値 | 掲示板記事削除
14 | 所属組織の組織略称 | 文字列 | 所属名
15 | 最上位組織に所属する組織名。ユーザの所属している，最上位組織に所属する組織の組織略称※4 | 文字列 | 部署名
16 | Address Server - Data Collectionの内部で管理されている組織コード | 文字列 | 組織ID
17 | ユーザの氏名 | 文字列 | 氏名

注※1

セッション回数とセッション時間の集計方法については，「5.4.3　セション時間とセション回数の集計方法」を参照してください。

注※2

「受信添付取出」は，サーバに対しての取り出し要求数のため，ユーザの操作数とは違う場合があります。

注※3

出力される値は，Address Server - Data Collectionセットアップの「編集方法の設定」で選択された方法で集計されます。詳細は，「3.4.4　編集方法の設定画面」を参照してください

注※4

最上位組織の場合は"[最上位]XXXXX"（XXXXXは最上位組織日本語名）と出力されます。

(8)　boardtop10.csv（掲示板単位の掲示板の使用状況）

掲示板単位の掲示板使用状況をまとめた稼働情報です。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | 編集期間 | YY/MM/DD～YY/MM/DD形式。YYは西暦の下2けた。 | 日付
2 | 掲示板の名称 | 文字列 | 掲示板名
3 | 掲示板ID | 文字列 | 掲示板ID
4 | 記事参照数※1※2 | 数値 | 掲示板参照
5 | 記事掲示数※1※2 | 数値 | 掲示板掲示
6 | 記事削除数※1※2※3 | 数値 | 掲示板削除

注※1

1人が同じ記事を10回参照した場合に10となります。また，同じ記事を10人が1回ずつ参照した場合も10となります。

注※2

出力される値は，Address Server - Data Collectionセットアップの「編集方法の設定」で選択された方法で集計されます。詳細は，「3.4.4　編集方法の設定画面」を参照してください

注※3

有効期限切れによる記事削除数はカウントされません。

(9)　mailserv.csv（サーバ単位のMail Server使用者数）

サーバ単位のMail Server使用者数をまとめた稼働情報です。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | データ日付 | YYYY/MM/DD形式 | 日付
2 | ホスト名1の使用者数※ | 数値 | ホスト名1
： | ： | 数値 | ：
n+1 | ホスト名nの使用者数 | 数値 | ホスト名n
n+2 | 日付の使用者数合計 | 数値 | 合計

注※

1人のユーザが何度ログインしても1人としてカウントします。

(10)　gmsv_ave.csv（Mail Serverの平均使用者数）

サーバ単位に期間の時系列Mail Serverログイン数（平均）をまとめた稼働情報です。

ログイン数は1時間ごとに取得しています。例えば13時のデータに注目すると，これは13時00分の瞬間値であり，13時00分～13時59分の最大値ではありません。

注意

平均とは期間内の同一時刻を合計して，期間内のAddress Server - Data Collectionの稼働日で割った値です。例えば1月の13時のデータは，Address Server - Data Collectionが31日間稼働していた場合，1月の13時のデータをすべて合計して31で割った値です。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | 編集期間 | YY/MM/DD～YY/MM/DD形式。YYは西暦の下2けた。 | 日付
2 | サーバのホスト名 | 文字列 | ホスト名
3 | 00時時点での平均使用者数 | 数値 | 00時の情報
： | ： | 数値 | ：
26 | 23時時点での平均使用者数 | 数値 | 23時の情報

(11)　gmsv_max.csv（Mail Serverの最大使用者数）

サーバ単位に期間の時系列Mail Serverログイン数（最大値）をまとめた稼働情報です。

ログイン数は1時間ごとに取得しています。例えば13時のデータに注目すると，これは13時00分の瞬間値であり，13時00分～13時59分の最大値ではありません。

注意

最大値とは期間内の同一時刻を比較した，その期間の一番大きい値です。例えば1月の13時のデータは，1月の13時のデータの中の一番大きい日の値です。

項番 | 項目の説明 | 値 | ヘッダ名
1 | 編集期間 | YY/MM/DD～YY/MM/DD形式。YYは西暦の下2けた。 | 日付
2 | サーバのホスト名 | 文字列 | ホスト名
3 | 00時時点での使用者最大数 | 数値 | 00時の情報
： | ： | 数値 | ：
26 | 23時時点での使用者最大数 | 数値 | 23時の情報

5.4.3　セション時間とセション回数の集計方法

mlmorgan,csv, grpmailuser.csv，mailtop10.csv，及びgroupmaxnt.csvにおける，各ユーザのセション時間とセション回数の集計方法を次に示します。

次の場合におけるセション時間，セション回数の集計方法は図5-9のとおりです。

ログイン，ログアウト共にあり。

ログインあり，ログアウトなし。

ログインなし，ログアウトあり。

ログイン，ログアウト共になし。ユーザのアクセスあり。（実際にはログインしている）

ログイン，ログアウト共になし。ユーザのアクセスなし。（実際にはログインしている）

ログイン，ログアウト共になし。ユーザのアクセスなし。（実際にログインしていない）

ログ開始は1日分のログ(0時00分00秒～23時59分59秒)の中で初めてログが出力された時刻を表します。ログ終了は1日分のログの中で，最後にログが出力された時刻を表します。

図5-9　セション時間とセション回数の集計方法

5.5　運用上の注意事項

Address Server - Monitorを使用するにあたっては次の注意事項があります。

クライアントからの1日のアクセスが大量にあって，Address Server，Mail Serverのログに1日の情報が格納できない場合は，正常な稼働情報が収集できません。Address Server，Mail Serverのログの詳細については「3.4.7 Address Serverの設定」を参照してください。

Address Server - Monitorに登録するAddress Server - Data Collectionのサーバは，同じAddress Serverのアドレス管理ドメインに属するサーバを指定してください。

最上位組織ID，組織ID，組織略称は，Address Serverのアドレス管理ドメイン内でユニークに設定する必要があります。

Address Server - Monitorが作成するファイル（稼働情報CSVファイルなど）を直接修正しないでください。修正する場合は，別のファイルにコピーしたものを使用してください。

データ収集開始時刻に作成される稼働情報CSVファイルは毎日情報が追加されていきます。ディスク領域が不足している場合は，稼働情報CSVファイルを定期的に別なディスクに移動してください。この場合，稼働情報CSVファイルの移動は「Address Server - Monitor」サービスが停止した状態で行ってください。

セットアップ直後は，期間を指定して稼働情報のCSVファイルを出力することができません。出力できるようになるのは，次の二つの条件がそろったときです。

Address Server - Data Collectionが1時間以上動作した日の翌日以降

Address Server - Monitorで「Data Collectionサーバの登録」を行った翌日以降にAddress Server - Monitorの収集が全Data Collectionサーバからはじめて行われた

稼働情報の編集で作成される稼働情報CSVファイルは，毎回上書きして格納されます。前回の稼働情報CSVファイルが必要な場合は，あらかじめその稼働情報CSVファイルを別のファイルにコピーしてください。

収集した稼働結果データには保存期間を指定する機能があります。この機能を使用した場合，指定した保存期間を過ぎた稼働結果データは削除されます。稼働結果データが削除されると，その期間の情報を稼働情報CSVファイルに出力できなくなります。このため，保存期間内に定期的に稼働結果データを稼働情報CSVファイルに出力してください。
なお，稼働結果データの保存期間については，「3.5.3　ファイル保存期間の設定画面」を参照してください。

指定した期間の稼働結果データがすべて保存されていなかった場合，保存されているデータだけを使ってCSVファイルを出力します。この場合，CSVファイルの編集期間には，指定された期間内で，実際にデータの存在する期間が出力されます。

Address Server - Data Collectionのホスト名の変更を行った場合や，「Data Collectionサーバの設定」でホスト名の変更を行った場合，作成されるCSVファイルには変更前，変更後のホスト名に分かれてデータが集計されます。

Address Server - Data Collectionとのシステムクロックの時刻が一致している状態で運用してください。時刻が大きくずれていると，収集開始時刻に正しく稼働情報を収集できません。

5.6　稼働情報のバックアップとリストア

Address Server - Monitorのデータ格納ディレクトリの稼働情報のバックアップとリストア方法について説明します。

バックアップは毎日定期的に実施することをお勧めします。

＜この節の構成＞

5.6.1　バックアップ手順

5.6.2　リストア手順

5.6.1　バックアップ手順

Address Server - Monitorのデータ格納ディレクトリをバックアップする手順を次に示します。バックアップはサービスの起動中でも停止中でも実行できます。

バックアップ手順

システム管理者のアカウントでログオンする

<Address Server - Monitorインストールディレクトリ>¥Tool¥gmonbkup <コピー先ディレクトリ> を実行する
データ格納ディレクトリの内容及び，設定環境が<コピー先ディレクトリ>にコピーされます。

<コピー先ディレクトリ>をテープなどのバックアップ媒体にバックアップする

注意

データ量が多い場合gmonbkupコマンドの実行に時間がかかる場合があります。

コピー先ディレクトリには十分な空き容量があることを確認してください。コピーに必要な空き容量は，データ格納ディレクトリ下の容量をWindows NTエクスプローラのディレクトリのプロパティなどで確認してください。

5.6.2　リストア手順

Address Server - Monitorのバックアップデータからのリストアする手順を次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　リストア手順

(1)　リストア手順

Address Server - Monitorをインストールする(インストールされた状態の場合この手順は不要です)

システム管理者のアカウントでログオンする

「Address Server - Monitor」サービスが起動している場合，サービスを停止する

バックアップしたデータを任意のディレクトリに格納する

Address Server - Monitorセットアップを起動する

格納したディレクトリのMonDataを除いたパスをデータ格納ディレクトリとして設定する
このとき，「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする(C)」のチェックは必ずオフにします。

「OK」をクリックする

「Address Server - Monitor」サービスを起動する

6.　メッセージ一覧

Address Server - Data Collection及び，Address Server - Monitorが出力するメッセージの要因と対処について説明します。

＜この章の構成＞

6.1　Address Server - Data Collectionのメッセージ

6.2　Address Server - Monitorのメッセージ

6.1　Address Server - Data Collectionのメッセージ

Address Server - Data Collectionセットアップ，gcolbkupコマンド，gcolcsvコマンド，gcolsetコマンド(UNIX版)，及びgcolsrvコマンド(UNIX版)で表示されるメッセージについて説明します。

＜この節の構成＞

6.1.1　Address Server - Data Collectionセットアップのメッセージ

6.1.2　gcolbkupコマンドのメッセージ

6.1.3　gcolcsvコマンドのメッセージ

6.1.4　UNIX gcolsetコマンドのメッセージ

6.1.5　UNIX gcolsrvコマンドのメッセージ

6.1.6　イベントログのメッセージ

6.1.7　syslogのメッセージ

6.1.1　Address Server - Data Collectionセットアップのメッセージ

Address Server - Data Collectionセットアップが表示するメッセージについて説明します。

Windows ソケットの初期化に失敗しました。

要因

Windows ソケットの初期化に失敗しました。

対処

TCP/IPの設定が正しく行われているか確認してください。

メモリ確保に失敗しました。

要因

使用できる仮想メモリが不足しています。

対処

不要なプロセスを終了後，再度環境セットアップを起動してください。

Address Server - Data Collectionのインストールパスを取得できませんでした。

要因

レジストリ又はインストールディレクトリ下のファイルが破壊されている可能性があります。

対処

Address Server - Data Collectionを再インストールしてください。

ディレクトリ名が不正です。

要因

データ格納ディレクトリとして指定したディレクトリ名が正しくありません。

対処

正しいディレクトリ名を指定してください。

保存期間には1から99迄の値を指定してください。

要因

ファイル保存期間の設定で1～99の範囲外の値が指定されました。

対処

1～99の範囲内で指定してください。

セキュリティ情報の取得間隔は1から24迄の値を指定してください。

要因

セキュリティ情報の取得間隔に1～24の範囲外の値が指定されました。

対処

1～24の範囲内で指定してください。

メールボックス使用量の取得間隔は1から24迄の値を指定してください。

要因

メールボックス使用量の取得間隔に1～24の範囲外の値が指定されました。

対処

1～24の範囲内で指定してください。

レスポンス情報の取得間隔は10から1440迄の値を指定してください。

要因

レスポンス情報の取得間隔に10～1440の範囲外の値が指定されました。

対処

10～1440の範囲内で指定してください。

メールキュー情報の取得間隔は10から1440迄の値を指定してください。

要因

メールキュー情報の取得間隔に10～1440の範囲外の値が指定されました。

対処

10～1440の範囲内で指定してください。

設定ファイルを作成する事ができませんでした。

要因

環境設定ファイルを作成できませんでした。

対処

インストールディレクトリ及びデータ格納ディレクトリに書込み許可があるか確認してください。

ホスト名が不正です。

要因

ホスト名が指定されていません。

対処

正しいホスト名を指定してください。

設定ファイルの内容を変更できませんでした。

要因

環境設定ファイルの内容を更新できませんでした。

対処

インストールディレクトリ及びデータ格納ディレクトリに書込み許可があるか確認してください。

XXXディレクトリを作成しますか？

要因

指定したデータ格納ディレクトリが存在しないため新規に作成するかの確認ダイアログです。

対処

「OK」を選択した場合，XXXディレクトリを新規に作成してセットアップを続行します。「キャンセル」を選択した場合，設定画面に戻ります。

指定したパスはディレクトリのパスではありません。
ディレクトリのパスを指定して下さい。

要因

データ格納ディレクトリとして指定されたディレクトリがファイルなど，ディレクトリ以外のパスとして存在します。

対処

正しいディレクトリを指定してください。

XXXディレクトリ以下にColDataファイルが存在します。
ColDataファイルを削除してもよろしいですか？

要因

データ格納ディレクトリとして指定したディレクトリ¥ColDataがファイルとして存在します。

対処

削除して問題なければ「OK」選択してください。ColDataファイルを削除後に，セットアップを続行します。「キャンセル」を選択した場合，設定画面に戻ります。

XXXディレクトリが既に存在します。
データ格納ディレクトリの設定を続けますか？

要因

データ格納ディレクトリとして指定されたXXXディレクトリが既に存在します。

対処

Address Server - Data Collectionのデータ格納ディレクトリとして以前設定していたディレクトリでデータを再利用する場合は「OK」を選択してください。それ以外の場合は，別のデータ格納ディレクトリを指定してください。

変更後のディレクトリ名が，変更前のディレクトリ名と同じです。
ファイルのコピーは行ないません。

要因

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする指定がされましたが，変更前と変更後のディレクトリが同一であるため，コピーは行いません。

対処

そのまま操作を続行してください。

データのコピーが失敗しました。
設定内容の変更は行なわれません。

要因

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする指定がされましたが，情報のコピー中にエラーが発生しました。

対処

指定したデータ格納ディレクトリのアクセス権限を確認するか，別のデータ格納ディレクトリを指定してください。

ファイルのコピー中にキャンセルを受付けました。
既にコピーを終えたファイルは削除する必要があります。

要因

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピー中にキャンセルされたため，データ格納ディレクトリの変更は行われませんでした。

対処

変更後のデータ格納ディレクトリとして指定したディレクトリ下にコピーされたファイルは削除してください。

変更前ディレクトリ以下のデータを全て削除できませんでした。

要因

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報を変更後のデータ格納ディレクトリにコピー後に，変更前データ格納ディレクトリ以下のファイルの削除に失敗しました。

対処

変更前データ格納ディレクトリ以下のファイルを手動で削除してください。

指定したデータ格納ディレクトリは，リストアされたディレクトリです。
設定内容をバックアップ実行前の状態に戻しますか？

要因

データ格納ディレクトリとして，バックアップディレクトリ，又はバックアップした情報をリストアしたディレクトリを指定しました。

対処

バックアップ実行時の状態にする場合は，「OK」を選択してください。「キャンセル」を選択すると設定画面に戻ります。

バックアップ以前の設定は，再度環境セットアップを実行し確認して下さい。

要因

バックアップ実行時の環境に設定環境を戻しました。

対処

Address Server - Data Collectionセットアップを起動して，運用したい設定内容になっているか確認し，必要に応じて設定内容を変更してください。

バックアップのリストアに失敗しました。
再度環境セットアップを実行して下さい。

要因

バックアップのリストアが失敗しました。

対処

環境セットアップを再度実行して下さい。

設定内容の変更を続行します。

要因

設定内容の変更を続行します。

対処

必要なし。

Address Server - Data Collectionサービスが起動中です。
Address Server - Data Collectionサービス停止後に，セットアップ画面のOKボタンをクリックして下さい.。

要因

「Address Server - Data Collection」サービスが動作中のためセットアップを実行できません。

対処

「Address Server - Data Collection」サービスを停止後にセットアップを実行してください。

Address Server - Data Collectionのバックアップコマンドが起動中です。
Address Server - Data Collectionバックアップコマンド終了後に，セットアップ画面のOKボタンをクリックして下さい。

要因

gcolbkupコマンドが動作中のためセットアップを実行できません。

対処

gcolbkupコマンド終了後にセットアップを実行してください。

Groupmax Address Serverがインストールされていません。
Groupmax Address Server - Data Collectionの環境設定を続けますか？

要因

前提のプログラムであるAddress Serverがインストールされていません。

対処

「キャンセル」を選択してAddress Serverをインストールしてからセットアップを実行してください。「OK」を選択した場合は，セットアップを続行しますが，「Address Server - Data Collection」サービスの起動前にAddress Serverを必ずインストールする必要があります。

指定したホストのアドレスを確認できませんでした。
ホスト名を再度入力して下さい。

要因

指定されたホスト名のIPアドレス解決ができませんでした。

対処

正しいホスト名を指定してください。

指定したホスト名がhostsファイルに存在しない場合は，追加してください。

DNS環境の場合は，DNSサーバで指定したホスト名のIPアドレス解決ができるように設定してください。

実行権限がありません。
Administratorグループに属するユーザで実行して下さい。

要因

セットアップを実行する権限がありません。

対処

Administratorグループに所属するユーザでログインしてからセットアップを起動してください。

環境セットアップは既に起動中です。

要因

環境セットアップを複数起動しようとしています。

対処

環境セットアップは複数起動する事はできません。

モニタ情報を取得するの設定が変更されました。
Address Serverのサービスを再起動する必要があります。

要因

モニタ情報を取得する/しないの設定が変更されました。

対処

設定を有効にするためには，「Address Server」サービスを再起動してください。

Address Server - Data Collectionのセットアップが完了しました。

要因

セットアップが終了しました。

対処

必要ありません。

Address Server - Data Collectionのgcolcsvコマンドが起動中です。
Address Server - Data Collectionのgcolcsvコマンド停止後に，セットアップ起動画面のOKボタンをクリックして下さい。

要因

gcolcsvコマンドが動作中のためセットアップを実行できません。

対処

gcolcsvコマンド終了後にセットアップを実行してください。

同報者情報の出力の設定が変更されました。
Address Serverのサービスを再起動する必要があります。

要因

同報者情報の出力の設定が変更されました。

対処

設定を有効にするためには，「Address Server」サービスを再起動してください。

稼働情報CSVファイルサイズ警告のしきい値は1から1000迄の値を指定してください。

要因

稼働情報CSVファイルサイズ警告のしきい値に1～1000の範囲外の値が指定されました。

対処

1～1000の範囲内で指定してください。

本OSではヘルプを表示しません。
対象画面の説明はマニュアルを参照ください。
マニュアル名称：
　Groupmax Address Server - Monitor/Data Collection Version 6
　システム管理者ガイド

要因

Windows Server 2012ではヘルプを表示しません。

対処

対象画面の説明についてはマニュアル「付録J　Address Server - Data Collectionのヘルプ」を参照してください。

6.1.2　gcolbkupコマンドのメッセージ

gcolbkupコマンドを-sオプションを指定しないで実行した場合に出力されるメッセージについて説明します。

KDGD002-E Address Server - Data Collection が正常にインストールされていません。コマンドを終了します。

要因

Address Server - Data Collection が正常にインストールされていないためコマンドを実行できません。

対処

Address Server - Data Collectionを再イントールして再度コマンドを実行してください。

KDGD004-E 指定したディレクトリが不正です。完全パスで1～100文字の範囲で指定してください。

要因

指定したディレクトリの完全パス名の長さが1～100文字の範囲外になっています。

対処

コピー先ディレクトリには完全パスで1～100文字以内のディレクトリを指定してください。

KDGD005-Q XXXディレクトリが既に存在します。ディレクトリ以下を削除しますか?

要因

コピー先ディレクトリが既に存在します。

対処

削除して問題ない場合はyを応答してください。削除したくない場合は，nを応答してコマンドを終了した後，別のコピー先ディレクトリを指定して再度バックアップコマンドを実行してください。

KDGD006-E ディレクトリでない XXX が存在します。別のディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

要因

XXXがディレクトリでないためバックアップができません。

対処

コピー先ディレクトリに別のディレクトリを指定して再度バックアップコマンドを実行してください。

KDGD007-E <パス名> ディレクトリのファイルの削除ができませんでした。コマンドを終了します。エラー(<エラーコード>)

要因

指定したコピー先ディレクトリ下のファイルの削除中にエラーが発生しました。

対処

指定したコピー先のディレクトリ下のファイルを他のプログラム(Excelなど)で使用していないか確認してください。

使用していない場合は，存在しないディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

KDGD008-E バックアップデータのコピー時にエラーが発生しました。コマンドを終了します。エラー(<エラーコード>)

要因

バックアップデータのコピー時にエラーが発生しました。

対処

エラーコードが2の場合

存在しないドライブのディレクトリを指定しました。正しいディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

エラーコードが13の場合

指定したディレクトリ又はドライブに書き込み権限がありません。書き込み権限のあるディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

エラーコードが28の場合

コピー先に指定したディレクトリのドライブに十分な空き容量がありません。十分な空き容量のあるディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。必要なディレクトリ容量については，エクスプローラのプロパティなどでAddress Server - Data Collectionのデータ格納ディレクトリ以下の容量を確認して，その容量以上の十分な空き容量のあるドライブを指定してください。

KDGD009-E 完全パスの取得に失敗しました。指定したディレクトリが正しいか確認してください。コマンドを終了します。エラー(<エラーコード>)

要因

指定したディレクトリの完全パスの取得に失敗しました。

対処

正しいディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

KDGD010-E セットアップが完了していないためバックアップはできません。コマンドを終了します。

要因

Address Server - Data Collectionセットアップの設定処理中のためバックアップは実行できませんでした。

対処

Address Server - Data Collectionセットアップ作業を終了してからバックアップを行ってください。

KDGD011-E バックアップ情報の上書きはできません。コマンドを中止します。

要因

KDGD005-Qのメッセージに対して"n"を応答したため，バックアップコマンドを中止しました。

対処

別のコピー先ディレクトリを指定して再度バックアップコマンドを実行してください。

KDGD012-E バックアップコマンドが既に起動中，または，セットアップ処理中です。バックアップコマンド，セットアップ画面を終了してから再度コマンドを実行してください。 (Windows NT)
KDGD012-E バックアップコマンドが既に起動中，または，セットアップ処理中です。バックアップコマンド，セットアップコマンドを終了してから再度コマンドを実行してください。 (UNIX)

要因

バックアップコマンドが既に起動中，又は，セットアップ処理中です。

対処

バックアップコマンド，セットアップ画面を終了してから再度コマンドを実行してください。

KDGD013-I コピーが完了しました。

要因

バックアップコマンドが正常に終了しました。

対処

コピー先ディレクトリをバックアップ媒体にバックアップしてください。

KDGD014-Q バックアップデータを XXX ディレクトリにコピーします。よろしいですか?

要因

コピー先ディレクトリの確認メッセージです。

対処

ディレクトリに誤りがなければ"y"を応答してください。コマンドを中止したい場合は"n"を応答してください。

KDGD015-W コマンドを中止します。

要因

KDGD014-Qメッセージに対して"n"を応答したためコマンドを中止しました。

対処

正しいディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

KDGD016-E データ格納ディレクトリ下にはコピーできません。コマンドを中止します。

要因

指定したコピー先ディレクトリ¥ColDataディレクトリがデータ格納ディレクトリ下のディレクトリであるためコマンドを中止しました。

対処

データ格納ディレクトリ以外のディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

KDGD040-E スーパーユーザで実行してください。コマンドを中止します。

要因

スーパーユーザでないため，コマンドを実行できません。

(対象OSがUNIXの場合だけ)

対処

スーパーユーザでログインして再度コマンドを実行してください。

KDGD500-W 環境変数PSALLOCに'early'が指定されていません。PSALLOC=earlyの設定なしとしてgcolbkupコマンドの処理を続行します。

要因

環境変数PSALLOC=earlyが設定されていません。環境変数PSALLOC=earlyを設定することを推奨します。

(対象OSがAIXの場合だけ)

対処

必要ありません。

6.1.3　gcolcsvコマンドのメッセージ

gcolcsvコマンドを実行した場合に出力されるメッセージについて説明します。

KDGD400-E Address Serverが起動していません。コマンドを中止します。

要因

Groupmax Address Serverが起動していないため，コマンドを中止しました。

対処

Groupmax Address Server起動後，gcolcsvコマンドを実行してください。

KDGD401-E Mail Serverがインストールされていません。コマンドを中止します。

要因

Groupmax Mail Serverがインストールされていないため，コマンドを実行できません。

対処

Groupmax Mail Serverのインストール及び設定終了後，gcolcsvコマンドを実行してください。

KDGD402-E Mail Serverが正常にインストールされていません。コマンドを中止します。

要因

Groupmax Mail Serverのインストールが正しく行われていません。

対処

Groupmax Mail Serverのバージョンを確認し，再インストールしてください。

KDGD403-E gcolcsvコマンドが実行中または，Address Server - Data Collectionセットアップが処理中のため，コマンドを実行できません。

要因

gcolcsvコマンドが既に起動中又はセットアップ処理中です。

対処

gcolcsvコマンド，セットアップ終了後，再度コマンドを実行してください。

KDGD404-W Address Serverが停止しました。コマンドを中止します。

要因

gcolcsvコマンド実行中にGroupmax Address Serverが停止したためコマンドを中止しました。

対処

Groupmax Address Server起動後，gcolcsvコマンドを実行してください。

KDGD405-E 稼働情報の採取が失敗しました。

要因

稼働情報採取中に，内部エラーが発生しました。

対処

システム管理者に連絡してください。

KDGD406-W コマンドの中断を受付けました。

要因

コマンドの中断を受け付けました。

対処

稼働情報を採取する場合は，再度gcolcsvコマンドを実行してください。

KDGD408-I 稼働情報の採取が終了しました。

要因

gcolcsvコマンドが正常終了しました。

対処

必要ありません。

KDGD409-E スーパーユーザで実行してください。コマンドを中止します。

要因

スーパユーザ以外のユーザが実行しました。

（対象OSがUNIXの場合だけ）

対処

スーパユーザで実行してください。

（対象OSがUNIXの場合だけ）

KDGD411-E Address Server - Data Collection のセットアップが完了していません。コマンドを中止します。

要因

Address Server - Data Collectionのセットアップが終了していないため，コマンドを実行できません。

対処

Address Server - Data Collectionのセットアップ終了後，gcolcsvコマンドを実行してください。

KDGD412-E Address Server - Data Collection が正常にインストールされていません。コマンドを中止します。

要因

Address Server - Data Collectionが正しくインストールされていません。

対処

Address Server - Data Collectionの再インストール及び，セットアップ終了後，gcolcsvコマンドを実行してください。

KDGD413-E 保存期間に指定された値が不正です。1～999の範囲の値を指定してください。

要因

保存期間に指定された値が不正です。

対処

メール保存期間に1から999迄の数値を指定し，再度コマンドを実行してください。

KDGD414-W 記事情報を取得することができませんでした。掲示板ID[XXX]

要因

コマンド実行時，XXXに示す掲示板が削除された可能性があります。

対処

正確な情報が必要な場合は，再度コマンドを実行してください。

KDGD500-W 環境変数PSALLOCに'early'が指定されていません。PSALLOC=earlyの設定なしとしてgcolcsvコマンドの処理を続行します。

要因

環境変数PSALLOC=earlyが設定されていません。環境変数PSALLOC=earlyを設定することを推奨します。

(対象OSがAIXの場合だけ)

対処

必要ありません。

6.1.4　UNIX gcolsetコマンドのメッセージ

gcolsetコマンドを実行した場合に出力されるメッセージについて説明します。

KDGD100-I Address Server - Data Collectionのセットアップが完了しました。

要因

Address Server - Data Collectionのセットアップが完了しました。

対処

必要ありません。

KDGD102-I Address Server - Data Collectionの設定状況をファイルに出力しました。ファイル名 : XXX

要因

Address Server - Data Collectionの設定状況をXXXファイルに出力しました。

対処

必要ありません。

KDGD103-I Address Server - Data Collectionのバックアップのリストアが完了しました。

要因

Address Server - Data Collectionのバックアップのリストアが完了しました。

対処

必要ありません。

usage: gcolset {-show | -out <出力ファイル名> | -set <入力ファイル名> [-copy | -move] | -restore <バックアップディレクトリ>}

要因

コマンドの引数が不正です。

対処

正しい使用法で再度コマンドを実行してください。

KDGD112-E スーパーユーザで実行してください。コマンドを中止します。

要因

スーパーユーザでないためコマンドを実行できません。

対処

スーパーユーザでログインして再度コマンドを実行してください。

KDGD113-E Address Server - Data Collectionが正常にインストールされていません。コマンドを終了します。

要因

Address Server - Data Collection が正常にインストールされていないためコマンドを実行できません。

対処

Address Server - Data Collectionを再イントールして再度コマンドを実行してください。

KDGD114-E Address Server - Data Collectionのセットアップが完了していません。コマンドを中止します。

要因

Address Server - Data Collectionのセットアップが完了していないため，コマンドを実行できません。

対処

Address Server - Data Collectionのセットアップを行った後，再度コマンドを実行してください。

KDGD115-E gcolsetコマンドが実行中のため，コマンドを実行できません。

要因

gcolsetコマンドが実行中のため，コマンドを実行できません。

対処

実行中のgcolsetコマンドが終了してから，再度コマンドを実行してください。

KDGD116-E gcolsrvコマンドが実行中のため，コマンドを実行できません。

要因

gcolsrvコマンドが実行中のため，コマンドを実行できません。

対処

実行中のgcolsrvコマンドが終了してから，再度コマンドを実行してください。

KDGD117-E Address Server - Data Collectionが稼働中のため，コマンドを実行できません。

要因

Address Server - Data Collectionが実行中のため，コマンドを実行できません。

対処

Address Server - Data Collectionを停止してから，再度コマンドを実行してください。

KDGD119-E gcolbkupコマンドが実行中のため，コマンドを実行できません。

要因

gcolbkupコマンドが実行中のため，コマンドを実行できません。

対処

実行中のgcolbkupコマンドが終了してから，再度コマンドを実行してください。

KDGD120-E 指定したファイルが既に存在します。

要因

指定した環境設定情報ファイルが存在するため，設定状況を出力できません。

対処

存在しないファイルを指定して，再度コマンドを実行してください。

KDGD121-E ファイルのオープンに失敗しました。

要因

指定した環境設定情報ファイルのオープンに失敗しました。

対処

存在するファイルを指定して，再度コマンドを実行してください。

KDGD122-E ファイルの指定値が不正です。

要因

指定した環境設定情報ファイルの内容が不正です。

対処

環境設定情報ファイルの内容を確認してから，再度コマンドを実行してください。

KDGD123-E データディレクトリの作成に失敗しました。

要因

データディレクトリの作成に失敗しました。

対処

再度コマンドを実行してください。

KDGD124-E 設定ファイルの編集に失敗しました。

要因

設定ファイルの編集に失敗しました。

対処

再度コマンドを実行してください。

KDGD125-E バックアップのリストアに失敗しました。

要因

バックアップのリストアに失敗しました。

対処

再度コマンドを実行してください。

KDGD126-E 指定したディレクトリに設定ファイルがありません。

要因

指定したディレクトリに設定ファイルがないため，リストア処理を実行できません。

対処

gcolbkupコマンドでバックアップしたディレクトリを指定して，再度コマンドを実行してください。

KDGD128-E 変更したデータ格納ディレクトリが既に存在します。

要因

変更したデータ格納ディレクトリ下にColDataディレクトリが存在します。

対処

ColDataディレクトリが存在しないデータ格納ディレクトリを指定して，再度コマンドを実行してください。

KDGD130-E 設定ファイルは06-50以降ではありません。-outオプションを使用し最新の形式にして下さい。コマンドを中止します。

要因

-setオプションに指定した設定ファイルが06-00以前の形式です。

対処

-outオプションでいったん設定ファイルを出力し，編集した後に再度実行してください。

KDGD150-I データ格納ディレクトリ以下のディレクトリを作成しました。データ格納ディレクトリ:XXX

要因

データ格納ディレクトリ以下のディレクトリを作成しました。

対処

必要ありません。

KDGD151-I 変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーしました。 変更前データ格納ディレクトリ:XXX 変更後データ格納ディレクトリ:YYY

要因

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をデータ格納ディレクトリ以下にコピーしました。

対処

必要ありません。

KDGD152-I 変更前データ格納ディレクトリ以下の情報を削除しました。

要因

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報を削除しました。

対処

必要ありません。

KDGD154-E gcolcsv コマンドが実行中のため，コマンドを実行できません。

要因

gcolcsvコマンドが実行中のため，コマンドを実行できません。

対処

実行中のgcolcsvコマンドが終了してから，再度コマンドを実行してください。

KDGD155-W モニタ情報の取得の設定が変更されました。Address Serverのサービスを再起動する必要があります。

要因

モニタ情報の取得の設定が変更されました。

対処

設定を有効にするためには，「Address Server」サービスを再起動してください。

KDGD156-W 同報者情報の取得の設定が変更されました。Address Serverのサービスを再起動する必要があります。

要因

同報者情報の出力の設定が変更されました。

対処

設定を有効にするためには，「Address Server」サービスを再起動してください。

KDGD500-W 環境変数PSALLOCに'early'が指定されていません。PSALLOC=earlyの設定なしとしてgcolsetコマンドの処理を続行します。

要因

環境変数PSALLOC=earlyが設定されていません。環境変数PSALLOC=earlyを設定することを推奨します。

(対象OSがAIXの場合だけ)

対処

必要ありません。

6.1.5　UNIX gcolsrvコマンドのメッセージ

gcolsrvコマンドを実行した場合に出力されるメッセージについて説明します。

KDGD200-I Address Server - Data Collectionを起動しました。

要因

Address Server - Data Collectionを起動しました。

対処

必要ありません。

KDGD201-I Address Server - Data Collectionを停止しました。

要因

Address Server - Data Collectionを停止しました。

対処

必要ありません。

KDGD202-I Address Server - Data Collectionの状態 (XXX)

要因

Address Server - Data Collectionの状態はXXXです。

XXXの詳細

running : 稼働中

stopped : 停止中

part on running(gcolmain) : 一部稼働中(稼働情報採取機能)

part on running(gcoldmnd) : 一部稼働中(通信機能)

対処

必要ありません。

KDGD203-I Address Server - Data Collectionの自動起動の設定をしました。

要因

Address Server - Data Collectionの自動起動の設定をしました。

対処

必要ありません。

KDGD204-I Address Server - Data Collectionの手動起動の設定をしました。

要因

Address Server - Data Collectionの手動起動の設定をしました。

対処

必要ありません。

usage: gcolsrv {-start | -stop | -status | -auto | -manual}

要因

コマンドの引数が不正です。

対処

正しい使用法で，再度コマンドを実行してください。

KDGD212-E スーパーユーザで実行してください。コマンドを中止します。

要因

スーパーユーザでないため，コマンドを実行できません。

対処

スーパーユーザでログインして，再度コマンドを実行してください。

KDGD213-E Address Server - Data Collectionが正常にインストールされていません。コマンドを中止します。

要因

Address Server - Data Collection が正常にインストールされていないため，コマンドを実行できません。

対処

Address Server - Data Collectionを再イントールして，再度コマンドを実行してください。

KDGD214-E Address Server - Data Collectionのセットアップが完了していません。コマンドを中止します。

要因

Address Server - Data Collectionのセットアップが完了していないため，コマンドを実行できません。

対処

Address Server - Data Collectionのセットアップを行った後，再度コマンドを実行してください。

KDGD215-E gcolsetコマンドが実行中のため，コマンドを実行できません。

要因

gcolsetコマンドが実行中のため，コマンドを実行できません。

対処

実行中のgcolsetコマンドが終了してから，再度コマンドを実行してください。

KDGD216-E gcolsrvコマンドが実行中のため，コマンドを実行できません。

要因

gcolsrvコマンドが実行中のため，コマンドを実行できません。

対処

実行中のgcolsrvコマンドが終了してから再度コマンドを実行してください。

KDGD217-E Address Server - Data Collectionの起動に失敗しました。(詳細)

要因

Address Server - Data Collectionの起動に失敗しました。

対処

詳細が"gcolmain start failed"の場合はシステム管理者に連絡してください。

詳細が"gcoldmnd start failed"の場合は，/etc/servicesファイルに"gadcolct 20144/tcp"が設定されているか確認し，"gcolsrv -stop"実行後に，再度"gcolsrv -start"を実行してください。

詳細が上記以外の場合は，詳細を参考に対処してください。

KDGD218-E Address Server - Data Collectionの停止に失敗しました。(詳細)

要因

Address Server - Data Collectionの起動に失敗しました。

対処

詳細を参考にして対処してください。

KDGD220-E Address Server - Data Collectionの自動起動の設定に失敗しました。

要因

Address Server - Data Collectionの自動起動の設定に失敗しました。

対処

再度コマンドを実行してください。

KDGD221-E Address Server - Data Collectionの手動起動の設定に失敗しました。

要因

Address Server - Data Collectionの手動起動の設定に失敗しました。

対処

再度コマンドを実行してください。

KDGD500-W 環境変数PSALLOCに'early'が指定されていません。PSALLOC=earlyの設定なしとしてgcolsrvコマンドの処理を続行します。

要因

環境変数PSALLOC=earlyが設定されていません。環境変数PSALLOC=earlyを設定することを推奨します。

(対象OSがAIXの場合だけ)

対処

必要ありません。

6.1.6　イベントログのメッセージ

イベントログに出力されるメッセージについて説明します。

KDGD600-W 稼働情報CSVファイル XXX のサイズが YYY MBを超えました。

要因

稼働情報CSVファイル XXXのサイズが，「稼働情報CSVファイルサイズ警告」で設定したしきい値YYY MBを超えました。

対処

該当する稼働情報CSVファイルをバックアップし，削除または，十分な空き容量のあるドライブに移動してください。

6.1.7　syslogのメッセージ

syslogに出力されるメッセージについて説明します。

KDGD600-W The size of CSV file XXX exceeded YYY MB.

要因

稼働情報CSVファイル XXXのサイズが，「稼働情報CSVファイルサイズ警告」で設定したしきい値YYY MBを超えました。

対処

該当する稼働情報CSVファイルをバックアップし，削除または，十分な空き容量のあるパーティションに移動してください。

6.2　Address Server - Monitorのメッセージ

Address Server - Monitorで表示されるメッセージについて説明します。

＜この節の構成＞

6.2.1　Address Server - Monitorセットアップのメッセージ

6.2.2　Address Server - Monitorのメッセージ

6.2.3　gmonbkupコマンドのメッセージ

6.2.4　イベントログのメッセージ

6.2.1　Address Server - Monitorセットアップのメッセージ

Address Server - Monitorセットアップが表示するメッセージについて説明します。

Windows ソケットの初期化に失敗しました。

要因

Windows ソケットの初期化に失敗しました。

対処

TCP/IPの設定が正しく行われているか確認してください。

メモリ確保に失敗しました。

要因

使用できる仮想メモリが不足しています。

対処

不要なプロセスを終了後，再度環境セットアップを起動してください。

Address Server - Monitorのインストールパスを取得できませんでした。

要因

レジストリが破壊されている可能性があります。

対処

Address Server - Monitorを再インストールしてください。

ディレクトリ名が不正です。

要因

データ格納ディレクトリとして指定したディレクトリ名が正しくありません。

対処

正しいディレクトリ名を指定してください。

保存期間には1から99迄の値を指定してください。

要因

ファイル保存期間の設定で1～99の範囲外の値が指定されました。

対処

1～99の範囲内で指定してください。

設定ファイルを作成する事ができませんでした。

要因

環境設定ファイルを作成できませんでした。

対処

インストールディレクトリ及びデータ格納ディレクトリに書込み許可があるか確認してください。

設定ファイルの内容を変更できませんでした。

要因

環境設定ファイルの内容を更新できませんでした。

対処

インストールディレクトリ及びデータ格納ディレクトリに書込み許可があるか確認してください。

Address Server - Monitorサービスが起動しています。
Address Server - Monitorサービスを停止後，再度OKボタンをクリックして下さい。

要因

「Address Server - Monitor」サービスが起動しているため設定を行うことができません。

対処

「Address Server - Monitor」サービスを停止してから，「OK」ボタンをクリックしてください。

XXXディレクトリを作成しますか？

要因

指定したデータ格納ディレクトリが存在しないため新規に作成するかの確認ダイアログです。

対処

「OK」を選択した場合，XXXディレクトリを新規に作成してセットアップを続行します。「キャンセル」を選択した場合，設定画面に戻ります。

指定したパスはディレクトリのパスではありません。
ディレクトリのパスを指定して下さい。

要因

データ格納ディレクトリとして指定されたディレクトリがファイルなど，ディレクトリ以外のパスとして存在します。

対処

正しいディレクトリを指定してください。

XXXディレクトリ以下にMonDataファイルが存在します。
MonDataファイルを削除してもよろしいですか？

要因

データ格納ディレクトリとして指定したディレクトリ¥MonDataがファイルとして存在します。

対処

削除して問題なければ「OK」選択ししてください。MonDataファイルを削除後に，セットアップを続行します。「キャンセル」を選択した場合，設定画面に戻ります。

XXXディレクトリが既に存在します。
データ格納ディレクトリの設定を続けますか？

要因

データ格納ディレクトリとして指定されたXXXディレクトリが既に存在します。

対処

Address Server - Monitorのデータ格納ディレクトリとして以前設定していたディレクトリでデータを再利用する場合は「OK」を選択してください。それ以外の場合は，別のデータ格納ディレクトリを指定してください。

変更後のディレクトリ名が，変更前のディレクトリ名と同じです。
ファイルのコピーは行ないません。

要因

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする指定がされましたが，変更前と変更後のディレクトリが同一であるため，コピーは行いません。

対処

そのまま操作を続行してください。

データのコピーが失敗しました。
設定内容の変更は行なわれません。

要因

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする指定がされましたが，情報のコピー中にエラーが発生しました。

対処

指定したデータ格納ディレクトリのアクセス権限を確認するか，別のデータ格納ディレクトリを指定してください。

ファイルのコピー中にキャンセルを受付けました。
既にコピーを終えたファイルは削除する必要があります。

要因

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピー中にキャンセルされたため，データ格納ディレクトリの変更は行われませんでした。

対処

変更後のデータ格納ディレクトリとして指定したディレクトリ下にコピーされたファイルは削除してください。

変更前ディレクトリ以下のデータを全て削除できませんでした。

要因

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報を変更後のデータ格納ディレクトリにコピー後に，変更前データ格納ディレクトリ以下のファイルの削除に失敗しました。

対処

変更前データ格納ディレクトリ以下のファイルを手動で削除してください。

指定したデータ格納ディレクトリは，リストアされたディレクトリです。
設定内容をバックアップ実行前の状態に戻しますか？

要因

データ格納ディレクトリとして，バックアップディレクトリ，又はバックアップした情報をリストアしたディレクトリを指定しました。

対処

バックアップ実行時の状態にする場合は，「OK」を選択してください。「キャンセル」を選択すると設定画面に戻ります。

バックアップ以前の設定は，再度環境セットアップを実行し確認して下さい。

要因

バックアップ実行時の環境に設定環境を戻しました。

対処

Address Server - Monitorセットアップを起動して，運用したい設定内容になっているか確認し，必要に応じて設定内容を変更してください。

設定内容の変更を続行します。

要因

設定内容の変更を続行します。

対処

必要なし。

バックアップのリストアに失敗しました。
再度環境セットアップを実行して下さい。

要因

バックアップのリストアが失敗しました。

対処

環境セットアップを再度実行してください。

Address Server - Monitorサービスが起動中です。
Address Server - Monitorサービス停止後に，セットアップ画面のOKボタンをクリックして下さい。

要因

「Address Server - Monitor」サービスが動作中のため，セットアップを実行できません。

対処

「Address Server - Monitor」サービスを停止後にセットアップを実行してください。

Address Server - Monitorのバックアップコマンドが起動中です。
Address Server - Monitorバックアップコマンド終了後に，セットアップ画面のOKボタンをクリックして下さい。

要因

gmonbkupコマンドが動作中のため，セットアップを実行できません。

対処

gmonbkupコマンド終了後にセットアップを実行してください。

Address Server - Monitorの起動画面が起動中です。
Address Server - Monitorの起動画面終了後，セットアップ画面のOKボタンをクリックして下さい。

要因

「Address Server - Monitor」の起動画面が動作中のため，セットアップを実行できません。

対処

「Address Server - Monitor」の起動画面終了後にセットアップを実行してください。

実行権限がありません。
Administratorグループに属するユーザで実行して下さい。

要因

セットアップを実行する権限がありません。

対処

Administratorグループに所属するユーザでログインしてからセットアップを起動してください。

環境セットアップは既に起動中です。

要因

環境セットアップを複数起動しようとしています。

対処

環境セットアップを複数起動することはできません。

Address Server - Monitorのセットアップが完了しました。

要因

セットアップが終了しました。

対処

必要ありません。

本OSではヘルプを表示しません。
対象画面の説明はマニュアルを参照ください。
マニュアル名称：
　Groupmax Address Server - Monitor/Data Collection Version 6
　システム管理者ガイド

要因

Windows Server 2012ではヘルプを表示しません。

対処

対象画面の説明についてはマニュアル「付録K　Address Server - Monitorのヘルプ」を参照してください。

6.2.2　Address Server - Monitorのメッセージ

Address Server - Monitorが表示するメッセージについて説明します。

Windows ソケットの初期化に失敗しました。

要因

Windows ソケットの初期化に失敗しました。

対処

TCP/IPの設定が正しく行われているか確認してください。

既に，Groupmax Address Server - Monitorプログラムが起動されています。
プログラムの起動を中止します。

要因

既に，Address Server - Monitorが起動されています。

対処

起動済みのAddress Server - Monitorを使用してください。

Groupmax Address Server - Monitorプログラムの実行権限がありません。
プログラムの起動を中止します。

要因

Address Server - Monitorの実行権限がありません。

対処

システム管理者のアカウントでログオンし，Address Server - Monitorを起動してください。

Groupmax Address Server - Monitorのインストールディレクトリの取得に失敗しました。
プログラムの起動を中止します。

要因

Address Server - Monitorのインストールディレクトリの取得に失敗しました。

対処

Address Server - Monitorを再インストールして再度Address Server - Monitorを起動してください。

Groupmax Address Server - Monitorのセットアップが行われていません。
プログラムの起動を中止します。

要因

Address Server - Monitorのセットアップが行われていません。

対処

Address Server - Monitorのセットアップを行った後，再度Address Server - Monitorを起動してください。

Data Collectionサーバのホスト名一覧ファイルのオープンに失敗しました。
ファイル名 : XXX
errno : YYY

要因

Address Server - Data Collectionサーバのホスト名一覧ファイルを開けませんでした。

対処

ファイルが使用中でないか確認してください。

Data Collectionサーバの追加をしてもよろしいですか？
ホスト名 : XXX

要因

Address Server - Monitorで管理するAddress Server - Data Collectionサーバの追加を行います。

対処

追加する場合には[はい]を，追加しない場合には[いいえ]を選択してください。

設定可能なData Collectionサーバの最大数は100台です。

要因

Address Server - Monitorで管理するAddress Server - Data Collectionサーバの最大数は100台です。

対処

Address Server - Monitorで管理する他のAddress Server - Data Collectionサーバを削除してからAddress Server - Data Collectionサーバを追加してください。

追加/変更するホスト名には以下の文字は指定できません。
・先頭または最後の文字の '.'
・タブ文字 ' ' '¥' '/' ':' ',' ';' '*' '?' '"' '<' '>' '|'

要因

追加/変更するホスト名に，使用できない文字を指定しました。

対処

追加/変更するホスト名には，使用可能な文字を指定してください。

指定したホスト名は既に登録済みです。
ホスト名 : XXX

要因

指定したホスト名は既に登録済みです。

対処

追加/変更を続行する場合，追加/変更するホスト名には他のホスト名を指定してください。

現在収集処理中のためホスト名の追加はできません。
しばらく待ってからホスト名の追加を行ってください。

要因

現在収集処理中のため，ホスト名の追加はできません。

対処

しばらく待ってからホスト名の追加を行ってください。

指定したホストに接続できませんでした。ホスト名の追加処理を続行しますか？
ホスト名 : XXX

要因

追加するホストに，次のどちらかの原因により接続ができません。

servicesファイルにgadcolctの情報が設定されていない。

「Address Server - Data Collection」サービスが起動していない。

対処

追加を続行する場合には，[はい]を選択後に追加したホストで以下を実行してください。

Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorのservicesファイルにgadcolctの情報を設定する。

「Address Server - Data Collection」サービスを起動する。

追加を続行しない場合には，[いいえ]を選択してください。

Data Collectionサーバの追加に失敗しました。
ホスト名 : XXX

要因

環境設定ファイルの編集に失敗しました。

対処

Address Server - Monitorのインストールディレクトリ及びデータ格納ディレクトリに書込み権限があるか確認してください。

Data Collectionサーバを追加しました。
ホスト名 : XXX

要因

Address Server - Monitorで管理するホスト名XXXのAddress Server - Data Collectionサーバを追加しました。

対処

必要ありません。

Data Collectionサーバの変更をしてもよろしいですか？
変更前ホスト名 : XXX
変更後ホスト名 :YYY

要因

Address Server - Monitorで管理するAddress Server - Data Collectionサーバのホスト名を変更します。

対処

変更する場合には[はい]を，変更しない場合には[いいえ]を選択してください。

監視画面が起動中のためホスト名の変更/削除はできません。
ホスト名 : XXX
情報名 : YYY

要因

監視画面が起動中のためホスト名の変更/削除はできません。

対処

該当するホスト名及び情報名の監視画面を閉じてからホスト名の変更/削除を行ってください。

現在収集処理中のためホスト名の変更はできません。
しばらく待ってからホスト名の変更を行ってください。

要因

現在収集処理中のためホスト名の変更はできません。

対処

しばらく待ってからホスト名の変更を行ってください。

指定したホストに接続できませんでした。ホスト名の変更処理を続行しますか？
ホスト名 : XXX

要因

変更するホストで，以下の原因により接続ができません。

servicesファイルにgadcolctの情報が設定されていない。

「Address Server - Data Collection」サービスが起動していない。

対処

ホスト名の変更を続行する場合には，[はい]を選択後に追加したホストで以下を実行してください。

Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorのservicesファイルにgadcolctの情報を設定する。

「Address Server - Data Collection」サービスを起動する。

ホスト名の変更を続行しない場合には，[いいえ]を選択してください。

Data Collectionサーバの変更に失敗しました。
変更前ホスト名 : XXX
変更後ホスト名 : YYY

要因

環境設定ファイルの編集に失敗しました。

対処

Address Server - Monitorのインストールディレクトリ及び，データ格納ディレクトリに書込み権限があるか確認してください。

Data Collectionサーバを変更しました。
変更前ホスト名 : XXX
変更後ホスト名 : YYY

要因

Address Server - Monitorで管理するAddress Server - Data Collectionサーバのホスト名を変更しました。

対処

必要ありません。

Data Collectionサーバの削除をしてもよろしいですか？
ホスト名 : XXX

要因

Address Server - Monitorで管理するホスト名XXXのAddress Server - Data Collectionサーバの削除を行ないます。

対処

削除する場合には[はい]を，削除しない場合には[いいえ]を選択してください。

現在収集処理中のためホスト名の削除はできません。
しばらく待ってからホスト名の削除を行ってください。

要因

現在収集処理中のためホスト名の削除はできません。

対処

しばらく待ってからホスト名の削除を行ってください。

Data Collectionサーバの削除に失敗しました。
ホスト名 : XXX

要因

設定ファイルの編集に失敗しました。

対処

Address Server - Monitorのインストールディレクトリ及びデータ格納ディレクトリに書込み権限があるか確認してください。

Data Collectionサーバを削除しました。
ホスト名 : XXX

要因

Address Server - Monitorで管理するホスト名XXXのAddress Server - Data Collectionサーバを削除しました。

対処

必要ありません。

監視間隔の設定をしてもよろしいですか？

要因

Address Server - Monitorで管理する監視間隔の設定を行います。

対処

設定する場合には[はい]を，設定しない場合には[いいえ]を選択してください。

[セキュリティ情報]の監視間隔の値が入力されていません。
'1'～'24'の範囲の数値を入力してください。

要因

[セキュリティ情報]の監視間隔の値が入力されていません。

対処

1～24の範囲の数値を入力してください。

[レスポンス情報]の監視間隔の値が入力されていません。
'10'～'1440'の範囲の数値を入力してください。

要因

[レスポンス情報]の監視間隔の値が入力されていません。

対処

10～1440の範囲の数値を入力してください。

[メールボックス使用量]の監視間隔の値が入力されていません。
'1'～'24'の範囲の数値を入力してください。

要因

[メールボックス使用量]の監視間隔の値が入力されていません。

対処

1～24の範囲の数値を入力してください。

[メールキュー情報]の監視間隔の値が入力されていません。
'10'～'1440'の範囲の数値を入力してください。

要因

[メールキュー情報]の監視間隔の値が入力されていません。

対処

10～1440の範囲の数値を入力してください。

[セキュリティ情報]の監視間隔に数値以外が入力されています。
'1'～'24'の範囲の数値を入力してください。

要因

[セキュリティ情報]の監視間隔に数値以外が入力されています。

対処

1～24の範囲の数値を入力してください。

[レスポンス情報]の監視間隔に数値以外が入力されています。
'10'～'1440'の範囲の数値を入力してください。

要因

[レスポンス情報]の監視間隔に数値以外が入力されています。

対処

10～1440の範囲の数値を入力してください。

[メールボックス使用量]の監視間隔に数値以外が入力されています。
'1'～'24'の範囲の数値を入力してください。

要因

[メールボックス使用量]の監視間隔に数値以外が入力されています。

対処

1～24の範囲の数値を入力してください。

[メールキュー情報]の監視間隔に数値以外が入力されています。
'10'～'1440'の範囲の数値を入力してください。

要因

[メールキュー情報]の監視間隔に数値以外が入力されています。

対処

10～1440の範囲の数値を入力してください。

[セキュリティ情報]の監視間隔に指定範囲外の値が入力されています。
'1'～'24'の範囲の数値を入力してください。

要因

[セキュリティ情報]の監視間隔に指定範囲外の値が入力されています。

対処

1～24の範囲の数値を入力してください。

[レスポンス情報]の監視間隔に指定範囲外の値が入力されています。
'10'～'1440'の範囲の数値を入力してください。

要因

[レスポンス情報]の監視間隔に指定範囲外の値が入力されています。

対処

10～1440の範囲の数値を入力してください。

[メールボックス使用量]の監視間隔に指定範囲外の値が入力されています。
'1'～'24'の範囲の数値を入力してください。

要因

[メールボックス使用量]の監視間隔に指定範囲外の値が入力されています。

対処

1～24の範囲の数値を入力してください。

[メールキュー情報]の監視間隔に指定範囲外の値が入力されています。
'10'～'1440'の範囲の数値を入力してください。

要因

[メールキュー情報]の監視間隔に指定範囲外の値が入力されています。

対処

10～1440の範囲の数値を入力してください。

監視間隔の設定に失敗しました。
ホスト名 : XXX

要因

設定ファイルの編集に失敗しました。

対処

Address Server - Monitorのインストールディレクトリ及びデータ格納ディレクトリに書込み権限があるか確認してください。

稼働情報CSVファイルの設定をしてもよろしいですか？

要因

稼働情報CSVファイルの設定を行います。

対処

設定する場合には[はい]を，設定しない場合には[いいえ]を選択してください。

稼働情報CSVファイルの設定解除をしてもよろしいですか？

要因

稼働情報CSVファイルの設定解除を行います。

対処

稼働情報CSVファイルを作成しない場合には[はい]を，稼働情報CSVファイルを作成する場合には[いいえ]を選択してください。

稼働情報CSVファイルの設定に失敗しました。

要因

環境設定ファイルの編集に失敗しました。

対処

Address Server - Monitorのインストールディレクトリ及びデータ格納ディレクトリに書込み権限があるか確認してください。

稼働情報CSVファイルの設定解除に失敗しました。

要因

環境設定ファイルの編集に失敗しました。

対処

Address Server - Monitorのインストールディレクトリ及びデータ格納ディレクトリに書込み権限があるか確認してください。

データ収集開始時刻の変更を有効にするには，Address Server - Monitorのサービスを再起動してください。

要因

データ収集開始時刻が変更されました。

対処

データ収集開始時刻の変更を有効にするには，Address Server - Monitorのサービスを再起動してください。

指定されたサーバの情報は，既に表示されています。
ホスト名 : XXX
情報名 : XXX

要因

指定された情報の監視画面は，既に起動されています。

対処

起動済みの監視画面を使用してください。

セキュリティ情報（認証状況，パスワード変更状況）のモニタ用データの取得に失敗しました。
Data Collectionサーバのホスト名 : (ホスト名)
選択したホストで以下を確認してください。
・servicesファイルにgadcolctの情報が設定されているか。
・モニタ情報を取得する設定になっているか。
・「Address Server - Data Collection」サービスが起動しているか。

要因

セキュリティ情報のモニタ用データの取得に失敗しました。

対処

メッセージに記載されている対処を行った後，再度，監視ホストの選択を行ってください。

レスポンス情報（受信メール一覧，受信メールを開く）のモニタ用データの取得に失敗しました。
Data Collectionサーバのホスト名 : (ホスト名)
選択したホストで以下を確認してください。
・servicesファイルにgadcolctの情報が設定されているか。
・モニタ情報を取得する設定になっているか。
・「Address Server - Data Collection」サービスが起動しているか。

要因

レスポンス情報のモニタ用データの取得に失敗しました。

対処

メッセージに記載されている対処を行った後，再度，監視ホストの選択を行ってください。

メールボックス使用量（メールボックス使用率）のモニタ用データの取得に失敗しました。
Data Collectionサーバのホスト名 : (ホスト名)
選択したホストで以下を確認してください。
・servicesファイルにgadcolctの情報が設定されているか。
・モニタ情報を取得する設定になっているか。
・「Address Server - Data Collection」サービスが起動しているか。

要因

メールボックス使用量のモニタ用データの取得に失敗しました。

対処

メッセージに記載されている対処を行った後，再度，監視ホストの選択を行ってください。

メールキュー情報（自サーバ内の配信状況）のモニタ用データの取得に失敗しました。
Data Collectionサーバのホスト名 : (ホスト名)
選択したホストで以下を確認してください。
・servicesファイルにgadcolctの情報が設定されているか。
・モニタ情報を取得する設定になっているか。
・「Address Server - Data Collection」サービスが起動しているか。

要因

メールキュー情報（自サーバ内の配信状況）のモニタ用データの取得に失敗しました。

対処

メッセージに記載されている対処を行った後，再度，監視ホストの選択を行ってください。

メールキュー情報（サーバ間の配信状況）のモニタ用データの取得に失敗しました。
Data Collectionサーバのホスト名 : (ホスト名)
選択したホストで以下を確認してください。
・servicesファイルにgadcolctの情報が設定されているか。
・モニタ情報を取得する設定になっているか。
・「Address Server - Data Collection」サービスが起動しているか

要因

メールキュー情報（サーバ間の配信状況）のモニタ用データの取得に失敗しました。

対処

メッセージに記載されている対処を行った後，再度，監視ホストの選択を行ってください。

稼働情報を編集するためのデータがありません。

要因

稼働情報を編集するためのデータが収集されていません。

対処

Address Server - Data Collectionサーバ登録後初めてのデータ収集開始時刻が過ぎた後しばらくしてから再度，稼働情報の編集を実行してください。

Address Server - Data Collectionサーバの「Address Server - Data Collection」サービスが停止していた場合は，「Address Server - Data Collection」サービスを起動後，「Address Server - Monitor」サービスを再起動してください。

CSVファイルの期間編集をしてもよろしいですか？

要因

CSVファイルの期間編集を行います。

対処

期間編集する場合には[はい]を，期間編集しない場合には[いいえ]を選択してください。

[編集するデータの期間指定]の開始年の値が入力されていません。
'0'～'9999'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の開始年の値が入力されていません。

対処

編集する期間の開始年を西暦で0～9999の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の開始月の値が入力されていません。
'1'～'12'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の開始月の値が入力されていません。

対処

編集する期間の開始月を1～12の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の開始日の値が入力されていません。
'1'～'31'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の開始日の値が入力されていません。

対処

編集する期間の開始日を1～31の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の終了年の値が入力されていません。
'0'～'9999'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の終了年の値が入力されていません。

対処

編集する期間の終了年を西暦で0～9999の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の終了月の値が入力されていません。
'1'～'12'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の終了月の値が入力されていません。

対処

編集する期間の終了月を1～12の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の終了日の値が入力されていません。
'1'～'31'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の終了日の値が入力されていません。

対処

編集する期間の終了日を1～31の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の開始年に数値以外の値が入力されています。
'0'～'9999'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の開始年に数値以外の値が入力されています。

対処

編集する期間の開始年を西暦で0～9999の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の開始月に数値以外の値が入力されています。
'1'～'12'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の開始月に数値以外の値が入力されています。

対処

編集する期間の開始月を1～12の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の開始日に数値以外の値が入力されています。
'1'～'31'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の開始日に数値以外の値が入力されています。

対処

編集する期間の開始日を1～31の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の終了年に数値以外の値が入力されています。
'0'～'9999'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の終了年に数値以外の値が入力されています。

対処

編集する期間の終了年を西暦で0～9999の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の終了月に数値以外の値が入力されています。
'1'～'12'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の終了月に数値以外の値が入力されています。

対処

編集する期間の終了月を1～12の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の終了日に数値以外の値が入力されています。
'1'～'31'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の終了日に数値以外の値が入力されています。

対処

編集する期間の終了日を1～31の範囲で入力してください。編集する期間の終了日を1～31の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の開始月に指定範囲外の値が入力されています。
'1'～'12'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の開始月に指定範囲外の値が入力されています。

対処

編集する期間の開始月を1～12の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の開始日に指定範囲外の値が入力されています。
'1'～'31'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の開始日に指定範囲外の値が入力されています。

対処

編集する期間の開始日を1～31の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の終了月に指定範囲外の値が入力されています。
'1'～'12'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の終了月に指定範囲外の値が入力されています。

対処

編集する期間の終了月を1～12の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の終了日に指定範囲外の値が入力されています。
'1'～'31'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の終了日に指定範囲外の値が入力されています。

対処

編集する期間の終了日を1～31の範囲で入力してください。

「編集するデータの期間指定」の開始日付が，終了日付よりも後の日付になっています。
再入力してください。

要因

「編集するデータの期間指定」の開始日付が，終了日付よりも後の日付になっています。

対処

「編集するデータの期間指定」に正しい期間を入力してください。

「編集するデータの期間指定」の開始日付が，編集可能な最大期間の終了日付よりも後の日付になっています。
再入力してください。

要因

「編集するデータの期間指定」の開始日付が，編集可能な最大期間の終了日付よりも後の日付になっています。

対処

「編集するデータの期間指定」に正しい期間を入力してください。

「編集するデータの期間指定」の終了日付が，編集可能な最大期間の開始日付よりも前の日付になっています。
再入力してください。

要因

「編集するデータの期間指定」の終了日付が，編集可能な最大期間の開始日付よりも前の日付になっています。

対処

「編集するデータの期間指定」に正しい期間を入力してください。

現在収集処理中のため稼働情報の編集はできません 。
しばらく待ってから稼働情報の編集を行ってください。

要因

現在収集処理中のため，稼働情報の編集はできません 。

対処

しばらく待ってから稼働情報の編集を行ってください。

yyyy/mm/dd ～ yyyy/mm/dd の期間でデータが編集されます。

要因

開始日付又は終了日付が編集可能な最大期間の範囲を超えているため， yyyy/mm/dd ～ yyyy/mm/dd の期間でデータが編集されます。

対処

必要ありません。

CSVファイルを期間編集しました。

要因

CSVファイルの期間編集は正常に終了しました。

対処

必要ありません。

CSVファイルの期間編集に失敗しました。
(CSVファイル名...)

要因

表示されたCSVファイルの期間編集に失敗しました。

対処

表示されたCSVファイルをExcelなどのプログラムで使用していないか確認し，使用していた場合，ファイルを閉じて再度CSVファイルの期間編集を行ってください。

稼働情報CSVファイルサイズ警告のしきい値は1から1000迄の値を指定してください。

要因

稼働情報CSVファイルサイズ警告のしきい値に1～1000の範囲外の値が指定されました。

対処

1～1000の範囲内で指定してください。

本OSではヘルプを表示しません。
対象画面の説明はマニュアルを参照ください。
マニュアル名称：
　Groupmax Address Server - Monitor/Data Collection Version 6
　システム管理者ガイド

要因

Windows Server 2012ではヘルプを表示しません。

対処

対象画面の説明についてはマニュアル「付録K　Address Server - Monitorのヘルプ」を参照してください。

6.2.3　gmonbkupコマンドのメッセージ

gmonbkupコマンドを-sオプションを指定しないで実行した場合に出力されるメッセージについて説明します。

KDGD001-E Address Server - Monitor が正常にインストールされていません。コマンドを終了します。

要因

Address Server - Monitor が正常にインストールされていないため，コマンドを実行できません。

対処

Address Server - Monitorを再イントールして，再度コマンドを実行してください。

KDGD004-E 指定したディレクトリが不正です。完全パスで1～100文字の範囲で指定してください。

要因

指定したディレクトリの完全パス名の長さが1～100文字の範囲外になっています。

対処

コピー先ディレクトリには完全パスで1～100文字以内のディレクトリを指定してください。

KDGD005-Q XXXディレクトリが既に存在します。ディレクトリ以下を削除しますか?

要因

コピー先ディレクトリが既に存在します。

対処

削除して問題ない場合はyを応答してください。削除したくない場合は，nを応答してコマンドを終了した後，別のコピー先ディレクトリを指定して再度バックアップコマンドを実行してください。

KDGD006-E ディレクトリでない XXX が存在します。別のディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

要因

XXXがディレクトリでないためバックアップができません。

対処

コピー先ディレクトリに別のディレクトリを指定して再度バックアップコマンドを実行してください。

KDGD007-E <パス名> ディレクトリのファイルの削除ができませんでした。コマンドを終了します。エラー(<エラーコード>)

要因

指定したコピー先ディレクトリ下のファイルの削除中にエラーが発生しました。

対処

指定したコピー先のディレクトリ下のファイルを他のプログラム(Excelなど)で使用していないか確認してください。

使用していない場合は，存在しないディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

KDGD008-E バックアップデータのコピー時にエラーが発生しました。コマンドを終了します。エラー(<エラーコード>)

要因

バックアップデータのコピー時にエラーが発生しました。

対処

エラーコードが2の場合

存在しないドライブのディレクトリを指定しました。正しいディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

エラーコードが13の場合

指定したディレクトリ又はドライブに書き込み権限がありません。書き込み権限のあるディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

エラーコードが28の場合

コピー先に指定したディレクトリのドライブに十分な空き容量がありません。十分な空き容量のあるディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。必要なディレクトリ容量については，エクスプローラのプロパティなどでAddress Server - Monitorのデータ格納ディレクトリ以下の容量を確認して，その容量以上の十分な空き容量のあるドライブを指定してください。

KDGD009-E 完全パスの取得に失敗しました。指定したディレクトリが正しいか確認してください。コマンドを終了します。エラー(<エラーコード>)

要因

指定したディレクトリの完全パスの取得に失敗しました。

対処

正しいディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

KDGD010-E セットアップが完了していないためバックアップはできません。コマンドを終了します。

要因

Address Server - Monitorセットアップの設定処理中のため，バックアップは実行できませんでした。

対処

Address Server - Monitorセットアップ作業を終了してから，バックアップを行なってください。

KDGD011-E バックアップ情報の上書きはできません。コマンドを中止します。

要因

KDGD005-Qのメッセージに対して"n"を応答したため，バックアップコマンドを中止しました。

対処

別のコピー先ディレクトリを指定して，再度バックアップコマンドを実行してください。

KDGD012-E バックアップコマンドが既に起動中，または，セットアップ処理中です。バックアップコマンド，セットアップ画面を終了してから再度コマンドを実行してください。

要因

バックアップコマンドが既に起動中又はセットアップ処理中です。

対処

バックアップコマンド，セットアップ画面を終了してから，再度コマンドを実行してください。

KDGD013-I コピーが完了しました。

要因

バックアップコマンドが正常に終了しました。

対処

コピー先ディレクトリをバックアップ媒体にバックアップしてください。

KDGD014-Q バックアップデータを XXX ディレクトリにコピーします。よろしいですか?

要因

コピー先ディレクトリの確認メッセージです。

対処

ディレクトリに誤りがなければ"y"を応答してください。コマンドを中止したい場合は"n"を応答してください。

KDGD015-W コマンドを中止します。

要因

KDGD014-Qメッセージに対して"n"を応答したためコマンドを中止しました。

対処

正しいディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

KDGD016-E データ格納ディレクトリ下にはコピーできません。コマンドを中止します。

要因

指定したコピー先ディレクトリ¥MonDataディレクトリがデータ格納ディレクトリ下のディレクトリであるためコマンドを中止しました。

対処

データ格納ディレクトリ以外のディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

6.2.4　イベントログのメッセージ

イベントログに出力されるメッセージについて説明します。

KDGD600-W 稼働情報CSVファイル XXX のサイズが YYY MBを超えました。

要因

稼働情報CSVファイル XXXのサイズが，「稼働情報CSVファイルサイズ警告」で設定したしきい値YYY MBを超えました。

対処

該当する稼働情報CSVファイルをバックアップし，削除または，十分な空き容量のあるドライブに移動してください。

7.　コマンドリファレンス

Address Server - Data Collection及び，Address Server - Monitorが提供するコマンドについて説明します。

＜この章の構成＞

7.1　Address Server - Data Collectionの稼働情報CSV出力コマンド(gcolcsv)

7.2　Address Server - Data Collectionのバックアップコマンド(gcolbkup)

7.3　UNIX Address Server - Data Collectionのセットアップコマンド(gcolset)

7.4　UNIX Address Server - Data Collectionの起動と停止，及び状態取得コマンド(gcolsrv)

7.5　Address Server - Monitorのバックアップコマンド(gmonbkup)

7.1　Address Server - Data Collectionの稼働情報CSV出力コマンド(gcolcsv)

Address Server - Data Collectionのユーザ実行タイプのCSV出力コマンドである，gcolcsvコマンドについて説明します。

UNIX版ではgcolcsvコマンドはスーパーユーザで実行します。このコマンドの実行手順の詳細については「4.2　ユーザ実行タイプの稼働情報CSVファイルを出力する」を参照してください。

gcolcsvコマンドは，次のディレクトリにあります。

Windows NT

<Address Server - Data Collectionインストールディレクトリ>¥Tool

HP-UX，AIX

/opt/GAColct/tool

＜この節の構成＞

(1)　機能

(2)　形式

(3)　引数

(4)　終了値

(5)　注意事項

(1)　機能

ユーザ実行タイプの稼働情報CSVを出力します。出力先は次のディレクトリです。

＜Address Server - Data Collectionセットアップで指定したデータ格納ディレクトリ＞¥ColData¥Csvディレクトリ

このコマンドで出力できる稼働情報CSVファイルは， mlstat.csv（メールボックス使用情報）及び，mlbstat.csv(掲示板使用情報)です。

(2)　形式

gcolcsv {-mlstat [-all [-d <保存期間> [-r]]] | -mlbstat } [-f] [-s]

引数を指定しなかった場合，簡単な使用方法を出力します。

usage: gcolcsv {-mlstat [-all [-d <1-999> [-r]]] | -mlbstat } [-f] [-s]

(3)　引数

-mlstat

mlstat.csv(メールボックス使用情報)を出力します。-mlbstatオプションと同時に指定することはできません。

-all

mlstat.csvに未既読情報を出力する場合に指定します。

-mlstatオプションが指定された場合だけ有効です

-d <保存期間>

保存期間外メールをカウントする場合の保存期間(日数)を指定します。保存期間は1から999まで指定することができます。

保存期間は省略できません。

-allオプションが指定された場合だけ有効です。

-r

保存期間外メールをカウントする場合，未読メールもカウント対象とする場合に指定します。

-dオプションが指定された場合だけ有効です。

-mlbstat

mlbstat.csv(掲示板使用情報)を出力します。-mlstatオプションと同時に指定することはできません。

-f

出力する稼働情報CSVファイルを上書きする場合に指定します。このオプションを省略すると，出力対象の稼働情報CSVファイルが既に存在する場合，上書きせずに追加出力されます。

-s

標準出力へのメッセージ出力を抑止します。バッチ運用などでメッセージを標準出力に表示すると問題がある場合に指定します。

引数を指定しなかった場合，簡単な使用方法を出力します。

usage:gcolcsv {-mlstat [-all [-d <1-999> [-r]]] | -mlbstat } [-f] [-s]

(4)　終了値

コマンド終了時，次の値で終了します。

0

正常に終了しました。

1

引数が不正です。

2

実行者がスーパーユーザではありません (UNIXの場合だけ)。

20

Address Server - Data Collectionが正常にインストールされていません。

26

Address Server - Data Collectionのセットアップが完了していません。

31

終了シグナルを受信しました。

80

Address Serverが起動していません。

81

Mail Serverがインストールされていません。

82

Mail Serverが正常にインストールされていません。

83

gcolcsvコマンドが実行中又はAddress Server - Data Collectionセットアップが処理中のため，コマンドの実行を中止しました。

84

Address Serverが停止したため，コマンドの実行を中止しました。

85

稼働情報の取得ができませんでした。

86

範囲外の保存期間が指定されました。

(5)　注意事項

このコマンドを実行するためには，Mail Serverがインストールされている必要があります。

このコマンドを実行するためには，Address Serverが起動している必要があります。

このコマンドは，「Address Server - Data Collection」サービスの起動状態に関わらず実行できます。

mlstat.csv及びmlbstat.csv出力中にコマンドを強制終了した場合，mlstat.csv及びmlbstat.csvの出力内容に不正な行が出力される場合があります。

gcolcsvコマンドが出力するメッセージの詳細については，「6.1.3　gcolcsvコマンドのメッセージ」を参照してください。

Address Server - Data Collectionセットアップが処理中の場合，gcolcsvコマンドは実行できません。

UNIXでgcolcsvコマンドを実行する場合は，あらかじめ環境変数LANGをHP-UXの場合japanese，AIXの場合Ja_JPに設定してください。

AIXでgcolcsvコマンドを実行する場合，環境変数PSALLOCに”early”を設定すること推奨します。PSALLOC=earlyを設定することで，早めにメモリ不足を検知することができます。

7.2　Address Server - Data Collectionのバックアップコマンド(gcolbkup)

Address Server - Data Collectionのバックアップコマンドである，gcolbkupコマンドについて説明します。

UNIX版ではgcolbkupコマンドはスーパーユーザで実行します。バックアップ手順の詳細については「4.5　稼働情報のバックアップとリストア」を参照してください。

gcolbkupコマンドは，次のディレクトリにあります。

Windows NT

<Address Server - Data Collectionインストールディレクトリ>¥Tool

HP-UX，AIX

/opt/GAColct/tool

＜この節の構成＞

(1)　機能

(2)　形式

(3)　引数

(4)　終了値

(5)　注意事項

(1)　機能

Address Server - Data Collectionが作成する稼働情報ファイル及びセットアップ情報をコピー先ディレクトリにコピーします。テープなどのバックアップ媒体に保存する場合は，gcolbkupコマンドが正常終了した後に，コピー先ディレクトリを格納してください。

(2)　形式

gcolbkup　[-s]　<コピー先ディレクトリ>

引数を指定しなかった場合，簡単な使用方法を出力します。

usage: gcolbkup [-s] destination_dir

(3)　引数

-s

標準出力へのメッセージ出力を抑止します。バッチ運用などでメッセージを標準出力に表示すると問題がある場合に指定します。

コピー先ディレクトリ

Address Server - Data Collectionのバックアップ情報のコピー先ディレクトリを指定します。100文字以内のディレクトリ名を指定します（Windows NTの場合はドライブ名も含めて）。

引数を指定しなかった場合，簡単な使用方法を出力します。

usage: gcolbkup [-s] destination_dir

(4)　終了値

コマンド終了時，次の値で終了します。

0

正常に終了しました。

1

引数が不正です。

2

実行者がスーパーユーザではありません (UNIXの場合だけ)。

20

Address Server - Data Collectionが正常にインストールされていません。

21

指定したディレクトリパスが100文字を超えています。

22

コピー先ディレクトリ¥ColData（UNIX: コピー先ディレクトリ/ColData）ディレクトリの削除が正しくできませんでした。

23

コピー先ディレクトリ¥ColData（UNIX: コピー先ディレクトリ/ColData）がディレクトリではありません。

24

コピー時にエラーが発生しました。

25

コピー先ディレクトリの完全バス名の取得に失敗しました。

26

Address Server - Data Collectionのセットアップが完了していません。

27

コピー先ディレクトリの削除確認で"n"を応答したため，コマンドを中断しました。

28

gcolbkupコマンドが実行中又はAddress Server - Data Collectionセットアップが処理中のため，コマンドの実行を中止しました。

29

コピー先ディレクトリの確認で"n"を応答したため，コマンドを中断しました。

30

指定したコピー先ディレクトリがデータ格納ディレクトリ下であるため，コマンドを中断しました。

(5)　注意事項

コピー先ディレクトリ¥ColData（UNIX: コピー先ディレクトリ/ColData）ディレクトリが存在する場合，コピー先ディレクトリ¥ColData（UNIX: コピー先ディレクトリ/ColData）以下を削除しても良いかの確認メッセージが出力されます。"n"を応答すると，コマンドはコピーを行わずに終了します。-sオプションが指定されている場合，削除の確認は行われずに強制的に既存コピー先ディレクトリ¥ColData（UNIX: コピー先ディレクトリ/ColData）以下を削除するので注意してください。

コピー先ディレクトリを複数指定した場合は，最後に指定したディレクトリが有効になります。

コピー先ディレクトリにスペースを含むディレクトリを指定する場合は，コピー先ディレクトリを""で囲んでください。

<Windows NTの例>

gcolbkup "C:¥Program Files¥Backup¥990701"

<UNIXの例>

gcolbkup "/Backup Dir/990701"

gcolbkupコマンドが出力するメッセージの詳細については，「6.1.2　gcolbkupコマンドのメッセージ」を参照してください。

Address Server - Data Collectionセットアップが処理中の場合，gcolbkupコマンドは実行できません。

UNIXでgcolbkupコマンドを実行する場合は，あらかじめ環境変数LANGをHP-UXの場合japanese，AIX場合Ja_JPに設定してください。

AIXでgcolbkupコマンドを実行する場合，環境変数PSALLOCに”early”を設定すること推奨します。PSALLOC=earlyを設定することで，早めにメモリ不足を検知することができます。

7.3　UNIX Address Server - Data Collectionのセットアップコマンド(gcolset)

ここでは，UNIX Address Server - Data Collectionのセットアップコマンドであるgcolsetについて説明します。現在の設定状況を出力したファイルを編集したものを，環境設定時の環境設定情報ファイルとして指定することができます。

gcolsetコマンドはスーパーユーザで実行します。

また，gcolsetコマンドは次のディレクトリにあります。

HP-UX，AIX

/opt/GAColct/tool

＜この節の構成＞

(1)　機能

(2)　形式

(3)　引数

(4)　終了値

(5)　注意事項

(1)　機能

UNIX Address Server - Data Collectionの環境設定を行う。及び，現在の環境設定状態をファイル又は標準出力に出力します。

(2)　形式

gcolset {-show |
        -out 環境設定情報ファイル名
        -set 環境設定情報ファイル名 [-copy | -move] |
        -restoreバックアップディレクトリ名}

(3)　引数

-show

現在の設定状況を標準出力に出力します。

設定情報の出力形式については「3.8.1　環境設定情報ファイルの形式」を参照してください。

-out 環境設定情報ファイル名

現在のAddress Server - Data Collectionの環境設定状況を，指定した環境設定情報ファイルに出力します。指定できるファイル名は，任意の有効なファイル名で，半角換算で250文字以内です。ファイル名にスペースを含む場合は"(半角ダブルクォーテーション)で囲みます。

設定情報の出力形式については「3.8.1　環境設定情報ファイルの形式」を参照してください。

-set 環境設定情報ファイル名

指定した環境設定情報ファイルの内容でAddress Server - Data Collectionの環境設定を行います。

指定できるファイル名は，任意の有効なファイル名で，半角換算で250文字以内です。ファイル名にスペースを含む場合は"(半角ダブルクォーテーション)で囲みます。

設定したい内容を記述したファイルを，あらかじめ作成しておく必要があります。設定情報の形式については「3.8.1　環境設定情報ファイルの形式」を参照してください。

-copy

データ格納ディレクトリが変更された場合，変更前のデータ格納ディレクトリのデータを変更後のデータ格納ディレクトリにコピーします。

このオプションは-setが指定された場合だけ有効です。初めて環境設定を実行する場合や，データ格納ディレクトリに変更がなかった場合は，このオプションは無視されます。

-move

データ格納ディレクトリが変更された場合，変更前のデータ格納ディレクトリのデータを変更後のデータ格納ディレクトリにコピーした後，変更前のディレクトリ下のデータを削除します。

このオプションは-setが指定された場合だけ有効です。初めて環境設定を実行する場合や，データ格納ディレクトリに変更がなかった場合は，このオプションは無視されます。

-restore バックアップディレクトリ名

gcolbkupコマンドでバックアップしたバックアップデータから設定環境やデータをリストアする場合に指定します。バックアップディレクトリ名には，ColDataを除いたディレクトリ名を指定します。

gcolbkupコマンドやデータ格納ディレクトリのバックアップ及びリストアの詳細については「4.5　稼働情報のバックアップとリストア」を参照してください。

(4)　終了値

コマンド終了時，次の値で終了します。

0

正常に終了しました。

1

引数が不正です。

2

実行者がスーパーユーザではありません。

20

Address Server - Data Collectionが正常にインストールされていません。

26

Address Server - Data Collectionのセットアップが完了していません (-show又は-restore指定時)。

31

終了シグナルを受信しました。

50

gcolsetコマンドが実行中です。

51

gcolsrvコマンドが実行中です。

52

「Address Server - Data Collection」サービス(稼働情報採取機能)が起動中です。

53

「Address Server - Data Collection」サービス(通信機能)が起動中です。

54

gcolbkupコマンドが実行中です。

55

指定したファイルが既に存在します。

56

ファイルのオープンに失敗しました。

57

ファイルの指定値が不正です。

58

データディレクトリの作成に失敗しました。

59

設定ファイルの編集に失敗しました。

60

バックアップのリストアに失敗しました。

61

指定したディレクトリに設定ファイルがありません。

62

データ採取時刻が不正です。

63

データ格納ディレクトリが既に存在します。

(5)　注意事項

-copy又は-moveオプションが指定された場合，変更後のデータ格納ディレクトリ下にColDataディレクトリが既に存在する場合は，「KDGD128-E 変更したデータ格納ディレクトリが既に存在します。」のメッセージが表示されセットアップを中断します。この場合，ColDataディレクトリが存在しないデータ格納ディレクトリを指定するか，変更後のデータ格納ディレクトリ/ColData 以下の内容をいったん削除してからコマンドを再度実行してください。

gcolsetコマンドが出力するメッセージの詳細については，「6.1.4　UNIX gcolsetコマンドのメッセージ」を参照してください。

UNIXでgcolsetコマンドを実行する場合は，あらかじめ環境変数LANGをHP-UXの場合japanese，AIXの場合Ja_JPに設定してください。

AIXでgcolsetコマンドを実行する場合，環境変数PSALLOCに”early”を設定すること推奨します。PSALLOC=earlyを設定することで，早めにメモリ不足を検知することができます。

7.4　UNIX Address Server - Data Collectionの起動と停止，及び状態取得コマンド(gcolsrv)

ここでは，UNIX Address Server - Data Collectionの起動と停止，及び状態取得コマンドについて説明します。

gcolsetコマンドはスーパーユーザで実行します。

また，gcolsrvコマンドは次のディレクトリにあります。

HP-UX，AIX

/opt/GAColct/tool

＜この節の構成＞

(1)　機能

(2)　形式

(3)　引数

(4)　終了値

(5)　注意事項

(1)　機能

Address Server - Data Collectionサービスの起動と停止，及び起動状態の表示を行います。

(2)　形式

gcolsrv {-start | -stop | -status | -auto | -manual}

(3)　引数

-start

「Address Server - Data Collection」サービスを起動します。

-stop

「Address Server - Data Collection」サービスを停止します。

-status

「Address Server - Data Collection」サービスの起動状態を次の形式で表示します。

running
「Address Server - Data Collection」サービスが稼働中です。

stopped
「Address Server - Data Collection」サービスが停止中です。

part on running(機能名)
「Address Server - Data Collection」サービスの一部の機能だけ稼働中です。
機能名には「gcolmain」(稼働情報採取機能)又は「gcoldmnd」(通信機能)が表示されます。

-auto

「Address Server - Data Collection」サービスがマシン起動時に自動的に起動されるように設定します。HP-UXでこの機能を使用する場合は，「3.9.2　HP-UXにおける自動起動の設定」で説明する設定を行う必要があります。AIXでこの機能を使用する場合は，「3.9.3　AIXにおける自動起動の設定」で説明する設定を行う必要があります。

-manual

「Address Server - Data Collection」サービスがマシン起動時に自動的に起動しないように設定します。

(4)　終了値

コマンド終了時，次の値で終了します。

0

正常に終了しました。

1

引数が不正です。

2

実行者がスーパーユーザではありません。

20

Address Server - Data Collectionが正常にインストールされていません。

26

Address Server - Data Collectionのセットアップが完了していません。

31

終了シグナルを受信しました。

50

gcolsetコマンドが実行中です。

51

gcolsrvコマンドが実行中です。

70

既に起動/停止済みです。

71

プロセスの作成に失敗しました。

72

ファイルの実行に失敗しました。

73

起動/停止のタイムアウトが発生しました。

74

既に一部起動済みです。

75

プロセスIDの取得に失敗しました。

76

シグナルの送信に失敗しました。

77

自動起動の設定に失敗しました。

78

手動起動の設定に失敗しました。

79

Address Serverがインストールされていないか，インストール状態が不正です。

(5)　注意事項

gcolsrvコマンドが出力するメッセージの詳細については，「6.1.5　UNIX gcolsrvコマンドのメッセージ」を参照してください。

UNIXでgcolsrvコマンドを実行する場合は，あらかじめ環境変数LANGをHP-UXの場合japanese，AIXの場合Ja_JPに設定してください。

AIXでgcolsrvコマンドを実行する場合，環境変数PSALLOCに”early”を設定すること推奨します。PSALLOC=earlyを設定することで，早めにメモリ不足を検知することができます。

7.5　Address Server - Monitorのバックアップコマンド(gmonbkup)

Address Server - Monitorのバックアップコマンドであるgmonbkupコマンドについて説明します。

バックアップ手順の詳細については「5.6　稼働情報のバックアップとリストア」を参照してください。

gmonbkupコマンドは，<Address Server - Monitorインストールディレクトリ>¥Toolディレクトリにあります。

＜この節の構成＞

(1)　機能

(2)　形式

(3)　引数

(4)　終了値

(5)　注意事項

(1)　機能

Address Server - Monitorが作成する稼働情報ファイル，及びセットアップ情報をコピー先ディレクトリにコピーします。テープなどのバックアップ媒体に保存する場合は，gmonbkupコマンドが正常終了した後に，コピー先ディレクトリを格納してください。

(2)　形式

gmonbkup　[-s]　<コピー先ディレクトリ>

引数を指定しなかった場合，簡単な使用方法を出力します。

usage: gmonbkup [-s] destination_dir

(3)　引数

-s

標準出力へのメッセージの表示を抑止します。バッチ運用などでメッセージを標準出力に出力すると問題がある場合に指定します。

コピー先ディレクトリ

Address Server - Monitorのバックアップ情報のコピー先ディレクトリを指定します。ドライブ名を含めて100文字以内のディレクトリ名を指定します。

(4)　終了値

コマンド終了時，次の値で終了します。

0

正常に終了しました。

1

引数が不正です。

20

Address Server - Monitorが正常にインストールされていません。

21

指定したディレクトリパスが100文字を超えています。

22

コピー先ディレクトリ¥MonDataディレクトリの削除が正しくできませんでした。

23

コピー先ディレクトリ¥MonDataがディレクトリではありません。

24

コピー時にエラーが発生しました。

25

コピー先ディレクトリの完全バス名の取得に失敗しました。

26

Address Server - Monitorのセットアップが完了していません。

27

コピー先ディレクトリの削除確認で"n"を応答したため，コマンドを中断しました。

28

gmonbkupコマンドが実行中又は，Address Server - Monitorセットアップが処理中のためコマンドの実行を中止しました。

29

コピー先ディレクトリの確認で"n"を応答したため，コマンドを中断しました。

30

指定したコピー先ディレクトリがデータ格納ディレクトリ下であるため，コマンドを中断しました。

(5)　注意事項

コピー先ディレクトリ¥MonDataディレクトリが存在する場合，コピー先ディレクトリ¥MonData以下を削除しても良いかの確認メッセージが出力されます。"n"を応答すると，コマンドはコピーを行わずに終了します。-sオプションが指定されている場合，削除の確認は行われずに強制的に既存コピー先ディレクトリ¥MonDataディレクトリ以下を削除するので注意してください。

コピー先ディレクトリを複数指定した場合は，最後に指定したディレクトリが有効になります。

コピー先ディレクトリにスペースを含むディレクトリを指定する場合は，コピー先ディレクトリを""で囲んでください。

<例>

gmonbkup "C:¥Program Files¥Backup¥990701"

gmonbkupコマンドが出力するメッセージの詳細については，「6.2.3　gmonbkupコマンドのメッセージ」を参照してください。

Address Server - Monitorセットアップが処理中の場合，gmonbkupコマンドは実行できません。

付録

＜この付録の構成＞

付録A　トラブルシューティング

付録B　こんなときには．．．

付録C　Windows NTクラスタ環境の設定

付録D　HP-UXクラスタ環境の設定

付録E　AIXクラスタ環境の設定

付録F　データ格納ディレクトリのディスク容量の見積り

付録G　バージョンアップ手順

付録H　Windows Server 2008使用時の注意事項

付録I　Windows Server 2012使用時の注意事項

付録J　Address Server - Data Collectionのヘルプ

付録K　Address Server - Monitorのヘルプ

付録A　トラブルシューティング

運用時に発生しやすい代表的なトラブルについての対処方法について説明します。

＜この節の構成＞

付録A.1　Address Server - Data Collectionのトラブルシューティング

付録A.2　Address Server - Monitorのトラブルシューティング

付録A.1　Address Server - Data Collectionのトラブルシューティング

現象

mlresprv.csvに内容が出力されない。

要因

Address Serverでレスポンス情報を取得する設定になっていないことが考えられます。

対処

「3.4.7　Address Serverの設定」を参照して，Address Serverの設定を行っていない場合には設定を行ってください。またLOG_DIR_SV_RESPONSEに指定したディレクトリに存在するディレクトリを指定しているか確認してください。

付録A.2　Address Server - Monitorのトラブルシューティング

現象

監視画面のレスポンス情報に0しか表示されない。

要因

次の二つの要因が考えられます。

Address Serverでレスポンス情報を取得する設定になっていない。

実際にレスポンスの平均が0秒である。

対処

「3.4.7　Address Serverの設定」を参照して，Address Serverの設定を行っていない場合には設定を行ってください。またLOG_DIR_SV_RESPONSEに指定したディレクトリに存在するディレクトリを指定しているか確認してください。

後者の場合には問題ありません。

現象

監視画面のメールボックス情報の日付部分に「ASSTOP」が表示される。

要因

Address Server - Data Collectionホストにおいて，Address Serverが起動していないことが考えられます。

対処

Address Server - Data CollectionホストでAddress Serverを起動してください。

現象

稼働情報の期間編集を行うと，「CSVファイルの期間編集に失敗しました。<CSVファイル名>」というメッセージが表示される。

要因

表示されたCSVファイルをExcelなどで開いていることが考えられます。

対処

表示されたCSVファイルをExcelなどで開いている場合は，ファイルを閉じて再度，稼働情報の期間編集を行ってください。

付録B　こんなときには．．．

データ格納ディレクトリを変更する場合や，サーバのIPアドレス，ホスト名を変更する場合について説明します。

＜この節の構成＞

付録B.1　データ格納ディレクトリを変更する

付録B.2　サーバのIPアドレスやホスト名を変更する

付録B.1　データ格納ディレクトリを変更する

現在設定しているデータ格納ディレクトリのドライブの空き容量などが不足してきた場合などに，データ格納ディレクトリを変更するための手順を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　Address Server - Data Collectionのデータ格納ディレクトリを変更する

(2)　Address Server - Monitorのデータ格納ディレクトリを変更する

(1)　Address Server - Data Collectionのデータ格納ディレクトリを変更する

(a)　Windows NTの場合

Address Server - Data Collectionサービスを停止する

Address Server - Data Collection セットアップを起動する

「データ格納ディレクトリ」の「ディレクトリ名(P)」に変更後のデータ格納ディレクトリを指定する。

「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする(C)」のチェックボックスをオンにする
このチェックボックスをオンにすることにより，現在まで採取してきた稼働情報を引き続き利用することができます。

「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報を削除する(D)」のチェックボックスをオンにする。
このチェックボックスをオンにするとデータ格納ディレクトリ下の稼働情報を設定したディレクトリにコピーした後，変更前のデータ格納ディレクトリ下の情報が削除されます。

「OK」ボタンをクリックする。
データ格納ディレクトリの変更が行われます。

Address Server - Data Collectionサービスを開始する。

(b)　UNIXの場合

Address Server - Data Collectionサービスを停止する

gcolset -out <ファイル名>　コマンドを実行し，現在の環境設定情報をファイルとして出力する。

出力したファイルの「データ格納ディレクトリ」に変更後のデータ格納ディレクトリを指定する。

gcolset -set <環境設定情報ファイル名> -move　コマンドを実行する。
データ格納ディレクトリの変更が行われます。

Address Server - Data Collectionサービスを開始する。

(2)　Address Server - Monitorのデータ格納ディレクトリを変更する

Address Server - Monitorサービスを停止する

Address Server - Monitor セットアップを起動する

「データ格納ディレクトリ」の「ディレクトリ名(P)」に変更後のデータ格納ディレクトリを指定する。

「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする(C)」のチェックボックスをオンにする
このチェックボックスをオンにすることにより，現在まで収集してきた稼働情報を引き続き利用することができます。

「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報を削除する(D)」のチェックボックスをオンにする。
このチェックボックスをオンにするとデータ格納ディレクトリ下の稼働情報を設定したディレクトリにコピーした後，変更前のデータ格納ディレクトリ下の情報が削除されます。

「OK」ボタンをクリックする。
データ格納ディレクトリの変更が行われます。

Address Server - Monitorサービスを開始する。

付録B.2　サーバのIPアドレスやホスト名を変更する

サーバのIPアドレスやホスト名が変更になった場合の環境設定手順について説明します。

＜この項の構成＞

(1)　Address Server - Data CollectionのIPアドレス，ホスト名を変更する場合

(2)　Address Server - MonitorのIPアドレス，ホスト名を変更する場合

(1)　Address Server - Data CollectionのIPアドレス，ホスト名を変更する場合

Address Server - Data Collectionのホスト名，IPアドレスの変更後，以下の手順を実施します。

IPアドレスだけ変更する場合は，Address Server - Data Collectionにおける設定手順をWindows NTでは手順1及び手順5だけを，UNIXでは設定手順の手順1及び手順6だけ実施してください。

Address Server - Data Collectionにおける設定手順

Windows NTの場合

Address Server - Data Collectionサービスを停止する

Address Server - Data Collection セットアップを起動する

「ホスト名の設定」の「ホスト名(N)」に変更後のホスト名を入力する

「OK」ボタンをクリックする。

Address Server - Data Collectionサービスを開始する。

UNIXの場合

Address Server - Data Collectionサービスを停止する

gcolset -out <ファイル名>　コマンドを実行し，現在の環境設定情報をファイルとして出力する。

出力したファイルの「ホスト名」に変更後のホスト名を指定する。

gcolset -set <環境設定情報ファイル名>　コマンドを実行する。

ホスト名の変更が行われます。

Address Server - Data Collectionサービスを開始する。

Address Server - MonitorでData Collectionサーバの設定を行っている場合は，次のAddress Server - Monitorにおける設定手順も実施します。

Address Server - Monitorにおける設定手順

Address Server - Monitorを起動する

「設定(S)」メニューから「Data Collectionサーバの設定(D)」を選択する

Data Collectionサーバの設定ダイアログの「設定済ホスト名一覧(L)」からホスト名を変更するData Collectionサーバを選択し，「追加/変更するホスト名(H)」に変更後のホスト名を入力する

「変更(M)」ボタンをクリックする

「閉じる」ボタンをクリックしダイアログを閉じる

(2)　Address Server - MonitorのIPアドレス，ホスト名を変更する場合

Address Server - Monitorでの設定は不要です。

Address Server - Data Collectionがインストールされている場合は，「(1)Address Server - Data CollectionのIPアドレス，ホスト名を変更する場合」の手順を実施してください。

付録C　Windows NTクラスタ環境の設定

Address Server - Data Collection，Address Server - MonitorをWindows NTクラスタ環境で使用するための設定について説明します。

まず，Windows NTクラスタ環境で使用するための条件を次に示します。

Windows NT Server，Enterprise Editionが両方のノード（マシン）にインストールされている。

Microsoft Cluster Serverが両方のノードにインストールされている。

クラスタのセットアップが完了している。

＜この節の構成＞

付録C.1　Address Server - Data Collectionの設定

付録C.2　Address Server - Monitorの設定

付録C.3　注意事項

付録C.1　Address Server - Data Collectionの設定

Address Server - Data Collectionの設定手順を次に示します。前提製品であるAddress Serverも，Windows NTクラスタ環境で動作するように設定してください。

ノード1にAddress Server - Data Collectionをインストールします。インストールディレクトリは，ローカルディスクを指定してください。なお，ノード2と違うインストールディレクトリでも問題ありません。

ノード2にAddress Server - Data Collectionをインストールします。インストールディレクトリは，ローカルディスクを指定してください。なお，ノード1と違うインストールディレクトリでも問題ありません。

ノード1とノード2のservicesファイルに「gadcolct　20144/tcp」のレコードを追加してください。

ノード1に共有ディスクを移動して，ノード1のAddress Server - Data Collectionセットアップを起動してください。

「データ格納ディレクトリ」の「ディレクトリ名(P)」には，共有ディスク上のディレクトリを指定してください。「ホスト名の設定」の「ホスト名(N)」には，ネットワーク名※を指定してください。なお，このセットアップのすべての設定を，ノード2のセットアップでも同じ値で指定するので，覚えておいてください。

注※

ネットワーク名はWindows NTクラスタのグループに登録したネットワーク名リソースの値です。

Address Server - Data Collectionセットアップを「OK」を選択して完了してください。

ノード2に共有ディスクを移動して，ノード2のAddress Server - Data Collectionセットアップを起動してください。

ノード1のセットアップと同じ値を設定してください。

Address Server - Data Collectionセットアップを「OK」を選択して完了してください。
以上でAddress Server - Data Collectionのセットアップまで完了しました。続いてAddress Server - Data Collectionをクラスタリソースに追加します。

クラスタアドミニストレータで，Address Serverが汎用サービスリソースとして設定されているグループを選択します。

このグループのリソースとしてAddress Server - Data Collectionを次のようにして追加します。

リソースの種類として「汎用サービス」を選択します。

リソースの名前は任意に設定してください。例えば「Data Collection」を設定してください。

依存関係にAddress Serverの汎用サービスリソースを指定します。

サービス名に「GmaxAdCollect」を入力します。

クラスタアドミニストレータを使用して，Address Server - Data Collectionの汎用サービスリソースをノード1でオンライン状態にしてください。

クラスタアドミニストレータでグループの移動を行い，ノード2に正常にフェールオーバーすることを確認してください。

付録C.2　Address Server - Monitorの設定

Address Server - Monitorの設定手順を次に示します。

ノード1にAddress Server - Monitorをインストールします。インストールディレクトリは，ローカルディスクを指定してください。なお，ノード2と違うインストールディレクトリでも問題ありません。

ノード2にAddress Server - Monitorをインストールします。インストールディレクトリは，ローカルディスクを指定してください。なお，ノード1と違うインストールディレクトリでも問題ありません。

ノード1とノード2のservicesファイルに「gadcolct　20144/tcp」のレコードを追加してください。

ノード1に共有ディスクを移動して，ノード1のAddress Server - Monitorセットアップを起動してください。

「データ格納ディレクトリ」の「ディレクトリ名(P)」には，共有ディスク上のディレクトリを指定してください。なお，このセットアップのすべての設定を，ノード2のセットアップでも同じ値で指定するので，覚えておいてください。

Address Server - Monitorセットアップを「OK」を選択して完了してください。

ノード2に共有ディスクを移動して，ノード2のAddress Server - Monitorセットアップを起動してください。

ノード1のセットアップと同じ値を設定してください。

Address Server - Monitorセットアップを「OK」を選択して完了してください。
以上でAddress Server - Monitorのセットアップまで完了しました。続いてAddress Server - Monitorをクラスタリソースに追加します。

クラスタアドミニストレータで，Address Server - Monitorの「データ格納ディレクトリ」がある共有ディスクが，物理ディスクリソースとして存在するグループを選択します。

クラスタアドミニストレータ

リソースの種類として「汎用サービス」を選択します。

リソースの名前は任意に設定してください。例えば「Monitor」を設定してください。

依存関係に物理ディスクリソースを指定します。

サービス名に「GmaxAdMonitor」を入力します。

クラスタアドミニストレータを使用して，Address Server - Monitorの汎用サービスリソースをノード1でオンライン状態にしてください。

クラスタアドミニストレータでグループの移動を行い，ノード2に正常にフェールオーバーすることを確認してください。

付録C.3　注意事項

Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorはノード1，ノード2が1対1で，片方が待機している状態だけをサポートします。

Address Server - Data CollectionがWindows NTクラスタ環境の場合は，Address Server - Data Collectionセットアップの「ホスト名の設定」で指定する「ホスト名(H)」には，ネットワーク名を指定してください。

Address Server - Data CollectionがWindows NTクラスタ環境の場合は，Address Server - Monitorウィンドウの「Data Collectionサーバの設定」で指定する「追加／変更するホスト名(H)」には，ネットワーク名を指定してください。

Address Server - Data CollectionがWindows NTクラスタ環境の場合は，gmpublicinfoファイルに指定するLOG_DIR_SV_RESPONSEには共有ディスク上のディレクトリを指定してください。gmpublicinfoファイルのLOG_DIR_SV_RESPONSEについての詳細は「3.4.7　Address Serverの設定」を参照してください。

付録D　HP-UXクラスタ環境の設定

＜この節の構成＞

付録D.1　概要

付録D.2　前提環境の作成

付録D.3　Address Server - Data Collection環境の作成

付録D.4　パッケージ登録

付録D.5　コマンドリファレンス

付録D.6　サンプルファイル

付録D.1　概要

Address Server - Data CollectionをHP-UXのMC/ServiceGuardを使用したクラスタ環境で使用するための設定について説明します。

Address Server - Data Collection が提供する機能範囲は次のとおりです。

待機ノードではフェールオーバーするまでAddress Server - Data Collection は動作できません。

運用ノードn台（n＞1），待機ノード1台の構成を希望される場合は，個別にご相談ください。

＜この項の構成＞

(1)　クラスタ環境

(2)　注意事項

(1)　クラスタ環境

MC/ServiceGuardと連携した場合のAddress Server - Data Collection 環境は，次のような構成になります。概要図を図D-1に示します。

共有ディスク上に，データ格納ディレクトリ(ColData)と定義ディレクトリ(Conf)を設定する。

各ノードのローカルディスクに，/opt/GAColctディレクトリ以下を格納する。

図D-1　プログラム構成概要図

(2)　注意事項

(a)　環境設定時の注意事項

運用ノードにインストールするAddress Server - Data Collectionと，待機ノードにインストールするAddress Server - Data Collectionは，必ずバージョンレビジョンを同じにしてください。

(b)　運用時の注意事項

Address Server - Monitorでクラスタ環境のAddress Server - Data Collectionを登録する場合，「Data Collectionの設定画面」の「追加/変更するホスト名(H)」に指定するホスト名には，パッケージIPアドレスに対応したホスト名を設定してください。

付録D.2　前提環境の作成

Address Server - Data Collection の環境設定を行う前に，MC/ServiceGuardが正常に動作する環境を作成する必要があります。

＜この項の構成＞

(1)　物理ボリューム，論理ボリューム，及びボリュームグループの設定

(2)　パッケージIPアドレスの設定

(3)　スーパーユーザの設定

(1)　物理ボリューム，論理ボリューム，及びボリュームグループの設定

Address Server - Data Collectionデータ格納ディレクトリに設定するディスク環境を，まず最初に作成する必要があります。ディスク環境の作成方法についてはHP-UXのマニュアル等を参照してください。

但し，項番6と7については，「付録D.3 Address Server - Data Collection環境の作成」で説明する手順の中で作成します。

環境を作成した結果の例を次に示します。

表D-1　ディスク構成

項番 | 作成項目 | 値
1 | ノード1から見たDB以外のデータ用の共有ディスクの物理ボリューム | /dev/dsk/c3t0d0
2 | ノード2から見たDB以外のデータ用の共有ディスクの物理ボリューム | /dev/dsk/c3t0d0
3 | Groupmaxパッケージ※1のDB以外のデータ用のボリューム・グループ | /dev/vg03
4 | Groupmaxパッケージ※1のDB以外のデータ用の論理ボリューム | /dev/vg03/lvol1
5 | Groupmaxパッケージ※1のDB以外のデータ用のマウントディレクトリ | /gmaxpkgd
6 | Address Server - Data Collectionデータ格納ディレクトリ | /gmaxpkgd/GACOLCT
7 | Address Server - Data Collection定義ディレクトリ用リンクファイル | /opt/GAColct/Conf

注※1

GroupmaxパッケージとはGroupmax製品群をMC/ServiceGuardのパッケージとした定義したもの。

図D-2　ディスク構成例

(2)　パッケージIPアドレスの設定

各ノードのローカルIPアドレスとは別にGroupmaxパッケージ用のパッケージIPアドレスを設定する必要があります。すべてのノードがパッケージIPアドレスを解決できるように，DNS定義ファイルまたはhostsファイルに設定してください。設定内容の例を次に示します。

ネットワーク構成は図D-2ディスク構成を参照してください。

表D-2　ネットワーク構成

項番 | 作成項目 | 値
1 | ノード1のローカルIPアドレス | 172.1.1.1
2 | ノード1のドメイン名またはホスト名 | node1
3 | ノード2のローカルIPアドレス | 172.1.1.2
4 | ノード2のドメイン名またはホスト名 | node2
5 | Groupmaxパッケージ用のパッケージIPアドレス | 172.1.1.3
6 | Groupmaxパッケージ用のパッケージドメイン名またはホスト名 | gmaxhost

(3)　スーパーユーザの設定

ノード1とノード2のスーパーユーザ(root)は，同じユーザIDでかつ同じグループIDを持つグループに所属させてください。

付録D.3　Address Server - Data Collection環境の作成

Address Server - Data Collection の設定について説明します。

あらかじめAddress Serverのクラスタ環境の設定が完了していることを前提として説明します。

＜この項の構成＞

(1)　新規に設定する

(2)　既存の環境を設定する

(1)　新規に設定する

新規にクラスタ環境を作成する場合の手順を説明します。

Address Server - Data Collection のインストールとセットアップの手順を次に示します。作業はrootユーザで行ってください。なお，説明は2ノード構成でノード1をプライマリノード（運用サーバ），ノード2をスタンバイノード（待機サーバ）と想定して記述しています。

ノード2でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループを活性化します。

ノード2でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループをマウントします。
(例) mount /dev/vg03/lvol1 /gmaxpkgd

ノード2でAddress Server - Data Collection をインストールします。

ノード2で/etc/servicesファイルにAddress Server - Data Collectionが使用するポート番号を設定してください。

ノード2でAddress Server - Data Collectionデータ格納ディレクトリを作成します。
(例) mkdir -p /gmaxpkgd/GACOLCT

ノード2で共有ディスク上にAddress Server - Data Collection定義ディレクトリを作成します。
(例) mkdir -p /gmaxpkgd/GACOLCT/Conf

ノード2で/opt/GAColct/Conf/version.confファイルを/gmaxpkgd/GACOLCT/Conf以下に移動します。

ノード2でAddress Server - Data Collection定義ディレクトリを削除します。
(例) rmdir /opt/GAColct/Conf

ノード2でAddress Server - Data Collection定義ディレクトリ用リンクファイルを作成します。
(例) ln -s /gmaxpkgd/GACOLCT/Conf /opt/GAColct/Conf

ノード2でAddress Server - Data Collectionのセットアップを実行してください。以下の項目以外は任意の値を設定してください。
データ格納ディレクトリ：/gmaxpkgd/GACOLCT
ホスト名：Groupmaxパッケージ用のパッケージドメイン名またはホスト名

ノード2でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループをアンマウントします。

ノード2でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループを非活性化します。

ノード1でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループを活性化します。

ノード1でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループをマウントします。
(例) mount /dev/vg03/lvol1 /gmaxpkgd

ノード1でAddress Server - Data Collection をインストールします。

ノード1で/etc/servicesファイルにAddress Server - Data Collectionが使用するポート番号を設定してください。

ノード1でAddress Server - Data Collection定義ディレクトリを削除します。
(例)rm /opt/GAColct/Conf/*
rmdir /opt/GAColct/Conf

ノード1でAddress Server - Data Collection定義ディレクトリ用リンクファイルを作成します。
(例) ln -s /gmaxpkgd/GACOLCT/Conf /opt/GAColct/Conf

ノード1でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループをアンマウントします。

ノード1でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループを非活性化します。

「4.　パッケージ登録」で示します，クラスタ定義ファイル，パッケージ定義ファイル，及びパッケージ制御スクリプトを作成します。

パッケージ制御スクリプトを，すべてのノードにコピーしたことを確認します。

ノード1でクラスタを起動してください（cmrunclコマンドの実行）。

ノード1でcontrol.sh.logファイルの内容を確認して，「Address Server - Data Collection」サービスが起動したことを確認してください。起動すれば正常です。

(2)　既存の環境を設定する

既存の環境をクラスタ環境にする場合の手順を説明します。

(a)　環境構成

変更前と変更後の環境構成例を示します。なお，網掛けがデータが実際にあるディレクトリで，網掛けでないものはリンクファイルまたはマウントディレクトリです。

図D-3　変更前の環境構成

図D-4　変更前の環境構成

(b)　作業手順

/opt/GAColct/Confディレクトリ以下及び，データ格納ディレクトリと定義ディレクトリを共有ディスク上に移行することと，Groupmaxパッケージ用のパッケージIPアドレスに対応することが主な作業です。作業はrootユーザで行ってください。なお，説明は2ノード構成を想定し，既存のマシンをノード1と設定して記述しています。

ノード1でAddress Server - Data Collectionサービス，アドレスサービス及び，Object Serverを停止してください。

ノード1でAddress Server - Data Collectionの環境をバックアップしてください。バックアップ方法はマニュアル「4.5　稼働情報のバックアップとリストア」を参照してください。

ノード1で/opt/GAColct/Confディレクトリを/opt/GAColct/Conf_tmpに変更してください。

ノード1でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループを活性化します。

ノード1でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループをマウントします。
(例) mount /dev/vg03/lvol1 /gmaxpkgd

ノード1でAddress Server - Data Collectionデータ格納ディレクトリを作成します。
(例) mkdir /gmaxpkgd/GACOLCT

ノード1で共有ディスク上にAddress Server - Data Collection定義ディレクトリを作成します。
(例) mkdir /gmaxpkgd/GACOLCT/Conf

ノード1でAddress Server - Data Collection定義ディレクトリ用リンクファイルを作成します。
(例) ln -s /gmaxpkgd/GACOLCT/Conf /opt/GAColct/Conf

ノード1でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループをアンマウントします。
ノード1でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループを非活性化します。

ノード2でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループを活性化します。

ノード2でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループをマウントします。
(例) mount /dev/vg03/lvol1 /gmaxpkgd

ノード2でAddress Server - Data Collection をインストールします。

ノード2でAddress Server - Data Collection定義ディレクトリを削除します。
(例) rm /opt/GAColct/Conf/*
rmdir /opt/GAColct/Conf

ノード2でAddress Server - Data Collection定義ディレクトリ用リンクファイルを作成します。
(例) ln -s /gmaxpkgd/GACOLCT/Conf /opt/GAColct/Conf

ノード2でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループをアンマウントします。

ノード2でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループを非活性化します。

ノード1でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループを活性化します。

ノード1でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループをマウントします。

ノード1で/opt/GAColct/Conf_tmpディレクトリの内容を，共有ディスクの/opt/GAColct/Conf ディレクトリにコピーします。

ノード1で/opt/GAColct/tool/gcolset -out環境設定情報ファイル名 を実行し，現在の環境設定情報をファイルに出力します。

出力した環境設定情報ファイルに記述された二つの項目を，エディタなどで次の下線部分のように書き換えます。
データ格納ディレクトリ:/gmaxpkgd/GACOLCT
ホスト名：Groupmaxパッケージ用のパッケージドメイン名またはホスト名

ノード1で/opt/GAColct/tool/gcolset -set 環境設定情報ファイル名 -move　を実行します。
データ格納ディレクトリの移動とホスト名の変更が行われます。

このとき-moveオプションを忘れないように注意してください。

ノード1でAddress Server - Data Collectionサービスを起動してください。起動すれば正常です。

ノード1でAddress Server - Data Collectionサービスを停止してください。

ノード1でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループをアンマウントします。

ノード1でGroupmaxパッケージ用のボリューム・グループを非活性化します。

「4.　パッケージ登録」で示します，クラスタ定義ファイル，パッケージ定義ファイル，及びパッケージ制御スクリプトを作成します。

パッケージ制御スクリプトを，すべてのノードにコピーしたことを確認します。

ノード1でクラスタを起動してください（cmrunclコマンドの実行）。

ノード1でcontrol.sh.logファイルの内容を確認して，Address Server - Data Collectionサービスが起動したことを確認してください。

ノード1で/opt/GAColct/Conf_tmpディレクトリを削除します。

付録D.4　パッケージ登録

Address Server - Data Collection をMC/ServiceGuardのパッケージとして登録する方法を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　クラスタ定義ファイルの設定

(2)　パッケージ定義ファイルの作成

(3)　パッケージ制御スクリプトの編集

(4)　各ファイルの確認と配布

(1)　クラスタ定義ファイルの設定

Groupmaxパッケージを追加するためクラスタ定義ファイルを設定する必要があります。Address Server - Data Collectionでは，Address Serverのクラスタ環境設定で作成したクラスタ定義ファイルを使用します。

サンプルファイルについては「付録D.6(1)　クラスタ定義ファイル」を参照してください。

(2)　パッケージ定義ファイルの作成

Address Serverのクラスタ環境設定で作成したGroupmaxパッケージ用のパッケージ定義ファイルを編集する必要があります。ここではAddress Serverのクラスタ環境設定で作成したGroupmaxパッケージのパッケージ名称をgmaxpkgと仮定します。

Groupmaxパッケージ用パッケージ定義ファイルの編集

エディタなどを使用してパッケージ定義ファイルを編集してください。Address Server - Data Collection用に追加の設定が必要と思われる最低限のパラメータを次に示します。

サンプルファイルについては「付録D.6(2)　パッケージ定義ファイル」を参照してください。

表D-3　ネットワーク構成

項番 | パラメータ | 説明 | 設定例
1 | SERVICE_NAME | サービス名称 | collectSV
2 | SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED | サービスの障害をノードの障害とするか※1 | NOまたはYES
3 | SERVICE_HALT_TIMEOUT | サービスの障害時の待ち時間 | 300

注※1

collectSVに対してNOを指定した場合は，Address Server　- Data Collectionのプロセスが障害になってもノード障害としない。YESを指定した場合は，Address Server　- Data Collectionのプロセスが障害になるとノード障害とする。

(3)　パッケージ制御スクリプトの編集

Address Serverのクラスタ環境設定で作成したGroupmaxパッケージ用のパッケージ制御スクリプト(例 : /etc/cmcluster/gmaxpkg/control.sh)を編集する必要があります。

Groupmaxパッケージ用パッケージ制御スクリプトの編集

エディタなどを使用してパッケージ制御スクリプトを設定してください。設定が必要と思われる最低限のパラメータを次に示します。

サンプルファイルについては「付録D.6(3)　パッケージ制御スクリプト」を参照してください。

表D-4　パッケージ制御スクリプトのパラメータ

項番 | パラメータ | 説明 | 設定例
1 | SERVICE_NAME[2] | Address Server - Data Collectionのサービス名称 | collectSV
2 | SERVICE_CMD[2] | Address Server - Data Collectionの監視コマンド名※1 | "/opt/GAColct/tool/gcolobsv"
3 | SERVICE_RESTART[2] | Address Server - Data Collectionの監視コマンドのリトライ | ""
4 | function customer_defined_run_cmds | アプリケーション起動コマンドを列挙する。 Address Server, Mail Server の前に起動するように，「/opt/GAColct/tool/gcolsrv -start」を記述する。 | /opt/HiOODB/bin/xodstart/opt/GAColct/tool/gcolsrv -start/opt/GroupMail/bin/GM_START/opt/GroupMail/bin/APSTART
5 | function customer_defined_halt_cmds | アプリケーション停止コマンドを列挙する。Mail Server ,Address Serverの後に停止するように，「/opt/GAColct/tool/gcolsrv -stop」を記述する。 | /opt/GroupMail/bin/APSTOP/opt/GroupMail/bin/GM_STOP/opt/GAColct/tool/gcolsrv -stop/opt/HiOODB/bin/xodstop

注※1

監視コマンド(gcolobsv)に指定できる引数については「付録D.5　コマンドリファレンス」を参照してください。

(4)　各ファイルの確認と配布

いままで作成したファイルの確認と各ノードへの配布方法について説明します。

(a)　各設定ファイルの内容確認

#cd  /etc/cmcluster
#cmcheckconf -v -C クラスタ定義ファイル名
-P /etc/cmcluster/gmaxpkg/gmaxpkgconf.ascii
"Verification completed with no errors found."となるまで修正を行います。

(b)　パッケージ制御スクリプトを配布します。

#chmod  +x  /etc/cmcluster/gmaxpkg/control.sh
#rcp /etc/cmcluster/gmaxpkg/control.sh
node2:/etc/cmcluster/gmaxpkg
（Groupmaxパッケージ用のサブディレクトリ「/etc/cmcluster/gmaxpkg」は事前に各ノード上に作成してください）

(c)　バイナリクラスタ定義ファイルを作成し，各定義ファイルを配布します

#cmapplyconf -v -C クラスタ定義ファイル名
-P /etc/cmcluster/gmaxpkg/gmaxpkgconf.ascii

(d)　クラスタの起動確認

上記ですべての設定が完了しました。cmrunclコマンドでクラスタを起動して，Groupmaxパッケージが正常に起動するか確認してください。起動が正常に行われたかどうかは，/opt/GAColct/tool/gcolsrv -statusコマンドで確認できます。

起動が確認できましたら，フェールオーバーさせてください。そしてフェールオーバー先でGroupmaxパッケージが正常に起動するか確認してください。起動が正常に行われたかどうかは，/opt/GAColct/tool/gcolsrv -statusコマンドで確認できます。

付録D.5　コマンドリファレンス

＜この項の構成＞

(1)　UNIX Address Server - Data Collectionの状態監視コマンド（gcolobsv）

(1)　UNIX Address Server - Data Collectionの状態監視コマンド（gcolobsv）

Address Server - Data Collectionの状態監視コマンドである，gcolobsvコマンドについて説明します。

gcolobsvコマンドは，次のディレクトリにあります。

HP-UX，AIX

/opt/GAColct/tool

(a)　機能

「Address Server - Data Collection」サービスの監視を行ないます。監視しているサービスが異常終了した場合，指定した回数だけサービスの再起動を行ない，再起動回数が指定回数を超えるとgcolobsvは一部動作しているプロセスを停止した後，終了します。

(b)　形式

gcolobsv [-retry <リトライ回数>] [-interval <監視間隔(秒)>]

(c)　引数

-retry <リトライ回数>

「Address Server - Data Collection」サービスが異常終了した場合の再起動回数を指定します。

指定できる値は，0～100(回)の範囲の整数です。

このオプションを指定しなかった場合，0(回)が仮定され，サービスの再起動は行ないません。「Address Server - Data Collection」サービスが異常終了した時点で終了します。

-interval <監視間隔(秒)>

「Address Server - Data Collection」サービスの異常終了を監視する間隔を秒単位で指定します。

このオプションを指定しなかった場合，60(秒)が仮定されます。

指定できる値は，1～86400(秒)の範囲の整数です。

(d)　終了値

コマンド終了時，次の値で終了します。

1

引数が不正です。

2

実行者がスーパーユーザではありません。

20

Address Server - Data Collectionが正常にインストールされていません。

26

Address Server - Data Collectionのセットアップが完了していません。

31

シグナル SIGTERM,SIGHUP,SIGINT,SIGQUITを受信したため終了しました。

40

既にgcolobsvが起動中です。

41

「Address Server - Data Collection」サービスが異常終了しました。(再起動の上限値を超えた場合を含む)

(e)　注意事項

gcolobsvコマンドを停止する場合は，[Ctrl]+[C](シグナルSIGINT)で停止してください。([Ctrl]+[C]は[Ctrl]キーと[C]キーを同時に押すことを表します)

引数-intervalにあまり小さい監視間隔を指定するとシステムの負荷が増加します。

gcolcsvコマンドを実行する場合は，あらかじめ環境変数LANGをHP-UXの場合japanese，AIXの場合Ja_JPに設定してください。

AIXでgcolobsvコマンドを実行する場合は，環境変数PSALLOCにearlyを設定することを推奨します。

付録D.6　サンプルファイル

＜この項の構成＞

(1)　クラスタ定義ファイル

(2)　パッケージ定義ファイル

(3)　パッケージ制御スクリプト

(1)　クラスタ定義ファイル

# **********************************************************************
# ********* HIGH AVAILABILITY CLUSTER CONFIGURATION FILE ***************
# ***** For complete details about cluster parameters and how to    ****
# ***** set them, consult the cmquerycl(1m) manpage or your manual. ****
# **********************************************************************

# Enter a name for this cluster.  This name will be used to identify the
# cluster when viewing or manipulating it.

CLUSTER_NAME                 gmaxcluster

# Cluster Lock Device Parameters.  This is the volume group that
# holds the cluster lock which is used to break a cluster formation
# tie.  This volume group should not be used by any other cluster
# as cluster lock device.

FIRST_CLUSTER_LOCK_VG               /dev/vg03

# Definition of nodes in the cluster.
# Repeat node definitions as necessary for additional nodes.

NODE_NAME                node1
 NETWORK_INTERFACE         lan2
   HEARTBEAT_IP            172.1.1.1
 FIRST_CLUSTER_LOCK_PV     /dev/dsk/c3t0d0
# List of serial device file names
# For example:
# SERIAL_DEVICE_FILE     /dev/tty0p0

# Primary Network Interfaces on Bridged Net 3: lan2.
#   Warning: There are no standby network interfaces on bridged net 3.

NODE_NAME            node2
 NETWORK_INTERFACE         lan2
   HEARTBEAT_IP            172.1.1.2
 FIRST_CLUSTER_LOCK_PV     /dev/dsk/c3t0d0
# List of serial device file names
# For example:
# SERIAL_DEVICE_FILE     /dev/tty0p0

# Primary Network Interfaces on Bridged Net 3: lan2.
#   Warning: There are no standby network interfaces on bridged net 3.

# Cluster Timing Parmeters (microseconds).

HEARTBEAT_INTERVAL          1000000​
NODE_TIMEOUT                2000000​

# Configuration/Reconfiguration Timing Parameters (microseconds).

AUTO_START_TIMEOUT 600000000​
NETWORK_POLLING_INTERVAL 2000000​

# Package Configuration Parameters.
# Enter the maximum number of packages which will be configured in the cluster.
# You can not add packages beyond this limit.
# This parameter is required.
MAX_CONFIGURED_PACKAGES          2

# List of cluster aware Volume Groups. These volume groups will
# be used by clustered applications via the vgchange -a e command.
# For example:
# VOLUME_GROUP               /dev/vgdatabase.
# VOLUME_GROUP               /dev/vg02.

VOLUME_GROUP                 /dev/vg03
VOLUME_GROUP                 /dev/vg04

(2)　パッケージ定義ファイル

# **********************************************************************
# ****** HIGH AVAILABILITY PACKAGE CONFIGURATION FILE (template) *******
# **********************************************************************
# ******* Note: This file MUST be edited before it can be used. ********
# * For complete details about package parameters and how to set them, *
# * consult the MC/ServiceGuard or MC/LockManager manpages or manuals. *
# **********************************************************************

# Enter a name for this package.  This name will be used to identify the
# package when viewing or manipulating it.  It must be different from
# the other configured package names.

PACKAGE_NAME     gmaxpkg

# Enter the names of the nodes configured for this package.  Repeat
# this line as necessary for additional adoptive nodes.
# Order IS relevant.  Put the second Adoptive Node AFTER the first
# one.
# Example : NODE_NAME  original_node
#           NODE_NAME  adoptive_node

NODE_NAME        node1
NODE_NAME        node2

# Enter the complete path for the run and halt scripts.  In most cases
# the run script and halt script specified here will be the same script,
# the package control script generated by the cmmakepkg command.  This
# control script handles the run(ning) and halt(ing) of the package.
# If the script has not completed by the specified timeout value,
# it will be terminated.  The default for each script timeout is
# NO_TIMEOUT.  Adjust the timeouts as necessary to permit full
# execution of each script.
# Note: The HALT_SCRIPT_TIMEOUT should be greater than the sum of
# all SERVICE_HALT_TIMEOUT specified for all services.

RUN_SCRIPT               /etc/cmcluster/gmaxpkg/control.sh
RUN_SCRIPT_TIMEOUT                NO_TIMEOUT
HALT_SCRIPT              /etc/cmcluster/gmaxpkg/control.sh
HALT_SCRIPT_TIMEOUT               NO_TIMEOUT

# Enter the SERVICE_NAME, the SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED and the
# SERVICE_HALT_TIMEOUT values for this package.  Repeat these
# three lines as necessary for additional service names.  All
# service names MUST correspond to the service names used by  
# cmrunserv and cmhaltserv commands in the run and halt scripts.
#
# The value for SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED can be either YES or
# NO.  If set to YES, in the event of a service failure, the  
# cluster software will halt the node on which the service is
# running.  If SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED is not specified, the
# default will be NO.                                        
#
# SERVICE_HALT_TIMEOUT is represented in the number of seconds.
# This timeout is used to determine the length of time (in    
# seconds) the cluster software will wait for the service to  
# halt before a SIGKILL signal is sent to force the termination
# of the service.  In the event of a service halt, the cluster
# software will first send a SIGTERM signal to terminate the  
# service.  If the service does not halt, after waiting for the
# specified SERVICE_HALT_TIMEOUT, the cluster software will send
# out the SIGKILL signal to the service to force its termination.
# This timeout value should be large enough to allow all cleanup
# processes associated with the service to complete.  If the  
# SERVICE_HALT_TIMEOUT is not specified, a zero timeout will be
# assumed, meaning the cluster software will not wait at all  
# before sending the SIGKILL signal to halt the service.      
#
# Example: SERVICE_NAME                   DB_SERVICE          
#          SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED      NO                  
#          SERVICE_HALT_TIMEOUT           300                
#
# To configure a service, uncomment the following lines and  
# fill in the values for all of the keywords.                
#
SERVICE_NAME                   addressSV                
SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED      YES                      
SERVICE_HALT_TIMEOUT           300          
SERVICE_NAME                   mailSV                
SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED      YES                      
SERVICE_HALT_TIMEOUT           300
SERVICE_NAME                   collectSV                
SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED      YES                      
SERVICE_HALT_TIMEOUT           300

# Enter the network subnet name that is to be monitored for this package.
# Repeat this line as necessary for additional subnet names.  If any of
# the subnets defined goes down, the package will be switched to another
# node that is configured for this package and has all the defined subnets
# available.

SUBNET           172.1.1.0

# The following keywords (RESOURCE_NAME, RESOURCE_POLLING_INTERVAL, and
# RESOURCE_UP_VALUE) are used to specify Package Resource Dependencies.  To
# define a Package Resource Dependency, a RESOURCE_NAME line with a fully
# qualified resource path name, and one or more RESOURCE_UP_VALUE lines are
# required.  A RESOURCE_POLLING_INTERVAL line (how often in seconds the resource
# is to be monitored) is optional and defaults to 60 seconds.  An operator and
# a value are used with RESOURCE_UP_VALUE to define when the resource is to be
# considered up.  The operators are =, !=, >, <, >=, and <=, depending on the
# type of value.  Values can be string or numeric.  If the type is string, then
# only = and != are valid operators.  If the string contains whitespace, it
# must be enclosed in quotes.  String values are case sensitive.  For example,
#
#                                         Resource is up when its value is
#                                         --------------------------------
#        RESOURCE_UP_VALUE        = UP                     "UP"
#        RESOURCE_UP_VALUE        != DOWN                  Any value except "DOWN"
#        RESOURCE_UP_VALUE        = "On Course"            "On Course"
#
# If the type is numeric, then it can specify a threshold, or a range to
# define a resource up condition.  If it is a threshold, then any operator
# may be used.  If a range is to be specified, then only > or >= may be used
# for the first operator, and only < or <= may be used for the second operator.
# For example,
#                                          Resource is up when its value is
#                                         --------------------------------
#       RESOURCE_UP_VALUE     = 5         5                    (threshold)
#        RESOURCE_UP_VALUE     > 5.1                 greater than 5.1    (threshold)
#         RESOURCE_UP_VALUE     > -5 and < 10      between -5 and 10   (range)
#
# Note that "and" is required between the lower limit and upper limit
# when specifying a range.  The upper limit must be greater than the lower
# limit.  If RESOURCE_UP_VALUE is repeated within a RESOURCE_NAME block, then
# they are inclusively OR'd together.  Package Resource Dependencies may be
# defined by repeating the entire RESOURCE_NAME block.
#
# Example : RESOURCE_NAME         /net/lan/lan0/res1
#           RESOURCE_POLLING_INTERVAL     120
#           RESOURCE_UP_VALUE             = RUNNING
#           RESOURCE_UP_VALUE             = ONLINE
#
#           Means that the value of resource /net/lan/lan0/res1 will be
#           checked every 120 seconds, and is considered to be 'up' when
#           its value is "RUNNING" or "ONLINE".
#
# Uncomment the following lines to specify Package Resource Dependencies.
#
#RESOURCE_NAME               <Full_path_name>
#RESOURCE_POLLING_INTERVAL  <numeric_seconds>
#RESOURCE_UP_VALUE           <op> <string_or_numeric> [and <op> <numeric>]

# The default for PKG_SWITCHING_ENABLED is YES. In the event of a
# failure, this permits the cluster software to transfer the package
# to an adoptive node.  Adjust as necessary.

PKG_SWITCHING_ENABLED             YES

# The default for NET_SWITCHING_ENABLED is YES.  In the event of a
# failure, this permits the cluster software to switch LANs locally
# (transfer to a standby LAN card).  Adjust as necessary.

NET_SWITCHING_ENABLED            YES

# The default for NODE_FAIL_FAST_ENABLED is NO.  If set to YES,
# in the event of a failure, the cluster software will halt the node
# on which the package is running.  Adjust as necessary.

NODE_FAIL_FAST_ENABLED   NO

(3)　パッケージ制御スクリプト

#"(#) A.10.10 $Revision: 80.8 $ $Date: 97/07/17 08:45:04 $"
# **********************************************************************
# * *
# * HIGH AVAILABILITY PACKAGE CONTROL SCRIPT (template) *
# * *
# * Note: This file MUST be edited before it can be used. *
# * *
# **********************************************************************

# UNCOMMENT the variables as you set them.
# Set PATH to reference the appropriate directories.
XODDIR=/usr/ObjSV/HOME # Groupmax環境変数
XODCONFPATH=$XODDIR/conf # Groupmax環境変数
export XODDIR XODCONFPATH # Groupmax環境変数登録
PATH=/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/etc:/bin
# VOLUME GROUP ACTIVATION:
# Specify the method of activation for volume groups.
# Leave the default ("VGCHANGE="vgchange -a e") if you want volume
# groups activated in exclusive mode. This assumes the volume groups have
# been initialized with 'vgchange -c y' at the time of creation.
#
# Uncomment the first line (VGCHANGE="vgchange -a e -q n"), and comment
# out the default, if your disks are mirrored on separate physical paths,
#
# Uncomment the second line (VGCHANGE="vgchange -a y") if you wish to
# use non-exclusive activation mode. Single node cluster configurations
# must use non-exclusive activation.
#
VGCHANGE="vgchange -a e"

# VOLUME GROUPS
# Specify which volume groups are used by this package. Uncomment VG[0]=""
# and fill in the name of your first volume group. You must begin with
# VG[0], and increment the list in sequence.
#
VG[0]=/dev/vg03
VG[1]=/dev/vg04

# FILESYSTEMS
# Specify the filesystems which are used by this package. Uncomment
# LV[0]=""; FS[0]=""; FS_MOUNT_OPT[0]="" and fill in the name of your first
# logical volume, filesystem and mount option for the file system. You must
# begin with LV[0], FS[0] and FS_MOUNT_OPT[0] and increment the list in
# sequence.
#
LV[0]=/dev/vg03/lvol1
FS[0]=/gmaxpkgd
FS_MOUNT_OPT[0]="-o rw"

LV[1]=/dev/vg04/lvol1
FS[1]=/OBJSVFILE
FS_MOUNT_OPT[1]="-o rw"

# IP ADDRESSES
# Specify the IP and Subnet address pairs which are used by this package.
# Uncomment IP[0]="" and SUBNET[0]="" and fill in the name of your first
# IP and subnet address. You must begin with IP[0] and SUBNET[0] and
# increment the list in sequence.
#
IP[0]=172.1.1.3
SUBNET[0]=172.1.1.0

# SERVICE NAMES AND COMMANDS.
# Specify the service name, command, and restart parameters which are
# used by this package. Uncomment SERVICE_NAME[0]="", SERVICE_CMD[0]="",
# SERVICE_RESTART[0]="" and fill in the name of the first service, command,
# and restart parameters. You must begin with SERVICE_NAME[0], SERVICE_CMD[0],
# and SERVICE_RESTART[0] and increment the list in sequence.
#
 SERVICE_NAME[0]=addressSV
 SERVICE_CMD[0]="/opt/GroupMail/bin/adstatp"
 SERVICE_RESTART[0]=""
 SERVICE_NAME[1]=mailSV             # メール設定が完了するまでコメントにする
 SERVICE_CMD[1]="/opt/GroupMail/bin/mlstatp"  # 同上
 SERVICE_RESTART[1]=""                        # 同上
 SERVICE_NAME[2]=collectSV
 SERVICE_CMD[2]="/opt/GAColct/tool/gcolobsv -retry 5 -interval 60"
 SERVICE_RESTART[2]=""

# DTC manager information for each DTC.
# Example: DTC[0]=dtc_20
#DTC_NAME[0]=

# START OF CUSTOMER DEFINED FUNCTIONS

# This function is a place holder for customer define functions.
# You should define all actions you want to happen here, before the service is
# started.  You can create as many functions as you need.

function customer_defined_run_cmds
{
# ADD customer defined run commands.
: # do nothing instruction, because a function must contain some command.
       /opt/HiOODB/bin/xodstart
       /opt/GAColct/tool/gcolsrv -start
       /opt/GroupMail/bin/GM_START
       /opt/GroupMail/bin/APSTART        # メール設定が完了するまでコメントにする
       test_return 51
}

# This function is a place holder for customer define functions.
# You should define all actions you want to happen here, before the service is
# halted.

function customer_defined_halt_cmds
{
# ADD customer defined halt commands.
: # do nothing instruction, because a function must contain some command.
       /opt/GroupMail/bin/APSTOP        # メール設定が完了するまでコメントにする
       /opt/GroupMail/bin/GM_STOP
       /opt/GAColct/tool/gcolsrv -stop
       /opt/HiOODB/bin/xodstop
       test_return 52
}

# END OF CUSTOMER DEFINED FUNCTIONS

付録E　AIXクラスタ環境の設定

＜この節の構成＞

付録E.1　概要

付録E.2　Address Server - Data Collection環境の作成

付録E.3　クラスタの定義

付録E.4　スクリプトファイルの例

付録E.1　概要

Address Server - Data CollectionをAIXのHigh Availability Cluster Multi-Processing for AIX（以下HACMP for AIX）を使用したクラスタ環境で使用するための設定について説明します。

Address Server - Data Collection が提供する機能範囲は次のとおりです。

待機ノードではフェールオーバーするまでAddress Server - Data Collection は動作できません。

運用ノードn台（n＞1），待機ノード1台の構成を希望される場合は，個別にご相談ください。

＜この項の構成＞

(1)　クラスタ環境

(2)　注意事項

(3)　物理ボリューム，論理ボリューム，及びボリュームグループの設定

(4)　サービスIPアドレスの設定

(5)　スーパーユーザの設定

(1)　クラスタ環境

HACMP for AIXと連携した場合のAddress Server - Data Collection 環境は，次のような構成になります。概要図を図E-1に示します。

共用ディスク上に，データ格納ディレクトリ(ColData)と定義ディレクトリ(Conf)を設定する。

各ノードのローカルディスクに，/opt/GAColctディレクトリ以下を格納する。

図E-1　プログラム構成概要図

(2)　注意事項

(a)　環境設定時の注意事項

運用ノードにインストールするAddress Server - Data Collectionと，待機ノードにインストールするAddress Server - Data Collectionは，必ずバージョンレビジョンを同じにしてください。

(b)　運用時の注意事項

Address Server - Monitorでクラスタ環境のAddress Server - Data Collectionを登録する場合，「Data Collectionの設定画面」の「追加/変更するホスト名(H)」に指定するホスト名には，クラスタで使用する論理IPアドレスに対応したホスト名を設定してください。

(3)　物理ボリューム，論理ボリューム，及びボリュームグループの設定

Address Server - Data Collectionデータ格納ディレクトリに設定するディスク環境を，まず最初に作成する必要があります。ディスク環境の作成方法についてはAIXのマニュアル等を参照してください。

ただし，項番5と6については，「付録E.3 Address Server - Data Collection環境の作成」で説明する手順の中で作成します。

環境を作成した結果の例を次に示します。

表E-1　ディスク構成

項番 | 作成項目 | 値
1 | ノード1から見た共用ディスクの物理ボリューム | 0001a90fcaf86430
2 | ノード2から見た共用ディスクの物理ボリューム | 0001a90fcaf86430
3 | ボリューム・グループ名 | /GMAXvg
4 | ボリューム・グループのファイルシステム名 | /GMAX
5 | Address Server - Data Collectionデータ格納ディレクトリ | /GMAX/GACOLCT
6 | Address Server - Data Collection定義ディレクトリ用リンクファイル | /opt/GAColct/Conf

図E-2　ディスク構成例

(4)　サービスIPアドレスの設定

各ノードのローカルIPアドレスとは別にクラスタで使用する論理IPアドレスを設定する必要があります。すべてのノードがクラスタで使用する論理IPアドレスを解決できるように，DNS定義ファイルまたはhostsファイルに設定してください。設定内容の例を次に示します。

ネットワーク構成は図E-2ディスク構成を参照してください。

表E-2　ネットワーク構成

項番 | 作成項目 | 値
1 | ノード1のローカルIPアドレス | 172.1.1.1
2 | ノード1のドメイン名またはホスト名 | node1
3 | ノード2のローカルIPアドレス | 172.1.1.2
4 | ノード2のドメイン名またはホスト名 | node2
5 | クラスタで使用する論理IPアドレス | 172.1.1.3
6 | クラスタで使用するドメイン名またはホスト名 | gmaxhost

(5)　スーパーユーザの設定

ノード1とノード2のスーパーユーザ(root)は，同じユーザIDでかつ同じグループIDを持つグループに所属させてください。

付録E.2　Address Server - Data Collection環境の作成

Address Server - Data Collection の設定について説明します。

あらかじめAddress Serverのクラスタ環境の設定が完了していることを前提として説明します。

＜この項の構成＞

(1)　新規に設定する

(2)　既存の環境を設定する

(1)　新規に設定する

新規にクラスタ環境を作成する場合の手順を説明します。

Address Server - Data Collection のインストールとセットアップの手順を次に示します。作業はrootユーザで行ってください。なお，説明は2ノード構成でノード1をプライマリノード（運用サーバ），ノード2をスタンバイノード（待機サーバ）と想定して記述しています。

ノード2で共用ディスクのボリューム・グループを活動化します。

ノード2で共用ディスクのファイル・システムをマウントします。
(例) mount /GMAX

ノード2でAddress Server - Data Collection をインストールします。

ノード2で/etc/servicesファイルにAddress Server - Data Collectionが使用するポート番号を設定してください。

ノード2でAddress Server - Data Collectionデータ格納ディレクトリを作成します。
(例) mkdir -p /GMAX/GACOLCT

ノード2で共用ディスク上にAddress Server - Data Collection定義ディレクトリを作成します。
(例) mkdir -p /GMAX/GACOLCT/Conf

ノード2で/opt/GAColct/Conf/version.confファイルを/GMAX/GACOLCT/Conf以下に移動します。

ノード2でAddress Server - Data Collection定義ディレクトリを削除します。
(例) rmdir /opt/GAColct/Conf

ノード2でAddress Server - Data Collection定義ディレクトリ用リンクファイルを作成します。
(例) ln -s /GMAX/GACOLCT/Conf /opt/GAColct/Conf

ノード2でAddress Server - Data Collectionのセットアップを実行してください。以下の項目以外は任意の値を設定してください。
データ格納ディレクトリ：/GMAX/GACOLCT
ホスト名：クラスタで使用するドメイン名またはホスト名

ノード2で共用ディスクのファイル・システムをアンマウントします。

ノード2で共用ディスクのボリューム・グループを非活動化します。

ノード1で共用ディスクのボリューム・グループを活動化します。

ノード1で共用ディスクのファイル・システムをマウントします。
(例) mount /GMAX

ノード1でAddress Server - Data Collection をインストールします。

ノード1で/etc/servicesファイルにAddress Server - Data Collectionが使用するポート番号を設定してください。

ノード1でAddress Server - Data Collection定義ディレクトリを削除します。
(例) rm /opt/GAColct/Conf/*
rmdir /opt/GAColct/Conf

ノード2でAddress Server - Data Collection定義ディレクトリ用リンクファイルを作成します。
(例) ln -s /GMAX/GACOLCT/Conf /opt/GAColct/Conf

ノード1で共用ディスクのファイル・システムをアンマウントします。

ノード1で共用ディスクのボリューム・グループを非活動化します。

ノード1でリソース・グループ及びアプリケーション・サーバの設定を行ってください（詳細は，「付録E.3　クラスタの定義」を参照してください）。

(2)　既存の環境を設定する

既存の環境をクラスタ環境にする場合の手順を説明します。

/opt/GAColct/Confディレクトリ以下及び，データ格納ディレクトリと定義ディレクトリを共用ディスク上に移行することと，クラスタで使用する論理IPアドレスに対応することが主な作業です。作業はrootユーザで行ってください。なお，説明は2ノード構成を想定し，既存のマシンをノード1と設定して記述しています。

ノード1でAddress Server - Data Collectionサービス，アドレスサービス及び，Object Serverを停止してください。

ノード1でAddress Server - Data Collectionの環境をバックアップしてください。バックアップ方法はマニュアル「4.5　稼働情報のバックアップとリストア」を参照してください。

ノード1で/opt/GAColct/Confディレクトリを/opt/GAColct/Conf_tmpに変更してください。

ノード1で共用ディスクのボリューム・グループを活動化します。

ノード1で共用ディスクのファイル・システムをマウントします。
(例) mount /GMAX

ノード1でAddress Server - Data Collectionデータ格納ディレクトリを作成します。
(例) mkdir -p /GMAX/GACOLCT

ノード1で共用ディスク上にAddress Server - Data Collection定義ディレクトリを作成します。
(例) mkdir -p /GMAX/GACOLCT/Conf

ノード1でAddress Server - Data Collection定義ディレクトリ用リンクファイルを作成します。
(例) ln -s /GMAX/GACOLCT/Conf /opt/GAColct/Conf

ノード1で共用ディスクのファイル・システムをアンマウントします。

ノード1で共用ディスクのボリューム・グループを非活動化します。

ノード2で共用ディスクのボリューム・グループを活動化します。

ノード2で共用ディスクのファイル・システムをマウントします。
(例) mount /GMAX

ノード2でAddress Server - Data Collection をインストールします。

ノード2で/etc/servicesファイルにAddress Server - Data Collectionが使用するポート番号を設定してください。

ノード2でAddress Server - Data Collection定義ディレクトリを削除します。
(例) rm /opt/GAColct/Conf/*
rmdir /opt/GAColct/Conf

ノード2でAddress Server - Data Collection定義ディレクトリ用リンクファイルを作成します。
(例) ln -s /GMAX/GACOLCT/Conf /opt/GAColct/Conf

ノード2で共用ディスクのファイル・システムをアンマウントします。

ノード2で共用ディスクのボリューム・グループを非活動化します。

ノード1で共用ディスクのボリューム・グループを活動化します。

ノード1で共用ディスクのファイル・システムをマウントします。

ノード1で/opt/GAColct/Conf_tmpディレクトリの内容を，共用ディスクの/opt/GAColct/Conf ディレクトリにコピーします。

ノード1で/opt/GAColct/tool/gcolset -out環境設定情報ファイル名 を実行し，現在の環境設定情報をファイルに出力します。

出力した環境設定情報ファイルに記述された二つの項目を，エディタなどで次の下線部分のように書き換えます。
データ格納ディレクトリ:/GMAX/GACOLCT
ホスト名：クラスタで使用するドメイン名またはホスト名

ノード1で/opt/GAColct/tool/gcolset -set 環境設定情報ファイル名 -move　を実行します。
データ格納ディレクトリの移動とホスト名の変更が行われます。

このとき-moveオプションを忘れないように注意してください。

ノード1でAddress Server - Data Collectionサービスを起動してください。起動すれば正常です。

ノード1でAddress Server - Data Collectionサービスを停止してください。

ノード1で共用ディスクのファイル・システムをアンマウントします。

ノード1で共用ディスクのボリューム・グループを非活動化します。

ノード1でリソース・グループ及びアプリケーション・サーバの設定を行ってください（詳細は，「付録E.3　クラスタの定義」を参照してください）。

付録E.3　クラスタの定義

Address Server - Data CollectionをHACMP for AIXのクラスタとして登録する方法を説明します。

アプリケーションをクラスタに登録するためには，smitコマンドを使って登録します。

ここでは，Groupmaxのリソース・グループの追加及びアプリケーション・サーバの追加方法について記述します。詳細は，AIXのマニュアル等を参照してください。

ここでは運用サーバをノード1，待機サーバをノード2として記述します。

＜この項の構成＞

(1)　リソース・グループの追加（ノード1で実行）

(2)　アプリケーション・サーバの追加（ノード1で実行）

(3)　リソース・グループの属性変更（ノード1で実行）

(4)　アプリケーション・サーバのモニタの設定（ノード1で実行）

(5)　クラスタ・リソースの同期化（ノード1で実行）

(6)　クラスタの検証（ノード1で実行）

(7)　クラスタサービスの始動（ノード1及びノード2で実行）

(1)　リソース・グループの追加（ノード1で実行）

Groupmax用のリソース・グループを追加します。

# smit  cm_add_grp

↓

                   リソース・グループの追加

フィールドの値を入力または選択してください。
変更を完了したら ENTER キーを押してください。
                                          　［入力フィールド］
*　リソース・グループ名                    ［GmaxA］
*　ノード関係                              ［ローテード］
*　参加ノード名                            ［node1 node2］

(2)　アプリケーション・サーバの追加（ノード1で実行）

Groupmax用のアプリケーション・サーバを追加し，Groupmaxの始動スクリプト，停止スクリプトを登録します。

# smit  cladserv.dialog

↓

                 アプリケーション・サーバの追加

フィールドの値を入力または選択してください。
変更を完了したら ENTER キーを押してください。
                                 ［入力フィールド］
*　サーバ名                       ［Gmax_aps］
*　始動スクリプト                 ［/opt/Groupmax/bin/Gmax_start］
*　停止スクリプト                 ［/opt/Groupmax/bin/Gmax_stop］

始動スクリプト及び停止スクリプトに指定したスクリプトの例は，「付録E.4　スクリプトファイルの例」を参照してください。

(3)　リソース・グループの属性変更（ノード1で実行）

「(1)リソ－ス・グループの追加」で作成したリソース・グループGmaxAに対していくつかの項目を設定します。

# smit  cm_cfg_res.select

↓

                  リソース・グループの選択

カーソルを選択したい項目へ移動して ENTER キーを押してください。

GmaxA

↓

リソース・グループのリソース／属性の変更／表示

フィールドの値を入力または選択してください。
変更を完了したら ENTER キーを押してください。

[TOP]                                     　［入力フィールド］
　リソース・グループ名                             GmaxA
　ノード関係                                       ローテード
　参加ノード名                                     node1 node2

　サービスIPラベル                                ［SVC1］
　ファイルシステム（デフォルトは「すべて」）       ［/GMAX］
　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　・
　ボリューム・グループ                              ［GMAXvg］
　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　・
　アプリケーション・サーバー                        ［Gmax_aps］
　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　・
　IP構成の前にファイルシステムをマウントする       　はい

(4)　アプリケーション・サーバのモニタの設定（ノード1で実行）

Address Server - Data Collection，Address Server及びObject ServerのサービスをHACMPに監視させ，サービスがダウンした場合に，フェールオーバーさせる必要がある場合に設定します。

設定は，「アプリケーション・モニターの構成」画面から「ユーザー定義アプリケーション・モニターの追加」画面で設定します。ただし，この設定を行うためにはHACMP/ES機能がインストールされている必要があります。

         ユーザー定義アプリケーション・モニターの追加

フィールドの値を入力または選択してください。
変更を完了したら ENTER キーを押してください。

                                            ［入力フィールド］
・アプリケーション・サーバー名             GmaxA
・モニター・メソッド               ［/opt/Groupmax/bin/Gmax_mtr］
　モニター間隔                            ［5］
　モニターを停止するシグナル              ［15］
・安定化間隔                              ［60］
・再始動カウント                          ［0］
　再始動間隔                              ［0］
・アプリケーション障害時のアクション      ［fallover］
　通知メソッド                            ［］
　クリーンアップ・メソッド                ［］
　再始動メソッド                          ［］

モニター・メソッドに指定したスクリプトの例は，「付録E.4　スクリプトファイルの例」を参照してください。

(5)　クラスタ・リソースの同期化（ノード1で実行）

ノード1で定義したクラスタ・リソースをノード2と同期させます。

# smit  clsyncnode.select

↓

                 クラスター・リソースの同期化

フィールドの値を入力または選択してください。
変更を完了したら ENTER キーを押してください。
[TOP]                                     　［入力フィールド］
クラスター検証エラーを無視する                     ［いいえ］
クラスター・リソースを構成／構成解除する           ［はい］
＊エミュレートまたは実際                           ［実際］
＊クラスターの検証をスキップする                   ［いいえ］

同期化中に画面に出力されるエラーメッセージに注意し，正常に終了することを確認してください。エラーが発生した場合は適切な処置を行い，再度同期化を行ってください。

(6)　クラスタの検証（ノード1で実行）

クラスタ・トポロジー及びリソースを検証します。

# smit  clverify.dialog

↓

クラスターの検証

フィールドの値を入力または選択してください。
変更を完了したら ENTER キーを押してください。
                                          ［入力フィールド］
基本 HACMP 検証メソッド                         　両方
（トポロジー，リソース，両方，どちらでもない）
ユーザー定義の検証メソッド                         ［］
エラー件数                                         ［］
出力を保管するためのログ・ファイル                 ［］

検証中に画面に出力されるエラーメッセージに注意し，正常に終了することを確認してください。エラーが発生した場合は適切な処置を行い，再度トポロジー及びリソースの同期化を行ってから検証を再実行してください。

(7)　クラスタサービスの始動（ノード1及びノード2で実行）

各ノードでクラスタサービスを始動させ，クラスタを利用可能にします。

# smit  clstart.dialog

↓

クラスター・サービスの始動

フィールドの値を入力または選択してください。
変更を完了したら ENTER キーを押してください。
                                            ［入力フィールド］
＊即時始動，システム再始動時に始動，あるいは両方        　即時

始動時にメッセージをブロードキャストする           いいえ
クラスター・ロック・サービスを始動する             いいえ
クラスター情報デーモンを始動する                   はい

「クラスター情報デーモンを始動する」で「はい」を選択することにより，HACMPクラスターステータスモニター（/usr/sbin/cluster/clstat）を利用できるようになります。

付録E.4　スクリプトファイルの例

＜この項の構成＞

(1)　始動スクリプトの例

(2)　停止スクリプトの例

(3)　監視スクリプトの例

(1)　始動スクリプトの例

Address Serer - Data Collectionの始動スクリプトの例を記述します。Address Server - Data Collectionの起動スクリプトは必ずAddress/Mail Serverの始動スクリプトの後に記述してください。

(Object Serverの起動処理)

(Address/Mail Serverの起動処理)

# Address Server - Data Collectionの起動処理
/opt/GAColct/tool/gcolsrv -start
if [ $? -ne 0 ]
then
exit 255
fi

(2)　停止スクリプトの例

Address Serer - Data Collectionの停止スクリプトの例を記述します。Address Server - Data Collectionの起動スクリプトは必ずAddress/Mail Serverの始動スクリプトの前に記述してください。

# Address Server - Data Collectionの停止処理
/opt/GAColct/tool/gcolsrv -stop

(Address/Mail Serverの停止処理)

(Object Serverの停止処理)

(3)　監視スクリプトの例

Address Serer - Data Collectionの監視スクリプトの例を記述します。

# Address Server - Data Collectionの監視処理
colst=`/opt/GAColct/tool/gcolsrv -status | grep KDGD202-I`
runst=`echo $colst | sed "s@^.*(@@" | sed "s@)@@"`

if [ "$runst" != "running" ]
then
       exit 255
fi

付録F　データ格納ディレクトリのディスク容量の見積り

データ格納ディレクトリとして設定するドライブに必要なディスク容量の見積り方法について説明します。

使用している記号の意味を次に示します。

記号 | 意味
A | Address Serverに登録されている全組織数(最上位組織を含む)
B | Address Serverに登録されている全ユーザ数
C | 全掲示板数
D | Data Collectionサーバのディスクドライブ数(NT)又はディスクパーティション数(UNIX)
E | 1日あたりのAddress Server利用者数
F | 利用された掲示板の数(同じ掲示板は複数回でも1)
G | 認証回数
H | パスワード変更失敗数
I | Mail Server利用者数
J | メール参照回数
K | メール削除回数
L | メール受信回数
M | メール送信回数
N | Mail Serverログインログアウト数
O | インターネットクライアントからのログインログアウト数
P | 受信メール一覧，受信メールを開いた数
Q | Mail Server間メール転送数
R | 参照された記事の数(同じ記事は複数回でも1)
S | 記事参照回数
T | 記事掲示回数
U | 記事削除回数
V | メール転送ホストの組み合わせ数
W | Address Server - Monitorに登録しているAddress Server - Data Collectionサーバの数
X | gcolcsv -mlstatを-f指定なしで実行した回数。-f指定で実行した場合は1
Y | gcolcsv -mlbstatを-f指定なしで実行した回数。-f指定で実行した場合は1

＜この節の構成＞

(1)　Address Server - Data Collectionにおけるディスク容量

(2)　Address Server - Monitorにおけるディスク容量

(1)　Address Server - Data Collectionにおけるディスク容量

Address Server - Data Collectionのデータ格納ディレクトリとして設定するために必要なディスク容量の見積り式を次に示します。

必要とするディスク容量 (KB)

= 0.1A + 0.05B + 0.2C + (α+β)×稼働情報保存日数
+ β×CSVを削除しないで稼働した日数＋ζ
ただし，α，β，ζは次の計算により求められる値です。

α = 11.0 + 0.1D + 0.2E + 0.1F (Windows NTの場合)

α = 14.0 + 0.2D + 0.2E + 0.1F (UNIXの場合)

β = 0.05E + 0.05G + 0.05H + 0.06I + 0.06J + 0.05K + 0.2L
+ 0.2M + 0.06J+ 0.05K + 0.5L + 0.5M + 0.06N + 0.1O
+ 0.05P + 0.2Q + 0.1R + 0.12S + 0.1T + 0.05U

ζ ＝ 0.15×(A+B)×X+ 0.9×C×Y

(2)　Address Server - Monitorにおけるディスク容量

Address Server - Monitorのデータ格納ディレクトリとして設定するために必要なディスク容量の見積り式を次に示します。

必要とするディスク容量 (KB)

=[図データ](γ×稼働情報の保存日数 + δ)
+ ε×稼働情報収集時刻に作成されるCSVを削除しないで稼働した日数
+ 0.1×稼働情報の編集で指定した編集期間内の稼働日数
+ 0.9A + 0.2E + 0.1F + 0.1R + 0.15V
ただし，γ，δ，εは次の計算により求められる値です。

γ = α + 0.35 + 0.1F + 0.12E + 0.7A + 0.05E + 0.1R + 0.2Q

δ = 0.5 + 0.1D + 0.1F

ε = 0.12E + 0.1D + 0.1F

付録G　バージョンアップ手順

＜この節の構成＞

付録G.1　Address Server - Monitorのバージョンアップ

付録G.2　Address Server - Data Collectionのバージョンアップ

付録G.1　Address Server - Monitorのバージョンアップ

Groupmax Address Server - Monitorのバージョンアップは次の手順で行います。

「Address Server - Monitor」サービスを停止します。

Groupmax Address Server - Monitor Version 6を上書きインストールします。

「Address Server - Monitor」サービスを再起動します。

付録G.2　Address Server - Data Collectionのバージョンアップ

Groupmax Address Server - Data Collectionのバージョンアップは次の手順で行います。

「Address Server - Data Collection」サービスを停止します。

Groupmax Address Server - Data Collection Version 6を上書きインストールします。

「メール送信履歴情報(mlsend.csv)」及び，「メール受信履歴情報(mlrecv.csv) に同報者情報を出力する場合は，設定を行います。
設定方法については，Windows NTの場合「3.4　Windows NT Address Server - Data Collectionのセットアップ」，UNIXの場合「3.8　UNIX Address Server - Data Collectionのセットアップ」を参照してください。
必要ない場合は，手順4に進んでください。

「Address Server - Data Collection」サービスを再起動します。

注意

稼働情報CSVファイルのヘッダ情報は，稼働情報CSVファイル作成時及び，gcolcsvコマンド実行時にVersion 6のヘッダに変更されます。

付録H　Windows Server 2008使用時の注意事項

＜この節の構成＞

付録H.1　ファイアウォール

付録H.2　コマンドの実行

付録H.1　ファイアウォール

Windows Server 2008ではOS標準のファイアウォール機能がデフォルトで有効になります。OS標準のファイアウォールを使用する場合は，ファイアウォールにポート番号を設定する必要があります。ファイアウォールの設定については，「3.2(3)　ファイアウォールの設定」を参照してください。

付録H.2　コマンドの実行

Windows Server 2008ではユーザアカウント制御が有効になっていると，コマンド実行時にユーザアカウント制御ダイアログが出力されることがあります。コマンドは管理者権限で実行する必要があるため，ユーザアカウント制御ダイアログの「続行」ボタンを押してコマンドを実行します。

また，標準ユーザ権限のコマンドプロンプトからコマンドを実行すると，新規に管理者権限のコマンドプロンプトを起動し，コマンドを実行します。このコマンドプロンプトは実行終了と同時に閉じるため，コマンドが表示するメッセージを読むことができません。このため，コマンドを実行する場合は，管理者権限で起動したコマンドプロンプトから実行してください。

付録I　Windows Server 2012使用時の注意事項

＜この節の構成＞

付録I.1　ファイアウォール

付録I.2　コマンドの実行

付録I.3　スタートメニューの表記

付録I.1　ファイアウォール

Windows Server 2012ではOS標準のファイアウォール機能がデフォルトで有効になります。OS標準のファイアウォールを使用する場合は，ファイアウォールにポート番号を設定する必要があります。ファイアウォールの設定については，「3.2(3)　ファイアウォールの設定」を参照してください。

付録I.2　コマンドの実行

Windows Server 2012ではユーザアカウント制御が有効になっていると，コマンド実行時にユーザアカウント制御ダイアログが出力されることがあります。コマンドは管理者権限で実行する必要があるため，ユーザアカウント制御ダイアログの「続行」ボタンを押してコマンドを実行します。

また，標準ユーザ権限のコマンドプロンプトからコマンドを実行すると，新規に管理者権限のコマンドプロンプトを起動し，コマンドを実行します。このコマンドプロンプトは実行終了と同時に閉じるため，コマンドが表示するメッセージを読むことができません。このため，コマンドを実行する場合は，管理者権限で起動したコマンドプロンプトから実行してください。

付録I.3　スタートメニューの表記

「「スタート」メニュー」と表記している箇所は，「[アプリ]画面」に読み替えてください。

付録J　Address Server - Data Collectionのヘルプ

＜この節の構成＞

付録J.1　はじめに

付録J.2　Address Server - Data Collection の概要

付録J.3　Address Server - Data Collection を使う

付録J.4　画面の説明

付録J.5　稼働情報のバックアップを取得する

付録J.6　トラブルシュート

付録J.1　はじめに

＜この項の構成＞

(1)　このヘルプの使い方

(2)　関連マニュアルのご案内

(3)　他社商標

(1)　このヘルプの使い方

Address Server - Data Collectionは，ユーザの手引としてマニュアルとオンラインヘルプを提供しています。

ヘルプには，操作方法やエラーメッセージなど，作業中にすぐ知りたい情報が入っています。

次のような場合には，ヘルプを検索してご覧ください。

■操作方法がわからない

ヘルプ目次の「Addresss Server - Data Collectionを使う」を開いて，ヘルプを検索してください。

■作業中画面の項目の意味がわからない

ヘルプ目次の「画面の説明」を開いて，ヘルプを検索してください。

■エラーメッセージが表示されたが･･･

Addresss Server - Data Collectionに何らかの支障があってエラーメッセージが表示された場合は，ヘルプの目次から「メッセージ」を開いて，メッセージIDでヘルプを検索してご覧ください。エラーの原因と対処が参照できるようになっています。

キーワード検索もできます。

■こんなときはマニュアル「Groupmax Address Server - Monitor/Data Collection Version 6 システム管理者ガイド(3020-3-B51)」をお読みください

Addresss Server - Data Collectionの概要や機能を知りたい

Addresss Server - Data Collectionの構築や環境設定の方法を知りたい

Addresss Server - Data Collectionの出力するCSVファイルの形式を知りたい

Windows NTクラスタ環境の設定方法について知りたい

(2)　関連マニュアルのご案内

関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

Groupmax Address/Mail Version 7 システム管理者ガイド 基本操作編(3020-3-D10)

Groupmax Address/Mail Version 7 システム管理者ガイド ユティリティ編(3020-3-D11)

(3)　他社商標

AIXは，米国における米国International Business Machines Corp.の登録商標です。

HP-UXは，米国Hewlett-Packard Companyのオぺレーティングシステムの名称です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Excelは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows NTは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

付録J.2　Address Server - Data Collection の概要

＜この項の構成＞

(1)　Address Server - Data Collection とは

(1)　Address Server - Data Collection とは

Address Server及びMail Serverを運用するシステム管理者にとって，サーバの負荷，サーバへの不正アクセス，メールや掲示板の利用率といった稼働状況を把握することは，重要な作業の一つです。

Address Server - Data Collectionは次のようなサービスを提供します。

Address Server及びMail Serverの稼働結果を取得します。また，システム管理者が稼働状況を解析できるように，ＣＳＶ形式ファイルで稼働情報を出力します。

CSV形式のファイルには次のような情報を出力します。

クライアントからの認証・パスワード変更の履歴を出力します。不正アクセスが発生していないかなどを確認できます。

クライアントからのメールアクセスの詳細な履歴(メールサイズ，同報数，送信者宛先)を出力します。メールの統計を把握することができます。

クライアントからの掲示板の記事単位のアクセス履歴を出力します。掲示板の統計を把握することができます。

メールサーバ間の通信履歴を出力します。ネットワーク負荷分散を行う際のデータとして利用できます。

ＣＳＶ形式ファイルであるため，システム管理者は表計算ソフトで加工したり，グラフ化したりすることができます。

付録J.3　Address Server - Data Collection を使う

＜この項の構成＞

(1)　Address Server - Data Collection のセットアップ

(2)　稼働情報CSVファイル

(3)　運用上の注意事項

(1)　Address Server - Data Collection のセットアップ

(a)　LAN環境の設定

LAN環境の設定では，Address Server - Data Collection及びAddress Server - Monitorで使用するホスト名とサービス名及びポート番号を登録します。

ホスト名の登録

登録には，hostsファイルを使用する場合とDNS（Domain Name System）を利用する場合があります。

hostsファイルを使用する場合
ホスト名は，次のファイルに登録します。
<Windows NTインストールディレクトリ>¥system32¥drivers¥etc¥hosts
接続するすべてのAddress Server - Monitorのホスト名とＩＰアドレスを登録してください。
最後のエントリ（行）にも，必ず改行を入れてください。

DNSを利用する場合
DNSを利用する場合，DNSサーバにホスト名を登録してください。
接続するすべてのAddress Server - Monitorのホスト名とＩＰアドレスを登録してください。

サービス名とポート番号の登録

<Windows NTインストールディレクトリ>¥system32¥drivers¥etc¥servicesファイルに，次のサービス名とポート番号を追加します。

gadcolct　　　20144/tcp

<インストールディレクトリ>¥Sample¥servicesファイルに追加の例があります。

ファイアウォールの設定

ファイアウォールの設定については，マニュアルの「3.2 LAN環境の設定」の「(3)ファイアウォールの設定」を参照してください。

(b)　時間の設定

Address Server - Monitorを使用する場合は，Windows NTのコントロールパネルにある「日付と時刻」を使って，次に示す時間の設定を確認してください。

Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorに同一のタイムゾーン（時間帯）が設定されていることを確認してください。タイムゾーンが異なる場合， Address Server - MonitorはAddress Server - Data Collectionの情報を正しく取得できません。

Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorのシステムクロックの時刻を合わせてください。

(c)　Address Server - Data Collectionのセットアップ

Address Server - Data Collectionのセットアップの手順を次に示します。

システム管理者のアカウントでログオンする

「Address Server - Data Collection」サービスが起動している場合は，サービスを停止する

「スタート」メニューから「Groupmaxサーバ」を選択し，さらに「Address Server - Data Collection セットアップ」をクリックする。

Address Server - Data Collectionのセットアップ画面が表示されます。

必要に応じてセットアップ画面内の設定を行い，「OK」をクリックする
設定が完了します。

セットアップの各画面の設定の詳細については「画面の説明 」を参照してください。

(d)　Address Serverの設定

Address Server - Data Collectionが確実にデータを取得できるように，Address Serverを設定する必要があります。ここで説明する設定を実行した場合は，「Address Server」サービスの再起動が必要です。

注意

ここで説明する設定を行った場合，Address Server/Mail Serverの動作に多少オーバヘッドが発生するため十分注意して必要最小限のユーザについて設定するようにしてください。

gmpublicinfoファイルの設定

gmpublicinfoファイルはAddress Server，及びMail Serverの設定値を定義するファイルです。ファイルの場所は，<Address Serverインストールディレクトリ>¥nxcdir¥gmpublicinfoです。

gmpublicinfoファイルに次の設定を行います。

NXCLOG_COUNT およびNXCLOG_SIZE

Address Server - Data Collectionは，Address Serverの出力するnxclogファイルから稼働結果情報を取得しています。「採取開始時刻」に，nxclogファイルに必要分（最低前日分）の情報が残っていないとデータも不十分な情報となってしまいます。Address Server - Data Collectionを正しく使用するために，nxclogファイルの世代およびサイズを調整する必要があります。

nxclogファイルはデフォルトで５世代，最大1000世代で管理されています。nxclog及びnxclog.001～nxclog.999がそのファイルです。Address Server - Data Collectionはすべての世代を参照しています。このためAddress Server - Data Collectionでは少なくとも，すべてのファイル上に常に最近２日分の以上の情報が格納されるように設定する必要があります。

NXCLOG_COUNTにはnxclogファイルのバックアップファイル数を指定します。gmpublicinfoファイルにNXCLOG_COUNTが記述されていない場合は，４（５世代）が仮定されます。

例えば，nxclogを10世代で管理する場合は，次のように指定します。

NXCLOG_COUNT=9

NXCLOG_SIZEにはnxclogファイルの個々の最大サイズをMB（メガバイト）単位で指定します。gmpublicinfoファイルにNXCLOG_SIZEが記述されていない場合は，10MBが仮定されます。

例えば，最大ファイルサイズを20MBに指定する場合は，次のように指定します。

NXCLOG_SIZE=20

gmpublicinfoファイルにNXCLOG_COUNT=9および，NXCLOG_SIZE=20の記述がある合，総nxclogファイルサイズは，200MBになります。

LOG_DIR_SV_RESPONSE

Address Server - Monitorでレスポンス情報を表示する，又はAddress Server - Data Collectionでmlresprv.csvファイルを取得する場合に設定が必要です。フルパスで指定してください。ただし，ドライブ直下(例えば C:¥ など)は指定できません。

指定したディレクトリはあらかじめ作成しておく必要があります。

ファイルの記述例を次に示します。

LOG_DIR_SV_RESPONSE=C:¥LogDir

記述例のサンプルは，<Address Server - Data Collectionインストールディレクトリ>¥Sample¥gmpublicファイルにあるので参照してください。

注意

LOG_DIR_SV_RESPONSEに指定するディレクトリには，既に存在するスペースを含まないディレクトリを指定する必要があります。また，次に説明するloguser.txtで指定したユーザ数×LOG_VALID_SV_RESPONSEに指定した値×2(MB)の空き容量が必要です。

LOG_DIR_SV_RESPONSEに指定したディレクトリには，Address Serverのシステム管理者のユーザアカウントに対して，書き込み権限を設定してください。

Address Server - Monitorでレスポンス情報を監視したり，mlresprv.csvを利用する必要がない場合は，LOG_DIR_SV_RESPONSE，及びLOG_VALID_SV_RESPONSEの指定は削除してください。

LOG_VALID_SV_RESPONSE

レスポンスを監視する1ユーザ当たりのログの最大サイズをMB(メガバイト)単位で1～9までの範囲で指定します。通常1を指定します。

ファイルの記述例を次に示します。

LOG_VALID_SV_RESPONSE=1

記述例のサンプルは，<Address Server - Data Collectionインストールディレクトリ>¥Sample¥gmpublicファイルにあるので参照してください。

loguser.txtファイルの設定

Address Server - Monitorでレスポンス情報を表示する，又はAddress Server - Data Collectionでmlresprv.csvファイルを取得する場合に設定が必要です。

loguser.txtファイルはレスポンスを監視するユーザのユーザIDを指定するファイルです。<Address Serverインストールディレクトリ>¥nxcdir¥loguser.txtを新規に作成してください。

このファイルで指定したユーザのレスポンス情報が監視できます。

監視するユーザのユーザIDを一行に1ユーザ指定します。

ファイルの記述例を次に示します。

UserId1
UserId2
UserId3

記述例のサンプルは，<Address Server - Data Collectionインストールディレクトリ>¥Sample¥loguser.txtファイルにあるので参照してください。

注意

指定するユーザは最小限必要なユーザだけ指定してください。ここで指定したユーザ数に比例してAddress Serverの動作のオーバヘッドが大きくなります。

ユーザID以外の余計な空白，タブなどは含まないようにしてください。

改行コードだけの行は無視されます。

Address Server - Monitorでレスポンス情報を監視したり，mlresprv.csvを利用する必要がない場合は，<Address Serverインストールディレクトリ>¥nxcdir¥loguser.txtファイルを削除してください。

isplocal.iniファイルの設定

Address Server - Data Collectionでmlpop3.csvファイルを取得する場合に参照するisplog.logファイルのバックアップ数を定義するファイルです。

ファイルの場所は，<Address Serverインストールディレクトリ>¥isp¥isplocal.ini です。

Address Server - Data Collectionは，Address Serverの出力するisplog.logファイルからmlpop3.csvファイルの情報を取得しています。「採取開始時刻」に，isplog.logファイルに必要分（最低前日分）の情報が残っていないとデータも不十分となってしまいます。Data Collectionを正しく使用するために，isplog.logファイルの世代を調整する必要があります。

isplog.logファイルはデフォルトで3世代，最大50世代で管理されています。isplog.logおよびisplog01.log～,isplog49.logがそのファイルです.。１ファイルあたりのサイズは5MBです。Address Server - Data Collectionはすべての世代を参照しています。このためAddress Server - Data Collectionでは少なくとも，すべてのファイル上に常に最近2日分の以上の情報が格納されるように設定する必要があります。

isplog.logの世代数は，LogBackupで指定します。例えばisplog.logを10世代で管理したい場合は，次のように指定します。

LogBackup=10

LogBackupに10を指定した場合，総isplog.logファイルサイズは，50MBになります。

(e)　サービスの起動と停止

稼働結果を取得するためには，「Address Server - Data Collection」サービスが起動している必要があります。

ここでは，サービスの起動と停止の方法について説明します。

起動方法

サービスの起動方法には自動と手動とがあります。それぞれの起動方法について説明します。

なお，Address Server - Data Collectionが稼働結果を取得したり，Address Server - Monitorに稼働結果を転送するためには「Address Server - Data Collection」サービスが起動している必要があります。このため，サービスが自動で起動するように設定することをお勧めします(インストール直後は「自動」起動に設定されています) 。

注意

「Address Server - Data Collection」サービスを手動で起動する場合は，先に「Address Server」サービスを起動してください。自動で起動する場合は，「Address Server」サービスのスタートアップの種類も自動にしてください。

自動で起動する場合

自動起動を設定した場合，次のマシン起動時から有効になります。

「コントロールパネル」から「管理ツール」の「サービス」を開く。

「Address Server - Data Collection」サービスを選択し，「プロパティ」ボタンを選択する。

「スタートアップの種類」で「自動」を選択する。

「OK」を選択する。

注意

「ログオン」タブで「デスクトップとの対話サービスに許可」をチェックしないでください。

手動で起動する場合

「コントロールパネル」から「管理ツール」の「サービス」を開く。

「Address Server - Data Collection」サービスを選択する。

「サービスの開始」を選択する。

停止方法

「Address Server - Data Collection」サービスを停止するための手順を次に示します。

「コントロールパネル」から「管理ツール」の「サービス」を開く。

「Address Server - Data Collection」サービスを選択する。

「サービスの停止」を選択する。

(2)　稼働情報CSVファイル

(a)　稼働情報CSVファイルの概要

稼働情報とは，Address Server - Data Collectionが採取したAddress Server，及びMail Serverの稼働結果に関する情報です。システム管理者には19種類の稼働情報CSVファイルを提供します。

(b)　稼働情報CSVファイルの分類

Address Server - Data Collectionが出力する稼働情報CSVファイルは，Address Server - Data Collectionセットアップで指定したデータ採取時刻に定期的に出力されます。一回に出力されるデータは前日までの稼働結果（通常は毎日出力されるので前日のデータだけになる）で既存の稼働情報CSVファイルに追加されていきます。

稼働情報CSVファイルは19種類あり，Address Server稼働CSVファイル，及びMail Server稼働情報CSVファイルに分類されます。これらはさらに，履歴タイプと日単位タイプ，及びユーザ実行タイプに分類されます。履歴タイプは，Address Server，及びMail Serverの事象を，そのまま出力したファイルです。日単位タイプは，１日毎に0時0分0秒から23時59分59秒までの情報をユーザ，記事，掲示板に着目してまとめたファイルです。ユーザ実行タイプは，コマンドの実行によって出力されるファイルです。

稼働情報CSVファイルの項目の詳細については， マニュアルの「4.3　稼働情報CSVファイルの詳細」を参照してください。

Address Server稼働情報CSVファイル

履歴タイプ

adpasswd.csv（パスワード変更履歴情報）

adauthen.csv（認証履歴情報）

日単位タイプ

aduser.csv(ユーザ操作日単位情報)

Mail Server稼働情報CSVファイル

履歴タイプ

mllogin.csv(ログイン・ログアウト履歴情報)

mlsend.csv(メール送信履歴情報)

mlrecv.csv(メール受信履歴情報)

mlopen.csv(メール参照履歴情報)

mldel.csv(メール削除履歴情報)

mlnput.csv(記事掲示履歴情報)

mlnopen.csv(記事参照履歴情報)

mlndel.csv(記事削除履歴情報)

mlpop3.csv(インターネットクライアント履歴情報)

mlsvcom.csv(サーバ間メール転送履歴情報)

mlresprv.csv(受信メールレスポンス履歴情報)

日単位タイプ

mluser.csv(ユーザ操作日単位情報)

mlnews.csv(掲示板記事参照日単位情報)

mlboard.csv(掲示板記事操作日単位情報)

ユーザ実行タイプ

mlstat.csv(メールボックス使用情報)

mlbstat.csv(掲示板使用情報)

(c)　稼働情報CSVファイルのフォーマット

CSVファイルのフォーマットについては，マニュアルの「4.3稼働情報CSVファイルの詳細」を参照してください。

(d)　gcolcsvコマンド

Address Server - Data Collectionのユーザ実行タイプの稼働情報CSVファイルを出力するためにはgcolcsvコマンドを使用します。ここではgcolcsvコマンドについて説明します。

gcolcsvコマンドは，<Address Server - Data Collectionインストールディレクトリ>¥Toolディレクトリにあります。このコマンドの実行手順の詳細については「ユーザ実行タイプの稼働情報CSVファイルを出力する」を参照してください。

機能

ユーザ実行タイプの稼働情報CSVファイルを出力します。出力先は次のディレクトリです。

＜Address Server - Data Collectionセットアップで指定したデータ格納ディレクトリ＞¥ColData¥Csvディレクトリ

このコマンドで出力できる稼働情報CSVファイルは， mlstat.csv(メールボックス使用情報)及び，mlbstat.csv(掲示板使用情報)です。

形式

gcolcsv { -mlstat [-all [-d <保存期間> [-r]]] | -mlbstat }  [-f]  [-s]

引数を指定しなかった場合，簡単な使用方法を出力します。

usage: gcolcsv {-mlstat [-all [-d <1-999> [-r]]] | -mlbstat } [-f] [-s]

引数

-mlstat

mlstat.csv(メールボックス使用情報)を出力します。-mlbstatオプションと同時に指定することはできません。

-all

mlstat.csvに未既読情報を出力する場合に指定します。

-mlstatオプションが指定された場合だけ有効です。

-d <保存期間>

保存期間外メールをカウントする場合の保存期間(日数)を指定します。保存期間は1から999まで指定することができます。

保存期間は省略できません。

-allオプションが指定された場合だけ有効です。

-r

保存期間外メールをカウントする場合，未読メールもカウント対象とする場合に指定します。

-dオプションが指定された場合だけ有効です。

-mlbstat

mlbstat.csv(掲示板使用情報)を出力します。-mlstatオプションと同時に指定することはできません。

-f

出力する稼働情報CSVファイルを上書きする場合に指定します。このオプションを省略すると，出力対象の稼働情報CSVファイルが既に存在する場合，上書きせずに追加出力されます。

-s

標準出力へのメッセージ出力を抑止します。バッチ運用などでメッセージを標準出力に表示すると問題がある場合に指定します。

引数を指定しなかった場合，簡単な使用方法を出力します。

usage: gcolcsv {-mlstat [-all [-d <1-999> [-r]]] | -mlbstat } [-f] [-s]

終了値

コマンド終了時，次の値で終了します。

0

正常終了。

1

引数が不正です。

20

Address Server - Data Collectionが正常にインストールされていません。

26

Address Server - Data Collectionのセットアップが完了していません。

31

終了シグナルを受信しました。

80

Address Serverが起動していません。

81

Mail Serverがインストールされていません。

82

Mail Serverが正常にインストールされていません。

83

gcolcsvコマンドが実行中又は，Address Server - Data Collectionセットアップが処理中のため，コマンドの実行を中止しました。

84

Address Serverが停止したためコマンドの実行を中止しました。

85

稼働情報の取得ができませんでした。

86

範囲外の保存期間が指定されました。

注意

このコマンドを実行するためには，Mail Serverがインストールされている必要があります。

このコマンドを実行するためには，Address Serverが起動している必要があります。

このコマンドは，「Address Server - Data Collection」サービスの起動状態に関わらず実行できます。

mlstat.csv及び，mlbstat.csv出力中にコマンドを強制終了した場合，mlstat.csv及び，mlbstat.csvの出力内容に不正な行が出力される場合があります。

Address Server - Data Collectionセットアップが処理中の場合，gcolcsvコマンドは実行できません。

(e)　ユーザ実行タイプの稼働情報CSVファイルを出力する

ユーザ実行タイプの稼働情報CSVファイルを出力する方法を説明します。この操作で作成される稼働情報CSVファイルの詳細については，マニュアルの「4.3.2　Mail Server稼働情報CSVファイル」の「(3)ユーザ実行タイプ」を参照してください。gcolcsvコマンドの詳細については，「gcolcsvコマンド」を参照してください。

ユーザ実行タイプの稼働情報CSVファイルを出力するためには，次の手順で，gcolcsvコマンドを実行してください。

システム管理者のアカウントでログオンする。

<Address Server - Data Collectionインストールディレクトリ>¥Tool¥gcolcsvを実行する。
稼働情報CSVファイルが，次のディレクトリに出力されます。
＜Address Server - Data Collectionセットアップで指定したデータ格納ディレクトリ＞¥ColData¥Csvディレクトリ

注意

データ量が多い場合gcolcsvコマンドの実行に時間がかかる場合があります。

毎日定刻に1回実行するなど，自動的に実行させたい場合は，OSの機能を使用してください。

(3)　運用上の注意事項

Address Server - Data Collectionを使用するにあたっては次の注意事項があります。

●クライアントからの1日のアクセスが大量にあって，Address Server，Mail Serverのログに1日の情報が格納できない場合は，正常な稼働情報が取得できません。Address Server，Mail Serverのログの詳細については，マニュアルの「3.4.7 Address Serverの設定」を参照してください。

●＜Address Serverインストールディレクトリ＞¥nxcdirディレクトリにあるnxclogファイル及びnxclog.001～nxclog.999を移動・削除・編集しないでください。

●Address Server - Monitorで稼働情報CSVファイルを取得する場合には，最上位組織ID，組織ID，組織略称は，Address Serverのアドレス管理ドメイン内でユニークに設定する必要があります。

●Address Server - Data Collectionが作成するファイル（稼働情報CSVファイルなど）を直接修正しないでください。修正する場合は，別のファイルにコピーしたものを使用してください。

●稼働情報CSVファイルは毎日情報が追加されていきます。ディスク領域が不足している場合は， 稼働情報CSVファイルを定期的に別なディスクに移動してください。この場合， 稼働情報CSVファイルの移動は「Address Server - Data Collection」サービスが停止した状態で行ってください。

●セットアップ直後は，CSVファイルは出力されません。出力されるのは，Address Server - Data Collectionが1時間以上動作した日の翌日以降です。

●稼動情報CSVファイルのmluser.csvの記事削除数及びmlboard.csvの記事削除成功/失敗数には期限切れによる記事削除数はカウントされません。

● POP3または，IMAP4を使用するにあたっては，次の注意事項があります。

メール送信数のカウントについて(mlsend.csv)
POP3または，IMAP4クライアントどちらを使用した場合も，Groupmax Mail Serverを介さずに直接sendmailに送信メールを渡すため，メール送信数をカウントすることができません。

メール受信数のカウントについて(mlrecv.csv)
メールボックスにメールが格納されたときにカウントします。Groupmax専用クライアントの場合と同じです。

受信メール参照数のカウントについて(mlopen.csv)
POP3は一般的に受信メール一覧を表示するときに，メールを１件ずつダウンロードし，ダウンロードしたメールはメールサーバから削除します。このダウンロード１件をメール参照１件としてカウントしています。つまり一覧を表示しただけですべてのメールを参照したようにカウントします。
IMAP4は一般的に受信メール一覧を表示するときに，メールを１件ずつダウンロードしますが，ダウンロードしたメールを削除しません。このダウンロード１件をメール参照１件としてカウントしています。つまり一覧を表示しただけですべてのメールを参照したようにカウントします。IMAP4メールクライアントのキャッシュがなくなると再度ダウンロードすることがあります。

ログイン，ログアウトのカウントについて(aduser.csv，mlpop3.csv)
POP3または，IMAP4クライアントどちらを使用した場合でも，サーバ内でログイン，ログアウトが発生するため，実際の認証回数よりも多くなります。

IMAP4を使用した掲示板へのアクセス回数のカウントについて
IMAP4は一般的に記事一覧を表示するときに，記事を１件ずつダウンロードしますが，ダウンロードした記事は削除しません。このダウンロード１件を記事参照１件としてカウントしています。つまり一覧を表示しただけですべての記事を参照したようにカウントします。

付録J.4　画面の説明

＜この項の構成＞

(1)　Address Server - Data Collectionセットアップ画面

(2)　ディレクトリ選択画面

(3)　ファイル保存期間の設定画面

(4)　編集方法の設定画面

(5)　取得間隔の設定画面

(6)　データ採取時刻設定画面

(1)　Address Server - Data Collectionセットアップ画面

「スタート」メニューから「Groupmaxサーバ」を選択し，さらに「Address Server - Data Collection セットアップ」をクリックすると起動されます。

「Address Server - Data Collection セットアップ」を起動すると次の画面が表示されます。

Address Server - Data Collectionセットアップ画面

データ格納ディレクトリ

データ格納ディレクトリにはAddress Server - Data Collectionが取得した稼働情報やCSVファイルが格納されます。データ格納ディレクトリには任意のディレクトリを設定することができます。設定されたディレクトリにColDataディレクトリが作成されます。

データ格納ディレクトリとして指定するために必要なディスク容量についてはマニュアルの「付録Fデータ格納ディレクトリのディスク容量の見積り」を参照してください。

項目の説明

「ディレクトリ名(P)」

データ格納ディレクトリのディレクトリ名を指定します。

セットアップ画面を初めて起動した場合

デフォルトのディレクトリ名として，Address Server - Data Collectionインストールディレクトリが設定されます。

再セットアップの場合

既存のデータ格納ディレクトリが設定されます。

「参照(V)...」

データ格納ディレクトリのディレクトリ名指定を補助します。

「参照(V)...」ボタンをクリックすると「ディレクトリ選択 」画面を表示し，ディレクトリを選択できます。

「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする(C)」

再セットアップで「ディレクトリ名(P)」を変更すると，このチェックボックスが選択できるようになります。チェックボックスをオンにすることにより変更前のデータが変更後のデータ格納ディレクトリにコピーされます。

「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報を削除する(D)」

「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする(C)」をオンにした場合にこのチェックボックスが選択できるようになります。このチェックボックスをオンにするとデータをコピーした後に，変更前のデータ格納ディレクトリが削除されます。

注意事項

「ディレクトリ名(P)」に設定したディレクトリがない場合は，「XXXXXXディレクトリを作成しますか？」のメッセージが表示されます。ディレクトリを作成してセットアップを完了する場合は，「ＯＫ」を選択してください。ディレクトリを作成しない場合は，「キャンセル」を選択してください。

「ディレクトリ名(P)」に設定したディレクトリにColDataディレクトリがある場合は，「XXXXXXデータ格納ディレクトリが既に存在します。データ格納ディレクトリの設定を続けますか？」のメッセージが表示されます。このColDataディレクトリをデータ格納ディレクトリに使用する場合は，「ＯＫ」を選択してください。データ格納ディレクトリに使用しない場合は，「キャンセル」を選択してください。

データ格納ディレクトリにネットワークドライブや，特別なアクセス権限のあるディレクトリを指定する場合は次の設定が必要です。

「コントロールパネル」から「管理ツール」の「サービス」を開く

「Address Server - Data Collection」を選択し，「プロパティ」ボタンをクリックする

「ログオン」タブを選択後，「アカウント(T)」を選択し，データ格納ディレクトリにフルコントロール許可のあるアカウントを指定する

指定したアカウントの「パスワード(P)」と「パスワードの確認入力(C)」を設定し，「OK」をクリックする

モニタ情報の取得

Address Server - Monitorの「Data Collectionサーバの稼働状況を監視する」機能を利用するための情報を取得するかどうかを選択します。

項目の説明

「取得間隔の設定(I)」ボタン

Address Server - Monitorに提供する監視情報を取得する/しないの設定と取得する間隔を設定します。Address Server - Data Collectionはここで指定した間隔で監視情報を取得します。

「取得間隔の設定(I)」ボタンをクリックすると，「取得間隔の設定 」画面を表示します。

「サービス開始時にモニタ情報を取得する(M)」チェックボックス

「サービス開始時にモニタ情報を取得する(M)」のチェックボックスをオンにするとData Collectionサービス起動時にモニタ情報を取得します。チェックをオフにすることにより，サービス起動時にシステムへの負荷を軽減することができます。

チェックをオフにした場合の初回のモニタ情報の取得タイミングは，Data Collectionサービス起動後，モニタ情報の取得間隔を経過した時点となります。但し，セキュリティ情報については，この指定に関わらず毎時00分の時点で取得されます。

セットアップ画面をはじめて起動した場合は，デフォルトでオンになっています。

注意事項

Address Server - Monitorを使用しない場合は「取得間隔の設定」画面でチェックをオフにすることをお勧めします。オフにすることにより，情報取得を行わないためマシンの負荷が軽減できます。

「取得間隔の設定」画面でチェックの状態を変更した場合，Address Serverのサービス(アドレスサービス)を再起動する必要があります。Address Serverのサービス(アドレスサービス)の再起動方法については，マニュアル「Groupmax Address/Mail Version 7 システム管理者ガイド 基本操作編」を参照してください。

Address Server - Monitorでレスポンス情報を監視する場合は，これ以外の設定も必要です。「Address Serverの設定 」を参照してください。

稼働情報の設定

稼働情報の取得に関する設定を行います。

項目の説明

「データ採取時刻の設定(T)」ボタン

Address Server - Data Collectionが稼働情報CSVファイルを作成するための情報を採取する時刻を設定します。ここで指定した時刻に， Address Server，Mail Serverの前日分の稼働情報の採取，及びObject Serverからの組織やユーザ情報の採取などが行われます。

「データ採取時刻の設定(T)」ボタンをクリックすると，「データ採取時刻設定 」画面が表示されます。

「編集方法の設定(E)」ボタン

Address Server - Monitorで作成されるgrpmailuser.csv, grpmailboard.csv, groupmaxnt.csv, mailtop10.csv, boardtop10.csvの掲示板アクセス件数の編集方法を，アクセスという行為でカウントするのか，アクセスが成功した場合だけカウントするのかを選択することができます。

また，Address Server - Data Collectionで作成されるメール送信履歴情報(mlsend.csv)，メール受信履歴情報(mlrecv.csv)に同報者情報を出力するかどうかの設定を行うことができます。

「編集方法の設定(E)」ボタンをクリックすると「編集方法の設定」画面が表示されます。

「ファイル保存期間の設定(K)」ボタン

稼働情報として採取した情報など，Address Server - Data Collectionがデータ格納ディレクトリに作成したファイルの保存期間を設定します。 保存期間を長く設定するほど，データ格納ディレクトリのディスク使用量が増加します。

「ファイル保存期間の設定(K)」ボタンをクリックすると，「ファイル保存期間の設定 」画面が表示されます。

Address Server - Monitorが数日間停止していために稼働情報の収集が行われなかった場合でも，ここで設定した期間は稼働情報が保存されているため，Address Server - Monitorが停止中の稼働情報をまとめて収集することができます。

「稼働情報CSVファイルサイズ警告(S)」

チェックをオンにした場合， CSVファイルのサイズが「しきい値」を超えるとイベントログに警告メッセージを出力します。

稼働情報CSVファイルのサイズの確認は，稼働情報の採取後，稼働情報CSVファイルが作成された時点で行なわれます。

しきい値の指定はMB(メガバイト)単位で1～1000の値を指定できます。セットアップ画面をはじめて起動した場合のしきい値は100MBです。

MB(メガバイト)は1024×1024バイトです。

注意事項

「編集方法の設定(E)」で設定する値は，すべてのAddress Server - Data Collectionで同じにしてください。同じにしないとAddress Server - Monitorで集計した値に統一性がなくなります。

ホスト名の設定

Address Server - Data Collectionのホスト名を255文字以内で指定します。

項目の説明

「ホスト名(N)」

セットアップ画面を初めて起動した場合は，仮のホスト名が表示されます。

指定したホスト名はAddress Server - Monitorで作成されるCSVファイルのホスト名として使用されます。

注意事項

登録するホスト名には，Address Serverを構築したときに，アドレスサーバの登録で「ドメイン名/ホスト名」に指定した値を使ってください。アドレスサーバで登録したホスト名と異なる場合は，Address Server - Monitorで作成されるCSVファイルが正しく集計されません。

指定したホスト名がhostsファイル， DNSサーバのどちらにもに登録されていない場合，ホスト名のIPアドレス解決ができるようにLAN環境を設定してください。

クラスタ機のフェールオーバー機能を使用する場合は，ホスト名に必ずネットワーク名を指定してください。クラスタ環境の設定の詳細についてはマニュアルの「付録C Windows NTクラスタ環境の設定」を参照してください。

その他

項目の説明

「ＯＫ」ボタン

「OK」ボタンをクリックすると，セットアップ画面で設定した内容が適用されます。

「キャンセル」ボタン

「キャンセル」ボタンをクリックすると，セットアップ画面で設定した内容を適用せずに終了します。

注意事項

「Address Server - Data Collection」サービスが起動している場合は，設定の変更はできません。「Address Server - Data Collection」サービスが起動している場合，「Address Server - Data Collectionサービスが起動中です。Address Server - Data Collectionサービス停止後に，OKボタンをクリックして下さい。」を表示し，設定画面に戻ります。

(2)　ディレクトリ選択画面

Address Server - Data Collectionセットアップ画面の「参照(V)...」ボタンをクリックすると表示されます。

Address Server - Data Collectionのデータ格納ディレクトリのディレクトリ名を選択します。

ディレクトリ選択画面

項目の説明

「OK」ボタン

「OK」ボタンをクリックすると，「ディレクトリ名(P)」に表示されているディレクトリをデータ格納ディレクトリとしてAddress Server - Data Collectionセットアップ画面の「ディレクトリ名(P)」に設定します。

「キャンセル」ボタン

「キャンセル」ボタンをクリックすると，内容を変更せずに終了します。

注意事項

ドライブとして選択できるのはハードディスク及びネットワークドライブだけです。

(3)　ファイル保存期間の設定画面

Address Server - Data Collectionセットアップ画面の「ファイル保存期間の設定(K)」ボタンをクリックすると表示されます。

Address Server - Data Collectionが作成する稼働結果データ，及び，ログファイルの保存期間を設定します。保存期間を過ぎた稼働結果データ，及びログファイルは削除されます（ただし，CSVファイルは削除されません）。

ファイル保存期間の設定画面

項目の説明

「稼働結果データ(D)」

「XX日」又は「無制限」をチェックします。日数指定の範囲は，1日から99日までです。「無制限」を選択した場合は，作成した稼働結果データファイルは削除されません。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，デフォルトの日数60日が表示されます。

「Data Collectionのログ(L)」

「XX日」又は「無制限」をチェックします。日数指定の範囲は，1日から99日までです。「無制限」を選択した場合は，作成したAddress Server - Data Collectionのログファイルは削除されません。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，デフォルトの日数60日が表示されます。

「OK」ボタン

「OK」ボタンをクリックすると，設定した内容を記憶して画面を終了します。セットアップ画面の「OK」が選択されると適用されます。

「キャンセル」ボタン

「キャンセル」ボタンをクリックすると，指定した内容を記憶せずに画面を終了します。

指定できる範囲は，1日から99日までです。

保存期間「無制限」を選択した場合，作成したファイルは削除されません。

初回セットアップ時の，デフォルトの保存期間は60日です。

注意事項

保存期間を超えた稼働結果データとAddress Server - Data Collectionのログは，「データ採取時刻の設定(T)」に設定した時刻に，情報を採取した後に削除されます。

稼働結果データの保存期間は，Address Server - Monitorで稼働情報の編集を定期的に行う間隔の2倍以上の期間を指定してください。例えば，月に1回一月分の稼働情報の編集を行う場合，60日以上の期間を指定するようにします。

Address Server - Monitorを使用しない場合は，連休時など，最大のサーバ連続停止期間の2倍の期間を指定してください。例えば，夏季連休が一番長い連休で７日間の場合，１４日以上の期間を指定するようにします。

(4)　編集方法の設定画面

Address Server - Data Collectionセットアップ画面の「編集方法の設定(E)」ボタンをクリックすると表示されます。

Address Server - Data Collection及び，Address Server - Monitorが作成する稼働情報CSVファイルに関する設定を行います。

編集方法の設定画面

掲示板アクセス編集

Address Server - Monitorで作成されるgrpmailuser.csv, grpmailboard.csv, groupmaxnt.csv, mailtop10.csv, boardtop10.csvの掲示板アクセス件数の編集方法を設定します。

項目の説明

「アクセス失敗時もカウント(F)」

「アクセス失敗時もカウント(F)」を選択すると，例えば権限がない掲示板に対して記事掲示を行うと操作はエラーになりますが，Address Server - Data Collectionでは記事掲示１回とカウントします。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，「アクセス失敗時もカウント(F)」が選択されています。

「アクセス成功時のみカウント(S)」

アクセス成功時のみカウントする場合
「アクセス成功時のみカウント(S)」を選択すると，例えば権限がない掲示板に対して記事掲示を行うと操作はエラーになりますが， Address Server - Data Collectionではカウントしません。

注意事項

「アクセス失敗時もカウント(F)」，又は「アクセス成功時のみカウント(S)」すべてのAddress Server - Data Collectionで同じにしてください。同じにしないとAddress Server - Monitorで集計した値に統一性がなくなります。

同報者情報の出力

Address Server - Data Collectionで作成されるメール送信履歴情報(mlsend.csv)，メール受信履歴情報(mlrecv.csv)に同報者情報を出力するかどうかを設定します。

項目の説明

「メール送信履歴情報に同報者情報を出力する(M)」

「メール送信履歴情報に同報者情報を出力する(M)」のチェックボックスをオンにするとメール送信履歴情報(mlsend.csv)に同報者情報を出力するようになります。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，デフォルトでオフになっています。

「メール受信履歴情報に同報者情報を出力する(R)」

「メール受信履歴情報に同報者情報を出力する(R)」のチェックボックスをオンにするとメール受信履歴情報(mlrecv.csv)に同報者情報を出力するようになります。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，デフォルトでオフになっています。

注意事項

同報者情報の出力する場合は，ディスク使用量の削減のため，「メール送信履歴情報に同報者情報を出力する(M)」をオン，「メール受信履歴情報に同報者情報を出力する(R)」をオフにすることをお勧めします。

「同報者情報の出力」の設定を変更した場合，Address Serverのサービス(アドレスサービス)を再起動する必要があります。 Address Serverのサービス(アドレスサービス)の再起動方法については，マニュアル「Groupmax Address/Mail Version 7 システム管理者ガイド 基本操作編」を参照してください。

その他

項目の説明

「OK」ボタン

設定した内容を記憶して画面を終了します。セットアップ画面の「OK」が選択されると適用されます。

「キャンセル」ボタン

設定した内容を記憶せずに画面を終了します。

(5)　取得間隔の設定画面

Address Server - Data Collectionセットアップ画面の「取得間隔の設定(I)」ボタンをクリックすると表示されます。

Address Server - Monitorで「Data Collectionサーバの稼働状況を監視する」機能を使用する場合に，Address Server - Monitorに提供する監視情報を取得する間隔を設定します。

取得間隔設定画面

項目の説明

各情報のチェックボックスをオンにするとAddress Server - Monitorに提供する情報を定期的に取得するようになります。

「セキュリティ情報(S)」

チェックをオンにした場合，Address Server - Monitorに提供するセキュリティ情報を取得します。

単位は時間です。1～24の整数を指定してください。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，2が指定されています。

「レスポンス情報(R)」

チェックをオンにした場合，Address Server - Monitorに提供するレスポンス情報を取得します。

単位は分です。10～1440の整数を指定してください。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，20が指定されています。

「メールボックス使用量(B)」

チェックをオンにした場合，Address Server - Monitorに提供するメールボックス使用量の情報を取得します。

単位は時間です。1～24の整数を指定してください。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，12が指定されています。

「メールキュー情報(Q)」

チェックをオンにした場合，Address Server - Monitorに提供するメールキュー情報を取得します。

単位は分です。10～1440の整数を指定してください。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，20が指定されています。

「OK」ボタン

設定した内容を記憶して画面を終了します。セットアップ画面の「OK」が選択されると適用されます。

「キャンセル」ボタン

設定した内容を記憶せずに画面を終了します。

注意事項

間隔を短くするほど，マシンへの負荷が高くなります。

(6)　データ採取時刻設定画面

Address Server - Data Collectionセットアップ画面の「データ採取時刻の設定(T)」ボタンをクリックすると表示されます。

Address Server - Data Collectionが稼働情報CSVファイルを作成するための情報を採取する時刻を設定します。

データ採取時刻設定画面

項目の説明

「時(H)」

採取開始時刻の時間部分を指定します。0～23を選択してください。1時間間隔で選択できます。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，10が指定されています。

「分(M)」

採取開始時刻の分部分を指定します。0～55を選択してください。５分間隔で選択できます。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，0が指定されています。

「OK」ボタン

設定した内容を記憶して画面を終了します。セットアップ画面の「OK」が選択されると適用されます。

「キャンセル」ボタン

設定した内容を記憶せずに画面を終了します。

注意事項

「採取開始時刻」に設定する時刻は，Address Serverが確実に起動している時刻を指定してください。Address Serverが起動していない場合，稼働情報CSVファイルの宛先などの情報がニックネームに変換できず，OR名で出力されます。

サーバに負荷がかからないように，深夜から早朝にかけての時刻に設定することをお勧めします。

付録J.5　稼働情報のバックアップを取得する

＜この項の構成＞

(1)　gcolbkupコマンド

(2)　バックアップとリストア手順

(1)　gcolbkupコマンド

Address Server - Data Collectionの稼働情報をバックアップするためには，バックアップ前にgcolbkupコマンドを使用してバックアップデータをコピーします。ここでは， Address Server - Data Collectionのバックアップコマンドである，gcolbkupコマンドについて説明します。

gcolbkupコマンドは，<Address Server - Data Collectionインストールディレクトリ>¥Toolディレクトリにあります。バックアップとリストアの手順については「バックアップとリストア手順 」を参照してください。

機能

Address Server - Data Collectionが作成する稼働情報ファイル，及び，セットアップ情報をコピー先ディレクトリにコピーします。テープなどのバックアップ媒体に保存する場合は，gcolbkupコマンドが正常終了した後に，コピー先ディレクトリを格納してください。

形式

gcolbkup　[-s]　<コピー先ディレクトリ>

引数を指定しなかった場合，簡単な使用方法を出力します。

usage: gcolbkup [-s] destination_dir

引数

-s

標準出力へのメッセージ出力を抑止します。バッチ運用などでメッセージを標準出力に表示すると問題がある場合に指定します。

コピー先ディレクトリ

Address Server - Data Collectionのバックアップ情報のコピー先ディレクトリを指定します。ドライブ名を含めて100文字以内のディレクトリ名を指定します。

引数を指定しなかった場合，簡単な使用方法を出力します。

usage: gcolbkup [-s] destination_dir

終了値

コマンド終了時，次の値で終了します。

0

正常終了。

1

引数が指定されていません。

20

Address Server - Data Collectionが正常にインストールされていません。

21

指定したディレクトリパスが100文字を超えています。

22

コピー先ディレクトリ¥ColDataディレクトリの削除が正しくできませんでした。

23

コピー先ディレクトリ¥ColDataがディレクトリではありません。

24

コピー時にエラーが発生しました。

25

コピー先ディレクトリの完全バス名の取得に失敗しました。

26

Address Server - Data Collectionのセットアップが完了していません。

27

コピー先ディレクトリの削除確認で"n"を応答したため，コマンドを中断しました。

28

Address Server - Data Collectionセットアップが処理中のためコマンドの実行を中止しました。

29

コピー先ディレクトリの確認で"n"を応答したため，コマンドを中断しました。

30

指定したコピー先ディレクトリがデータ格納ディレクトリ下であるため，コマンドを中断しました。

注意

コピー先ディレクトリ¥ColDataディレクトリが存在する場合，コピー先ディレクトリ¥ColData以下を削除しても良いかの確認メッセージが出力されます。"n"を応答すると，コマンドはコピーを行わずに終了します。-sオプションが指定されている場合，削除の確認は行われずに強制的に既存コピー先ディレクトリ¥ColData以下を削除するので注意してください。

コピー先ディレクトリを複数指定した場合は，最後に指定したディレクトリが有効になります。

コピー先ディレクトリにスペースを含むディレクトリを指定する場合は，コピー先ディレクトリを""で囲んでください。
<例>
gcolbkup "C:¥Program Files¥Backup¥990701"

(2)　バックアップとリストア手順

バックアップ手順

Address Server - Data Collectionのデータ格納ディレクトリをバックアップする手順を次に示します。バックアップはサービスの起動中でも停止中でも実行できます。

システム管理者のアカウントでログオンする

<Address Server - Data Collectionインストールディレクトリ>¥Tool¥gcolbkup <コピー先ディレクトリ> を実行する
データ格納ディレクトリの内容が<コピー先ディレクトリ>にコピーされます。

<コピー先ディレクトリ>をテープなどのバックアップ媒体に保存する

注意

データ量が多い場合gcolbkupコマンドの実行に時間がかかる場合があります。

コピー先ディレクトリには十分な空き容量があることを確認してください。コピーに必要な空き容量は，データ格納ディレクトリ下の容量をWindows NTエクスプローラのディレクトリのプロパティなどで確認してください。

リストア手順

Address Server - Data Collectionのバックアップデータからのリストアする手順を次に示します。

Address Server - Data Collectionをインストールする(インストールされた状態の場合この手順は不要です)

システム管理者のアカウントでログオンする

「Address Server - Data Collection」サービスが起動している場合，サービスを停止する

バックアップしたデータを任意のディレクトリに格納する

Address Server - Data Collectionセットアップを起動する

格納したディレクトリのColDataを除いたパスをデータ格納ディレクトリとして設定する
このとき，「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする(C)」のチェックは必ずオフにします。

「OK」をクリックする

「Address Server - Data Collection」サービスを起動する

「Address Server」サービスが起動している場合，サービスを再起動する

付録J.6　トラブルシュート

＜この項の構成＞

(1)　Address Server - Data Collectionセットアップのメッセージ一覧

(2)　gcolcsvコマンドのメッセージ一覧

(3)　gcolbkupコマンドのメッセージ一覧

(4)　イベントログのメッセージ一覧

(5)　代表的なトラブルについての対処方法

(6)　こんな時には．．．

(1)　Address Server - Data Collectionセットアップのメッセージ一覧

Windows ソケットの初期化に失敗しました。

要因

Windows ソケットの初期化に失敗しました。

対処

TCP/IPの設定が正しく行われているか確認してください。

メモリ確保に失敗しました。

要因

使用できる仮想メモリが不足しています。

対処

不要なプロセスを終了後，再度環境セットアップを起動してください

Address Server - Data Collectionのインストールパスを取得できませんでした。

要因

レジストリが破壊されている可能性があります。

対処

Address Server - Data Collectionを再インストールしてください。

ディレクトリ名が不正です。

要因

データ格納ディレクトリとして指定したディレクトリ名が正しくありません。

対処

正しいディレクトリ名を指定してください。

保存期間には1から99迄の値を指定してください。

要因

ファイル保存期間の設定で1～99の範囲外の値が指定されました。

対処

1～99の範囲内で指定してください。

セキュリティ情報の取得間隔は1から24迄の値を指定してください。

要因

セキュリティ情報の取得間隔に1～24の範囲外の値が指定されました。

対処

1～24の範囲内で指定してください。

メールボックス使用量の取得間隔は1から24迄の値を指定してください。

要因

メールボックス使用量の取得間隔に1～24の範囲外の値が指定されました。

対処

1～24の範囲内で指定してください。

レスポンス情報の取得間隔は10から1440迄の値を指定してください。

要因

レスポンス情報の取得間隔に10～1440の範囲外の値が指定されました。

対処

10～1440の範囲内で指定してください。

メールキュー情報の取得間隔は10から1440迄の値を指定してください。

要因

メールキュー情報の取得間隔に10～1440の範囲外の値が指定されました。

対処

10～1440の範囲内で指定してください。

設定ファイルを作成する事ができませんでした。

要因

環境設定ファイルを作成できませんでした。

対処

インストールディレクトリ及び，データ格納ディレクトリに書込み許可があるか確認してください。

ホスト名が不正です。

要因

ホスト名が指定されていません。

対処

正しいホスト名を指定してください。

設定ファイルの内容を変更できませんでした。

要因

環境設定ファイルの内容を更新できませんでした。

対処

インストールディレクトリ及び，データ格納ディレクトリに書込み許可があるか確認してください。

XXXディレクトリを作成しますか？

要因

指定したデータ格納ディレクトリが存在しないため新規に作成するかの確認ダイアログです。

対処

「OK」を選択した場合，XXXディレクトリを新規に作成してセットアップを続行します。「キャンセル」を選択した場合，設定画面に戻ります

指定したパスはディレクトリのパスではありません。
ディレクトリのパスを指定して下さい。

要因

データ格納ディレクトリとして指定されたディレクトリがファイルなど，ディレクトリ以外のパスとして存在します。

対処

正しいディレクトリを指定してください。

XXXディレクトリ以下にColDataファイルが存在します。
ColDataファイルを削除してもよろしいですか？

要因

データ格納ディレクトリとして指定したディレクトリ¥ColDataがファイルとして存在します。

対処

削除して問題なければ「OK」選択ししてください。ColDataファイルを削除後に，セットアップを続行します。「キャンセル」を選択した場合，設定画面に戻ります

XXXディレクトリが既に存在します。
データ格納ディレクトリの設定を続けますか？

要因

データ格納ディレクトリとして指定されたXXXディレクトリが既に存在します。

対処

Address Server - Data Collectionのデータ格納ディレクトリとして以前設定していたディレクトリでデータを再利用する場合は「OK」を選択してください。それ以外の場合は，別のデータ格納ディレクトリを指定してください。

変更後のディレクトリ名が，変更前のディレクトリ名と同じです。
ファイルのコピーは行ないません。

要因

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする指定がされましたが，変更前と変更後のディレクトリが同一であるため，コピーは行いません。

対処

そのまま操作を続行してください。

データのコピーが失敗しました。
設定内容の変更は行なわれません。

要因

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする指定がされましたが情報のコピー中にエラーが発生しました。

対処

指定したデータ格納ディレクトリのアクセス権限を確認するか，別のデータ格納ディレクトリを指定してください。

ファイルのコピー中にキャンセルを受付けました。
既にコピーを終えたファイルは削除する必要があります。

要因

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピー中にキャンセルされたため，データ格納ディレクトリの変更は行われませんでした。

対処

変更後のデータ格納ディレクトリとして指定したディレクトリ下にコピーされたファイルは削除してください。

変更前ディレクトリ以下のデータを全て削除できませんでした。

要因

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報を変更後のデータ格納ディレクトリにコピー後に，変更前データ格納ディレクトリ以下のファイルの削除に失敗しました。

対処

変更前データ格納ディレクトリ以下のファイルを手動で削除してください。

指定したデータ格納ディレクトリは，リストアされたディレクトリです。
設定内容をバックアップ実行前の状態に戻しますか？

要因

データ格納ディレクトリとして，バックアップディレクトリ，又はバックアップした情報をリストアしたディレクトリを指定しました。

対処

バックアップ実行時の状態にする場合は，「OK」を選択してください。「キャンセル」を選択すると設定画面に戻ります。

バックアップ以前の設定は，再度環境セットアップを実行し確認して下さい。

要因

バックアップ実行時の環境に設定環境を戻しました。

対処

Address Server - Data Collectionセットアップを起動して，運用したい設定内容になっているか確認し，必要に応じて設定内容を変更してください。

バックアップのリストアに失敗しました。
再度環境セットアップを実行して下さい。

要因

バックアップのリストアが失敗しました。

対処

環境セットアップを再度実行してください。

設定内容の変更を続行します。

要因

設定内容の変更を続行します。

対処

必要なし。

Address Server - Data Collectionサービスが起動中です。
Address Server - Data Collectionサービス停止後に，セットアップ起動画面のOKボタンをクリックして下さい.。

要因

「Address Server - Data Collection」サービスが動作中のためセットアップを実行できません。

対処

「Address Server - Data Collection」サービスを停止後にセットアップを実行してください。

Address Server - Data Collectionのバックアップコマンドが起動中です。
Address Server - Data Collectionバックアップコマンド終了後に，セットアップ起動画面のOKボタンをクリックして下さい。

要因

gcolbkupコマンドが動作中のためセットアップを実行できません。

対処

gcolbkupコマンド終了後にセットアップを実行してください。

Groupmax Address Serverがインストールされていません。
Groupmax Address Server - Data Collectionの環境設定を続けますか？

要因

前提のプログラムであるAddress Serverがインストールされていません。

対処

「キャンセル」を選択してAddress Serverをインストールしてからセットアップを実行してください。「OK」を選択した場合は，セットアップを続行しますが，「Address Server - Data Collection」サービスの起動前にAddress Serverを必ずインストールする必要があります。

指定したホストのアドレスを確認できませんでした。
ホスト名を再度入力して下さい。

要因

指定されたホスト名のIPアドレス解決ができませんでした。

対処

(1)正しいホスト名を指定してください。

(2)指定したホスト名がhostsファイルに存在しない場合は，追加してください。

(3)DNS環境の場合は，DNSサーバで指定したホスト名のIPアドレス解決ができるように設定してください。

実行権限がありません。
Administratorグループに属するユーザで実行して下さい。

要因

セットアップを実行する権限がありません。

対処

Administratorグループに所属するユーザでログインしてからセットアップを起動してください。

環境セットアップは既に起動中です。

要因

環境セットアップを複数起動しようとしています。

対処

環境セットアップは複数起動する事はできません。

モニタ情報を取得の設定が変更されました。
Address Serverのサービスを再起動する必要があります。

要因

モニタ情報を取得する/しないの設定が変更されました。

対処

設定を有効にするためには，「Address Server」サービスを再起動してください。

Address Server - Data Collectionのセットアップが完了しました。

要因

セットアップが終了しました。

対処

必要ありません。

Address Server - Data Collectionのメールボックス情報採取コマンドが起動中です。
Address Server - Data Collectionメールボックス情報採取コマンド停止後に，セットアップ起動画面のOKボタンをクリックして下さい。

要因

gcolcsvコマンドが動作中のためセットアップを実行できません。

対処

gcolcsvコマンド終了後にセットアップを実行してください。

同報者情報の出力の設定が変更されました。
Address Serverのサービスを再起動する必要があります。

要因

同報者情報の出力の設定が変更されました。

対処

設定を有効にするためには，「Address Server」サービスを再起動してください。

稼働情報CSVファイルサイズ警告のしきい値は1から1000迄の値を指定してください。

要因

稼働情報CSVファイルサイズ警告のしきい値に1～1000の範囲外の値が指定されました。

対処

1～1000の範囲内で指定してください。

(2)　gcolcsvコマンドのメッセージ一覧

KDGD400-E Address Serverが起動していません。コマンドを中止します。

要因

Groupmax Address Serverが起動していないためコマンドを中止しました。

対処

Groupmax Address Server起動後，gcolcsvコマンドを実行してください。

KDGD401-E Mail Serverがインストールされていません。コマンドを中止します。

要因

Groupmax Mail Serverがインストールされていないため，コマンドを実行できません。

対処

Groupmax Mail Serverのインストール及び，設定終了後，gcolcsvコマンドを実行してください。

KDGD 402-E Mail Serverが正常にインストールされていません。コマンドを中止します。

要因

Groupmax Mail Serverのインストールが正しく行われていません。

対処

Groupmax Mail Serverのバージョンを確認し，再インストールしてください。

KDGD 403-E gcolcsvコマンドが実行中または，Address Server - Data Collectionセットアップが処理中のため，コマンドを実行できません。

要因

gcolcsvコマンドが既に起動中，又は，セットアップ処理中です。

対処

gcolcsvコマンド，セットアップ終了後，再度コマンドを実行してください。

KDGD404-W Address Serverが停止しました。コマンドを中止します。

要因

gcolcsvコマンド実行中にGroupmax Address Serverが停止したためコマンドを中止しました。

対処

Groupmax Address Server起動後，gcolcsvコマンドを実行してください。

KDGD405-E 稼働情報の採取が失敗しました。

要因

稼働情報採取中に，内部エラーが発生しました。

対処

保守員に連絡してください。

KDGD406-W コマンドの中断を受付けました。

要因

コマンドの中断を受け付けました。

対処

稼働情報を採取する場合は，再度gcolcsvコマンドを実行してください。

KDGD408-I 稼働情報の採取が終了しました。

要因

gcolcsvコマンドが正常終了しました。

対処

必要ありません。

KDGD411-E Address Server - Data Collection のセットアップが完了していません。コマンドを中止します。

要因

Address Server - Data Collectionのセットアップが終了していないため，コマンドを実行できません。

対処

Address Server - Data Collectionのセットアップ終了後，gcolcsvコマンドを実行してください。

KDGD412-E Address Server - Data Collection が正常にインストールされていません。コマンドを中止します。

要因

Address Server - Data Collectionが正しくインストールされていません。

対処

Address Server - Data Collectionの再インストール及び，セットアップ終了後，gcolcsvコマンドを実行してください。

KDGD413-E 保存期間に指定された値が不正です。１～999の範囲の値を指定してください。

要因

保存期間に指定された値が不正です。

対処

メール保存期間に１から999迄の数値を指定し，再度コマンドを実行してください。

KDGD414-W 記事情報を取得することができませんでした。掲示板ID[XXX]

要因

コマンド実行中に，XXXに示す掲示板が削除された可能性があります。

対処

正確な情報が必要な場合は，再度コマンドを実行してください。

(3)　gcolbkupコマンドのメッセージ一覧

KDGD002-E Address Server - Data Collection が正常にインストールされていません。コマンドを終了します。

要因

Address Server - Data Collection が正常にインストールされていないためコマンドを実行できません。

対処

Address Server - Data Collectionを再イントールして再度コマンドを実行してください。

KDGD004-E 指定したディレクトリが不正です。完全パスで1～100文字の範囲で指定してください。

要因

指定したディレクトリの完全パス名の長さが1～100文字の範囲外になっています。

対処

コピー先ディレクトリには完全パスで1～100文字以内のディレクトリを指定してください。

KDGD005-Q XXXディレクトリが既に存在します。ディレクトリ以下を削除しますか?

要因

コピー先ディレクトリが既に存在します。

対処

削除して問題ない場合はyを応答してください。削除したくない場合は，nを応答してコマンドを終了した後，別のコピー先ディレクトリを指定して再度バックアップコマンドを実行してください。

KDGD006-E ディレクトリでない XXX が存在します。別のディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

要因

XXXがディレクトリでないためバックアップができません。

対処

コピー先ディレクトリに別のディレクトリを指定して再度バックアップコマンドを実行してください。

KDGD007-E <パス名> ディレクトリのファイルの削除ができませんでした。コマンドを終了します。エラー(<エラーコード>)

要因

指定したコピー先ディレクトリ下のファイルの削除中にエラーが発生しました。

対処

指定したコピー先のディレクトリ下のファイルを他のプログラム(Excelなど)で使用していないか確認してください。

使用していない場合は，存在しないディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

KDGD008-E バックアップデータのコピー時にエラーが発生しました。コマンドを終了します。エラー(<エラーコード>)

要因

バックアップデータのコピー時にエラーが発生しました。

対処

エラーコードが2の場合

存在しないドライブのディレクトリを指定しました。正しいディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

エラーコードが13の場合

指定したディレクトリ又はドライブに書き込み権限がありません。書き込み権限のあるディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

エラーコードが28の場合

コピー先に指定したディレクトリのドライブに十分な空き容量がありません。十分な空き容量のあるディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。必要なディレクトリ容量については，エクスプローラのプロパティなどでAddress Server - Data Collectionのデータ格納ディレクトリ以下の容量を確認して，その容量以上の十分な空き容量のあるドライブを指定してください。

KDGD009-E 完全パスの取得に失敗しました。指定したディレクトリが正しいか確認してください。コマンドを終了します。エラー(<エラーコード>)

要因

指定したディレクトリの完全パスの取得に失敗しました。

対処

正しいディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

KDGD010-E セットアップが完了していないためバックアップはできません。コマンドを終了します。

要因

Address Server - Data Collectionセットアップの設定処理中のためバックアップは実行できませんでした。

対処

Address Server - Data Collectionセットアップ作業を終了してからバックアップを行ってください。

KDGD011-E バックアップ情報の上書きはできません。コマンドを中止します。

要因

KDGD005-Qのメッセージに対して"n"を応答したため，バックアップコマンドを中止しました。

対処

別のコピー先ディレクトリを指定して再度バックアップコマンドを実行してください。

KDGD012-E バックアップコマンドが既に起動中，または，セットアップ処理中です。バックアップコマンド，セットアップ画面を終了してから再度コマンドを実行してください。

要因

バックアップコマンドが既に起動中，又は，セットアップ処理中です。

対処

バックアップコマンド，セットアップ画面を終了してから再度コマンドを実行してください。

KDGD013-I コピーが完了しました。

要因

バックアップコマンドが正常に終了しました。

対処

コピー先ディレクトリをバックアップ媒体にバックアップしてください。

KDGD014-Q バックアップデータを XXX ディレクトリにコピーします。よろしいですか?

要因

コピー先ディレクトリの確認メッセージです。

対処

ディレクトリに誤りがなければ"y"を応答してください。コマンドを中止したい場合は"n"を応答してください。

KDGD015-W コマンドを中止します。

要因

KDGD014-Qメッセージに対して"n"を応答したためコマンドを中止しました。

対処

正しいディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

KDGD016-E データ格納ディレクトリ下にはコピーできません。コマンドを中止します。

要因

指定したコピー先ディレクトリ¥ColDataディレクトリがデータ格納ディレクトリ下のディレクトリであるためコマンドを中止しました。

対処

データ格納ディレクトリ以外のディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

(4)　イベントログのメッセージ一覧

KDGD600-W 稼働情報CSVファイル XXX のサイズが YYY MBを超えました。

要因

稼働情報CSVファイル XXXのサイズが，「稼働情報CSVファイルサイズ警告」で設定したしきい値YYY MBを超えました。

対処

該当する稼働情報CSVファイルをバックアップし，削除または，十分な空き容量のあるドライブに移動してください。

(5)　代表的なトラブルについての対処方法

現象

mlresprv.csvに内容が出力されない。

要因

Address Serverでレスポンス情報を取得する設定になっていないことが考えられます。

対処

「Address Serverの設定 」を参照して，Address Serverの設定を行っていない場合には設定を行ってください。またLOG_DIR_SV_RESPONSEに指定したディレクトリに,スペースを含まない，存在するディレクトリを指定しているか確認してください。

(6)　こんな時には．．．

データ格納ディレクトリを変更する

現在設定しているデータ格納ディレクトリのドライブの空き容量などが不足してきた場合などに，データ格納ディレクトリを変更するための手順を説明します。

Address Server - Data Collectionのデータ格納ディレクトリを変更する

Address Server - Data Collectionサービスを停止する

Address Server - Data Collection セットアップを起動する

「データ格納ディレクトリ」の「ディレクトリ名(P)」に変更後のデータ格納ディレクトリを指定する。

「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする(C)」のチェックボックスをオンにする
このチェックボックスをオンにすることにより，現在まで採取してきた稼働情報を引き続き利用することができます。

「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報を削除する(D)」のチェックボックスをオンにする。
このチェックボックスをオンにするとデータ格納ディレクトリ下の稼働情報を設定したディレクトリにコピーした後，変更前のデータ格納ディレクトリ下の情報が削除されます。

「OK」ボタンをクリックする。
データ格納ディレクトリの変更が行われます。

Address Server - Data Collectionサービスを開始する。

サーバのIPアドレスやホスト名を変更する

サーバのIPアドレスやホスト名が変更になった場合の環境設定手順について説明します。

Address Server - Data CollectionのIPアドレス，ホスト名を変更する場合

Address Server - Data Collectionのホスト名，IPアドレスの変更後，以下の手順を実施します。IPアドレスだけ変更する場合は，Address Server - Data Collectionにおける設定手順の手順1及び手順5だけ実施してください。

Address Server - Data Collectionにおける設定手順

Address Server - Data Collectionサービスを停止する

Address Server - Data Collection セットアップを起動する

「ホスト名の設定」の「ホスト名(N)」に変更後のホスト名を入力する

「OK」ボタンをクリックする。

Address Server - Data Collectionサービスを開始する。

Address Server - MonitorでData Collectionサーバの設定を行っている場合は以下の手順も実施します。

Address Server - Monitorにおける設定手順

Address Server - Monitorを起動する

「設定(S)」メニューから「Data Collectionサーバの設定(D)」を選択する

Data Collecitonサーバの設定ダイアログの「設定済ホスト名一覧(L)」からホスト名を変更するData Collecitonサーバを選択し，「追加/変更するホスト名(H)」に変更後のホスト名を入力する

「変更(M)」ボタンをクリックする

「閉じる」ボタンをクリックしダイアログを閉じる

Address Server - Data Collectionの時刻を変更する

Address Server - Data Collectionでの設定は不要です。

ただし，時刻を戻した場合，次のような動作になります

日付を跨って時刻を戻した場合，変更後の日付から変更前の日付の前日までの稼動情報は新たに採取しません。稼動情報CSVファイルには変更前の日付での稼動情報が編集されます。

Address Server - Data Collectionの時刻をセキュリティ情報の監視間隔以上戻した場合，Address Server - Monitorのセキュリティ情報の監視画面には変更前と変更後で重なる時間の情報が合計されて表示されます。

付録K　Address Server - Monitorのヘルプ

＜この節の構成＞

付録K.1　はじめに

付録K.2　Address Server - Monitor の概要

付録K.3　Address Server - Monitor を使う

付録K.4　画面の説明

付録K.5　稼働情報のバックアップを取得する

付録K.6　トラブルシュート

付録K.1　はじめに

＜この項の構成＞

(1)　このヘルプの使い方

(2)　関連マニュアルのご案内

(3)　他社商標

(1)　このヘルプの使い方

Address Server - Monitorは，ユーザの手引としてマニュアルとオンラインヘルプを提供しています。

ヘルプには，操作方法やエラーメッセージなど，作業中にすぐ知りたい情報が入っています。

次のような場合には，ヘルプを検索してご覧ください。

■操作方法がわからない

ヘルプ目次の「Addresss Server - Monitorを使う」を開いて，ヘルプを検索してください。

■作業中画面の項目の意味がわからない

ヘルプ目次の「画面の説明」を開いて，ヘルプを検索してください。

■エラーメッセージが表示されたが･･･

Addresss Server - Monitorに何らかの支障があってエラーメッセージが表示された場合は，ヘルプの目次から「メッセージ」を開いて，メッセージIDでヘルプを検索してご覧ください。エラーの原因と対処が参照できるようになっています。

キーワード検索もできます。

■こんなときはマニュアル「Groupmax Address Server - Monitor/Data Collection Version 6 システム管理者ガイド(3020-3-B51)」をお読みください

Addresss Server - Monitorの概要や機能を知りたい

Addresss Server - Monitorの構築や環境設定の方法を知りたい

Addresss Server - Monitorの出力するCSVファイルの形式を知りたい

Windows NTクラスタ環境の設定方法について知りたい

(2)　関連マニュアルのご案内

関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

Groupmax Address/Mail Version 7 システム管理者ガイド 基本操作編(3020-3-D10)

Groupmax Address/Mail Version 7 システム管理者ガイド ユティリティ編(3020-3-D11)

(3)　他社商標

AIXは，米国における米国International Business Machines Corp.の登録商標です。

HP-UXは，米国Hewlett-Packard Companyのオぺレーティングシステムの名称です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Excelは，米国Microsoft Corp.の商品名称です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows NTは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

付録K.2　Address Server - Monitor の概要

＜この項の構成＞

(1)　Address Server - Monitor とは

(1)　Address Server - Monitor とは

Address Server及びMail Serverを運用するシステム管理者にとって，サーバの負荷，サーバへの不正アクセス，メールや掲示板の利用率といった稼働状況を把握することは，重要な作業の一つです。

Address Server - Monitorは次のようなサービスを提供します。

定期的にAddress Server - Data CollectionからAddress Server及びMail Serverの稼働結果を収集します。また，複数サーバの稼働結果を編集して，システム管理者が稼働状況を解析できるように，ＣＳＶ形式ファイルで稼働情報を出力します。

専用画面にグラフ表示してシステム管理者が，現在の稼働状況を視覚的に捕らえることができるようにします。グラフに表示する情報は次の四種類です。

Address Serverの認証，パスワード変更の失敗数(不正アクセスの発生を監視できます)

メールボックスの使用率(メールボックスの空き容量不足の防止や，登録ユーザの分散の目安となります)

サーバ内に滞留しているメール数(通信障害や高負荷状態を察知する手段となります)

サーバレスポンス時間(メールサーバの高負荷状態を察知する手段となります)

付録K.3　Address Server - Monitor を使う

＜この項の構成＞

(1)　Address Server - Monitor のセットアップ

(2)　Address Server - Monitor を起動／終了する

(3)　Address Server - Data Collectionサーバを登録する

(4)　Address Server, Mail Serverの稼働状況を監視する

(5)　稼働情報収集のための設定

(6)　稼働情報CSVファイル

(7)　運用上の注意事項

(1)　Address Server - Monitor のセットアップ

(a)　LAN環境の設定

LAN環境の設定では，Address Server - Data Collection及びAddress Server - Monitorで使用するホスト名とサービス名及びポート番号を登録します。

ホスト名の登録

登録には，hostsファイルを使用する場合とDNS（Domain Name System）を利用する場合があります。

hostsファイルを使用する場合
ホスト名は，次のファイルに登録します。
<Windows NTインストールディレクトリ>¥system32¥drivers¥etc¥hosts
接続するすべてのAddress Server - Data Collectionのホスト名とＩＰアドレスを登録してください。
注意　最後のエントリ（行）にも，必ず改行を入れてください。

DNSを利用する場合
DNSを利用する場合，DNSサーバにホスト名を登録してください。
接続するすべてのAddress Server - Data Collectionのホスト名とＩＰアドレスを登録してください。

サービス名とポート番号の登録

<Windows NTインストールディレクトリ>¥system32¥drivers¥etc¥servicesファイルに，次のサービス名とポート番号を追加します。すべてのAddress Server - Data Collection，Address Server - Monitorに登録してください。

gadcolct　　　20144/tcp

<インストールディレクトリ>¥Sample¥servicesファイルに追加の例があります。

ファイアウォールの設定

ファイアウォールの設定については，マニュアルの「3.2 LAN環境の設定」の「(3)ファイアウォールの設定」を参照してください。

(b)　時間の設定

Address Server - Monitorを使用する場合は，Windows NTのコントロールパネルにある「日付と時刻」を使って，次に示す時間の設定を確認してください。

Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorに同一のタイムゾーン（時間帯）が設定されていることを確認してください。タイムゾーンが異なる場合， Address Server - MonitorはAddress Server - Data Collectionの情報を正しく取得できません。

Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorのシステムクロックの時刻を合わせてください。

(c)　Address Server - Monitorのセットアップ

Address Server - Monitorのセットアップの手順を次に示します。

システム管理者のアカウントでログオンする

「Address Server - Monitor」サービスが起動している場合は，サービスを停止する。

「スタート」メニューから「Groupmaxサーバ」を選択し，さらに「Address Server - Monitor セットアップ」をクリックする。
Address Server - Monitorのセットアップ画面が表示されます。

必要に応じてセットアップ画面内の設定を行い，「OK」をクリックする
設定が完了します。

セットアップの各画面の設定の詳細については「画面の説明 」を参照してください。

(d)　サービスの起動と停止

稼働結果を取得，及び収集するためには，すべてのAddress Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorのサービス（それぞれ「Address Server - Data Collection」サービス，「Address Server - Monitor」サービス）が起動している必要があります。

ここでは，サービスの起動と停止の方法について説明します。

起動方法

サービスの起動方法には自動と手動とがあります。それぞれの起動方法について説明します。

なお，Address Server - Data Collectionが稼働結果を取得したり，Address Server - Monitorに稼働結果を転送するためには「Address Server - Data Collection」サービスが起動している必要があります。また，Address Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionの稼働結果を収集する場合には「Address Server - Monitor」サービスが起動している必要があります。このため，サービスが自動で起動するように設定することをお勧めします。(インストール直後は「自動」起動に設定されています。)

自動で起動する場合

自動起動を設定した場合，次のマシン起動時から有効になります。

「コントロールパネル」から「管理ツール」の「サービス」を開く。

「Address Server - Monitor」サービスを選択し，「プロパティ」ボタンを選択する。

「スタートアップの種類」で「自動」を選択する。

「OK」を選択する。

注意　「ログオン」タブで「デスクトップとの対話サービスに許可」をチェックしないでください。

手動で起動する場合

「コントロールパネル」から「管理ツール」の「サービス」を開く。

「Address Server - Monitor」サービスを選択する。

「サービスの開始」を選択する。

停止方法

「Address Server - Monitor」サービスを停止するための手順を次に示します。

「コントロールパネル」から「管理ツール」の「サービス」を開く。

「Address Server - Monitor」サービスを選択する。

「サービスの停止」を選択する。

(2)　Address Server - Monitor を起動／終了する

(a)　Address Server - Monitor の起動

Address Server - Monitorを起動する手順を次に示します。

システム管理者のアカウントでログオンする

Address Server - Monitorを起動する
「スタート」メニューから「Groupmaxサーバ」を選択し，さらに「Address Server - Monitor」をクリックします。
Address Server - Monitor起動画面が表示されます。
Address Server - Monitor起動画面

(b)　Address Server - Monitor の終了

Address Server - Monitor の終了するには，Address Server - Monitor起動画面の「ファイル(F)」メニューから「閉じる(X)」を選択します。

(3)　Address Server - Data Collectionサーバを登録する

(a)　Address Server - Data Collectionサーバの登録/削除/変更

稼働情報の収集，及び状況監視の対象となるAddress Server - Data Collectionサーバを登録します。

Address Server - Monitor起動画面の「設定(S)」メニューから「Data Collection サーバの設定(D)...」を選択，又はツールバーの「Data Collection サーバの設定」ボタンをクリックすると「Data Collectionサーバの設定」画面が表示されます。

この画面ではAddress Server - Data Collectionサーバの登録，削除，登録したサーバのホスト名の変更を行うことができます。

Data Collectionサーバの設定画面

「設定済みホスト名一覧(L)」
Address Server - Data Collectionサーバとして既に登録されたサーバのホスト名を表示します。「変更(M)」又は「削除(D)」の時に指定します。

「追加/変更するホスト名(H)」
Address Server - Data Collectionサーバのホスト名を入力します。「追加(A)」又は「変更(M)」の時に指定します。

「追加(A)」ボタン
Address Server - Data Collectionサーバを追加する場合に選択します。

「変更(M)」ボタン
Address Server - Data Collectionサーバのホスト名を変更する場合に選択します。

「削除(D)」ボタン
Address Server - Data Collectionサーバを削除する場合に選択します。

「閉じる(C)」ボタン
Data Collectionサーバの設定画面を閉じる場合に選択します。

Address Server - Data Collectionサーバの登録

稼働情報の収集，及び状況監視の対象となるAddress Server - Data Collectionサーバを登録します。

「追加/変更するホスト名(H)」 にAddress Server - Data Collectionサーバのホスト名又はドメイン名付きのホスト名を255文字以内で入力し，「追加(A)」ボタンをクリックしてください。

指定したホスト名が登録され，「設定済みホスト名一覧(L)」に追加されます。

注意

「追加/変更するホスト名(H)」には，Address Server - Data Collectionセットアップで設定されているホスト名を必ず指定してください。

登録するAddress Server - Data Collectionがクラスタ機のフェールオーバー運用を行っているマシンである場合，「追加/変更するホスト名(H)」には，ネットワーク名を指定してください。クラスタ環境の設定の詳細についてはマニュアルの「付録C Windows NTクラスタ環境の設定」を参照してください。

「追加(A)」を選択したときに，Address Server - Data Collectionサーバへの接続が可能かどうかのチェックが行われます。Address Server - Data Collectionのサービスが未起動などの理由で，接続できない場合，「指定したホストに接続できませんでした。ホスト名の設定/変更処理を続行しますか？」の確認ダイアログが出力されます。指定ホスト名に間違いがないかを確認し，問題がなければ「OK」をクリックして続行してください。問題があるまま続行した場合，稼働情報の収集や，稼働状況の監視が正しく行われないので注意してください。

Address Server - Data Collectionサーバの削除

登録済みのAddress Server - Data Collectionサーバのホスト名を一覧から削除し，稼働情報の収集，及び，状況監視の対象外にします。

「設定済みホスト名一覧(L)」から削除対象のホスト名を選択し，「削除(D)」ボタンをクリックしてください。

選択したホスト名が「設定済みホスト名一覧(L)」から削除されます。

Address Server - Data Collectionサーバのホスト名変更

登録済みのAddress Server - Data Collectionサーバのホスト名を変更します。

「設定済みホスト名一覧(L)」から変更対象のホスト名を選択し，「追加/変更するホスト名(H)」 に変更後のホスト名又はドメイン名付きのホスト名を255文字以内でホスト名を入力し「変更(M)」ボタンをクリックしてください。

選択したホスト名が指定したホスト名に変更されます。

注意

「追加/変更するホスト名(H)」には，Address Server - Data Collectionセットアップで設定されているホスト名を必ず指定してください。

変更するAddress Server - Data Collectionがクラスタ機のフェールオーバー運用を行っているマシンである場合，「追加/変更するホスト名(H)」には，ネットワーク名を指定してください。クラスタ環境の設定の詳細についてはマニュアルの「付録C Windows NTクラスタ環境の設定」を参照してください。

「変更(M)」を選択したときに， Address Server - Data Collectionサーバへの接続が可能かどうかのチェックが行われます。Address Server - Data Collectionのサービスが未起動などの理由で接続できない場合，「指定したホストに接続できませんでした。ホスト名の設定/変更処理を続行しますか？」の確認ダイアログが出力されます。指定ホスト名に間違いがないかを確認し，問題がなければ「OK」をクリックして続行してください。問題があるまま続行した場合，稼働情報の収集や，稼働状況の監視が正しく行われないので注意してください。

Address Server - Data Collectionサーバのホスト名を変更した場合，作成されるCSVファイルには変更前，変更後のホスト名に分かれてデータが集計されます。

(4)　Address Server, Mail Serverの稼働状況を監視する

(a)　監視ホストの選択

Address Server - Monitor起動画面の「表示(V)」メニューから「監視ホストの選択(H)...」を選択，又は，ツールバーの「監視ホストの選択」ボタンをクリックすると「監視ホストの選択」画面が表示されます。

監視ホストの選択画面

「監視する情報」

「ホスト名一覧(L)」で選択したAddress Server - Data Collectionについて監視する情報の種類を選択します。

選択する情報には次の4つがあります。

項目の説明

「セキュリティ情報(S)」

Address Serverの認証，及びパスワード変更の失敗数を監視する場合に選択します。

この情報を監視することにより，不正アクセスの発生を監視できます。

「レスポンス情報(R)」

受信メール一覧，及び，受信メールを開く操作に対するMail Server内でのレスポンス時間を監視する場合に選択します。

この情報を監視することにより，メールサーバの高負荷状態を察知することができます。

「メールボックス使用量(B)」

受信メールボックス，送信メールボックスの全容量に対する使用率を監視する場合に選択します。

この情報を監視することにより，メールボックスの空き容量不足を事前に察知したり，登録ユーザの分散を行う必要性への目安とすることができます。

「メールキュー情報(Q)」

選択したAddress Server - Data Collectionの自サーバ内の転送キュー，及びサーバ間転送キューの状態を監視する場合に選択します。

この情報を監視することにより，通信障害や，高負荷状態を察知することができます。

注意事項

レスポンス時間はクライアントに対するレスポンスではなく，Mail Server内部処理に要した時間です。

その他

項目の説明

「ホスト名一覧(L)」

「Data Collectionサーバの設定」画面で登録したサーバのホスト名ホストの一覧が表示されます。「Data Collectionサーバの設定」画面については「Address Server - Data Collectionサーバの登録/削除/変更 」を参照してください。

稼働状況を表示するAddress Server - Data Collectionのホスト名を選択します。

「OK」ボタン

選択したホストについて，選択した情報を表示するグラフ形式の画面がAddress Server - Monitor起動画面に子画面として追加されます。

表示される子画面の詳細については，「監視画面の説明 」，「セキュリティ情報画面 」，「レスポンス情報画面 」，「メールボックス使用量画面 」，「メールキュー情報画面 」を参照してください。

「キャンセル」ボタン

「監視ホストの選択」画面を閉じます。情報の監視画面は追加されません。

(b)　監視画面の説明

「監視ホストの選択 」画面でAddress Server - Data Collectionのホスト名と監視する情報を選択し，「OK」ボタンをクリックすることにより，Address Server - Monitor起動画面に監視画面が追加されます。

監視画面

監視画面のタイトルバー

監視画面のタイトルバーには，「監視しているAddress Server - Data Collectionのホスト名」と「監視する情報名」のタイトルが表示されます。

監視する情報の種類ごとの監視画面の説明については，「セキュリティ情報画面 」，「レスポンス情報画面 」，「メールボックス使用量画面 」，「メールキュー情報画面 」を参照してください。

(c)　最新情報の取得

監視画面は「監視間隔の設定」で設定した間隔でAddress Server - Data Collectionが取得している最新情報に更新されますが，更新のタイミングになっていなくても「表示(V)」メニューの「最新の情報に更新(R)」を選択することで，現在選択されている監視画面の最新の情報を取得することができます。

(d)　監視画面情報の保存

現在表示されている監視画面を保存するには，「表示(V)」メニューの「監視画面情報の保存(A)」を選択してください。Address Server - Monitor起動画面を終了した後に再起動した際に「監視画面情報の保存(A)」を行った時点の監視画面が自動的に表示されます。

(e)　監視間隔の設定

監視間隔の変更を行うサーバの監視中の子画面を選択し，Address Server - Monitor起動画面の「設定(S)」メニューから「監視間隔の設定(I)...」を選択，又は，ツールバーの「監視間隔の設定」ボタンをクリックすると対象サーバに対する「監視ホストの選択」画面が表示されます。

この画面では，Address Server - Data Collectionから監視情報を取得する間隔を指定します。

注意

監視データの採取間隔はAddress Server - Data Collectionで設定します。監視画面の横軸目盛はAddress Server - Data Collectionで設定された採取間隔で表示されます。

監視間隔の設定画面

項目の説明

「セキュリティ情報(S)」

Address Serverの認証及びパスワード変更の失敗数の稼働状況を，Address Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionから取得する間隔を時間単位で指定します。

1～24の数字で指定してください。初期値は2 (時間)です。

「レスポンス情報(R)」

受信メール一覧及び受信メールを開く操作に対するMail Server内でのレスポンス時間の稼働状況を，Address Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionから取得する間隔を分単位で指定します。

10～1440の数字で指定してください。初期値は20(分)です。

「メールボックス使用量(B)」

メールボックスの全容量に対する使用率の稼働状況を，Address Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionから取得する間隔を時間単位で指定します。

1～24の数字で指定してください。初期値は2 (時間)です。

「メールキュー情報(Q)」

自サーバ内の転送キュー及びサーバ間転送キューの状態の稼働状況を，Address Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionから取得する間隔を分単位で指定します。

10～1440の数字で指定してください。初期値は20(分)です。

「OK」ボタン

タイトルバーで示されるサーバに対して指定した監視間隔を適用して，「監視間隔の設定」画面を閉じ，Address Server - Monitor起動画面に戻ります。

「キャンセル」ボタン

指定した監視間隔を適用せずに「監視間隔の設定」画面を閉じ， Address Server - Monitor起動画面に戻ります。

注意事項

Address Server - Data Collection自体の監視情報取得間隔は変更されません。変更されるのは，Address Server - Data Collectionが定期的に取得している監視情報をAddress Server - Monitorが取得する間隔です。

(5)　稼働情報収集のための設定

(a)　稼働情報CSVファイルの設定

Address Server - Monitor起動画面の「設定(S)」メニューから「稼働情報CSVファイル(C)...」を選択すると「稼働情報CSVファイルの設定」画面が表示されます。

この画面では，稼働情報CSVファイルを作成する/しないの切替え，稼働情報CSVファイルを作成する場合，1日に1回行われる稼働結果データの収集を開始する時刻，及び，稼働情報CSVファイルのサイズ警告を行なうしきい値を設定します。

稼働情報CSVファイルの設定画面

「稼働情報CSVファイルを作成する(C)」

チェックをオンにした場合，Address Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionサーバより稼働情報データの収集を行い，稼働情報CSVファイルを作成することができます。

チェックをオフにした場合は稼働情報データの収集は行われず，稼働情報CSVファイルを作成することはできません。

デフォルトの設定ではオンになっています。

Address Server - Monitorの稼働状況監視機能だけを使用する場合など，稼働情報CSVファイルを作成する必要がない場合にオフに設定します。

「データ収集開始時刻(T)」

「稼働情報CSVファイルを作成する(C)」チェックボックスをオンにした場合に設定できます。

Address Server - Data Collectionサーバからの稼働結果データの収集，日次CSVファイルの作成を開始する時刻を設定します。

指定は5分単位で選択でき，デフォルトの設定は12時0分になっています。

「稼働情報CSVファイル警告(S)」

「稼働情報CSVファイルを作成する(C)」チェックボックスをオンにした場合に設定できます。

チェックをオンにした場合，日次CSVファイル(データ収集時に作成される稼働情報CSVファイル)のサイズが「しきい値」を超えるとイベントログに警告メッセージを出力します。

稼働情報CSVファイルのサイズの確認は，稼働情報の採取後，稼働情報CSVファイルが作成された時点で行なわれます。

しきい値の指定はMB(メガバイト)単位で1～1000の値を指定できます。デフォルトのしきい値は100MBです。

MB(メガバイト)は1024×1024バイトです。

「OK」ボタン

設定した内容を適用して，「稼働情報CSVファイルの設定」画面を閉じ，Address Server - Monitor起動画面に戻ります。

「キャンセル」ボタン

設定した内容を適用せずに，「稼働情報CSVファイルの設定」画面を閉じ，Address Server - Monitor起動画面に戻ります。

注意

データ収集開始時刻を変更した場合は， 「Address Server - Monitor」サービスを再起動したタイミングで有効となります。

データ収集の開始時，Address Server - Data Collectionサーバで前日のデータ取得が終了していない場合，収集対象データは翌日に収集されます。

(b)　ファイル保存期間の設定

Address Server - Monitorが作成する稼働結果データ及びログファイルの保存期間を設定します。保存期間を過ぎた稼働結果データ，及びログファイルは削除されます（ただし，CSVファイルは削除されません）。

CSVファイルを期間を指定して出力する場合に，「稼働結果データ(D)」で指定した期間の稼働情報を編集することができます。

ファイル保存期間の設定画面

項目の説明

「稼働結果データ(D)」

「XX日」又は「無制限」をチェックします。日数指定の範囲は，1日から99日までです。「無制限」を選択した場合は，作成した稼働結果データファイルは削除されません。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，デフォルトの日数60日が表示されます。

「Monitorのログ(L)」

「XX日」又は「無制限」をチェックします。日数指定の範囲は，1日から99日までです。「無制限」を選択した場合は，作成したAddress Server - Monitorのログファイルは削除されません。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，デフォルトの日数60日が表示されます。

「OK」ボタン

「OK」ボタンをクリックすると，設定した内容を記憶して画面を終了します。セットアップ画面の「OK」が選択されると適用されます。

「キャンセル」ボタン

「キャンセル」ボタンをクリックすると，指定した内容を記憶せずに画面を終了します。

注意事項

保存期間を超えた稼働結果データとAddress Server - Monitorのログは，Address Server - Monitorの「稼働情報CSVファイルの設定」で指定する「データ収集開始時刻(T)」に設定した時刻に，情報を収集した後に削除されます。

稼働結果データの保存期間は，Address Server - Monitorで稼働情報の編集を定期的に行う間隔の2倍以上の期間を指定してください。例えば，月に1回稼働情報の編集を行う場合，60日以上の期間を指定するようにします。

(6)　稼働情報CSVファイル

(a)　稼働情報CSVファイルの概要

稼働情報とは，Address Server - Data Collectionが採取したAddress Server，及びMail Serverの稼働結果をもとに， Address Server - Monitorがサーバ単位や組織単位などの複数サーバにまたがる情報をまとめたものです。システム管理者に13種類の稼働情報CSVファイルを提供します。

(b)　稼働情報CSVファイルの分類

Address Server - Monitorが出力する稼働情報CSVファイルは，13種類あり，大きく次の二つに分類できます。

データ収集開始時刻に作成される稼働情報CSVファイル

稼働情報の編集で作成される稼働情報CSVファイル

稼働情報CSVファイルの項目の詳細は，マニュアルの「5.4 稼働情報CSVファイルの詳細」を参照してください。

データ収集時に作成される稼働情報CSVファイル

これらはAddress Server - Monitorの「稼働情報CSVファイルの設定」画面で設定したデータ収集開始時刻に定期的に出力される稼働情報CSVファイルです。

grpmailuser.csv（ユーザID単位のMail Serverへのアクセス状況）

grpmailboard.csv（掲示板ID単位の掲示板へのアクセス状況）

稼働情報の編集で作成される稼働情報CSVファイル

Address Server - Monitorの「稼働情報の編集」画面で作成される稼働情報CSVファイルです。システム管理者が指定した期間の情報をまとめます。これらの稼働情報CSVファイルを出力させる操作については，「指定した期間の稼働情報CSVファイルを出力する 」を参照してください。

CSVファイルの項目の詳細は，マニュアルの「5.4.2 稼働情報の編集で作成される稼働情報CSVファイル」を参照してください。

admorgan.csv（組織単位のAddress Serverへのアクセス数）

mlmorgan.csv（組織単位のMail Serverへのアクセス数）

mlmsvcom.csv（メールサーバ・ゲートウェイ間メール転送数）

mlmnopen.csv（記事単位の参照件数）

gm_touroku.csv（最上位組織に所属する組織単位の登録ユーザ数）

groupmaxnt.csv（最上位組織に所属する組織単位のMail Serverの使用状況）

mailtop10.csv（ユーザ単位のMail Serverの使用状況）

boardtop10.csv（掲示板単位の掲示板の使用状況）

mailserv.csv（サーバ単位のMail Server使用者数）

gmsv_ave.csv（Mail Serverの平均使用者数）

gmsv_max.csv（Mail Serverの最大使用者数）

(c)　稼働情報CSVファイルのフォーマット

CSVファイルのフォーマットについては，マニュアルの「5.4稼働情報CSVファイルの詳細」を参照してください。

(d)　指定した期間の稼働情報CSVファイルを出力する

Address Server - Monitorが収集した稼働結果データを，システム管理者の指定した期間分だけ編集して稼働情報CSVファイルとして出力する方法を説明します。この操作で作成されるCSVファイルの詳細については，マニュアルの「5.4.2稼働情報の編集で作成される稼働情報CSVファイル」を参照してください。

Address Server - Monitor起動画面の「編集(E)」メニューから「稼働情報の編集(K)...」を選択，又は，ツールバーの「稼働情報の編集」ボタンをクリックする。
稼働情報の編集画面が表示されます。ただし，編集できる稼働情報が存在しない場合，「稼働情報を編集するためのデータがありません。」メッセージを表示し，Address Server - Monitor起動画面に戻ります。

稼働情報の編集画面

「編集するデータの期間指定(E)」に期間を指定する
期間の開始日付と終了日付を「年(西暦)」，「月」，「日」で指定します。
デフォルトで表示されている値は，編集可能な最大期間です。

「組織毎情報の編集単位」の「第２階層組織単位に編集(S)」，又は「全組織単位に編集する(A)」を選択する。
「第２階層組織単位に編集(S)」は，最上位組織直下に所属する組織と最上位組織単位にユーザをまとめ編集します。「全組織単位に編集する(A)」は，組織ごとにユーザをまとめ編集します。

「OK」を選択する
指定した期間の稼働情報CSVファイルが次のディレクトリに出力されます。
＜Address Server - Monitorセットアップで指定したデータ格納ディレクトリ＞¥MonData¥Csvディレクトリ

(7)　運用上の注意事項

Address Server - Monitorを使用するにあたっては次の注意事項があります。

クライアントからの1日のアクセスが大量にあって，Address Server，Mail Serverのログに1日の情報が格納できない場合は，正常な稼働情報が収集できません。Address Server，Mail Serverのログの詳細については，マニュアルの「3.4.7 Address Serverの設定」を参照してください。

Address Server - Monitorに登録するAddress Server - Data Collectionのサーバは，同じAddress Serverのアドレス管理ドメインに属するサーバを指定してください。

最上位組織ID，組織ID，組織略称は，Address Serverのアドレス管理ドメイン内でユニークに設定する必要があります。

Address Server - Monitorが作成するファイル（稼働情報CSVファイルなど）を直接修正しないでください。修正する場合は，別のファイルにコピーしたものを使用してください。

データ収集開始時刻に作成される稼働情報CSVファイルは毎日情報が追加されていきます。ディスク領域が不足している場合は，稼働情報CSVファイルを定期的に別なディスクに移動してください。この場合，稼働情報CSVファイルの移動は「Address Server - Monitor」サービスが停止した状態で行ってください。

セットアップ直後は，期間を指定して稼働情報のCSVファイルを出力することができません。出力できるようになるのは，次の二つの条件がそろったときです。
・Address Server - Data Collectionが1時間以上動作した日の翌日以降
・Address Server - Monitorで「Data Collectionサーバの登録」を行った翌日以降にAddress Server - Monitorの収集が全Address Server - Data Collectionサーバからはじめて行われた

稼働情報の編集で作成される稼働情報CSVファイルは，毎回上書きして格納されます。前回の稼働情報CSVファイルが必要な場合は，あらかじめその稼働情報CSVファイルを別のファイルにコピーしてください。

収集した稼働結果データには保存期間を指定する機能があります。この機能を使用した場合，指定した保存期間を過ぎた稼働結果データは削除されます。稼働結果データが削除されると，その期間の情報を稼働情報CSVファイルに出力できなくなります。このため，保存期間内に定期的に稼働結果データを稼働情報CSVファイルに出力してください。
なお，稼働結果データの保存期間については，「ファイル保存期間の設定画面 」を参照してください。

指定した期間の稼働結果データがすべて保存されていなかった場合，保存されているデータだけを使ってCSVファイルを出力します。この場合，CSVファイルの編集期間には，指定された期間内で，実際にデータの存在する期間が出力されます。

Address Server - Data Collectionのホスト名の変更を行った場合や，「Data Collectionサーバの設定」でホスト名の変更を行った場合，作成されるCSVファイルには変更前，変更後のホスト名に分かれてデータが集計されます。

Address Server - Data Collectionとのシステムクロックの時刻が一致している状態で運用してください。時刻が大きくずれていると，収集開始時刻に正しく稼働情報を収集できません。

付録K.4　画面の説明

＜この項の構成＞

(1)　Address Server - Monitorセットアップ画面

(2)　ディレクトリ選択画面

(3)　ファイル保存期間の設定画面

(4)　Address Server - Monitor起動画面

(5)　Data Collectionサーバの設定画面

(6)　稼働情報CSVファイルの設定画面

(7)　監視間隔の設定画面

(8)　稼働情報の編集画面

(9)　監視ホストの選択画面

(10)　セキュリティ情報画面

(11)　レスポンス情報画面

(12)　メールボックス使用量画面

(13)　メールキュー情報画面

(1)　Address Server - Monitorセットアップ画面

「スタート」メニューから「Groupmaxサーバ」を選択し，さらに「Address Server - Monitor セットアップ」をクリックすると起動されます。

「Address Server - Monitor セットアップ」を起動すると次の画面が表示されます。

Address Server - Monitorのセットアップ画面

データ格納ディレクトリ

データ格納ディレクトリにはAddress Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionから収集した稼働情報やCSVファイルが格納されます。データ格納ディレクトリには任意のディレクトリを設定することができます。 設定されたディレクトリにMonDataディレクトリが作成されます。

データ格納ディレクトリとして指定するために必要なディスク容量についてはマニュアルの「付録Dデータ格納ディレクトリのディスク容量の見積り」を参照してください。

項目の説明

「ディレクトリ名(P)」

データ格納ディレクトリのディレクトリ名を指定します。

セットアップ画面を初めて起動した場合

デフォルトのディレクトリ名として，Address Server - Monitorインストールディレクトリが設定されます。

再セットアップの場合

既存のデータ格納ディレクトリが設定されます。

「参照(V)...」ボタン

データ格納ディレクトリのディレクトリ名指定を補助します。「参照(V)...」ボタンをクリックすると「ディレクトリ選択 」画面が表示され，ディレクトリを選択できます。

「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする(C)」

再セットアップで「ディレクトリ名(P)」を変更すると，このチェックボックスが選択できるようになります。チェックボックスをオンにすると変更前のデータが，変更後のデータ格納ディレクトリにコピーされます。

「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報を削除する(D)」

「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする(C)」をオンにすると，このチェックボックスが選択できるようになります。このチェックボックスをオンにするとデータをコピーした後に，変更前のデータ格納ディレクトリが削除されます。

注意事項

「ディレクトリ名(P)」に設定したディレクトリがない場合は，「XXXXXXディレクトリを作成しますか？」のメッセージが表示されます。ディレクトリを作成してセットアップを完了する場合は，「ＯＫ」を選択してください。ディレクトリを作成しない場合は，「キャンセル」を選択してください。

「ディレクトリ名(P)」に設定したディレクトリにMonDataディレクトリがある場合は，「XXXXXXデータ格納ディレクトリが既に存在します。データ格納ディレクトリの設定を続けますか？」のメッセージが表示されます。このMonDataディレクトリをデータ格納ディレクトリに使用する場合は，「ＯＫ」を選択してください。データ格納ディレクトリに使用しない場合は「キャンセル」を選択してください。

データ格納ディレクトリにネットワークドライブや，特別なアクセス権限のあるディレクトリを指定する場合は次の設定が必要です。

「コントロールパネル」から「管理ツール」の「サービス」を開く

「Address Server - Monitor」を選択し，「プロパティ」ボタンをクリックする

「ログオン」タブを選択後，「アカウント(T)」を選択し，データ格納ディレクトリにフルコントロール許可のあるアカウントを指定する。

指定したアカウントの「パスワード(P)」と「パスワードの確認入力(C)」を設定し，「OK」をクリックする。

稼働情報の設定

稼働情報の取得に関する設定を行います。

項目の説明

「ファイル保存期間の設定(K)」ボタン

稼働情報として採取した情報など，Address Server - Monitorがデータ格納ディレクトリに作成したファイルの保存期間を設定します。CSVファイルを期間を指定して出力する場合に，最大，ここで指定した期間の稼働情報を編集することができます。保存期間を長く設定するほど，データ格納ディレクトリのディスク使用量が増加します。

「ファイル保存期間の設定(K)」ボタンをクリックすると，「ファイル保存期間の設定 」画面が表示されます。

その他

項目の説明

「OK」ボタン

「OK」ボタンをクリックすると，セットアップ画面で設定した内容が適用されます。

「キャンセル」ボタン

「キャンセル」ボタンをクリックすると，セットアップ画面で設定した内容を適用せずに終了します。

注意事項

「Address Server - Monitor」サービスが起動している場合は，設定の変更はできません。「Address Server - Monitor」サービスが起動している場合，「Address Server - Monitorサービスが起動中です。Address Server - Monitorのサービス停止後に，OKボタンをクリックして下さい。」を表示し，設定画面に戻ります。

(2)　ディレクトリ選択画面

Address Server - Monitorセットアップ画面の「参照(V)...」ボタンをクリックすると表示されます。

Address Server - Monitorのデータ格納ディレクトリのディレクトリ名を選択します。

ディレクトリ選択画面

項目の説明

「OK」ボタン

「OK」ボタンをクリックすると，「ディレクトリ名(P)」に表示されているディレクトリをデータ格納ディレクトリとしてAddress Server - Monitorセットアップ画面の「ディレクトリ名(P)」に設定します。

「キャンセル」ボタン

「キャンセル」ボタンをクリックすると，内容を変更せずに終了します。

注意事項

ドライブとして選択できるのはハードディスク及びネットワークドライブだけです。

(3)　ファイル保存期間の設定画面

Address Server - Monitorセットアップ画面の「ファイル保存期間の設定(K)」ボタンをクリックすると表示されます。

Address Server - Monitorが作成する稼働結果データ及びログファイルの保存期間を設定します。保存期間を過ぎた稼働結果データ及びログファイルは削除されます（ただし，CSVファイルは削除されません）。

CSVファイルを期間を指定して出力する場合に，稼働結果データ(D)で指定した期間の稼働情報を編集することができます。

ファイル保存期間の設定画面

項目の説明

「稼働結果データ(D)」

「XX日」又は「無制限」をチェックします。日数指定の範囲は，1日から99日までです。「無制限」を選択した場合は，作成した稼働結果データファイルは削除されません。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，デフォルトの日数60日が表示されます。

「Monitorのログ(L)」

「XX日」又は「無制限」をチェックします。日数指定の範囲は，1日から99日までです。「無制限」を選択した場合は，作成したAddress Server - Monitorのログファイルは削除されません。セットアップ画面をはじめて起動した場合は，デフォルトの日数60日が表示されます。

「OK」ボタン

「OK」ボタンをクリックすると，設定した内容を記憶して画面を終了します。セットアップ画面の「OK」が選択されると適用されます。

「キャンセル」ボタン

「キャンセル」ボタンをクリックすると，指定した内容を記憶せずに画面を終了します。

注意事項

保存期間を超えた稼働結果データとAddress Server - Monitorのログは，Address Server - Monitorの「稼働情報CSVファイルの設定」で指定する「データ収集開始時刻(T)」に設定した時刻に，情報を収集した後に削除されます。

稼働結果データの保存期間は，Address Server - Monitorで稼働情報の編集を定期的に行う間隔の2倍以上の期間を指定してください。例えば，月に1回稼働情報の編集を行う場合，60日以上の期間を指定するようにします。

(4)　Address Server - Monitor起動画面

「スタート」メニューから「Groupmaxサーバ」を選択し，さらに「Address Server - Monitor」をクリックするとAddress Server - Monitor起動画面が表示されます。

Address Server - Monitor起動画面

「ファイル(F)」メニュー

「終了(X)」

「Address Server - Monitor」画面を終了します。

「設定(S)」メニュー

「Data Collectionサーバの設定(D)...」

「Data Collectionサーバの設定 」画面を開きます。

稼働情報の収集対象，及び監視対象とするAddress Server - Data Collectionサーバの登録や削除，ホスト名の変更を行う場合に選択します。

「監視間隔の設定(I)...」

監視間隔の変更を行うホストを監視中の子画面を選択した状態で「監視間隔の設定(I)...」を選択すると，「監視間隔の設定 」画面を開きます。

選択している監視画面のホストに対する監視間隔を設定する場合に選択します。

「稼働情報CSVファイルの設定(C)...」

「稼働情報CSVファイルの設定 」画面を開きます。

稼働情報CSVファイルを作成する，しないの選択や， Data Collectionサーバの稼働結果データの収集時刻の設定を行う場合に選択します。

「編集(E)」メニュー

「稼働情報の編集(K)...」

「稼働情報の編集 」画面を開きます。

指定した期間の稼働結果データをCSVファイルに出力する場合に選択します。

「表示(V)」メニュー

「ツールバー(T)」

ツールバーボタンの表示，非表示を切り替えます。

「ステータス バー(S)」

ステータスバーの表示，非表示を切り替えます。

「監視ホストの選択(H)...」

「監視ホストの選択 」画面を開きます。

グラフ形式の監視画面を開く場合に選択します。

「最新の情報に更新(R)」

監視画面は「監視間隔の設定 」で設定した間隔でAddress Server - Data Collectionが取得している最新情報に更新されますが，更新のタイミングになっていなくても「最新の情報に更新(R)」を選択することで，現在選択されている監視画面の最新の情報を取得することができます。

「監視画面情報の保存(A)」

現在表示されている監視画面を保存するには，「表示(V)」メニューの「監視画面情報の保存(A)」を選択してください。Address Server - Monitor起動画面を終了した後に再起動した際に「監視画面情報の保存(A)」を行った時点の監視画面が自動的に表示されます。

「ウィンドウ(W)」メニュー

「重ねて表示(C)」

監視画面を重ねて表示します。

「並べて表示(T)」

監視画面を並べて表示します。

「ホスト名 : 監視情報名」

選択した監視画面をアクティブ(選択状態)にします。

「ヘルプ(H)」メニュー

「トピックの検索(H)」ボタン

Address Server - Monitorヘルプの「トピックの検索」画面を表示します。

「このウィンドウの説明(W)」ボタン

Address Server - Monitor起動画面のヘルプを表示します。

「バージョン情報(A)」

Address Server - Monitorのバージョン情報を表示します。

ツールバー

「Data Collectionサーバの設定」ボタン

「Data Collectionサーバの設定 」画面を開きます。

稼働情報の収集対象，及び監視対象とするAddress Server - Data Collectionサーバの登録や削除，ホスト名の変更を行う場合にクリックします。

「監視間隔の設定」ボタン

監視間隔の変更を行うホストを監視中の子画面を選択した状態で「監視間隔の設定(I)...」を選択すると，「監視間隔の設定 」画面を開きます。

選択している監視画面のホストに対する監視間隔を設定する場合にクリックします。

「監視ホストの選択」ボタン

「監視ホストの選択 」画面を開きます。

グラフ形式の監視画面を開く場合にクリックします。

「稼働情報の編集」ボタン

「稼働情報の編集 」画面を開きます。

指定した期間の稼働結果データをCSVファイルに出力する場合にクリックします。

「トピックの検索」ボタン

Address Server - Monitorヘルプのトピックを検索する場合にクリックします。

(5)　Data Collectionサーバの設定画面

Address Server - Monitor起動画面の「設定(S)」メニューから「Data Collection サーバの設定(D)...」を選択，又はツールバーの「Data Collection サーバの設定」ボタンをクリックすると「Data Collectionサーバの設定」画面が表示されます。

この画面ではAddress Server - Data Collectionサーバの登録，削除，登録したサーバのホスト名の変更を行うことができます。

Data Collectionサーバの設定画面

「設定済みホスト名一覧(L)」
Address Server - Data Collectionサーバとして既に登録されたサーバのホスト名を表示します。「変更(M)」又は「削除(D)」の場合に指定します。

「追加/変更するホスト名(H)」
Address Server - Data Collectionサーバのホスト名を入力します。「追加(A)」又は「変更(M)」の場合に指定します。

「追加(A)」ボタン
Address Server - Data Collectionサーバを追加する場合に選択します。

「変更(M)」ボタン
Address Server - Data Collectionサーバのホスト名を変更する場合に選択します。

「削除(D)」ボタン
Address Server - Data Collectionサーバを削除する場合に選択します。

「閉じる(C)」ボタン
Data Collectionサーバの設定画面を閉じる場合に選択します。

Address Server - Data Collectionサーバの登録

稼働情報の収集，及び状況監視の対象となるAddress Server - Data Collectionサーバを登録します。

「追加/変更するホスト名(H)」 にAddress Server - Data Collectionサーバのホスト名又はドメイン名付きのホスト名を255文字以内で入力し，「追加(A)」ボタンをクリックしてください。

指定したホスト名が登録され，「設定済みホスト名一覧(L)」に追加されます。

注意

「追加/変更するホスト名(H)」には，Address Server - Data Collectionセットアップで設定されているホスト名を必ず指定してください。

登録するAddress Server - Data Collectionがクラスタ機のフェールオーバー運用を行っているマシンである場合，「追加/変更するホスト名(H)」には，ネットワーク名を指定してください。クラスタ環境の設定の詳細についてはマニュアルの「付録C Windows NTクラスタ環境の設定」を参照してください。

「追加(A)」を選択したときに，Address Server - Data Collectionサーバへの接続が可能かどうかのチェックが行われます。Address Server - Data Collectionのサービスが未起動などの理由で，接続できない場合，「指定したホストに接続できませんでした。ホスト名の設定/変更処理を続行しますか？」の確認ダイアログが出力されます。指定ホスト名に間違いがないかどうかを確認し，問題がなければ「OK」をクリックして続行してください。問題があるまま続行した場合，稼働情報の収集や，稼働状況の監視が正しく行われないので注意してください。

Address Server - Data Collectionサーバの削除

登録済みのAddress Server - Data Collectionサーバのホスト名を一覧から削除し，稼働情報の収集及び状況監視の対象外にします。

「設定済みホスト名一覧(L)」から削除対象のホスト名を選択し，「削除(D)」ボタンをクリックしてください。

選択したホスト名が「設定済みホスト名一覧(L)」から削除されます。

Address Server - Data Collectionサーバのホスト名変更

登録済みのAddress Server - Data Collectionサーバのホスト名を変更します。

「設定済みホスト名一覧(L)」から変更対象のホスト名を選択し，「追加/変更するホスト名(H)」 に変更後のホスト名又はドメイン名付きのホスト名を255文字以内でホスト名を入力し「変更(M)」ボタンをクリックしてください。

選択したホスト名が指定したホスト名に変更されます。

注意

「追加/変更するホスト名(H)」には，Address Server - Data Collectionセットアップで設定されているホスト名を必ず指定してください。

変更するAddress Server - Data Collectionがクラスタ機のフェールオーバー運用を行っているマシンである場合，「追加/変更するホスト名(H)」には，ネットワーク名を指定してください。クラスタ環境の設定の詳細についてはマニュアルの「付録C Windows NTクラスタ環境の設定」を参照してください。

「変更(M)」を選択したときに， Address Server - Data Collectionサーバへの接続が可能かどうかのチェックが行われます。Address Server - Data Collectionのサービスが未起動などの理由で接続できない場合，「指定したホストに接続できませんでした。ホスト名の設定/変更処理を続行しますか？」の確認ダイアログが出力されます。指定ホスト名に間違いがないかどうかを確認し，問題がなければ「OK」をクリックして続行してください。問題があるまま続行した場合，稼働情報の収集や，稼働状況の監視が正しく行われないので注意してください。

Address Server - Data Collectionサーバのホスト名を変更した場合，作成されるCSVファイルには変更前，変更後のホスト名に分かれてデータが集計されます。

(6)　稼働情報CSVファイルの設定画面

Address Server - Monitor起動画面の「設定(S)」メニューから「稼働情報CSVファイル(C)...」を選択すると「稼働情報CSVファイルの設定 」画面が表示されます。

この画面では，稼働情報CSVファイルを作成する/しないの切替え，稼働情報CSVファイルを作成する場合，1日に1回行われる稼働結果データの収集を開始する時刻，及び，稼働情報CSVファイルのサイズ警告を行なうしきい値を設定します。

稼働情報CSVファイルの設定画面

「稼働情報CSVファイルを作成する(C)」
チェックをオンにした場合，Address Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionサーバから稼働情報データの収集を行い，稼働情報CSVファイルを作成することができます。
チェックをオフにした場合は稼働情報データの収集は行われず，稼働情報CSVファイルを作成することはできません。
デフォルトの設定ではオンになっています。
Address Server - Monitorの稼働状況監視機能だけを使用する場合など，稼働情報CSVファイルを作成する必要がない場合にオフに設定します。

「データ収集開始時刻(T)」
「稼働情報CSVファイルを作成する(C)」チェックボックスをオンにした場合に設定できます。
Address Server - Data Collectionサーバからの稼働結果データの収集，日次CSVファイルの作成を開始する時刻を設定します。
指定は5分単位で選択でき，デフォルトの設定は12時0分になっています。

「稼働情報CSVファイル警告(S)」
「稼働情報CSVファイルを作成する(C)」チェックボックスをオンにした場合に設定できます。
チェックをオンにした場合，日次CSVファイル(データ収集時に作成される稼働情報CSVファイル)のサイズが「しきい値」を超えるとイベントログに警告メッセージを出力します。
稼働情報CSVファイルのサイズの確認は，稼働情報の採取後，稼働情報CSVファイルが作成された時点で行なわれます。
しきい値の指定はMB(メガバイト)単位で1～1000の値を指定できます。デフォルトのしきい値は100MBです。
MB(メガバイト)は1024×1024バイトです。

「OK」ボタン
設定した内容を適用して，「稼働情報CSVファイルの設定」画面を閉じ，Address Server - Monitor起動画面に戻ります。

「キャンセル」ボタン
設定した内容を適用せずに，「稼働情報CSVファイルの設定」画面を閉じ，Address Server - Monitor起動画面に戻ります。

注意

データ収集開始時刻を変更した場合は， 「Address Server - Monitor」サービスを再起動したタイミングで有効となります。

データ収集の開始時，Address Server - Data Collectionサーバで前日のデータ取得が終了していない場合，収集対象データは翌日に収集されます。

(7)　監視間隔の設定画面

監視間隔の変更を行うサーバの監視中の子画面を選択し，Address Server - Monitor起動画面の「設定(S)」メニューから「監視間隔の設定(I)...」を選択，又は，ツールバーの「監視間隔の設定」ボタンをクリックすると対象サーバに対する「監視間隔の設定」画面が表示されます。

この画面では，Address Server - Data Collectionから監視情報を取得する間隔を指定します。

注意

監視データの採取間隔はAddress Server - Data Collectionで設定します。監視画面の横軸目盛はAddress Server - Data Collectionで設定された採取間隔で表示されます。

監視間隔の設定画面

項目の説明

「セキュリティ情報(S)」

Address Serverの認証及びパスワード変更の失敗数の稼働状況を，Address Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionから取得する間隔を時間単位で指定します。

1～24の数字で指定してください。初期値は2 (時間)です。

「レスポンス情報(R)」

受信メール一覧及び受信メールを開く操作に対するMail Server内でのレスポンス時間の稼働状況を，Address Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionから取得する間隔を分単位で指定します。

10～1440の数字で指定してください。初期値は20(分)です。

「メールボックス使用量(B)」

メールボックスの全容量に対する使用率の稼働状況を，Address Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionから取得する間隔を時間単位で指定します。

1～24の数字で指定してください。初期値は2 (時間)です。

「メールキュー情報(Q)」

自サーバ内の転送キュー及びサーバ間転送キューの状態の稼働状況を，Address Server - MonitorがAddress Server - Data Collectionから取得する間隔を分単位で指定します。

10～1440の数字で指定してください。初期値は20(分)です。

「OK」ボタン

タイトルバーで示されるサーバに対して指定した監視間隔を適用して，「監視間隔の設定」画面を閉じ，Address Server - Monitor起動画面に戻ります。

「キャンセル」ボタン

指定した監視間隔を適用せずに「監視間隔の設定」画面を閉じ， Address Server - Monitor起動画面に戻ります。

注意事項

Address Server - Data Collection自体の監視情報取得間隔は変更されません。変更されるのは，Address Server - Data Collectionが定期的に取得している監視情報をAddress Server - Monitorが取得する間隔です。

(8)　稼働情報の編集画面

Address Server - Monitor起動画面の「編集(E)」メニューから「稼働情報の編集(K)...」を選択，又は，ツールバーの「稼働情報の編集」ボタンをクリックすると「稼働情報の編集」画面が表示されます。

編集できる稼働情報が存在しない場合，「稼働情報を編集するためのデータがありません。」メッセージを表示し，Address Server - Monitor起動画面に戻ります。

Address Server - Monitorが収集した稼働結果データを，システム管理者の指定した期間分だけ編集して稼働情報CSVファイルとして出力するための画面です。この操作で作成されるCSVファイルの詳細については，マニュアルの「5.4.2稼働情報の編集で作成される稼働情報CSVファイル」を参照してください。

稼働情報の編集画面

「編集するデータの期間指定(E)」

稼働情報の編集を行うための期間を指定します。

期間の開始日付と終了日付を「年(西暦)」，「月」，「日」で指定します。

デフォルトで表示されている値は，編集可能な最大期間です。

「組織毎情報の編集単位」

「第２階層組織単位に編集(S)」，又は「全組織単位に編集する(A)」を選択します。

「第２階層組織単位に編集(S)」を選択すると，最上位組織直下に所属する組織と最上位組織単位にユーザをまとめて編集します。

「全組織単位に編集する(A)」を選択すると，組織ごとにユーザをまとめて編集します。

「OK」ボタン

指定した期間の稼働情報CSVファイルが次のディレクトリに出力されます。

＜Address Server - Monitorセットアップで指定したデータ格納ディレクトリ＞¥MonData¥Csvディレクトリ

「キャンセル」ボタン

稼働情報CSVファイルを出力せずに画面を閉じて，Address Server - Monitor起動画面に戻ります。

(9)　監視ホストの選択画面

Address Server - Monitor起動画面の「表示(V)」メニューから「監視ホストの選択(H)...」を選択，又は，ツールバーの「監視ホストの選択」ボタンをクリックすると「監視ホストの選択」画面が表示されます。

監視ホストの選択画面

「監視する情報」

「ホスト名一覧(L)」で選択したAddress Server - Data Collectionについて監視する情報の種類を選択します。

選択する情報には次の4つがあります。

項目の説明

「セキュリティ情報(S)」

Address Serverの認証，及びパスワード変更の失敗数を監視する場合に選択します。

この情報を監視することにより，不正アクセスの発生を監視できます。

「レスポンス情報(R)」

受信メール一覧，及び，受信メールを開く操作に対するMail Server内でのレスポンス時間を監視する場合に選択します。

この情報を監視することにより，メールサーバの高負荷状態を察知することができます。

「メールボックス使用量(B)」

受信メールボックス，送信メールボックスの全容量に対する使用率を監視する場合に選択します。

この情報を監視することにより，メールボックスの空き容量不足を事前に察知したり，登録ユーザの分散を行う必要性への目安とすることができます。

「メールキュー情報(Q)」

選択したAddress Server - Data Collectionの自サーバ内の転送キュー，及びサーバ間転送キューの状態を監視する場合に選択します。

この情報を監視することにより，通信障害や，高負荷状態を察知することができます。

注意事項

レスポンス時間はクライアントに対するレスポンスではなく，Mail Server内部処理に要した時間です。

その他

項目の説明

「ホスト名一覧(L)」

「Data Collectionサーバの設定 」画面で登録したサーバのホスト名ホストの一覧が表示されます。

稼働状況を表示するAddress Server - Data Collectionのホスト名を選択します。

「OK」ボタン

選択したホストについて，選択した情報を表示するグラフ形式の画面がAddress Server - Monitor起動画面に子画面として追加されます。

表示される子画面の詳細については，「監視画面の説明 」，「セキュリティ情報画面 」，「レスポンス情報画面 」，「メールボックス使用量画面 」，「メールキュー情報画面 」を参照してください。

「キャンセル」ボタン

「監視ホストの選択」画面を閉じます。情報の監視画面は追加されません。

(10)　セキュリティ情報画面

Address Serverの認証，及び，パスワード変更の失敗数に関する表示を行う画面です。

「監視ホストの選択画面 」で，監視する情報として「セキュリティ情報(S)」を選択した場合に表示されます。

セキュリティ情報画面

横軸

Address Server - Data Collectionが情報を取得した日付と時刻を表わし，「月/日」「時:分」形式で表示されます。一番右側に最新情報が表示されます。

画面が小さいときは，日付と時刻の表示を間引きします。

注意

Address Server上の「Address Server - Data Collection」サービスが1時間以上停止した場合は，日付と時刻の部分に「COLSTOP」が表示されます。また，Address Server - Data Collectionが情報の取得に失敗した場合は，日付の部分に「ERROR」が表示されます。

Address Server - Data Collectionにおいて情報の取得に時間がかかっていると，画面に情報が反映されるまでに時間がかかる場合があります。

縦軸

Address Server - Data Collectionにおける監視間隔間のAddress Serverの認証，及び，パスワード変更の失敗数を表します。たとえば，Address Server - Data Collectionでセキュリティ情報の監視間隔が1時間に設定されている場合 19:00の情報には，18:00:00～18:59:59の間の認証，及び，パスワード変更の失敗数がグラフとして表示されます。

目盛は失敗数の増減により変化します。

線

認証の失敗数は赤色，パスワード変更の失敗数は青色で表示されます。「COLSTOP」，「ERROR」の前の線は値の変化が不確定なため，点線で表示されます。

また，凡例の左側には最新の情報の値が表示されます。

(11)　レスポンス情報画面

受信メール一覧及び受信メールを開く操作に対するMail Server内でのレスポンス時間に関する表示を行う画面です。

「監視ホストの選択画面 」で，監視する情報として「レスポンス情報(R)」を選択した場合に表示されます。

レスポンス情報を取得する場合，Address Server - Data Collectionにおいて，マニュアルの「3.4.7 Address Serverの設定」に示した設定を行う必要があります。

レスポンス情報画面

横軸

Address Server - Data Collectionが情報を取得した日付と時刻を表わし，「月/日」「時:分」形式で表示されます。一番右側に最新情報が表示されます。

画面が小さいときは，日付と時刻の表示を間引きします。

注意

Mail Server上の「Address Server - Data Collection」サービスが停止した場合は，日付と時刻の部分に「COLSTOP」が表示されます。Address Server - Data Collectionが情報の取得に失敗した場合は，日付の部分に「ERROR」が表示されます。

Address Server - Data Collectionにおいて情報の取得に時間がかかっていると，画面に情報が反映されるまでに時間がかかる場合があります。

縦軸

受信メール一覧又は受信メールを開く操作についてのレスポンス時間(秒)を表します。Address Server - Data Collection上の監視タイミングにおける，最近10回のレスポンス時間の平均が表示されます。

線

受信メール一覧のレスポンスは赤色，受信メールを開く操作に対するレスポンスは青色で表示されます。「COLSTOP」，「ERROR」の前の線は値の変化が不確定なため，点線で表示されます。

また，凡例の左側には最新の情報の値が表示されます。

注意

レスポンス情報を取得する場合，Address Server - Data Collectionサーバにおいて，マニュアルの「3.4.7 Address Serverの設定」に示した設定を行う必要があります。

(12)　メールボックス使用量画面

受信及び送信用のメールボックスの全容量に対する使用率に関する表示を行う画面です。

「監視ホストの選択画面 」で，監視する情報として「メールボックス使用量(B)」を選択した場合に表示されます。

メールボックス使用量画面

横軸

Address Server - Data Collectionが情報を取得した日付と時刻を表わし，「月/日」「時:分」形式で表示されます。一番右側に最新情報が表示されます。

画面が小さいときは，日付と時刻の表示を間引きします。

Mail Server上の「Address Server - Data Collection」サービスが停止した場合は，日付と時刻の部分に「COLSTOP」が表示されます。Mail Server上の「Address Server」サービスが停止している場合は，日付の部分に「ASSTOP」が表示されます。このとき，「Address Server」サービスの停止が連続していた場合は，最新の取得時刻だけが表示されます。また，Address Server - Data Collectionが「Address Server」サービスの停止以外の要因で情報の取得に失敗した場合は，日付の部分に「ERROR」が表示されます。

注意

メールボックス容量の取得時にAddress Server - Data Collectionで設定した「メールボックス使用量」の取得間隔以上の時間がかかった場合，設定した間隔以上の間隔で表示されます。

Address Server - Data Collectionにおいて情報の取得に時間がかかっていると，画面に情報が反映されるまでに時間がかかる場合があります。

縦軸

表示された時刻における受信及び送信用のメールボックスの使用率を表します。

目盛は使用率の増減により変化します。

注意

メールボックスは，設定された容量以上のメールを保存できるため，メールボックスの使用率は100%を超える場合があります。

線

受信メールボックスの使用率は赤色，送信メールボックスの使用率は青色で表示されます。「COLSTOP」，「ASSTOP」，「ERROR」の前の線は値の変化が不確定なため，点線で表示されます。

グラフの上には，受信メールボックスの容量及び送信メールボックスの容量が表示されます。

また，凡例の左側には最新の情報の値が表示されます。

(13)　メールキュー情報画面

対象となるAddress Server - Data Collectionサーバの自サーバ内の転送キュー及びサーバ間転送キューに関する表示を行う画面です。

「監視ホストの選択画面 」で，監視する情報として「メールキュー情報(Q)」を選択した場合に表示されます。

メールキュー情報画面

横軸

Address Server - Data Collectionが情報を取得した日付と時刻を表わし，「月/日」「時:分」形式で表示されます。一番右側に最新情報が表示されます。

画面が小さいときは，日付と時刻の表示を間引きします。

注意

Mail Server上の「Address Server - Data Collection」サービスが停止した場合は，日付と時刻の部分に「COLSTOP」が表示されます。Address Server - Data Collectionが情報の取得に失敗した場合は，日付の部分に「ERROR」が表示されます。

Address Server - Data Collectionにおいて情報の取得に時間がかかっていると，画面に情報が反映されるまでに時間がかかる場合があります。

縦軸

表示された時刻におけるキューに滞留しているメール数を表します。

グラフには，自サーバ内の転送キューについての情報が一つ，サーバ間の転送キューはキューについての情報が最大五つ表示されます。

サーバ間転送キューには，最新のキューの滞留数の多い順に，上位5サーバの情報が過去にさかのぼって表示されます。

目盛はキューの滞留数の増減により変化します。

線

自サーバ内の転送キューは赤色，サーバ間転送キューは最新値においてキューの滞留数の多い順に青，緑，黄，紫，水色で表示されます。「COLSTOP」，「ERROR」の前の線は値の変化が不確定なため，点線で表示されます。

凡例の"サーバ間のキューの数(個) :" の右側には転送先のホスト名が表示されます。

凡例の左側には最新の情報の値が表示されます。

注意

サーバ間転送のキューの上位5サーバが変った場合，過去の情報も同時に入れ替わります。

転送先がゲートウェイである場合，凡例のホスト名にはMTA名が表示されます。

次の場合，凡例のホスト名は"#mtaid(数字)"の形式で表示されます。
・転送先がVersion 1のMail Serverである場合
・使用されなくなった出力キューである場合

付録K.5　稼働情報のバックアップを取得する

＜この項の構成＞

(1)　gmonbkupコマンド

(2)　バックアップとリストア手順

(1)　gmonbkupコマンド

Address Server - Monitorの稼働情報をバックアップするためには，バックアップ前にgcolbkupコマンドを使用してバックアップデータをコピーします。Address Server - Monitorのバックアップコマンドであるgmonbkupコマンドについて説明します。

gmonbkupコマンドは，<Address Server - Monitorインストールディレクトリ>¥Toolディレクトリにあります。バックアップとリストアの手順については「バックアップとリストア手順 」を参照してください。

機能

Address Server - Monitorが作成する稼働情報ファイル，及びセットアップ情報をコピー先ディレクトリにコピーします。テープなどのバックアップ媒体に保存する場合は，gmonbkupコマンドが正常終了した後に，コピー先ディレクトリを格納してください。

形式

gmonbkup　[-s]　<コピー先ディレクトリ>

引数を指定しなかった場合，簡単な使用方法を出力します。

usage: gmonbkup [-s] destination_dir

引数

-s

標準出力へのメッセージの表示を抑止します。バッチ運用などでメッセージを標準出力に出力すると問題がある場合に指定します。

コピー先ディレクトリ

Address Server - Monitorのバックアップ情報のコピー先ディレクトリを指定します。ドライブ名を含めて100文字以内のディレクトリ名を指定します。

終了値

コマンド終了時，次の値で終了します。

0

正常終了。

1

引数が指定されていません。

20

Address Server - Monitorが正常にインストールされていません。

21

指定したディレクトリパスが100文字を超えています。

22

コピー先ディレクトリ¥MonDataディレクトリの削除が正しくできませんでした。

23

コピー先ディレクトリ¥MonDataがディレクトリではありません。

24

コピー時にエラーが発生しました。

25

コピー先ディレクトリの完全バス名の取得に失敗しました。

26

Address Server - Monitorのセットアップが完了していません。

27

コピー先ディレクトリの削除確認で"n"を応答したため，コマンドを中断しました。

28

Address Server - Monitorセットアップが処理中のためコマンドの実行を中止しました。

29

コピー先ディレクトリの確認で"n"を応答したため，コマンドを中断しました。

30

指定したコピー先ディレクトリがデータ格納ディレクトリ下であるため，コマンドを中断しました。

注意

コピー先ディレクトリ¥MonDataディレクトリが存在する場合，コピー先ディレクトリ¥MonData以下を削除しても良いかの確認メッセージが出力されます。"n"を応答すると，コマンドはコピーを行わずに終了します。-sオプションが指定されている場合，削除の確認は行われずに強制的に既存コピー先ディレクトリ¥MonDataディレクトリ以下を削除するので注意してください。

コピー先ディレクトリを複数指定した場合は，最後に指定したディレクトリが有効になります。

コピー先ディレクトリにスペースを含むディレクトリを指定する場合は，コピー先ディレクトリを""で囲んでください。
<例>
gmonbkup "C:¥Program Files¥Backup¥990701"

(2)　バックアップとリストア手順

バックアップ手順

Address Server - Monitorのデータ格納ディレクトリをバックアップする手順を次に示します。バックアップはサービスの起動中でも停止中でも実行できます。

システム管理者のアカウントでログオンする

<Address Server - Monitorインストールディレクトリ>¥Tool¥gmonbkup <コピー先ディレクトリ> を実行する
データ格納ディレクトリの内容及び，設定環境が<コピー先ディレクトリ>にコピーされます。

<コピー先ディレクトリ>をテープなどのバックアップ媒体にバックアップする

注意

データ量が多い場合gmonbkupコマンドの実行に時間がかかる場合があります。

コピー先ディレクトリには十分な空き容量があることを確認してください。コピーに必要な空き容量は，データ格納ディレクトリ下の容量をWindows NTエクスプローラのディレクトリのプロパティなどで確認してください。

リストア手順

Address Server - Monitorのバックアップデータからのリストアする手順を次に示します。

Address Server - Monitorをインストールする(インストールされた状態の場合この手順は不要です)

システム管理者のアカウントでログオンする

「Address Server - Monitor」サービスが起動している場合，サービスを停止する

バックアップしたデータを任意のディレクトリに格納する。

Address Server - Monitorセットアップを起動する。

格納したディレクトリのMonDataを除いたパスをデータ格納ディレクトリとして設定する
このとき，「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする(C)」のチェックは必ずオフにします。

「OK」をクリックする

「Address Server - Monitor」サービスを起動する

付録K.6　トラブルシュート

＜この項の構成＞

(1)　Address Server - Monitorセットアップのメッセージ一覧

(2)　Address Server - Monitorのメッセージ一覧

(3)　gmonbkupコマンドのメッセージ一覧

(4)　イベントログのメッセージ一覧

(5)　代表的なトラブルについての対処方法

(6)　こんな時には．．．

(1)　Address Server - Monitorセットアップのメッセージ一覧

Windows ソケットの初期化に失敗しました。

要因

Windows ソケットの初期化に失敗しました。

対処

TCP/IPの設定が正しく行われているか確認してください。

メモリ確保に失敗しました。

要因

使用できる仮想メモリが不足しています。

対処

不要なプロセスを終了後，再度環境セットアップを起動してください

Address Server - Monitorのインストールパスを取得できませんでした。

要因

レジストリが破壊されている可能性があります。

対処

Address Server - Monitorを再インストールしてください。

ディレクトリ名が不正です。

要因

データ格納ディレクトリとして指定したディレクトリ名が正しくありません。

対処

正しいディレクトリ名を指定してください。

保存期間には1から99迄の値を指定してください。

要因

ファイル保存期間の設定で1～99の範囲外の値が指定されました。

対処

1～99の範囲内で指定してください。

設定ファイルを作成する事ができませんでした。

要因

環境設定ファイルを作成できませんでした。

対処

インストールディレクトリ及び，データ格納ディレクトリに書込み許可があるか確認してください。

設定ファイルの内容を変更できませんでした。

要因

環境設定ファイルの内容を更新できませんでした。

対処

インストールディレクトリ及び，データ格納ディレクトリに書込み許可があるか確認してください。

Address Server - Monitorサービスが起動しています。
Address Server - Monitorサービスを停止後，再度OKボタンをクリックして下さい。

要因

「Address Server - Monitor」サービスが起動しているため設定を行うことができません。

対処

「Address Server - Monitor」サービスを停止してから，「OK」ボタンをクリックしてください。

XXXディレクトリを作成しますか？

要因

指定したデータ格納ディレクトリが存在しないため新規に作成するかの確認ダイアログです。

対処

「OK」を選択した場合，XXXディレクトリを新規に作成してセットアップを続行します。「キャンセル」を選択した場合，設定画面に戻ります

指定したパスはディレクトリのパスではありません。
ディレクトリのパスを指定して下さい。

要因

データ格納ディレクトリとして指定されたディレクトリがファイルなど，ディレクトリ以外のパスとして存在します。

対処

正しいディレクトリを指定してください。

XXXディレクトリ以下にMonDataファイルが存在します。
MonDataファイルを削除してもよろしいですか？

要因

データ格納ディレクトリとして指定したディレクトリ¥MonDataがファイルとして存在します。

対処

削除して問題なければ「OK」選択ししてください。MonDataファイルを削除後に，セットアップを続行します。「キャンセル」を選択した場合，設定画面に戻ります

XXXディレクトリが既に存在します。
データ格納ディレクトリの設定を続けますか？

要因

データ格納ディレクトリとして指定されたXXXディレクトリが既に存在します。

対処

Address Server - Monitorのデータ格納ディレクトリとして以前設定していたディレクトリでデータを再利用する場合は「OK」を選択してください。それ以外の場合は，別のデータ格納ディレクトリを指定してください。

変更後のディレクトリ名が，変更前のディレクトリ名と同じです。
ファイルのコピーは行ないません。

要因

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする指定がされましたが，変更前と変更後のディレクトリが同一であるため，コピーは行いません。

対処

そのまま操作を続行してください。

データのコピーが失敗しました。
設定内容の変更は行なわれません。

要因

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする指定がされましたが情報のコピー中にエラーが発生しました。

対処

指定したデータ格納ディレクトリのアクセス権限を確認するか，別のデータ格納ディレクトリを指定してください。

ファイルのコピー中にキャンセルを受付けました。
既にコピーを終えたファイルは削除する必要があります。

要因

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピー中にキャンセルされたため，データ格納ディレクトリの変更は行われませんでした。

対処

変更後のデータ格納ディレクトリとして指定したディレクトリ下にコピーされたファイルは削除してください。

変更前ディレクトリ以下のデータを全て削除できませんでした。

要因

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報を変更後のデータ格納ディレクトリにコピー後に，変更前データ格納ディレクトリ以下のファイルの削除に失敗しました。

対処

変更前データ格納ディレクトリ以下のファイルを手動で削除してください。

指定したデータ格納ディレクトリは，リストアされたディレクトリです。
設定内容をバックアップ実行前の状態に戻しますか？

要因

データ格納ディレクトリとして，バックアップディレクトリ，又はバックアップした情報をリストアしたディレクトリを指定しました。

対処

バックアップ実行時の状態にする場合は，「OK」を選択してください。「キャンセル」を選択すると設定画面に戻ります。

バックアップ以前の設定は，再度環境セットアップを実行し確認して下さい。

要因

バックアップ実行時の環境に設定環境を戻しました。

対処

Address Server - Monitorセットアップを起動して，運用したい設定内容になっているか確認し，必要に応じて設定内容を変更してください。

設定内容の変更を続行します。

要因

設定内容の変更を続行します。

対処

必要なし。

バックアップのリストアに失敗しました。
再度環境セットアップを実行して下さい。

要因

バックアップのリストアが失敗しました。

対処

環境セットアップを再度実行してください。

Address Server - Monitorサービスが起動中です。
Address Server - Monitorサービス停止後に，セットアップ起動画面のOKボタンをクリックして下さい.。

要因

「Address Server - Monitor」サービスが動作中のためセットアップを実行できません。

対処

「Address Server - Monitor」サービスを停止後にセットアップを実行してください。

Address Server - Monitorのバックアップコマンドが起動中です。
Address Server - Monitorバックアップコマンド終了後に，セットアップ起動画面のOKボタンをクリックして下さい。

要因

gmonbkupコマンドが動作中のためセットアップを実行できません。

対処

gmonbkupコマンド終了後にセットアップを実行してください。

Address Server - Monitorの起動画面が起動中です。
Address Server - Monitorの起動画面終了後，セットアップ起動画面のOKボタンをクリックして下さい｡

要因

｢Address Server - Monitor｣の起動画面が動作中のためセットアップを実行できません。

対処

｢Address Server - Monitor｣の起動画面終了後にセットアップを実行してください。

実行権限がありません。
Administratorグループに属するユーザで実行して下さい。

要因

セットアップを実行する権限がありません。

対処

Administratorグループに所属するユーザでログインしてからセットアップを起動してください。

環境セットアップは既に起動中です。

要因

環境セットアップを複数起動しようとしています。

対処

環境セットアップは複数起動する事はできません。

Address Server - Monitorのセットアップが完了しました。

要因

セットアップが終了しました。

対処

必要ありません。

(2)　Address Server - Monitorのメッセージ一覧

Windows ソケットの初期化に失敗しました。

要因

Windows ソケットの初期化に失敗しました。

対処

TCP/IPの設定が正しく行われているか確認してください。

既に，Groupmax Address Server - Monitorプログラムが起動されています。
プログラムの起動を中止します。

要因

既に，Address Server - Monitorが起動されています。

対処

起動済みのAddress Server - Monitorを使用してください。

Groupmax Address Server - Monitorプログラムの実行権限がありません。
プログラムの起動を中止します。

要因

Address Server - Monitorの実行権限がありません。

対処

システム管理者のアカウントでログオンし，Address Server - Monitorを起動してください。

Groupmax Address Server - Monitorのインストールディレクトリの取得に失敗しました。
プログラムの起動を中止します。

要因

Address Server - Monitorのインストールディレクトリの取得に失敗しました。

対処

Address Server - Monitorを再インストールして再度Address Server - Monitorを起動してください。

Groupmax Address Server - Monitorのセットアップが行われていません。
プログラムの起動を中止します。

要因

Address Server - Monitorのセットアップが行われていません。

対処

Address Server - Monitorのセットアップを行った後，再度Address Server - Monitorを起動してください。

Data Collectionサーバのホスト名一覧ファイルのオープンに失敗しました。
ファイル名 : XXX
errno : YYY

要因

Address Server - Data Collectionサーバのホスト名一覧ファイルを開けませんでした。

対処

ファイルが使用中でないか確認してください。

Data Collectionサーバの追加をしてもよろしいですか？
ホスト名 : XXX

要因

Address Server - Monitorで管理するAddress Server - Data Collectionサーバの追加を行います。

対処

追加する場合には[はい]を，追加しない場合には[いいえ]を選択してください。

設定可能なData Collectionサーバの最大数は100台です。

要因

Address Server - Monitorで管理するAddress Server - Data Collectionサーバの最大数は100台です。

対処

Address Server - Monitorで管理する他のAddress Server - Data Collectionサーバを削除してからAddress Server - Data Collectionサーバを追加してください。

追加/変更するホスト名には以下の文字は指定できません。
・先頭または最後の文字の '.'
・タブ文字 ' ' '¥' '/' ':' ',' ';' '*' '?' '"' '<' '>' '|'

要因

追加/変更するホスト名に，使用できない文字を指定しました。

対処

追加/変更するホスト名には，使用可能な文字を指定してください。

指定したホスト名は既に登録済みです。
ホスト名 : XXX

要因

指定したホスト名は既に登録済みです。

対処

追加/変更を続行する場合，追加/変更するホスト名には他のホスト名を指定してください。

現在収集処理中のためホスト名の追加はできません。
しばらく待ってからホスト名の追加を行ってください。

要因

現在収集処理中のためホスト名の追加はできません。

対処

しばらく待ってからホスト名の追加を行ってください。

指定したホストに接続できませんでした。ホスト名の追加処理を続行しますか？
ホスト名 : XXX

要因

追加するホストに，以下のいずれか原因により接続ができません。

servicesファイルにgadcolctの情報が設定されていない。

「Address Server - Data Collection｣サービスが起動していない。

対処

追加を続行する場合には，[はい]を選択後に追加したホストで以下を実行してください。

Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorのservicesファイルにgadcolctの情報を設定する

｢Address Server - Data Collection｣サービスを起動する｡

追加を続行しない場合には，[いいえ]を選択してください。

Data Collectionサーバの追加に失敗しました。
ホスト名 : XXX

要因

環境設定ファイルの編集に失敗しました。

対処

Address Server - Monitorのインストールディレクトリ及び，データ格納ディレクトリに書込み権限があるか確認してください。

Data Collectionサーバを追加しました。
ホスト名 : XXX

要因

Address Server - Monitorで管理するホスト名XXXのAddress Server - Data Collectionサーバを追加しました。

対処

必要ありません。

Data Collectionサーバの変更をしてもよろしいですか？
変更前ホスト名 : XXX
変更後ホスト名 :YYY

要因

Address Server - Monitorで管理するAddress Server - Data Collectionサーバのホスト名を変更します。

対処

変更する場合には[はい]を，変更しない場合には[いいえ]を選択してください。

監視画面が起動中のためホスト名の変更/削除はできません。
ホスト名 : XXX
情報名 : YYY

要因

監視画面が起動中のためホスト名の変更/削除はできません。

対処

該当するホスト名及び情報名の監視画面を閉じてからホスト名の変更/削除を行ってください。

現在収集処理中のためホスト名の変更はできません。
しばらく待ってからホスト名の変更を行ってください。

要因

現在収集処理中のためホスト名の変更はできません。

対処

しばらく待ってからホスト名の変更を行ってください。

指定したホストに接続できませんでした。ホスト名の変更処理を続行しますか？
ホスト名 : XXX

要因

変更するホストで，以下の原因により接続ができません。

servicesファイルにgadcolctの情報が設定されていない。

「Address Server - Data Collection｣サービスが起動していない。

対処

ホスト名の変更を続行する場合には，[はい]を選択後に追加したホストで以下を実行してください。

Address Server - Data CollectionとAddress Server - Monitorのservicesファイルにgadcolctの情報を設定する

｢Address Server - Data Collection｣サービスを起動する｡

ホスト名の変更を続行しない場合には，[いいえ]を選択してください。

Data Collectionサーバの変更に失敗しました。
変更前ホスト名 : XXX
変更後ホスト名 : YYY

要因

環境設定ファイルの編集に失敗しました。

対処

Address Server - Monitorのインストールディレクトリ及び，データ格納ディレクトリに書込み権限があるか確認してください。

Data Collectionサーバを変更しました。
変更前ホスト名 : XXX
変更後ホスト名 : YYY

要因

Address Server - Monitorで管理するAddress Server - Data Collectionサーバのホスト名を変更しました。

対処

必要ありません。

Data Collectionサーバの削除をしてもよろしいですか？
ホスト名 : XXX

要因

Address Server - Monitorで管理するホスト名XXXのAddress Server - Data Collectionサーバの削除を行います。

対処

削除する場合には[はい]を，削除しない場合には[いいえ]を選択してください。

現在収集処理中のためホスト名の削除はできません。
しばらく待ってからホスト名の削除を行ってください。

要因

現在収集処理中のためホスト名の削除はできません。

対処

しばらく待ってからホスト名の削除を行ってください。

Data Collectionサーバの削除に失敗しました。
ホスト名 : XXX

要因

設定ファイルの編集に失敗しました。

対処

Address Server - Monitorのインストールディレクトリ及び，データ格納ディレクトリに書込み権限があるか確認してください。

Data Collectionサーバを削除しました。
ホスト名 : XXX

要因

Address Server - Monitorで管理するホスト名XXXのAddress Server - Data Collectionサーバを削除しました。

対処

必要ありません。

監視間隔の設定をしてもよろしいですか？

要因

Address Server - Monitorで管理する監視間隔の設定を行います。

対処

設定する場合には[はい]を，設定しない場合には[いいえ]を選択してください。

[セキュリティ情報]の監視間隔の値が入力されていません。
'1'～'24'の範囲の数値を入力してください。

要因

[セキュリティ情報]の監視間隔の値が入力されていません。

対処

1～24の範囲の数値を入力してください。

[レスポンス情報]の監視間隔の値が入力されていません。
'10'～'1440'の範囲の数値を入力してください。

要因

[レスポンス情報]の監視間隔の値が入力されていません。

対処

10～1440の範囲の数値を入力してください。

[メールボックス使用量]の監視間隔の値が入力されていません。
'1'～'24'の範囲の数値を入力してください。

要因

[メールボックス使用量]の監視間隔の値が入力されていません。

対処

1～24の範囲の数値を入力してください。

[メールキュー情報]の監視間隔の値が入力されていません。
'10'～'1440'の範囲の数値を入力してください。

要因

[メールキュー情報]の監視間隔の値が入力されていません。

対処

10～1440の範囲の数値を入力してください。

[セキュリティ情報]の監視間隔に数値以外が入力されています。
'1'～'24'の範囲の数値を入力してください。

要因

[セキュリティ情報]の監視間隔に数値以外が入力されています。

対処

1～24の範囲の数値を入力してください。

[レスポンス情報]の監視間隔に数値以外が入力されています。
'10'～'1440'の範囲の数値を入力してください。

要因

[レスポンス情報]の監視間隔に数値以外が入力されています。

対処

10～1440の範囲の数値を入力してください。

[メールボックス使用量]の監視間隔に数値以外が入力されています。
'1'～'24'の範囲の数値を入力してください。

要因

[メールボックス使用量]の監視間隔に数値以外が入力されています。

対処

1～24の範囲の数値を入力してください。

[メールキュー情報]の監視間隔に数値以外が入力されています。
'10'～'1440'の範囲の数値を入力してください。

要因

[メールキュー情報]の監視間隔に数値以外が入力されています。

対処

10～1440の範囲の数値を入力してください。

[セキュリティ情報]の監視間隔に指定範囲外の値が入力されています。
'1'～'24'の範囲の数値を入力してください。

要因

[セキュリティ情報]の監視間隔に指定範囲外の値が入力されています。

対処

1～24の範囲の数値を入力してください。

[レスポンス情報]の監視間隔に指定範囲外の値が入力されています。
'10'～'1440'の範囲の数値を入力してください。

要因

[レスポンス情報]の監視間隔に指定範囲外の値が入力されています。

対処

10～1440の範囲の数値を入力してください。

[メールボックス使用量]の監視間隔に指定範囲外の値が入力されています。
'1'～'24'の範囲の数値を入力してください。

要因

[メールボックス使用量]の監視間隔に指定範囲外の値が入力されています。

対処

1～24の範囲の数値を入力してください。

[メールキュー情報]の監視間隔に指定範囲外の値が入力されています。
'10'～'1440'の範囲の数値を入力してください。

要因

[メールキュー情報]の監視間隔に指定範囲外の値が入力されています。

対処

10～1440の範囲の数値を入力してください。

監視間隔の設定に失敗しました。
ホスト名 : XXX

要因

設定ファイルの編集に失敗しました。

対処

Address Server - Monitorのインストールディレクトリ及び，データ格納ディレクトリに書込み権限があるか確認してください。

稼働情報CSVファイルの設定をしてもよろしいですか？

要因

稼働情報CSVファイルの設定を行います。

対処

設定する場合には[はい]を，設定しない場合には[いいえ]を選択してください。

稼働情報CSVファイルの設定解除をしてもよろしいですか？

要因

稼働情報CSVファイルの設定解除を行います。

対処

稼働情報CSVファイルを作成しない場合には[はい]を，稼働情報CSVファイルを作成する場合には[いいえ]を選択してください。

稼働情報CSVファイルの設定に失敗しました。

要因

環境設定ファイルの編集に失敗しました。

対処

Address Server - Monitorのインストールディレクトリ及び，データ格納ディレクトリに書込み権限があるか確認してください。

稼働情報CSVファイルの設定解除に失敗しました。

要因

環境設定ファイルの編集に失敗しました。

対処

Address Server - Monitorのインストールディレクトリ及び，データ格納ディレクトリに書込み権限があるか確認してください。

データ収集開始時刻の変更を有効にするには，Address Server - Monitorのサービスを再起動してください。

要因

データ収集開始時刻が変更されました。

対処

データ収集開始時刻の変更を有効にするには，Address Server - Monitorのサービスを再起動してください。

指定されたサーバの情報は，既に表示されています。
ホスト名 : XXX
情報名 : XXX

要因

指定された情報の監視画面は，既に起動されています。

対処

起動済みの監視画面を使用してください。

セキュリティ情報（認証状況，パスワード変更状況）のモニタ用データの取得に失敗しました。
Data Collectionサーバのホスト名 : (ホスト名)
選択したホストで以下を確認してください。
・servicesファイルにgadcolctの情報が設定されているか。
・モニタ情報を取得する設定になっているか。
・｢Address Server - Data Collection｣サービスが起動しているか。

要因

セキュリティ情報のモニタ用データの取得に失敗しました。

対処

メッセージに記載されている対処を行った後，再度，監視ホストの選択を行ってください。

レスポンス情報（受信メール一覧，受信メールを開く）のモニタ用データの取得に失敗しました。
Data Collectionサーバのホスト名 : (ホスト名)
選択したホストで以下を確認してください。
・servicesファイルにgadcolctの情報が設定されているか。
・モニタ情報を取得する設定になっているか。
・｢Address Server - Data Collection｣サービスが起動しているか。

要因

レスポンス情報のモニタ用データの取得に失敗しました。

対処

メッセージに記載されている対処を行った後，再度，監視ホストの選択を行ってください。

メールボックス使用量（メールボックス使用率）のモニタ用データの取得に失敗しました。
Data Collectionサーバのホスト名 : (ホスト名)
選択したホストで以下を確認してください。
・servicesファイルにgadcolctの情報が設定されているか。
・モニタ情報を取得する設定になっているか。
・｢Address Server - Data Collection｣サービスが起動しているか。

要因

メールボックス使用量のモニタ用データの取得に失敗しました。

対処

メッセージに記載されている対処を行った後，再度，監視ホストの選択を行ってください。

メールキュー情報（自サーバ内の配信状況）のモニタ用データの取得に失敗しました。
Data Collectionサーバのホスト名 : (ホスト名)
選択したホストで以下を確認してください。
・servicesファイルにgadcolctの情報が設定されているか。
・モニタ情報を取得する設定になっているか。
・｢Address Server - Data Collection｣サービスが起動しているか。

要因

メールキュー情報（自サーバ内の配信状況）のモニタ用データの取得に失敗しました。

対処

メッセージに記載されている対処を行った後，再度，監視ホストの選択を行ってください。

メールキュー情報（サーバ間の配信状況）のモニタ用データの取得に失敗しました。
Data Collectionサーバのホスト名 : (ホスト名)
選択したホストで以下を確認してください。
・servicesファイルにgadcolctの情報が設定されているか。
・モニタ情報を取得する設定になっているか。
・｢Address Server - Data Collection｣サービスが起動しているか

要因

メールキュー情報（サーバ間の配信状況）のモニタ用データの取得に失敗しました。

対処

メッセージに記載されている対処を行った後，再度，監視ホストの選択を行ってください。

稼働情報を編集するためのデータがありません。

要因

稼働情報を編集するためのデータが収集されていません。

対処

Address Server - Data Collectionサーバ登録後初めてのデータ収集開始時刻が過ぎた後しばらくしてから再度，稼働情報の編集を実行してください。

Address Server - Data Collectionサーバの「Address Server - Data Collection」サービスが停止していた場合は，「Address Server - Data Collection」サービスを起動後，「Address Server - Monitor」サービスを再起動してください。

CSVファイルの期間編集をしてもよろしいですか？

要因

CSVファイルの期間編集を行います。

対処

期間編集する場合には[はい]を，期間編集しない場合には[いいえ]を選択してください。

[編集するデータの期間指定]の開始年の値が入力されていません。
'0'～'9999'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の開始年の値が入力されていません。

対処

編集する期間の開始年を西暦で0～9999の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の開始月の値が入力されていません。
'1'～'12'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の開始月の値が入力されていません。

対処

編集する期間の開始月を1～12の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の開始日の値が入力されていません。
'1'～'31'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の開始日の値が入力されていません。

対処

編集する期間の開始日を1～31の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の終了年の値が入力されていません。
'0'～'9999'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の終了年の値が入力されていません。

対処

編集する期間の終了年を西暦で0～9999の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の終了月の値が入力されていません。
'1'～'12'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の終了月の値が入力されていません。

対処

編集する期間の終了月を1～12の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の終了日の値が入力されていません。
'1'～'31'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の終了日の値が入力されていません。

対処

編集する期間の終了日を1～31の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の開始年に数値以外の値が入力されています。
'0'～'9999'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の開始年に数値以外の値が入力されています。

対処

編集する期間の開始年を西暦で0～9999の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の開始月に数値以外の値が入力されています。
'1'～'12'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の開始月に数値以外の値が入力されています。

対処

編集する期間の開始月を1～12の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の開始日に数値以外の値が入力されています。
'1'～'31'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の開始日に数値以外の値が入力されています。

対処

編集する期間の開始日を1～31の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の終了年に数値以外の値が入力されています。
'0'～'9999'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の終了年に数値以外の値が入力されています。

対処

編集する期間の終了年を西暦で0～9999の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の終了月に数値以外の値が入力されています。
'1'～'12'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の終了月に数値以外の値が入力されています。

対処

編集する期間の終了月を1～12の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の終了日に数値以外の値が入力されています。
'1'～'31'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の終了日に数値以外の値が入力されています。

対処

編集する期間の終了日を1～31の範囲で入力してください。編集する期間の終了日を1～31の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の開始月に指定範囲外の値が入力されています。
'1'～'12'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の開始月に指定範囲外の値が入力されています。

対処

編集する期間の開始月を1～12の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の開始日に指定範囲外の値が入力されています。
'1'～'31'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の開始日に指定範囲外の値が入力されています。

対処

編集する期間の開始日を1～31の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の終了月に指定範囲外の値が入力されています。
'1'～'12'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の終了月に指定範囲外の値が入力されています。

対処

編集する期間の終了月を1～12の範囲で入力してください。

[編集するデータの期間指定]の終了日に指定範囲外の値が入力されています。
'1'～'31'の範囲の数値を入力してください。

要因

[編集するデータの期間指定]の終了日に指定範囲外の値が入力されています。

対処

編集する期間の終了日を1～31の範囲で入力してください。

「編集するデータの期間指定」の開始日付が，終了日付よりも後の日付になっています。
再入力してください。

要因

「編集するデータの期間指定」の開始日付が，終了日付よりも後の日付になっています。

対処

「編集するデータの期間指定」に正しい期間を入力してください。

「編集するデータの期間指定」の開始日付が，編集可能な最大期間の終了日付よりも後の日付になっています。
再入力してください。

要因

「編集するデータの期間指定」の開始日付が，編集可能な最大期間の終了日付よりも後の日付になっています。

対処

「編集するデータの期間指定」に正しい期間を入力してください。

「編集するデータの期間指定」の終了日付が，編集可能な最大期間の開始日付よりも前の日付になっています。
再入力してください。

要因

「編集するデータの期間指定」の終了日付が，編集可能な最大期間の開始日付よりも前の日付になっています。

対処

「編集するデータの期間指定」に正しい期間を入力してください。

現在収集処理中のため稼働情報の編集はできません 。
しばらく待ってから稼働情報の編集を行ってください。

要因

現在収集処理中のため稼働情報の編集はできません 。

対処

しばらく待ってから稼働情報の編集を行ってください。

yyyy/mm/dd ～ yyyy/mm/dd の期間でデータが編集されます。

要因

開始日付又は終了日付が編集可能な最大期間の範囲を超えているため， yyyy/mm/dd ～ yyyy/mm/dd の期間でデータが編集されます。

対処

必要ありません。

CSVファイルを期間編集しました。

要因

CSVファイルの期間編集は正常に終了しました。

対処

必要ありません。

CSVファイルの期間編集に失敗しました。
(CSVファイル名...)

要因

表示されたCSVファイルの期間編集に失敗しました。

対処

表示されたCSVファイルをExcelなどのプログラムで使用していないか確認し，使用していた場合，ファイルを閉じて再度CSVファイルの期間編集を行ってください。

稼働情報CSVファイルサイズ警告のしきい値は1から1000迄の値を指定してください。

要因

稼働情報CSVファイルサイズ警告のしきい値に1～1000の範囲外の値が指定されました。

対処

1～1000の範囲内で指定してください。

(3)　gmonbkupコマンドのメッセージ一覧

KDGD001-E Address Server - Monitor が正常にインストールされていません。コマンドを終了します。

要因

Address Server - Monitor が正常にインストールされていないためコマンドを実行できません。

対処

Address Server - Monitorを再イントールして再度コマンドを実行してください。

KDGD004-E 指定したディレクトリが不正です。完全パスで1～100文字の範囲で指定してください。

要因

指定したディレクトリの完全パス名の長さが1～100文字の範囲外になっています。

対処

コピー先ディレクトリには完全パスで1～100文字以内のディレクトリを指定してください。

KDGD005-Q XXXディレクトリが既に存在します。ディレクトリ以下を削除しますか?

要因

コピー先ディレクトリが既に存在します。

対処

削除して問題ない場合はyを応答してください。削除したくない場合は，nを応答してコマンドを終了した後，別のコピー先ディレクトリを指定して再度バックアップコマンドを実行してください。

KDGD006-E ディレクトリでない XXX が存在します。別のディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

要因

XXXがディレクトリでないためバックアップができません。

対処

コピー先ディレクトリに別のディレクトリを指定して再度バックアップコマンドを実行してください。

KDGD007-E <パス名> ディレクトリのファイルの削除ができませんでした。コマンドを終了します。エラー(<エラーコード>)

要因

指定したコピー先ディレクトリ下のファイルの削除中にエラーが発生しました。

対処

指定したコピー先のディレクトリ下のファイルを他のプログラム(Excelなど)で使用していないか確認してください。

使用していない場合は，存在しないディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

KDGD008-E バックアップデータのコピー時にエラーが発生しました。コマンドを終了します。エラー(<エラーコード>)

要因

バックアップデータのコピー時にエラーが発生しました。

対処

エラーコードが2の場合

存在しないドライブのディレクトリを指定しました。正しいディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

エラーコードが13の場合

指定したディレクトリ又はドライブに書き込み権限がありません。書き込み権限のあるディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

エラーコードが28の場合

コピー先に指定したディレクトリのドライブに十分な空き容量がありません。十分な空き容量のあるディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。必要なディレクトリ容量については，エクスプローラのプロパティなどでAddress Server - Monitorのデータ格納ディレクトリ以下の容量を確認して，その容量以上の十分な空き容量のあるドライブを指定してください。

KDGD009-E 完全パスの取得に失敗しました。指定したディレクトリが正しいか確認してください。コマンドを終了します。エラー(<エラーコード>)

要因

指定したディレクトリの完全パスの取得に失敗しました。

対処

正しいディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

KDGD010-E セットアップが完了していないためバックアップはできません。コマンドを終了します。

要因

Address Server - Monitorセットアップの設定処理中のためバックアップは実行できませんでした。

対処

Address Server - Monitorセットアップ作業を終了してからバックアップを行ってください。

KDGD011-E バックアップ情報の上書きはできません。コマンドを中止します。

要因

KDGD005-Qのメッセージに対して”n”を応答したため，バックアップコマンドを中止しました。

対処

別のコピー先ディレクトリを指定して再度バックアップコマンドを実行してください。

KDGD012-E バックアップコマンドが既に起動中，または，セットアップ処理中です。バックアップコマンド，セットアップ画面を終了してから再度コマンドを実行してください。

要因

バックアップコマンドが既に起動中，又は，セットアップ処理中です。

対処

バックアップコマンド，セットアップ画面を終了してから再度コマンドを実行してください。

KDGD013-I コピーが完了しました。

要因

バックアップコマンドが正常に終了しました。

対処

コピー先ディレクトリをバックアップ媒体にバックアップしてください。

KDGD014-Q バックアップデータを XXX ディレクトリにコピーします。よろしいですか?

要因

コピー先ディレクトリの確認メッセージです。

対処

ディレクトリに誤りがなければ”y”を応答してください。コマンドを中止したい場合は”n”を応答してください。

KDGD015-W コマンドを中止します。

要因

KDGD014-Qメッセージに対して”n”を応答したためコマンドを中止しました。

対処

正しいディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

KDGD016-E データ格納ディレクトリ下にはコピーできません。コマンドを中止します。

要因

指定したコピー先ディレクトリ¥MonDataディレクトリがデータ格納ディレクトリ下のディレクトリであるためコマンドを中止しました。

対処

データ格納ディレクトリ以外のディレクトリを指定して再度コマンドを実行してください。

(4)　イベントログのメッセージ一覧

KDGD600-W 稼働情報CSVファイル XXX のサイズが YYY MBを超えました。

要因

稼働情報CSVファイルXXXのサイズが，「稼働情報CSVファイルサイズ警告」で設定したしきい値YYY MBを超えました。

対処

該当する稼働情報CSVファイルをバックアップし，削除または，十分な空き容量のあるドライブに移動してください。

(5)　代表的なトラブルについての対処方法

現象

監視画面のレスポンス情報に0しか表示されない。

要因

次の二つの要因が考えられます。

Address Serverでレスポンス情報を取得する設定になっていない。

実際にレスポンスの平均が0秒である。

対処

マニュアルの「3.4.7 Address Serverの設定」を参照して，Address Serverの設定を行っていない場合には設定を行ってください。またLOG_DIR_SV_RESPONSEに指定したディレクトリに，スペースを含まない，存在するディレクトリを指定しているか確認してください。

後者の場合には問題ありません。

現象

監視画面のメールボックス情報にASSTOPが表示される。

要因

Address Server - Data Collectionホストにおいて，Address Serverが起動していないことが考えられます。

対処

Address Server - Data CollectionホストでAddress Serverを起動してください。

現象

稼働情報の期間編集を行うと，「CSVファイルの期間編集に失敗しました。<CSVファイル名>」というメッセージが表示される。

要因

表示されたCSVファイルをExcelなどで開いていることが考えられます。

対処

表示されたCSVファイルをExcelなどで開いている場合は，ファイルを閉じて再度，稼働情報の期間編集を行ってください。

(6)　こんな時には．．．

データ格納ディレクトリを変更する

現在設定しているデータ格納ディレクトリのドライブの空き容量などが不足してきた場合などに，データ格納ディレクトリを変更するための手順を説明します。

Address Server - Monitorのデータ格納ディレクトリを変更する

Address Server - Monitorサービスを停止する

Address Server - Monitor セットアップを起動する

「データ格納ディレクトリ」の「ディレクトリ名(P)」に変更後のデータ格納ディレクトリを指定する。

「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする(C)」のチェックボックスをオンにする
このチェックボックスをオンにすることにより，現在まで収集してきた稼働情報を引き続き利用することができます。

「変更前データ格納ディレクトリ以下の情報を削除する(D)」のチェックボックスをオンにする。
このチェックボックスをオンにするとデータ格納ディレクトリ下の稼働情報を設定したディレクトリにコピーした後，変更前のデータ格納ディレクトリ下の情報が削除されます。

「OK」ボタンをクリックする。
データ格納ディレクトリの変更が行われます。

Address Server - Monitorサービスを開始する。

Address Server - MonitorのIPアドレスやホスト名を変更する

Address Server - Monitorでの設定は不要です。

Address Server - Data Collectionがインストールされている場合は，マニュアルの「付録B.2 (1) Address Server - Data CollectionのIPアドレス，ホスト名を変更する場合」の手順を実施してください。

Address Server - Monitorの時刻を変更する

Address Server - Monitorでの設定は不要です。

ただし，時刻を戻した場合，次のような動作になります

日付を跨って時刻を戻した場合，変更後の日付から変更前の日付の前日までの稼動情報は新たに収集しません。稼動情報CSVファイルには変更前の日付での稼動情報が編集されます。

Address Server - Data Collectionの時刻をAddress Server - Data Collectionでのセキュリティ情報の監視間隔以上戻した場合，Address Server - Monitorのセキュリティ情報の監視画面には変更前と変更後で重なる時間の情報が合計されて表示されます。

索引

[Ａ][Ｂ][Ｇ][Ｈ][Ｌ][Ｍ][Ｓ][Ｕ][Ｗ]
[ア行][カ行][サ行][タ行][ハ行][マ行][ヤ行][ラ行]

(英字)

(Ａ)

adauthen.csv(認証履歴情報)

Address Server，Mail Serverの稼働状況を監視する

Address Server - Data Collection，Address Server - Monitorとは

Address Server - Data Collectionサーバの削除

Address Server - Data Collectionサーバの登録

Address Server - Data Collectionサーバの登録/削除/変更

Address Server - Data Collectionサーバのホスト名変更

Address Server - Data Collectionセットアップのメッセージ

Address Server - Data Collectionにおけるディスク容量

Address Server - Data CollectionのIPアドレス，ホスト名を変更する場合

Address Server - Data Collectionの運用

Address Server - Data Collectionの概要

Address Server - Data Collectionの設定

Address Server - Data Collectionの設定

Address Server - Data Collectionのデータ格納ディレクトリを変更する

Address Server - Data Collectionのトラブルシューティング

Address Server - Data Collectionのメッセージ

Address Server - Monitorセットアップのメッセージ

Address Server - Monitorでの設定

Address Server - Monitorにおけるディスク容量

Address Server - MonitorのIPアドレス，ホスト名を変更する場合

Address Server - Monitorのインストールとアンインストール

Address Server - Monitorの運用

Address Server - Monitorの概要

Address Server - Monitorの起動

Address Server - Monitorの設定

Address Server - Monitorの設定

Address Server - Monitorのセットアップ

Address Server - Monitorのデータ格納ディレクトリを変更する

Address Server - Monitorのトラブルシューティング

Address Server - Monitorのメッセージ

Address Server - Monitorのメッセージ

Address Server稼働情報CSVファイル

Address Server稼働情報CSVファイル

Address Serverの設定

admorgan.csv（組織単位のAddress Serverへのアクセス情報）

adpasswd.csv(パスワード変更履歴情報)

aduser.csv(ユーザ操作日単位情報)

(Ｂ)

boardtop10.csv（掲示板単位の掲示板の使用状況）

(Ｇ)

gcolbkupコマンドのメッセージ

gm_touroku.csv（最上位組織に所属する組織単位の登録ユーザ数）

gmonbkupコマンドのメッセージ

gmpublicinfoファイルの設定

gmsv_ave.csv（Mail Serverの平均使用者数）

gmsv_max.csv（Mail Serverの最大使用者数）

groupmaxnt.csv（最上位組織に所属する組織単位のMail Serverの使用状況）

grpmailboard.csv（掲示板ID単位の掲示板へのアクセス状況）

grpmailuser.csv（ユーザID単位のMail Serverへのアクセス状況）

(Ｈ)

HP-UX Address Server - Data Collectionのインストールとアンインストール

(Ｌ)

LAN環境の設定

loguser.txtファイルの設定

(Ｍ)

mailserv.csv（サーバ単位のMail Server使用者数）

Mail Server稼働情報CSVファイル

Mail Server稼働情報CSVファイル

mailtop10.csv（ユーザ単位のMail Serverの使用状況）

mlboard.csv(掲示板記事操作日単位情報)

mldel.csv(メール削除履歴情報)

mllogin.csv(ログイン・ログアウト履歴情報)

mlmnopen.csv（記事単位の参照件数）

mlmorgan.csv（組織単位のMail Serverへのアクセス数）

mlmsvcom.csv（メールサーバ・ゲートウェイ間メール転送数）

mlndel.csv(記事削除履歴情報)

mlnews.csv(掲示板記事参照日単位情報)

mlnopen.csv(記事参照履歴情報)

mlnput.csv(記事掲示履歴情報)

mlopen.csv(メール参照履歴情報)

mlpop3.csv(インターネットクライアント履歴情報)

mlrecv.csv(メール受信履歴情報)

mlresprv.csv(受信メールレスポンス履歴情報情報)

mlsend.csv(メール送信履歴情報)

mlstat.csv(メールボックス使用情報)

mlsvcom.csv(サーバ間メール転送履歴情報)

mluser.csv(ユーザ操作日単位情報)

(Ｓ)

syslogのメッセージ

(Ｕ)

UNIX Address Server - Data Collectionのセットアップ

(Ｗ)

Windows NT Address Server - Data Collectionのインストールとアンインストール

Windows NT Address Server - Data Collectionのセットアップ

Windows NT 起動と停止

Windows NTクラスタ環境の設定

Windows Server 2008使用時の注意事項

Windows Server 2012使用時の注意事項

(ア行)

(あ)

アンインストール

アンインストール

アンインストール

アンインストール時の注意事項

アンインストール時の注意事項

アンインストール時の注意事項

アンインストールの操作手順

アンインストールの操作手順

アンインストールの操作手順

(い)

イベントログのメッセージ

イベントログのメッセージ

インストール

インストール

インストール

インストール

インストール

インストール時の注意事項

インストール時の注意事項

インストール時の注意事項

インストールの操作手順

インストールの操作手順

インストールの操作手順

(う)

運用上の注意事項

運用上の注意事項

(カ行)

(か)

概要

稼働情報CSVファイル警告

稼働情報CSVファイルサイズ警告

稼働情報CSVファイルの概要

稼働情報CSVファイルの詳細

稼働情報CSVファイルの詳細

稼働情報CSVファイルの設定

稼働情報CSVファイルの分類

稼働情報CSVファイルを作成する

稼働情報の設定

稼働情報の設定

稼働情報のバックアップとリストア

稼働情報のバックアップとリストア

稼働情報の編集画面

稼働情報の編集で作成される稼働情報CSVファイル

稼働情報の編集で作成される稼働情報CSVファイル

環境設定

環境設定の流れ

監視画面の説明

監視画面のタイトルバー

監視間隔の設定

監視する情報

監視ホストの選択

(き)

起動方法

(こ)

こんなときには．．．

(サ行)

(さ)

サーバのIPアドレスやホスト名を変更する

サービス開始時にモニタ情報を取得するサービス開始時にモニタ情報を取得する

最新情報の取得

削除

参照

参照

(し)

時間の設定

システム構成

指定した期間の稼働情報CSVファイルを出力する

出力する稼働情報CSVファイル

取得間隔の設定

取得間隔の設定画面

(せ)

セキュリティ情報

セキュリティ情報

セキュリティ情報画面

セション時間とセション回数の集計方法

設定済みホスト名一覧

(タ行)

(ち)

注意事項

(つ)

追加

追加/変更するホスト名

(て)

停止方法

ディレクトリ選択画面

ディレクトリ選択画面

ディレクトリ名

ディレクトリ名

データ格納ディレクトリ

データ格納ディレクトリ

データ格納ディレクトリのディスク容量の見積り

データ格納ディレクトリを変更する

データ採取時刻設定画面

データ採取時刻の設定

データ収集開始時刻

データ収集開始時刻に作成される稼働情報CSVファイル

データ収集時に作成される稼働情報CSVファイル

(と)

導入の前に

閉じる

閉じる

トラブルシューティング

(ハ行)

(は)

バックアップ手順

バックアップ手順

(ひ)

日単位タイプ

日単位タイプ

日単位タイプ

日単位タイプ

(ふ)

ファイアウォール

ファイアウォール

ファイアウォールの設定

ファイル保存期間の設定

ファイル保存期間の設定

ファイル保存期間の設定画面

ファイル保存期間の設定画面

(へ)

変更

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報をコピーする

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報を削除する

変更前データ格納ディレクトリ以下の情報を削除する

編集方法の設定

編集方法の設定画面

(ほ)

ホスト名

ホスト名一覧

ホスト名の設定

(マ行)

(め)

メールキュー情報

メールキュー情報

メールキュー情報画面

メールボックス使用量

メールボックス使用量

メールボックス使用量画面

メッセージ一覧

(も)

モニタ情報の取得

(ヤ行)

(ゆ)

ユーザ実行タイプ

(ラ行)

(り)

リストア手順

リストア手順

履歴タイプ

履歴タイプ

履歴タイプ

履歴タイプ

(れ)

レスポンス情報

レスポンス情報

レスポンス情報画面

■ 商標類

IBM，AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。
IBM，HACMP/6000は，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。
HP-UXは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.のオペレーティングシステムの名称です。
MC/Serviceguardは，Hewlett-Packard Development Company, L.P.の商品名称です。
Microsoft，Windows，Windows ServerおよびWindows NTは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft OfficeおよびExcelは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。