高信頼化システム監視機能 HAモニタ メッセージ

3000-9-203-70

前書き

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2005, 2023, Hitachi, Ltd.

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，BladeSymphony，HAモニタ，HiRDB，JP1，OpenTP1，ServerConductor，uCosminexus，Virtageは，株式会社日立製作所の商標または登録商標です。

AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Amazon Web Services，AWS，Powered by AWS ロゴは，Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

Azureは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Intelは，Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Itaniumは，Intel Corporation またはその子会社の商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoftは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

OracleおよびJavaは，オラクルおよびその関連会社の登録商標です。

Red Hat is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

Red Hatは，米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。

Red Hat Enterprise Linux is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

Red Hat Enterprise Linuxは，米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。

RHEL is a trademark or a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

RHELは，米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の商標または登録商標です。

UNIXは，The Open Groupの登録商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

発行

2023年4月　3000-9-203-70

変更内容

変更内容（3000-9-203-70）　Linux（x86）版HAモニタ 01-78，AIX版HAモニタ 01-34

追加・変更内容

変更個所

適用OSにRHEL9，およびAIX 7.3を追加した。

−

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，HAモニタが出力するメッセージについて説明したものです。このマニュアルを読むことで，ユーザが，HAモニタが出力するメッセージの意味を理解し，必要に応じて適切な対処ができることを目的としています。

対象製品

●P-1M2C-1111 HAモニタ 01-34

適用OS：AIX 5L V5.1，AIX 5L V5.2，AIX 5L V5.3，AIX V6.1，AIX V7.1，AIX V7.2，AIX 7.3

●P-1B2C-E111 HAモニタ 01-20

適用OS：HP-UX 11.0，HP-UX 11i，HP-UX 11i V2(PA-RISC)

●P-1J2C-E111 HAモニタ 01-33

適用OS：HP-UX 11i V2(IPF)，HP-UX 11i V3(IPF)

●P-9S2C-E111 HAモニタ 01-42

適用OS：Red Hat(R) Enterprise Linux(R) AS 3(x86)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) AS 4(x86)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) ES 3(x86)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) ES 4(x86)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) AS 3(AMD64 & Intel EM64T)※1，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) AS 4(AMD64 & Intel EM64T)※1，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) ES 4(AMD64 & Intel EM64T)※1，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) 5(x86)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) 5(AMD/Intel 64)※1，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform(x86)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform(AMD/Intel 64)※1

●P-872C-E111 HAモニタ 01-78

適用OS：Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server 7(x86_64)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server 8(x86_64)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server 9(64-bit x86_64)，Oracle Linux 7(x86_64)※2，Oracle Linux 8(x86_64)※2

●P-9S2C-E211 HAモニタ Extension 01-00

適用OS：Red Hat(R) Enterprise Linux(R) AS 3(x86)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) AS 4(x86)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) ES 3(x86)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) ES 4(x86)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) AS 3(AMD64 & Intel EM64T)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) AS 4(AMD64 & Intel EM64T)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) ES 4(AMD64 & Intel EM64T)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) 5(x86)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) 5(AMD/Intel 64)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform(x86)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform(AMD/Intel 64)

●P-9V2C-E111 HAモニタ 01-31

適用OS：Red Hat(R) Enterprise Linux(R) AS 3(IPF)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) AS 4(IPF)，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform(Intel Itanium)

これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リリースノート」でご確認ください。

注※1

Intel EM64Tでだけ動作します。

注※2

OCI環境の場合だけサポートします。

対象読者

システム管理者，オペレータ，およびプログラマの方を対象としています。システム管理者は，システムの導入，設計，構築をすることを想定しています。オペレータは，構築されたシステムで日々の運用をすることを想定しています。プログラマは，ユーザプログラムの作成をすることを想定しています。

また，次の知識をお持ちの方を前提としています。

該当するハードウェアの知識

該当するOSの知識

系切り替え構成にするプログラムの知識

ユーザプログラムのコーディングに使用するC言語の文法の知識

系切り替え構成にするプログラムとして，OpenTP1またはHiRDBを使用する場合は，あらかじめOpenTP1またはHiRDBのマニュアルをお読みいただくことをお勧めします。

前提機種の違いによる相違点の表記

HAモニタは適用OSや前提機種が複数あります。適用OSや前提機種によって，ハードウェアの構成や名称が異なります。このマニュアルでは，適用OSや前提機種ごとに説明が分かれています。また，説明が同じ場合は，ハードウェア名称に総称を使用しています。使用している機種のハードウェア名称に読み替えてください。

適用OS

前提機種

ハードウェア名称

AIX

エンタープライズサーバEP8000シリーズ

SP

障害管理プロセサ（総称）

HP-UX（PA-RISC）

HITACHI 9000Vシリーズサーバ

GSPまたはMP

（まとめてGSPと呼びます）

HP-UX（IPF）

統合サービスプラットフォームBladeSymphony

SVP

日立アドバンストサーバHA8500シリーズ

MP，BMCまたはOA

（まとめてMPと呼びます）

Linux（x86）

統合サービスプラットフォームBladeSymphony

SVP

日立アドバンストサーバHA8000シリーズ

xKモデル以前

SVP

xL〜xMモデル

BMC

xNモデル以降

（HA8000Vを含む）

管理サーバまたはBMC

日立高信頼サーバRV3000

管理サーバ

Linux（IPF）

統合サービスプラットフォームBladeSymphony

SVP

日立アドバンストサーバHA8500シリーズ

MPまたはBMC

（まとめてMPと呼びます）

1　メッセージの概要

この章では，HAモニタのメッセージについて概要を説明します。

1.1　メッセージの形式

メッセージの形式について説明します。

1.1.1　メッセージの出力形式

出力されるメッセージの形式を次に示します。

KAMNnnn-i xx....xx

KAMNnnn-i：メッセージID

xx....xx：メッセージテキスト

1.1.2　メッセージの記述形式

(1)　記述形式

このマニュアルでのメッセージの記述形式を次に示します。

KAMNnnn-i(X) (OS名)

［日本語］

メッセージテキスト

［英語］

Message text

メッセージの意味について説明します。

aa....aa：可変値について説明します。

S：

システムがメッセージを出力したあとにする，主な処理を示します。

O：

メッセージ確認後，オペレータがする処理を示します。

対策：

メッセージ確認時のシステム管理者の処置を示します。

なお，「O：」や「対策：」に記載されている「保守員に連絡してください。」とは，購入時の契約に基づいて，システム管理者が弊社問い合わせ窓口へ連絡することを示します。

(2)　メッセージIDの記号の説明

メッセージIDの記号の意味を次に示します。

KAMN：

HAモニタのメッセージであることを示します。

nnn：

メッセージの通し番号を示します。

i：

メッセージの種類を示します。

E：

・各ライブラリ，コマンド，サーバの機能が働かない障害が発生したことを示しています。

・定義誤り，コマンドのオペランド指定誤りによって，動作できないことを示しています。

W：

・各ライブラリ，コマンド，サーバからのメモリの使用状況などについての警告を示しています。

・定義誤り，コマンドのオペランド指定誤りはありましたが，値を仮定して動作を続行することを示しています。

D：

・各ライブラリ，コマンド，サーバの機能が働かない障害が起きたため，動作を保留していることを示しています。動作を続行する場合は，何らかの対応が必要です。

I：

E，W，およびDに該当しないメッセージで，単純に動作を示しています。

(X)：

メッセージの出力先種別を示します。

(E)：標準エラー出力

(S)：標準出力

(L)：メッセージログファイル（syslog）

一つのメッセージが，複数の出力先を持つ場合は，出力先種別を"+"でつないで記載します。また，出力先がメッセージログファイル（syslog）だけの場合は省略し，空白にします。

(OS名)：

OSごとにそのメッセージの詳細が異なる場合，OSの種類を示します。

表記と意味を次に示します。

表記

意味

(AIX)

AIX上で動作するHAモニタについて説明する場合の表記です。

(HP-UX(PA-RISC))

HP-UX(PA-RISC)上で動作するHAモニタについて説明する場合の表記です。

(HP-UX(IPF))

HP-UX(IPF)上で動作するHAモニタについて説明する場合の表記です。

(Linux(x86))

Linux(x86)上で動作するHAモニタについて説明する場合の表記です。

(Linux(IPF))

Linux(IPF)上で動作するHAモニタについて説明する場合の表記です。

出力されるメッセージのIDと，OSの対応については，「1.2　メッセージIDと適用OSの対応」を参照してください。

1.2　メッセージIDと適用OSの対応

メッセージIDと，そのメッセージを出力する適用OSとの対応を，次の表に示します。

表1‒1　メッセージIDと適用OSの対応

メッセージIDの範囲

AIX

HP-UX

（PA-RISC）

HP-UX

（IPF）

Linux

（x86）

Linux

（IPF）

KAMN001-I〜KAMN012-E

○

○

○

○

○

KAMN013-E

−

−

−

○

−

KAMN014-E

○

−

−

−

−

KAMN015-E

−

−

−

○

−

KAMN021-E

○

○

○

○

○

KAMN030-E〜KAMN037-I

○

−

−

−

−

KAMN050-I〜KAMN058-W

○

○

○

○

○

KAMN066-E

○

−

−

○

−

KAMN100-I〜KAMN106-E

○

○

○

○

○

KAMN107-I，KAMN108-I

○

−

−

○

−

KAMN109-I

−

−

−

○

−

KAMN112-E

○

−

−

○

○

KAMN113-E

○

−

−

○

−

KAMN115-E

−

−

−

○

−

KAMN116-W

○

○

○

○

○

KAMN117-E〜KAMN119-W

−

−

−

○

−

KAMN120-E〜KAMN163-E

○

○

○

○

○

KAMN164-E

−

−

−

○

−

KAMN165-E

○

○

○

○

○

KAMN166-W

−

○

○

−

−

KAMN169-E〜KAMN179-E

○

○

○

○

○

KAMN180-I

○

−

−

○

○

KAMN181-I，KAMN183-I

○

−

−

−

−

KAMN184-E〜KAMN199-E

○

○

○

○

○

KAMN201-I〜KAMN229-E

○

○

○

○

○

KAMN230-E，KAMN232-E

○

−

−

−

−

KAMN233-E〜KAMN234-E

○

○

○

○

○

KAMN235-I

−

−

−

○

−

KAMN236-I〜KAMN238-D

○

○

○

○

○

KAMN239-I

○

−

−

−

−

KAMN241-I〜KAMN255-D

○

○

○

○

○

KAMN256-I

−

○

○

−

−

KAMN257-I〜KAMN261-I

○

○

○

○

○

KAMN262-E〜KAMN264-I

−

−

−

○

−

KAMN265-W

○

○

○

○

○

KAMN266-I〜KAMN269-E

−

−

−

○

−

KAMN270-W〜KAMN276-E

○

○

○

○

○

KAMN277-E〜KAMN278-I

−

−

−

○

−

KAMN280-I〜KAMN281-I

○

○

○

○

○

KAMN282-E

−

−

−

○

−

KAMN283-W〜KAMN287-I

−

−

−

○

−

KAMN288-W

○

−

−

○

−

KAMN290-I

○

○

○

○

○

KAMN291-W

−

−

−

○

−

KAMN292-E〜KAMN293-E

○

−

−

○

−

KAMN294-I〜KAMN295-I

−

−

−

○

−

KAMN296-I

○

○

○

○

○

KAMN298-I

○

○

○

○

○

KAMN299-I

○

−

○

○

○

KAMN300-E〜KAMN399-E

○

○

○

○

○

KAMN400-E，KAMN402-E

○

○

○

○

○

KAMN404-I

○

−

○

○

−

KAMN407-I

−

−

−

○

○

KAMN408-E，KAMN409-I

○

○

○

○

○

KAMN410-I，KAMN411-I

○

−

○

○

−

KAMN412-E

○

○

○

○

○

KAMN413-E

−

−

−

○

−

KAMN414-E

○

−

−

○

−

KAMN415-W

−

−

−

○

−

KAMN420-I〜KAMN432-W

○

○

○

○

○

KAMN433-W〜KAMN439-W

○

−

○

○

○

KAMN444-E〜KAMN446-E

○

○

○

○

○

KAMN447-W

○

−

−

○

−

KAMN448-W〜KAMN463-W

○

○

○

○

○

KAMN464-I

−

−

−

○

−

KAMN465-E

○

○

○

○

○

KAMN466-E，KAMN474-E

○

−

○

○

○

KAMN475-E

○

−

−

○

○

KAMN477-W

○

○

○

○

○

KAMN478-E

○

−

−

○

−

KAMN479-E〜KAMN493-E

−

○

○

−

−

KAMN494-E〜KAMN496-I

○

○

○

○

○

KAMN497-E

−

−

−

○

−

KAMN498-E，KAMN499-E

○

○

○

○

○

KAMN511-E〜KAMN513-E

−

−

−

○

−

KAMN514-E

○

−

−

○

−

KAMN515-E，KAMN516-E

−

−

−

○

−

KAMN517-E

○

○

○

○

○

KAMN519-E

−

−

−

○

−

KAMN521-W

○

−

−

○

−

KAMN523-E～KAMN530-E

−

−

−

○

−

KAMN531-I～KAMN542-I

○

−

−

○

−

KAMN543-I～KAMN550-I

−

−

−

○

−

KAMN601-W，KAMN607-E

○

○

○

○

○

KAMN608-W

−

○

○

○

○

KAMN609-W〜KAMN621-E

○

○

○

○

○

KAMN622-E

−

○

○

−

○

KAMN624-E，KAMN625-W

○

−

○

○

○

KAMN626-E

○

○

○

○

○

KAMN628-I，KAMN629-I

○

−

−

−

−

KAMN635-E

○

○

○

○

○

KAMN639-W

−

−

−

○

−

KAMN640-E〜KAMN643-W

○

○

○

○

○

KAMN644-W

○

−

−

○

−

KAMN646-I

○

−

−

○

−

KAMN647-I〜KAMN649-E

○

−

−

○

−

KAMN650-E

○

○

○

○

○

KAMN651-E

○

−

−

○

○

KAMN654-E

○

−

−

−

−

KAMN655-W，KAMN656-I

−

−

−

○

−

KAMN660-E〜KAMN663-I

○

○

○

○

○

KAMN666-E，KAMN667-I

−

−

−

○

−

KAMN671-E〜KAMN675-E

○

−

−

−

−

KAMN676-E〜KAMN681-E

−

○

○

−

○

KAMN682-E

○

−

−

−

−

KAMN683-E

−

○

○

−

○

KAMN684-E

○

−

○

○

○

KAMN685-W

−

−

○

−

○

KAMN686-W

−

−

−

○

−

KAMN689-E

−

○

○

−

○

KAMN690-W

○

○

○

−

−

KAMN693-W，KAMN694-W

○

−

−

−

−

KAMN695-I〜KAMN699-I

−

−

−

○

○

KAMN701-I，KAMN702-W

○

○

○

○

○

KAMN703-I〜KAMN708-I

−

−

−

○

−

KAMN717-E

○

○

○

○

○

KAMN723-E〜KAMN729-W

○

−

−

○

−

KAMN730-E〜KAMN741-E

○

○

○

○

○

KAMN750-W〜KAMN763-E

−

−

−

○

−

KAMN764-E〜KAMN772-W

−

−

−

○

−

KAMN773-E，KAMN774-W

−

−

−

○

−

KAMN775-I〜KAMN779-E

−

−

−

○

−

KAMN901-E

○

○

−

−

−

KAMN902-E，KAMN903-E

−

○

−

−

−

KAMN904-E

○

○

−

−

−

KAMN905-E，KAMN906-E

−

○

−

−

−

KAMN909-E，KAMN910-E

○

○

−

−

−

KAMN920-I〜KAMN922-E

○

−

−

−

−

KAMN931-I〜KAMN963-E

○

○

○

○

○

KAMN964-E〜KAMN969-E

−

−

−

○

−

KAMN970-E〜KAMN975-D

○

○

○

○

○

KAMN976-W

○

−

−

−

−

KAMN977-W，KAMN978-I

○

−

○

○

○

KAMN979-I

−

−

○

−

−

KAMN980-W，KAMN981-E

−

−

−

○

−

（凡例）

○：出力します。　−：出力しません。

1.3　メッセージの言語種別の設定

HAモニタでは，メッセージは英語と日本語との2種類で出力されます。どちらの言語で出力するかは，OSの言語設定に従います。出力する言語の設定および切り替えについては，次のマニュアルを参照してください。

マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ AIX(R)編

マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ HP-UX編（適用OSがHP-UX（PA-RISC）の場合）

マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ HP-UX（IPF）編（適用OSがHP-UX（IPF）の場合）

マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ Linux(R)編（適用OSがLinux（IPF）の場合）

マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ Linux(R)（x86）編（適用OSがLinux（x86）の場合）

2　KAMNで始まるメッセージ

この章では，メッセージKAMNで始まるメッセージの詳細を説明します。

2.1　KAMN000〜KAMN099

KAMN001-I (S+L)

［日本語］

HAモニタ（vv−rr−ss）を起動します。

［英語］

HAmonitor (vv-rr-ss) is started.

HAモニタの起動を開始します。

vv：バージョン番号

rr：リビジョン番号

ss：限定コード

S：

処理を続行します。

KAMN002-I (S+L)

［日本語］

HAモニタを起動しました。処理を開始します。

［英語］

HAmonitor was completed. Processing is started.

HAモニタを正常に起動しました。

S：

処理を続行します。

KAMN003-E (E+L)

［日本語］

HAモニタを起動できません。

［英語］

HAmonitor cannot be started.

HAモニタの起動処理でエラーが検出されたため，HAモニタを起動できません。このメッセージの前に，エラーの詳細を示すメッセージが出力されます。

S：

処理を終了します。

O：

エラーの詳細を示すメッセージが指示する処置をしてください。

なお，次に示すすべての条件を満たす場合は，カーネルパラメタのソケットバッファサイズの指定値を見直してください。

エラーの詳細を示すメッセージが，メッセージKAMN601-Wである。

メッセージKAMN601-Wが示す詳細コードが233，かつエラーが発生した関数名が"ipc_setsockopt"である。

HAモニタの環境設定のservmaxオペランドで，一つの系で同時に稼働できるサーバの最大数を指定している。

KAMN004-E (E+L)

［日本語］

スーパユーザでないためコマンドを実行できません。

［英語］

Because not super user, command cannot be executed.

スーパユーザでないため，実行したHAモニタのコマンドは実行できません。

S：

コマンド処理を中止します。

O：

スーパユーザの権限で，コマンドを再実行してください。

KAMN005-E (E+L)

［日本語］

HAモニタが正しく組み込まれていません。

［英語］

HAmonitor does not install correctly.

HAモニタが正しく組み込まれていないため，HAモニタを起動できません。

S：

処理を終了します。

O：

/opt/hitachi/HAmonの下にファイルが正しく組み込まれていることを確認してください。正しい場合には，システム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除いてください。

HAモニタをインストールしているファイルシステムに対して，/etc/fstabファイルやmountコマンドでnosuidオプションを指定しないでください。

KAMN006-E (E+L)

［日本語］

HAモニタが既に稼働しています。

［英語］

HAmonitor is already processing.

HAモニタがすでに稼働しているため，HAモニタを起動できません。

S：

処理を終了します。

O：

稼働中のHAモニタを終了させ，HAモニタを再起動してください。

KAMN007-E (E+L)

［日本語］

HAモニタの制御ファイルがオープンできません。

［英語］

The control file of HAmonitor cannot be opened.

HAモニタの制御ファイル（/opt/hitachi/HAmon/etc/.CTLFILE）がオープンできないため，HAモニタを起動できません。

S：

処理を終了します。

O：

制御ファイルがあるか調査し，制御ファイルがあれば削除して，HAモニタを再起動してください。制御ファイルがなければ，システム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN650-Eで示される，システムコールのエラー要因を取り除いてください。

KAMN008-E (E+L)

［日本語］

共有メモリを確保できません。

原因コード：aa....aa　メモリ量：bb....bb

［英語］

Shared memory cannot be gotten.

Cause code:aa....aa Memory size:bb....bb

共有メモリ領域が確保できないため，HAモニタを起動できません。原因コードについては，対応するOSのマニュアルを参照してください。

aa....aa：原因コード（共有メモリ確保時のシステムコールのerrno，1〜3桁）

bb....bb：確保しようとしたメモリの大きさ（単位：バイト）

S：

処理を終了します。

O：

現在のシステムの使用できるメモリ量を調査してください。システムの使用できるメモリ量が，bb....bbで示される値より小さい場合は，システムの値を変更して，HAモニタを再起動してください。値が大きい場合は，確保したメモリの大きさと原因コードをシステム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN650-Eで示される，システムコールのエラー要因を取り除いてください。

KAMN009-E (E+L)

［日本語］

HAモニタの制御ファイルに書き込みできません。

原因コード：aa....aa

［英語］

It cannot be written in the control file of HAmonitor.

Cause code:aa....aa

HAモニタの制御ファイル（/opt/hitachi/HAmon/etc/.CTLFILE）に，書き込みができません。原因コードについては，対応するOSのマニュアルを参照してください。

aa....aa：原因コード（制御ファイルに書き込みした際の終了コード，1〜2桁）

S：

処理を終了します。

O：

原因コードをシステム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN650-Eで示される，システムコールのエラー要因を取り除いてください。

KAMN010-W (E+L)

［日本語］

HAモニタの制御ファイルがクローズできません。

［英語］

The control file of HAmonitor cannot be closed.

HAモニタの制御処理で，制御ファイル（/opt/hitachi/HAmon/etc/.CTLFILE）がクローズできません。

S：

処理を続行します。

O：

制御ファイルを削除してください。

KAMN011-E (E+L)

［日本語］

HAモニタの実行に必要なメモリが不足しています。メモリ量：aa....aa

［英語］

A memory that is necessary to execute HAmonitor runs short.Memory size:aa....aa

データ空間の大きさが，HAモニタの実行に必要なメモリより小さいため，HAモニタを起動できません。

aa....aa：確保している共有メモリの大きさ（単位：バイト）

S：

処理を終了します。

O：

出力される共有メモリの大きさと，HAモニタの実行に必要なデータ空間の大きさを調査し，HAモニタを再起動してください。必要な大きさのデータ空間を確保してもこのメッセージが出力される場合は，システム管理者に連絡してください。

対策：

調査の結果，システムのメモリ量が不足している場合は，メモリ量を増やしてください。メモリ量が十分であれば，メモリ消費の原因を調査してその対策を行ってください。

KAMN012-E (E+L)

［日本語］

HAモニタの処理を開始できません。

［英語］

Processing of HAmonitor cannot be started.

HAモニタのプロセス管理デーモンを起動できません。このメッセージの前に，エラーの詳細を示すメッセージが出力されます。

S：

処理を終了します。

O：

エラーの詳細を示すメッセージが指示する処置をしてください。

KAMN013-E (E)

［日本語］

ファイル：aa....aaで異常が発生しました。詳細コード：bb....bb

［英語］

Abnormality occurred in File:aa....aa. Error details:bb....bb.

aa....aaで示すファイルで異常が発生しました。

aa....aa：ファイル名

bb....bb：詳細コード（システムコールのerrno）

S：

処理を終了します。

O：

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除いてください。このメッセージの前にメッセージKAMN601-Wが出力されていない場合は，ファイルの読み込み処理で異常が発生しています。詳細コードを基にエラー要因を取り除いたあと，HAモニタの環境設定コマンド（monsetupコマンド）を実行してください。

KAMN014-E (E+L)

［日本語］

リセットパスの設定をしていないため，HAモニタの起動を中止します。

［英語］

The startup of HAmonitor will be stopped, because reset path is not defined.

HAモニタの環境設定コマンド（monsetupコマンド）で，リセットパスの設定をしていないため，HAモニタの起動を中止しました。

S：

処理を終了します。

O：

HAモニタの環境設定コマンド（monsetupコマンド）で，リセットパスの設定をしたあと，HAモニタを再起動してください。

環境設定コマンド（monsetupコマンド）には，次の指定ができます。

monsetup -rp

monsetup -tty

monsetup -norpstart

KAMN015-E (E+L)

［日本語］

HAモニタの起動が確認できません。

［英語］

The startup of HA Monitor cannot be confirmed.

HAモニタの起動結果が確認できません。

S：

処理を続行します。

O：

HAモニタの起動結果をsyslogで確認してください。

KAMN021-E (E)

［日本語］

aa....aaコマンドの形式に誤りがあります。

［英語］

There are syntax errors in command(aa....aa).

HAモニタのコマンドの実行形式に誤りがあります。

aa....aa：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

コマンドを正しい形式で実行してください。

KAMN030-E

［日本語］

共有ディスクが異常（オープンエラー）です。ボリュームグループ名：aa....aa 物理ボリューム名：bb....bb 詳細コード：cc....cc

［英語］

Open error occurred in shared disk. Volume Group:aa....aa Physical Volume:bb....bb Error details:cc....cc

物理ボリューム名で示す共有ディスクに，オープンエラーが発生しました。詳細コードは，openx()システムコールのerrnoを示します。詳細コードについては，対応するOSのマニュアルを参照してください。

aa....aa：ボリュームグループ名

bb....bb：物理ボリューム名

cc....cc：詳細コード（1〜3桁）

S：

処理を続行します。ただし，共有ディスクに異常が発生した状態で系切り替えをするとvaryonが失敗し，待機サーバから実行サーバに系切り替えができない場合があります。

O：

詳細コードで示す異常の原因を取り除き，サーバを再起動してください。詳細コードが16の場合，主に他系が共有ディスクをリザーブしていることが原因です。

リザーブの原因として次が考えられます。

ボリュームグループ名に示す共有ディスクに対して，ユーザが-uオプションなしでvaryonvgを手動で実行している

物理ボリューム名がdlmfdrvで始まっている場合，HDLMでその物理ボリュームをリザーブする設定になっている

ボリュームグループ名に示す共有ディスクが，サーバの環境設定（servers）のhab_gidオペランドに指定した制御グループに含まれていて，かつHA Booster側で作成するスクリプト内で，該当するボリュームグループに対して-uオプションなしでvaryonvgを実行している

KAMN034-E (E+L)

［日本語］

ボリュームグループの設定に誤りがあります。ボリュームグループ名：aa....aa

［英語］

There are errors in definition of VolumeGroup. Volume Group name:aa....aa

ボリュームグループの設定に次の誤りがあります。

システム起動時に自動varyonする設定になっています。

VGコンカレント機能が付加されています。

ボリュームグループを構成する物理ディスクの数が，3,000を超えています。

aa....aa：ボリュームグループ名

S：

処理を続行します。

O：

ボリュームグループの設定を見直し，変更してください。

KAMN035-I

［日本語］

ボリュームグループはvaryonされています。ボリュームグループ名：aa....aa

［英語］

VolumeGroup is already varyon. Volume Group name:aa....aa

ボリュームグループがvaryonされています。

aa....aa：ボリュームグループ名

S：

処理を続行します。

O：

このメッセージが，手動でvaryonvgコマンドを実行したことによって出力された場合は，サーバを停止してvaryoffしてください。

KAMN036-E

［日本語］

共有ディスクがリザーブされています。ボリュームグループ名：aa....aa 物理ボリューム名：bb....bb

［英語］

Shared disk is reserved in another system. Volume Group:aa....aa Physical Volume:bb....bb

物理ボリューム名で示す共有ディスクが他系にリザーブされています。

aa....aa：ボリュームグループ名

bb....bb：物理ボリューム名

S：

処理を続行します。

O：

共有ディスクをリザーブしている系でリザーブを解除してください。

KAMN037-I

［日本語］

共有ディスクのリザーブ解除処理を実行しました。ボリュームグループ名：aa....aa 物理ボリューム名：bb....bb

［英語］

Reset to shared disk was executed. Volume Group:aa....aa Physical Volume:bb....bb

物理ボリューム名で示す共有ディスクのリザーブ解除処理を実行しました。

aa....aa：ボリュームグループ名

bb....bb：物理ボリューム名

S：

処理を続行します。

KAMN050-I (S+L)

［日本語］

HAモニタが終了しました。

［英語］

HAmonitor is terminated.

HAモニタの停止コマンド（monstopコマンド）で，HAモニタを正常終了しました。

S：

処理を続行します。

KAMN051-E (E+L)

［日本語］

HAモニタが稼働していません。

［英語］

HAmonitor is not processing.

次の原因で，HAモニタのコマンドを実行できません。

HAモニタがプロセスとして動作していません。

制御ファイル（/opt/hitachi/HAmon/etc/.CTLFILE）に異常があります。

共有メモリに異常があります。

S：

コマンド処理を中止します。

O：

HAモニタが稼働している状態でこのメッセージが出力された場合は，HAモニタをOSのkillコマンドで強制停止させて，再起動してください。

KAMN052-W (E+L)

［日本語］

monstopコマンドに共有メモリに対するアクセス権がないため，共有メモリが解放できません。HAモニタのインストールに誤りがあります。

［英語］

Shared memory cannot be freed, because command（monstop） cannot have access to shared memory. HAmonitor does not install correctly.

HAモニタ本体と，HAモニタの停止コマンド（monstopコマンド）のグループIDが一致していないため，HAモニタを終了できません。HAモニタのインストール方法に誤りがあります。

S：

処理を続行します。

O：

正しい方法でインストールし直してください。

KAMN053-W (E+L)

［日本語］

共有メモリが解放できません。

［英語］

Shared memory cannot be freed.

HAモニタで確保していた共有メモリの解放時に，システムコールでエラーが発生しました。

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

システムコールのエラー要因を取り除いてください。

KAMN054-E (E+L)

［日本語］

monstopコマンドに異常が発生しました。HAモニタを終了できません。

［英語］

Errors occurred in command(monstop). HAmonitor cannot be terminated.

プロセス間通信で異常が発生したため，HAモニタを終了できません。

S：

コマンド処理を中止します。

O：

HAモニタの停止コマンド（monstopコマンド）を再実行してください。

KAMN055-E (E+L)

［日本語］

実行サーバ，又は待機サーバがあります。HAモニタを終了できません。

［英語］

Online server or Standby server exists. HAmonitor cannot be terminated.

実行サーバ，または待機サーバがあるため，HAモニタの終了要求は受け付けられません。

S：

処理を終了します。

O：

サーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）でサーバの状態を確認してください。

実行サーバがあれば，該当するサーバの停止方法で停止させてから，HAモニタの停止コマンド（monstopコマンド）を実行してください。

待機サーバがあれば，待機サーバ停止コマンド（monsbystpコマンド）ですべて停止させてから，HAモニタの停止コマンド（monstopコマンド）を実行してください。

KAMN056-I (S+L)

［日本語］

HAモニタが終了しました。

［英語］

HAmonitor is terminated.

HAモニタを正常終了しました。

S：

処理を続行します。

KAMN058-W

［日本語］

サーバ：（aa....aa）のgroupオペランドは無効です。

［英語］

The group operand of server:(aa....aa) is invalid.

サーバ識別名で示すサーバは，サーバ対応の環境設定（servers）のgroupオペランドでグループ化したサーバの一つとして指定されていますが，次のどちらかの原因のため，この指定は無効です。

同じグループに指定されているサーバの数がシステムの制限を超えている

稼働中のグループにサーバが追加または変更された

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

原因が「1」に該当する場合は，グループに指定されているサーバの数が制限を超えないように，サーバ対応の環境設定（servers）を修正してください。

原因が「2」に該当する場合は，グループ中のすべてのサーバを停止してからサーバ対応の環境設定を修正してください。

KAMN066-E

［日本語］

HAモニタのプロセスが異常終了しました。OSをパニックします。詳細コード：aa....aa

［英語］

The HAmonitor process stopped abnormally. An operating system panic occurred. (details code:aa....aa)

HAモニタのプロセスが異常終了したため，OSをパニックします。

aa....aa：詳細コード

詳細コード

意味

PRCMAIN

prcmainプロセスが異常終了

HAIOD

haiodプロセスが異常終了

HCMREAD

hcmreadプロセスが異常終了

S：

処理を終了します。

O：

ホストを再起動してください。

対策：

保守員に連絡してください。

2.2　KAMN100〜KAMN199

KAMN100-I (S)

［日本語］

定義ファイルのチェックを開始します。

［英語］

A check of a definition file is started.

定義チェックコマンド（moncheckコマンド）を受け付け，環境設定の定義ファイルのチェックを開始します。

S：

処理を続行します。

KAMN101-I (S)

［日本語］

定義ファイルのチェックが終了しました。誤りはありません。

［英語］

A check of a definition file was completed perfectly.

環境設定の定義ファイルに誤りはなく，チェックが正常終了しました。

S：

処理を続行します。

KAMN102-E (E)

［日本語］

定義ファイルのチェックが終了しました。ファイルに誤りがあります。

［英語］

A check of a definition file was stopped abnormally.

環境設定の定義ファイル中に誤りがあります。

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイルを修正してください。

KAMN105-I (S)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb [cc....cc]

［英語］

Definition file:aa....aa, bb....bb [cc....cc]

定義チェックコマンド（moncheckコマンド）で出力されるデバイス情報のヘッダ部分です。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：'Host Name'または'Alias'

cc....cc：ホスト名，サーバ識別名，またはプログラム識別名

S：

処理を続行します。

KAMN106-E (E)

［日本語］

[aa....aa]をチェックするために使用する[bb....bb]コマンドが実行できません。

［英語］

It was started the command of [bb....bb] to check [aa....aa].

But abnormality occurred in the command processing.

定義チェックコマンド（moncheckコマンド）でデバイス確認を実行しましたが，異常が発生しました。システムにないデバイスを定義しているか，またはデバイスドライバがインストールされていません。

aa....aa：チェックしようとしたオペランド名

bb....bb：実行しようとしたコマンド名

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

定義を修正，またはデバイスドライバをインストールしてください。

KAMN107-I (S)

［日本語］

サーバ：aa....aaのリザーブ解除処理を開始します。

Device Status

bb....bb cc....cc

［英語］

Reservation release processing for server:aa....aa will now start.

Device Status

bb....bb cc....cc

サーバ識別名で示すサーバが使用する，共有ディスクのリザーブ解除処理を開始します。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：serversのデバイス名

cc....cc：デバイスの状態

S：

処理を続行します。

KAMN108-I (S)

［日本語］

サーバ：aa....aaのリザーブ解除処理が完了しました。詳細コード：bb....bb

［英語］

Reservation release processing for server:aa....aa is complete. Details:bb....bb

サーバ識別名で示すサーバが使用する，すべての共有ディスクのリザーブ解除処理が完了しました。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：詳細コード

詳細コード

意味

SUCCESS

サーバaa....aaで使用する共有ディスクのリザーブ解除に成功しました。

FAILURE

サーバaa....aaで使用する共有ディスクのリザーブ解除に，一部，またはすべて失敗しました。

S：

処理を終了します。

対策：

詳細コード別に，次の処置をしてください。

詳細コード

処置

SUCCESS

すべての共有ディスクのリザーブ解除に成功しているため，処置は不要です。

FAILURE

このメッセージの前に出力されている，エラーの詳細を示すメッセージが指示する処置をしてください。

KAMN109-I (S)(Linux(x86))

［日本語］

定義ファイル：aa....aa

［英語］

Definition file:aa....aa

定義チェックコマンド（moncheckコマンド）で出力されるデバイス情報のヘッダ部分です。

aa....aa：定義ファイル名

S：

処理を続行します。

KAMN112-E (E+L)

［日本語］

hab_gidは指定できない環境です。

［英語］

This environment cannot specify hab_gid.

現在のソフトウェア構成では，サーバ対応の環境設定のhab_gidオペランドは指定できません。

S：

処理を終了します。

O：

HA Boosterが正しくインストールされているかを確認してください。

KAMN113-E (E)(AIX)

［日本語］

aa....aaオペランドの指定値：bb....bbに設定誤りがあります。詳細コード：cc....cc

［英語］

The setting of specified value bb....bb of the aa....aa operand is wrong. Detailed code:cc....cc.

定義ファイルに指定されたオペランドの設定に誤りがあります。

aa....aa：オペランド名

bb....bb：オペランドの指定値

cc....cc：詳細コード

詳細コード

意味

CTLGRP

サーバ対応の環境設定のdiskオペランドに指定されたボリュームグループは，HA Boosterの制御グループに登録されています。

PATH

次のどちらかの誤りがあります。

指定したデバイスがありません。

絶対パスではなく相対パスで指定されています。

マルチパスソフトウェアにHDLMを使用している場合，上記に加えて次のどちらかの誤りがあるおそれがあります。

HDLMがインストールされていません。

HDLMのサービスが停止しています。

DEVICE_INFO

次の誤りがあるか，デバイス情報の取得に失敗したおそれがあります。

指定したデバイスが，物理デバイスではありません。

マルチパスソフトウェアにHDLMを使用している場合，上記に加えて次のどれかの誤りがあるおそれがあります。

指定したデバイスが，HDLMの論理デバイスではありません。

HDLMがインストールされていません。

HDLMのサービスが停止しています。

DLMRSVLEVEL_NOT_SET

サーバ対応の環境設定のscsi_deviceオペランドに指定されたHDLMの論理デバイスは，OSのchdevコマンドによってdlmrsvlevel属性にhamonitorが設定されていません。

S：

処理を続行します。

O：

詳細コード別に，次の処置をしてください。

詳細コード

処置

CTLGRP

制御グループに登録されているボリュームグループをサーバ対応の環境設定のdiskオペランドに指定して使用することはできません。サーバ対応の環境設定のdiskオペランドに指定されたボリュームグループが制御グループに登録されないように設定を変更してください。

PATH

共有ディスクの物理デバイス名，またはHDLMの論理デバイス名を確認し，オペランドの指定値を修正してください。

DEVICE_INFO

共有ディスクの物理デバイス名，またはHDLMの論理デバイス名を確認し，オペランドの指定値を修正してください。

誤りがない場合は，デバイス情報の取得に失敗したおそれがあります。システム管理者に連絡してください。

DLMRSVLEVEL_NOT_SET

オペランドの指定値に示したHDLMの論理デバイスで，OSのchdevコマンドによってdlmrsvlevel属性にhamonitorを設定してください。

設定および確認方法などの詳細については，マニュアルHitachi Dynamic Link Manager Softwareユーザーズガイド（AIX(R)用）およびソフトウェア添付資料を参照してください。

KAMN113-E (E)(Linux(x86))

［日本語］

aa....aaオペランドの指定値：bb....bbに設定誤りがあります。詳細コード：cc....cc

［英語］

The setting of specified value bb....bb of the aa....aa operand is wrong. Detailed code:cc....cc.

定義ファイルに指定されたオペランドの設定に誤りがあります。

aa....aa：オペランド名

bb....bb：オペランドの指定値

cc....cc：詳細コード

詳細コード

意味

CTLGRP

サーバ対応の環境設定のdiskオペランドに指定されたボリュームグループを構成するディスクデバイスが，HA Boosterの制御グループに登録されています。

PATH

次のどれかの誤りがあります。

指定したシンボリックリンク，または論理デバイスがありません。

絶対パスではなく相対パスで指定されています。

上記に加えて次のどれかの誤りがあるおそれがあります。

オペランド名がscsi_deviceでマルチパスソフトウェアにHDLMを使用している場合

HDLMがインストールされていません。

HDLMのサービスが停止しています。

オペランド名がdmmp_deviceでマルチパスソフトウェアにDMMPを使用している場合

DMMPがインストールされていません。

DMMPのサービスが停止しています。

DEVICE_TYPE

次のどれかの誤りがあります。

オペランド名がscsi_deviceの場合

マルチパスソフトウェアにHDLMを使用しているとき

指定したデバイスが，HDLMの論理デバイスではありません。

HDLMがインストールされていません。

HDLMのサービスが停止しています。

VMware ESXiでの仮想化環境のとき

指定したシンボリックリンクのデバイスがSCSIリザーブに対応していません。

指定したシンボリックリンクが論理デバイス（LVMの論理ボリューム，マルチパスソフトウェアの論理デバイスなど）のシンボリックリンクです。

KVMでの仮想化環境のとき

VMware ESXiでの仮想化環境のときと同じです。

上記以外を使用しているとき

VMware ESXiでの仮想化環境のときと同じです。

オペランド名がdmmp_deviceでマルチパスソフトウェアにDMMPを使用している場合

指定したデバイスが，DMMPの論理デバイスではありません。

DMMPがインストールされていません。

DMMPのサービスが停止しています。

S：

処理を続行します。

O：

詳細コード別に，次の処置をしてください。

詳細コード

処置

CTLGRP

制御グループに登録されているディスクデバイスで構成されたボリュームグループをサーバ対応の環境設定のdiskオペランドに指定して使用できません。サーバ対応の環境設定のdiskオペランドに指定されたボリュームグループを構成するディスクデバイスが，制御グループに登録されない設定に変更してください。

PATH

共有ディスクのシンボリックリンク，またはHDLMもしくはDMMPの論理デバイス名を確認し，オペランドの指定値を修正してください。

DEVICE_TYPE

共有ディスクのシンボリックリンク，またはHDLMもしくはDMMPの論理デバイス名を確認し，オペランドの指定値を修正してください。

オペランド名がscsi_deviceでマルチパスソフトウェアにHDLMを使用している場合で，指定した論理デバイスが正しいときは，HDLMのサービスの動作状況を確認してください。

オペランド名がdmmp_deviceの場合で，指定した論理デバイスが正しいときは，DMMPのサービスの動作状況を確認してください。

KAMN115-E (E)

［日本語］

このシステムではaa....aaを指定出来ません。

［英語］

In this system, aa....aa cannot be specified.

定義に誤りがあります。

aa....aa：オペランド名

S：

処理を中断します。

O：

HAモニタの環境設定，またはサーバ対応の環境設定を確認してください。必要に応じて定義を修正したあと，HAモニタを再起動してください。

KAMN116-W (E)

［日本語］

複数のサーバに同じ共有リソースが定義されています。オペランド名：aa....aa オペランドの指定値：bb....bb

［英語］

The same shared resource is defined for two or more servers. operand name:aa....aa specified operand value:bb....bb

サーバ対応の環境設定で，複数のサーバに同じ共有リソースが定義されています。

aa....aa：オペランド名

bb....bb：オペランドの指定値

S：

処理を続行します。

O：

サーバ対応の環境設定で，オペランドの指定値を確認し，修正してください。

KAMN117-E (E)

［日本語］

定義ファイル：sysdefのmulticast_lanオペランドに指定されている指定値：aa....aaが，/etc/hostsファイルに存在しないか，クラスDのマルチキャストアドレスではありません。

［英語］

The aa....aa of the multicast_lan operand of definition file:sysdef does not exist in the /etc/hosts file, or is not class D multicast address.

HAモニタの環境設定のmulticast_lanオペランドに指定されている値が/etc/hostsファイル内にないか，または/etc/hostsファイルにクラスDのマルチキャストアドレス以外が指定されています。

aa....aa：マルチキャストグループID（TCP/IP LAN）に対応するホスト名

S：

処理を終了します。

O：

次の指定値を見直し，修正してください。

HAモニタの環境設定のmulticast_lanオペランドの指定値

/etc/hostsファイルに指定したマルチキャストグループID

KAMN118-W (E)

［日本語］

複数のプログラムの同じオペランドに，同一の値が指定されています。オペランド名：aa....aa オペランドの指定値：bb....bb

［英語］

The same value is specified for the same operand of two or more programs. operand name:aa....aa specified operand value:bb....bb

モニタモードのプログラム対応の環境設定で，複数のprogram定義文の同じオペランドに，同一の値が指定されています。

aa....aa：オペランド名

bb....bb：オペランドの指定値

S：

処理を終了します。

O：

モニタモードのプログラム対応の環境設定のオペランドの指定値を確認し，修正してください。

KAMN119-W (E)

［日本語］

定義ファイル：programsがありますが，モニタモードのプログラム管理機能を使用する設定になっていません。

［英語］

Definition file:programs exists, but does not specify to use the function of program.

HAモニタの環境設定のpgmmaxオペランドに1以上が指定され，かつモニタモードのプログラム対応の環境設定の定義ファイルがありますが，モニタモードのプログラム管理機能を使用する設定になっていません。

S：

処理を続行します。

O：

次の項目を確認してください。

モニタモードのプログラム管理機能を使用しないのに，HAモニタの環境設定のpgmmaxオペランドに1以上を指定していないか。

モニタモードのプログラム管理機能を使用するのに，サーバ対応の環境設定のprogramオペランドにnouseを指定していないか。または，programオペランドを定義し忘れていないか。

KAMN120-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb定義文のcc....ccオペランドにdd....ddがありません。

［英語］

Definition file :aa....aa, There is not dd....dd in cc....cc operand of the bb....bb definition sentence.

プログラム起動時，該当するサーバ定義を，プログラム名またはサーバ識別名を基に探しましたが，一致するものがありません。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義文名

cc....cc：オペランド名

dd....dd：オペランドの内容

S：

処理を終了します。

O：

サーバ対応の環境設定の内容を確認してください。

KAMN130-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　ファイルがないか，ファイルが読み取り用になっていないため，オープンできません。

［英語］

Definition file:aa....aa, Because the file does not exist or the file does not consist for reading, it cannot open.

環境設定の定義ファイルをオープンできません。

aa....aa：定義ファイル名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイルがあるかどうか，および読み込み属性があるかどうかを確認し，定義ファイルを修正してください。

定義ファイルがprogramsの場合は，次の項目も確認してください。

モニタモードのプログラム管理機能を使用しないのに，HAモニタの環境設定のpgmmaxオペランドに1以上を指定していないか。

モニタモードのプログラム管理機能を使用しないのに，サーバ対応の環境設定のprogramオペランドにuseを指定していないか。

KAMN140-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb行目の文字数が多過ぎます。

［英語］

Definition file:aa....aa, The number of characters of the bb....bb line is too much.

環境設定の定義ファイル内で指定された文字列の長さが，1,024文字を超えています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：文字列がある相対行番号

S：

処理を終了します。

O：

定義ファイル中の，エラーとなった行の文字列を確認してください。

KAMN142-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb行目のcc....cc定義文のdd....ddオペランドの指定値の定義方法が誤っています。

［英語］

Definition file:aa....aa, The method of a definition of the value of the dd....dd operand of the cc....cc definition sentence of the bb....bb line is incorrect.

定義ファイル中の，オペランドの指定値の定義方法が誤っています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：指定値がある相対行番号

cc....cc：定義文名

dd....dd：オペランド名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，エラーとなった行の指定値を確認し，修正してください。

KAMN144-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb行目のcc....cc定義文の定義方法が誤っています。

［英語］

Definition file:aa....aa, The method of a definition of the cc....cc definition sentence of the bb....bb line is incorrect.

定義ファイル中の，定義文の定義方法が誤っています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義文がある相対行番号

cc....cc：定義文名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，エラーとなった行の定義文を確認してください。

KAMN146-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb行目のcc....cc定義文のdd....ddオペランドの定義方法が誤っています。

［英語］

Definition file:aa....aa, The method of a definition of the dd....dd operand of the cc....cc definition sentence of the bb....bb line is incorrect.

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの定義方法が誤っています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：オペランドがある相対行番号

cc....cc：定義文名

dd....dd：オペランド名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，エラーとなった行のオペランドを確認し，修正してください。

KAMN148-W (E+L)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb行目のcc....cc定義文のdd....ddオペランドの指定値ee....eeに不要な区切り記号(ff....ff)があります。区切り記号を無視します。

［英語］

Definition file:aa....aa, Unnecessary end symbol(ff....ff) is defined in the ee....ee of the dd....dd operand of the cc....cc definition sentence of the bb....bb line.An end symbol is ignored.

環境設定の定義ファイル中のオペランドに不要な区切り記号があるため，区切り記号を無視します。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：オペランドがある相対行番号

cc....cc：定義文名

dd....dd：オペランド名

ee....ee：オペランドの指定値

ff....ff：区切り記号

S：

処理を続行します。

O：

サーバ対応の環境設定の定義ファイル中の，エラーとなった行のオペランドを確認し，修正してください。

KAMN150-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb定義文のcc....ccオペランドの指定値dd....ddが誤っています。

［英語］

Definition file:aa....aa, Specification of dd....dd of the cc....cc operand of the bb....bb definition sentence is incorrect.

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの指定値が誤っています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義文名

cc....cc：オペランド名

dd....dd：オペランドの指定値

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，エラーとなった行の指定値を確認し，修正してください。

KAMN151-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb定義文のcc....ccオペランドの指定値の指定数が最大値を超えています。

［英語］

Definition file:aa....aa, The number of the values of the cc....cc operand of the bb....bb definition sentence has exceeded a maximum value.

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの数が，最大値を超えています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義文名

cc....cc：オペランド名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの数を減らしてください。

KAMN152-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb定義文のcc....ccオペランドの指定値dd....ddの文字列長が誤っています。

［英語］

Definition file:aa....aa, Length of a character string in dd....dd of the cc....cc operand of the bb....bb definition sentence is incorrect.

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの指定値の文字列長が範囲外です。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義文名

cc....cc：オペランド名

dd....dd：オペランドの指定値

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの指定値の文字列長を修正してください。

KAMN153-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb定義文にcc....ccオペランドは定義できません。

［英語］

Definition file:aa....aa, The cc....cc operand cannot be defined to the bb....bb definition sentence.

環境設定の定義ファイル中の定義文の中に，指定できないオペランドがあります。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義文名

cc....cc：オペランド名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，定義文の中の指定できないオペランドを削除してください。

KAMN154-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb定義文のcc....ccオペランドに指定値がありません。

［英語］

Definition file:aa....aa, The cc....cc operand of the bb....bb definition sentence does not have a value.

環境設定の定義ファイル中の，オペランドに指定値がありません。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義文名

cc....cc：オペランド名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中のオペランドに，指定値を定義してください。

KAMN155-W (E+L)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb定義文のcc....ccオペランドに指定値dd....ddが複数定義されています。二つ目以降の値を無視します。

［英語］

Definition file:aa....aa, The dd....dd is defined in several to the cc....cc operand of the bb....bb definition sentence. A value after the second is ignored.

環境設定の定義ファイル中の，オペランドに同じ値が複数指定されているため，二つ目以降の指定値を無視します。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義文名

cc....cc：オペランド名

dd....dd：オペランドの指定値

S：

処理を続行します。

O：

環境設定の定義ファイル中のオペランドの，重複している指定値を削除してください。

KAMN156-W (E+L)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb定義文にcc....ccオペランドが複数定義されています。二つ目以降のオペランドを無視します。

［英語］

Definition file:aa....aa, The cc....cc operand is defined in several to the bb....bb definition sentence. An operand after the second is ignored.

環境設定の定義ファイル中の定義文の中に，同じオペランドが複数定義されているため，二つ目以降のオペランドを無視します。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義文名

cc....cc：オペランド名

S：

処理を続行します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，定義文の中の重複しているオペランドを削除してください。

KAMN157-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb定義文は定義できません。

［英語］

Definition file:aa....aa, The bb....bb definition sentence cannot be defined.

環境設定の定義ファイル中に，定義できない定義文があります。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義文名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，HAモニタの定義文以外の内容を削除してください。

KAMN158-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb定義文が複数定義されています。

［英語］

Definition file:aa....aa, The bb....bb definition sentence is defined in several.

環境設定の定義ファイル中に，同じ定義文が複数定義されています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義文名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，重複している定義文を削除してください。

KAMN159-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb定義文のcc....ccオペランドがありません。

［英語］

Definition file:aa....aa, There is not a cc....cc operand of the bb....bb definition sentence.

環境設定の定義ファイル中の定義文の中に，必要なオペランドが定義されていません。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義文名

cc....cc：オペランド名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の定義文の中に，必要なオペランドを追加してください。

KAMN160-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　定義解析中に必要なメモリが不足しました。

［英語］

Definition file:aa....aa, A memory necessary in the definition analysis ran short.

定義解析処理用の作業領域の確保で，エラーが発生しました。

aa....aa：定義ファイル名

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

不要なプロセスを削除して，再実行してください。

KAMN161-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb定義文がありません。

［英語］

Definition file:aa....aa, There is not a bb....bb definition sentence.

環境設定の定義ファイル中に，必要な定義文が定義されていません。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義文名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中に，必要な定義文を追加してください。

KAMN162-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb定義文のcc....ccオペランドの指定値dd....ddは範囲外です。

［英語］

Definition file:aa....aa, The dd....dd of the cc....cc operand of the bb....bb definition sentence is outside a range.

環境設定の定義ファイル中のオペランドの指定値が，範囲外です。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義文名

cc....cc：オペランド名

dd....dd：オペランドの指定値

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中のオペランドの指定値を確認し，修正してください。

KAMN163-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb定義文のcc....ccオペランドの指定内容が誤っています。

［英語］

Definition file:aa....aa, There is a mistake in contents specified as the cc....cc operand of the bb....bb definition sentence.

環境設定の定義ファイル内のオペランドの指定内容が誤っています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義文名

cc....cc：オペランド名

S：

処理を中止します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，エラーとなったオペランドの指定値を確認し，修正してください。

KAMN164-E

［日本語］

サーバ：（aa....aa, aa....aa）は，定義ファイル：bb....bbにグループ名：cc....ccでサーバグループとして指定がありますが，dd....ddオペランドの指定値が一致していません。

［英語］

The servers:(aa....aa, aa....aa) are specified as a server group with the group name:cc....cc in the definition file:bb....bb, but the specified value of the dd....dd operand is not in agreement.

定義ファイル名で示す定義ファイルで，サーバグループ定義を指定していますが，オペランド名で示すオペランドの指定値が一致していません。

aa....aa：サーバ識別名，またはリソースサーバ識別名

bb....bb：定義ファイル名

cc....cc：グループ名

dd....dd：オペランド名

S：

処理を終了します。

O：

定義ファイル名で示す定義ファイルのオペランド名で示すオペランドを，サーバグループで一致するように修正してください。

KAMN165-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb定義文のcc....ccオペランドとdd....ddオペランドの指定値の個数が一致しません。

［英語］

Definition file:aa....aa, The number of the specification values of the cc....cc operand and the dd....dd operand of the bb....bb definition sentence does not agree.

環境設定の定義ファイル中の，オペランド間の指定値の個数が，一致していません。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義文名

cc....cc：オペランド名

dd....dd：オペランド名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，エラーとなった両方のオペランドの指定値の個数が一致するように修正してください。

KAMN166-W (S+L)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa bb....bb定義文にcc....ccオペランドを指定していないため，dd....ddオペランドを無視します。

［英語］

Definition file:aa....aa, Because cc....cc operand is not specified in the bb....bb definition sentence, the dd....dd operand is ignored.

HAモニタの定義内に必要なオペランドが指定されていないため，dd....ddオペランドの指定を無視します。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義文名

cc....cc：オペランド名

dd....dd：オペランド名

S：

処理を続行します。

O：

環境設定の定義ファイル中に必要なオペランドを追加し，必要に応じてHAモニタを再起動してください。

KAMN169-E (E)

［日本語］

定義ファイル:sysdef function定義文のpathpatrol_retryオペランドの指定内容が誤っています。再チェック間隔と再チェック回数の積が，監視パスのヘルスチェック間隔を超えています。

［英語］

Definition file:sysdef, There is a mistake in contents specified as the pathpatrol_retry operand of the function definition sentence. The product of retry interval and retry times has exceeded the health check interval.

HAモニタの環境設定のpathpatrol_retryオペランドの指定内容が誤っています。pathpatrol_retryオペランドに指定した再チェック間隔と再チェック回数の積が，pathpatrolオペランドに指定した監視パスのヘルスチェック間隔を超えています。

S：

処理を終了します。

O：

HAモニタの環境設定の，pathpatrolオペランドおよびpathpatrol_retryオペランドの内容を修正してください。

KAMN170-W (E)

［日本語］

定義ファイル:connectionのaa....aa行の内容：bb....bbに誤りがあります。

［英語］

There are errors of contents:bb....bb for the aa....aa line of definition file:connection.

接続構成設定ファイルの内容に誤りがあります。

aa....aa：誤りがある相対行番号

bb....bb：誤りの内容

S：

誤りのあった情報から";"までの情報を無視し，処理を続行します。

O：

接続構成設定ファイル中の誤りを訂正してください。また，誤りとなった情報中に指定してあったホストと接続していないおそれがあるため，サーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）を-cオプションを指定して実行し，接続を確認してください。接続していない場合は，HAモニタ間の手動接続コマンド（monlinkコマンド）を実行して手動で接続してください。

KAMN172-W (E)

［日本語］

定義ファイル:sysdefのlanオペランドに指定されている指定値：aa....aaが，/etc/hostsファイルに存在しません。

［英語］

The aa....aa of the lan operand of definition file:sysdef is not exist in the /etc/hosts file.

HAモニタの環境設定のlanオペランドに指定されている値が/etc/hostsファイル内にないか，またはlanオペランドに指定した値に誤りがあります。

aa....aa：監視パス（TCP/IP LAN）のホスト名

S：

処理を続行します。ただし，誤りとなった監視パスは使用できません。

O：

HAモニタの環境設定の誤りを訂正し，HAモニタを再起動してください。

KAMN173-W (E)

［日本語］

定義ファイル：sysdefのlanportオペランドに指定されている指定値：aa....aaが，/etc/servicesファイルに存在しません。

［英語］

The aa....aa of the lanport operand of definition file:sysdef is not exist in the /etc/services file.

HAモニタの環境設定のlanportオペランドに指定されている値が/etc/servicesファイル内にないか，またはlanportオペランドに指定した値に誤りがあります。

aa....aa：監視パス（TCP/IP LAN）のサービス名

S：

処理を続行します。ただし，誤りとなった監視パスは使用できません。

O：

HAモニタの環境設定の誤りを訂正し，HAモニタを再起動してください。

KAMN174-W (E+L)

［日本語］

定義ファイル：sysdefのlanオペランドに指定されている指定値：aa....aaに対応する監視パスが使用できません。

［英語］

The aa....aa of the lan operand of definition file:sysdef cannot use as the Patrol Path.

HAモニタの環境設定のlanオペランドに指定されている，TCP/IPのホスト名に対応する監視パスが使用できません。次の要因が考えられます。

ネットワークインタフェースが起動されていません。

ブロードキャストできないネットワークを使用しています。

/etc/hostsファイルに指定した，HAモニタ用監視パスのIPアドレスに誤りがあります。

aa....aa：監視パス（TCP/IP LAN）のホスト名

S：

指定を無視して処理を続行します。ただし，誤りとなった監視パスは使用できません。

O：

ネットワークインタフェースを起動していない場合は，ネットワークインタフェースを起動したあと，HAモニタを再起動してください。ブロードキャストが使えないネットワークを使用している場合は，使用を取りやめてください。また，/etc/hostsファイルに指定したIPアドレスを見直してください。誤りがある場合は，修正後HAモニタを再起動してください。

KAMN175-I

［日本語］

定義ファイル：connectionを更新します。

［英語］

Definition file:connection is updated.

接続構成設定ファイルに指定されていないホストと接続したため，そのホストの情報を接続構成設定ファイルに追加指定します。

S：

接続構成設定ファイルを更新し，処理を続行します。

KAMN176-E

［日本語］

定義ファイル：connectionに指定されているホスト：aa....aaと接続できません。

［英語］

It could not be connected with host:aa....aa specified as definition file:connection.

接続処理の限界になりましたが，接続構成設定ファイルに指定されているホストと接続できませんでした。次の要因が考えられます。

ホストが稼働していません。

接続構成設定ファイルの内容に誤りがあります。

監視パスに異常があり，通信が失敗しました。

aa....aa：ホスト名

S：

接続できなかったホストを無視して処理を続行します。

O：

ホストが起動しているのにこのメッセージが出力された場合は，接続構成設定ファイルの内容を確認してください。監視パスにTCP/IP LANを使用している場合は，HAモニタの環境設定，/etc/hostsファイル，および/etc/servicesファイルの内容も確認してください。ファイルの内容に誤りがある場合は，修正後にHAモニタ間の手動接続コマンド（monlinkコマンド）でHAモニタ間を接続してください。誤りがない場合は，ホスト間の通信異常が考えられます。

HAモニタ間の手動接続コマンド（monlinkコマンド）を数回実行しても接続できない場合，監視パスの異常を取り除き，HAモニタを再起動してください。

KAMN177-E

［日本語］

TCP/IPのサービス名：aa....aaのポート番号：bb....bbは既に使用されているため，HAモニタの監視パスとして使用できません。

［英語］

Because it is already used, Port Number bb....bb of Service Name:aa....aa of TCP/IP cannot be used as a Patrol Path of the HAmonitor.

/etc/servicesファイル内の，サービス名で示されるサービスのポート番号は，ほかのプロセスが使用しています。HAモニタの監視パスとしては使用できません。

aa....aa：監視パス（TCP/IP LAN）のサービス名

bb....bb：監視パス（TCP/IP LAN）のポート番号

S：

処理を続行します。ただし，誤りとなった監視パスは使用できません。

O：

システム上でHAモニタの監視パスのポート番号と同じ値を使用しているプロセスを終了させるか，またはポート番号を変更してから，HAモニタを再起動してください。

KAMN178-W

［日本語］

定義ファイル：connectionのaa....aa行目に指定されているホスト：bb....bbの指定値：cc....ccが誤っています。

［英語］

Value:cc....cc of host:bb....bb specified for the aa....aa line of definition file:connection is wrong.

接続構成設定ファイルに指定されているホストアドレス，またはIPアドレスが，該当するホストの値と一致していません。

aa....aa：接続構成設定ファイル中の相対行番号

bb....bb：ホスト名

cc....cc：ホストアドレス，またはIPアドレス

S：

誤りを無視して処理を続行します。

O：

接続構成設定ファイル中の誤りを修正してください。

KAMN179-E

［日本語］

IPアドレスに対応するTCP/IPのホスト名が取得できません。IPアドレス：aa....aa

［英語］

The TCP/IP host name for the IP address cannot be acquired. IP address:aa....aa

次の原因で，TCP/IPのホスト名の取得に失敗しました。

プロセスの生成に失敗しました。

なお，監視パス状態表示コマンド（monpathコマンド）を-iオプションを指定して実行したときにTCP/IPのホスト名は表示されません。

aa....aa：IPアドレス

S：

処理を続行します。

O：

プロセスの生成に失敗した場合は，このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで原因を調査して，障害要因を取り除いてください。

KAMN180-I (S)(AIX)

［日本語］

他系のOSパニック検知機能を使用します。

［英語］

The function that detects Operating System panic of other systems is used.

他系のOSパニック検知機能を使用してHAモニタが動作します。

S：

処理を続行します。

KAMN180-I (S)(Linux(x86)およびLinux(IPF))

［日本語］

他系のOSパニック検知機能を使用します。

［英語］

The function that detects Operating System panic of other systems is used.

他系のOSパニック検知機能を使用できるシステム環境です。

S：

処理を続行します。

KAMN181-I (S)

［日本語］

他系のOSパニック検知機能をハードウェアがサポートしていません。

［英語］

Hardware is not supporting the function that detects Operating System panic of other systems.

他系のOSパニック検知機能を使用しないでHAモニタが動作します。

S：

処理を続行します。

KAMN183-I (S)

［日本語］

他系のOSパニック検知機能を使用しません。

［英語］

The function that detects Operating System panic of other systems is not used.

他系のOSパニック検知機能を使用しないでHAモニタが動作します。

S：

処理を続行します。

KAMN184-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa bb....bb行目　cc....ccオペランドの指定値の指定数が最大値を超えています。

［英語］

Definition file:aa....aa line bb....bb, The number of the values of the cc....cc operand is too much.

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの指定値の指定数が，最大値を超えています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義ファイル中の相対行番号

cc....cc：オペランド名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの数を減らしてください。

KAMN185-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa bb....bb行目　cc....ccオペランドの指定値の指定数が足りません。

［英語］

Definition file:aa....aa line bb....bb, The number of the values of the cc....cc operand is not enough.

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの指定値の指定数が，最小値より小さくなっています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義ファイル中の相対行番号

cc....cc：オペランド名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの数を増やしてください。

KAMN186-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb行目　cc....ccオペランドの指定値dd....ddが誤っています。

［英語］

Definition file:aa....aa line bb....bb, There is a mistake in contents:dd....dd as the cc....cc operand.

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの指定値が誤っています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義ファイル中の相対行番号

cc....cc：オペランド名

dd....dd：オペランドの指定値

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの指定値を修正してください。

KAMN187-E (E+L)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa bb....bb行目　cc....ccオペランドの指定値の指定数が最大値を超えています。

［英語］

Definition file:aa....aa line bb....bb, The number of the values of the cc....cc operand is too much.

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの指定値の指定数が，最大値を超えています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義ファイル中の相対行番号

cc....cc：オペランド名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの数を減らしてください。

KAMN188-E (E+L)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa bb....bb行目　cc....ccオペランドの指定値の指定数が足りません。

［英語］

Definition file:aa....aa line bb....bb, The number of the values of the cc....cc operand is not enough.

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの指定値の指定数が，最小値より小さくなっています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義ファイル中の相対行番号

cc....cc：オペランド名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの数を増やしてください。

KAMN189-E (E+L)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb行目　cc....ccオペランドの指定値dd....ddが誤っています。

［英語］

Definition file:aa....aa line bb....bb, There is a mistake in contents:dd....dd as the cc....cc operand.

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの指定値が誤っています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義ファイル中の相対行番号

cc....cc：オペランド名

dd....dd：オペランドの指定値

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの指定値を修正してください。

KAMN190-E (E+L)

［日本語］

LANの状態設定ファイル：aa....aaがありません。

［英語］

There is not a LAN status setting file:aa....aa.

LANの状態設定ファイル名で示す状態設定ファイルがありません。

aa....aa：LANの状態設定ファイル名

S：

処理を終了します。

O：

LANの状態設定ファイル名で示す状態設定ファイルを作成し，HAモニタまたはサーバを再起動してください。

KAMN191-E (E+L)

［日本語］

LANの状態設定ファイル：aa....aaでは，LANの状態が設定できません。詳細コード：bb....bb

［英語］

The LAN status cannot be set the LAN status setting file:aa....aa. Error details:bb....bb.

LANの状態設定ファイル名で示す状態設定ファイルでは，LANの状態が設定できません。

aa....aa：LANの状態設定ファイル名

bb....bb：詳細コード（システムコールのerrnoを設定）

S：

処理を終了します。

O：

LANの状態設定ファイル名で示す状態設定ファイルに実行権限が与えられているかどうかを確認してください。実行権限がなければ，OSのchmodコマンドで実行権限を与えて，HAモニタまたはサーバを再起動してください。実行権限がある場合は，システム管理者に連絡してください。OSのchmodコマンドについては，対応するOSのマニュアルを参照してください。

対策：

詳細コードで示すシステムコールのエラー要因を取り除いてください。

KAMN192-E

［日本語］

LANの状態設定ファイル：aa....aaがありません。

［英語］

There is not a LAN status setting file:aa....aa.

LANの状態設定ファイル名で示す状態設定ファイルがありません。

aa....aa：LANの状態設定ファイル名

S：

処理を続行します。

O：

LANの状態設定ファイル名で示す状態設定ファイルを作成し，必要に応じてLANの状態を設定してください。

KAMN193-E

［日本語］

LANの状態設定ファイル：aa....aaでは，LANの状態が設定できません。詳細コード：bb....bb

［英語］

The LAN status cannot be set the LAN status setting file:aa....aa. Error details:bb....bb.

LANの状態設定ファイル名で示す状態設定ファイルでは，LANの状態が設定できません。

aa....aa：LANの状態設定ファイル名

bb....bb：詳細コード（システムコールのerrnoを設定）

S：

処理を続行します。

O：

LANの状態設定ファイル名で示す状態設定ファイルに実行権限が与えられているかどうかを確認してください。実行権限がなければ，OSのchmodコマンドで実行権限を与えて，HAモニタまたはサーバを再起動してください。実行権限がある場合は，システム管理者に連絡してください。OSのchmodコマンドについては，対応するOSのマニュアルを参照してください。

対策：

詳細コードで示すシステムコールのエラー要因を取り除いてください。

KAMN194-W (E)

［日本語］

サーバ：（aa....aa,aa....aa,…）は，定義ファイル：serversにグループ名：bb....bbでグループサーバとして指定がある為，定義ファイル：servers_optのexclusive_serversオペランドの指定がそのサーバ間においては無効になります。

［英語］

The servers:(aa....aa, aa....aa,…) invalidate specification of exclusive_servers operand of a definition file:servers_opt between the servers so that there is specification as bb....bb group server in the definition file:servers.

サーバ識別名で示すサーバは，サーバ対応の環境設定ではグループ化したサーバの一つとして指定されています。同一のグループに指定されているサーバ同士を排他サーバにできません。排他サーバの環境設定（servers_opt）のexclusive_serversオペランドの指定がそのサーバ間では無効になります。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：グループ名

S：

処理を続行します。

対策：

同一のグループのサーバ同士が排他サーバとならないように，定義を修正してください。

KAMN195-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa bb....bb行目　cc....ccオペランドは定義できません。

［英語］

Definition file:aa....aa, line bb....bb, The cc....cc operand cannot be defined.

環境設定の定義ファイル中の定義文の中に，指定できないオペランドがあります。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義ファイル中の相対行番号

cc....cc：オペランド名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の定義文の中の，指定できないオペランドを削除してください。

KAMN196-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb行目　cc....ccオペランドの指定方法が誤っています。

［英語］

Definition file:aa....aa line bb....bb, The method of a definition of the cc....cc operand is incorrect.

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの指定方法が誤っています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義ファイル中の相対行番号

cc....cc：オペランド名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの指定を修正してください。

KAMN197-E (E+L)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa bb....bb行目　cc....ccオペランドは定義できません。

［英語］

Definition file:aa....aa, line bb....bb, The cc....cc operand cannot be defined.

環境設定の定義ファイル中の定義文の中に，指定できないオペランドがあります。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義ファイル中の相対行番号

cc....cc：オペランド名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，定義文の中の指定できないオペランドを削除してください。

KAMN198-E (E+L)

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　bb....bb行目　cc....ccオペランドの指定方法が誤っています。

［英語］

Definition file:aa....aa line bb....bb, The method of a definition of the cc....cc operand is incorrect.

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの指定方法が誤っています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：定義ファイル中の相対行番号

cc....cc：オペランド名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイル中の，オペランドの指定を修正してください。

KAMN199-E (E)

［日本語］

サーバ：（aa....aa, aa....aa, ...）は，定義ファイル：serversにグループ名：bb....bbでサーバグループとして指定がありますが，standbypriオペランドの指定値が一致していません。

［英語］

Although server:（aa....aa, aa....aa, ...） has specification in definition file:servers as a server group by group name:bb....bb, the specification value of a standbypri operand is not in agreement.

サーバ対応の環境設定で，サーバグループ定義を指定していますが，standbypriオペランドの指定値が一致していません。

aa....aa：サーバ識別名，またはリソースサーバ識別名

bb....bb：グループ名

S：

処理を終了します。

O：

サーバ対応の環境設定のstandbypriオペランドを，サーバグループで一致するように修正してください。

2.3　KAMN200〜KAMN299

KAMN201-I

［日本語］

ホスト：aa....aaのHAモニタと接続しました。

［英語］

It connected with HAmonitor of host:aa....aa.

ホスト名で示すホストのHAモニタと接続しました。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN202-E

［日本語］

ホスト：aa....aaとの通信で異常が発生しました。開始応答が送信できません。

［英語］

A communication error with host:aa....aa occurred. Start answer cannot be sent.

ホスト名で示す他系のHAモニタへの開始応答送信時に，エラーが発生しました。

aa....aa：ホスト名

S：

ホスト名で示すホストからの開始連絡を無視します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

通信エラーの原因を取り除き，ホスト名で示すホストのHAモニタを再起動してください。

KAMN203-E

［日本語］

ホスト：aa....aaとの通信で異常が発生しました。起動不可応答が送信できません。

［英語］

A communication error with host:aa....aa occurred. Start impossibility answer cannot be sent.

ホスト名で示す他系のHAモニタへの起動不可応答送信時に，エラーが発生しました。

aa....aa：ホスト名

S：

ホスト名で示すホストからの開始連絡を無視します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

通信エラーの原因を取り除き，ホスト名で示すホストのHAモニタの環境設定のnameオペランドおよびaddressオペランドを，他系の値と重複しないように修正して，HAモニタを再起動してください。

HAモニタの環境設定に誤りがなければ，時間をおいてHAモニタを再起動してください。

KAMN204-E

［日本語］

ホスト：aa....aaで自ホストの障害処理をしています。HAモニタを終了します。

［英語］

Obstacle processing of own host is being done on host:aa....aa. HAmonitor is terminated.

ホスト名で示すホストが障害処理を実行中のため，HAモニタを終了します。このメッセージの出力後，ホスト名で示すホストからシステムリセットされます。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を終了します。

O：

ホストの障害処理が終了したあと，HAモニタを再起動してください。

KAMN205-E

［日本語］

稼働中のホストと，ホスト名及びホストアドレスが重複しています。HAモニタを終了します。

［英語］

Host name and host address are duplicated with the processing host's. HAmonitor is terminated.

HAモニタの環境設定のホスト名とホストアドレスが，現在稼働中の他系ホストと重複しています。

S：

処理を終了します。

O：

HAモニタの環境設定のnameオペランドおよびaddressオペランドを，他系の値と重複しないように修正して，HAモニタを再起動してください。

KAMN206-E (E)

［日本語］

aa....aaコマンドで異常が発生しました。コマンド処理を中止します。

［英語］

An error occurred in command(aa....aa). Command cannot be executed.

コマンド（shell）とHAモニタの間で，通信エラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

コマンドを再実行してください。再実行しても通信エラーが発生する場合は，システム管理者に連絡してください。なお，出力されたコマンド名がmonswapの場合，系切り替え中にサーバ（TP1またはHiRDB）が異常終了して，このメッセージが出力されることがあります。サーバの系切り替えができている場合は，このメッセージを無視してください。

対策：

このメッセージの前に出力されるエラーメッセージを基に，原因を調査してください。

KAMN207-E

［日本語］

起動ホスト数が制限を超えました。HAモニタを終了します。

［英語］

The number of connected hosts exceeded upper limit. HAmonitor is terminated.

他系のHAモニタに開始連絡を送信しましたが，自系の起動によって起動ホスト数の最大値を超えるため，開始が受け付けられませんでした。

S：

自系のHAモニタを終了します。

O：

システムの構成を再検討してください。

KAMN208-E

［日本語］

稼働中のホストとホスト名が重複しています。HAモニタを終了します。

［英語］

Host name is duplicated with the processing host's. HAmonitor is terminated.

他系のHAモニタに開始連絡を送信しましたが，送信先のホストとホスト名が重複しているため，開始が受け付けられませんでした。

S：

自系のHAモニタを終了します。

O：

HAモニタの環境設定を確認して，ホスト名がシステム内で固有のものになるように修正してください。

KAMN209-E

［日本語］

稼働中のホスト：aa....aaとホストアドレスが重複しています。HAモニタを終了します。

［英語］

Host address is duplicated with host:aa....aa's. HAmonitor is terminated.

他系のHAモニタに開始連絡を送信しましたが，送信先のホストとホストアドレスが重複しているため，開始が受け付けられませんでした。

aa....aa：ホスト名

S：

自系のHAモニタを終了します。

O：

HAモニタの環境設定を確認して，ホストアドレスがシステム内で固有のものになるように修正してください。

KAMN210-I

［日本語］

ホスト：aa....aaのHAモニタが終了しました。

［英語］

HAmonitor of host:aa....aa is terminated.

ホスト名で示すホストのHAモニタが終了しました。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN211-I (S)

［日本語］

待機サーバ：aa....aaは正常終了しました。

［英語］

Standby server:aa....aa was terminated normally.

サーバ識別名で示す待機サーバが正常終了しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN212-E (E)

［日本語］

実行サーバ：aa....aaは計画停止しました。

ホスト(bb....bb)との通信で異常が発生したため，系切り替えできません。

［英語］

Online server:aa....aa was stopped by plan. Because an error occurs in communication with host(bb....bb), Hotstandby cannot be done.

サーバの系切り替えコマンド（monswapコマンド）で実行サーバを計画停止しましたが，ホスト名で示すホストとの通信で障害が発生したため，系切り替えはできません。ホスト名で示すホスト上でHAモニタと待機サーバが正常に動作している場合は，そのホストからシステムリセットされます。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：ホスト名

S：

処理を終了します。

O：

HAモニタと待機サーバが動作している場合は，待機サーバを正常終了させたあと，相手ホスト上で実行サーバを再開始するか，相手ホストが自系ホストの通信障害を検出して系切り替えをするのを待ってください。

ホスト名で示すホスト上でHAモニタが動作していない場合は，自系ホスト上で実行サーバを再起動してください。また，システム管理者に連絡してください。

対策：

通信障害の原因を調査してください。

KAMN213-I (S)(AIX)

［日本語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status Status Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee

［英語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status Status Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee

サーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）で出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：自系サーバの状態

dd....dd：相手系サーバの状態

ee....ee：相手系のホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(AIX)

［日本語］

Own host name : aa....aa

Group name : bb....bb

Alias : cc....cc Status : dd....dd

［英語］

Own host name : aa....aa

Group name : bb....bb

Alias : cc....cc Status : dd....dd

サーバグループの状態表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバグループのグループ名

cc....cc：サーバ識別名

dd....dd：サーバの状態

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(AIX)

［日本語］

Own host name : aa....aa

Server : bb....bb

*** DISK information ***

-NAME--------------------------

cc....cc

dd....dd

on_opt="ee....ee"

ff....ff

*** LA information ***

-NAME--------------------------

gg....gg

*** Line Switch information ***

-NAME---------------id----port---

hh....hh ii....ii jj....jj

*** File system information ***

-NAME--------------------------

kk....kk

mount dir=ll....ll

mount opt=mm....mm

*** HABST information ***

-NAME--------------------------

nn....nn

［英語］

Own host name : aa....aa

Server : bb....bb

*** DISK information ***

-NAME--------------------------

cc....cc

dd....dd

on_opt="ee....ee"

ff....ff

*** LA information ***

-NAME--------------------------

gg....gg

*** Line Switch information ***

-NAME---------------id----port---

hh....hh ii....ii jj....jj

*** File system information ***

-NAME--------------------------

kk....kk

mount dir=ll....ll

mount opt=mm....mm

*** HABST information ***

-NAME--------------------------

nn....nn

共有リソース情報の表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：ボリュームグループのスペシャルファイル名

dd....dd：共有リソースの接続失敗時にサーバの起動を中止する機能を使用するかどうか

　neck：共有リソースの接続失敗時にサーバの起動を中止する機能を使用する

　表示なし：共有リソースの接続失敗時にサーバの起動を中止する機能を使用しない

ee....ee：ボリュームグループのオンライン化時のオプション

ff....ff：強制varyon機能を使用するかどうか

　forced varyon：強制varyon機能を使用する

　表示なし：強制varyon機能を使用しない

gg....gg：LA名

hh....hh：回線切替装置のスペシャルファイル名

ii....ii：回線切替装置の装置ID

jj....jj：回線切替装置の入力ポート

kk....kk：ファイルシステムのスペシャルファイル名

ll....ll：マウント先ディレクトリ名

mm....mm：OSのmountコマンドのオプション

nn....nn：制御グループID

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(AIX)

［日本語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status pri Status pri Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee ff....ff gg....gg

［英語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status pri Status pri Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee ff....ff gg....gg

マルチスタンバイ機能使用時の，サーバの優先度表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：自系サーバの状態

dd....dd：自系サーバの優先度（1〜4桁）

ee....ee：相手系サーバの状態

ff....ff：相手系サーバの優先度（1〜4桁）

gg....gg：相手系のホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(AIX)

［日本語］

Own host name : aa....aa

Alias Patrol time

bb....bb cc....cc

［英語］

Own host name : aa....aa

Alias Patrol time

bb....bb cc....cc

サーバ障害監視時間の表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：サーバ障害監視時間（1〜3桁）

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(AIX)

［日本語］

Own host name : aa....aa

Host name Function Status

bb....bb cc....cc dd....dd

［英語］

Own host name : aa....aa

Host name Function Status

bb....bb cc....cc dd....dd

システムディスクの監視状態の表示時に出力される監視の状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：自系のホスト名

cc....cc：機能（オペランド）

dd....dd：監視状態

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(AIX)

［日本語］

Own host name : aa....aa

Alias Function Status

bb....bb cc....cc dd....dd

［英語］

Own host name : aa....aa

Alias Function Status

bb....bb cc....cc dd....dd

モニタモードのサーバの監視状態および業務ディスクの監視状態の表示時に出力される監視の状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：機能（オペランド）

dd....dd：監視状態

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(HP-UX(PA-RISC))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status Status Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee

［英語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status Status Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee

サーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）で出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：自系サーバの状態

dd....dd：相手系サーバの状態

ee....ee：相手系のホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(HP-UX(PA-RISC))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Group name : bb....bb

Alias : cc....cc Status : dd....dd

［英語］

Own host name : aa....aa

Group name : bb....bb

Alias : cc....cc Status : dd....dd

サーバグループの状態表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバグループのグループ名

cc....cc：サーバ識別名

dd....dd：サーバの状態

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(HP-UX(PA-RISC))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Server : bb....bb

*** DISK information ***

-NAME--------------------------

cc....cc

dd....dd

on_opt="ee....ee"

*** PORT information ***

-NAME--------------------------

ff....ff

*** Line Switch information ***

-NAME---------------id----port---

gg....gg hh....hh ii....ii

*** File system information ***

-NAME--------------------------

jj....jj

mount dir=kk....kk

mount opt=ll....ll

［英語］

Own host name : aa....aa

Server : bb....bb

*** DISK information ***

-NAME--------------------------

cc....cc

dd....dd

on_opt="ee....ee"

*** PORT information ***

-NAME--------------------------

ff....ff

*** Line Switch information ***

-NAME---------------id----port---

gg....gg hh....hh ii....ii

*** File system information ***

-NAME--------------------------

jj....jj

mount dir=kk....kk

mount opt=ll....ll

共有リソース情報の表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：ボリュームグループのスペシャルファイル名

dd....dd：共有リソースの接続失敗時にサーバの起動を中止する機能を使用するかどうか

　neck：共有リソースの接続失敗時にサーバの起動を中止する機能を使用する

　表示なし：共有リソースの接続失敗時にサーバの起動を中止する機能を使用しない

ee....ee：ボリュームグループのオンライン化時のオプション

ff....ff：回線切替装置のスペシャルファイル名

gg....gg：回線切替装置のスペシャルファイル名

hh....hh：回線切替装置の装置ID

ii....ii：回線切替装置の入力ポート

jj....jj：ファイルシステムのスペシャルファイル名

kk....kk：マウント先ディレクトリ名

ll....ll：OSのmountコマンドのオプション

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(HP-UX(PA-RISC))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status pri Status pri Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee ff....ff gg....gg

［英語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status pri Status pri Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee ff....ff gg....gg

マルチスタンバイ機能使用時の，サーバの優先度表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：自系サーバの状態

dd....dd：自系サーバの優先度（1〜4桁）

ee....ee：相手系サーバの状態

ff....ff：相手系サーバの優先度（1〜4桁）

gg....gg：相手系のホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(HP-UX(IPF))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status Status Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee

［英語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status Status Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee

サーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）で出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：自系サーバの状態

dd....dd：相手系サーバの状態

ee....ee：相手系のホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(HP-UX(IPF))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Group name : bb....bb

Alias : cc....cc Status : dd....dd

［英語］

Own host name : aa....aa

Group name : bb....bb

Alias : cc....cc Status : dd....dd

サーバグループの状態表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバグループのグループ名

cc....cc：サーバ識別名

dd....dd：サーバの状態

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(HP-UX(IPF))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Server : bb....bb

*** DISK information ***

-NAME----------------------------

cc....cc

dd....dd

on_opt="ee....ee"

*** File system information ***

-NAME----------------------------

ff....ff

mount dir=gg....gg

mount opt=hh....hh

［英語］

Own host name : aa....aa

Server : bb....bb

*** DISK information ***

-NAME----------------------------

cc....cc

dd....dd

on_opt="ee....ee"

*** File system information ***

-NAME----------------------------

ff....ff

mount dir=gg....gg

mount opt=hh....hh

共有リソース情報の表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：ボリュームグループのスペシャルファイル名

dd....dd：共有リソースの接続失敗時にサーバの起動を中止する機能を使用するかどうか

　neck：共有リソースの接続失敗時にサーバの起動を中止する機能を使用する

　表示なし：共有リソースの接続失敗時にサーバの起動を中止する機能を使用しない

ee....ee：ボリュームグループのオンライン化時のオプション

ff....ff：ファイルシステムのスペシャルファイル名

gg....gg：マウント先ディレクトリ名

hh....hh：OSのmountコマンドのオプション

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(HP-UX(IPF))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status pri Status pri Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee ff....ff gg....gg

［英語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status pri Status pri Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee ff....ff gg....gg

マルチスタンバイ機能使用時の，サーバの優先度表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：自系サーバの状態

dd....dd：自系サーバの優先度（1〜4桁）

ee....ee：相手系サーバの状態

ff....ff：相手系サーバの優先度（1〜4桁）

gg....gg：相手系のホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(HP-UX(IPF))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Alias Patrol time

bb....bb cc....cc

［英語］

Own host name : aa....aa

Alias Patrol time

bb....bb cc....cc

サーバ障害監視時間の表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：サーバ障害監視時間（1〜3桁）

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(Linux(x86))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status Status Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee

［英語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status Status Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee

サーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）で出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：自系サーバの状態

dd....dd：相手系サーバの状態

ee....ee：相手系のホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(Linux(x86))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Group name : bb....bb

Alias : cc....cc Status : dd....dd

［英語］

Own host name : aa....aa

Group name : bb....bb

Alias : cc....cc Status : dd....dd

サーバグループの状態表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバグループのグループ名

cc....cc：サーバ識別名

dd....dd：サーバの状態

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(Linux(x86))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Server : bb....bb

*** DISK information ***

-NAME----------------------------

cc....cc

dd....dd

on_opt="ee....ee"

*** File system information ***

-NAME----------------------------

ff....ff

mount dir=gg....gg

mount opt=hh....hh

*** HABST information ***

-NAME----------------------------

ii....ii

［英語］

Own host name : aa....aa

Server : bb....bb

*** DISK information ***

-NAME----------------------------

cc....cc

dd....dd

on_opt="ee....ee"

*** File system information ***

-NAME----------------------------

ff....ff

mount dir=gg....gg

mount opt=hh....hh

*** HABST information ***

-NAME----------------------------

ii....ii

共有リソース情報の表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：ボリュームグループのスペシャルファイル名

dd....dd：共有リソースの接続失敗時にサーバの起動を中止する機能を使用するかどうか

　neck：共有リソースの接続失敗時にサーバの起動を中止する機能を使用する

　表示なし：共有リソースの接続失敗時にサーバの起動を中止する機能を使用しない

ee....ee：ボリュームグループのオンライン化時のオプション

ff....ff：ファイルシステムのスペシャルファイル名

gg....gg：マウント先ディレクトリ名

hh....hh：OSのmountコマンドのオプション

ii....ii：制御グループID

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(Linux(x86))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status pri Status pri Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee ff....ff gg....gg

［英語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status pri Status pri Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee ff....ff gg....gg

マルチスタンバイ機能使用時の，サーバの優先度表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：自系サーバの状態

dd....dd：自系サーバの優先度（1〜4桁）

ee....ee：相手系サーバの状態

ff....ff：相手系サーバの優先度（1〜4桁）

gg....gg：相手系のホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(Linux(x86))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Alias Patrol time

bb....bb cc....cc

［英語］

Own host name : aa....aa

Alias Patrol time

bb....bb cc....cc

サーバ障害監視時間の表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：サーバ障害監視時間（1〜3桁）

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(Linux(x86))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Host name Function Status

bb....bb cc....cc dd....dd

［英語］

Own host name : aa....aa

Host name Function Status

bb....bb cc....cc dd....dd

システムディスクの監視状態の表示時に出力される監視の状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：自系のホスト名

cc....cc：機能（オペランド）

dd....dd：監視状態

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(Linux(x86))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Alias Function Status

bb....bb cc....cc dd....dd

［英語］

Own host name : aa....aa

Alias Function Status

bb....bb cc....cc dd....dd

モニタモードのサーバの監視状態，および業務ディスクの監視状態の表示時に出力される監視の状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：機能（オペランド）

dd....dd：監視状態

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(Linux(IPF))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status Status Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee

［英語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status Status Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee

サーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）で出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：自系サーバの状態

dd....dd：相手系サーバの状態

ee....ee：相手系のホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(Linux(IPF))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Group name : bb....bb

Alias : cc....cc Status : dd....dd

［英語］

Own host name : aa....aa

Group name : bb....bb

Alias : cc....cc Status : dd....dd

サーバグループの状態表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバグループのグループ名

cc....cc：サーバ識別名

dd....dd：サーバの状態

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(Linux(IPF))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Server : bb....bb

*** DISK information ***

-NAME----------------------------

cc....cc

dd....dd

on_opt="ee....ee"

*** File system information ***

-NAME----------------------------

ff....ff

mount dir=gg....gg

mount opt=hh....hh

*** HABST information ***

-NAME----------------------------

ii....ii

［英語］

Own host name : aa....aa

Server : bb....bb

*** DISK information ***

-NAME----------------------------

cc....cc

dd....dd

on_opt="ee....ee"

*** File system information ***

-NAME----------------------------

ff....ff

mount dir=gg....gg

mount opt=hh....hh

*** HABST information ***

-NAME----------------------------

ii....ii

共有リソース情報の表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：ボリュームグループのスペシャルファイル名

dd....dd：共有リソースの接続失敗時にサーバの起動を中止する機能を使用するかどうか

　neck：共有リソースの接続失敗時にサーバの起動を中止する機能を使用する

　表示なし：共有リソースの接続失敗時にサーバの起動を中止する機能を使用しない

ee....ee：ボリュームグループのオンライン化時のオプション

ff....ff：ファイルシステムのスペシャルファイル名

gg....gg：マウント先ディレクトリ名

hh....hh：OSのmountコマンドのオプション

ii....ii：制御グループID

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(Linux(IPF))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status pri Status pri Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee ff....ff gg....gg

［英語］

Own host name : aa....aa

Own servers Pair servers

Alias Status pri Status pri Host name

bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee ff....ff gg....gg

マルチスタンバイ機能使用時の，サーバの優先度表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：自系サーバの状態

dd....dd：自系サーバの優先度（1〜4桁）

ee....ee：相手系サーバの状態

ff....ff：相手系サーバの優先度（1〜4桁）

gg....gg：相手系のホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN213-I (S)(Linux(IPF))

［日本語］

Own host name : aa....aa

Alias Patrol time

bb....bb cc....cc

［英語］

Own host name : aa....aa

Alias Patrol time

bb....bb cc....cc

サーバ障害監視時間の表示時に出力されるサーバの状態リストを示します。

aa....aa：自系のホスト名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：サーバ障害監視時間（1〜3桁）

S：

処理を続行します。

KAMN214-I (S)

［日本語］

使用方法：monswap サーバ識別名

　　　　　monswap -g グループ名

　　　　　monswap -f サーバ識別名

　　　　　monswap -f -g グループ名

［英語］

Usage:monswap alias

　　 monswap -g group

　　 monswap -f alias

　　 monswap -f -g group

サーバの系切り替えコマンド（monswapコマンド）の実行形式が誤っているとき，メッセージKAMN021-E，またはKAMN327-Eに続いて出力されます。

S：

処理を続行します。

KAMN215-E (E)

［日本語］

実行サーバ：aa....aaは実行中ではありません。bb....bbコマンドは実行できません。

［英語］

Online server:aa....aa is not processing. Command(bb....bb) cannot be executed.

コマンドが実行されましたが，指定されたサーバは実行サーバとして起動完了状態ではありません。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

サーバ識別名と実行サーバの状態を確認し，コマンドを再実行してください。

KAMN216-E (E)

［日本語］

系切り替えのできる待機サーバ(aa....aa)がありません。

monswapコマンドは実行できません。

［英語］

Standby server:aa....aa that Hotstandby can be able does not exist.

Command(monswap) cannot be executed.

サーバの系切り替えコマンド（monswapコマンド）で計画系切り替えが実行されましたが，指定されたサーバには系切り替えのできる待機サーバがありません。または待機サーバが待機完了状態ではありません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

サーバ識別名と待機サーバの状態を確認し，コマンドを再実行してください。

KAMN217-I (S)

［日本語］

実行サーバ：aa....aaは計画停止しました。

待機サーバに系切り替えします。

［英語］

Online server:aa....aa was stopped by plan.

Standby server is done into Hotstandby.

サーバの系切り替えコマンド（monswapコマンド）によって，実行サーバの計画停止を完了しました。待機サーバに系切り替えをします。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN219-I (S)

［日本語］

使用方法：monact　サーバ識別名

［英語］

Usage:monact　alias

待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）の実行形式が誤っているとき，メッセージKAMN021-E，またはKAMN327-Eに続いて出力されます。

S：

処理を続行します。

KAMN220-E

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　nameオペランドとaliasオペランドが示すサーバの定義は，ホスト(bb....bb)のサーバの定義と一致しません。

［英語］

Definition file:aa....aa, The definition of server that the name operand and the alias operand shows does not correspond with the definition of the server of host(bb....bb).

サーバ識別名，またはプログラム名のどちらかが一致していません。サーバを異常終了します。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：ホスト名

S：

サーバの起動処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイルを修正し，サーバを再起動してください。

KAMN221-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aaは実行サーバです。

bb....bbコマンドは実行できません。

［英語］

Server:aa....aa is Online server.

Command(bb....bb) cannot be executed.

コマンドが実行されましたが，指定されたサーバが実行サーバであるため，実行できません。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

サーバ識別名と実行サーバの起動種別，状態を確認し，コマンドを再実行してください。

KAMN222-I

［日本語］

実行サーバ：aa....aaが既に起動されています。

［英語］

Online server:aa....aa is already started.

サーバ識別名で示すサーバは，すでに起動されています。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

サーバ対応の環境設定を修正し，サーバを再起動してください。

KAMN225-I

［日本語］

サーバ：aa....aaを実行サーバとして起動します。

［英語］

Server:aa....aa is started as Online server.

サーバ識別名で示すサーバを，実行サーバとして起動します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN226-I

［日本語］

サーバ：aa....aaを待機サーバとして起動します。

実行サーバはbb....bbが示すホスト上にあります。

［英語］

Server:aa....aa is started as Standby server.

Online server is on host(bb....bb).

サーバ識別名で示すサーバを，待機サーバとして起動します。待機サーバに対する実行サーバはホスト名で示すホスト上にあります。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：ホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN227-E (E)

［日本語］

待機サーバ：aa....aaは起動待ち状態ではありません。

monactコマンドは実行できません。

［英語］

Standby server:aa....aa is not starting wait state.

Command(monact) cannot be executed.

待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）が実行されましたが，サーバ識別名で示すサーバは起動中，または待機中です。

aa....aa：サーバ識別名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

サーバ識別名と待機サーバの起動種別，状態を確認し，コマンドを再実行してください。

KAMN229-E

［日本語］

定義ファイル：aa....aa　aliasオペランド(bb....bb)が示すサーバは既にあるため，起動を中止します。

［英語］

Definition file:aa....aa, The server specified the alias operand(bb....bb) stops an activation, because it already exists.

サーバ対応の環境設定で，定義されているサーバ識別名と同じサーバ識別名を持つサーバがあります。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

環境設定の定義ファイルを修正し，サーバを再起動してください。

KAMN230-E

［日本語］

サーバ：aa....aaのbb....bbがオンラインにできません。

［英語］

bb....bb of server:aa....aa cannot be made ONLINE.

サーバ識別名で示すサーバのデバイスがオンライン状態になりません。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：デバイス名称

S：

処理を続行します。

O：

必要に応じてデバイスをオンライン状態にしてください。

KAMN232-E

［日本語］

サーバ：aa....aaのbb....bbがスタンバイにできません。

［英語］

bb....bb of server:aa....aa cannot be made STANDBY.

サーバ識別名で示すサーバのデバイスがスタンバイ状態になりません。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：デバイス名称

S：

処理を続行します。

O：

必要に応じてデバイスをスタンバイ状態にしてください。

KAMN233-E

［日本語］

サーバ：aa....aaのbb....bbが接続できません。

［英語］

bb....bb of server:aa....aa cannot be connected.

サーバ識別名で示すサーバのデバイスが接続できません。接続しないで処理を続行します。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：デバイス名称

S：

処理を続行します。

O：

必要に応じてデバイスを接続してください。

対策：

エラーの原因を調査してください。デバイス名称がファイルシステム名称の場合，/opt/hitachi/HAmon/spool/サーバ識別名.fslogファイルに取得された切り替え時のログを参考に，エラーの原因を調査してください。

KAMN234-E

［日本語］

サーバ：aa....aaのbb....bbが切り離しできません。

［英語］

bb....bb of server:aa....aa cannot be disconnected.

サーバ識別名で示すサーバの，デバイスの切り離しができません。接続したまま処理を続行します。レプリケーションソフト（DRBD）を使用している場合，待機サーバ起動時に，タイミングによってこのメッセージが出力されることがあります。この場合は，問題ないため対処不要です。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：デバイス名称

S：

処理を続行します。

O：

必要に応じてデバイスの切り離しをしてください。特にファイルシステムを使用している場合は，リソースが破壊されるおそれがあるため，必ず切り離しをしてください。

対策：

エラーの原因を調査してください。デバイス名称がファイルシステム名称の場合は，/opt/hitachi/HAmon/spool/サーバ識別名.fslogファイルに取得された切り替え時のログを確認してください。デバイス名称がボリュームグループ名の場合は，/opt/hitachi/HAmon/spool/ボリュームグループ名.vglogファイルに取得された，接続時のログを確認してください。

KAMN235-I

［日本語］

サーバ：aa....aaを系切り替え待ち状態にしました。

［英語］

The state of Server:aa....aa changed to the Hotstandby wait state.

サーバ識別名で示す待機系のサーバを，実行系の障害を検知時に，LANインタフェースの状態チェックを行うため，系切り替え待ち状態にしました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN236-I (S)

［日本語］

起動待ち状態の待機サーバ：aa....aaを実行サーバとして起動します。

［英語］

Standby server:aa....aa of starting wait state is started as Online server.

サーバ識別名で示す待機サーバの強制起動処理を完了しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN237-E

［日本語］

aa....aaのサーバの処理を中止します。

［英語］

The processing about the server under aa....aa is stopped.

サーバ定義解析処理でエラーが発生しました。プログラム名で示すサーバについては処理しません。

aa....aa：プログラム名

S：

処理を終了します。

O：

このメッセージの前にメッセージKAMN601-Wが出力されている場合は，そのメッセージで示されるシステムコールのエラー要因を取り除き，サーバを再起動してください。メッセージKAMN601-Wが出力されていない場合は，定義チェックコマンド（moncheckコマンド）を実行してエラーを確認してからサーバ対応の環境設定を修正し，サーバを再起動してください。

KAMN238-D

［日本語］

待機サーバ：aa....aaは起動待ち状態です。

［英語］

Standby server:aa....aa is starting wait state.

実行サーバが起動していないため，サーバ識別名で示す待機サーバは実行サーバの起動待ち状態です。

このメッセージは，ユーザへの状態通知を目的として一定間隔で出力します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

次のどちらかを実施してください。

実行サーバを起動する。

他系で実行サーバが稼働していないことを必ず確認したあと※，待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）を実行する。

注※　確認しないで待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）を実行すると，他系で実行サーバが稼働していた場合に二つの実行サーバが稼働するため，共有リソースが破壊されるおそれがあります。

KAMN239-I

［日本語］

サーバ：aa....aaのデバイス処理で，bb....bbコマンドがcc....cc回実行されました。

［英語］

The bb....bb command was processed cc....cc times by device processing of server:aa....aa.

サーバ識別名で示すサーバのデバイス処理で，コマンド名で示すコマンドが実行回数で示す回数だけ実行されました。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：コマンド名

cc....cc：実行回数

S：

処理を続行します。

対策：

コマンドが必要な回数だけ実行されなかった場合は，その原因を調査し，デバイスを必要な状態にしてください。

KAMN241-I

［日本語］

サーバ：aa....aaを待機サーバとして起動完了しました。

［英語］

Server:aa....aa was completed as Standby server.

サーバ識別名で示す待機サーバの起動が完了しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN242-D (E+L)

［日本語］

自ホスト：aa....aaのHAモニタは異常終了した後の再起動です。実行サーバ：bb....bbは他ホストで起動している可能性があります。起動種別を待機サーバに変更し起動待ち状態にしました。

［英語］

After stopping abnormally, HAmonitor of an own host:aa....aa is a restart. Online server:bb....bb has the possibility that is starting in other hosts. The initial state was changed to Standby server, and it was made a start wait state.

HAモニタが，異常終了したあとに再起動されました。実行サーバが他系ホストで起動しているおそれがあるため，サーバ識別名で示すサーバの起動種別を待機サーバに変更し起動待ち状態にしました。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

HAモニタが異常終了した原因を調査してください。他系で実行サーバが稼働していないことを必ず確認したあと※，実行サーバの起動待ち状態になっているサーバを，待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）で実行サーバとして起動させるか，HAモニタを正常終了させてください。

注※　確認しないで待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）を実行すると，他系で実行サーバが稼働していた場合に二つの実行サーバが稼働するため，共有リソースが破壊されるおそれがあります。

KAMN243-D (E+L)

［日本語］

自ホスト：aa....aaでシステムリセットができないか，又は異常終了したサーバがあります。実行サーバ：bb....bbは他ホストで起動している可能性があります。起動種別を待機サーバに変更し起動待ち状態にしました。

［英語］

There is a fail of system reset or the Server who stops abnormally in the own host:aa....aa. Online server:bb....bb has the possibility that is starting in other hosts. The initial state was changed to Standby server, and it was made a start wait state.

自系ホストでシステムリセットができないか，または異常終了したサーバがあります。実行サーバが他系ホストで起動しているおそれがあるため，サーバ識別名で示すサーバの起動種別を待機サーバに変更し，実行サーバの起動待ち状態にしました。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

サーバが異常終了した原因を調査してください。他系で実行サーバが稼働していないことを必ず確認したあと※，起動待ち状態になっているサーバを待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）で実行サーバとして起動させるか，HAモニタを正常終了させてください。

注※　確認しないで待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）を実行すると，二つの実行サーバが稼働するため，共有リソースが破壊されるおそれがあります。

KAMN244-D (E+L)

［日本語］

自ホスト：aa....aaは他ホストとの通信で異常が発生しました。実行サーバ：bb....bbは他ホストで起動している可能性があります。起動種別を待機サーバに変更し起動待ち状態にしました。

［英語］

Own host:aa....aa had abnormality in communication with other hosts. Online server:bb....bb has the possibility that is starting in other hosts. The initial state was changed to Standby server, and it was made a start wait state.

他系ホストとの通信に異常が発生しました。実行サーバが他系ホストで起動しているおそれがあるため，サーバ識別名で示すサーバの起動種別を待機サーバに変更し起動待ち状態にしました。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

通信に異常が発生した原因を調査し，実行サーバの起動待ち状態になっているサーバを，待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）で実行サーバとして起動させるか，待ち状態のサーバ停止コマンド（mondeactコマンド）で停止させてください。

KAMN245-E

［日本語］

待機サーバ：aa....aaが複数起動されています。

［英語］

Standby server:aa....aa is started in several.

サーバ識別名で示す待機サーバが，複数起動されています。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

サーバ対応の環境設定を修正し，サーバを再起動してください。

KAMN246-W

［日本語］

ホスト：aa....aaのHAモニタと接続しました。

自ホストのHAモニタとバージョンが違います。

［英語］

It connected with HAmonitor of host:aa....aa.

The version of HAmonitor of each host is different.

ホスト名で示すホストのHAモニタと接続しましたが，自系ホストのHAモニタとバージョンが異なっています。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

対策：

バージョンの異なるHAモニタ同士で接続した場合は，誤っているバージョンのHAモニタを停止し，正しいバージョンのHAモニタをインストールし直してから再起動してください。なお，意図的に異なるバージョン同士で接続している場合は問題ありません。

KAMN249-E (E+L)

［日本語］

ホスト：aa....aaと自ホストのＨＡモニタのバージョンが違います。

処理を中止します。

［英語］

The version of HAmonitor of host:aa....aa and own host is different.

Processing is stopped.

ホスト名で示すホストと自ホストとで，HAモニタのバージョンが異なります。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を中止します。

O：

各ホストのHAモニタのバージョンを確認してください。

KAMN251-I

［日本語］

サーバ：aa....aaを実行サーバとして起動完了しました。

［英語］

Server:aa....aa was completed as Online server.

サーバ識別名で示す実行サーバの起動が完了しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN252-I

［日本語］

サーバ：aa....aaは，系切り替えできる状態になりました。

［英語］

Server:aa....aa, Hotstandby was enabled.

他系のサーバは，系切り替えができる状態になりました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN253-E (E+L)

［日本語］

実行サーバ：aa....aaは，ホスト：bb....bbとで重複しています。サーバで使用しているリソースが破壊されている恐れがあるため，実行サーバを早急に終了させてください。

［英語］

Online server:aa....aa duplicates in host:bb....bb. Make an Online server end immediately so that there is a fear of breaking a resource used in the server.

接続したホストで，サーバ識別名で示すサーバが稼働しています。サーバで使用していたリソースが破壊されているおそれがあります。早急に実行サーバを終了させ，リソースの状態を確認してください。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：ホスト名

S：

実行サーバが終了するまで，30秒に1回このメッセージを出力します。

O：

実行サーバを終了させ，システム管理者に連絡してください。

対策：

実行サーバで使用していたリソースの状態を調査し，確認後にサーバを再起動してください。

KAMN254-I

［日本語］

サーバ：aa....aaを実行サーバとして再起動完了しました。

［英語］

Server:aa....aa restart completed as Online server.

サーバ識別名で示す実行サーバの再起動が完了しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN255-D

［日本語］

実行サーバ：aa....aaを再起動待ち状態にしました。

［英語］

Server:aa....aa was made a restart wait state.

サーバ識別名で示す実行サーバを再起動待ち状態にしました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

実行サーバを起動してください。または，再起動待ち状態の実行サーバをサーバの系切り替えコマンド（monswapコマンド）で計画系切り替えをするか，待ち状態のサーバ停止コマンド（mondeactコマンド）で停止してください。

KAMN256-I (S)

［日本語］

LAN adaptor status

Pair Interface Status

aa....aa bb....bb cc....cc

dd....dd ee....ee

［英語］

LAN adaptor status

Pair Interface Status

aa....aa bb....bb cc....cc

dd....dd ee....ee

サーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）に-lオプションを指定した場合に表示される二重化されたLANアダプタの情報です。

aa....aa：定義されたLANアダプタペア（lanX-lanY）

bb....bb：現用として使用するLANアダプタ名

cc....cc：現用として使用するLANアダプタの稼働状態

dd....dd：予備として使用するLANアダプタ名

ee....ee：予備として使用するLANアダプタの稼働状態

LANアダプタの稼働状態には次の情報を表示します。

　OK：該当するLANアダプタが正常であることを示します。

　NG：該当するLANアダプタが異常であることを示します。

　 * ：該当するLANアダプタが現在，現用として動作していることを示します。 * が表示されていない他方のLANアダプタは予備として待機状態であることを示します。

S：

処理を続行します。

KAMN257-I

［日本語］

サーバ：aa....aaの停止要求を受け付けました。

［英語］

The stop request of the server:aa....aa was accepted.

サーバ識別名で示すサーバの停止処理を開始します。また，対応する待機サーバの停止処理も開始します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

実行サーバおよび対応する待機サーバの停止を行います。

KAMN258-D

［日本語］

実行サーバ：aa....aaは再起動待ち状態です。

［英語］

Online server:aa....aa is restart wait state.

サーバ識別名で示す実行サーバは再起動待ち状態です。

このメッセージは，ユーザへの状態通知を目的として，一定間隔で出力されます。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

実行サーバを起動してください。または，再起動待ち状態の実行サーバをサーバの系切り替えコマンド（monswapコマンド）で計画系切り替えをするか，待ち状態のサーバ停止コマンド（mondeactコマンド）でサーバを停止してください。

KAMN259-I

［日本語］

サーバ：aa....aaの系切り替えが完了しました。ホスト：bb....bb

［英語］

Server:aa....aa, Hotstandby was completed. Host:bb....bb

サーバ識別名で示すサーバが，ホスト名で示すホストに系切り替え処理が完了しました。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：ホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN260-I

［日本語］

サーバ：aa....aaの監視を開始します。

［英語］

Patrol of server:aa....aa is started.

HAモニタがサーバ識別名で示すサーバの障害監視を開始します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN261-I

［日本語］

サーバ：aa....aaの監視を終了します。

［英語］

Patrol of server:aa....aa is ended.

HAモニタがサーバ識別名で示すサーバの障害監視を終了します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN262-E

［日本語］

プログラム：aa....aaのスローダウンを検知しました。プログラムを異常終了させます。プロセスID：bb....bb

［英語］

Slowdown of program:aa....aa was detected. The program is made to stop abnormally. Process ID:bb....bb.

プログラム識別名で示すプログラムの監視中，稼働報告が送られてこなくなったため，スローダウンしていると判断し，プログラムを異常終了させます。

aa....aa：プログラム識別名

bb....bb：スローダウンしたプログラムのプロセスID

S：

設定に従って再起動します。設定した再起動回数を超える場合は，実行サーバが系切り替えできる状態であれば切り替えをします。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

プログラムがスローダウンした原因を取り除いてください。

KAMN263-E

［日本語］

プログラム：aa....aaが異常終了しました。プロセスID：bb....bb

［英語］

Program:aa....aa stopped abnormally. Process ID:bb....bb.

プログラム識別名で示すプログラムに障害が発生しました。

aa....aa：プログラム識別名

bb....bb：異常終了したプログラムのプロセスID

S：

設定に従って再起動します。設定した再起動回数を超える場合は，実行サーバが系切り替えできる状態であれば系切り替えをします。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

プログラムが異常終了した原因を取り除いてください。

KAMN264-I

［日本語］

プログラム：aa....aaを再起動します。

［英語］

Program:aa....aa is restarted.

プログラム識別名で示すプログラムを再起動します。

aa....aa：プログラム識別名

S：

処理を続行します。

KAMN265-W (E+L)

［日本語］

自ホスト：aa....aaのＨＡモニタは異常終了した後の再起動です。

［英語］

After stopping abnormally, HAmonitor of an own host:aa....aa is a restart.

自ホストのHAモニタが，異常終了したあとに再起動されました。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

HAモニタが異常終了したあと，ホストを再起動していない場合は，ホストを再起動してください。特にファイルシステムを使用している場合は，リソースが破壊されるおそれがあるため，必ず再起動してください。

KAMN266-I

［日本語］

プログラムの異常を検知しました。サーバ：aa....aaの系切り替えを開始します。

［英語］

Server:aa....aa, Hotstandby is started. Because an error of program was detected.

サーバ識別名で示すサーバが管理するプログラムの障害を検知したため，サーバの系切り替えを実行します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN267-W

［日本語］

プログラム：aa....aaのスローダウンを検知しましたが，実行サーバ：bb....bbには待機サーバがないため動作監視を続けます。プロセスID：cc....cc

［英語］

Slowdown of program: aa....aa was detected. Patrol of Online server:bb....bb is continued, because there is not Standby server. Process ID:cc....cc.

プログラム識別名で示すプログラムの監視中，稼働報告が送られてこなくなったため，スローダウンしていると判断しましたが，サーバ識別名で示すサーバの待機サーバが起動していないため，状態監視を続行します。

aa....aa：プログラム識別名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：スローダウンしたプログラムのプロセスID

S：

状態監視を続行します。実行サーバに対応する待機サーバの起動完了後，系切り替えをします。

O：

実行サーバに対応する待機サーバが，他系のホスト上で起動されていなければ，待機サーバを起動してください。

対策：

実行サーバの系切り替え完了後，プログラムがスローダウンした原因を調査してください。

KAMN268-E

［日本語］

プログラム：aa....aaの異常を検知しましたが，サーバ：bb....bbには待機サーバがいないため系切り替えは行いません。プロセスID：cc....cc

［英語］

An error of program:aa....aa was detected, but server:bb....bb exchange of system will not start because Standby server is not ready. Process ID:cc....cc.

プログラム識別名で示すプログラムの障害を検知しましたが，サーバ識別名で示すサーバの待機サーバが起動していないため，系切り替えを中止しました。

aa....aa：プログラム識別名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：異常終了したプログラムのプロセスID

S：

処理を続行します。

O：

待機サーバを起動し，必要に応じて手動で計画系切り替えをするか，実行サーバまたは障害となったプログラムを再起動してください。

KAMN269-E (E)

［日本語］

プログラム：aa....aaがありません。

［英語］

Program:aa....aa does not exist in system.

コマンドオプションで指定されたプログラムが稼働していません。

aa....aa：プログラム識別名

S：

処理を終了します。

O：

プログラム識別名を確認し，コマンドを再実行してください。

KAMN270-W

［日本語］

サーバ：aa....aaの監視コマンドの起動に失敗しました。サーバの監視は行われません。

［英語］

Patrol command of server:aa....aa execution was failed. Patrol of server will not be executed.

実行サーバの場合，サーバ対応の環境設定のpatrolcommandオペランド，またはptrlcmd_exオペランドに指定したサーバ監視コマンドの起動ができなかったため，サーバを監視できません。

待機サーバの場合，サーバ対応の環境設定のsby_ptrlcmd_exオペランドに指定したサーバ監視コマンドの起動ができなかったため，サーバを監視できません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

指定したサーバ監視コマンドが実行できるかどうかを確認してください。

KAMN271-I

［日本語］

サーバ：aa....aaの監視コマンドの起動が完了しました。

［英語］

Patrol command of server:aa....aa is started.

モニタモードのサーバの監視コマンドの起動が正常に終了しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN272-E

［日本語］

サーバ：aa....aaの監視コマンドによりサーバの異常を検知しました。計画系切り替えを開始します。

［英語］

An error of Online server:aa....aa was detected by patrol command. A planned exchange of system is started.

モニタモードのサーバの監視コマンドでサーバの異常を検知したため，計画系切り替えを実行します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

待機サーバに系切り替えをします。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

サーバの異常の原因を調査し，サーバを再起動してください。モニタモードのサーバの監視機能（serversのptrlcmd_exオペランドを指定）を使用している場合，/opt/hitachi/HAmon/spool/ptrlcmd_ex/サーバ識別名_ptrlcmdlogファイルに取得された監視コマンドの実行ログを参考に，サーバの異常の原因を調査してください。

なお，サーバ起動後，すぐにこのエラーメッセージが出力されて異常を検知する場合は，設定誤りのおそれがあります。次の設定を確認してください。

HAモニタから利用するシェルの改行コードがOSに準拠しているか。

HAモニタから利用するシェルの構文やパスなどの設定値が正しいか。

KAMN273-E (E+L)

［日本語］

aa....aaのサーバの起動に失敗しました。

原因コード：bb....bb 詳細コード：cc....cc

［英語］

Server aa....aa is terminated with an error.

reason:bb....bb details:cc....cc

実行サーバの場合，サーバ対応の環境設定のwaitserv_execオペランドにyesを指定しているとき，モニタモードのサーバの起動コマンド（monbeginコマンド），またはサーバの異常終了時の再起動でサーバの起動に失敗しました。

待機サーバの場合，モニタモードのサーバの起動コマンド（monbeginコマンド），またはサーバの異常終了時の再起動でサーバの起動に失敗しました。

aa....aa：プログラム名

bb....bb：原因コード（HAモニタ固有，1〜2桁）

原因コード

意味

1

サーバの起動コマンド実行時のシステムコールエラー

2

サーバの起動コマンドのエラー

3

サーバの停止コマンド実行時のシステムコールエラー

4

サーバの停止コマンドのエラー

cc....cc：詳細コード

原因コード

詳細コード

意味

1または3の場合

errnoの値

システムコールのerrnoの値を表示します。

2または4の場合

126

プログラムファイルに実行権限がありません。

127

プログラム本体がありません。

そのほかの場合

サーバの起動コマンドまたはサーバの停止コマンドの戻り値を表示します。

S：

実行サーバの場合，環境設定と状況によって実行サーバが系切り替えするか，再起動するか，または未起動の状態となります。

待機サーバの場合，環境設定と状況によって待機サーバが停止するか，または再起動します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

原因コード別に，次の処置をしてください。必要に応じ，実行サーバまたは待機サーバを再起動してください。

原因コード

処置

1または3

システムコールのエラー要因を取り除いてください。

2または4

サーバの起動コマンドまたはサーバの停止コマンドが実行できるかどうかを確認してください。実行できる場合は，出力されている原因コードのエラーの原因を取り除いてください。実行できない場合は，コマンドを修正してください。

KAMN274-I

［日本語］

aa....aaのサーバを再起動しました。

［英語］

Server aa....aa is normally restarted.

サーバ対応の環境設定のservexec_retryオペランドを指定しているとき，プログラムの異常を検出したため，プログラムを再起動しました。

または，サーバ対応の環境設定のsby_servexec_retryオペランドを指定しているとき，待機系で異常を検出したため，待機サーバを再起動しました。

aa....aa：プログラム名

S：

処理を続行します。

KAMN275-E

［日本語］

サーバ：aa....aaの監視コマンドによりサーバの異常を検知しました。サーバの再起動を行います。

［英語］

An error of Online server:aa....aa was detected by patrol command, Server is now restarting.

サーバ対応の環境設定のservexec_retryオペランドを指定しているとき，プログラムの異常を検出したため，プログラムを再起動します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

サーバが異常終了した原因を取り除いてください。

対策：

サーバの異常の原因を調査してください。モニタモードのサーバの監視機能（serversのptrlcmd_exオペランドを指定）を使用している場合，/opt/hitachi/HAmon/spool/ptrlcmd_ex/サーバ識別名_ptrlcmdlogファイルに取得された監視コマンドの実行ログを参考に，サーバの異常の原因を調査してください。

なお，サーバ起動後，すぐにこのエラーメッセージが出力されて異常を検知する場合は，設定誤りのおそれがあります。次の設定を確認してください。

HAモニタから利用するシェルの改行コードがOSに準拠しているか。

HAモニタから利用するシェルの構文やパスなどの設定値が正しいか。

KAMN276-E

［日本語］

サーバ：aa....aaの監視コマンドによりサーバの異常を検知しましたが，待機サーバがいないため系切り替えは行いません。

［英語］

An error of Online server:aa....aa was detected by patrol command, but exchange of system will not start because Standby server is not ready.

次の原因のどれかに該当し，系切り替えをしようとしましたが，待機サーバがいないため，系切り替えを中止しました。

サーバ対応の環境設定のservexec_retryオペランドに0を指定しているとき，プログラムの異常を検知しました。

サーバ対応の環境設定のswitch_errorオペランドにretryを指定しているとき，プログラムの異常を検知しました。

サーバ対応の環境設定のservexec_retryオペランドに0以外を指定しているとき，プログラムの再起動限界に達しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

環境設定と状況によって実行サーバが再起動するか，または未起動の状態となります。

O：

実行サーバが実行処理中の状態の場合，待機サーバを起動し，必要に応じて手動で計画系切り替えをしてください。

実行サーバが未起動の状態の場合，サーバを再起動してください。

対策：

サーバの異常の原因を調査してください。モニタモードのサーバの監視機能（serversのptrlcmd_exオペランドを指定）を使用している場合，/opt/hitachi/HAmon/spool/ptrlcmd_ex/サーバ識別名_ptrlcmdlogファイルに取得された監視コマンドの実行ログを参考に，サーバの異常の原因を調査してください。

なお，サーバ起動後，すぐにこのエラーメッセージが出力されて異常を検知する場合は，設定誤りのおそれがあります。次の設定を確認してください。

HAモニタから利用するシェルの改行コードがOSに準拠しているか。

HAモニタから利用するシェルの構文やパスなどの設定値が正しいか。

KAMN277-E

［日本語］

aa....aa のサーバの停止に失敗しました。原因コード：bb....bb 詳細コード：cc....cc

［英語］

Stopping of server aa....aa failed. reason:bb....bb, details:cc....cc

サーバの停止コマンドが0以外で終了，またはサーバの停止コマンドの実行に失敗しました。

aa....aa：プログラム名（サーバの停止コマンド）

bb....bb：原因コード

cc....cc：詳細コード

原因コードと詳細コードの意味を次に示します。

原因コード

詳細コード

意味

4

0

サーバの停止コマンドが実行できませんでした。

そのほかの場合

実行したサーバの停止コマンドのリターンコードを表示します。

S：

処理を続行します。

O：

サーバが停止していない場合は，サーバの停止コマンドを手動で実行するなどで，サーバを停止してください。

KAMN278-I

［日本語］

実行サーバ：aa....aaの停止処理が完了しました。詳細コード：bb....bb

［英語］

Server aa....aa was successfully stopped. details:bb....bb

実行サーバの停止処理が完了しましたが，サーバの停止コマンドが正常終了しませんでした。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：詳細コード

詳細コードの意味を次に示します。

詳細コード

意味

0

サーバの停止コマンドが実行できませんでした。

そのほかの場合

実行したサーバの停止コマンドのリターンコードを表示します。

S：

処理を終了します。

O：

サーバが停止していない場合は，サーバの停止コマンドを手動で実行するなどで，サーバを停止してください。

KAMN280-I

［日本語］

実行サーバ：aa....aaは正常終了しました。

［英語］

Online server:aa....aa was terminated normally.

サーバ識別名で示す実行サーバは正常終了しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN281-I

［日本語］

待機サーバ：aa....aaは正常終了しました。

［英語］

Standby server:aa....aa was terminated normally.

サーバ識別名で示す待機サーバは正常終了しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN282-E

［日本語］

現在の設定ではaa....aaコマンドにbb....bbオプションは指定できません。詳細コード:cc...cc

［英語］

With the current settings, the bb....bb option cannot be specified for the command aa....aa. details:cc....cc

コマンド名で示すコマンドに指定されたオプションは，現在の設定では指定できません。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：オプション

cc....cc：詳細コード

コマンド名，オプション，および詳細コードの意味を次に示します。

コマンド名

オプション

詳細コード

意味

monbegin

-w

1

指定したサーバ識別名のサーバ対応の環境設定のwaitserv_execオペランドにyesが指定されていません。

S：

処理を終了します。

O：

設定または指定するオプションを見直し，コマンドを再実行してください。

KAMN283-W

［日本語］

プログラム：aa....aaの監視方法が定義と一致していません。指定したシグナル番号：bb....bb プロセスID：cc....cc

［英語］

Program:aa....aa, the patrol method is not corresponding to the definition. Signal:bb....bb Process ID:cc....cc.

プログラム識別名で示すUAPは，次のどちらかの原因でhamon_patrolstart関数で指定している監視方法と定義が一致しないため，稼働報告の監視を行いません。

hamon_patrolstart関数のsignum引数に0以外（稼働報告の監視を指定）を指定したが，モニタモードのプログラム対応の環境設定のpatrolオペランドを指定していない。

hamon_patrolstart関数のsignum引数に0（プロセスの監視を指定）を指定したが，モニタモードのプログラム対応の環境設定のpatrolオペランドを指定している。

aa....aa：プログラム識別名

bb....bb：hamon_patrolstart関数に指定したシグナル番号

cc....cc：hamon_patrolstart関数を発行したUAPのプロセスID

S：

UAPのプロセスを監視します。UAPの稼働報告は監視しません。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

UAPの稼働報告の監視が必要な場合は，hamon_patrolstart関数にシグナル番号を指定してサーバを再起動してください。または，モニタモードのプログラム対応の環境設定のpatrolオペランドを指定してUAPを再起動してください。

KAMN284-I

［日本語］

プログラム：aa....aaの監視を開始します。指定したシグナル番号：bb....bb プロセスID：cc....cc

［英語］

Patrol of program:aa....aa is started. Signal:bb....bb Process ID:cc....cc.

HAモニタが，プログラム識別名で示すプログラムの監視を開始します。

aa....aa：プログラム識別名

bb....bb：hamon_patrolstart関数に指定したシグナル番号

cc....cc：HAモニタが監視を開始するプログラムのプロセスID

S：

処理を続行します。

KAMN285-E

［日本語］

プログラム：aa....aaの起動に失敗しました。

原因コード：bb....bb 詳細コード:cc....cc

［英語］

Program:aa....aa is terminated with an error.

Reason:bb....bb Details:cc....cc

プログラム識別名で示すプログラムの起動，または再起動に失敗しました。

aa....aa：プログラム識別名

bb....bb：原因コード（HAモニタ固有，1〜2桁）

cc....cc：詳細コード

原因コードと詳細コードの意味を次に示します。

原因コード

詳細コード

意味

1

1

タイムアウト時間内に，プログラムの再起動コマンドが完了しませんでした。

2

タイムアウト時間内にUAPがhamon_patrolstart関数を発行しませんでした。

3

タイムアウト時間内にプログラムの再起動コマンドが未完了で，かつUAPがhamon_patrolstart関数を発行しませんでした。

2

126

restartcommandオペランドに指定したファイルに実行権限がありません。

127

restartcommandオペランドに指定したファイルがありません。

256

プログラムの再起動コマンド実行時のシステムコールエラーが発生しました。

そのほかの場合

プログラムの再起動コマンドの戻り値を表示します。

S：

原因コードが1の場合は，サーバの起動コマンドを停止し，設定に従って再起動します。設定した再起動回数を超える場合は，実行サーバが系切り替えできる状態であれば系切り替えをします。

原因コードが2の場合は，処理を中止します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

原因コード別に，次の処置をしてください。

原因コード

処置

1

プログラムの再起動コマンドがリターンしない原因，およびプログラムがhamon_patrolstart関数を発行しない原因を調査し，原因を取り除いてください。必要に応じて手動で計画系切り替えをするか，実行サーバまたは障害となったプログラムを再起動してください。

2

プログラムの再起動コマンドが実行できるかどうかを確認してください。実行できる場合は，出力されている原因コードのエラーの原因を取り除いてください。実行できない場合は，コマンドを修正してください。必要に応じて手動で計画系切り替えをするか，実行サーバまたは障害となったプログラムを再起動してください。

KAMN286-I

［日本語］

ホスト：aa....aaの監視を開始します。

［英語］

Patrol of host:aa....aa is started.

ホスト名で示すホストの監視を開始します。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN287-I

［日本語］

ホスト：aa....aaの監視を終了します。

［英語］

Patrol of host:aa....aa is ended.

ホスト名で示すホストの監視を終了します。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN288-W

［日本語］

実行サーバ：aa....aaは系切り替え可能状態ではありません。

［英語］

The online server:aa....aa is not in a hot standby state.

サーバ識別名で示す実行サーバは系切り替え可能状態でないため，系切り替えができません。このメッセージは，ユーザへの状態通知を目的として，一定間隔で出力されます。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

待機サーバを起動してください。

KAMN290-I

［日本語］

実行サーバ：aa....aaは計画停止しました。

［英語］

Online server:aa....aa was stopped by plan.

サーバ識別名で示す実行サーバは計画停止しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN291-W

［日本語］

サーバ：aa....aaのボリュームグループ：bb....bbの切り離しをスキップしました。

［英語］

Disconnection of the volume group:bb....bb of the server:aa....aa was skipped.

サーバ識別名で示すサーバのボリュームグループの切り離し処理をスキップしました。接続したまま処理を続行します。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：ボリュームグループ名

S：

処理を続行します。

O：

必要に応じてデバイスの切り離しをしてください。

対策：

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN234-Eで示されるシステムコールのエラー要因を取り除いてください。デバイス名称がファイルシステム名称の場合は，/opt/hitachi/HAmon/spool/サーバ識別名.fslogファイルに取得された切り替え時のログを確認してください。デバイス名称がボリュームグループ名の場合は，/opt/hitachi/HAmon/spool/ボリュームグループ名.vglogファイルに取得された，接続時のログを確認してください。

KAMN292-E(AIXおよびLinux(x86))

［日本語］

サーバ：aa....aaの起動コマンドがタイムアウトしました。

［英語］

Processing of a start command of server:aa....aa carried out the timeout.

サーバ識別名で示すサーバの起動コマンドがタイムアウトしました。

実行サーバの場合，サーバの起動コマンド（name，またはactcommand）を停止してサーバの起動を中止します。

待機サーバの場合，サーバの起動コマンド（sby_actcommand）を停止してサーバの起動を中止します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を中止します。

O：

サーバの起動コマンドが完了しなかった原因を取り除き，サーバを再起動してください。

KAMN293-E (AIX)

［日本語］

サーバ：aa....aaの停止コマンドがタイムアウトしました。

［英語］

Processing of a end command of server:aa....aa carried out the timeout.

サーバ識別名で示すサーバの停止コマンドがタイムアウトしました。

実行サーバの場合，サーバの停止コマンド（name，またはtermcommand）を停止しサーバの停止処理を続行します。

待機サーバの場合，サーバの停止コマンド（sby_termcommand）を停止してサーバの停止処理を続行します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

サーバの停止コマンドが完了しなかった原因を取り除いてください。

KAMN293-E(Linux(x86))

［日本語］

サーバ：aa....aaの停止コマンドがタイムアウトしました。

［英語］

Processing of a end command of server:aa....aa carried out the timeout.

サーバ識別名で示すサーバの停止コマンドがタイムアウトしました。

実行サーバの場合，サーバの停止コマンド（name，またはtermcommand）および監視中のUAPを停止しサーバの停止処理を続行します。

待機サーバの場合，サーバの停止コマンド（sby_termcommand）を停止してサーバの停止処理を続行します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

サーバの停止コマンドが完了しなかった原因を取り除いてください。

KAMN294-I

［日本語］

プログラム：aa....aaの監視を終了します。プロセスID：bb....bb

［英語］

Patrol of program:aa....aa is ended. Process ID:bb....bb.

HAモニタが，プログラム識別名で示すプログラムの監視を終了します。

aa....aa：プログラム識別名

bb....bb：HAモニタが監視を終了するプログラムのプロセスID

S：

処理を続行します。

KAMN295-I

［日本語］

プログラム：aa....aaの障害によって，サーバ：bb....bbを再起動します。

［英語］

Program:aa....aa is abnormally. Server:bb....bb is restarted.

プログラム識別名で示すプログラムの障害を検知しました。モニタモードのプログラム対応の環境設定のrestartcommandオペランドが指定されていないため，サーバ識別名で示すサーバを再起動します。

aa....aa：プログラム識別名

bb....bb：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN296-I

［日本語］

サーバ：aa....aaを実行サーバとして起動リトライ中にしました。詳細コード：bb....bb

［英語］

An attempt was made to start server:aa....aa as an online server, but startup was not successful and is now being retried. (details code:bb....bb)

サーバ識別名で示すサーバを起動リトライ中にしました。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：詳細コード

詳細コード

意味

RESOURCE

共有リソースの接続に失敗したため，サーバを起動リトライ中にしました。

SERVER

サーバの起動に失敗したため，サーバを起動リトライ中にしました。

S：

処理を続行します。

KAMN298-I

［日本語］

サーバ：aa....aaの停止処理が完了しました。

［英語］

The processing to stop the server:aa....aa is complete.

サーバ識別名で示すサーバの停止処理が完了しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN299-I(AIX，HP-UX(PA-RISC)，Linux(x86)，およびLinux(IPF))

［日本語］

ホスト：aa....aaから停止の連絡を受けました。詳細コード：bb....bb

［英語］

Contact of a halt was received from host:aa....aa. Details:bb....bb

ホスト名で示すホストから停止の連絡を受けました。停止したホストに接続していて，系切り替え待ち状態であるサーバへの系切り替えを開始します。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：停止要因の詳細コード

詳細コード

意味

29

電源断（ホストは電源断状態）

31

ダンプ処理発生（ホストはダンプ処理中）

S：

処理を続行します。

KAMN299-I (HP-UX(IPF))

［日本語］

ホスト：aa....aaから停止の連絡を受けました。詳細コード：bb....bb

［英語］

Contact of a halt was received from host:aa....aa. Details:bb....bb

ホスト名で示すホストから停止の連絡を受けました。停止したホストに接続していて，系切り替え待ち状態であるサーバへの系切り替えを開始します。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：停止要因の詳細コード

詳細コード

意味

29

電源断（ホストは電源断状態）

31

ダンプ処理発生（ホストはダンプ処理中）

53

系のリセット処理の完了（マシンの機種がHA8500でOAを冗長化した構成の場合）

S：

処理を続行します。

2.4　KAMN300〜KAMN399

KAMN300-E

［日本語］

実行サーバ：aa....aaが異常終了しました。

［英語］

Online server:aa....aa stopped abnormally.

サーバ識別名で示す実行サーバに障害が発生しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

環境設定と状況によって実行サーバが系切り替えするか，再起動するか，または未起動の状態となります。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

障害の原因を調査し，取り除いてください。実行サーバが未起動の状態の場合，サーバを再起動してください。

KAMN301-E

［日本語］

実行サーバ：aa....aaのスローダウンを検知しました。

サーバを異常終了させます。

［英語］

Slowdown of Online server:aa....aa was detected.

The server is made to stop abnormally.

サーバ識別名で示す実行サーバの状態監視中，稼働報告が送られてこなくなったため，スローダウンしていると判断し，サーバを異常終了させます。

aa....aa：サーバ識別名

S：

環境設定と状況によって実行サーバが系切り替えするか，再起動するか，または未起動の状態となります。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

サーバのスローダウンの原因を調査し，取り除いてください。実行サーバが未起動の状態の場合，サーバを再起動してください。

KAMN302-W

［日本語］

サーバ：aa....aaの異常終了処理で，デバイスの処理ができません。

［英語］

While server:aa....aa abnormal end processing, a device cannot be processed.

サーバ識別名で示すサーバの異常終了処理で，デバイスのエラーが発生しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

対策：

系切り替えが行われていない場合は，マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ Linux(R)（x86）編の共有リソースの切り離し失敗に対処するの手順を参照して対策してください。

KAMN303-E

［日本語］

実行サーバ：aa....aaの異常終了に伴い，HAモニタを異常終了させます。

［英語］

Following an abnormal end of an Online server:aa....aa, the HAmonitor is made to end abnormally.

サーバ識別名で示す実行サーバの異常終了に伴い，HAモニタを異常終了させます。このメッセージは系のペアダウン機能使用時に出力されます。

aa....aa：サーバ識別名

S：

HAモニタを異常終了させます。ホストは別ホストのHAモニタからシステムリセットされます。このメッセージが出力される前に，メッセージKAMN300-E，またはKAMN301-Eが出力されます。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

メッセージKAMN300-E，またはKAMN301-Eの出力原因を調査し，ホストを再起動させてください。

KAMN304-E

［日本語］

ホスト：aa....aaの実行サーバ(bb....bb)が異常終了しました。

［英語］

Online server:bb....bb of host(aa....aa) stopped abnormally.

ホスト名で示すホストの実行サーバが異常終了しました。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：サーバ識別名

S：

実行サーバが系切り替えできる状態ならば，待機サーバに系切り替えをします。実行サーバが系切り替えできない状態ならば，自系ホスト上の待機サーバは異常終了（または起動失敗）します。

O：

ホスト名で示すホストの実行サーバが異常終了した原因を調査してください。

KAMN305-E

［日本語］

実行サーバ：aa....aaは起動できません。

［英語］

Online server:aa....aa cannot start.

サーバ識別名で示す実行サーバが起動処理中に異常終了しました。起動処理を終了します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

環境設定と状況によって実行サーバが再起動するか，または未起動の状態となります。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

障害の原因を調査し，取り除いてください。実行サーバが未起動の状態の場合，サーバを再起動してください。

KAMN306-E

［日本語］

待機サーバ：aa....aaは起動できません。

［英語］

Standby server:aa....aa cannot start.

サーバ識別名で示す待機サーバが起動処理中に異常終了しました。起動処理を終了します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

障害の原因を調査し，サーバを再起動してください。

KAMN307-E

［日本語］

待機サーバ：aa....aaが異常終了しました。

［英語］

Standby server:aa....aa stopped abnormally.

サーバ識別名で示す待機サーバが異常終了しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

障害の原因を調査し，サーバを再起動してください。

KAMN308-E

［日本語］

ホスト：aa....aaの待機サーバ(bb....bb)が異常終了しました。

［英語］

Standby server:bb....bb of host(aa....aa) stopped abnormally.

ホスト名で示すホストの待機サーバが異常終了しました。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

ホスト名で示すホストの待機サーバが異常終了した原因を調査してください。

KAMN309-W

［日本語］

実行サーバ：aa....aaのスローダウンを検知しましたが，HAモニタの定義に従って状態監視を続けます。

［英語］

Slowdown of Online server:aa....aa was detected. Patrol is continued according to the definition of the HAmonitor.

サーバ識別名で示す実行サーバの状態監視中に稼働報告が送られてこなくなったため，スローダウンが発生したと判断しましたが，サーバ対応の環境設定のswitchtypeオペランドにmanualが指定されているため，状態監視を続行します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

サーバの系切り替えコマンド（monswapコマンド）で，計画系切り替えをしてください。計画系切り替え後，スローダウンの原因を調査し，サーバを再起動してください。

KAMN310-I

［日本語］

サーバ：aa....aaの系切り替えを開始します。

［英語］

Server:aa....aa, Hotstandby is started.

サーバ識別名で示すサーバの系切り替えを開始します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN311-I

［日本語］

サーバ：aa....aaの系切り替えが完了しました。

［英語］

Server:aa....aa, Hotstandby was completed.

サーバ識別名で示すサーバの系切り替え処理が終了しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN312-E

［日本語］

サーバ：aa....aaの系切り替えができないため，実行サーバを起動できません。

［英語］

Server:aa....aa, Hotstandby is failed.

サーバ識別名で示すサーバの系切り替えができません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

環境設定と状況によって実行サーバが再起動するか，または未起動の状態となります。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

障害の原因を調査し，取り除いてください。実行サーバが未起動の状態の場合，サーバを再起動してください。

KAMN313-E

［日本語］

サーバ：aa....aaに待機サーバがないため，系切り替えができません。

［英語］

Server:aa....aa, Hotstandby cannot be done, because Standby server does not exist.

サーバ識別名で示すサーバに対応する待機サーバがないため，系切り替えができません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

実行サーバを再起動してください。

KAMN314-E

［日本語］

サーバ：aa....aaの系切り替えの処理で，デバイスの処理ができません。

［英語］

While Hotstandby processing of server:aa....aa, a device cannot be processed.

サーバ識別名で示すサーバの系切り替え処理でデバイスのエラーが発生しました。系切り替えができません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。障害を取り除いたあと，サーバを再起動してください。

対策：

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除いてください。

KAMN315-E

［日本語］

実行サーバ：aa....aaの再起動限界を検知しました。

［英語］

Online server:aa....aa is the limit of a restart.

サーバ識別名で示す再起動待ち状態の実行サーバ，または起動リトライ中のサーバの，再起動限界を検知しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

サーバが再起動待ち状態の場合，待機サーバに系切り替えをします。このメッセージの前にメッセージKAMN319-Iが出力されています。

サーバが起動リトライ中の場合，サーバは停止します。このメッセージの前にメッセージKAMN296-Iが出力されています。

O：

システム管理者に連絡してください。障害の原因を取り除いたあと，サーバを再起動してください。

対策：

このメッセージの前に出力される次のメッセージを基に，障害の原因を調査し，障害の原因を取り除いてください。サーバの起動方法がサーバモードの場合，サーバ側の障害の原因を調査してください。

サーバの状態

サーバの起動方法

サーバモード

モニタモード

再起動待ち状態

KAMN300-E

−

起動リトライ中

KAMN300-E

共有リソース接続失敗

KAMN498-E

サーバ起動コマンド実行失敗

KAMN273-E

サーバ監視コマンドで異常検知

KAMN276-E

KAMN300-E

（凡例）

−：出力されません。

KAMN316-E

［日本語］

ホスト：aa....aaの実行サーバ(bb....bb)の再起動限界を検知しました。待機サーバを，実行サーバの起動待ち状態にします。

［英語］

Online server:bb....bb of host(aa....aa) is the limit of a restart. Standby server was made a start wait state.

ホスト名で示すホストの実行サーバの再起動限界を検知しました。サーバ対応の環境設定のswitchtypeオペランドにmanualが指定されているため，待機サーバを実行サーバの起動待ち状態にします。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：サーバ識別名

S：

待機サーバを，実行サーバの起動待ち状態にします。

O：

実行サーバの障害の原因を調査し，障害の原因を取り除いてからサーバを再起動してください。または，待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）で実行サーバとして起動するか，待ち状態のサーバ停止コマンド（mondeactコマンド）で停止してください。

KAMN317-W

［日本語］

メモリ不足のため，実行サーバ：aa....aaの再起動を監視できません。

［英語］

It is a memory shortage. Restart patrol of the Online server(aa....aa) cannot be done.

サーバ識別名で示す実行サーバの再起動の監視中に，メモリ不足が発生しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wを基に，原因を調査してください。実行サーバが再起動しない場合は，サーバを再起動してください。または，再起動待ち状態の実行サーバをサーバの系切り替えコマンド（monswapコマンド）で計画系切り替えをするか，待ち状態のサーバ停止コマンド（mondeactコマンド）で停止してください。

KAMN318-I

［日本語］

再起動待ち状態の実行サーバ：aa....aaを強制停止しました。

［英語］

Online server:aa....aa of a restart wait state was stopped by force.

サーバ識別名で示す再起動待ち状態の実行サーバを強制停止しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN319-I

［日本語］

ホスト：aa....aaの実行サーバ(bb....bb)が再起動待ち状態になりました。

［英語］

Online server:bb....bb of host(aa....aa) became a restart wait state.

ホスト名で示すホストの実行サーバが，再起動待ち状態になりました。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN320-E (E+L)

［日本語］

実行中の処理が多過ぎます。

aa....aaコマンドが実行できません。

［英語］

The number of executing process exceeded upper limit.

Command(aa....aa) cannot be executed.

プロセスが生成できないため，コマンド処理を実行できません。

aa....aa：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

実行中の処理が減るのを待って，コマンドを再実行してください。

KAMN321-I

［日本語］

待機サーバ：aa....aaがありません。

待機サーバの異常終了処理を行います。

［英語］

Standby server:aa....aa does not exist in system.

It is changed to abnormally termination processing of Standby server.

サーバ識別名で示す待機サーバがありません。待機サーバの異常終了処理をします。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

待機サーバが停止した原因を調査してください。

KAMN322-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aaがありません。

［英語］

Server:aa....aa does not exist in system.

コマンドのオプションに指定されたサーバが稼働していません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

サーバ識別名を確認し，コマンドを再実行してください。

KAMN323-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aaとの通信で異常が発生しました。bb....bbコマンドが実行できません。

［英語］

Server:aa....aa, an error occurred on communication with it. Command(bb....bb) cannot be executed.

コマンド名で示すコマンドの処理中にサーバとの通信エラーが発生しました。コマンド処理を終了します。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

コマンドを再実行してください。再実行してもこのメッセージが出力される場合は，システム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前に出力されるエラーメッセージを基に，原因を調査してください。

KAMN324-W (E)

［日本語］

待機サーバ：aa....aaがありません。

bb....bbコマンドの処理を続行します。

［英語］

Standby server:aa....aa does not exist in system. Command(bb....bb) processing is continued.

待機サーバがありません。コマンド処理を続行します。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：コマンド名

S：

コマンド処理を続行します。

対策：

該当する待機サーバが存在しない原因を調査してください。

KAMN325-I (S)(AIX)

［日本語］

使用方法：monshow -c

　　　　　monshow [サーバ識別名]

　　　　　monshow -d [サーバ識別名]

　　　　　monshow -g [グループ名]

　　　　　monshow -r

　　　　　monshow -p [サーバ識別名]

　　　　　monshow -t [サーバ識別名]

　　　　　monshow -o -m

　　　　　monshow -o -s [サーバ識別名]

［英語］

Usage:monshow -c

　　　monshow [alias]

　　　monshow -d [alias]

　　　monshow -g [group]

　　　monshow -r

　　　monshow -p [alias]

　　　monshow -t [alias]

　　　monshow -o -m

　　　monshow -o -s [alias]

サーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）の実行形式が誤っているとき，メッセージKAMN021-E，またはKAMN327-Eに続いて出力されます。

S：

処理を続行します。

KAMN325-I (S)(HP-UX(IPF)，およびLinux(IPF))

［日本語］

使用方法：monshow -c

　　　　　monshow [サーバ識別名]

　　　　　monshow -d [サーバ識別名]

　　　　　monshow -g [グループ名]

　　　　　monshow -r

　　　　　monshow -p [サーバ識別名]

　　　　　monshow -t [サーバ識別名]

　　　　　monshow -u [サーバ識別名]

［英語］

Usage:monshow -c

　　　monshow [alias]

　　　monshow -d [alias]

　　　monshow -g [group]

　　　monshow -r

　　　monshow -p [alias]

　　　monshow -t [alias]

　　　monshow -u [alias]

サーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）の実行形式が誤っているとき，メッセージKAMN021-E，またはKAMN327-Eに続いて出力されます。

S：

処理を続行します。

KAMN325-I (S)(Linux(x86))

［日本語］

使用方法：monshow -c

　　　　　monshow [サーバ識別名]

　　　　　monshow -d [サーバ識別名]

　　　　　monshow -g [グループ名]

　　　　　monshow -j

　　　　　monshow -r

　　　　　monshow -p [サーバ識別名]

　　　　　monshow -t [サーバ識別名]

　　　　　monshow -u [サーバ識別名]

　　　　　monshow -o -m

　　　　　monshow -o -s [サーバ識別名]

［英語］

Usage:monshow -c

　　　monshow [alias]

　　　monshow -d [alias]

　　　monshow -g [group]

　　　monshow -j

　　　monshow -r

　　　monshow -p [alias]

　　　monshow -t [alias]

　　　monshow -u [alias]

　　　monshow -o -m

　　　monshow -o -s [alias]

サーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）の実行形式が誤っているとき，メッセージKAMN021-E，またはKAMN327-Eに続いて出力されます。

S：

処理を続行します。

KAMN325-I (S)(HP-UX(PA-RISC))

［日本語］

使用方法：monshow -c

　　　　　monshow [サーバ識別名]

　　　　　monshow -d [サーバ識別名]

　　　　　monshow -g [グループ名]

　　　　　monshow -l

　　　　　monshow -r

　　　　　monshow -p [サーバ識別名]

［英語］

Usage:monshow -c

　　　monshow [alias]

　　　monshow -d [alias]

　　　monshow -g [group]

　　　monshow -l

　　　monshow -r

　　　monshow -p [alias]

サーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）の実行形式が誤っているとき，メッセージKAMN021-E，またはKAMN327-Eに続いて出力されます。

S：

処理を続行します。

KAMN326-I (S)

［日本語］

使用方法：monsbystp　サーバ識別名

［英語］

Usage:monsbystp alias

待機サーバ停止コマンド（monsbystpコマンド）の実行形式が誤っているとき，メッセージKAMN021-E，またはKAMN327-Eに続いて出力されます。

S：

処理を続行します。

KAMN327-E (E)

［日本語］

aa....aaコマンドで指定できないオプションが指定されています。

［英語］

The option that cannot be specified in command(aa....aa) is specified.

コマンド名で示すコマンドに，指定できないオプションが指定されました。

aa....aa：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

指定したオプションを確認し，HAモニタのコマンドを再実行してください。

KAMN328-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aaは待機サーバです。bb....bbコマンドは実行できません。

［英語］

Server:aa....aa is Standby server. Command(bb....bb) cannot be executed.

指定されたサーバは現在待機サーバであるため，コマンドは受け付けられません。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

HAモニタのコマンドは，実行サーバに対して実行してください。

KAMN329-E (E)

［日本語］

待機サーバ：aa....aaは待機中ではありません。bb....bbコマンドは実行できません。

［英語］

Standby server:aa....aa is not on standby. Command(bb....bb) cannot be executed.

待機サーバ停止コマンド（monsbystpコマンド）で指定された待機サーバが，待機完了状態ではないため，コマンドは受け付けられません。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

待機サーバが待機完了状態になってから，待機サーバ停止コマンド（monsbystpコマンド）を実行してください。

KAMN330-E (E)

［日本語］

実行サーバ：aa....aaは計画停止しました。待機サーバがないため系切り替えができません。

［英語］

Online server:aa....aa was stopped by plan. Because Standby server does not exist, Hotstandby cannot be done.

サーバ識別名で示すサーバは計画停止しましたが，待機サーバがないので，系切り替えができません。

マルチスタンバイ機能を使用している場合，通信障害によって待機サーバの存在を確認できなかったときでも，このメッセージが出力されます。この場合，他系ホストのHAモニタおよび待機サーバが正常に動作していれば，そのホストからシステムリセットされ，系切り替えが実施されます。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

実行サーバを再起動してください。マルチスタンバイ機能を使用し，通信障害発生が原因の場合，系切り替えに成功していれば，実行サーバの再起動は不要です。

対策：

原因を調査してください。

KAMN331-E

［日本語］

サーバ：aa....aaの処理中にシステムコールbb....bbの異常が発生しました。

［英語］

While processing server:aa....aa, system call(bb....bb) error occurred.

サーバ識別名で示すサーバの処理中に，システムコールでエラーが発生しました。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：システムコール名

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除いてください。

KAMN332-E

［日本語］

サーバ：aa....aaと通信できません。

［英語］

Communication with server:aa....aa cannot be done.

サーバ識別名で示すサーバとの通信（応答メッセージの送信）で，障害が発生しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

これ以前に出力されているメッセージから通信障害の原因を調査し，取り除いてください。

KAMN333-E

［日本語］

実行サーバ：aa....aaがありません。

［英語］

Online server:aa....aa does not in system.

サーバ識別名で示すサーバが，システムにありません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

実行サーバが稼働していない原因を調査してください。

KAMN334-I

［日本語］

サーバ：aa....aaを強制解除しました。

［英語］

The server:aa....aa was forcibly canceled.

待ち状態のサーバの停止コマンド（mondeactコマンド）が実行されたため，サーバ識別名で示す起動リトライ中の実行サーバを強制解除しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN335-I (S)

［日本語］

Connected host information

Host name Host address Patrol time

aa....aa bb....bb cc....cc

［英語］

Connected host information

Host name Host address Patrol time

aa....aa bb....bb cc....cc

サーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）で出力される接続ホストの状態リストのヘッダ部分です。1行目に自系（自ホスト）の情報を，2行目以降にHAモニタが接続している他系（他ホスト）の情報を表示します。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：ホストアドレス

cc....cc：系障害監視時間

S：

処理を続行します。

KAMN336-I (S)

［日本語］

起動待ち状態の待機サーバ：aa....aaを強制停止しました。

［英語］

Standby server:aa....aa of starting wait state was stopped by force.

サーバ識別名で示す起動待ち状態の待機サーバを強制停止しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN337-E (E)

［日本語］

待機サーバ：aa....aaは起動待ち状態ではありません。

bb....bbコマンドは実行できません。

［英語］

Standby server:aa....aa is not starting wait state.

Command(bb....bb) cannot be executed.

コマンド名で示すコマンドが実行されましたが，サーバ識別名で示す待機サーバは起動待ち状態でないため，コマンドが実行できません。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

コマンドは起動待ち状態の待機サーバに対して実行してください。

リソースサーバの起動待ち状態のサーバを停止する場合は，リソースサーバを起動または停止させてください。リソースサーバの起動または停止が完了したら，コマンドを再実行してください。

KAMN338-I (S)

［日本語］

系切り替え待ち状態の実行サーバ：aa....aaを強制停止しました。

［英語］

Online server:aa....aa of Hotstandby wait state was stopped by force.

サーバ識別名で示す実行サーバを強制停止しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN339-E (E)

［日本語］

実行サーバ：aa....aaは系切り替え待ち状態ではありません。

bb....bbコマンドは実行できません。

［英語］

Online server:aa....aa is not Hotstandby wait state.

Command(bb....bb) cannot be executed.

コマンド名で示すHAモニタのコマンドが実行されましたが，サーバ識別名で示す実行サーバは系切り替え待ち状態でないため，コマンドが実行できません。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

コマンドは系切り替え待ち状態の実行サーバに対して実行してください。

KAMN340-E

［日本語］

ホスト：aa....aaの異常を検知しました。

［英語］

Host:aa....aa down was detected.

ホスト名で示すホストの状態監視中，次のどちらかが発生しました。

aliveメッセージを受信していない，または応答がないため，ホストに障害が発生していると判断した。

aliveメッセージを受信していない場合，このメッセージの前に，メッセージKAMN642-Wが出力されています。

ホスト名で示すホストのHAモニタが，ペアダウンまたは共有リソースの切り離し失敗によって，異常終了した。

aa....aa：ホスト名

S：

ホストの監視を終了し，ホストダウン処理を実行します。ホスト名で示すホスト上で実行サーバが動作している場合は，システムリセット後，系切り替えをします。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

ホストの障害の原因を調査してください。

KAMN341-W

［日本語］

実行サーバ：aa....aaのスローダウンを検知しましたが，待機サーバがないため動作監視を続けます。

［英語］

Slowdown of Online server:aa....aa was detected.

Patrol is continued, because there is not Standby server.

実行サーバaa....aaの状態監視中，稼働報告が送られてこなくなったため，スローダウンしていると判断しましたが，待機サーバが起動していないため，状態監視を続行します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

状態監視を続行します。実行サーバに対応する待機サーバの起動完了後，系切り替えをします。

O：

実行サーバに対応する待機サーバが，他系のホスト上で起動されていなければ，待機サーバを起動してください。

対策：

実行サーバの系切り替え完了後，スローダウンの原因を調査し，サーバを再起動してください。

KAMN342-W

［日本語］

統計情報ファイルがオープンできません。

［英語］

Statistical information file cannot be opened.

統計情報ファイルをオープンできません。

S：

処理を続行します。統計情報は取得しません。

KAMN343-W

［日本語］

統計情報ファイルがクローズできません。

［英語］

Statistical information file cannot be closed.

統計情報ファイルをクローズできません。

S：

処理を続行します。

対策：

統計情報ファイルをクローズできない原因を調査してください。

KAMN344-I

［日本語］

ホスト：aa....aaをシステムリセットします。

［英語］

Host：aa....aa is system reset.

ホスト名で示すホストの障害を検知したため，ホストをシステムリセットします。

aa....aa：ホスト名

S：

ホストをシステムリセットして，処理を続行します。

KAMN345-W

［日本語］

待機サーバ：aa....aaの処理中にホスト(bb....bb)との通信で異常が発生しました。待機サーバがないと判断します。

［英語］

While processing Standby server:aa....aa, an error occurred on communication with host(bb....bb). When there is not Standby server, it judges, and it continues processing.

サーバ識別名で示すサーバの処理中に，ホスト名で示すホストとの連絡が取れなくなりました。待機サーバがないと判断して，処理を続行します。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

通信できない原因とサーバの状態を調査してください。

KAMN346-W

［日本語］

待機サーバ：aa....aaの処理中にホスト(bb....bb)との通信で異常が発生しました。実行サーバがないと判断します。

［英語］

While processing Standby server:aa....aa, an error occurred on communication with host(bb....bb). When there is not Online server, it judges, and it continues processing.

サーバ識別名で示すサーバの処理中に，ホスト名で示すホストとの連絡が取れなくなりました。実行サーバがないと判断して，処理を続行します。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

通信できない原因とサーバの状態を調査してください。

KAMN347-E(AIX)

［日本語］

ホスト：aa....aaのシステムリセットができません。

［英語］

Host:aa....aa, system reset is failed.

ホスト名で示すホストの障害を検知して，システムリセットを実行しましたが，エラーが発生しました。このメッセージが出力される前に，メッセージKAMN621-E，またはKAMN624-Eが出力されます。

aa....aa：ホスト名

S：

共有ディスクのデータの保護方法によって，処理が異なります。

系のリセットをする場合，系切り替え処理を中止します。

ハイブリッドフェンシングで系切り替えする場合，系切り替え処理を続行し，SCSIリザーブ処理を行います。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

メッセージKAMN621-E，またはKAMN624-Eのエラー詳細から，システムリセットができない原因を調査してください。

KAMN347-E(Linux(x86))

［日本語］

ホスト：aa....aaのシステムリセットができません。

［英語］

Host:aa....aa, system reset is failed.

ホスト名で示すホストの障害を検知して，システムリセットを実行しましたが，エラーが発生しました。パブリッククラウド環境でない場合，このメッセージが出力される前に，メッセージKAMN621-E，またはKAMN624-Eが出力されます。

aa....aa：ホスト名

S：

パブリッククラウド環境でない場合，共有ディスクのデータの保護方法によって，処理が異なります。

系のリセットをする場合，系切り替え処理を中止します。

ハイブリッドフェンシングで系切り替えする場合，系切り替え処理を続行し，SCSIリザーブ処理を行います。

パブリッククラウド環境の場合，系切り替え処理を中止します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

パブリッククラウド環境でない場合

メッセージKAMN621-E，またはKAMN624-Eのエラー詳細から，システムリセットができない原因を調査してください。

AWS環境下の場合

AWS上でAWS CLIが実行できなかったおそれがあります。マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタパブリッククラウド編の「【AWS】AWSの設定」を参照して設定を見直し，誤りを修正してください。システムリセットができない原因が不明な場合は，/opt/hitachi/HAmon/spool/cloud/moncld_fstop_強制停止対象インスタンスID.logを参照して，原因を調査してください。

Azure環境下の場合

Azure上でAzure CLIが実行できなかったおそれがあります。エンドポイントまでの通信ができるかを調査してください。システムリセットができない原因が不明な場合は，/opt/hitachi/HAmon/spool/cloud/moncld_fstop_強制停止対象仮想マシンのリソースID.logを参照して，原因を調査してください。

OCI環境下の場合

OCI上でOCI CLIが実行できなかったおそれがあります。エンドポイントまでの通信ができるかを調査してください。システムリセットができない原因が不明な場合は，/opt/hitachi/HAmon/spool/cloud/moncld_fstop_強制停止対象インスタンスのOCID.logを参照して，原因を調査してください。

KAMN347-E (HP-UX(PA-RISC)およびLinux(IPF))

［日本語］

ホスト：aa....aaのシステムリセットができません。

［英語］

Host:aa....aa, system reset is failed.

ホスト名で示すホストの障害を検知して，システムリセットを実行しましたが，エラーが発生しました。このメッセージが出力される前に，メッセージKAMN601-W，またはKAMN621-Eが出力されます。

aa....aa：ホスト名

S：

系切り替え処理を中止します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

メッセージKAMN601-W，またはKAMN621-Eのエラー詳細から，システムリセットができない原因を調査してください。

リセット手順ファイル（/opt/hitachi/HAmon/etc/ホスト名.rsp，またはdefault.rspファイル）やネットワークの設定に誤りがないか確認し，誤りがある場合は修正してください。

KAMN347-E (HP-UX(IPF))

［日本語］

ホスト：aa....aaのシステムリセットができません。

［英語］

Host:aa....aa, system reset is failed.

ホスト名で示すホストの障害を検知して，システムリセットを実行しましたが，エラーが発生しました。このメッセージが出力される前に，メッセージKAMN601-W，またはKAMN621-Eが出力されます。

aa....aa：ホスト名

S：

系切り替え処理を中止します。

ただし，HAモニタの環境設定のmp_redundancyオペランドにuseを指定した系に対しては，システムリセットの処理を継続します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

メッセージKAMN601-W，またはKAMN621-Eのエラー詳細から，システムリセットができない原因を調査してください。

リセット手順ファイル（/opt/hitachi/HAmon/etc/ホスト名.rsp，またはdefault.rspファイル）やネットワークの設定に誤りがないか確認し，誤りがある場合は修正してください。

KAMN348-I

［日本語］

ホスト：aa....aaのHAモニタからシステムリセットの要求を受けました。

［英語］

A requirement of system reset was received from the HAmonitor of host:aa....aa.

ホスト名で示すホストのHAモニタから，システムリセットの要求を受けました。このメッセージは，ペアダウン機能使用時，またはサーバが接続しているデバイスの切り離しができない場合に出力されます。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN350-E

［日本語］

サーバ：aa....aaの処理中に，システムコールbb....bbの異常が発生しました。

［英語］

While processing server:aa....aa, system call(bb....bb) error occurred.

サーバ識別名で示すサーバの処理中に，システムコールでエラーが発生しました。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：システムコール名

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除いてください。

KAMN351-E

［日本語］

実行サーバ：aa....aaの処理中にホスト(bb....bb)との通信で異常が発生しました。

［英語］

While processing Online server:aa....aa, an error occurred on communication with host(bb....bb).

実行サーバの処理中に，他系ホストとの通信で障害が発生しました。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：ホスト名

S：

処理を終了します。

O：

通信できない原因と待機サーバの状態を調査し，必要に応じて待機サーバを終了させてください。

KAMN352-E

［日本語］

待機サーバ：aa....aaの起動中に実行サーバが終了しました。

［英語］

Online server was terminated in the activating of Standby server:aa....aa.

他系ホストのサーバと通信した際，サーバが終了処理中か，または終了していました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

サーバの状態を調査し，必要に応じてサーバを再起動してください。

KAMN353-W

［日本語］

実行サーバ：aa....aaの処理中にホスト(bb....bb)との通信で異常が発生しました。待機サーバがないと判断します。

［英語］

While processing Online server:aa....aa, an error occurred on communication with host(bb....bb). When there is not Standby server, it judges, and it continues processing.

サーバ識別名で示すサーバの処理中に，ホスト名で示すホストとの通信で障害が発生しました。ホストに待機サーバがないと判断して，処理を続行します。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

通信できない原因と待機サーバの状態を調査し，待機サーバがあれば終了させてください。

KAMN354-E

［日本語］

ホスト：aa....aaの実行サーバ(bb....bb)が終了しました。

［英語］

Online server:bb....bb of host (aa....aa) was terminated normally.

実行サーバが終了状態であるため，待機サーバを起動できません。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

サーバの状態を調査し，必要に応じてサーバを再起動してください。

KAMN355-E

［日本語］

サーバ：aa....aaの処理で，デバイスの処理ができません。

［英語］

While processing server:aa....aa, a device cannot be processed.

サーバ識別名で示すサーバの処理で接続されたデバイスに対する処理の実行中にエラーが発生しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

デバイスを切り離してください。

KAMN356-E

［日本語］

待機サーバ：aa....aaは待機中でないため，系切り替えができません。

［英語］

Standby server:aa....aa cannot be done Hotstandby, because it is not on standby.

サーバの系切り替えコマンド（monswapコマンド）で計画系切り替えを実行しましたが，サーバ識別名で示す待機サーバが系切り替えできる状態ではありませんでした。

aa....aa：サーバ識別名

S：

待機サーバを起動できないサーバとします。

O：

実行サーバを起動してください。

KAMN358-I

［日本語］

ホスト：aa....aaの待機サーバ(bb....bb)が終了しました。

［英語］

Standby server:bb....bb of host (aa....aa) was terminated normally.

ホスト名で示すホストの，サーバ識別名で示す待機サーバの処理が終了しました。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

KAMN359-E

［日本語］

ホスト：aa....aaの実行サーバ(bb....bb)の状態が異常です。

［英語］

The state of Online server(bb....bb) of host(aa....aa) is abnormal.

ホスト名で示すホストの実行サーバの状態が異常です。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

必要に応じて，待機サーバを再起動してください。

KAMN360-I (S)

［日本語］

------------------Detailed Information---------------------

aa....aa bb....bb

［英語］

------------------Detailed Information---------------------

aa....aa bb....bb

サーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）で出力されるサーバの詳細情報リストのヘッダ部分です。

aa....aa：メッセージID

bb....bb：メッセージテキスト

S：

処理を続行します。

KAMN361-I (S)

［日本語］

系切り替え待ち状態の実行サーバ：aa....aaを起動します。

［英語］

Online server:aa....aa of Hotstandby wait state is started.

サーバ識別名で示す系切り替え待ち状態の実行サーバを起動します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN362-I

［日本語］

起動待ち状態の待機サーバ：aa....aaを強制停止しました。

［英語］

Standby server:aa....aa of starting wait state was stopped by force.

サーバ識別名で示す起動待ち状態の待機サーバを強制停止しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN363-I

［日本語］

系切り替え待ち状態の実行サーバ：aa....aaを強制停止しました。

［英語］

Online server:aa....aa of Hotstandby wait state was stopped by force.

サーバ識別名で示す系切り替え待ち状態の実行サーバを強制停止しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN364-D (S+L)

［日本語］

サーバ：aa....aaはシステムリセットができないため系切り替え待ち状態にします。

［英語］

Server:aa....aa is Hotstandby wait state, because system reset is failed.

サーバ識別名で示す実行サーバは，システムリセットができないため系切り替え待ち状態にします。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

他系で実行サーバが稼働していないことを必ず確認したあと※，系切り替え待ち状態の実行サーバを待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）で実行サーバとして起動させるか，待ち状態のサーバ停止コマンド（mondeactコマンド）で停止させてください。

注※　確認しないで待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）を実行すると，他系で実行サーバが稼働していた場合に二つの実行サーバが稼働するため，共有リソースが破壊されるおそれがあります。

KAMN368-D

［日本語］

実行サーバ：aa....aaは系切り替え待ち状態です。

［英語］

Online server:aa....aa is system switchover wait state.

サーバ識別名で示す実行サーバは，系切り替え待ち状態です。

このメッセージは，ユーザへの状態通知を目的として一定間隔で出力されます。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

他系で実行サーバが稼働していないことを必ず確認したあと※，系切り替え待ち状態の実行サーバを待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）で実行サーバとして起動させるか，または待ち状態のサーバ停止コマンド（mondeactコマンド）で停止させてください。

注※　確認しないで待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）を実行すると，他系で実行サーバが稼働していた場合に二つの実行サーバが稼働するため，共有リソースが破壊されるおそれがあります。

KAMN369-I

［日本語］

ホスト：aa....aaが異常です。他ホスト：bb....bbのHAモニタから連絡を受けました。

［英語］

Host:aa....aa is abnormal. A contact was received from the HAmonitor of other host:bb....bb.

ホスト名で示すホストの障害を検知した他系ホストから，連絡を受けました。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：他系ホスト名

S：

処理を続行します。障害が発生したホストに対する処置は，障害を検出した他系ホストから実施します。

O：

障害が発生したホストに関係する運用をする場合は，システムの状態を確認してください。

KAMN370-E (E)

［日本語］

実行サーバ：aa....aaは既に起動されています。

［英語］

Online server:aa....aa is already started.

サーバ識別名で示す実行サーバはすでに起動されています。

aa....aa：サーバ識別名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

サーバ対応の環境設定を修正して，サーバを再起動してください。

KAMN371-I (S)

［日本語］

サーバ：aa....aaを実行サーバとして起動します。

［英語］

Server:aa....aa is started as Online server.

サーバ識別名で示すサーバを，実行サーバとして起動します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN372-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aaは待機サーバです。

bb....bbコマンドは実行できません。

［英語］

Server:aa....aa is Standby server.

Command(bb....bb) cannot be executed.

コマンド名で示すHAモニタのコマンドが実行されましたが，指定されたサーバが待機サーバなので実行できません。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：コマンド名

S：

処理を終了します。

O：

サーバ識別名，サーバの起動種別，およびサーバの状態を確認し，コマンドを再実行してください。

KAMN373-I (S)

［日本語］

実行サーバ：aa....aaは正常終了しました。

［英語］

Online server:aa....aa was terminated normally.

HAモニタは，サーバ識別名で示すサーバの終了処理を開始します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN374-I (S)

［日本語］

使用方法：aa....aa　サーバ識別名

［英語］

Usage:aa....aa Alias

コマンドの実行形式が誤っているときに出力されます。

aa....aa：コマンド名

S：

処理を続行します。

KAMN375-E (E)

［日本語］

定義ファイル：servers　alias(aa....aa)の定義が間違っています。コマンド処理を中止します。

［英語］

Definition file:servers,The method of a definition of the alias(aa....aa) is incorrect. Command processing is stopped.

サーバ対応の環境設定の解析処理で，エラーが発生しました。HAモニタのコマンドで指定されたサーバ識別名のサーバに対する処理を中止します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

サーバ対応の環境設定を修正し，サーバを再起動してください。

KAMN376-I (S)

［日本語］

サーバ：aa....aaの起動を開始します。

［英語］

Server:aa....aa is started.

サーバ識別名で示すサーバの起動を開始します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN377-E (E+L)

［日本語］

サーバ：aa....aaの起動，又は終了中に異常が発生しました。処理を中止します。原因：bb....bb　詳細：cc....cc

［英語］

Errors occurred in the activating or ending of server:aa....aa. Processing is stopped. Cause:bb....bb Details:cc....cc

サーバ識別名で示すサーバの起動，または終了処理中に，異常が発生しました。サーバに関する処理を中止します。詳細コードについては，対応するOSのマニュアルを参照してください。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：原因コード（HAモニタ固有，1〜2桁）

原因コード

意味

3

サーバ停止要求

原因を次に示します。

定義誤り

このメッセージの前に次のメッセージが出力されている場合は，それぞれのメッセージの説明を参照してください。

KAMN190-E，KAMN191-E，KAMN220-E，KAMN222-I，KAMN229-E，KAMN245-E，KAMN412-E，KAMN413-E，KAMN964-E，KAMN970-E

これらのメッセージが出力されていない場合は，次のどれかに該当します。

同一グループのリソースサーバを複数起動しようとしたため，起動を中止した。

グループが異なるサーバを親サーバに指定していたため，子サーバの起動を中止した。

親サーバの定義に誤りがあり解析に失敗したため，子サーバの起動を中止した。

サーバ識別名で示すサーバはサーバ対応の環境設定のprogramオペランドでuseが指定されているが，モニタモードのプログラム対応の環境設定のserver_aliasオペランドに指定したサーバ識別名のサーバのプログラムがモニタモードのプログラム対応の環境設定に定義されていないため，起動を中止した。

server_aliasオペランドに指定したサーバ識別名のサーバを指定した複数のプログラムで，nameオペランドまたはaliasオペランドに同じ値が指定されているプログラムがあるため，起動を中止した。

server_aliasオペランドに指定したサーバ識別名のサーバを指定したプログラムのnameオペランドまたはaliasオペランドの指定値が，すでに起動しているプログラムの指定値と同じ値であるため，起動を中止した。

その他の原因

このメッセージの前に次のメッセージが出力されている場合は，それぞれのメッセージの説明を参照してください。

KAMN285-E，KAMN292-E，KAMN445-I，KAMN498-E，KAMN530-E，KAMN933-E，KAMN937-E

これらのメッセージが出力されていない場合は，次のどれかに該当します。

リソースサーバの起動中に子サーバが異常終了したため，リソースサーバの起動を中止した。

連動系切り替え中のサーバが異常終了したため，ほかの連動系切り替え中のサーバの起動を中止した。

連動系切り替え時に起動中のサーバがあったため，サーバの起動を中止した。

連動系切り替え中に同一グループのサーバを起動しようとしたため，サーバの起動を中止した。

待機サーバとして起動しているときに，他系で実行サーバを停止した。

4

再起動要求

5

システムコールエラー

cc....cc：詳細コード（システムコールのerrnoを設定，0の場合は詳細コードなし）

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

原因コード別に，次の処置をしてください。

原因コード

処置

3

定義誤りの場合は，HAモニタの定義を見直し，必要に応じてサーバを再起動してください。

その他の原因の場合は，サーバの状態を確認し，必要に応じてサーバを再起動してください。

4

コマンドを再実行してください。

5

システムコールのエラー要因を取り除き，コマンドを再実行してください。

KAMN378-I (S)

［日本語］

サーバ：aa....aaを待機サーバとして起動します。

［英語］

Server:aa....aa is started as Standby server.

サーバ識別名で示すサーバを，待機サーバとして起動します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN379-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aaは起動完了していません。

［英語］

Server:aa....aa was not completed as Online server.

サーバ識別名で示すサーバは起動完了していないため，終了処理はできません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

サーバの状態を確認して，コマンドを再実行してください。

KAMN380-I (S)

［日本語］

待機サーバ：aa....aaを実行サーバとして起動します。

［英語］

Standby server:aa....aa is started as Online server.

サーバ識別名で示す待機サーバを，実行サーバとして起動します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN381-E (E+L)

［日本語］

aa....aaのサーバの処理を中止します。

［英語］

Server aa....aa processing is stopped.

プログラム名で示すサーバをサーバの起動コマンド（name，actcommand，またはsby_actcommand）で起動しようとしましたが，できませんでした。

aa....aa：プログラム名

S：

処理を終了します。

O：

サーバを起動できない原因を取り除いてください。

KAMN382-I (S)

［日本語］

サーバ：aa....aaを実行サーバとして起動完了しました。

［英語］

Server:aa....aa was completed as Online server.

サーバ識別名で示す実行サーバが，正常に起動完了しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN383-I (S)

［日本語］

サーバ：aa....aaを待機サーバとして起動完了しました。

［英語］

Server:aa....aa was completed as Standby server.

サーバ識別名で示す待機サーバが，正常に起動完了しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN384-E

［日本語］

待機サーバの自動起動に失敗しました。

ホスト：aa....aa，サーバ識別名：bb....bb，原因コード：cc....cc

［英語］

Standby server cannot be started automatically.

Host:aa....aa, Server:bb....bb, Cause:cc....cc

待機サーバを自動起動できませんでした。

aa....aa：自動起動しようとした待機系のホスト名

bb....bb：自動起動しようとしたサーバ識別名

cc....cc：原因コード

原因コード

意味

TIME-OUT

待機系のホストからの応答連絡なし

MEMORY

メモリ不足

SEND

通信障害

SIMULATED

待機系のホストでの自動起動失敗

S：

処理を中止します。

O：

サーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）を実行して，待機サーバの状態を確認してください。待機サーバが起動状態になっていない場合は，待機系からモニタモードのサーバ起動コマンド（monbeginコマンド）を実行してください。

KAMN385-W (E+L)

［日本語］

サーバ：aa....aaの起動に失敗しました。サーバを再起動します。

［英語］

Server:aa....aa failed in starting. It is restarted.

サーバ識別名で示すサーバの起動に失敗しましたが，サーバを再起動します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

正常に再起動したかどうかを確認してください。

KAMN386-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aaはmonbeginコマンドで起動したサーバではありません。コマンドは実行できません。

［英語］

Server:aa....aa is not a server start in the monbegin command. Command cannot be executed.

サーバ識別名で示すサーバは，モニタモードのサーバ起動コマンド（monbeginコマンド）で起動したサーバでないため，コマンドが実行できません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を中止します。

O：

サーバの名称を確認して，コマンドを再実行してください。

KAMN388-I (S)

［日本語］

再起動待ち状態の実行サーバ：aa....aaを強制停止しました。

［英語］

Online server:aa....aa of a restart wait state was stopped by force.

サーバ識別名で示す再起動待ち状態の実行サーバを，強制停止しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN390-I (S)

［日本語］

Path status Display

device name host name status

aa....aa bb....bb cc....cc

［英語］

Path status Display

device name host name status

aa....aa bb....bb cc....cc

監視パス状態表示コマンド（monpathコマンド）で出力される監視パスの状態リストのヘッダ部分です。

aa....aa：監視パスのTCP/IPのホスト名

bb....bb：他系のホスト名または監視パスの異常状態

cc....cc：他系との通信状態

S：

処理を続行します。

KAMN390-I (S)

［日本語］

Path status Display

device name host name host(IP_address) status

aa....aa bb....bb cc....cc(dd....dd) ee....ee

［英語］

Path status Display

device name host name host(IP_address) status

aa....aa bb....bb cc....cc(dd....dd) ee....ee

監視パス状態表示コマンド（monpath -iコマンド）で出力される監視パスの状態リストのヘッダ部分です。

aa....aa：監視パスのTCP/IPのホスト名

bb....bb：他系のホスト名，または監視パスの異常状態

cc....cc：他系の監視パスのTCP/IPのホスト名（監視パスが正常な場合に表示）

dd....dd：他系の監視パスのIPアドレス（監視パスが正常な場合に表示）

ee....ee：他系との通信状態

S：

処理を続行します。

KAMN391-I (S)

［日本語］

使用方法：monpath [-i] [チェック時間]

［英語］

Usage: monpath [-i] [check_time]

監視パス状態表示コマンド（monpathコマンド）の実行形式が誤っているとき，メッセージKAMN021-EまたはKAMN327-Eに続いて出力されます。

S：

処理を続行します。

KAMN392-E (E)

［日本語］

aa....aaコマンドのオプション値：bb....bbが不正です。

［英語］

Option value:bb....bb of the aa....aa command is improper.

コマンドに指定されたオプションの指定値が誤っています。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：オプション値

S：

コマンド処理を中止します。

O：

正しいオプション値を指定し，コマンドを再実行してください。

KAMN393-E (E)

［日本語］

HAモニタが監視パスを調査中のため，monpathコマンドを受け付けられません。

［英語］

Because the HAmonitor is checking a Patrol Path, monpath command cannot be accepted.

すでに監視パス状態表示コマンド（monpathコマンド）を実行しているか，またはpathpatrol_retryオペランドを指定して実施する監視パスの再チェックが動作中のため，コマンドが実行できません。

S：

コマンド処理を中止します。

O：

30〜60秒待ち，コマンドを再実行してください。

KAMN394-I

［日本語］

ホスト：aa....aaでデバイスが切り離しできません。

［英語］

Devices cannot be disconnected in host : aa....aa.

ホスト名で示すホストで，サーバのデバイスが切り離しできません。このメッセージに続いて，メッセージKAMN348-Iが出力されます。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

ホスト名で示すホストでデバイスが切り離しできない原因を調査し，障害の原因を取り除いてください。

KAMN395-I (S)(AIX)

［日本語］

SP Status Display

host name status

aa....aa bb....bb cc....cc

［英語］

SP Status Display

host name status

aa....aa bb....bb cc....cc

SP状態表示コマンド（monspコマンド）で出力されるSPの状態リストを示します。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：SPの状態

　OK：正常

　NG：異常

cc....cc：リセットパス二重化時の識別名

　（Primary）：リセットパス

　（Secondary）：交代用リセットパス

S：

処理を続行します。

KAMN395-I (S)(HP-UX(PA-RISC))

［日本語］

GSP Status Display

host name status

aa....aa bb....bb

［英語］

GSP Status Display

host name status

aa....aa bb....bb

GSP状態表示コマンド（mongspコマンド）で出力されるGSPの状態リストを示します。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：GSPの状態

　OK：正常

　NG：異常

S：

処理を続行します。

KAMN395-I (S)(HP-UX(IPF))

［日本語］

aa....aa Status Display

host name status

bb....bb cc....cc

［英語］

aa....aa Status Display

host name status

bb....bb cc....cc

MP状態表示コマンド（monmpコマンド）またはリセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）で出力される，MPまたはリセットパスの状態リストを示します。

aa....aa：システムリセットに使用するハードウェア

　MP：システムリセットにMPを使用している場合に表示されます。

　Reset Path：システムリセットにリセットパスを使用している場合に表示されます。

bb....bb：ホスト名

cc....cc：MPまたはリセットパスの状態

　OK：正常

　NG：異常

S：

処理を続行します。

KAMN395-I (S)(Linux(x86)およびLinux(IPF))

［日本語］

aa....aa Status Display

host name status

bb....bb cc....cc

［英語］

aa....aa Status Display

host name status

bb....bb cc....cc

MP状態表示コマンド（monmpコマンド）またはリセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）で出力される，MPまたはリセットパスの状態リストを示します。

aa....aa：システムリセットに使用するハードウェア

　MP：システムリセットにMPを使用している場合に表示されます。

　Reset Path：システムリセットにリセットパスを使用している場合に表示されます。

bb....bb：ホスト名

cc....cc：MPまたはリセットパスの状態（物理パーティションリセット機能を使用している場合は，物理パーティションをリセットできるかどうかも表示されます）

　OK：正常

　NG：異常

　OK(Partition)：物理パーティションリセットが可能

　NG(Partition)：物理パーティションリセットが不可能

S：

処理を続行します。

KAMN396-I (S)(AIX)

［日本語］

使用方法：monsp [他系ホスト名称]

［英語］

Usage: monsp [host_name]

SP状態表示コマンド（monspコマンド）の実行形式が誤っているとき，メッセージKAMN327-E，またはKAMN392-Eに続いて出力されます。

S：

処理を続行します。

KAMN396-I (S)(HP-UX(PA-RISC))

［日本語］

使用方法：mongsp [他系ホスト名称]

［英語］

Usage: mongsp [host_name]

GSP状態表示コマンド（mongspコマンド）の実行形式が誤っているとき，メッセージKAMN327-E，またはKAMN392-Eに続いて出力されます。

S：

処理を続行します。

KAMN396-I (S)(HP-UX(IPF)およびLinux(IPF))

［日本語］

使用方法：aa....aa [他系ホスト名称]

［英語］

Usage: aa....aa [host_name]

MP状態表示コマンド（monmpコマンド）またはリセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）の実行形式が誤っているとき，メッセージKAMN327-E，またはKAMN392-Eに続いて出力されます。

aa....aa：コマンド名

S：

処理を続行します。

KAMN396-I (S)(Linux(x86))

［日本語］

使用方法：monrp [他系ホスト名称]

［英語］

Usage: monrp [host_name]

リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）の実行形式が誤っているとき，メッセージKAMN327-E，またはKAMN392-Eに続いて出力されます。

S：

処理を続行します。

KAMN397-E (E)

［日本語］

ホスト：aa....aaがありません。

［英語］

Host: aa....aa does not exist in system.

コマンドで指定されたホストが，稼働していません。

aa....aa：ホスト名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

ホスト名を確認し，コマンドを再実行してください。

KAMN398-E (E)(AIX)

［日本語］

HAモニタがSPをチェック中のため，monspコマンドを受け付けられません。

［英語］

Because the HAmonitor is checking a SP, monsp command cannot be accepted.

すでにSP状態表示コマンド（monspコマンド）を実行しているか，またはHAモニタがSPをヘルスチェック中のため，コマンドは受け付けられません。

S：

コマンド処理を中止します。

O：

30〜60秒待ち，コマンドを再実行してください。

KAMN398-E (E)(HP-UX(PA-RISC))

［日本語］

HAモニタがGSPをチェック中のため，mongspコマンドを受け付けられません。

［英語］

Because the HAmonitor is checking a GSP, mongsp command cannot be accepted.

すでにGSP状態表示コマンド（mongspコマンド）を実行しているか，またはHAモニタがGSPをヘルスチェック中のため，コマンドは受け付けられません。

S：

コマンド処理を中止します。

O：

30〜60秒待ち，コマンドを再実行してください。

KAMN398-E (E)(HP-UX(IPF))

［日本語］

ＨＡモニタがMPをチェック中のため，aa....aaコマンドを受け付けられません。

［英語］

Because the HAmonitor is checking a MP, aa....aa command cannot be accepted.

すでにMP状態表示コマンド（monmpコマンド）またはリセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行しているか，またはHAモニタがリセットパスをヘルスチェック中のため，コマンドは受け付けられません。

リセットパスにスイッチ＆マネジメントモジュール，またはOAを使用している場合もMPと表示されます。

aa....aa：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

30〜60秒待ち，コマンドを再実行してください。

KAMN398-E (E)(Linux(x86))

［日本語］

HAモニタがリセットパスをチェック中のため，monrpコマンドを受け付けられません。

［英語］

Because the HAmonitor is checking a Reset Path, monrp command cannot be accepted.

すでにリセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行しているか，またはHAモニタがリセットパスをヘルスチェック中のため，コマンドは受け付けられません。

S：

コマンド処理を中止します。

O：

30〜60秒待ち，コマンドを再実行してください。

KAMN398-E (E)(Linux(IPF))

［日本語］

ＨＡモニタがMPをチェック中のため，aa....aaコマンドを受け付けられません。

［英語］

Because the HAmonitor is checking a MP, aa....aa command cannot be accepted.

すでにMP状態表示コマンド（monmpコマンド）またはリセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行しているか，またはHAモニタがリセットパスをヘルスチェック中のため，コマンドは受け付けられません。

リセットパスにスイッチ＆マネジメントモジュールを使用している場合もMPと表示されます。

aa....aa：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

30〜60秒待ち，コマンドを再実行してください。

KAMN399-E (AIX)

［日本語］

SPに異常が発生しました。相手ホスト名称：aa....aa

［英語］

Abnormality occurred in SP. Other host:aa....aa.

自系ホストまたはホスト名で示すホストのSP，またはリセットパスに異常が発生しました。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。ただし，SPに異常が発生した状態で系障害を検出するとシステムリセットが失敗し，待機サーバから実行サーバに系切り替えができないまま系切り替え待ち状態になります（メッセージKAMN364-Dが出力されます）。

O：

異常の原因を取り除き，SP状態表示コマンド（monspコマンド）を実行してください。

KAMN399-E (HP-UX(PA-RISC))

［日本語］

GSPに異常が発生しました。相手ホスト名称：aa....aa

［英語］

Abnormality occurred in GSP. Other host:aa....aa.

ホスト名で示すホストのGSP，またはリセットパスに異常が発生しました。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。ただし，GSPに異常が発生した状態で系障害を検出するとシステムリセットが失敗し，待機サーバから実行サーバに系切り替えができないまま系切り替え待ち状態になります（メッセージKAMN364-Dが出力されます）。

O：

異常の原因を取り除き，GSP状態表示コマンド（mongspコマンド）を実行してください。

KAMN399-E (HP-UX(IPF))

［日本語］

MPに異常が発生しました。相手ホスト名称：aa....aa

［英語］

Abnormality occurred in MP. Other host:aa....aa

ホスト名で示すホストのMP，またはリセットパスに異常が発生しました。リセットパスにスイッチ＆マネジメントモジュール，またはOAを使用している場合もMPと表示されます。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。ただし，MPまたはリセットパスに異常が発生した状態で系障害を検出するとシステムリセットが失敗し，待機サーバから実行サーバに系切り替えができないまま系切り替え待ち状態になります（メッセージKAMN364-Dが出力されます）。

また，HAモニタの環境設定のmp_redundancyオペランドにuseを指定した系に対しては，一時的な障害であれば自動的に回復します。

O：

異常の原因を取り除き，MP状態表示コマンド（monmpコマンド）またはリセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

KAMN399-E(Linux(x86))

［日本語］

リセットパスに異常が発生しました。相手ホスト名称：aa....aa

［英語］

Abnormality occurred in Reset Path. Other host:aa....aa

ホスト名で示すホストのリセットパスに異常が発生しました。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

共有ディスクのデータの保護方法によって，処理が異なります。

系のリセットをする場合，リセットパスに異常が発生した状態で系障害を検出するとシステムリセットが失敗し，待機サーバから実行サーバに系切り替えができないまま系切り替え待ち状態になります（メッセージKAMN364-Dが出力されます）。

ハイブリッドフェンシングで系切り替えする場合，リセットパスに異常が発生した状態で系障害を検出するとシステムリセットが失敗しますが，共有ディスクのSCSIリザーブをして系切り替えを続行します。

O：

異常の原因を取り除き，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

KAMN399-E (Linux(IPF))

［日本語］

MPに異常が発生しました。相手ホスト名称：aa....aa

［英語］

Abnormality occurred in MP. Other host:aa....aa

ホスト名で示すホストのMP，またはリセットパスに異常が発生しました。リセットパスにスイッチ＆マネジメントモジュールを使用している場合もMPと表示されます。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。ただし，MPまたはリセットパスに異常が発生した状態で系障害を検出するとシステムリセットが失敗し，待機サーバから実行サーバに系切り替えができないまま系切り替え待ち状態になります（メッセージKAMN364-Dが出力されます）。

O：

異常の原因を取り除き，MP状態表示コマンド（monmpコマンド）またはリセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

2.5　KAMN400〜KAMN499

KAMN400-E

［日本語］

HAモニタの起動中に異常が発生しました。起動を中止します。

［英語］

While HAmonitor activated, an error had occurred. Activation is stopped.

HAモニタの起動中に回避できないエラーが発生しました。このメッセージが出力される前に，エラーの詳細を示す別のメッセージが出力されます。

S：

処理を終了します。

O：

エラーの詳細を示すメッセージが指示する処置をしてください。

KAMN402-E

［日本語］

定義ファイル：sysdefに誤りがあります。正しい定義ファイルでシステムを再起動してください。

［英語］

There are errors in definition file:sysdef. Start again in the correct definition file.

HAモニタの環境設定に誤りがあるため，HAモニタを起動できません。

S：

処理を終了します。

O：

HAモニタの環境設定の定義の誤りを修正し，システムを再起動してください。

KAMN404-I

［日本語］

ホスト:aa....aaから系障害検知通知を受信しました。障害ホスト:bb....bb

［英語］

A notification of hostdown was received from host : aa....aa. Name of down host:bb....bb

通知元ホスト名称に示す系から，障害ホスト名称に示す系の障害検知通知を受信しました。

aa....aa：通知元ホスト名称

bb....bb：障害ホスト名称

S：

処理を続行します。

KAMN407-I

［日本語］

ホスト：aa....aaのシステムリセットに失敗したため，パーティションをシステムリセットします。詳細コード：bb....bb

［英語］

A system reset will now be performed for the partition because an attempt to perform a system reset of the host:aa....aa has failed. Error details : bb....bb

ホスト名で示すホスト（論理パーティション）のシステムリセットができなかったため，物理パーティションをシステムリセットします。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：詳細コード

詳細コード

意味

RESET-ERR

障害管理プロセサがリセットに失敗

CTRLPTH-DOWN

リセットパス間の制御線断

LPAR-RSP-FAIL

対象ホストへの問い合わせ異常

SSH-ERR

論理リセットに失敗

S：

処理を続行します。

KAMN408-E

［日本語］

aliveメッセージの送信処理が異常終了しました。詳細コード：aa....aa

［英語］

The process which send alive message is stopped abnormally. Error details : aa....aa

aliveメッセージを送信するデーモンの一部が異常終了しました。

aa....aa：内部エラーコード

S：

処理を続行します。

O：

HAモニタを再起動してください。

対策：

保守員に連絡してください。

KAMN409-I (AIX，HP-UX(IPF)，HP-UX(PA-RISC)，およびLinux(IPF))

［日本語］

監視パス：aa....aaでのメッセージ送信処理で異常が発生しました。

ホスト：bb....bb

［英語］

Sending errors occurred in Patrol Path:aa....aa.

Host:bb....bb

ホスト名で示すホストへのメッセージ送信処理で，システムコールエラーが発生しました。

aa....aa：障害監視パス名

bb....bb：ホスト名

S：

処理を続行します。

対策：

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除いてください。

KAMN409-I(Linux(x86))

［日本語］

監視パス：aa....aaでのメッセージ送信処理で異常が発生しました。

ホスト：bb....bb

［英語］

Sending errors occurred in Patrol Path:aa....aa.

Host:bb....bb

ホスト名で示すホストへのメッセージ送信処理で，システムコールエラーが発生しました。

aa....aa：障害監視パス名

bb....bb：ホスト名

マルチキャストでのメッセージ送信処理で異常が発生した場合は，ホスト名に"----"を表示します。

S：

処理を続行します。

対策：

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除いてください。

KAMN410-I

［日本語］

最少稼働ホスト数以上の系が稼働していることを確認しました。障害ホスト：aa....aa

［英語］

The specified number of suppress_reset operand or more hosts are confirmed to be processing. Name of down host:aa....aa

最少稼働ホスト数以上の系が稼働していることを確認しました。

aa....aa：障害ホスト名称

S：

システムリセットのあと，系切り替えをします。

KAMN411-I

［日本語］

ホスト：aa....aaのシステムリセットが不要か，または，システムリセットに失敗しました。

［英語］

A system reset to the host:aa....aa has not been required or has failed.

障害ホスト名称に示す系のシステムリセットが不要か，またはシステムリセットに失敗しました。

aa....aa：障害ホスト名称

S：

処理を続行します。

KAMN412-E (AIX，HP-UX(IPF)，HP-UX(PA-RISC)，およびLinux(IPF))

［日本語］

サーバの稼働数が制限を超えました。

［英語］

The number of connected server exceeded upper limit.

サーバの稼働数がHAモニタのシステムの制限に達しています。起動要求は受け付けられません。

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

HAモニタのシステム上で稼働するサーバの数が制限を超えないように，システムを作り直してください。

KAMN412-E(Linux(x86))

［日本語］

サーバの稼働数が制限を超えました。

［英語］

The number of connected server exceeded upper limit.

サーバの稼働数，またはグループ化したサーバの稼働数がHAモニタのシステムの制限に達しています。起動要求は受け付けられません。

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

HAモニタのシステム上で稼働するサーバの数が制限を超えないように，システムを作り直してください。

KAMN413-E

［日本語］

プログラムの稼働数が制限を超えました。

［英語］

The number of connected program exceeded upper limit.

プログラムの稼働数がHAモニタのシステムの制限に達しています。起動要求は受け付けられません。

S：

サーバの起動を中止します。プログラムを手動で起動した場合は，プログラムの起動を中止します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

HAモニタのシステム上で稼働するプログラムの数が制限を超えないように，システムを作り直してください。

KAMN414-E

［日本語］

リセットパスを共有するほかのHAモニタとホストアドレスが重複しています。ホストアドレス：aa....aa IPアドレス：bb....bb 詳細コード：cc....cc

［英語］

The host address is already in use by another HA monitor that shares the reset path. host address : aa....aa, IP address : bb....bb, details : cc....cc

ホストアドレスが，次のどれかと重複しています。

IPアドレスに示すHAモニタ

IPアドレスに示す障害管理プロセサを使用するHAモニタ

IPアドレスに示す系切替機構を使用するHAモニタ

重複がある場合，次の事象が発生し，両系マウントによるデータベースの破壊などが発生するおそれがあります。

系の障害時に，無関係な別の系切り替え構成の系も障害になってしまう。

系の再起動時に，無関係な別の系切り替え構成の系も障害になってしまう。

なお，自系がVMware ESXiで仮想化した環境では，詳細コードが"SVP/HRL"の場合，ホストアドレスはマシンアドレスを示します。

aa....aa：ホストアドレス

bb....bb：IPアドレス

cc....cc：詳細コード

詳細コード

意味

HA MONITOR

IPアドレスに示すHAモニタとホストアドレスが重複しています。

SVP/HRL

ホストアドレス，またはマシンアドレスが，次のどちらかと重複しています。

IPアドレスに示す障害管理プロセサを使用するHAモニタ

IPアドレスに示す系切替機構を使用するHAモニタ

S：

処理を続行します。

O：

自系または詳細コードに示したHAモニタを停止したあと，次のどれかの対処を実施してください。

系切り替え構成間で相互にメッセージを送受信しないように，ネットワークを分離する。

系切り替え構成間で相互にメッセージを送受信しないように，リセットパス（障害管理プロセサを含む），および監視パスに使用するポート番号を，系切り替え構成ごとに異なる値に変更する。

系切り替え構成内だけでなく，ネットワークを共有するすべてのHAモニタのホストアドレスを重複しない一意の値に変更する（HAモニタの環境設定のaddressオペランドの指定値を変更）。

2点目または3点目の対処を実施した場合は，設定を変更したHAモニタを再起動してください。

HAモニタを再起動するまでは，OSを再起動しないでください。

KAMN415-W

［日本語］

HAMON_UAPNAME：aa....aaへの要求は受け付けません。

原因コード：bb....bb 要求元プロセスID：cc....cc

［英語］

The request of HAMON_UAPNAME:aa....aa is not accepted.

Reason:bb....bb. Process ID:cc....cc.

HAMON_UAPNAMEに示すプログラム名への不正な要求を受信しました。要求を無視します。なお，HAMON_UAPNAME環境変数の指定値がプログラム名です。

aa....aa：プログラム名

bb....bb：原因コード

原因コード

意味

1

プログラム名の不正

原因を次に示します。

定義誤り

HAMON_UAPNAME環境変数に指定したプログラム名が，モニタモードのプログラム対応の環境設定のnameオペランドに指定されていない。

モニタモードのプログラム対応の環境設定のserver_aliasオペランドに指定したサーバが稼働していないか，サーバ対応の環境設定に定義されていない。

モニタモードのプログラム対応の環境設定のserver_aliasオペランドに指定したサーバの，サーバ対応の環境設定のprogramオペランドに，nouseが指定されている。

操作誤り

サーバ対応の環境設定またはモニタモードのプログラム対応の環境設定を修正したあと，サーバを再起動しないでUAPを手動で起動した。

モニタモードのプログラム対応の環境設定のserver_aliasオペランドに指定したサーバを起動しないでUAPを手動で起動した。

2

APIの発行タイミングの不正

主にUAPを手動で操作した結果，不正なタイミングでAPIが発行されたことが原因です。

3

hamon_patrolstart関数の多重発行

cc....cc：要求元プロセスID

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

原因コード別に，次の処置をしてください。

原因コード

処置

1

定義誤りの場合は定義を見直し，サーバを再起動してください。

定義を修正したあと，サーバを再起動していない場合はサーバを再起動してください。

サーバを起動しないでUAPを手動で起動した場合は，サーバを起動してください。サーバを起動しないで，かつUAPをHAモニタに監視させたくない場合は，HAMON_API_PATROL環境変数にnouseを指定してUAPを起動してください。

2

サーバおよびUAPの状態を確認してから，UAPを手動で操作してください。

3

hamon_patrolstart関数を多重発行していないか確認し，必要に応じてUAPを修正してください。

KAMN420-I

［日本語］

グループ：aa....aaの連動系切り替えを開始します。

［英語］

Group:aa....aa of grouped exchange of systems are started.

グループ名で示すグループの連動系切り替えを開始します。

aa....aa：連動系切り替えをするグループ名

S：

処理を続行します。

KAMN421-I

［日本語］

サーバ：aa....aaはグループ：bb....bbで連動系切り替えできる状態になりました。

［英語］

Server:aa....aa became a state of which a grouped exchange of system is possible in group:bb....bb.

サーバ識別名で示すサーバは，グループ名で示すグループで連動系切り替えができる状態になりました。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：グループ名

S：

処理を続行します。

KAMN423-E (E+L)

［日本語］

自ホストの待機サーバ：aa....aaは，グループ化されているため，系切り替えできません。

［英語］

Because it is being grouped, Standby server:aa....aa of an own host cannot be exchanged of system.

実行系のサーバが異常終了しましたが，グループ化されているため系切り替えができません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

待機サーバ起動完了の状態で待ちます。

O：

実行サーバを起動させるか，待機サーバ停止コマンド（monsbystpコマンド）で待機サーバを停止させてください。または，連動系切り替えでグループ化したサーバグループ全体の計画系切り替えをしてください。計画系切り替えは，サーバの系切り替えコマンド（monswapコマンド）に-gオプションを指定して実施してください。

KAMN424-W

［日本語］

実行サーバ：aa....aaのスローダウンを検知しましたが，グループ化されているため，系切り替えできません。動作監視を続けます。

［英語］

Slowdown of Online server:aa....aa was detected. Because it is grouped, hotstandby cannot be done. Patrol is continued.

サーバ識別名で示す実行サーバの状態監視中にスローダウンを検知しましたが，グループ化されているため系切り替えができません。状態監視を続けます。

aa....aa：サーバ識別名

S：

サーバの状態監視を続けます。サーバグループの連動系切り替えが開始された場合は，一緒に系切り替えをします。

O：

サーバがスローダウンした原因を調査してください。

KAMN426-E (E)

［日本語］

グループ：aa....aaは，連動系切り替えできる状態ではありません。

［英語］

Group:aa....aa are not states that a grouped exchange of system can be done.

グループ名で示すグループは，連動系切り替えができる状態ではありません。

aa....aa：グループ名

S：

処理を中止します。

O：

-g オプションを指定したサーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）を実行してグループの状態を確認し，正しいグループ名でコマンドを再実行してください。

KAMN427-I (S+L)

［日本語］

連動系切り替え待ち状態の待機サーバ：aa....aaを実行サーバとして起動します。

［英語］

Standby server:aa....aa of a grouped exchange of systemwait state is started as Online server.

連動系切り替え待ち状態のサーバの系切り替えを開始します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN428-E (E)

［日本語］

グループ：aa....aaがありません。

［英語］

Group:aa....aa does not exist in system.

グループ名で示すグループがありません。

aa....aa：グループ名

S：

処理を中止します。

O：

グループ名を確認し，コマンドを再実行してください。

KAMN429-I (S)

［日本語］

グループ：aa....aaの計画系切り替えを開始します。

［英語］

A planned exchange of system is done for a group:aa....aa.

グループ名で示すグループの計画系切り替えを開始します。

aa....aa：グループ名

S：

処理を続行します。

KAMN430-E

［日本語］

グループ：aa....aaのサーバ：bb....bbの系切り替え処理で異常が発生しました。サーバの状態を確認してください。

［英語］

An error occurred in the processing of an exchange of system of group:aa....aa of the server:bb....bb. Confirm the state of the server.

グループ名で示すグループの系切り替え処理で，異常が発生しました。

aa....aa：グループ名

bb....bb：サーバ識別名

S：

処理を中止します。

O：

サーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）で，サーバの状態を確認してください。サーバが停止している場合は，再起動してサーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）を再実行してください。

KAMN431-E (E+L)

［日本語］

サーバ：aa....aaは，グループ化されているため計画系切り替えできません。

［英語］

Because it is grouped, a planned exchange of system cannot be done for the server:aa....aa.

サーバ識別名で示すサーバは，グループ化されているため計画系切り替えができません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を中止します。

O：

サーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）でサーバの状態を確認し，計画系切り替えを再実行してください。計画系切り替えは，サーバの系切り替えコマンド（monswapコマンド）に-gオプションを指定して実施してください。

KAMN432-W

［日本語］

実行サーバ：aa....aaの処理中にホスト(bb....bb)との通信で異常が発生しました。

［英語］

While processing Online server:aa....aa, an error occurred on communication with host(bb....bb).

サーバ識別名で示すサーバの処理中に，ホスト名で示すホストとの通信で障害が発生しました。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

通信できない原因とサーバの状態を調査してください。

KAMN433-W

［日本語］

サーバ：aa....aaがありません。

［英語］

Server:aa....aa does not exist in system.

コマンドのオプションに指定されたサーバが稼働していません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

サーバ識別名を確認し，コマンドを再実行してください。

KAMN434-W

［日本語］

サーバ：aa....aaは，bb....bbコマンドを実行できる状態ではありません。コマンド処理を中止します。

［英語］

Server:aa....aa is not a state that the bb....bb command can be executed. Command processing is stopped.

サーバ識別名で示すサーバは，コマンドを実行できる状態ではありません。コマンド処理を中止します。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

サーバの状態を確認し，コマンドを実行できる状態になってからコマンドを再実行してください。

KAMN435-W

［日本語］

サーバ：aa....aaのbb....bbには，cc....ccが指定されています。

［英語］

Server:aa....aa, The cc....cc is defined in the bb....bb.

サーバ識別名で示すサーバの，サーバ対応の環境設定の該当するオペランドには，すでに同じ値が指定されています。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：オペランド名

cc....cc：指定値

S：

コマンド処理を中止します。

O：

サーバ対応の環境設定で，追加しようとした値がすでに定義されていないかどうかを確認し，HAモニタのコマンドを再実行してください。

KAMN436-W

［日本語］

サーバ：aa....aaのbb....bbには，cc....ccが指定されていません。

［英語］

Server:aa....aa, The cc....cc is not defined in the bb....bb.

サーバ識別名で示すサーバの，サーバ対応の環境設定の該当するオペランドには，指定された値がありません。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：オペランド名

cc....cc：指定値

S：

コマンド処理を中止します。

O：

削除しようとした指定値が，サーバ対応の環境設定で定義されていることを確認し，HAモニタのコマンドを再実行してください。

KAMN437-W

［日本語］

サーバ：aa....aaのbb....bbにcc....ccを指定すると，指定数が最大値を超えます。

［英語］

When the cc....cc is defined to the bb....bb of Server:aa....aa, The number of the values has exceeded a maximum value.

サーバ識別名で示すサーバの，サーバ対応の環境設定の該当するオペランドに値を指定すると，指定数が最大値を超えます。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：オペランド名

cc....cc：指定値

S：

コマンド処理を中止します。

O：

指定数が最大値を超えないよう，リソースの構成を見直してください。

KAMN438-W

［日本語］

指定値：aa....aaは，指定方法が正しくありません。

［英語］

The value:aa....aa, The method of a definition of the value is incorrect.

指定された値は，指定方法が正しくありません。

aa....aa：指定値

S：

コマンド処理を中止します。

O：

正しい指定方法でHAモニタのコマンドを再実行してください。

KAMN439-W

［日本語］

サーバ：aa....aaはコマンド処理中のため，bb....bbコマンドは実行できません。

［英語］

Because server:aa....aa is during command processing, Command(bb....bb) cannot be executed.

サーバ識別名で示すサーバはコマンド処理中のため，指定したコマンドを実行できません。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

実行中のコマンド処理が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAMN444-E

［日本語］

実行サーバ：aa....aaが既に起動されています。サーバ：bb....bbは起動できません。

［英語］

Online server:aa....aa is already started.Server:bb....bb cannot start.

実行サーバ識別名で示すサーバが，すでに起動されているため，サーバ識別名で示すサーバが起動できません。起動処理を中止します。

aa....aa：実行サーバ識別名

bb....bb：サーバ識別名

S：

処理を中止します。

O：

必要に応じて実行サーバを停止させるか，計画系切り替えをしてサーバを再起動してください。

KAMN445-I

［日本語］

実行サーバ：aa....aaを起動するため，サーバ：bb....bbを終了します。

［英語］

Server:bb....bb is terminated, because online server:aa....aa is started.

実行サーバ識別名で示す実行サーバを起動するため，サーバ識別名で示すサーバを終了します。

aa....aa：実行サーバ識別名

bb....bb：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN446-E (E)

［日本語］

実行サーバが既に起動されています。サーバ：aa....aaは起動できません。

［英語］

Online server is already started. Server:aa....aa cannot start.

実行サーバがすでに起動されているため，サーバ識別名で示すサーバが起動できません。起動処理を中止します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を中止します。

O：

必要に応じて実行サーバを停止させるか，計画系切り替えをしてサーバを再起動してください。

KAMN447-W

［日本語］

稼働中の系の数が最少稼働ホスト数以下です。稼働中の系の数：aa....aa 最少稼働ホスト数：bb....bb

［英語］

The number of operating hosts is the number specified for the suppress_reset operand or fewer. (number of operating hosts:aa....aa, number specified for the suppress_reset operand:bb....bb)

ホスト名で示すホストは，稼働中の系の数が最少稼働ホスト数以下のため，他系へのリセットを抑止している状態です。実行系の障害時，実行系のリセットが抑止され，系切り替え待ち状態となる可能性があります。

aa....aa：稼働中の系の数

bb....bb：最少稼働ホスト数

S：

処理を続行します。

O：

系切り替え待ち状態としたくない場合は，稼働中の系の数を最少稼働ホスト数以上にしてください。

KAMN448-W (E+L)

［日本語］

定義ファイル：servers　aa....aaオペランドの処理中に異常が発生しました。詳細コード：bb....bb

［英語］

Definition file:servers, Abnormalities occurred during processing of a aa....aa operand. Details:bb....bb

サーバ対応の環境設定のaa....aaオペランドの処理中に異常が発生しました。

aa....aa：オペランド名

bb....bb：詳細コード（1〜2桁）

詳細コード

意味

1

オペランドの指定値がない

2

オペランドがない

S：

処理を続行します。

O：

サーバ対応の環境設定に指定したオペランドの内容を確認し，誤りを修正してください。

KAMN449-I

［日本語］

サーバ：aa....aaのbb....bbオペランドのcc....ccに対応する指定値を変更しました。

［英語］

Server aa....aa, The specification value corresponding to cc....cc of a bb....bb operand was changed.

サーバ識別名で示すサーバの，サーバ対応の環境設定の該当するオペランドの指定値を変更しました。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：オペランド名

cc....cc：リソース名称

S：

処理を続行します。

KAMN450-I (S)

［日本語］

使用方法：mondevice -Q

　　　　　mondevice サーバ識別名 -a デバイス種別 リソース名称

　　　　　mondevice サーバ識別名 -d デバイス種別 リソース名称

　　　　　mondevice サーバ識別名 -c デバイス種別 リソース名称 変更種別 属性

［英語］

Usage: mondevice -Q

　　　mondevice alias -a device-type resource-name

　　　mondevice alias -d device-type resource-name

　　　mondevice alias -c device-type resource-name change-type attribute

サーバの共有リソース動的変更コマンド（mondeviceコマンド）の実行形式が誤っているとき，メッセージKAMN021-Eに続いて出力されます。

S：

処理を続行します。

KAMN451-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aaは，bb....bbコマンドを実行できる状態ではありません。コマンド処理を中止します。

［英語］

Server:aa....aa is not a state that the bb....bb command can be executed. Command processing is stopped.

サーバ識別名で示すサーバは，コマンドを実行できる状態でないため，コマンド処理を中止します。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

サーバの状態を確認し，コマンドを実行できる状態になってからコマンドを再実行してください。

KAMN452-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aaのbb....bbには，cc....ccが指定されています。

［英語］

Server:aa....aa, The cc....cc is defined in the bb....bb.

サーバ識別名で示すサーバの，サーバ対応の環境設定の該当するオペランドには，すでに同じ値が指定されています。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：オペランド名

cc....cc：指定値

S：

コマンド処理を中止します。

O：

サーバ対応の環境設定で，追加しようとした値がすでに定義されていないかどうかを確認し，HAモニタのコマンドを再実行してください。

KAMN453-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aaのbb....bbには，cc....ccが指定されていません。

［英語］

Server:aa....aa, The cc....cc is not defined in the bb....bb.

サーバ識別名で示すサーバの，サーバ対応の環境設定の該当するオペランドには，指定された値はありません。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：オペランド名

cc....cc：指定値

S：

コマンド処理を中止します。

O：

削除しようとした値が，サーバ対応の環境設定で定義されていることを確認し，HAモニタのコマンドを再実行してください。

KAMN454-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aaのbb....bbにcc....ccを指定すると，指定数が最大値を超えます。

［英語］

When the cc....cc is defined to the bb....bb of Server:aa....aa, The number of the values has exceeded a maximum value.

サーバ識別名で示すサーバの，サーバ対応の環境設定の該当するオペランドに値を指定すると，指定数が最大値を超えます。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：オペランド名

cc....cc：指定値

S：

コマンド処理を中止します。

O：

指定数が最大値を超えないよう，リソースの構成を見直してください。

KAMN455-E (E)

［日本語］

指定値：aa....aaは，指定方法が正しくありません。

［英語］

The value:aa....aa, The method of a definition of the value is incorrect.

指定された値は，指定方法が正しくありません。

aa....aa：指定値

S：

コマンド処理を中止します。

O：

正しい指定方法でHAモニタのコマンドを再実行してください。

KAMN456-E (E)

［日本語］

aa....aaコマンド処理中に異常が発生しました。コマンド処理を中止します。

［英語］

An error occurred in command(aa....aa). Command cannot be executed.

コマンド名で示すHAモニタのコマンドの処理中に，異常が発生しました。処理を中止します。

aa....aa：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前に出力されるエラーメッセージを基に，原因を調査してください。

サーバの共有リソース動的変更コマンド（mondeviceコマンド）を実行してこのメッセージが出力された場合，他系でエラーメッセージが出力されているおそれがあります。他系で出力されるエラーメッセージも参照して原因を調査してください。

KAMN457-I

［日本語］

サーバ：aa....aaのbb....bbに，cc....ccを追加しました。

［英語］

Server:aa....aa, The cc....cc was added to bb....bb.

サーバ識別名で示すサーバの，サーバ対応の環境設定の該当するオペランドに，リソース名称を追加しました。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：オペランド名

cc....cc：リソース名称

S：

処理を続行します。

KAMN458-I

［日本語］

サーバ：aa....aaのbb....bbから，cc....ccを削除しました。

［英語］

Server:aa....aa, The cc....cc was deleted from bb....bb.

サーバ識別名で示すサーバの，サーバ対応の環境設定の該当するオペランドから，リソース名称を削除しました。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：オペランド名

cc....cc：リソース名称

S：

処理を続行します。

KAMN459-I (S)

［日本語］

aa....aaコマンド処理を終了しました。

［英語］

Command:aa....aa was terminated.

コマンド名で示すHAモニタのコマンドの処理を終了しました。

aa....aa：コマンド名

S：

コマンド処理を終了します。

KAMN460-E (E+L)

［日本語］

aa....aaコマンド処理中に異常が発生しました。コマンド処理を中止します。

［英語］

An error occurred in command(aa....aa). Command cannot be executed.

コマンド名で示すHAモニタのコマンドの処理中に異常が発生しました。コマンド処理を中止します。

aa....aa：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前に出力されるエラーメッセージを基に，原因を調査してください。

サーバの共有リソース動的変更コマンド（mondeviceコマンド）を実行してこのメッセージが出力された場合は，サーバと系の状態表示コマンド（monshowコマンド）を-dオプションを指定して実行し，デバイスの状態，およびサーバ対応の環境設定の内容が正しいかどうかを確認してください。正しくない場合は，定義を変更してからサーバの共有リソース動的変更コマンド（mondeviceコマンド）を再度実行してください。

KAMN461-W

［日本語］

他系ホストのサーバ：aa....aaはデバイス処理中に異常が発生しました。自系サーバは実行サーバのためデバイス処理を続けます。

［英語］

Server:aa....aa of other host occurred abnormally during device processing. The server of own host continues device processing for Online server.

指定された他系ホストのサーバのデバイス処理中に，異常が発生しました。自系サーバは実行サーバのため，デバイス処理を続行します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

実行サーバと待機サーバのデバイスの状態を確認してください。デバイスの状態が異なる場合は待機サーバを終了させ，定義を変更してから再起動してください。

KAMN462-E

［日本語］

他系ホストのサーバ：aa....aaはデバイス処理中に異常が発生しました。自系サーバは待機サーバのためデバイス処理を中止します。

［英語］

Server:aa....aa of other host occurred abnormally during device processing. The server of own host stopped device processing for Standby server.

指定された他系ホストのサーバのデバイス処理中に，異常が発生しました。自系サーバは待機サーバのため，デバイス処理を中止します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を中止します。

O：

実行サーバと待機サーバのデバイスの状態を確認してください。デバイスの状態が異なる場合は待機サーバを終了させ，定義を変更してから再起動してください。

KAMN463-W

［日本語］

定義ファイル：serversの変更中に異常が発生しました。定義ファイルの内容を確認してください。

［英語］

Abnormality had occurred in changing definition file:servers. Confirm the contents of the definition file.

サーバの共有リソース動的変更コマンド（mondeviceコマンド）の処理で，サーバ対応の環境設定の内容変更中に，異常が発生しました。

S：

処理を続行します。

O：

サーバ対応の環境設定の内容が正しく変更されているか確認してください。正しく変更されていない場合は，サーバ対応の環境設定の内容を修正してください。

KAMN464-I

［日本語］

ホスト：aa....aaでサーバの停止コマンドが処理に失敗しました。

［英語］

Processing of the command to stop a server failed on a host:aa....aa.

ホスト名で示すホストで，サーバの停止コマンドが失敗しました。このメッセージに続いて，メッセージKAMN348-Iが出力されます。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

ホスト名で示すホストでサーバの停止コマンドが失敗した原因を調査し，障害の原因を取り除いてください。

KAMN465-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aaはコマンド処理中のため，bb....bbコマンドは実行できません。

［英語］

Because server:aa....aa is during command processing, Command(bb....bb) cannot be executed.

サーバ識別名で示すサーバはコマンド処理中のため，指定したコマンドは実行できません。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

実行中のコマンド処理が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAMN466-E (E)

［日本語］

HAモニタはaa....aaコマンド処理中のため，bb....bbコマンドは実行できません。

［英語］

Because HAmonitor is during Command(aa....aa) processing, Command(bb....bb) cannot be executed.

HAモニタがコマンド処理中のため，指定したコマンドを実行できません。

aa....aa：処理中のコマンド名

bb....bb：実行しようとしたコマンド名

S：

実行しようとしたコマンド処理を中止します。

O：

実行中のコマンド処理が終了したあと，コマンドを再実行してください。

KAMN474-E

［日本語］

サーバ：aa....aaの制御グループが切り離しできません。ID：bb....bb code：cc....cc

［英語］

The control group of server:aa....aa cannot be disconnected. ID:bb....bb code:cc....cc

サーバ識別名で示すサーバの制御グループの切り離しができません。接続したまま処理を続行します。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：制御グループID

cc....cc：詳細コード

S：

処理を続行します。

O：

必要に応じてデバイスの切り離しをしてください。

KAMN475-E

［日本語］

サーバ：aa....aaの制御グループが接続できません。ID：bb....bb code：cc....cc

［英語］

The control group of server:aa....aa cannot be connected. ID:bb....bb code:cc....cc

サーバ識別名で示すサーバの制御グループが，接続できません。接続しないまま処理を続行します。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：制御グループID

cc....cc：詳細コード

S：

処理を続行します。

O：

必要に応じてデバイスを接続してください。

KAMN477-W

［日本語］

他系ホスト：aa....aaのサーバ：bb....bbはデバイス処理中に異常が発生しました。自系サーバはデバイス処理を続けます。

［英語］

Server:bb....bb of other host:aa....aa occurred abnormally during device processing. The server of own host continues device processing.

指定された他系ホストのサーバのデバイス処理中に，異常が発生しました。自系サーバはデバイス処理を続行します。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

自系サーバと他系サーバのデバイスの状態を確認してください。デバイスの状態が異なる場合は他系サーバを終了させ，定義を変更してから再起動してください。

KAMN478-E (E+L)(AIX)

［日本語］

このシステムでは指定された機能は使用出来ません。機能：aa....aa

［英語］

The specified function cannot be used in this system. Function:aa....aa

現在の環境では指定された機能は使用できません。

aa....aa：機能

　CPUDOWN-SYSTEM：相互系切り替え構成での，系切り替え時間の短縮

S：

処理を中断します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

機能別に，次の処置をしてください。

機能

処置

CPUDOWN-SYSTEM

HAモニタの環境設定，およびハードウェア構成を確認してください。必要に応じて定義を修正したり，ハードウェアを見直したりしてください。

KAMN478-E (E+L)(Linux(x86))

［日本語］

このシステムでは指定された機能は使用出来ません。機能：aa....aa

［英語］

The specified function cannot be used in this system. Function:aa....aa

現在の環境では指定された機能は使用できません。

aa....aa：機能

　CPUDOWN-SYSTEM：相互系切り替え構成での，系切り替え時間の短縮

S：

処理を中断します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

機能別に，次の処置をしてください。

機能

処置

CPUDOWN-SYSTEM

HAモニタの環境設定のcpudownオペランド，およびスイッチ&マネジメントモジュールのクラスタ管理機能に関する設定を確認してください。必要に応じて定義，およびスイッチ＆マネジメントモジュールの設定を修正してください。

KAMN479-E (E)

［日本語］

定義ファイル：servers　aa....aaオペランドに指定されているLANアダプタbb....bbは，定義ファイル：sysdefのcc....ccオペランドに含まれていなければなりません。

［英語］

Definition file:servers, The LAN adaptor 'bb....bb' specified as the 'aa....aa' operand must be also specified as 'cc....cc' operand in definition file:sysdef.

サーバ対応の環境設定に指定したLANアダプタ名は，HAモニタの環境設定のオペランドにも指定する必要があります。

aa....aaで示すサーバ対応の環境設定のオペランド名がswitchbyfailオペランドの場合は，switchbyfailオペランドに指定したLANアダプタを，cc....ccで示すHAモニタの環境設定のオペランド名で現用LANアダプタとして指定する必要があります。

aa....aa：サーバ対応の環境設定のオペランド名

bb....bb：LANアダプタ名

cc....cc：HAモニタの環境設定のオペランド名

S：

処理を続行します。

O：

サーバ対応の環境設定とHAモニタの環境設定とで，正しいLANアダプタ名が両方の環境設定に指定されているかを確認し，必要に応じて修正してください。

KAMN480-E

［日本語］

ＬＡＮアダプタ aa....aa のチェックに失敗しました。詳細コード:bb....bb

［英語］

An error occurred in the LAN adaptor 'aa....aa' checking. Error details:bb....bb

LANアダプタの監視時の状態チェック処理でエラーが発生しました。

aa....aa：LANアダプタ名

bb....bb：詳細コード

詳細コード

意味

1

現在待機状態のLANアダプタのチェック処理に失敗しました。

2

現在使用されているLANアダプタのチェック処理に失敗しました。

3

LANアダプタ切り替え処理発生時，切り替え先となるLANアダプタのチェック処理に失敗しました。

S：

処理を続行します。

O：

LANアダプタ名が正しく構成されているかどうかを確認し，必要に応じて修正してください。

KAMN481-E

［日本語］

ＬＡＮアダプタ aa....aa に接続障害が発生しました。

［英語］

A connection error had occurred in the LAN adaptor 'aa....aa'.

LANアダプタの監視時の状態チェック処理でLANアダプタの障害が検出されました。

aa....aa：LANアダプタ名

S：

処理を続行します。

O：

LANアダプタ名が正しく構成されているかどうかを確認し，必要に応じて修正してください。

KAMN482-W

［日本語］

接続障害発生のためＬＡＮアダプタ aa....aa を bb....bb に切替えました。

［英語］

Because a connection error had occurred, Switch the LAN adaptor 'aa....aa' to 'bb....bb'.

ペア指定されたLANアダプタの片方に障害が発生したため，もう片方のLANアダプタに接続を切り替えました。

aa....aa：ペアLANアダプタ名1

bb....bb：ペアLANアダプタ名2

S：

処理を続行します。

KAMN483-E

［日本語］

ペア指定されているＬＡＮアダプタ aa....aa と bb....bbの両方とも接続可能状態にすることができませんでした。

［英語］

Cannot set connection availability status to pair LAN adaptor both 'aa....aa' and 'bb....bb'.

HAモニタの環境設定のlan_pairオペランドでペア指定された二つのLANアダプタの両方とも起動に失敗しました。

aa....aa：ペアLANアダプタ名1

bb....bb：ペアLANアダプタ名2

S：

処理を続行します。

O：

LANアダプタ名が正しく構成されているかどうかを確認し，必要に応じて修正してください。

KAMN484-E (E)

［日本語］

ＬＡＮアダプタペアの指定方法に誤りがあります。

［英語］

There is an error in specified 'lan_pair' operand.

HAモニタの環境設定のlan_pairオペランドの指定方法に誤りがあります。

S：

処理を中止します。

O：

HAモニタの環境設定のlan_pairオペランドの指定方法が正しいかどうかを確認し，必要に応じて修正してください。

KAMN485-E (E)

［日本語］

ペアとして指定したＬＡＮアダプタ aa....aa はアダプタ名として適当ではありません。

［英語］

The specified LAN adaptor name 'aa....aa' is wrong as the LAN adaptor name.

HAモニタの環境設定のlan_pairオペランドに指定されたLANアダプタ名が誤っています。

aa....aa：LANアダプタ名

S：

処理を中止します。

O：

HAモニタの環境設定のlan_pairオペランドに指定したLANアダプタ名が"lan"で始まる名称かどうかを確認し，必要に応じて修正してください。

KAMN486-E (E)

［日本語］

同じＬＡＮアダプタ同士はペアとして指定できません。

［英語］

The same LAN adaptor cannot be specified as LAN pair.

HAモニタの環境設定のlan_pairオペランドに同じLANアダプタ同士がペアとして指定されています。

S：

処理を中止します。

O：

HAモニタの環境設定のlan_pairオペランドに同じLANアダプタがペアとして指定されていないかどうかを確認し，必要に応じて修正してください。

KAMN487-E (E)

［日本語］

ペアとして指定したＬＡＮアダプタaa....aaは本システムでは使用できません。

［英語］

The specified LAN adaptor name 'aa....aa' cannot be used in this system.

HAモニタの環境設定のlan_pairオペランドにこのシステムでは定義されていないLANアダプタが指定されています。

aa....aa：LANアダプタ名

S：

処理を中止します。

O：

HAモニタの環境設定のlan_pairオペランドにこのシステムで使用できないLANアダプタがないかどうかを確認し，必要に応じて修正してください。

KAMN488-E

［日本語］

ペア指定されているＬＡＮアダプタ aa....aa と bb....bb 両方に障害が発生したため，ＬＡＮアダプタの切替えができませんでした。

［英語］

Because a connection failure was occurred both LAN adaptor 'aa....aa' and 'bb....bb', cannot switch the LAN adaptor.

LANアダプタの監視処理のタイミングでペア指定されている両方のLANアダプタが障害状態のため，LANアダプタの切り替え処理ができませんでした。

aa....aa：現用LANアダプタ名

bb....bb：予備LANアダプタ名

S：

処理を続行します。

O：

表示されたLANアダプタの障害を取り除き，HAモニタを再起動してください。

KAMN489-E

［日本語］

ＬＡＮアダプタ aa....aa から bb....bb への切替え処理に失敗しました。詳細コード：cc....cc

［英語］

An error occurred in switch the LAN adaptor 'aa....aa' to 'bb....bb'. Error details:cc....cc

LANアダプタの監視処理のタイミングでアダプタの切り替え処理を試みましたが，内部コマンドエラーによって切り替え処理が完了できませんでした。

aa....aa：現用LANアダプタ名

bb....bb：予備LANアダプタ名

cc....cc：詳細コード

詳細コード

意味

1

障害となったLANアダプタからのエイリアスIPアドレスの削除処理に失敗しました。

2

切り替え先LANアダプタへのステーショナリIPアドレスを与える処理に失敗しました。

3

切り替え先LANアダプタへのエイリアスIPアドレスを与える処理に失敗しました。

4

LANアダプタ切り替え処理でシステムコールエラーが発生しました。エラーの詳細はこのメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wに表示されています。

S：

処理を続行します。

O：

使用しているLANアダプタの接続状態を確認し，障害が発生していれば障害の原因を取り除き，HAモニタを再起動してください。

KAMN490-E (E+L)

［日本語］

ＬＡＮアダプタペア指定において，ＬＡＮアダプタ aa....aaが複数のペアで使用されています。

［英語］

The LAN adaptor 'aa....aa' was defined multiply in 'lan_pair' operand.

HAモニタの環境設定のlan_pairオペランドの指定で，一つのLANアダプタが複数のペアで定義されています。

aa....aa：LANアダプタ名

S：

処理を中止します。

O：

HAモニタの環境設定のlan_pairオペランドの項目を見直し，一つのLANアダプタが複数のペアで使用されていないかどうかを確認し，必要に応じて修正してください。

KAMN491-I

［日本語］

ペア指定されているＬＡＮアダプタのうち aa....aa が障害から復帰したため，接続を回復します。

［英語］

The LAN adaptor 'aa....aa' is recovered from error. Network connection is now restored.

ペア指定されているLANアダプタが両方とも障害になっている状態から，片側のLANアダプタが障害から回復したため，そのLANアダプタを使用してネットワーク接続を回復しました。

aa....aa：LANアダプタ名

S：

処理を続行します。

KAMN492-I

［日本語］

ＬＡＮアダプタ aa....aa の接続が回復しました。

［英語］

The LAN adaptor 'aa....aa' 's connection is recovered.

ペア指定しているLANアダプタの接続が回復しました。

aa....aa：LANアダプタ名

S：

処理を続行します。

KAMN493-E

［日本語］

LANアダプタaa....aaに障害が発生しています。

［英語］

The error has occurred to the lan adaptor.

LANアダプタに障害が発生しています。

aa....aa：LANアダプタ名

S：

処理を続行します。

O：

LANアダプタの障害を取り除いてください。

KAMN494-E

［日本語］

LANの状態設定ファイル：aa....aaの実行中に異常が発生しました。原因コード：bb....bb

［英語］

Abnormalities occurred in execution of the LAN status setting file:aa....aa. Cause code:bb....bb.

LANの状態設定ファイルの実行中に異常が発生しました。

aa....aa：LANの状態設定ファイル名

bb....bb：原因コード（LANの状態設定ファイルの終了コード）

S：

処理を続行します。

O：

異常の原因を取り除いてください。

パブリッククラウド上で実行している場合，パブリッククラウド上でCLIを実行するための設定がされていないか，設定が誤っているおそれがあります。マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタパブリッククラウド編の「【AWS】AWSの設定」，「【Azure】Azureの設定」，または「【OCI】OCIの設定」を参照して設定を見直し，誤りを修正してください。

KAMN495-E

［日本語］

ユーザコマンドの実行中に異常が発生しました。原因コード：aa....aa

［英語］

Abnormalities occurred during execution of a usercommand. Cause code: aa....aa

ユーザコマンドの実行中に異常が発生しました。

aa....aa：原因コード（ユーザコマンドの終了コード）

S：

処理を続行します。

O：

異常の原因を取り除いてください。

KAMN496-I

［日本語］

グループ：aa....aaの連動系切り替えが完了しました。

［英語］

The group conversion for the group:aa....aa is complete.

グループ名で示すグループの連動系切り替えが完了しました。

aa....aa：連動系切り替えが完了したグループ名

S：

処理を続行します。

KAMN497-E

［日本語］

サーバ：aa....aaの停止コマンドの実行中に異常が発生しました。原因コード：bb....bb

［英語］

An abnormality occurred during the processing of the command to stop a server:aa....aa, cause code:bb....bb

サーバの停止コマンドの実行中に異常が発生しました。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：原因コード

原因コード

意味

0

サーバの停止コマンドがexitしないで終了しました。

0以外

サーバの停止コマンドの終了コードです。

S：

処理を続行します。

O：

異常の原因を取り除いてください。

KAMN498-E

［日本語］

サーバ：aa....aaの起動を中止します。

［英語］

Starting of a server: aa....aa is stopped.

このメッセージは次の場合に出力されます。

サーバ対応の環境設定のlan_neckオペランドに指定した二重化指定されたLANアダプタについて，現用・予備ともに障害状態の場合。

サーバ対応の環境設定のip_neckオペランドにuseを指定し，LANの状態設定ファイルが0以外でexitした場合。

サーバ対応の環境設定のvg_neckオペランドまたはfs_neckオペランドにuseを指定したリソースの接続に失敗した場合。

サーバ対応の環境設定のuoc_neckオペランドにuseを指定し，ユーザコマンドが0以外でexitした場合。

HAモニタの環境設定のfence_scsiオペランドにuseを指定し，サーバ対応の環境設定のscsi_deviceオペランドまたはscsi_dmmpオペランドに指定したデバイスのSCSIリザーブに失敗した場合。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

異常の原因を取り除き，サーバを再起動してください。

KAMN499-E

［日本語］

共有リソースの処理がタイムアウトしました。

［英語］

Processing of a shared resource carried out the timeout.

定義に指定された時間内に，共有リソースの処理が完了しませんでした。

S：

処理を続行します。

O：

共有リソースの状態を確認し，必要に応じてサーバを再起動させてください。

2.6　KAMN500〜KAMN599

KAMN511-E

［日本語］

指定されたＬＡＮインタフェース：aa....aaは本システムでは使用できません。

［英語］

The specified LAN interface:aa....aa cannot be used with this system.

サーバ対応の環境設定のswitchbyfailオペランドに指定されたLANインタフェースは，このシステムで使用できません。

aa....aa：LANインタフェース名

S：

処理を中断します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

サーバ対応の環境設定のswitchbyfailオペランドの指定値を確認してください。必要に応じて定義を修正したあと，HAモニタを再起動してください。

KAMN512-E (E)

［日本語］

ＬＡＮインタフェース：aa....aaに対応したＬＡＮ監視定義ファイルが使用できません。詳細コード：bb....bb

［英語］

LAN monitor definition file corresponding to LAN interface:aa....aa cannot be used. Details:bb....bb

指定されたLANインタフェースに対応したLAN監視定義ファイルが使用できないか，またはLAN監視定義ファイルで指定されたLANインタフェースが使用できないおそれがあります。

aa....aa：LANインタフェース名

bb....bb：詳細コード

詳細コード

意味

0x00000001

LAN監視定義ファイルで指定した，監視対象のLANインタフェース名が32バイトを超えています。

0x00000002

LAN監視定義ファイルで指定した監視対象のLANはシステムに存在しません。

0x00000003

LAN監視定義ファイルの読み取りができません。

0x00000004

LAN監視定義ファイルの属性がディレクトリです。

0x00000007

LAN監視定義ファイルに指定されたIPアドレスまたはIPラベルが/etc/hostsファイルに指定されていません。

0x00000008

LAN監視定義ファイルに指定されたIPアドレスまたはIPラベルが重複しています。

0x00000009

LAN監視定義ファイルの構文に誤りがあります。

0x0000000A

hbondingを監視する場合，LAN監視定義ファイル内に指定されたIPアドレスまたはIPラベルの数が誤っています。lancheck_modeオペランドの指定値ごとに次のどちらかです。

オペランド省略またはpacket指定の場合：

次の数ではありません。

0，または2〜1,024の間

route指定の場合：

次の数ではありません。

0，または1〜1,024の間

ethernet，またはbondingを監視する場合，LAN監視定義ファイル内に指定されたIPアドレスまたはIPラベルの数が，lancheck_modeオペランドの指定値ごとに次のどちらかです。

オペランド省略またはpacket指定の場合：

2〜1,024の間ではありません。

route指定の場合：

1〜1,024の間ではありません。

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

LAN監視定義ファイルを確認してください。必要に応じて定義を修正したあと，HAモニタを再起動してください。

KAMN513-E (E+L)

［日本語］

ＬＡＮ監視の内部処理で異常が発生しました。詳細コード：aa....aa　ＬＡＮインタフェース：bb....bb

［英語］

Abnormality occurred by internal processing of LAN monitor processing. Details:aa....aa LAN interface: bb....bb

LANの監視処理の環境確認で異常が発生しました。

aa....aa：詳細コード

bb....bb：LANインタフェース名

S：

処理を中断します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前に出力されるメッセージを基に，異常の原因を取り除いてください。

KAMN514-E (E)(AIX)

［日本語］

定義ファイル：aa....aaのbb....bbオペランドの指定値と，定義ファイル：cc....ccのdd....ddオペランドの指定値に矛盾があります。

［英語］

There are contradiction in a specified value of the bb....bb operand of definition file:aa....aa and a specified value of the dd....dd operand of definition file:cc....cc.

各定義の指定方法に矛盾があります。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：オペランド名

cc....cc：定義ファイル名

dd....dd：オペランド名

S：

処理を中断します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

表示内容の組み合わせ別に，次の処置を行ってください。HAモニタの環境設定を修正した場合，HAモニタを再起動してください。

表示内容の組み合わせ

処置

serversのswitch_error

serversのswitch_retry

系切り替え時の起動リトライ機能を使用する場合

serversのswitch_errorにretryを指定してください。

系切り替え時の起動リトライ機能を使用しない場合

serversのswitch_retryを定義しないでください。

serversのdev_timelimit

serversのdev_onlimit

系切り替え時の共有リソース解放処理と接続処理に対するタイムアウト値に同じ時間を指定する場合

serversのdev_onlimitオペランドを定義しないでください。

系切り替え時の共有リソース解放処理と接続処理に対するタイムアウト値を分けて時間を指定する場合

serversのdev_timelimitオペランドを定義しないでください。

serversのdev_timelimit

serversのdev_offlimit

系切り替え時の共有リソース解放処理と接続処理に対するタイムアウト値に同じ時間を指定する場合

serversのdev_offlimitオペランドを定義しないでください。

系切り替え時の共有リソース解放処理と接続処理に対するタイムアウト値を分けて時間を指定する場合

serversのdev_timelimitオペランドを定義しないでください。

serversのptrlcmd_ex

serversのpatrolcommand

モニタモードのサーバの監視機能（serversのptrlcmd_exオペランドを指定）を使用する場合

serversのptrlcmd_exオペランドを指定し，patrolcommandオペランドを指定しないでください。

モニタモードのサーバの監視機能（serversのpatrolcommandオペランドを指定）を使用する場合

serversのpatrolcommandオペランドを指定し，ptrlcmd_exオペランドを指定しないでください。

KAMN514-E (E)(Linux(x86))

［日本語］

定義ファイル：aa....aaのbb....bbオペランドの指定値と，定義ファイル：cc....ccのdd....ddオペランドの指定値に矛盾があります。

［英語］

There are contradiction in a specified value of the bb....bb operand of definition file:aa....aa and a specified value of the dd....dd operand of definition file:cc....cc.

各定義の指定方法に矛盾があります。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：オペランド名

cc....cc：定義ファイル名

dd....dd：オペランド名

S：

処理を中断します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

表示内容の組み合わせ別に，次の処置を行ってください。HAモニタの環境設定を修正した場合，HAモニタを再起動してください。

表示内容の組み合わせ

処置

sysdefのcpudown

sysdefのvmware_env

リセット優先系を実行系，または待機系にする場合

sysdefのcpudownにonlineもしくはstandbyを指定するか，または定義しないでください。

リセット優先系を決めない場合

VMware ESXiによる仮想化環境上で，系切り替えを行うとき

sysdefのcpudownにonlineもしくはstandbyを指定するか，または定義しないでください。

VMware ESXiによる仮想化環境上で，系切り替えを行わないとき

sysdefのvmware_envにnouseを指定するか，または定義しないでください。

sysdefのfence_reset

sysdefのfence_scsi

共有ディスクのデータの保護方法として，系のリセットをする場合

sysdefのfence_resetにuseを指定するか，または定義しないでください。

sysdefのfence_scsiにnouseを指定するか，または定義しないでください。

共有ディスクのデータの保護方法として，共有ディスクのSCSIリザーブをする場合

sysdefのfence_scsiにuseを指定してください。

sysdefのfence_resetにnouseを指定してください。

共有ディスクのデータの保護方法として，ハイブリッドフェンシングで系切り替えする場合

sysdefのfence_resetにuseを指定するか，または定義しないでください。

sysdefのfence_scsiにuseを指定してください。

serversのswitch_error

serversのswitch_retry

系切り替え時の起動リトライ機能を使用する場合

serversのswitch_errorにretryを指定してください。

系切り替え時の起動リトライ機能を使用しない場合

serversのswitch_retryを定義しないでください。

sysdefのfence_lan

sysdefのlanfailswitch

サーバの系切り替え制御にLANの通信可否制御を使用する場合

sysdefのlanfailswitchにuseを指定してください。

サーバの系切り替え制御にLANの通信可否制御を使用しない場合

sysdefのfence_lanにnouseを指定してください。

serversのdev_timelimit

serversのdev_onlimit

系切り替え時の共有リソース解放処理と接続処理に対するタイムアウト値に同じ時間を指定する場合

serversのdev_onlimitオペランドを定義しないでください。

系切り替え時の共有リソース解放処理と接続処理に対するタイムアウト値を分けて時間を指定する場合

serversのdev_timelimitオペランドを定義しないでください。

serversのdev_timelimit

serversのdev_offlimit

系切り替え時の共有リソース解放処理と接続処理に対するタイムアウト値に同じ時間を指定する場合

serversのdev_offlimitオペランドを定義しないでください。

系切り替え時の共有リソース解放処理と接続処理に対するタイムアウト値を分けて時間を指定する場合

serversのdev_timelimitオペランドを定義しないでください。

serversのptrlcmd_ex

serversのpatrolcommand

モニタモードのサーバの監視機能（serversのptrlcmd_exオペランドを指定）を使用する場合

serversのptrlcmd_exオペランドを指定し，patrolcommandオペランドを指定しないでください。

モニタモードのサーバの監視機能（serversのpatrolcommandオペランドを指定）を使用する場合

serversのpatrolcommandオペランドを指定し，ptrlcmd_exオペランドを指定しないでください。

serversのptrlcmd_ex

serversのprogram

モニタモードのサーバの監視機能（serversのptrlcmd_exオペランドを指定）を使用する場合

serversのptrlcmd_exオペランドを指定し，programオペランドを指定しないでください。

プログラム管理機能を使用する場合

serversのprogramオペランドを指定し，ptrlcmd_exオペランドを指定しないでください。

KAMN515-E (E)

［日本語］

ＬＡＮ監視スクリプト：aa....aaがないか，実行権限がありません。

［英語］

The LAN monitoring script:aa....aa does not exist or execution of this script is not permitted.

LAN監視スクリプトが存在しないか，実行権限がありません。

aa....aa：LAN監視スクリプトのファイル名

S：

処理を中断します。

O：

LAN監視スクリプトが設定されているかどうか，または実行権限があるかどうかを確認したあと，HAモニタを再起動してください。

KAMN516-E (E)

［日本語］

定義ファイル：aa....aaのbb....bb オペランドの指定値：cc....cc に設定誤りがあります。詳細コード：dd....dd

［英語］

The value specified (specified value:cc....cc) for the bb....bb operand of the aa....aa definition file is invalid. Details code:dd....dd

定義ファイルに指定されたオペランドの設定に誤りがあります。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：オペランド名

cc....cc：オペランドの指定値

dd....dd：詳細コード

詳細コード

意味

NOT HBONDING

指定したLANインタフェースはhbondingでないため，LANの監視機能でhbondingのステータスを監視できません。

NOT 802.3AD LACP

指定したLANインタフェースは動作モードが802.3adモードでないため，LANの監視機能でhbondingのステータスを監視する場合，障害が検知できないことがあります。

NOT FOUND LANMONDEF

指定したLANインタフェースに対応するLAN監視定義ファイルが存在しないため，LANの監視機能を使用できません。

NOT FOUND DISKMONDEF

ディスク監視を使用する設定となっていますが，ディスクの監視定義ファイルが存在しないため，ディスク監視を使用できません。

FAILED FENCE_NETWORK_ENV

ネットワーク遮断による系切り替えをする設定となっていますが，次のどちらかの理由で，系障害時に系切り替えできないおそれがあります。

ネットワーク遮断設定ファイルがないか，ファイルの定義内容に誤りがある

AWS上でAWS CLIが実行できなかった

S：

処理を続行します。

O：

詳細コード別に，次の処置をしてください。

詳細コード

意味

NOT HBONDING

指定したLANインタフェースがhbondingであることを確認し，hbondingを指定してください。

NOT 802.3AD LACP

指定したLANインタフェースの動作モードが802.3adモードであることを確認し，動作モードが802.3adモードのhbondingを指定してください。

NOT FOUND LANMONDEF

指定したLANインタフェースに対応するLAN監視定義ファイルがあるかどうかを確認し，LANの監視機能を使用するための設定をしてください。

NOT FOUND DISKMONDEF

ディスクの監視定義ファイルを作成してください。

FAILED FENCE_NETWORK_ENV

AWS上でAWS CLIが実行できない場合は，マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタパブリッククラウド編の「【AWS】AWSの設定」を参照して設定を見直し，誤りを修正してください。

AWS上でAWS CLIが実行できる場合は，ネットワーク遮断設定ファイルを正しく作成してください。

KAMN517-E

［日本語］

サーバ：aa....aaの監視コマンドによりサーバの異常を検知しました。HAモニタを異常終了させます。

［英語］

An error of Online server:aa....aa was detected by patrol command. The HAmonitor is made to end abnormally.

モニタモードのサーバの監視コマンドで，サーバ識別名で示すサーバの異常を検知したため，HAモニタを異常終了させます。このメッセージは系のペアダウン機能使用時に出力されます。

aa....aa：サーバ識別名

S：

HAモニタを異常終了させます。ホストは別ホストのHAモニタからシステムリセットされます。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

サーバの異常の原因を調査し，ホストを再起動させてください。/opt/hitachi/HAmon/spool/ptrlcmd_ex/サーバ識別名_ptrlcmdlogファイルに取得された監視コマンドの実行ログを参考に，サーバの異常の原因を調査してください。

KAMN519-E

［日本語］

サーバ：aa....aaの待機系での監視コマンドにより異常を検知しました。

［英語］

An error of server:aa....aa was detected by patrol command in the standby system.

待機系での監視コマンド（サーバ対応の環境設定のsby_ptrlcmd_ex）でサーバ識別名で示すサーバの異常を検出しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

サーバ対応の環境設定のsby_servexec_retryオペランドに従い，次の動作をします。

サーバ対応の環境設定のsby_servexec_retryオペランドを省略，または0を指定している場合，サーバを停止します。

サーバ対応の環境設定のsby_servexec_retryオペランドに0以外を指定している場合，サーバを再起動します。ただし，プログラムの再起動限界に達した場合は，サーバを停止します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

監視コマンドにより異常を検知した原因を調査してください。/opt/hitachi/HAmon/spool/ptrlcmd_ex/サーバ識別名_ptrlcmdlog ファイルに取得された監視コマンドの実行ログを参考に，異常の原因を調査してください。

KAMN521-W (Linux(x86)およびAIX)

［日本語］

サーバ：aa....aaは監視の一時停止中です。機能：bb....bb

［英語］

Monitoring is paused for a server. Server: aa....aa. Function: bb....bb.

サーバ識別名で示すサーバは，該当する機能の監視を一時停止中です。このメッセージは，ユーザへの状態通知を目的として，一定間隔で出力されます。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：機能（オペランド）

機能

意味

ptrlcmd_ex

ptrlcmd_exでの実行サーバの監視を表します。

sby_ptrlcmd_ex

待機系での監視を表します。

disk_ptrl

業務ディスクの監視を表します。

S：

処理を続行します。

O：

必要に応じて，該当する機能（オペランド）の監視を再開してください。

KAMN523-E

［日本語］

ＬＡＮインタフェース：aa....aaで異常を検出しました。サーバ：bb....bb

［英語］

Abnormality was detected LAN interface: aa....aa. server:bb....bb

監視対象のLANで異常を検出しました。

aa....aa：LANインタフェース名

bb....bb：サーバ識別名

S：

処理を続行します。該当するLANを使用する実行サーバが系切り替えできる状態の場合，計画系切り替えをします。

O：

LAN監視定義ファイル，およびLAN監視スクリプトの内容に誤りがないかを確認してください。また，HAモニタの環境設定のhbond_lacpオペランドで指定したLANインタフェースの場合，hbondingと接続しているネットワークスイッチでチャネルグループが設定できているかどうかを確認してください。誤りがない場合，LANに障害が発生した原因を調査して，障害要因を取り除いてください。

KAMN524-I

［日本語］

ＬＡＮインタフェース：aa....aaが使用可能です。サーバ：bb....bb

［英語］

LAN interface:aa....aa was restored. server:bb....bb

監視対象のLANが使用できます。

aa....aa：LANインタフェース名

bb....bb：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN525-E

［日本語］

ＬＡＮインタフェース：aa....aaの異常を検知しているため，サーバ：bb....bbを系切り替えします。

［英語］

Server:bb....bb, Hotstandby is started, because it detected abnormality in LAN interface:(aa....aa).

該当するLANの異常を検知したため，系切り替え可能な実行サーバの系切り替えをします。

aa....aa：LANインタフェース名

bb....bb：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN526-W

［日本語］

ＬＡＮインタフェース：aa....aaの監視処理において異常が発生しました。監視処理を再開始します。

［英語］

LAN interface:aa....aa, abnormality occurred in the monitoring process. The monitoring process is restarted.

LANの監視処理を続行できない異常が発生したため，監視処理を再開始します。

aa....aa：LANインタフェース名

S：

処理を続行します。

KAMN528-I

［日本語］

LANインタフェース：aa....aaの状態をチェックします。

［英語］

The state of LAN interface:aa....aa will be checked.

switch_judgeオペランドに指定したLANインタフェースを，他系の障害検知時に，状態が正常である場合に実行系とするため，状態をチェックします。このメッセージのあとにメッセージKAMN529-I，またはメッセージKAMN530-Eが出力されます。

このメッセージは，障害となった系ごとにLANインタフェース単位で出力されます。

aa....aa：LANインタフェース名称

S：

処理を続行します。

KAMN529-I

［日本語］

LANインタフェース：aa....aaの状態が正常です。

［英語］

The state of LAN interface:aa....aa is normal.

switch_judgeオペランドに指定したLANインタフェースの状態をチェックした結果，監視対象のLANの状態を正常と判断しました。

switch_judgeオペランドを指定したサーバ，およびswitch_judgeオペランドを指定したサーバと同じサーバグループのサーバは次の動作をします。

系切り替え待ち状態のサーバの場合，系切り替えを開始します

このメッセージは，LANインタフェース単位に出力されます。

aa....aa：LANインタフェース名称

S：

処理を続行します。

KAMN530-E

［日本語］

LANインタフェース：aa....aaの異常を検出しました。

［英語］

An abnormal state of LAN interface:aa....aa was detected.

switch_judgeオペランドに指定したLANインタフェースの状態をチェックした結果，監視対象のLANの状態を異常と判断しました。

switch_judgeオペランドを指定したサーバ，およびswitch_judgeオペランドを指定したサーバと同じサーバグループのサーバは停止します。

このメッセージは，LANインタフェース単位に出力されます。

aa....aa：LANインタフェース名称

S：

サーバを停止します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

LANが障害となった原因を調査して，障害要因を取り除き，必要に応じてサーバを起動してください。

KAMN531-I (Linux(x86)およびAIX)

［日本語］

ディスクの監視を開始します。種別：aa....aa サーバ：bb....bb

［英語］

Disk monitoring will now start. Type: aa....aa. Server: bb....bb.

種別に示すディスクの監視を開始します。

aa....aa：種別

種別

意味

SYSTEM

システムディスクの監視を表します。

SERVER

サーバ識別名で示すサーバの業務ディスク監視を表します。

bb....bb：サーバ識別名（種別がSYSTEMの場合は，"----"を表示します）

S：

処理を続行します。

KAMN532-E (Linux(x86)およびAIX)

［日本語］

ディスクの監視を開始しません。種別：aa....aa サーバ：bb....bb

［英語］

Disk monitoring will not start. Type: aa....aa. Server: bb....bb.

種別に示すディスクの監視を開始できません。

aa....aa：種別

種別

意味

SYSTEM

システムディスクの監視を表します。

SERVER

サーバ識別名で示すサーバの業務ディスク監視を表します。

bb....bb：サーバ識別名（種別がSYSTEMの場合は，"----"を表示します）

S：

処理を続行します。

O：

種別によって，次の処置をしてください。

種別

意味

SYSTEM

このメッセージの前に出力されるKAMN533-Wの原因を基に，システムディスクの監視定義ファイルの内容を修正してください。

SERVER

このメッセージの前に出力されるKAMN533-Wの原因を基に，サーバ識別名で示すサーバの業務ディスクの監視定義ファイルの内容を修正してください。

KAMN533-W (Linux(x86)およびAIX)

［日本語］

ディスクの監視定義ファイルに誤りがあります。種別：aa....aa サーバ：bb....bb 原因コード：cc....cc 監視対象：dd....dd

［英語］

There is an error in the monitoring definition file for the disk. Type: aa....aa. Server: bb....bb. Cause code: cc....cc. Monitored file: dd....dd.

種別に示すディスクの監視で，設定誤りがあります。

aa....aa：種別

種別

意味

SYSTEM

システムディスクの監視を表します。

SERVER

サーバ識別名で示すサーバの業務ディスクの監視を表します。

bb....bb：サーバ識別名（種別がSYSTEMの場合は，"----"を表示します）

cc....cc：原因コード

原因コード

意味

DEFINITION NOT READ

ディスクの監視定義ファイルが存在しないか，記述が空のため読み込めませんでした。

この原因コードが出力された場合は，ディスク監視は行われません。

PATH NOT FOUND

ディスクの監視定義ファイルに記載されている，監視対象のファイルが存在しません。

この原因コードが出力された場合は，該当するファイルは監視しません。

TYPE NOT FILE

ディスクの監視定義ファイルに記載されている，監視対象のファイルが通常のファイルではありません。

監視対象が次のパスとなっている可能性があります。

ソケット

シンボリックリンク

ブロックデバイス

ディレクトリ

キャラクターデバイス

FIFO

この原因コードが出力された場合は，該当するファイルは監視しません。

DUPLICATE PATH

同じ監視対象のファイルパスが，一つのディスクの監視定義ファイル内に複数記載されています。または，同じ監視対象のファイルパスが，複数のディスクの監視定義ファイルに記載されています。

PATH TOO LONG

ディスクの監視定義ファイルに記載されている，監視対象のファイルパスが，247バイトを超えています。

この原因コードが出力された場合は，該当するファイルは監視しません。

TOO MUCH FILES

ディスクの監視定義ファイルに記載されている，監視対象のファイルパスが128行を超えています。なお，ファイルの終端だけの行は，行数に含みません。

この原因コードが出力された場合は，種別ごとに次の動作をします。

種別がSYSTEMの場合はシステムディスク監視は行われません。

種別がSERVERの場合はサーバ識別名で示すサーバの業務ディスク監視は行われません。

SYNTAX ERR

ディスクの監視定義ファイル内にタブまたはスペースが含まれています。

INTERNAL ERR

内部処理で異常が発生しました。

dd....dd：ディスクの監視定義ファイルに記載されているパス（原因コードがDEFINITION NOT READまたはTOO MUCH FILESの場合は，"---"を表示します）

S：

処理を続行します。

O：

原因コードによって，次の処置をしてください。

原因コード

意味

DEFINITION NOT READ

ディスクの監視定義ファイルを作成し，監視対象のファイルの絶対パスを一つ以上記載してください。

PATH NOT FOUND

監視対象として，存在するファイルのパスを記載してください。

TYPE NOT FILE

監視対象として，通常のファイルのパスを記載してください。

DUPLICATE PATH

一つのディスクの監視定義ファイル内で，監視対象のファイルパスが重複しないようにしてください。また，複数のディスクの監視定義ファイルで，監視対象のファイルパスが重複しないようにしてください。

PATH TOO LONG

ディスクの監視定義ファイルに，監視対象のファイルパスを247バイト以下で指定してください。

TOO MUCH FILES

ディスクの監視定義ファイルに，監視対象のファイルパスを128行以内で記載してください。

SYNTAX ERR

ディスクの監視定義ファイル内からタブおよびスペースを取り除いてください。

INTERNAL ERR

このメッセージの前に出力されたメッセージを確認し，異常の原因を取り除いてください。

KAMN534-E (Linux(x86)およびAIX)

［日本語］

ディスクの監視で異常を検知しました。種別：aa....aa サーバ：bb....bb 監視対象：cc....cc

［英語］

Disk monitoring detected an abnormality. Type: aa....aa. Server: bb....bb. Monitored file: cc....cc.

ディスクの監視で，監視対象のファイルにアクセスできませんでした。

aa....aa：種別

種別

意味

SYSTEM

システムディスクの監視を表します。

SERVER

サーバ識別名で示すサーバの業務ディスク監視を表します。

bb....bb：サーバ識別名（種別がSYSTEMの場合は，"----"を表示します）

cc....cc：監視対象のファイルのパス

S：

処理を続行します。種別によって次の処理をします。

種別

意味

SYSTEM

系切り替えできる状態のサーバがある場合，HAモニタを異常終了させます。系切り替えできる状態のサーバがない場合，システムディスクの監視を続行します。

SERVER

該当する実行サーバが系切り替えできる状態の場合，該当するディスクを使用する実行サーバは，disk_ptrl_actオペランドの指定に従い動作します。該当する実行サーバが系切り替えできない場合，業務ディスクの監視を続行します。

O：

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除いてください。

KAMN535-E (Linux(x86)およびAIX)

［日本語］

ディスクの監視で異常を検知したため，HAモニタを異常終了させます。

［英語］

The HA monitor will end abnormally because disk monitoring detected an abnormality.

ディスクの監視で異常を検知したため，HAモニタを異常終了させます。このメッセージは，システムディスクの監視で異常を検知した場合，または，disk_ptrl_actオペランドにpairdownを指定したときの業務ディスクの監視で異常を検知した場合に出力されます。

S：

HAモニタを異常終了させます。

O：

ホストを再起動していない場合は，再起動してください。

KAMN536-E (Linux(x86)およびAIX)

［日本語］

ホスト：aa....aaから異常終了通知を受信しました。詳細コード：bb....bb

［英語］

An abnormal termination notice was received from a host. Host: aa....aa. Detail code: bb....bb.

異常終了したホストから異常終了通知を受信しました。異常終了したホストを系障害として処理します。

aa....aa：異常終了したホスト名

bb....bb：詳細コード

詳細コード

意味

DISK_PATROL

ディスクの監視で異常を検知しました。

S：

処理を続行します。異常終了したホストに実行サーバが存在する場合は系切り替えします。

KAMN537-I (Linux(x86)およびAIX)

［日本語］

ディスクの監視で回復を検知しました。種別：aa....aa サーバ：bb....bb 監視対象：cc....cc

［英語］

Disk monitoring detected the recovery of the disk. Type: aa....aa. Server: bb....bb. Monitored file: cc....cc.

ディスクの監視で，監視対象のファイルにアクセスできるようになりました。

aa....aa：種別

種別

意味

SYSTEM

システムディスクの監視を表します。

SERVER

サーバ識別名で示すサーバの業務ディスク監視を表します。

bb....bb：サーバ識別名（種別がSYSTEMの場合は，"----"を表示します）

cc....cc： 監視対象のファイルのパス

S：

処理を続行します。

KAMN538-I (Linux(x86)およびAIX)

［日本語］

ディスクの監視で異常を検知したため，系切り替えします。サーバ：aa....aa

［英語］

A hot standby operation will now start because disk monitoring detected an abnormality. Server: aa....aa.

ディスクの監視で異常を検知したため，サーバ名で示すサーバを系切り替えします。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN539-E (Linux(x86)およびAIX)

［日本語］

ディスクの監視でタイムアウトを検知しました。種別：aa....aa サーバ：bb....bb 監視対象：cc....cc

［英語］

Disk monitoring detected a timeout. Type: aa....aa. Server: bb....bb. Monitored file: cc....cc.

ディスクの監視で，監視対象のファイルの監視がタイムアウトしました。

aa....aa：種別

種別

意味

SYSTEM

システムディスクの監視を表します。

SERVER

サーバ識別名で示すサーバの業務ディスク監視を表します。

bb....bb：サーバ識別名（種別がSYSTEMの場合は，"----"を表示します）

cc....cc：監視対象のファイルのパス

S：

処理を続行します。種別によって次の処理をします。

種別

意味

SYSTEM

系切り替えできる状態のサーバがある場合，HAモニタを異常終了させます。系切り替えできる状態のサーバがない場合，システムディスクの監視を続行します。

SERVER

該当する実行サーバが系切り替えできる状態の場合，該当するディスクを使用する実行サーバは，disk_ptrl_actオペランドの指定に従い動作します。該当する実行サーバが系切り替えできない場合，業務ディスクの監視を続行します。

O：

ディスクの監視で，監視対象に同期書き込みが完了しなかった原因を取り除いてください。

KAMN540-W (Linux(x86)およびAIX)

［日本語］

ホスト：aa....aaは監視の一時停止中です。機能：bb....bb

［英語］

Monitoring is paused for a host. Host: aa....aa. Function: bb....bb.

ホスト名で示すホストでの，該当する機能の監視を一時停止中です。このメッセージは，ユーザへの状態通知を目的として，一定間隔で出力されます。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：機能（オペランド）

機能

意味

disk_ptrl

システムディスクの監視を表します。

S：

処理を続行します。

O：

必要に応じて，該当する機能（オペランド）の監視を再開してください。

KAMN541-I (Linux(x86)およびAIX)

［日本語］

ホスト：aa....aaのディスクの監視定義ファイル：bb....bb cc....cc行目のパスの監視で，異常を検知しました。システムコール：dd....dd 詳細コード：ee....ee 異常が発生した関数名：ff....ff

［英語］

An abnormality was detected during monitoring of the file path in line cc....cc in the disk monitoring definition file bb....bb of the host aa....aa. System call: dd....dd. Error details: ee....ee. Functional name: ff....ff.

ディスクの監視で，ホスト名で示す系でディスクの異常を検知しました。原因調査するための詳細情報を出力します。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：監視定義ファイル名

cc....cc：行数

dd....dd：発行したシステムコール

ee....ee：詳細コード（1～3桁）

ff....ff：エラーが発生した関数名

S：

処理を続行します。

O：

発行したシステムコールの詳細コードを基に原因を調査し，エラーの原因を取り除いてください。

KAMN542-I (Linux(x86)およびAIX)

［日本語］

ホスト：aa....aaのディスクの監視定義ファイル：bb....bb cc....cc行目のパスの監視で，タイムアウトを検知しました。

［英語］

A timeout was detected during monitoring of the file path in line cc....cc in the disk monitoring definition file bb....bb of the host aa....aa.

ディスクの監視で，ホスト名で示す系でディスクの異常を検知しました。原因調査するための詳細情報を出力します。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：監視定義ファイル名

cc....cc：行数

S：

処理を続行します。

O：

ディスクの監視で，監視対象に同期書き込みが完了しなかった原因を取り除いてください。

KAMN543-I (Linux(x86))

［日本語］

サーバ：aa....aaを実行サーバレスモードで待機サーバとして起動します。

［英語］

Server:aa....aa will now start as the standby server in online serverless mode.

サーバ識別名で示すサーバを，待機サーバとして起動します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN544-I (S)(Linux(x86))

［日本語］

サーバ：aa....aaを実行サーバレスモードで待機サーバとして起動します。

［英語］

Server:aa....aa will now start as the standby server in online serverless mode.

サーバ識別名で示すサーバを，待機サーバとして起動します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN545-I (Linux(x86))

［日本語］

実行サーバレスモードにしました。

［英語］

The system was set to online serverless mode.

実行サーバレスモードにしました。

S：

処理を続行します。

KAMN546-I (Linux(x86))

［日本語］

実行サーバレスモードを解除しました。

［英語］

The system was released from online serverless mode.

実行サーバレスモードを解除しました。

S：

処理を続行します。

KAMN547-E (Linux(x86))

［日本語］

実行サーバレスモードにできません。

［英語］

The system cannot be set to online serverless mode.

実行サーバレスモードにできません。

S：

処理を中止します。

O：

次に示す状態かどうかを確認してください。

すべてのサーバが停止状態かどうか。

すべてのサーバが停止していない場合は，停止させてください。すべてのサーバを停止させ，再度monchangeコマンドを実行して，実行サーバレスモードの設定をしてください。

マルチスタンバイ機能を使用していないかどうか。

マルチスタンバイ機能を使用している場合には，実行サーバレスモードにできません。multistandbyオペランドを省略するか，nouseに設定し，HAモニタを再起動してください。そのあと，すべてのサーバを停止させ，再度monchangeコマンドを実行して，実行サーバレスモードの設定をしてください。

KAMN548-E (Linux(x86))

［日本語］

実行サーバレスモードを解除できません。

［英語］

The system cannot be released from online serverless mode.

実行サーバレスモードを解除できません。

S：

処理を中止します。

O：

次に示す状態かどうかを確認してください。

すべてのサーバが停止状態かどうか。

すべてのサーバが停止していない場合は，停止させてください。すべてのサーバを停止させ，再度monchangeコマンドを実行して，実行サーバレスモードを解除してください。

実行サーバが起動完了，系切り替え可能状態（サーバの状態：ONL）かどうか。

サーバの状態をONLに設定し，再度monchangeコマンドを実行して，実行サーバレスモードを解除してください。

待機サーバが系切り替え可能状態（サーバの状態：SBY）かどうか。

サーバの状態をSBYに設定し，再度monchangeコマンドを実行して，実行サーバレスモードを解除してください。

KAMN549-W (Linux(x86))

［日本語］

実行サーバレスモードで稼働中です。

［英語］

The system is running in online serverless mode.

実行サーバレスモードで稼働中です。

S：

処理を続行します。

O：

必要に応じて，monchangeコマンドを実行して，実行サーバレスモードを解除してください。

KAMN550-I (S)(Linux(x86))

［日本語］

実行サーバレスモードの待機サーバ：aa....aaを実行サーバとして起動します。

［英語］

Standby server:aa....aa in online serverless mode will now start as the online server.

サーバ識別名で示す実行サーバレスモードの待機サーバの強制起動処理を完了しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

2.7　KAMN600〜KAMN699

KAMN601-W (E+L)

［日本語］

aa....aaシステムコールで異常が発生しました。詳細コード：bb....bb 異常が発生した関数名：cc....cc

［英語］

An error occurred in the aa....aa system call. Error details:bb....bb Functional name:cc....cc

HAモニタの関数内で発行したシステムコールでエラーが発生しました。詳細コードについては，対応するOSのマニュアルを参照してください。

aa....aa：発行したシステムコール

bb....bb：詳細コード（1〜3桁）

cc....cc：エラーが発生した関数名

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

詳細コードを基に原因を調査してください。

なお，OSがRed Hat Enterprise Linux serverのバージョン7以上の場合，HAモニタの起動時に次のメッセージが出力されるときがあります。

KAMN601-W sched_setschedulerシステムコールで異常が発生しました。詳細コード:1 異常が発生した関数名:osl_fixprio_linux

このメッセージが出力されるときは，CPUサブシステム（CPUリソースコントローラ）にルートcgroup以外のcgroupが存在するかどうかを確認してください。※

注※

CPUサブシステムのルートcgroup以外のcgroupは，手動で作成する以外にも，次のような契機で自動的に作成されます。

・Dockerコンテナを起動した時

・Unit設定ファイルでCPUShares指定値を使用しているサービスを起動した時

CPUサブシステムにルートcgroup以外のcgroupが存在する場合，/usr/lib/systemd/system/HAmon-powercontrol.serviceファイルのExecStart指定値を次のように書き換えてください。書き換えることで，HAモニタのプロセスを明示的にルートcgroupで動作させます。

書き換え前

　:
ExecStart=/bin/sh -c '/opt/hitachi/HAmon/bin/HApwon >/dev/null 2>&1'
　:

書き換え後

　:
ExecStart=/bin/cgexec -g cpu:./ --sticky /bin/sh -c '/opt/hitachi/HAmon/bin/HApwon >/dev/null 2>&1'
　:

KAMN607-E

［日本語］

監視パスがオープンできません。障害監視パス名：aa....aa　詳細コード：bb....bb

［英語］

Patrol Path cannot be opened. Patrol Path name:aa....aa Error details:bb....bb

監視パスのオープンに失敗しました。

このメッセージの前に，エラーの詳細を示すメッセージが出力されます。

aa....aa：障害監視パス名

bb....bb：詳細コード（1〜2桁）

S：

処理を続行します。

O：

このメッセージの前に出力されるメッセージの原因を調査し，HAモニタを再起動してください。

KAMN608-W

［日本語］

ホスト：aa....aaに送信できません。

［英語］

It cannot be sent to host:aa....aa.

ホスト名で示すホストと通信しましたが，データを正常に送信できませんでした。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

監視パス状態表示コマンド（monpathコマンド）を実行し，監視パスの状態を調査してください。監視パスにエラーが発生している場合は，エラーの原因を取り除いてください。NO RESPONSEと表示されている場合は，ネットワークの接続状況を確認し，機器の障害ではないかどうかを調査してください。

KAMN609-W

［日本語］

監視パスに異常（読み込み不可）が発生しました。障害監視パス名：aa....aa

［英語］

Receiving errors occurred in the Patrol Path. Patrol Path name:aa....aa.

障害監視パス名で示す監視パスで他系ホストと通信しましたが，データを正常に受信できませんでした。

aa....aa：障害監視パス名

S：

処理を続行します。

O：

監視パス状態表示コマンド（monpathコマンド）を実行して，監視パスの状態をチェックしてください。

対策：

このメッセージの前に出力されるメッセージの原因を調査してください。

KAMN610-W

［日本語］

The following language(s) are not available: LANG＝aa....aa

Continuing processing using the language "C".

［英語］

The following language(s) are not available: LANG＝aa....aa

Continuing processing using the language "C".

メッセージ環境変数のLANG値が誤っているため，LANG値を"C"にして処理を続行します。

aa....aa：LANG環境変数の値

S：

処理を続行します。

O：

メッセージ環境変数LANGの値を修正してください。

KAMN611-W

［日本語］

Cannot read "aa....aa" message catalog; proceeding in default language.

［英語］

Cannot read "aa....aa" message catalog; proceeding in default language.

メッセージ環境変数にあったメッセージカタログファイルを読み込めないため，HAモニタのデフォルトで処理を続行します。

aa....aa：LANG環境変数の値

S：

処理を続行します。

O：

LANG環境変数の値がHAモニタで指定できる内容かどうかを確認してください。

KAMN612-E (E+L)

［日本語］

It errs in the message environment. Message number:aa....aa

［英語］

It errs in the message environment. Message number:aa....aa

メッセージ環境が誤っているため，メッセージを出力できません。

aa....aa：出力できないメッセージ番号

S：

処理を続行します。

O：

メッセージ環境の誤りの原因を取り除いてください。

KAMN613-E (E+L)

［日本語］

There is not message. Message number:aa....aa

［英語］

There is not message. Message number:aa....aa

メッセージ番号で示すメッセージがメッセージカタログファイルにないため，メッセージを出力できません。

aa....aa：出力できないメッセージ番号

S：

処理を続行します。

O：

HAモニタのメッセージカタログファイルのシステムへの組み込みが正しいかどうかを確認し，正しいディレクトリに組み込んでください。

正しい場合は，システム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前にエラーメッセージが出力されている場合，そのエラーメッセージを基に原因を調査してください。

KAMN614-E (E)(AIX)

［日本語］

aa....aa: bb....bb

［英語］

aa....aa: bb....bb

メッセージカタログファイルにエラーが発生しました。

エラー情報については，対応するOSのマニュアルを参照してください。

aa....aa：メッセージカタログファイル名

メッセージカタログファイル名

意味

/usr/lib/nls/msg/C/HAmon.cat

英語メッセージ

/usr/lib/nls/msg/Ja_JP/HAmon.cat

日本語メッセージ

bb....bb：エラー情報

S：

処理を続行します。

O：

HAモニタのメッセージカタログファイルのエラーの原因を取り除いてください。

KAMN614-E (E)(HP-UX(PA-RISC)およびHP-UX(IPF))

［日本語］

aa....aa: bb....bb

［英語］

aa....aa: bb....bb

メッセージカタログファイルにエラーが発生しました。

エラー情報については，対応するOSのマニュアルを参照してください。

aa....aa：メッセージカタログファイル名

メッセージカタログファイル名

意味

/usr/lib/nls/msg/C/HAmon.cat

英語メッセージ

/usr/lib/nls/msg/ja_JP.SJIS/HAmon.cat

日本語メッセージ

bb....bb：エラー情報

S：

処理を続行します。

O：

HAモニタのメッセージカタログファイルのエラーの原因を取り除いてください。

KAMN614-E (E)(Linux(x86)およびLinux(IPF))

［日本語］

aa....aa: bb....bb

［英語］

aa....aa: bb....bb

メッセージカタログファイルにエラーが発生しました。

エラー情報については，対応するOSのマニュアルを参照してください。

aa....aa：メッセージカタログファイル名

メッセージカタログファイル名

意味

/usr/share/locale/C/HAmon.cat

英語メッセージ

/usr/share/locale/ja_JP.eucJP/HAmon.cat

日本語メッセージ（EUC）

/opt/hitachi/HAmon/nls/ja_JP.UTF-8/HAmon.cat

日本語メッセージ（UTF-8）

bb....bb：エラー情報

S：

処理を続行します。

O：

HAモニタのメッセージカタログファイルのエラーの原因を取り除いてください。

KAMN615-E (E)

［日本語］

It errs in the message environment. Command is stopped.

［英語］

It errs in the message environment. Command is stopped.

メッセージ環境にエラーがあります。

S：

コマンド処理を中止します。

O：

メッセージKAMN614-Eのエラーの原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

KAMN616-E (E+L)

［日本語］

HAモニタのコマンドaa....aaが異常終了しました。

［英語］

Command(aa....aa) of HAmonitor stopped abnormally.

指定されたコマンドがないか，または処理中にシグナルを検出したため，子プロセスとして発行したコマンドで，エラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前に出力されるエラーメッセージを基に，原因を調査してください。

KAMN617-E

［日本語］

HAモニタは異常終了します。アボートID：aa....aa

［英語］

HAmonitor stopped abnormally. abort-id:aa....aa

HAモニタ内で回復できないエラーが発生したため，異常終了します。

aa....aa：アボートID

アボートID

意味

213

ホスト管理テーブルの追加に失敗した場合のアボート（HAモニタの環境設定のaddressオペランドが他系と重複している場合）

250

サーバ障害の検知，またはデバイス切り離し失敗時のアボート（ペアダウン機能使用時にサーバ障害を検知した場合，または系切り替え時に共有リソースの切り離しが失敗した場合）

260

自系の障害検知，またはリセット完了受信時のアボート（HAモニタの環境設定のaddressオペランドが他系と重複している場合）

S：

処理を終了します。

O：

ホストを再起動してください。特にファイルシステムを使用している場合は，リソースが破壊されるおそれがあるため，必ず再起動してください。

対策：

出力されたアボートIDを基に，エラーの原因を取り除いてください。前述以外のアボートIDが出力された場合は，保守員に連絡してください。

KAMN619-E

［日本語］

ファイル：aa....aaがオープンできません。原因コード：bb....bb

［英語］

File:aa....aa cannot be opened. Cause code:bb....bb

ファイル名で示すファイルがオープンできないため，メッセージをファイルに出力できません。原因コードについては，対応するOSのマニュアルを参照してください。

aa....aa：ファイル名（/dev/consoleまたは/dev/null）

bb....bb：原因コード（ファイルオープン時のシステムコールのerrno）

S：

処理を続行します。メッセージは，標準出力または標準エラー出力に出力します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

原因コードを基に原因を調査してください。

KAMN620-E

［日本語］

自系HAモニタのスローダウンを検知しました。待機サーバ：aa....aaを再起動します。

［英語］

Slowdown of HAmonitor in the own host was detected.Standby server:aa....aa is started again.

自系HAモニタのスローダウンを検知したため，サーバ識別名で示す待機サーバを再起動し，接続を回復します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

自系HAモニタがスローダウンする原因を調査し，必要に応じてHAモニタを再起動してください。

KAMN621-E (AIX)

［日本語］

SPに異常が発生しました。詳細コード：aa....aa

［英語］

Abnormality occurred in SP. Error details:aa....aa

リセットパスでつながる他系ホストのSPか，リセットパスに異常が発生しました。

aa....aa：詳細コード

詳細コード

意味

SEND

通信障害

TIME-OUT

リセット応答またはHRAレスポンス応答なし

IMPOSSIBLE

他系ホストでのリセット不可

PARAMETER

自HRAパラメタ不正

HRA-TIMEOUT

相手HRA応答なし

SVP-TIMEOUT

相手SP応答なし

COMMAND-BUSY

同一HRAへコマンド連続発行

HRA-BUSY

相手HRA処理中

SVP-OFF

相手SP無反応

INT-ERROR

自HRA内部エラー

LAN-ERROR

LANエラー

RRF-FAILURE

リセットコマンド応答なし

HRA-IDLE

自HRAアドレス未設定

NORSTD

リセットパス初期化失敗

DEF-ERR

定義エラー

S：

処理を続行します。

O：

詳細コード別に，次の処置をしてください。

詳細コード

処置

SEND

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除き，SP状態表示コマンド（monspコマンド）を実行してください。

TIME-OUT

HRA-TIMEOUT

SVP-TIMEOUT

SVP-OFF

INT-ERROR

LAN-ERROR

RRF-FAILURE

HRA-IDLE

主にハードウェアの異常が原因です。異常の原因を取り除き，SP状態表示コマンド（monspコマンド）を実行してください。

COMMAND-BUSY

HRA-BUSY

複数系切り替え構成で，他系ホストと競合した場合に出力されます。一時的な障害と判断して無視してください。

上記以外の詳細コード

保守員に連絡してください。

KAMN621-E (HP-UX(PA-RISC))

［日本語］

GSPに異常が発生しました。詳細コード：aa....aa

［英語］

Abnormality occurred in GSP. Error details:aa....aa

リセットパスでつながる他系ホストのGSPか，リセットパスに異常が発生しました。

aa....aa：詳細コード

詳細コード

意味

TIMEOUT

リセット応答またはGSPレスポンス応答なし

S：

処理を続行します。

O：

異常の原因を取り除き，GSP状態表示コマンド（mongspコマンド）を実行してください。

KAMN621-E (HP-UX(IPF))

［日本語］

MPに異常が発生しました。詳細コード：aa....aa

［英語］

Abnormality occurred in MP. Error details:aa....aa

リセットパスでつながる他系ホストのリセットパスに異常が発生しました。リセットパスにスイッチ＆マネジメントモジュール，またはOAを使用している場合もMPと表示されます。

aa....aa：詳細コード

詳細コード

意味

TIMEOUT

リセット応答またはMPレスポンス応答なし

SEND

通信障害

NORSTD

リセットパス初期化失敗

S：

処理を続行します。

O：

異常の原因を取り除き，MP状態表示コマンド（monmpコマンド）またはリセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

KAMN621-E(Linux(x86))

［日本語］

リセットパスに異常が発生しました。詳細コード：aa....aa

［英語］

Abnormality occurred in Reset Path. Error details:aa....aa

リセットパスでつながる他系ホストのリセットパスに異常が発生しました。

aa....aa：詳細コード

詳細コード

意味

SEND

通信障害

NORSTD

リセットパス初期化失敗

S：

処理を続行します。

O：

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで示されるシステムコールのエラー要因，またはメッセージKAMN624-Eで示されるリセットパス異常の要因を取り除き，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

KAMN621-E (Linux(IPF))

［日本語］

MPに異常が発生しました。詳細コード：aa....aa

［英語］

Abnormality occurred in MP. Error details:aa....aa

リセットパスでつながる他系ホストのリセットパスに異常が発生しました。リセットパスにスイッチ＆マネジメントモジュールを使用している場合もMPと表示されます。

aa....aa：詳細コード

詳細コード

意味

TIMEOUT

リセット応答またはMPレスポンス応答なし

SEND

通信障害

NORSTD

リセットパス初期化失敗

S：

処理を続行します。

O：

異常の原因を取り除き，MP状態表示コマンド（monmpコマンド）またはリセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

KAMN622-E (HP-UX(PA-RISC))

［日本語］

GSPのホスト名：aa....aaが/etc/hostsに登録されていません。

［英語］

GSP hostname:aa....aa was not found in /etc/hosts.

HAモニタの環境設定のnameオペランドに定義したGSPのホスト名が/etc/hostsファイルに登録されていないため，処理を続行できません。

aa....aa：GSPホスト名

S：

処理を終了します。

O：

HAモニタの環境設定のnameオペランドに指定した名称が/etc/hostsファイルに定義されているかどうかを確認してください。

KAMN622-E (HP-UX(IPF)およびLinux(IPF))

［日本語］

MPのホスト名：aa....aaが/etc/hostsに登録されていません。

［英語］

MP hostname:aa....aa was not found in /etc/hosts.

HAモニタの環境設定のnameオペランドに定義したMPのホスト名が/etc/hostsファイルに登録されていないため，処理を続行できません。

aa....aa：MPのホスト名

S：

処理を終了します。

O：

HAモニタの環境設定のnameオペランドに指定した名称が/etc/hostsファイルに定義されているかどうかを確認してください。

KAMN624-E (AIX)

［日本語］

ホスト：aa....aaの系切替機構が異常です。

詳細コード：bb....bb

障害系切替機構：cc....cc

［英語］

The state of system switchover feature of Host:aa....aa is abnormal.

Error details:bb....bb

System switchover feature:cc....cc

リセットパスでつながるホストの系切替機構，またはリセットパスに異常が発生しました。

aa....aa：ホスト名称

bb....bb：詳細コード

詳細コード

意味

SEND

通信障害

SVP-TIMEOUT

対象系切替機構でタイムアウト検出

LPAR-NOTFOUND

指定されたLPARがない

NO-CONNECT

対象ホストの系切替機構が未接続

LPAR-RSP-FAIL

対象ホストの系切替機構からLPARへの問い合わせ異常

LPAR-NOTACT

指定されたLPARは正常実行状態でない

SUBSYSNO-OVER-32

LPAR数が32を超えている

POWER-FAILURE

指定されたLPARは電源断状態

CTRLPTH-DOWN

対象ホストと系切替機構間の制御線断

NO SET ADDRESS

ホスト名で示す系のHAモニタが系切替機構に初期設定した情報が消失しています。原因としては系切替機構の再起動などが考えられます。

REQ-TIMEOUT

系切替機構への要求がタイムアウトしました。 障害要因としては次が考えられます。

リセットパスの設定誤りに関する要因

構成に関する要因

HAモニタが稼働する系での要因

系切替機構での要因

それぞれについて説明します。

リセットパスの設定誤りに関する要因（HAモニタのリセットパスの設定）

次の設定誤りのため，系切替機構への要求がタイムアウトしました。

・リセットパスのIPアドレス

・リセットパスのポート番号

・系切替機構のIPアドレス

・系切替機構のポート番号

リセットパスの設定誤りに関する要因（系切替機構のHAモニタの設定）

次の設定誤りのため，系切替機構への要求がタイムアウトしました。

・IPアドレスやポート番号などのHAモニタとの通信に関する設定

構成に関する要因

次の理由のため，系切替機構への要求がタイムアウトしました。

・リセットパスと系切替機構とが，物理的に結線されていない（ハード障害も含む）

・リセットパスと系切替機構とが，同じネットワークではない

・リセットパスと系切替機構とが，ファイアウォールなどにより通信できない

HAモニタが稼働する系での要因

次の理由のため，系切替機構への要求がタイムアウトしました。

・リセットパスのIPアドレスが使えない状態（非活性など）

・リセットパスのポート番号が使えない状態（HAモニタ以外で使用されているなど）

系切替機構での要因

次の理由のため，系切替機構への要求がタイムアウトしました。

・ハードウェアの障害や誤動作

・ファームウェアの障害や誤動作

SYSTEM-DUMP

指定されたLPARはダンプ処理中

IMPOSSIBLE

他系ホストでのリセット不可

COMMAND-BUSY

対象系切替機構が他LPARのリセット処理中

DEF-ERR

monsetupコマンドで設定した系切替機構のポート番号について，ホスト名称で示すホストと自系ホストが一致していない

VERSION-ERR

系切替機構のバージョン不正

RESET-ERR

対象系切替機構でリセット失敗

cc....cc：障害になった系切替機構

　Primary：系切替機構

　Secondary：交代用系切替機構

S：

処理を終了します。

O：

詳細コード別に，次の処置をしてください。

詳細コード

処置

SEND

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除いたあと，SP状態表示コマンド（monspコマンド）を実行してください。

NO SET ADDRESS

次の手順でリセットパスを回復してください。

ホスト名で示す系で，SP状態表示コマンド（monspコマンド）を実行してください。リセットパスが初期設定されます。

すべての系で，SP状態表示コマンド（monspコマンド）を実行し，リセットパスの状態が正常になることを確認してください。

SVP-TIMEOUT

POWER-FAILURE

CTRLPTH-DOWN

LPAR-RSP-FAIL

LPAR-NOTACT

SYSTEM-DUMP

RESET-ERR

主にハードウェアの異常が原因です。異常の原因を取り除き，SP状態表示コマンド（monspコマンド）を実行してください。

LPAR-NOTFOUND

NO-CONNECT

SUBSYSNO-OVER-32

VERSION-ERR

主にリセットパスの設定や構成の誤りが原因です。リセットパスの設定および構成を見直し，HAモニタを再起動してください。

REQ-TIMEOUT

リセットパスの設定や構成に誤りがあった場合は，修正してHAモニタを再起動してください。

その他の場合は，障害要因を取り除いたあと，SP状態表示コマンド（monspコマンド）を実行してください。

COMMAND-BUSY

複数系切り替え構成で，他系ホストと競合した場合に出力されます。一時的な障害と判断して無視してください。

DEF-ERR

リセットパスの設定を修正して，HAモニタを再起動してください。

上記以外の詳細コード

保守員に連絡してください。

KAMN624-E (HP-UX(IPF)およびLinux(IPF))

［日本語］

ホスト：aa....aaのリセットパスが異常です。

詳細コード：bb....bb

障害リセットパス：cc....cc

［英語］

The state of Reset Path of Host:aa....aa is abnormal.

Error details:bb....bb

Reset Path:cc....cc

リセットパスに異常が発生しました。

aa....aa：ホスト名称

bb....bb：詳細コード

詳細コード

意味

SEND

通信障害

NO SET ADDRESS

対象ホストがリセットパスの初期設定未完

SVP-TIMEOUT

対象リセットパスでタイムアウト検出

RESET-ERR

障害管理プロセサがリセットに失敗

LPAR-RSP-FAIL

対象ホストへの問い合わせ異常

SYSNAME-ERR

管理システム名不正

PARTITION-ERR

パーティション名不正

HOST-OVER

制御できるホスト数が上限を超えた

POWER-FAILURE

指定されたホストは電源断状態

CTRLPTH-DOWN

リセットパス間の制御線断

REQ-TIMEOUT

リセットパスへの要求がタイムアウトで失敗

IMPOSSIBLE

他系ホストでのリセット不可

cc....cc：障害になったリセットパス

　Primary：リセットパス

S：

処理を終了します。

O：

詳細コード別に，次の処置をしてください。

詳細コード

処置

SEND

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除いたあと，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

NO SET ADDRESS

SVP-TIMEOUT

RESET-ERR

LPAR-RSP-FAIL

POWER-FAILURE

CTRLPTH-DOWN

主にハードウェアの異常が原因です。異常の原因を取り除き，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

SYSNAME-ERR

PARTITION-ERR

HOST-OVER

IMPOSSIBLE

主にリセットパスの設定や構成の誤りが原因です。リセットパスの設定および構成を見直し，HAモニタを再起動してください。

REQ-TIMEOUT

まずリセットパスの設定および構成を見直してください。リセットパスの設定や構成に誤りがあった場合は，修正してHAモニタを再起動してください。

リセットパスの設定や構成に誤りがなかった場合は，ハードウェアの異常が原因として考えられます。異常の原因を取り除き，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

KAMN624-E(Linux(x86))

［日本語］

ホスト：aa....aaのリセットパスが異常です。

詳細コード：bb....bb

障害リセットパス：cc....cc

［英語］

The state of Reset Path of Host : aa....aa is abnormal.

Error details : bb....bb

Reset Path : cc....cc

リセットパスに異常が発生しました。

aa....aa：ホスト名称

bb....bb：詳細コード

詳細コード

意味

SEND

通信障害

NO SET ADDRESS

ホスト名で示す系のHAモニタが障害管理プロセサに初期設定した情報が消失しています。原因としては障害管理プロセサの再起動などが考えられます。

SVP-TIMEOUT

対象リセットパスでタイムアウト検出

RESET-ERR

障害管理プロセサがリセットに失敗

LPAR-RSP-FAIL

対象ホストへの問い合わせ異常

SYSNAME-ERR

管理システム名不正

PARTITION-ERR

パーティション名不正

HOST-OVER

制御できるホスト数が上限を超えた

POWER-FAILURE

指定されたホストは電源断状態

CTRLPTH-DOWN

リセットパス間の制御線断

REQ-TIMEOUT

パブリッククラウド環境でない場合，障害管理プロセサへの要求がタイムアウトしました。障害要因としては次が考えられます。

リセットパスの設定誤りに関する要因

構成に関する要因

HAモニタが稼働する系での要因

障害管理プロセサでの要因

それぞれについて説明します。

リセットパスの設定誤りに関する要因（HAモニタのリセットパスの設定）

次の設定誤りのため，障害管理プロセサへの要求がタイムアウトしました。

・リセットパスのIPアドレス

・リセットパスのポート番号

・障害管理プロセサのIPアドレス

・障害管理プロセサのポート番号

リセットパスの設定誤りに関する要因（障害管理プロセサのHAモニタの設定）

次の設定誤りのため，障害管理プロセサへの要求がタイムアウトしました。

・IPアドレスやポート番号などのHAモニタとの通信に関する設定

・N+Mコールドスタンバイ連携機能を使用している場合，N+Mコールドスタンバイの設定（HAモニタのリセットパスと同じネットワークに属する，すべてのスイッチ＆マネジメントモジュールについての設定，および管理システム名の重複の有無）

・HAモニタの環境設定でcpudownオペランドにsystemを指定している場合，スイッチ＆マネジメントモジュールのクラスタ管理機能に関する設定の有無

構成に関する要因

次の理由のため，障害管理プロセサへの要求がタイムアウトしました。

・リセットパスと障害管理プロセサとが，物理的に結線されていない（ハード障害も含む）

・リセットパスと障害管理プロセサとが，同じネットワークではない

・リセットパスと障害管理プロセサとが，ファイアウォールなどによって通信できない

HAモニタが稼働する系での要因

次の理由のため，障害管理プロセサへの要求がタイムアウトしました。

・リセットパスのIPアドレスが使えない状態（非活性など）

・リセットパスのポート番号が使えない状態（HAモニタ以外で使用されているなど）

障害管理プロセサでの要因

次の理由のため，障害管理プロセサへの要求がタイムアウトしました。

・ハードウェアの障害や誤動作

・ファームウェアの障害や誤動作

・HA Monitor Connectorが未起動，または障害や誤動作（HA8000xNモデル以降またはRV3000の場合）

パブリッククラウド環境の場合，ホスト名称で示すホストのパブリッククラウド環境への要求がタイムアウトしました。障害要因として，パブリッククラウド環境の障害が考えられます。

IMPOSSIBLE

他系ホストでのリセット不可

SSH-ERR

ホスト名称で示すホストのVMware ESXiとの通信障害

SSH-TIMEOUT

ホスト名称で示すホストのVMware ESXiからの応答がタイムアウト

VMNAME-ERR

仮想マシン名不正

VMNAME-DBL

仮想マシン名重複

NOLRSTD

リセットパス初期化失敗

cc....cc：障害になったリセットパス

　Primary：リセットパス

　ESXi：VMware ESXi接続用リセットパス

　----：リセットパスなし（パブリッククラウド環境使用時）

S：

処理を終了します。

O：

詳細コード別に，次の処置をしてください。

詳細コード

処置

SEND

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除き，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

NO SET ADDRESS

次の手順でリセットパスを回復してください。

ホスト名で示す系で，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。リセットパスが初期設定されます。

すべての系で，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行し，リセットパスの状態が正常になることを確認してください。

RESET-ERR

LPAR-RSP-FAIL

POWER-FAILURE

CTRLPTH-DOWN

主にハードウェアの異常が原因です。異常の原因を取り除き，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

SVP-TIMEOUT

HAモニタの環境設定のcpudownオペランドにsystemを指定している場合は，スイッチ＆マネジメントモジュールのクラスタ管理機能に関する設定や構成を見直してください。設定や構成に誤りがあった場合は，修正してください。

これ以外の場合は，主にハードウェアの異常が原因です。異常の原因を取り除き，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

PARTITION-ERR

主にリセットパスの設定および構成の誤りが原因です。

リセットパスの設定および構成を見直し，正しく設定をしてからHAモニタを再起動してください。

RV3000の場合は，次の原因が考えられます。

高信頼化機能を追加したvSphereを使用する場合，HAモニタのリセットパスの設定で，指定した仮想マシン名に誤りがある

HAモニタのリセットパスの設定とHA Monitor Connectorの仮想サーバの設定に，次のどちらかの矛盾がある

・HAモニタのリセットパスの設定が高信頼化機能を追加したvSphereを使用しない設定になっているが，HA Monitor Connectorの仮想サーバの設定ではvmwareパラメタがEnableに設定されている

・HAモニタのリセットパスの設定で高信頼化機能を追加したvSphereを使用する設定になっているが，HA Monitor Connectorの仮想サーバの設定ではvmwareパラメタがDisableに設定されている

SYSNAME-ERR

HOST-OVER

主にリセットパスの設定や構成の誤りが原因です。リセットパスの設定および構成を見直し，HAモニタを再起動してください。

IMPOSSIBLE

主にリセットパスの設定や構成の誤りが原因です。リセットパスの設定および構成を見直し，HAモニタを再起動してください。

パブリッククラウド環境の場合は，このメッセージの前にメッセージKAMN766-Eを出力します。メッセージKAMN766-Eを参照し，対処をしてください。

REQ-TIMEOUT

障害要因を取り除いたあと，次のどちらかの対処をしてください。

このメッセージがHAモニタ起動時または稼働中に出力された場合

リセットパスの設定や構成に誤りがあった場合は再起動してください。その他の場合は，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行し，リセットパスの状態が正常になることを確認してください。

このメッセージがリセットパスの設定コマンド（mosnetup コマンドに–resetpathオプションを指定）実行時に出力された場合

リセットパスの設定コマンドを再実行してください。

パブリッククラウド環境の場合は，このメッセージのあとにメッセージKAMN347-Eを出力します。メッセージKAMN347-Eを参照し，対処をしてください。

SSH-ERR

次の内容を見直してください。

HAモニタに設定したVMware ESXiのIPアドレス

HAモニタに設定したVMware ESXiのSSH接続用のポート番号

VMware ESXiに設定したIPアドレス

VMware ESXiに設定したSSH接続用のポート番号

HAモニタの設定に誤りがあった場合は，修正してHAモニタを再起動してください。VMware ESXiの設定に誤りがあった場合は，修正してリセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

上記に誤りがない場合は，ハードウェアやVMware ESXiの異常が原因として考えられます。異常の原因を取り除き，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

SSH-TIMEOUT

次の内容を見直してください。

HAモニタに設定したVMware ESXiのIPアドレス

HAモニタに設定したVMware ESXiのSSH接続用のポート番号

VMware ESXiに設定したIPアドレス

VMware ESXiに設定したSSH接続用のポート番号

VMware ESXiのSSH接続に関する設定※

注※　系切り替え構成内のすべての仮想マシンから，系切り替え構成内のすべてのVMwareESXiへSSH接続できることを確認してください。なお，「VMware ESXiのSSH接続に関する設定」については，マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ Linux(R)（x86）編の「VMware ESXiへのSSH接続のための設定」を参照してください。

HAモニタの起動時や稼働中の場合

HAモニタの設定に誤りがあった場合は，修正してHAモニタを再起動してください。VMware ESXiの設定に誤りがあった場合は，修正してリセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

上記に誤りがない場合は，ハードウェアやVMware ESXiの異常が原因として考えられます。異常の原因を取り除き，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

それでも対処できない場合は，リセット処理のためのプロセスが一時的にスローダウンしたおそれがあります。時間をおいてリセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

リセットパスの設定コマンド（mosnetup コマンドに–resetpathオプションを指定）実行時の場合

HAモニタの設定，およびVMware ESXiの設定に誤りがあった場合は，修正してください。誤りがない場合は，ハードウェアやVMware ESXiの異常が原因として考えられます。異常の原因を取り除き，リセットパスの設定コマンド（mosnetup コマンドに–resetpathオプションを指定）を実行してください。

正常状態に回復しない場合，システム管理者に連絡してください。

VMNAME-ERR

次の内容を見直してください。

HAモニタに設定したVMware ESXiのIPアドレス

HAモニタに設定した仮想マシン名

VMware ESXiに設定したIPアドレス

VMware ESXiに設定した自系が稼働する論理パーティションの名称

HAモニタの起動時や稼働中の場合

HAモニタの設定に誤りがあった場合は，修正してHAモニタを再起動してください。VMware ESXiの設定に誤りがあった場合は，修正してリセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

リセットパスの設定コマンド（mosnetup コマンドに–resetpathオプションを指定）実行時の場合

HAモニタの設定に誤りがあった場合は，修正してください。 それ以外の場合は，リセットパスの設定コマンド（mosnetup コマンドに–resetpathオプションを指定）を実行してください。

VMNAME-DBL

仮想マシン名が重複しないように，VMware ESXi，およびHAモニタの設定を修正して，HAモニタを再起動してください。

NOLRSTD

HAモニタの起動時や稼働中の場合

このメッセージの前に，メッセージKAMN601-Wが出力されている場合は，メッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除き，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

このメッセージの前に，メッセージKAMN601-Wが出力されていない場合は，次の内容を見直してください。

・HAモニタに設定したVMware ESXiのIPアドレス

・HAモニタに設定したVMware ESXiのSSH接続用のポート番号

・VMware ESXiに設定したIPアドレス

・VMware ESXiに設定したSSH接続用のポート番号

・VMware ESXiのSSH接続に関する設定※

HAモニタの設定に誤りがあった場合は，修正してHAモニタを再起動してください。VMware ESXiの設定に誤りがあった場合は，修正してリセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

メッセージKAMN751-I出力後にこのメッセージが出力されている場合は，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

リセットパスの設定コマンド（mosnetup コマンドに–resetpathオプションを指定）実行時の場合

このメッセージの前に，メッセージKAMN601-Wが出力されている場合は，メッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除き，リセットパスの設定コマンド（mosnetup コマンドに–resetpathオプションを指定）を実行してください。

このメッセージの前に，メッセージKAMN601-Wが出力されていない場合は，次の内容を見直してください。

・HAモニタに設定したVMware ESXiのIPアドレス

・HAモニタに設定したVMware ESXiのSSH接続用のポート番号

・VMware ESXiに設定したIPアドレス

・VMware ESXiに設定したSSH接続用のポート番号

・VMware ESXiのSSH接続に関する設定※

HAモニタの設定，およびVMware ESXiの設定に誤りがあった場合は，修正してください。

注※　系切り替え構成内の複数の仮想マシンから，系切り替え構成内の複数のVMwareESXiへSSH接続できることを確認してください。なお，「VMware ESXiのSSH接続に関する設定」については，マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ Linux(R)（x86）編の「VMware ESXiへのSSH接続のための設定」を参照してください。

KAMN625-W (AIX)

［日本語］

系切替機構の設定が変更されました。

［英語］

The definition of system switchover feature was changed.

系切替機構の設定が変更されました。次のどちらかの原因が考えられます。

HAモニタの環境設定のaddressオペランドの指定値を変更したあと，HAモニタが再起動されました。特に問題はありません。

次のどちらかの設定誤りがあります。系切り替えのときにリセットが失敗するおそれがあります。

・HAモニタの環境設定のaddressオペランドの指定値が，複数の系※で重複しています。

・HAモニタのリセットパスの環境設定コマンド（monsetupコマンド）で設定したシステムの管理システム名とパーティション名が，複数の系※で重複しています。

注※　複数の系には，リセットパスを共用する別の系切り替え構成がある場合，その系切り替え構成の系も含みます。

S：

処理を続行します。

O：

原因が1に該当する場合は，対処は不要です。

原因が2に該当する場合は，次の順序で対処してください。

設定が誤っている系が含まれる系切り替え構成のすべてのHAモニタを停止する。

手順1で停止したHAモニタのすべての系について正しく設定したあと，HAモニタを再起動する。

手順1で停止したHAモニタ以外の系も含めた，すべての系でmonrpコマンドを実行し，リセットパスの状態が正常であることを確認する。

KAMN625-W(HP-UX(IPF)，Linux(x86)，およびLinux(IPF))

［日本語］

リセットパスの設定が変更されました。

［英語］

The definition of Reset Path was changed.

リセットパスの設定が変更されました。次のどちらかの原因が考えられます。

HAモニタの環境設定のaddressオペランドの指定値を変更したあと，HAモニタが再起動されました。特に問題はありません。

次のどちらかの設定誤りがあります。系切り替えのときにリセットが失敗するおそれがあります。

・HAモニタの環境設定のaddressオペランドの指定値が，複数の系※で重複しています。

・HAモニタのリセットパスの環境設定コマンド（monsetupコマンド）で設定したシステムのパーティション名とLPAR名が，複数の系※で重複しています。

注※　複数の系には，リセットパスを共用する別の系切り替え構成がある場合，その系切り替え構成の系も含みます。

S：

処理を続行します。

O：

原因が1に該当する場合は，対処は不要です。

原因が2に該当する場合は，次の順序で対処してください。

設定が誤っている系が含まれる系切り替え構成のすべてのHAモニタを停止する。

手順1で停止したHAモニタのすべての系について正しく設定したあと，HAモニタを再起動する。

手順1で停止したHAモニタ以外の系も含めた，すべての系でmonrpコマンドを実行し，リセットパスの状態が正常であることを確認する。

KAMN626-E (E+L)

［日本語］

HAモニタのコマンドaa....aaが異常終了しました。詳細コード：bb....bb

［英語］

Command(aa....aa) of HAmonitor stopped abnormally. Error details:bb....bb

指定されたコマンドが処理中にシグナルを検出したため，子プロセスとして発行したコマンドで，エラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：詳細コード

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

HAモニタを再起動してください。

KAMN628-I (S)

［日本語］

対応するHA Boosterがないため，他系のOSパニック検知機能を使用しません。

［英語］

Since there is no corresponding HA Booster, the function that detects Operating System panic of other systems function is not used.

他系のOSパニック検知機能を使用しないでHAモニタが動作します。

S：

処理を続行します。

KAMN629-I (S)

［日本語］

ダンプデバイスが指定されていないため，他系のOSパニック検知機能を使用しません。

［英語］

Since the dump device is not specified, the function that detects Operating System panic of other systems function is not used.

他系のOSパニック検知機能を使用しないでHAモニタが動作します。

S：

処理を続行します。

KAMN635-E

［日本語］

監視パス：aa....aaでのシステムコールで異常が発生しました。リターンコード：bb....bb　詳細コード：cc....cc　システムコール名：dd....dd

［英語］

The system call for a Patrol Path:aa....aa ended abnormally. Return code:bb....bb. Error details:cc....cc. System call name:dd....dd.

監視パスの使用中にシステムコールでエラーが発生しました。詳細コードについては，対応するOSのマニュアルを参照してください。

aa....aa：障害監視パス名

bb....bb：リターンコード

cc....cc：詳細コード

dd....dd：システムコール名

S：

処理を続行します。

O：

監視パス状態表示コマンド（monpathコマンド）を実行して，監視パスの状態をチェックしてください。

KAMN639-W

［日本語］

スイッチ＆マネジメントモジュールに設定されている管理システム名が重複しています。スイッチ＆マネジメントモジュールのIPアドレス：aa....aa：bb....bb　管理システム名：cc....cc

［英語］

The system name set to Switch and Management Modules overlaps each other. IP address of the Switch and Management Module:aa....aa : bb....bb system name : cc....cc

スイッチ＆マネジメントモジュールに設定されている管理システム名が重複しています。リセットパスの設定に誤りがあるため，矛盾が生じるおそれがあります。

aa....aa：スイッチ＆マネジメントモジュールのIPアドレス

bb....bb：スイッチ＆マネジメントモジュールのIPアドレス

cc....cc：管理システム名

S：

処理を続行します。

O：

リセットパスと同じネットワークのすべてのスイッチ＆マネジメントモジュールについて，管理システム名が重複していないかどうか確認してください。誤りを取り除いた場合はすべての系のHAモニタを再起動してください。

KAMN640-E

［日本語］

監視パス：aa....aaに異常が発生しました。詳細：bb....bb

［英語］

Abnormality occurred in Patrol Path:aa....aa. Details:bb....bb.

監視パスに異常が発生しました。

aa....aa：障害監視パス名

bb....bb：詳細コード

詳細コード

意味

4

LAN回線障害

S：

処理を続行します。

O：

監視パス状態表示コマンド（monpathコマンド）を実行し，再度監視パスの状態を調査してください。調査の結果に問題がなかった場合は，マシンの高負荷，または監視パスの一時的な障害だったと判断して無視してください。問題があった場合は，システム管理者に連絡してください。

対策：

異常の原因を調査し，取り除いてください。

KAMN641-W

［日本語］

ホスト：aa....aaから監視パスの状態問い合わせメッセージの応答が送られてきません。監視パス：bb....bb

［英語］

The answer of the state inquiry message of Patrol Path is not sent from host:aa....aa. Patrol Path name:bb....bb.

監視パスでホスト名で示すホストに監視パスの状態問い合わせメッセージを送信しましたが，応答メッセージが送られてきません。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：障害監視パス名

S：

処理を続行します。

O：

監視パス状態表示コマンド（monpathコマンド）を実行し，再度監視パスの状態を調査してください。調査の結果に問題がなかった場合は，マシンの高負荷，または監視パスの一時的な障害だったと判断して無視してください。問題があった場合は，システム管理者に連絡してください。

対策：

異常の原因を調査し，取り除いてください。

KAMN642-W

［日本語］

ホスト：aa....aaからaliveメッセージが送られてきません。

［英語］

Alive message is not sent from host:aa....aa.

ホスト名で示すホストの状態監視中，監視時間の7割程度の時間が経過してもaliveメッセージが送られてきません。

aa....aa：ホスト名

S：

ホストの監視を続行します。HAモニタの環境設定のlanオペランドに，優先的に使用する監視パスが指定してある場合は，監視パスを切り替えます。aliveメッセージが送られてこない原因が監視パスではなくホストにある場合は，このメッセージを出力してから監視時間の残りの3割が経過したときに，メッセージKAMN340-Eを出力して障害処理を実行します。

O：

監視パス状態表示コマンド（monpathコマンド）を実行し，再度監視パスの状態を調査してください。調査の結果に問題がなかった場合は，マシンの高負荷，または監視パスの一時的な障害だったと判断して無視してください。問題があった場合は，システム管理者に連絡してください。

対策：

異常の原因を調査し，取り除いてください。

KAMN643-W

［日本語］

ホスト：aa....aaから問い合わせメッセージの応答が送られてきません。

［英語］

The answer of the inquiry message is not sent from host:aa....aa.

ホスト名で示すホストに問い合わせメッセージを送信しましたが，監視時間の7割程度の時間が経過しても応答メッセージが送られてきません。

aa....aa：ホスト名

S：

ホストの監視を続行します。

HAモニタの環境設定のlanオペランドに，優先的に使用する監視パスが指定してある場合は，監視パスを切り替えます。応答メッセージが送られてこない原因が監視パスではなくホストにある場合は，このメッセージを出力してから監視時間の残りの3割程度が経過したときに，メッセージKAMN340-Eを出力して障害処理を実行します。

O：

監視パス状態表示コマンド（monpathコマンド）を実行し，再度監視パスの状態を調査してください。調査の結果に問題がなかった場合は，マシンの高負荷，または監視パスの一時的な障害だったと判断して無視してください。問題があった場合は，システム管理者に連絡してください。

対策：

異常の原因を調査し，取り除いてください。

KAMN644-W

［日本語］

ホスト：aa....aaのリセットパスで異常が発生しています。詳細コード：bb....bb 障害リセットパス：cc....cc

［英語］

An error occurred in the reset path of the host:aa....aa. (details code:bb....bb, reset path:cc....cc)

ホスト名で示すホストのリセットパスが異常です。実行系の障害時，実行系のリセットが抑止され，系切り替え待ち状態となる可能性があります。このメッセージは，ユーザへの状態通知を目的として，一定間隔で出力されます。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：KAMN621-E，KAMN624-Eの詳細コードの表を参照してください。

cc....cc：詳細コードがNORSTDの場合は----（半角ハイフン四つ）が表示されます。詳細コードがNORSTD以外の場合は，KAMN624-Eの障害になったリセットパスを参照してください。

S：

処理を続行します。

O：

KAMN624-EのOの表を参照してください。

KAMN646-I (AIX)

［日本語］

ホスト：aa....aaのリセットパスが回復しました。回復系切替機構：bb....bb

［英語］

The reset path of host:aa....aa was recovered. (System switchover feature:bb....bb)

ホスト名で示すホストのリセットパスが回復しました。ただし，自ホストのリセットパスが回復した場合は，ホスト名は"OWN HOST"と表示します。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：回復した系切替機構

　Primary：系切替機構

　Secondary：交代用系切替機構

S：

処理を続行します。

KAMN646-I (Linux(x86))

［日本語］

ホスト：aa....aaのリセットパスが回復しました。回復リセットパス：bb....bb

［英語］

The reset path of host:aa....aa was recovered. (Reset Path:bb....bb)

ホスト名で示すホストのリセットパスが回復しました。ただし，自ホストのリセットパスが回復した場合は，ホスト名は"OWN HOST"と表示します。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：回復したリセットパス

　Primary：リセットパス

　ESXi：VMware ESXi接続用リセットパス

S：

処理を続行します。

KAMN647-I (Linux(x86)およびAIX)

［日本語］

ホスト：aa....aaのシステムリセットに失敗したため，共有ディスクのリザーブをします。

［英語］

The shared disk will now be reserved, because a system reset of the host:aa....aa failed.

ホスト名で示すホストのシステムリセットができなかったため，共有ディスクのリザーブをします。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN648-D (Linux(x86)およびAIX)

［日本語］

サーバ：aa....aaはシステムリセット，共有ディスクのリザーブができないため系切り替え待ち状態にします。

［英語］

The server:aa....aa changed to the Hotstandby wait state, because a system reset cannot be performed and the shared disk cannot be reserved.

サーバ識別名で示す実行サーバは，システムリセットに失敗し，かつ，サーバ対応の環境設定のscsi_deviceオペランド，またはdmmp_deviceオペランドに指定したデバイスでI/Oエラーが発生し，SCSIリザーブができないため系切り替え待ち状態にします。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

他系で実行サーバが稼働していないことを必ず確認したあと※，系切り替え待ち状態の実行サーバを待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）で実行サーバとして起動させるか，待ち状態のサーバ停止コマンド（mondeactコマンド）で停止させてください。

注※　確認しないで待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）を実行すると，他系で実行サーバが稼働していた場合に二つの実行サーバが稼働するため，共有リソースが破壊されるおそれがあります。

KAMN649-E (Linux(x86)およびAIX)

［日本語］

サーバ：aa....aaの共有ディスクがリザーブされました。

［英語］

The shared disk of server:aa....aa was reserved.

サーバ識別名で示すサーバの共有ディスクがリザーブされました。サーバを停止します。このメッセージは，共有ディスクの保護方法として，ハイブリッドフェンシングで系切り替えする場合に出力されます。

リザーブの要因は次のどちらかです。

自系のスローダウン，または監視パスの障害によって系切り替えが発生し，他系がリザーブしました。

サーバの使用する共有ディスクが，ほかのプログラムまたは運用によって，不当にリザーブされました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

障害要因を取り除き，必要に応じてサーバを起動してください。

KAMN650-E (E)

［日本語］

aa....aa system call error (bb....bb): cc....cc

［英語］

aa....aa system call error (bb....bb): cc....cc

HAモニタの関数内で発行したシステムコールでエラーが発生しました。詳細コードについては，対応するOSのマニュアルを参照してください。

aa....aa：発行したシステムコール

bb....bb：詳細コード

cc....cc：詳細コードのメッセージ

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

詳細コードを基に原因を調査してください。

KAMN651-E (E+L)(AIX)

［日本語］

HAモニタの環境確認，もしくは終了処理に失敗しました。

詳細コード：aa....aa：bb....bb：cc....cc

［英語］

The environment check or termination process of the HA monitor was failed.

Error details:aa....aa:bb....bb:cc....cc.

HAモニタの環境確認，または終了処理に失敗しました。

aa....aa：詳細コード（1桁）

詳細コード

意味

0

HAモニタのカーネルモジュールのロードに失敗しました。

1

HAモニタの初期設定に失敗しました。

2

HAモニタのカーネルモジュールのアンロードに失敗しました。

3

HAモニタの環境確認に失敗しました。

bb....bb：内部エラーコード

cc....cc：システムコールのerrno（1〜3桁）

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

次に示す対策を行ってください。

システムコールのエラー要因を取り除き，再実行してください。

詳細コードが2の場合，誤動作のおそれがあるためシステムを再起動してください。

内部エラーコードの先頭が，"habpn_regdmpdev="または，"habpn_ODMgetdmpdev_primary="の場合，HA Boosterの初期設定でエラーとなっています。

"habpn_regdmpdev="で始まる場合

HAモニタのリセットパスに指定したIPアドレスやIPアドレスのネットマスクがODMに正しく登録されていないことが考えられます。AIXのシステム管理ツール（smitコマンド）で再設定してください。設定変更後はHAモニタを再起動してください。

また，リセットパスにHA Boosterが対応していないLANアダプタを使用していることが考えられます。HA Boosterのドキュメントを参照し，対応しているLAN アダプタかどうかを確認してください。

"habpn_ODMgetdmpdev_primary="で始まる場合

HAモニタ起動時の環境変数にODMDIR環境変数が設定されていないことが考えられます。HAモニタ起動時の環境変数にODMDIR環境変数を設定してください。設定変更後はHAモニタを再起動してください。

KAMN651-E (E+L)(Linux(x86)およびLinux(IPF))

［日本語］

HAモニタの環境確認，もしくは終了処理に失敗しました。

詳細コード：aa....aa：bb....bb：cc....cc

［英語］

The environment check or termination process of the HA monitor was failed.

Error details:aa....aa:bb....bb:cc....cc.

HAモニタの環境確認，または終了処理に失敗しました。

aa....aa：詳細コード（1桁）

詳細コード

意味

4

Linux Tough Dumpサービスを使用できません。

bb....bb：内部エラーコード

cc....cc：システムコールのerrno（1〜3桁）

　詳細コードが4の場合：0

S：

処理を終了します。

O：

内部エラーコード別に，次の処置をしてください。

内部エラーコード

処置

SYSTEM_CALL

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除いたあと，HAモニタを再起動してください。

LTD_STOP

Linux Tough Dumpサービス，およびHAモニタを再起動してください。

LTD_ERROR

Linux Tough Dumpサービス，およびHAモニタを再起動してください。

また，このメッセージの前にLinux Tough Dumpサービスのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージで示されるエラー要因を取り除いたあと，Linux Tough Dumpサービス，およびHAモニタを再起動してください。

KAMN654-E

［日本語］

HAモニタの環境設定に失敗しました。

詳細コード：aa....aa：bb....bb

［英語］

The environment check process of the HA monitor was failed.

Error details:aa....aa:bb....bb

HAモニタの環境設定に失敗しました。障害調査に必要なログ情報が採取できません。

aa....aa：詳細コード（1桁）

詳細コード

意味

0

HAモニタの内部モジュールのロードに失敗しました。

1

HAモニタの内部モジュールの初期設定に失敗しました。

2

HAモニタの内部モジュールのアンロードに失敗しました。

bb....bb：内部エラーコード

S：

処理を終了します。

O：

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除いたあと，HAモニタを再起動してください。詳細コードが2の場合，誤動作のおそれがあるためシステムを再起動してください。

KAMN655-W

［日本語］

リセットパスを構成する管理サーバの冗長性が確保されていません。IPアドレス：aa....aa

［英語］

The management server in the reset path is not in a redundant configuration. IP address:aa....aa

リセットパスを構成する管理サーバのうち，主系または副系のどちらかしか動作していないため，冗長性が確保されていません。系のリセットおよび系切り替えはできますが，管理サーバの障害に備えるために冗長性を確保してください。次の原因が考えられます。

管理サーバおよびHA Monitor Connectorの未起動

管理サーバおよびHA Monitor Connectorの設定誤り

管理サーバ間の通信障害

aa....aa：HA Monitor ConnectorのIPアドレス

S：

処理を続行します。

O：

IPアドレスに示した管理サーバの状態を確認し，冗長性を確保してください。管理サーバの状態の確認および設定方法は，HA Monitor Connectorのドキュメントを参照してください。

冗長性が確保されたことをHAモニタが検知すると，KAMN656-Iメッセージが出力されます。

KAMN656-I

［日本語］

リセットパスを構成する管理サーバの冗長性が確保されました。IPアドレス：aa....aa

［英語］

The management server in the reset path is in a redundant configuration. IP address:aa....aa

リセットパスを構成する管理サーバの冗長性が確保されました。

aa....aa：HA Monitor ConnectorのIPアドレス

S：

処理を続行します。

KAMN660-E

［日本語］

ユーザコマンド：aa....aaが起動できません。

［英語］

Usercommand：aa....aa cannot start.

ユーザコマンドが実行できませんでした。

aa....aa：コマンド名

S：

処理を続行します。

O：

HAモニタの環境設定のusrcommandオペランドを確認し，起動できなかったユーザコマンドのエラーの原因を取り除いてください。

KAMN661-I (S)

［日本語］

使用方法：moninfo サーバ識別名 -p 引き継ぎ情報

moninfo サーバ識別名 -g

［英語］

Usage: moninfo alias -p inheritable information

moninfo alias -g

サーバ引き継ぎ情報設定・表示コマンド（moninfoコマンド）の実行形式が誤っているとき，メッセージKAMN021-E，またはKAMN327-Eに続いて出力されます。

S：

処理を続行します。

KAMN662-E (E)

［日本語］

aa....aaコマンドの引き継ぎ情報が不正です。

［英語］

The inheritable information of aa....aa command is improper.

コマンドに指定されたサーバ引き継ぎ情報が制限値を超えているか，または指定できない文字を含んでいます。

aa....aa：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

正しい形式でサーバ引き継ぎ情報を設定してください。

KAMN663-I (S)

［日本語］

サーバ：aa....aaに引き継ぎ情報を設定しました。

［英語］

Inheritable information was set at server:aa....aa.

サーバ引き継ぎ情報設定・表示コマンド（moninfoコマンド）で指定した引き継ぎ情報を，サーバ識別名で示すサーバに設定しました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

KAMN666-E

［日本語］

サーバ：aa....aaの共有ディスクのリザーブ消滅を検知しました。

［英語］

Removal of a shared disk reserve for the server aa....aa was detected.

サーバ識別名で示すサーバの共有ディスクのリザーブ消滅を検知しました。サーバを停止します。このメッセージは，系切り替えの方式として，共有ディスクのSCSIリザーブによる系切り替えを選択したときだけ出力されます。

リザーブ消滅の要因は次のどちらかです。

自系のスローダウン，または監視パスの障害によって，系切り替えが発生し，他系がリザーブしました。

サーバが使用する共有ディスクが，ほかのプログラムまたは運用によって，不当にリザーブされました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

障害の原因を取り除き，必要に応じてサーバを再起動してください。

KAMN667-I (S)

［日本語］

リセットパスを使用していません。

［英語］

No reset path is being used.

リセットパスを使用していないため，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）は使用できません。

S：

処理を続行します。

KAMN671-E

［日本語］

リセットパスに，自系のホストアドレスの設定ができません（HRA障害）。障害リセットパス名：aa....aa

［英語］

Own host address cannot be set at a reset path. Reset path name:aa....aa

次の原因で，HRAに対する自系のホストアドレスの設定時に，障害が発生しました。

処理中にシグナルを検出しました。

デバイスに異常があります。

aa....aa：障害リセットパス名

S：

処理を続行します。

O：

SP状態表示コマンド（monspコマンド）を実行してリセットパスの状態を確認してください。障害がある場合は障害を取り除いてから，HAモニタを再起動してください。

KAMN672-E

［日本語］

リセットパスがオープンできません。障害リセットパス名：aa....aa　詳細コード：bb....bb

［英語］

Reset path cannot be opened. Reset path name:aa....aa Error details:bb....bb

次の原因で，リセットパスのオープンに失敗しました。

リセットパス用のスペシャルファイルがありません。

スロットに，リセットパス用のアダプタがありません。

リセットパスの詳細情報が設定されていません。

詳細コードについては，対応するOSのマニュアルを参照してください。

aa....aa：障害リセットパス名

bb....bb：詳細コード（1〜2桁）

S：

処理を続行します。

O：

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除いたあと，HAモニタを再起動してください。

KAMN673-E

［日本語］

リセットパスに指定されたスペシャルファイルがありません。障害リセットパス名：aa....aa

［英語］

There is not a special file specified for a reset path. Path name:aa....aa.

リセットパスに指定されたスペシャルファイルがありません。

aa....aa：障害リセットパス名

S：

処理を続行します。

O：

HAモニタの環境設定コマンド（monsetupコマンド）で，リセットパスの設定が正しいかどうかを確認してください。正しい場合には，システム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前に出力されるエラーメッセージを基に，原因を調査してください。

KAMN675-E

［日本語］

リセットパス：aa....aaでのシステムコールで異常が発生しました。リターンコード：bb....bb　詳細コード：cc....cc　システムコール名（異常が発生した関数名）：dd....dd (ee....ee)

［英語］

The system call for a reset path:aa....aa ended abnormally. Return code:bb....bb Error details:cc....cc System call name: (Functional name):dd....dd(ee....ee)

リセットパスの使用中にシステムコールでエラーが発生しました。詳細コードについては，対応するOSのマニュアルを参照してください。

aa....aa：障害リセットパス名

bb....bb：リターンコード

cc....cc：詳細コード

dd....dd：システムコール名

ee....ee：異常が発生した関数名

S：

処理を続行します。

O：

SP状態表示コマンド（monspコマンド）を実行して，リセットパスの状態を確認してください。

KAMN676-E

［日本語］

システムリセット手順ファイル aa....aaの読み込みでエラーが発生しました。

ホスト bb....bbはシステムリセットできません。

［英語］

An error occurred in reading system reset procedure file 'aa....aa'.

The host bb....bb cannot be system reset.

ホストに対応するリセット手順ファイルの読み込みに失敗しました。

aa....aa：リセット手順ファイル名

bb....bb：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

リセット手順ファイルのアクセス権限が正しいかどうかを確認し，必要に応じて修正してください。

KAMN677-E

［日本語］

システムリセット手順ファイル aa....aaの内容に誤りがあります。

ホスト bb....bbはシステムリセットできません。

［英語］

The system reset procedure file 'aa....aa' has some syntax errors.

The host bb....bb cannot be system reset.

ホストに対応するリセット手順ファイルの内容に誤りがあるため読み込みできません。

aa....aa：リセット手順ファイル名

bb....bb：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

リセット手順ファイルの記述内容に誤りがないかどうかを確認し，必要に応じて修正してください。

KAMN678-E

［日本語］

使用可能なシステムリセット手順ファイルが一つもありません。

ホスト aa....aaはシステムリセットできません。

［英語］

There is no available system reset procedure file.

The host aa....aa cannot be system reset.

必要なリセット手順ファイルが見つからないため，該当ホストはシステムリセットできません。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

HAモニタのリセット手順ファイルが/opt/hitachi/HAmon/etcディレクトリにあるかどうかを確認してください。なければ，リセット手順ファイルを作成してください。

KAMN679-E (HP-UX(PA-RISC))

［日本語］

システムリセット手順ファイル aa....aaの定義の中にGSPとの最終応答を示すデータがありません。ホスト bb....bbはシステムリセットできません。

［英語］

The GSP final communication data is not defined in system reset procedure file 'aa....aa'. The host bb....bb cannot be system reset.

定義されたシステムリセット手順の中に，HAモニタがリセット処理の完了を認識するための最終通信データの定義がありません。そのため，該当ホストはシステムリセットできません。

aa....aa：リセット手順ファイル名

bb....bb：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

HAモニタのリセット手順ファイルの中に"RF"タグで定義されたレコードがあるかどうかを確認してください。なければ，リセット手順ファイルを作成してください。

KAMN679-E (HP-UX(IPF)およびLinux(IPF))

［日本語］

システムリセット手順ファイル aa....aa の定義の中にMPとの最終応答を示すデータがありません。ホスト bb....bb はシステムリセットできません。

［英語］

The MP final communication data is not defined in system reset procedure file 'aa....aa'. The host bb....bb cannot be system reset.

定義されたシステムリセット手順の中に，HAモニタがリセット処理の完了を認識するための最終通信データの定義がありません。そのため，該当ホストはシステムリセットできません。

aa....aa：リセット手順ファイル名

bb....bb：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

HAモニタのリセット手順ファイルの中に"RF"タグで定義されたレコードがあるかどうかを確認してください。なければ，リセット手順ファイルを作成してください。

KAMN680-E (HP-UX(PA-RISC))

［日本語］

システムリセット手順ファイル aa....aa の定義の中にGSPのプロンプト文字列の定義がありません。ホスト bb....bb はシステムリセットできません。

［英語］

The GSP prompt string data is not defined in system reset procedure file 'aa....aa'. The host bb....bb cannot be system reset.

定義されたシステムリセット手順の中に，HAモニタがGSPとの通信に使用するプロンプト文字列の定義がありません。そのため，該当ホストはシステムリセットできません。

aa....aa：リセット手順ファイル名

bb....bb：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

HAモニタのリセット手順ファイルの中に"PROMPT"タグで定義されたレコードがあるかどうかを確認してください。なければ，リセット手順ファイルを作成してください。

KAMN680-E (HP-UX(IPF)およびLinux(IPF))

［日本語］

システムリセット手順ファイル aa....aa の定義の中にMPのプロンプト文字列の定義がありません。ホスト bb....bb はシステムリセットできません。

［英語］

The MP prompt string data is not defined in system reset procedure file 'aa....aa'. The host bb....bb cannot be system reset.

定義されたシステムリセット手順の中に，HAモニタがMPとの通信に使用するプロンプト文字列の定義がありません。そのため，該当ホストはシステムリセットできません。

aa....aa：リセット手順ファイル名

bb....bb：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

HAモニタのリセット手順ファイルの中に"PROMPT"タグで定義されたレコードがあるかどうかを確認してください。なければ，リセット手順ファイルを作成してください。

KAMN681-E (HP-UX(PA-RISC))

［日本語］

システムリセット手順ファイル aa....aaの中にGSPのリセットコマンド文字列の定義がありません。ホスト bb....bbはシステムリセットできません。

［英語］

The GSP reset command string data is not defined in system reset procedure file 'aa....aa'. The host bb....bb cannot be system reset.

定義されたシステムリセット手順の中に，HAモニタがGSPとの通信に使用するリセットコマンド文字列の定義がありません。そのため，該当ホストはシステムリセットできません。

aa....aa：リセット手順ファイル名

bb....bb：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

HAモニタのリセット手順ファイルの中に"RSTCMD"タグで定義されたレコードがあるかどうかを確認してください。なければ，リセット手順ファイルを作成してください。

KAMN681-E (HP-UX(IPF)およびLinux(IPF))

［日本語］

システムリセット手順ファイル aa....aa の定義の中にMPのリセットコマンド文字列の定義がありません。ホスト bb....bb はシステムリセットできません。

［英語］

The MP reset command string data is not defined in system reset procedure file 'aa....aa'. The host bb....bb cannot be system reset.

定義されたシステムリセット手順の中に，HAモニタがMPとの通信に使用するリセットコマンド文字列の定義がありません。そのため，該当ホストはシステムリセットできません。

aa....aa：リセット手順ファイル名

bb....bb：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

HAモニタのリセット手順ファイルの中に"RSTCMD"タグで定義されたレコードがあるかどうかを確認してください。なければ，リセット手順ファイルを作成してください。

KAMN682-E

［日本語］

自系をリセットできる状態にできませんでした。

［英語］

Own host could not be set to a state where it can be reset.

シリアルポートの設定やシステムの異常によって自系をリセット可能な状態にできませんでした。原因によってはこのメッセージが複数出力されることがあります。

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前にKAMN673-Eが出力された場合や，シリアルポートの設定直後にこのメッセージが出力される場合は，シリアルポートの設定に誤りがあることが考えられます。再度シリアルポートの設定をしてください。

KAMN683-E

［日本語］

システムリセット手順ファイル aa....aa に定義されているＳＰＮタグは本システムでは使用できません。ホスト bb....bb はシステムリセットできません。

［英語］

The 'SPN' tag defined in system reset procedure file 'aa....aa' is not available on this system. The host bb....bb cannot be system reset.

定義されたシステムリセット手順の中にnPartitionシステムのパーティション番号を送信する"SPN"タグの指定がされているが，稼働中のシステムがnPartitionシステムではない，またはパーティション番号の取得に失敗したため該当ホストはシステムリセットできません。

aa....aa：リセット手順ファイル名

bb....bb：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

リセット手順ファイルの中の"SPN"タグの定義を削除するか，パーティション番号を確認し，正しく修正してください。

KAMN684-E (AIX)

［日本語］

自系ＨＡモニタの異常を検知しました。自系はシステムリセットできません。

原因コード：aa....aa

［英語］

Abnormality of HAmonitor in the own host was detected. Own host cannot be system reset.

Error details:aa....aa

原因コードに示す自系HAモニタの異常を検知したため自系はシステムリセットすることも，システムリセットされることもできません。

aa....aa：原因コード

原因コード

意味

ATTACH

デーモン起動失敗

PIPE

pipeシステムコールエラー

FORK

forkシステムコールエラー

CONNECT

通信エラー

NOEXIST

デーモン異常終了

S：

処理を続行します。

O：

このメッセージの前にメッセージKAMN601-Wが出力されている場合，そのメッセージで示されるシステムコールのエラー要因を取り除き，SP状態表示コマンド（monspコマンド）を実行してください。

このメッセージの前にメッセージKAMN624-Eが出力されている場合，そのメッセージで示される詳細コードのエラー要因を取り除き，SP状態表示コマンド（monspコマンド）を実行してください。

KAMN684-E(HP-UX(IPF)，Linux(x86)，およびLinux(IPF))

［日本語］

自系ＨＡモニタの異常を検知しました。自系はシステムリセットできません。

原因コード：aa....aa

［英語］

Abnormality of HAmonitor in the own host was detected. Own host cannot be system reset.

Error details:aa....aa

原因コードに示す自系HAモニタの異常を検知したため自系はシステムリセットすることも，システムリセットされることもできません。

aa....aa：原因コード

原因コード

意味

ATTACH

デーモン起動失敗

PIPE

pipeシステムコールエラー

FORK

forkシステムコールエラー

CONNECT

通信エラー

NOEXIST

デーモン異常終了

S：

処理を続行します。

O：

原因コードがPIPEの場合，およびそれ以外の場合で対処が異なります。

原因コードがPIPEの場合は次の対処をしてください。

HAモニタの環境設定コマンド（monsetupコマンド）でリセットパスの設定をしていないおそれがあります。リセットパスの設定を確認してください。リセットパスの設定をしていない場合，HAモニタを正常終了させてからHAモニタの環境設定コマンド（monsetupコマンド）でリセットパスの設定をし，HAモニタを再起動してください。

なお，このメッセージの出力前に，メッセージKAMN601-Wが出力されていて，「発行したシステムコールがbind」である場合は，要因は次のどちらかです。

・リセットパスの設定で「リセットパスのポート番号」に指定しているポート番号は，監視パスで使用しているポート番号と重複しているか，または，既に他のプログラムが使用中です。未使用の番号を指定してください。リセットパスの設定および，構成を見直し，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

・リセットパスの設定コマンド（monsetupコマンドに -resetpathオプションを指定）を実行中に，HAモニタを起動しました。リセットパスの設定中にHAモニタを起動しないでください。リセットパスの設定を完了させてから，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

原因コードがPIPE以外の場合は次の対処をしてください。

このメッセージの前にメッセージKAMN601-Wが出力されている場合，そのメッセージで示されるシステムコールのエラー要因を取り除き，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

このメッセージの前にメッセージKAMN624-Eが出力されている場合，そのメッセージで示される詳細コードのエラー要因を取り除き，リセットパス状態表示コマンド（monrpコマンド）を実行してください。

KAMN685-W

［日本語］

ホスト：aa....aaと接続しましたが，自系とリセットパスの構成が異なります。

［英語］

The definition of host(aa....aa)'s Reset Path is different from own host's definition.

ホスト名で示すホストと接続しましたが，自系とリセットパスの構成が異なるため，このホストに対してシステムリセットができません。リセットパスにスイッチ＆マネジメントモジュールを使用している場合，HAモニタの環境設定コマンド（monsetupコマンド）を使用してリセットパスの設定をしていないおそれがあります。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

リセットパスの設定を確認し，誤りを修正したあと，HAモニタを再起動してください。

KAMN686-W

［日本語］

スイッチ＆マネジメントモジュールの機能が使用できません。詳細コード：aa....aa

［英語］

The function of Switch and Management Module cannot be used. Details : aa....aa

自系のスイッチ＆マネジメントモジュールから，使用できない機能があることを通知されました。

aa....aa：詳細コード

詳細コード

意味

CLUSTER-MANAGER

スイッチ＆マネジメントモジュールのクラスタ管理機能が無効な状態になっています。

S：

処理を続行します。

O：

詳細コード別に，次の処置をしてください。

詳細コード

意味

CLUSTER-MANAGER

自系のスイッチ＆マネジメントモジュールのクラスタ管理機能の設定および構成を見直し，誤りがあった場合は修正してください。

KAMN689-E (HP-UX(PA-RISC))

［日本語］

GSPに接続できませんでした。ホスト aa....aa はシステムリセットできません。

［英語］

Unable to connect GSP. The host aa....aa cannot be system reset.

他系ホストと接続しましたが，該当ホストのGSPに接続できなかったため，該当ホストはシステムリセットできません。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

LANケーブルの接続や，GSPの設定が外部からのログインを許可しない設定になっていないか確認してください。

KAMN689-E (HP-UX(IPF)およびLinux(IPF))

［日本語］

MPに接続できませんでした。ホスト aa....aa はシステムリセットできません。

［英語］

Unable to connect MP. The host aa....aa cannot be system reset.

他系ホストと接続しましたが，該当ホストのMPに接続できなかったため，該当ホストはシステムリセットできません。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

LANケーブルの接続や，MPの設定が外部からのログインを許可しない設定になっていないか確認し，ログインを許可する設定にしてください。

KAMN690-W

［日本語］

aa....aaコマンドで異常が発生しました。

コマンド出力メッセージ：'bb....bb'

［英語］

An error occurred in the aa....aa command.

Command output details:'bb....bb'

HAモニタの関数内で発行したOSのコマンドでエラーが発生しました。出力メッセージの詳細については，各OSのマニュアルを参照してください。

aa....aa：発行したコマンド

bb....bb：コマンドが出力したメッセージ（空の場合もあります）

S：

処理を続行します。

対策：

出力されたメッセージを基にエラー原因を調査し，障害の原因を取り除いてください。

KAMN693-W

［日本語］

aa....aaを強制的にvaryonしました。

［英語］

A forced varyon was executed to aa....aa.

デバイス名称で示すボリュームグループに対して強制varyonを実行しました。

aa....aa：デバイス名称

S：

処理を続行します。

O：

必要に応じてデバイスの状態を確認してください。

KAMN694-W

［日本語］

aa....aaを強制的にvaryonできません。

［英語］

A forced varyon cannot be executed to aa....aa.

デバイス名称で示すボリュームグループに対して強制varyonを実行できませんでした。

aa....aa：デバイス名称

S：

処理を続行します。

O：

必要に応じてデバイスの状態を確認してください。

KAMN695-I

［日本語］

他系のOSパニック検知機能を有効化しました。

［英語］

The function that detects Operating System panic of other systems was enabled.

他系のOSパニック検知機能を有効化しました。他系のOSパニック検知機能を使用してHAモニタが動作します。

S：

処理を続行します。

KAMN696-W

［日本語］

他系のOSパニック検知機能を有効化できませんでした。原因コード：aa....aa

［英語］

The function that detects Operating System panic of other systems was not enabled. Cause code:aa....aa

他系のOSパニック検知機能を使用しないでHAモニタが動作します。

aa....aa：原因コード

原因コード

意味

SYSTEM_CALL

システムコールのエラー

LTD_STOP

Linux Tough Dumpサービスが未起動

LTD_ERROR

Linux Tough Dumpサービスのエラー

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

原因コード別に，次の処置をしてください。

原因コード

処置

SYSTEM_CALL

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除いたあと，HAモニタを再起動してください。

LTD_STOP

Linux Tough Dumpサービス，およびHAモニタを再起動してください。

LTD_ERROR

このメッセージの前に出力されているOS障害通知機能のメッセージを基にエラー要因を調査してください。エラー要因を取り除いたあと，Linux Tough Dumpサービス，およびHAモニタを再起動してください。

なお，OS障害通知機能のメッセージについては，Linux Tough Dumpのドキュメントを参照してください。

KAMN699-I

［日本語］

Linux Tough Dumpサービスを使用します。

［英語］

The function that Linux Tough Dump Service is used.

Linux Tough Dumpサービスを使用します。系障害時にシステムダンプを取得できます。

他系のOSパニック検知機能を使用できる場合は，他系のOSパニック検知機能を使用してHAモニタが動作します。

S：

処理を続行します。

2.8　KAMN700〜KAMN799

KAMN701-I

［日本語］

trb_mtb_malloc関数は既に発行されているため，この関数は受け付けません。

［英語］

Because it is already published, the trb_mtb_malloc function rejects.

モジュールトレースバッファ確保関数（trb_mtb_malloc）はすでに発行されていてバッファは確保されています。この関数の発行は受け付けられません。

S：

処理を続行します。

KAMN702-W

［日本語］

モジュールトレース情報取得に必要な作業領域を確保できません。モジュールトレース情報を取得できません。

［英語］

Because a module trace buffer cannot be gotten, module trace information stops.

メモリが不足したため，モジュールトレースバッファを取得するのに必要な作業領域を確保できないので，モジュールトレース情報を取得できません。

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前に出力されるエラーメッセージを基に，原因を調査してください。

KAMN703-I (S+L)

［日本語］

ホスト：aa....aaを強制停止します。

［英語］

Performing a forced stop on host:aa....aa.

ホスト名で示すホストを強制停止します。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN705-W (E+L)

［日本語］

ホスト：aa....aaのHAモニタは詳細コードで示す機能をサポートしていません。詳細コード：bb....bb

［英語］

The HAmonitor on host:aa....aa does not support the functions shown in the detailed code. Detailed code:bb....bb.

ホスト名で示すホストのHAモニタは，詳細コードで示す機能を使用できません。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：詳細コード

詳細コード

機能名

FORCIBLY_STOP

強制系切り替え

S：

詳細コード別に，次のとおりです。

詳細コード

処置

FORCIBLY_STOP

系障害時の系切り替え処理を開始します。

O：

詳細コード別に，次の処置をしてください。

詳細コード

処置

FORCIBLY_STOP

系のリセットを使用している場合

対処不要です。

共有ディスクのSCSIリザーブを使用している場合

系切り替え元のOSが停止していないときはOSを停止してください。

LANの通信可否による系切り替え制御を使用している場合

系切り替え元のOSが停止していないときはOSを停止してください。

ハイブリッドフェンシングを使用している場合

系切り替え元のOSが停止していないときはOSを停止してください。

KAMN706-E (E+L)

［日本語］

グループ：aa....aaは実行サーバが稼働するホストが複数存在するため，強制系切り替えできる状態ではありません。

［英語］

Forced system switchover cannot be performed in the current state, because there are online servers running on more than one host in group:aa....aa.

グループ名で示すグループは，実行サーバが稼働するホストが複数存在するため，強制系切り替えできる状態ではありません。

aa....aa：グループ名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

グループ名で示すグループ内のサーバで，系切り替えをして業務を継続したいサーバを指定し，コマンドを再実行してください。

KAMN707-E (E+L)

［日本語］

サーバ：aa....aaとペアになるサーバが存在しません。bb....bbコマンドは実行できません。

［英語］

The server paired with server:aa....aa does not exist. The bb....bb command cannot be executed.

サーバ識別名で示すサーバとペアになるサーバが存在しないため，コマンド名で示すコマンドは実行できません。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

ペアとなっているサーバ識別名を指定して，コマンドを再実行してください。

KAMN708-I

［日本語］

ホスト：aa....aaの強制系切り替え要求を受けました。

［英語］

A request was received for forced system switchover of host:aa....aa.

ホスト名で示すホストの強制系切り替え要求を受けました。このメッセージは，強制系切り替えする場合に出力されます。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN717-E

［日本語］

ＪＰ１イベント通知に失敗しました。イベントＩＤ＝aa....aa メッセージＩＤ＝bb....bb 関数名＝cc....cc 状態コード＝dd....dd

［英語］

Failed to JP1 event notification. Event-ID=aa....aa Message-ID=bb....bb Function-name=cc....cc Status=dd....dd

JP1イベント通知に失敗しました。JP1イベントは通知されません。

aa....aa：通知しようとしたイベントのID

bb....bb：通知しようとしたイベントに対応するHAモニタのメッセージID

cc....cc：エラーの発生した関数名

dd....dd：状態コード

状態コード

意味

NO_LIBRARY

ライブラリが見つかりません。

CONNECT_ERROR

JP1/Baseと接続できません。

MAXOPEN

ファイルオープン数が限界を超えました。

NO_MEMORY

メモリが不足しています。

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

次の表の回避策を参考に障害を取り除いてください。次の表の状態コード以外が出力された場合は，必要に応じて情報を集めてください。

状態コード

処置

NO_LIBRARY

JP1/Baseがインストールされていないおそれがあります。

インストール後，HAモニタを再起動してください。

CONNECT_ERROR

JP1/Baseが起動されていないおそれがあります。

JP1/Baseを起動してください。

MAXOPEN

カーネルパラメタを見直し，HAモニタを再起動してください。

NO_MEMORY

システムに十分なメモリが割り当てられているか見直してください。

KAMN723-E

［日本語］

共有ディスクのデータ保護方法の設定に誤りがあります。

［英語］

The data protection method setting for the shared disk is invalid.

サーバ対応の環境設定にscsi_deviceオペランド，またはdmmp_deviceオペランドが指定されていますが，HAモニタの環境設定のfence_scsiオペランドにuseが指定されていません。

S：

起動処理を中止します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

定義を修正したあと，HAモニタを再起動してください。

KAMN724-E

［日本語］

定義ファイル：sysdef function定義文のaddressオペランドに0は指定できません。

［英語］

0 cannot be set for the address operand of the function statement in the sysdef definition file.

HAモニタの環境設定で，fence_scsiオペランドにuseが指定されているため，addressオペランドに0を指定できません。

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

HAモニタの環境設定のaddressオペランドに，1以上を指定してください。

KAMN725-W (E+L)(Linux(x86))

［日本語］

デバイス：aa....aaでのSCSIコマンドの実行で異常が発生しました。詳細コード：bb....bb サーバ：cc....cc ホストアドレス：dd....dd(0xee....ee)

［英語］

Execution of the SCSI command on the device aa....aa ended abnormally. (details code: bb....bb, server: cc....cc, host address: dd....dd (0xee....ee))

デバイスaa....aaで，SCSIコマンドの実行エラーが発生しました。bb....bbがOPEN，またはIOCTLの場合は，このメッセージの前にメッセージKAMN601-Wが出力されます。

aa....aa：サーバ対応の環境設定のオペランドに指定した，障害が発生したデバイス名

デバイス名の詳細は，次の表を参照してください。

オペランド名

環境

デバイス名

scsi_device

マルチパスソフトウェアがHDLM

HDLMの論理デバイス名。

VMware ESXiでの仮想化環境

シンボリックリンク名。

KVMでの仮想化環境

上記以外

dmmp_device

マルチパスソフトウェアがDMMP

DMMPの論理デバイス名。

DMMPの論理デバイス名の後ろには「(/dev/xxx)」が出力されます。xxxは障害が発生したパス名です。

bb....bb：詳細コード

詳細コード

意味

OPEN

aa....aaのオープンに失敗しました。aa....aaがありません。

IOCTL

aa....aaは，SCSIリザーブに対応していません。

ALREADY-RESERVATION

aa....aaが，すでにリザーブされています。または，系切り替えによって他系にリザーブされました。

IO-ERR

aa....aaで，I/Oエラーが発生しました。

cc....cc：aa....aaの共有ディスクを使用しているサーバのサーバ識別名

dd....dd：詳細コード別に，次の内容が表示されます。

詳細コード

表示内容

OPEN

*

IOCTL

ALREADY-RESERVATION

ディスクをリザーブしている系のホストアドレス

IO-ERR

自系のホストアドレス（ただし，monscsiclrコマンドによって出力された場合は，99999999固定）

ee....ee：詳細コード別に，次の内容が表示されます。

詳細コード

表示内容

OPEN

*

IOCTL

ALREADY-RESERVATION

dd....ddに表示された内容が，16進数で表示されます。対策時に実行するsg_persistコマンドの指定キーとなります。

IO-ERR

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

詳細コード別に，次の処置をしてください。

詳細コード

処置

OPEN

scsi_deviceオペランドに，シンボリックリンク，またはHDLMの論理デバイス名を指定してください。または，dmmp_deviceオペランドに，マルチパスソフトウェア（DMMP）の論理デバイス名を指定してください。

IOCTL

scsi_deviceオペランドに，SCSIリザーブに対応した共有ディスクのシンボリックリンク，またはHDLMの論理デバイス名を設定してください。または，dmmp_deviceオペランドに，DMMPの論理デバイス名を指定してください。

ALREADY-RESERVATION

次に示す運用，または事象のあとに実行サーバを起動した場合，この詳細コードが出力され，実行サーバの起動に失敗します。この場合，リザーブ解除コマンド（monscsiclrコマンド）を実行するか，またはマニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ Linux(R)（x86）編のリザーブを解放しないサーバの対処に関する記述を参照し，手順に従ってリザーブを解除したあとで，実行サーバを再起動してください。

実行サーバを停止したときに，I/Oエラーなどの要因でリザーブを解除できなかった（KAMN726-Eメッセージを出力）

待機サーバが未起動の場合など，系切り替えできない状態で実行系の系障害が発生した

実行サーバが稼働したままOSをシャットダウンした

系障害で系切り替えをしたとき，障害となった系および待機サーバを起動する前に実行サーバを停止した

これらの運用，または事象に該当しない場合は，マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ Linux(R)（x86）編の共有ディスクのデバイス障害の対処に関する記述を参照し，手順に従って対策してください。

IO-ERR

マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ Linux(R)（x86）編の共有ディスクのデバイス障害の対処に関する記述を参照し，手順に従って対策してください。

KVMによる仮想化環境の場合は，マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ Linux(R)（x86）編のKVMの設定に関する記述を参照し，設定が誤っていないか確認してください。

KAMN725-W (E+L)(AIX)

［日本語］

デバイス：aa....aaでのSCSIコマンドの実行で異常が発生しました。詳細コード：bb....bb サーバ：cc....cc ホストアドレス：dd....dd(0xee....ee)

［英語］

Execution of the SCSI command on the device aa....aa ended abnormally. (details code: bb....bb, server: cc....cc, host address: dd....dd (0xee....ee))

デバイスaa....aaで，SCSIコマンドの実行エラーが発生しました。bb....bbがOPEN，またはIOCTLの場合は，このメッセージの前にメッセージKAMN601-Wが出力されます。

aa....aa：サーバ対応の環境設定のオペランドに指定した，障害が発生したデバイス名

デバイス名の詳細は，次の表を参照してください。

オペランド名

環境

デバイス名

scsi_device

マルチパスソフトウェアがHDLM

サーバ対応の環境設定のscsi_deviceオペランドに指定したHDLMの論理デバイス名。

上記以外

物理デバイス名。

bb....bb：詳細コード

詳細コード

意味

OPEN

aa....aaのオープンに失敗しました。aa....aaがありません。

IOCTL

aa....aaは，SCSIリザーブに対応していません。

ALREADY-RESERVATION

aa....aaが，すでにリザーブされています。または，系切り替えによって他系にリザーブされました。

IO-ERR

aa....aaで，I/Oエラーが発生しました。

cc....cc：aa....aaの共有ディスクを使用しているサーバのサーバ識別名

dd....dd：詳細コード別に，次の内容が表示されます。

詳細コード

表示内容

OPEN

*

IOCTL

ALREADY-RESERVATION

ディスクをリザーブしている系のホストアドレス

IO-ERR

自系のホストアドレス（ただし，monscsiclrコマンドによって出力された場合は，99999999固定）

ee....ee：詳細コードがALREADY-RESERVATIONまたはIO-ERRの場合は，dd....ddが16進数で表示されます。詳細コードがOPENまたはIOCTLの場合は「*」が表示されます。

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

詳細コード別に，次の処置をしてください。

詳細コード

処置

OPEN

scsi_deviceオペランドに，物理デバイス名，またはHDLMの論理デバイス名を指定してください。

IOCTL

scsi_deviceオペランドに，SCSIリザーブに対応した共有ディスクの物理デバイス名，またはHDLMの論理デバイス名を設定してください。

ALREADY-RESERVATION

次に示す運用，または事象のあとに実行サーバを起動した場合，この詳細コードが出力され，実行サーバの起動に失敗します。この場合，リザーブ解除コマンド（monscsiclrコマンド）を実行してリザーブを解除してから，実行サーバを再起動してください。

実行サーバを停止したときに，I/Oエラーなどの要因でリザーブを解除できなかった（KAMN726-Eメッセージを出力）

待機サーバが未起動の場合など，系切り替えできない状態で実行系の系障害が発生した

実行サーバが稼働したままOSをシャットダウンした

系障害で系切り替えをしたとき，障害となった系および待機サーバを起動する前に実行サーバを停止した

これらの運用，または事象に該当しない場合は，マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ AIX(R)編の共有ディスクのデバイス障害の対処に関する記述を参照し，手順に従って対策してください。

IO-ERR

状況によって，必要な処置が異なります。処置しないで実行サーバを起動したときは，実行サーバの起動に失敗します。

ユーザの操作によってディスクリザーブ（オプションなしでvaryonvgコマンドを実行）している場合，またはシステム起動時に自動でボリュームグループが活動化するようにOSで設定（auto_on属性がy）されている場合

ボリュームグループ活動化によるリザーブを解除してください。

HAモニタ以外のプログラムがリザーブしている場合

HAモニタ以外のプログラムのリザーブを解除してください。

上記以外の場合

マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ AIX(R)編の共有ディスクのデバイス障害の対処に関する記述を参照し，手順に従って対策してください。

KAMN726-E (E+L)(Linux(x86))

［日本語］

デバイス：aa....aaに対応するすべてのパスで異常が発生しました。

［英語］

Errors occurred on all the paths to the device aa....aa.

デバイスaa....aaに対応するすべてのパスで異常が発生しました。このメッセージの前にメッセージKAMN725-Wが出力されます。

aa....aa：サーバ対応の環境設定のオペランドに指定した，障害が発生したデバイス名

デバイス名の詳細は，次の表を参照してください。

オペランド名

環境

デバイス名

scsi_device

マルチパスソフトウェアがHDLM

HDLMの論理デバイス名。

VMware ESXiでの仮想化環境

シンボリックリンク名。

KVMでの仮想化環境

上記以外

dmmp_device

マルチパスソフトウェアがDMMP

DMMPの論理デバイス名。

DMMPの論理デバイス名の後ろには「(/dev/xxx)」が出力されます。xxxは障害が発生したパス名です。パス名には，同じDMMPの論理デバイスに対応する物理パスの中で，メッセージKAMN726-Eの直前に出力されたメッセージKAMN725-Wのパス名が出力されます。

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前に出力されているメッセージKAMN725-Wを参照し，原因を取り除いてください。

KAMN726-E (E+L)(AIX)

［日本語］

デバイス：aa....aaに対応するすべてのパスで異常が発生しました。

［英語］

Errors occurred on all the paths to the device aa....aa.

デバイスaa....aaに対応するすべてのパスで異常が発生しました。このメッセージの前にメッセージKAMN725-Wが出力されます。

aa....aa：サーバ対応の環境設定のオペランドに指定した，障害が発生したデバイス名

デバイス名の詳細は，次の表を参照してください。

オペランド名

環境

デバイス名

scsi_device

マルチパスソフトウェアがHDLM

サーバ対応の環境設定のscsi_deviceオペランドに指定したHDLM論理デバイス名。

上記以外

サーバ対応の環境設定のscsi_deviceオペランドに指定した物理デバイス名。

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前に出力されているメッセージKAMN725-Wを参照し，原因を取り除いてください。

KAMN727-I (Linux(x86))

［日本語］

デバイス：aa....aaの回復を検知しました。 詳細コード：bb....bb サーバ：cc....cc

［英語］

Recovery of the device aa....aa was detected. (details code: bb....bb, server: cc....cc)

SCSIコマンドの実行で障害が発生していた，デバイスaa....aaの回復を検知しました。

aa....aa：サーバ対応の環境設定のオペランドに指定した，障害が発生したデバイス名

デバイス名の詳細は，次の表を参照してください。

オペランド名

環境

デバイス名

scsi_device

マルチパスソフトウェアがHDLM

HDLMの論理デバイス名。

VMware ESXiでの仮想化環境

シンボリックリンク名。

KVMでの仮想化環境

上記以外

dmmp_device

マルチパスソフトウェアがDMMP

DMMPの論理デバイス名。

DMMPの論理デバイス名の後ろには「(/dev/xxx)」が出力されます。xxxは障害が発生したパス名です。

bb....bb：詳細コード

詳細コード

意味

STANDBY_CHECK

待機サーバで定期的に実施する共有ディスクのパスの状況のチェック処理で障害の回復を検知しました。

ONLINE_CHECK

実行サーバ稼働中に定期的に実施する共有ディスクのリザーブのチェック処理で障害の回復を検知しました。

ONLINE_CHECK(NO_KEY)

実行サーバ稼働中に定期的に実施する共有ディスクのリザーブのチェック処理で障害の回復を検知しましたが，回復したパスはディスクの更新ができない状態です。

cc....cc：aa....aaの共有ディスクを使用しているサーバのサーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

詳細コード別に，次の処置をしてください。

詳細コード

処置

STANDBY_CHECK

マルチパス構成の場合は，HDLM，DMMP，またはHFC-PCMのコマンドを実行してパスの状態を確認してください。オンライン状態に回復（フェイルバック）していない場合は，HDLM，DMMP，またはHFC-PCMのコマンドを使用してオンライン状態に回復（フェイルバック）してください。

マルチパス構成を使用していない場合は，処置は不要です。

ONLINE_CHECK

ONLINE_CHECK(NO_KEY)

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN725-Wの内容を参照して，マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ Linux(R)（x86）編の共有ディスクのデバイス障害の対処に関する記述を参照し，手順に従って対策してください。

KAMN727-I (AIX)

［日本語］

デバイス：aa....aaの回復を検知しました。 詳細コード：bb....bb サーバ：cc....cc

［英語］

Recovery of the device aa....aa was detected. (details code: bb....bb, server: cc....cc)

SCSIコマンドの実行で障害が発生していた，デバイスaa....aaの回復を検知しました。

aa....aa：サーバ対応の環境設定のオペランドに指定した，障害が発生したデバイス名

デバイス名の詳細は，次の表を参照してください。

オペランド名

環境

デバイス名

scsi_device

マルチパスソフトウェアがHDLM

サーバ対応の環境設定のscsi_deviceオペランドに指定したHDLMの論理デバイス名。

上記以外

サーバ対応の環境設定のscsi_deviceオペランドに指定した物理デバイス名。

bb....bb：詳細コード

詳細コード

意味

STANDBY_CHECK

待機サーバで定期的に実施する共有ディスクのパスの状況のチェック処理で障害の回復を検知しました。

ONLINE_CHECK

実行サーバ稼働中に定期的に実施する共有ディスクのリザーブのチェック処理で障害の回復を検知しました。

cc....cc：aa....aaの共有ディスクを使用しているサーバのサーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

詳細コード別に，次の処置をしてください。

詳細コード

処置

STANDBY_CHECK

マルチパス構成の場合は，HDLMのコマンドを実行してパスの状態を確認してください。オンライン状態に回復（フェイルバック）していない場合は，HDLMのコマンドを使用してオンライン状態に回復（フェイルバック）してください。

マルチパス構成を使用していない場合は，処置は不要です。

ONLINE_CHECK

KAMN728-W (Linux(x86))

［日本語］

サーバ：aa....aaの共有ディスクのリザーブを解除しません。

［英語］

A shared disk reserve for the server aa....aa is not released.

他系の状態が確認できないため，共有ディスクのデータ破壊のおそれがあります。このため，リザーブを解除しません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ Linux(R)（x86）編のリザーブを解放しないサーバに対処する手順を参照して対策してください。

ただし，次に該当する場合は上記対策は不要です。メッセージは無視してください。

マルチスタンバイ機能使用時，サーバ識別名の実行サーバが他系で稼働している場合

ハイブリッドフェンシングを使用していて，すでに運用でリザーブの解放を行っている場合

KAMN728-W (AIX)

［日本語］

サーバ：aa....aaの共有ディスクのリザーブを解除しません。

［英語］

A shared disk reserve for the server aa....aa is not released.

他系の状態が確認できないため，共有ディスクのデータ破壊のおそれがあります。このため，リザーブを解除しません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

サーバ識別名で示すサーバが使用する共有ディスクのリザーブを，リザーブ解除コマンド（monscsiclrコマンド）で解除してください。

ただし，すでに運用でリザーブを解放している場合，上記対策は不要です。メッセージは無視してください。

KAMN729-W

［日本語］

デバイス：aa....aaでのSCSIコマンドの実行で異常が発生しています。詳細コード：bb....bb サーバ：cc....cc ホストアドレス：dd....dd(0xee....ee)

［英語］

Execution of a SCSI command on the device:aa....aa ended abnormally. (details code:bb....bb, server:cc....cc, host address:dd....dd (0xee....ee)).

サーバ識別名で示す待機サーバで，SCSIコマンドの実行エラーが発生しています。実行系の障害時，切り替え先の待機サーバの起動に失敗する可能性があります。このメッセージは，ユーザへの状態通知を目的として，一定間隔で出力されます。

aa....aa：サーバ対応の環境設定のオペランドに指定した，障害が発生したデバイス名

デバイス名の詳細は，KAMN725-Wのaa....aaの表を参照してください。

bb....bb：KAMN725-Wの詳細コードを参照してください。

cc....cc：aa....aaの共有ディスクを使用しているサーバのサーバ識別名

dd....dd：KAMN725-Wのdd....ddの表を参照してください。

ee....ee：KAMN725-Wのee....eeの表を参照してください。

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前に出力されているメッセージKAMN725-Wを参照し，原因を取り除いてください。

KAMN730-E (E)

［日本語］

定義ファイル：sysdef function定義文にph_log_sizeオペランドが指定されていません。

［英語］

In the function definition statement in the definition file:sysdef, the ph_log_size operand is not specified.

HAモニタの環境設定にph_thresholdオペランドが指定されていますが，ph_log_sizeオペランドが指定されていません。

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

監視履歴を取得する場合，HAモニタの環境設定にph_log_sizeオペランドを指定してください。

KAMN731-E (E)

［日本語］

定義ファイル：sysdef function定義文のph_thresholdオペランドに，patrolオペランド以上の値が指定されています。

［英語］

In the function definition statement in the definition file:sysdef, the value specified in the ph_threshold operand is the same as or more than the value specified in the patrol operand.

HAモニタの環境設定で，patrolオペランドの指定値以上の値がph_thresholdオペランドに指定されています。

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

ph_thresholdオペランドの指定値が，patrolオペランドの指定値未満となるように，HAモニタの環境設定を修正してください。

KAMN732-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aaは，定義ファイル：servers ph_thresholdオペランドにpatrolオペランド以上の値が指定されています。

［英語］

For server aa....aa, in the definition file:servers the value specified in the ph_threshold operand is the same as or more than the value specified in the patrol operand.

サーバ対応の環境設定で，patrolオペランドの指定値以上の値がph_thresholdオペランドに指定されています。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

ph_thresholdオペランドの指定値が，patrolオペランドの指定値未満となるように，サーバ対応の環境設定を修正してください。

KAMN733-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aaはph_thresholdオペランドが指定されていますが定義ファイル：sysdef function定義文にph_log_sizeオペランドが指定されていません。

［英語］

For server aa....aa, the ph_threshold operand is specified in the definition file:servers, but in the function definition statement in the definition file:sysdef, the ph_log_size operand is not specified.

サーバ識別名で示すサーバは，サーバ対応の環境設定のph_thresholdオペランドが指定されていますが，HAモニタの環境設定にph_log_sizeオペランドが指定されていません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

監視履歴を取得する場合，HAモニタの環境設定にph_log_sizeオペランドを追加してください。

監視履歴を取得しない場合，サーバ対応の環境設定からph_thresholdオペランドを削除してください。

KAMN740-I

［日本語］

監視履歴ファイルをバックアップしました。

［英語］

The patrol history file has been backed up.

監視履歴ファイルをバックアップしました。必要に応じてバックアップファイル（/opt/hitachi/HAmon/history/patrol_history_old）を退避してください。

S：

処理を続行します。

KAMN741-E

［日本語］

監視履歴の取得ができませんでした。

原因コード：aa....aa

［英語］

The patrol history could not be acquired.

Cause:aa....aa

監視履歴の取得に失敗しました。監視履歴の取得を終了します。

aa....aa：原因コード

原因コード

意味

OPEN

監視履歴ファイルのオープンに失敗

WRITE

監視履歴のファイル出力に失敗

BACKUP

監視履歴ファイルのバックアップに失敗

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

このメッセージの前に出力されるメッセージKAMN601-Wで示される，システムコールのエラー要因を取り除いてください。

エラー要因を取り除いたあと，HAモニタを再起動してください。

KAMN750-W

［日本語］

ホスト：aa....aaのHAモニタは，自系をシステムリセットできません。

［英語］

HAmonitor in host:aa....aa cannot system reset to own host.

ホスト名で示すホストのHAモニタは，バージョンが古いため，他社仮想化環境上にある自系をシステムリセットできません。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

ホスト名で示すホストのHAモニタのバージョンを，自系が動作する仮想化環境に対応するバージョンに上げてください。または，ホスト名で示すホストとは，異なる系切り替え構成で動作させてください。

KAMN751-I

［日本語］

仮想マシンのリセットのための初期化処理が完了しました。

［英語］

Initialization of performing a system reset of a virtual machine was completed.

仮想マシンのリセットができるようになりました。

S：

処理を続行します。

KAMN752-E

［日本語］

ホスト：aa....aaと自系の間で，リセットパスの設定に矛盾があります。自系の管理システム名：bb....bb 自系のマシンアドレス：cc....cc ホスト：aa....aaの管理システム名：dd....dd ホスト：aa....aaのマシンアドレス：ee....ee

［英語］

There is a contradiction in the definition of Reset Path between host:aa....aa and own host. system name of own host:bb....bb machine address of own host:cc....cc system name of host:aa....aa:dd....dd machine address of host:aa....aa:ee....ee

ホスト名で示すホストと自系のリセットパスの設定に矛盾があります。このメッセージは，次のどちらかの場合に出力されます。

自系と他系の管理システム名が異なるのに，マシンアドレスが同一の場合

自系と他系の管理システム名が同一なのに，マシンアドレスが異なる場合

aa....aa：ホスト名

bb....bb：自系の管理システム名

cc....cc：自系のマシンアドレス

dd....dd：ホスト名で示すホストの管理システム名

ee....ee：ホスト名で示すホストのマシンアドレス

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

ホスト名で示すホストまたは自系のリセットパスの設定を見直してください。管理システム名またはマシンアドレスの設定を修正したあと，修正した系のHAモニタを再起動してください。

KAMN755-I

［日本語］

HAモニタがVMware ESXiとSSHで接続しました。VMware ESXiのIPアドレス：aa....aa

［英語］

HAmonitor connected to the VMware ESXi via Secure Shell. IP address of the VMware ESXi:aa....aa

HAモニタがVMware ESXiとSSHで接続しました。

aa....aa：IPアドレス

S：

処理を続行します。

KAMN757-W

［日本語］

ホスト：aa....aaと仮想マシン名が重複しています。仮想マシン名：bb....bb

［英語］

The virtual machine name set to host:aa....aa overlaps each other. Virtual machine name:bb....bb

ホスト名で示すホストに設定されている仮想マシン名が，自系の設定と重複しています。リセットパスの設定が正しくないため，自系または他系が誤ってリセットされるおそれがあります。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：仮想マシン名

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

HAモニタが接続できるすべてのVMware ESXiについて，自系と他系の仮想マシン名が重複していないかどうかを確認してください。仮想マシン名を変更した場合は，HAモニタを再起動してください。

KAMN758-W

［日本語］

ホスト：aa....aaと自系のHAモニタオプションの組み合わせに矛盾があります。

［英語］

There is a contradiction in the combination of HA monitor option, between Host:aa....aa and own host.

自系と他系のHA8000のHAモニタオプションは組み合わせて使用できません。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

リセットパスの構成を見直してください。

KAMN761-E

［日本語］

HAモニタ Extensionを使用する機能の設定ができません。詳細コード：aa....aa

［英語］

The function of HAmonitor Extension cannot be set. Error details:aa....aa

HAモニタ Extensionの機能の設定時に，エラーが発生しました。このため，機能の設定ができませんでした。

aa....aa：詳細コード（1桁）

詳細コード

意味

1

HAモニタ Extensionがインストールされていません。

2

HAモニタが稼働中です。

S：

処理を中断します。

O：

詳細コードを基にエラーの原因を取り除いたあと，再度HAモニタ Extensionの機能の設定をしてください。

KAMN762-E

［日本語］

HAモニタ Extensionを使用する機能の設定がされていないため，指定した機能が使用できません。定義ファイル：aa....aa bb....bbオペランド

［英語］

HA monitor Extension is not set. The function to specify cannot be used. Definition file: aa....aa bb....bb operand

HAモニタ Extensionの機能の設定がされていないため，指定した機能は使用できません。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：オペランド名

S：

処理を中断します。

O：

定義を見直すか，またはHAモニタ Extensionの機能の設定をしてください。

KAMN763-E

［日本語］

HAモニタ Extensionがインストールされていないため，コマンドの実行ができません

［英語］

HAmonitor Extension is not installed, can not execute the command.

HAモニタ Extensionがインストールされていないため，コマンドを実行できません。

S：

処理を中断します。

O：

HAモニタ Extensionをインストールしてください。

KAMN764-E

［日本語］

スクリプト群：aa....aaが，設定されていません。

［英語］

A script group:aa....aa is not set.

aa....aaで示す，スクリプト群が設定されていません。

S：

処理を終了します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

aa....aaで示す，スクリプト群ごとに次の対策をしてください。対策後，定義チェックコマンド（moncheckコマンド）を実行してエラーが表示されないことを確認してください。

スクリプト群

対策

public_cloud

AWS環境下の場合

/opt/hitachi/HAmon/lib/cloud/aws_script.tar.gzを展開してください。

Azure環境下の場合

/opt/hitachi/HAmon/lib/cloud/azure_script.tar.gzを展開してください。

OCI環境下の場合

/opt/hitachi/HAmon/lib/cloud/oci_script.tar.gzを展開してください。

展開方法は，マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ パブリッククラウド編の「【AWS】AWS用のシェルスクリプト群の展開」，「【Azure】Azure用のシェルスクリプト群の展開」，または「【OCI】OCI用のシェルスクリプト群の展開」を参照してください。

rep_device

/opt/hitachi/HAmon/lib/rep/drbd_script.tar.gzを展開してください。展開方法は，マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ パブリッククラウド編の「【AWS】AWS用のシェルスクリプト群の展開」または「【Azure】Azure用のシェルスクリプト群の展開」を参照してください。

KAMN765-I

［日本語］

パブリッククラウド環境の情報取得が完了しました。

［英語］

The acquisition of information about the public cloud environment is complete.

AWS環境下の場合

他系ホストが自系をリセットするために必要な情報（インスタンスID）の取得が完了しました。他系ホストから自系をリセットできます。

Azure環境下の場合

他系ホストが自系をリセットするために必要な情報（仮想マシンID）の取得が完了しました。他系ホストから自系をリセットできます。

OCI環境下の場合

他系ホストが自系をリセットするために必要な情報（インスタンスのOCID）の取得が完了しました。他系ホストから自系をリセットできます。

S：

処理を続行します。

KAMN766-E

［日本語］

パブリッククラウド環境の情報取得で異常が発生しました。

［英語］

An error occurred during the acquisition of information about the public cloud environment.

AWS環境下の場合

他系ホストが自系をリセットするために必要な情報（インスタンスID，ネットワーク遮断ENI ID）の取得に失敗しました。他系ホストから自系をリセットできないか，またはネットワーク遮断ができません。

Azure環境下の場合

他系ホストが自系をリセットするために必要な情報（仮想マシンID）の取得に失敗しました。他系ホストから自系をリセットできません。

OCI環境下の場合

他系ホストが自系をリセットするために必要な情報（インスタンスのOCID）の取得に失敗しました。他系ホストから自系をリセットできません。

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

AWS環境下の場合

自系のインスタンスID，リージョン名，またはネットワーク遮断ENI IDの取得に失敗しています。他系ホストから自系をリセットできないか，またはネットワーク遮断ができない状態です。

次のどれかの要因が考えられます。

・ネットワーク遮断設定ファイルに誤りがある（ネットワーク遮断による系切り替え機能を使用している場合だけ）

・AWS上でAWS CLIの実行に失敗している

・AWS上でインスタンスメタデータサービス（IMDS）からのインスタンスID，またはリージョン名の取得に失敗している

HAモニタは，異常検知後に定期的（60秒間隔）に自系インスタンスID，ネットワーク遮断ENI IDの取得を試みます。以降で説明する対処をして，異常の原因を取り除いたあとは，メッセージKAMN765-Iが出力されることを確認してください。対処してもKAMN765-Iが出力されない場合，早急に，次の実行ログを基にAWSサポートに調査を依頼し，適切に対処してください。

・/opt/hitachi/HAmon/spool/cloud/moncld_getinf.log_err

・/opt/hitachi/HAmon/spool/cloud/moncld_nwdefchk.log_err（ネットワーク遮断による系切り替え機能を使用している場合だけ）

次の「ネットワーク遮断設定ファイルの確認（ネットワーク遮断による系切り替え機能を使用している場合だけ）」，「AWSの設定の確認」の対処をしてください。

ネットワーク遮断設定ファイルの確認（ネットワーク遮断による系切り替え機能を使用している場合だけ）

ネットワーク遮断設定ファイルに誤りがないか確認してください。

誤りがある場合は，ネットワーク遮断設定ファイルを修正後，HAモニタを再起動してください。

誤りがない場合は，定義されたENIがインスタンスにアタッチされているかを確認してください。

定義したENIがアタッチされていない場合：

業務通信および業務ディスクのレプリケーションができない状態です。必要なENIをインスタンスにアタッチしてください。

アタッチの手順については，マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタパブリッククラウド編の「ネットワーク遮断による系切り替え」を参照してください。

定義したENIがアタッチされている場合：

次の「AWSの設定の確認」の対処をしてください。

AWSの設定の確認

マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタパブリッククラウド編の「【AWS】AWSの設定」を参照して設定を見直し，誤りを修正してください。

Azure環境下の場合

仮想マシンIDの取得に失敗しています。他系ホストから自系をリセットできない状態です。早急に，実行ログ（/opt/hitachi/HAmon/spool/cloud/moncld_getinf.log_err）を基にAzureサポートに調査を依頼し，適切に対処してください。

HAモニタは，異常検知後に定期的（60秒間隔）に仮想マシンIDの取得を試みます。異常の原因を取り除いたあとは，メッセージKAMN765-Iが出力されることを確認してください。

OCI環境下の場合

インスタンスのOCIDの取得に失敗しています。他系ホストから自系をリセットできない状態です。早急に，実行ログ（/opt/hitachi/HAmon/spool/cloud/moncld_getinf.log_err）を基にOCIサポートに調査を依頼し，適切に対処してください。

HAモニタは，異常検知後に定期的（60秒間隔）にインスタンスのOCIDの取得を試みます。異常の原因を取り除いたあとは，メッセージKAMN765-Iが出力されることを確認してください。

KAMN767-W

［日本語］

パブリッククラウド環境の情報取得で異常が発生しています。

［英語］

An error has occurred during the acquisition of information about the public cloud environment.

AWS環境下の場合

他系ホストが自系をリセットするために必要な情報（インスタンスID，ネットワーク遮断ENI ID）の取得に失敗しました。他系ホストから自系をリセットできないか，またはネットワーク遮断ができません。

Azure環境下の場合

他系ホストが自系をリセットするために必要な情報（仮想マシンID）の取得に失敗しました。他系ホストから自系をリセットできません。

OCI環境下の場合

他系ホストが自系をリセットするために必要な情報（インスタンスのOCID）の取得に失敗しました。他系ホストから自系をリセットできません。

このメッセージは，ユーザへの状態通知を目的として，一定間隔で出力されます。

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

メッセージKAMN766-Eを参照し，対処してください。

KAMN768-E

［日本語］

パブリッククラウド環境の監視で異常を検知しました。

［英語］

An abnormality was detected during the monitoring of the public cloud environment.

CLI実行可否チェックで異常を検知しました。

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

AWS環境下の場合

マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタパブリッククラウド編の「【AWS】AWSの設定」を参照して設定を見直し，誤りを修正してください。

AWS CLIの実行に失敗した原因が不明な場合は，HAモニタが系切り替えができない状態であるため，AWS CLIの実行ログ（/opt/hitachi/HAmon/spool/cloud/moncld_polling.log）を基にAWSサポートに調査を依頼し，適切に対処してください。

Azure環境下，またはOCI環境下の場合

HAモニタ起動時から出力されている場合，パブリッククラウド上でCLIを実行するための設定がされていないか，設定が誤っています。マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタ パブリッククラウド編の「【Azure】Azureの設定」，または「【OCI】OCIの設定」を参照して設定を見直し，誤りを修正してください。

HAモニタ稼働中に出力された場合，CLIの実行に失敗しています。エンドポイントへの通信ができるかを調査してください。CLIの実行に失敗した原因が不明な場合は，HAモニタが系切り替えができない状態であるため，CLIの実行ログ（/opt/hitachi/HAmon/spool/cloud/moncld_polling.log）を基にAzureサポート，またはOCIサポートに調査を依頼し，適切に対処してください。

KAMN769-W

［日本語］

パブリッククラウド環境の監視で異常を検知しています。

［英語］

An abnormality has been detected during the monitoring of the public cloud environment.

CLI実行可否チェックで異常を検知しています。このメッセージは，ユーザへの状態通知を目的として，一定間隔で出力されます。

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

メッセージKAMN768-Eを参照し，対処してください。

KAMN770-I

［日本語］

パブリッククラウド環境の監視で回復を検知しました。

［英語］

Recovery was detected during the monitoring of the public cloud environment.

CLI実行可否チェックで回復を検知しました。

S：

処理を続行します。

KAMN771-E

［日本語］

レプリケーションデバイス：aa....aaの処理に失敗しました。サーバ名：bb....bb 原因コード：cc....cc

［英語］

The processing of a replication device:aa....aa failed. Server:bb....bb. Cause code:cc....cc.

レプリケーションデバイスaa....aaで，原因コードcc....ccに示す処理に失敗または事象が発生しました。

aa....aa：サーバ対応の環境設定のオペランドに指定した，処理が失敗または事象が発生したレプリケーションデバイス名

bb....bb：aa....aaのレプリケーションデバイスを使用しているサーバのサーバ識別名

cc....cc：原因コード

原因コードの意味を次に示します。

原因コード

意味

1

プライマリ抑止設定が失敗しました。または，マルチスタンバイ構成でレプリケーションパスに異常が発生しました。

2

他系へのプライマリ抑止設定が失敗しました。

S：

原因コード別の処理を次に示します。

原因コード

処理

1

待機サーバを停止します。

2

実行サーバのディスクI/Oを停止したままとします。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

原因コード別に，次の対処をしてください。

原因コード

対処

1

レプリケーションパスが障害になっているため，レプリケーションパスを回復させてください。回復後に，待機サーバを再起動してください。

なお，処理が失敗した原因については実行ログ（/opt/hitachi/HAmon/spool/rep/monrep_ctl_レプリケーションデバイス名.log）を基に調査してください。

2

このメッセージが出力されたあと，待機系によってリセットされた場合は，何も対処する必要ありません。

待機系によってリセットされなかった場合は，次の順に対処してください。

待機系を手動で停止するなど，系切り替えをしないでください。

監視パスおよびレプリケーションパスが障害になっているため，回復させてください。

drbdadm resume-ioコマンドでディスクI/Oを再開してください。

KAMN772-W

［日本語］

レプリケーションデバイス：aa....aaのパスに異常が発生しました。サーバ：bb....bb

［英語］

A path error occurred in a replication device:aa....aa. Server:bb....bb.

aa....aaに示すレプリケーションデバイスのレプリケーションパスの実行系から，待機系のディスクは更新されないことを示す情報が通知されました。

aa....aa：サーバ対応の環境設定のオペランドに指定した，パスに異常が発生したレプリケーションデバイス名

bb....bb：aa....aaのレプリケーションデバイスを使用しているサーバのサーバ識別名

S：

処理を続行します。未更新のディスクへのアクセスを防止するため，ディスク状態をoutdatedにしてプライマリ化を抑止します。

O：

早急にレプリケーションパスを回復させてください。レプリケーションパスが回復すると，ディスクのプライマリ化抑止状態は解除されます。

KAMN773-E (Linux(x86))

［日本語］

定義ファイル：aa....aaのフォーマットに誤りがあります。詳細コード：bb....bb

［英語］

The format of the definition file:aa....aa is invalid. Details code:bb....bb.

aa....aaに示す定義ファイルのフォーマットに誤りがあります。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：詳細コード

詳細コード

意味

TGW

aa....aaに示す定義ファイルのトランジットゲートウェイ情報の記述形式に誤りがあります。

RTB

aa....aaに示す定義ファイルのルートテーブル情報の記述形式に誤りがあります。

HOST

aa....aaに示す定義ファイルのホスト情報の記述形式に誤りがあります。

UNKNOWN（xxx）※

aa....aaに示す定義ファイルの記述形式に誤りがあります。"xxx"は指定できません。

注※

例えば，vip_tgw_defファイルに"rtd"という文字列がある場合は，UNKNOWN（rtd）と表示されます。

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

詳細コード別に，次の処置をしてください。

詳細コード

処置

TGW

トランジットゲートウェイ情報の記述形式のルールを確認し，修正してください。

RTB

ルートテーブル情報の記述形式のルールを確認し，修正してください。

HOST

ホスト情報の記述形式のルールを確認し，修正してください。

UNKNOWN（xxx）

次のどちらかを実施してください。

"xxx"の文字列を削除する。

"#"を先頭に追加し，コメントアウトする。

なお，記述形式のルールについては，マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタパブリッククラウド編のvip_tgw_defファイルの記述形式を参照してください。

KAMN774-W (Linux(x86))

［日本語］

パブリッククラウド環境のVIPの処理で異常が発生しました。サーバ：aa....aa

［英語］

An error occurred in the VIP processing of the public cloud environment. Server:aa....aa.

複数のリージョン間または複数のVPC間で系切り替えをする構成で，LANの状態設定ファイル（サーバ識別名.upファイル）の実行中に，VIPの処理で異常が発生しました。

一部またはすべてのクライアントから，VIPによる業務通信が使用できないおそれがあります。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

異常の原因を取り除いてから，LANの状態設定ファイル（サーバ識別名.upファイル）を再実行してください。

AWS CLIの実行に失敗している場合は，マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタパブリッククラウド編の「【AWS】AWSの設定」を参照して設定を見直し，誤りを修正してください。

KAMN775-I

［日本語］

ホスト：aa....aaのネットワークを遮断します。

［英語］

The host:aa....aa will now be disconnected from the network.

ホスト名で示すホストの障害を検知したため，ホストのネットワークを遮断します。

aa....aa：ホスト名

S：

ホストのネットワークを遮断して，処理を続行します。

KAMN776-E (E+L)

［日本語］

ホスト：aa....aaのネットワークを遮断できません。

［英語］

The host:aa....aa could not be disconnected from the network.

ホスト名で示すホストの障害を検知しましたが，ネットワークを遮断できませんでした。

aa....aa：ホスト名

S：

系切り替え処理を中止します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

AWS上でAWS CLIが実行できなかったおそれがあります。マニュアル高信頼化システム監視機能 HAモニタパブリッククラウド編の「【AWS】AWSの設定」を参照して設定を見直し，誤りを修正してください。

なお，原因が不明な場合は，/opt/hitachi/HAmon/spool/cloud/moncld_fencenw_ネットワーク遮断対象インスタンスID.logを参照して，ネットワーク遮断ができない原因を調査してください。

KAMN777-I

［日本語］

ホスト：aa....aaのＨＡモニタからネットワーク遮断の要求を受けました。

［英語］

A network disconnection request was received from the HA Monitor of the host:aa....aa.

ホスト名で示すホストのHAモニタから，ネットワーク遮断の要求を受けました。このメッセージは，ペアダウン機能使用時，またはサーバが接続しているデバイスの切り離しができない場合に出力されます。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN778-D (S+L)

［日本語］

サーバ：aa....aaはネットワーク遮断ができないため系切り替え待ち状態にします。

［英語］

The server:aa....aa cannot disconnect from the network. As a result, the server is in the Hotstandby wait state.

サーバ識別名で示す実行サーバは，ネットワーク遮断ができないため系切り替え待ち状態にします。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

他系で実行サーバが稼働していないことを確認したあと，系切り替え待ち状態の実行サーバをmonactコマンドで実行サーバとして起動させるか，mondeactコマンドで停止させてください。

KAMN779-E (E+L)

［日本語］

ホスト：aa....aaの強制停止ができません。

［英語］

Host: aa....aa, forced stop is faild.

ホスト名で示すホストの障害を検知して，強制停止を実行しましたが失敗しました。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

AWS環境下の場合

他WS上でAWS CLIが実行できなかったおそれがあります。エンドポイントまでの通信が可能か調査してください。なお，強制停止ができない原因が不明な場合は，/opt/hitachi/HAmon/spool/cloud/moncld_fstop_強制停止対象インスタンスID.logを参照して，原因を調査してください。

2.9　KAMN900〜KAMN999

KAMN901-E (E+L)

［日本語］

回線切り替え処理のaa....aaシステムコールでエラーが発生しました。デバイス：bb....bb　詳細コード：cc....cc

［英語］

The system call(aa....aa) error occurred in line switch execution. Device name:bb....bb Error details:cc....cc

HAモニタの関数内で発行したシステムコールで，エラーが発生しました。詳細コードについては，対応するOSのマニュアルを参照してください。

aa....aa：発行したシステムコール

bb....bb：デバイス名称

cc....cc：詳細コード（1〜2桁）

S：

処理を続行します。

O：

システム管理者に連絡してください。

対策：

詳細コードを基に原因を調査してください。

KAMN902-E

［日本語］

回線切替装置の制御モードがPNLモードになっています。RCモードに切り替えてください。デバイス：aa....aa

［英語］

The control mode of the line switching device is the PNL mode. Change the mode into the RC mode. Device name:aa....aa

回線切替装置の制御モードがPNLモードになっています。

aa....aa：デバイス名称

S：

処理を続行します。

O：

回線切替装置の制御パネルの制御モードを確認して，RCモードに切り替えてください。

KAMN903-E

［日本語］

回線切替装置の電源障害，ラインアダプタの誤搭載のため回線切り替えができません。デバイス：aa....aa

［英語］

Unable to switch line due to the power obstacle of the line switching device or incorrect mount of the line adapter. Device name:aa....aa

回線切替装置の電源障害，またはラインアダプタの誤搭載によって，回線を切り替えられません。

aa....aa：デバイス名称

S：

処理を続行します。

O：

回線切替装置を確認してください。

KAMN904-E (E+L)

［日本語］

回線切り替え装置のＲＣポートとして指定されたデバイスaa....aaがありません。

［英語］

There is not a device(aa....aa) specified as RC port of the line switching device.

デバイス名称で示すデバイスファイルがありません。

aa....aa：デバイス名称

S：

処理を続行します。

O：

サーバ対応の環境設定のportオペランドまたはhlsオペランドを修正するか，またはデバイスファイルを作成してください。

KAMN905-E

［日本語］

回線切替装置のRCポートとして指定されたデバイスaa....aaが回線切替装置と接続されていません。

［英語］

Device(aa....aa) that specified as RC port is not connected with the line switching device.

デバイス名称で示すデバイスファイルに，対応するアダプタが入っていません。

aa....aa：デバイス名称

S：

処理を続行します。

O：

サーバ対応の環境設定のportオペランドを確認し，修正してください。または，デバイス名称で示すデバイスファイルに対応するスロットに，アダプタが搭載されているかどうかを確認し，正しく搭載してください。

KAMN906-E

［日本語］

回線切替装置のRCポートとして，デバイスaa....aaが複数指定されています。

［英語］

As RC port of the line switching device, same device name(aa....aa) specified multiply.

同じデバイスが複数指定されています。

aa....aa：デバイス名称

S：

1回だけ対象デバイスを処理します。

O：

サーバ対応の環境設定のportオペランドに同じデバイスが指定されていないかどうかを確認し，指定し直してください。

KAMN909-E (E+L)

［日本語］

回線切替装置からの応答がありません。

［英語］

There is no response from line switching device.

回線切替装置からコマンドへの応答がありません。

S：

処理を続行します。

O：

サーバ対応の環境設定で設定したhlsオペランドの指定値と，回線切替装置の設定が合っているかどうかを確認してください。

KAMN910-E (E+L)

［日本語］

回線切替装置が要求を受け付けませんでした。

詳細コード：aa....aa

［英語］

The line switching device did not receive a command.

Details :aa....aa

要求に対して回線切替装置がエラーを返しました。

aa....aa：回線切替装置からのエラーコード

S：

処理を続行します。

O：

エラーコードを基に回線切替装置の障害原因を調査してください。

KAMN920-I (S)

［日本語］

ダンプデバイスの監視を開始しました。

１次ダンプデバイス：aa....aa

２次ダンプデバイス：bb....bb

［英語］

Monitoring dump device started.

primary dump device : aa....aa

secondary dump device: bb....bb

HAモニタの監視対象とするダンプデバイスが設定されました。

aa....aa：1次ダンプデバイス

bb....bb：2次ダンプデバイス

S：

コマンド処理を続行します。

KAMN921-E (E+L)

［日本語］

コマンド内部でエラーが発生しました。

詳細コード：aa....aa

［英語］

An internal error occurred.

Details :aa....aa

内部で予期しないエラーが発生しました。

aa....aa：エラーの種類と発生個所を示すコード

コード

意味

2xxxx

HAモニタが起動していない。

S：

コマンド処理を中止します。

対策：

出力されたコードを基に，エラーの原因を取り除いてください。

KAMN922-E (E)

［日本語］

１次及び２次ダンプデバイスに/dev/sysdumpnullが設定されています。

［英語］

/dev/sysdumpnull is set as primary and secondary dump device.

1次および2次ダンプデバイスに/dev/sysdumpnullを設定した状態では，HAモニタはダンプデバイスの監視をしません。

S：

コマンド処理を中止します。

O：

1次または2次どちらかのダンプデバイスに/dev/sysdumpnull以外を設定し， HAモニタを再起動してください。

KAMN931-I (S+L)

［日本語］

サーバは前提サーバ停止待ちです。サーバ：aa....aa 前提サーバ：bb....bb グループ名：cc....cc

［英語］

A server is the waiting for a premise server stop. server:aa....aa premise server:bb....bb group name :cc....cc

順序制御が設定されたサーバの停止時に，停止の前提となるサーバが停止していないため，サーバを停止できません。サーバを親サーバ停止待ちとします。

aa....aa：停止待ちとしたサーバのサーバ識別名

bb....bb：停止の前提となるサーバのサーバ識別名

cc....cc：サーバのグループ名

S：

サーバを親サーバ停止待ちとし，親サーバ停止後にサーバの停止処理を再開します。

KAMN932-I (S+L)

［日本語］

サーバは前提サーバ起動待ちです。サーバ：aa....aa 前提サーバ：bb....bb グループ名：cc....cc

［英語］

A server is the waiting for premise server starting. server:aa....aa premise server:bb....bb group name:cc....cc

順序制御が設定されたサーバの起動時に，起動の前提となるサーバが起動していないため，サーバを親サーバ起動待ちとします。

aa....aa：起動待ちとしたサーバのサーバ識別名

bb....bb：起動の前提となるサーバのサーバ識別名

cc....cc：サーバのグループ名

S：

サーバを親サーバ起動待ちとし，親サーバ起動後にサーバの起動処理を再開します。

KAMN933-E

［日本語］

前提サーバ：aa....aaが停止したため，前提サーバ起動待ちサーバをすべて停止します。

［英語］

All of servers which are waiting for start are stopped, because premise server:aa....aa stopped abnormally.

親サーバが停止したため，サーバ起動待ち状態のサーバをすべて停止します。

aa....aa：起動の前提となるサーバのサーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

親サーバが停止した原因を調査してください。

KAMN934-W

［日本語］

サーバ：aa....aaは順序制御に従い起動しようとしましたが，前提サーバ：bb....bbが順序制御の条件を満たしていません。

［英語］

Server: aa....aa would start according to order control although premise server: bb....bb does not meet the condition of order control.

サーバの親サーバは稼働していないので，親サーバの状態に関係なくサーバの起動処理を続行します。

aa....aa：サーバのサーバ識別名

bb....bb：起動の前提となるサーバのサーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

必要であれば親サーバを起動してください。

KAMN936-I (S)

［日本語］

リソースサーバが起動していないため，サーバはリソースサーバ起動待ちです。サーバ：aa....aa リソースサーバ：bb....bb グループ名：cc....cc

［英語］

resource server has not started. server is made the waiting for start. server:aa....aa premise server:bb....bb group name:cc....cc

サーバの起動時に，リソースサーバが起動していないため，サーバはリソースサーバの起動を待ちます。

aa....aa：起動待ちとしたサーバのサーバ識別名

bb....bb：リソースサーバのサーバ識別名

cc....cc：サーバのグループ名

S：

サーバをリソースサーバ起動待ちとし，リソースサーバ起動後にサーバの起動処理を再開します。

KAMN937-E

［日本語］

グループで使用するリソース処理が失敗したため，サーバの起動を中止します。サーバ：aa....aa グループ名：bb....bb

［英語］

An error occurred in group resource process, server activation is stopped. server:aa....aa group name:bb....bb

グループで使用するリソース処理が失敗したため，サーバを起動できませんでした。

aa....aa：起動を中止したサーバのサーバ識別名

bb....bb：サーバのグループ名

S：

サーバ起動処理を中止します。

O：

異常の原因を取り除き，サーバを再起動してください。

KAMN944-E (E)

［日本語］

サーバ: aa....aa は，グループ化されていません。

［英語］

server: aa....aa is not grouped.

コマンドのオプションに指定されたサーバが，グループ化されていません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

実行したコマンドは，グループ化されていないサーバに対しては使用できません。コマンドの実行形式，またはサーバ識別名に誤りがないかを確認して，コマンドを再実行してください。

KAMN950-I (S)

［日本語］

Order Information

group name: aa....aa

alias: bb....bb parent: cc....cc

［英語］

Order Information

group name: aa....aa

alias: bb....bb parent: cc....cc

サーバ順序制御状態表示コマンド（monodrshwコマンド）で表示される情報です。

aa....aa：グループ名

bb....bb：サーバ識別名

cc....cc：サーバの親サーバ

　サーバ識別名：親サーバの指定がある場合に表示されます。

　none：親サーバの指定がない場合に表示されます。

S：

処理を続行します。

KAMN952-I (S)

［日本語］

使用方法：monodrshw -s サーバ識別名

monodrshw -g グループ名

［英語］

Usage: monodrshw -s alias

monodrshw -g group

サーバ順序制御状態表示コマンド（monodrshwコマンド）の実行形式が誤っているとき，メッセージKAMN021-E，またはKAMN327-Eに続いて出力されます。

S：

コマンド処理を中止します。

KAMN953-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aa はリソースサーバです。monbeginコマンドでは起動できません。

［英語］

server:aa....aa is a resource server. It cannot start in monbegin.

サーバ識別名で示すサーバは，リソースサーバであるため，コマンドが実行できません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

リソースサーバ起動コマンド（monresbgnコマンド）で起動してください。

KAMN954-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aa はリソースサーバではありません。monresbgnコマンドでは起動できません。

［英語］

server:aa....aa is not a resource server. It cannot start in monresbgn.

サーバ識別名で示すサーバは，リソースサーバでないため，コマンドが実行できません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

モニタモードのサーバ起動コマンド（monbeginコマンド）で起動してください。

KAMN955-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aa はリソースサーバです。monendコマンドでは停止できません。

［英語］

server:aa....aa is a resource server. It cannot stop in monend.

サーバ識別名で示すサーバは，リソースサーバであるため，コマンドが実行できません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

実行中のリソースサーバ停止コマンド（monresendコマンド）で停止してください。

KAMN956-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aa はリソースサーバではありません。monresendコマンドでは停止できません。

［英語］

server:aa....aa is not a resource server. It cannot stop in monresend.

サーバ識別名で示すサーバは，リソースサーバでないため，コマンドが実行できません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

モニタモードのサーバ停止コマンド（monendコマンド）で停止してください。

KAMN957-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aa はリソースサーバです。monsbystpコマンドでは停止できません。

［英語］

server:aa....aa is a resource server. It cannot stop in monsbystp.

サーバ識別名で示すサーバは，リソースサーバであるため，コマンドが実行できません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

待機中のリソースサーバ停止コマンド（monressbystpコマンド）で停止してください。

KAMN958-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aa はリソースサーバではありません。monressbystpコマンドでは停止できません。

［英語］

server:aa....aa is not a resource server. It cannot stop in monressbystp.

サーバ識別名で示すサーバは，リソースサーバでないため，コマンドが実行できません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

待機サーバ停止コマンド（monsbystpコマンド）で停止してください。

KAMN959-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aaのグループ：bb....bb では既にリソースサーバが定義されています。

［英語］

The resource server is already defined by the group:bb....bb of server:aa....aa.

サーバ識別名で示すリソースサーバを含むグループではすでにリソースサーバが定義されています。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：サーバのグループ名

S：

処理を中止します。

O：

サーバ対応の環境設定を見直し，誤りを修正してください。

KAMN961-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aa の順序制御関係に異常があります。

［英語］

Order control relation of server:aa....aa is incorrect.

サーバ識別名で示すサーバを含む順序制御関係に異常があります。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を中止します。

O：

サーバ対応の環境設定を見直し，誤りを修正してください。

KAMN963-E (E)

［日本語］

リソースを使用するサーバが稼働中のため，サーバ：aa....aaを停止できません。

［英語］

Since a server while using a resource is, server:aa....aa cannot be stopped.

リソースを使用するサーバが稼働中のため，サーバ識別名で示すサーバの停止を中止します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を中止します。

O：

リソースを使用するサーバを停止してから，サーバ識別名で示すサーバを停止してください。

KAMN964-E

［日本語］

プログラム：aa....aaのbb....bbオペランドに指定されているコマンド：cc....ccがないか，実行権限がありません。

［英語］

The command:cc....cc specified as the bb....bb operand of program:aa....aa does not exist or execution of this command is not permitted.

プログラム識別名で示すプログラムの，オペランド名で示すオペランドに指定したコマンドがないか，実行権限がありません。または，ディレクトリを指定しています。

aa....aa：プログラム識別名

bb....bb：オペランド名

cc....cc：コマンドのパス名

S：

処理を終了します。

O：

次の項目を確認し，サーバを再起動してください。

コマンド名で示すコマンドが作成されているかどうか。

実行権限があるかどうか。

コマンドのパス名にディレクトリを指定していないか。

KAMN965-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aaはプログラム管理機能を使用しますが，サーバ：aa....aaをserver_aliasオペランドに指定しているprogram定義文が存在しません。

［英語］

The program defining statement to specify the server:aa....aa for server_alias operand doesn't exist though the server:aa....aa uses the function of program.

サーバ識別名で示すサーバは，サーバ対応の環境設定のprogramオペランドでuseが指定されています。しかし，サーバ識別名で示すサーバをモニタモードのプログラム対応の環境設定のserver_aliasオペランドに指定している，program定義文が存在しません。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

サーバ対応の環境設定とモニタモードのプログラム対応の環境設定を見直し，誤りを修正してください。

KAMN966-I

［日本語］

プログラム：aa....aaのserver_aliasオペランドに指定されたサーバ：bb....bbがserver定義文に定義されていないか，モニタモードのプログラム管理機能を使用する設定になっていません。

［英語］

For program:aa....aa, the server:bb....bb specified in the program operand is not defined in the server definition sentence or cannot use the function of program.

プログラム識別名で示すプログラムを管理するサーバの設定が，次のどれかになっています。

サーバ対応の環境設定のserver定義文に定義されていない。

サーバ対応の環境設定のacttypeオペランドにmonitorが指定されていない。

サーバ対応の環境設定のprogramオペランドが指定されていない。

aa....aa：プログラム識別名

bb....bb：サーバ識別名

S：

処理を続行します。

O：

サーバ対応の環境設定のprogramオペランドとモニタモードのプログラム対応の環境設定のserver_aliasオペランドの内容に，誤りがないかを確認してください。

KAMN967-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aaが管理するプログラムの数がpgmmaxオペランドの値を超えています。

［英語］

The number of program belong the server:aa....aa has exceeded the number of the pgmmax operand.

サーバ識別名で示すサーバが管理するプログラムの数が，HAモニタの環境設定のpgmmaxオペランドの値を超えているため，処理を中止します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

pgmmaxオペランドとモニタモードのプログラム対応の環境設定の内容に，誤りがないかを確認してください。

KAMN968-I (S)

［日本語］

定義ファイル：serversに定義された各サーバが管理するプログラムの合計が，pgmmaxオペランドの値を超えています。

［英語］

The total number of program belong each servers in definition file:servers has exceeded the number of the pgmmax operand.

サーバ対応の環境設定で定義された各サーバが管理するプログラムの合計が，HAモニタの環境設定のpgmmaxオペランドの値を超えています。

S：

処理を続行します。

O：

次の処置を実施して，HAモニタまたはサーバを再起動してください。

サーバが管理するプログラムの数がpgmmaxオペランドの指定値を超えないように，HAモニタの環境設定のpgmmaxオペランドの定義を見直す。

モニタモードのプログラム対応の環境設定を修正する。

KAMN969-E (E)

［日本語］

定義ファイル：programs サーバ：aa....aaの定義が間違っています。コマンド処理を中止します。

［英語］

Definition file:programs, The method of a definition of the server:aa....aa is incorrect. Command processing is stopped.

モニタモードのプログラム対応の環境設定の解析処理で，エラーが発生しました。HAモニタのコマンドで指定されたサーバ識別名のサーバに対する処理を中止します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

モニタモードのプログラム対応の環境設定を修正し，サーバを再起動してください。

KAMN970-E

［日本語］

サーバ：aa....aaのサーバ優先度が他系と重複しています。サーバの起動を中止します。

［英語］

Since a server:aa....aa starting priority overlaps other systems, therefore starting of server is stopped.

サーバの切り替え優先度が他系と重複しています。サーバ識別名で示すサーバの起動を中止します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

サーバ対応の環境設定を修正し，サーバを再起動してください。

KAMN971-E

［日本語］

サーバ：aa....aaの実行サーバが他の複数の系で稼働しています。サーバの起動を中止します。

［英語］

Server:aa....aa online server is executed by two or more of other systems, therefore starting of server is stopped.

サーバ起動時に複数の系で実行サーバの稼働を確認しました。サーバ識別名で示すサーバの起動を中止します。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

他系の実行サーバを停止させ，システム管理者に連絡してください。

対策：

実行サーバで使用していたリソースの状態を調査し，リソースに問題がないことを確認してから，サーバを再起動してください。

KAMN972-D (S+L)

［日本語］

サーバ：aa....aa起動時に未接続のホストがありました。待機サーバ起動待ち状態にしました。

［英語］

Server:aa....aa non-connected host exists. it was made a start wait state.

サーバ起動時に接続が確認できないホストがありました。サーバ識別名で示すサーバを待機サーバ起動待ち状態にしました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

HAモニタの各系間の接続を確認してください。各系間の接続は，サーバ・系の状態表示コマンド（monshowコマンド）または監視パス状態表示コマンド（monpathコマンド）で確認できます。

他系の状態を必ず確認し，他系で実行サーバが稼働していない場合※は，待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）を実行し，サーバを実行サーバにできます。他系で実行サーバが稼働している場合は，待ち状態のサーバ停止コマンド（mondeactコマンド）で実行サーバを停止してください。

注※　確認しないで待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）を実行すると，他系で実行サーバが稼働していた場合に二つの実行サーバが稼働するため，共有リソースが破壊されるおそれがあります。

KAMN973-D (S+L)

［日本語］

サーバ：aa....aaを起動しようとしましたが，リセットに失敗したホストがありました。他系の状態が確認できないため，待機サーバ起動待ち状態にしました。

［英語］

Server:aa....aa The host who failed in reset exists. server state is not able to be check. it was made a start wait state.

サーバ起動時に実行サーバ起動待ちのホストがありました。サーバ識別名で示すサーバを待機サーバ起動待ち状態にしました。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

各系の状態を確認し，他系で実行サーバが稼働していないことを必ず確認したあと※，起動待ち状態のサーバを待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）で実行サーバとして起動させるか，待ち状態のサーバ停止コマンド（mondeactコマンド）で停止させてください。

注※　確認しないで待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）を実行すると，他系で実行サーバが稼働していた場合に二つの実行サーバが稼働するため，共有リソースが破壊されるおそれがあります。

KAMN974-E (E)

［日本語］

サーバ：aa....aaは他系で実行サーバとして起動しています。bb....bbコマンドは実行できません。

［英語］

Online server : aa....aa is started in other systems. Command(bb....bb) cannot be executed.

他系で実行サーバが稼働している場合は，待ち状態のサーバ起動コマンド（monactコマンド）を実行できません。

aa....aa：サーバ識別名

bb....bb：コマンド名

S：

コマンド処理を中止します。

O：

各系のサーバ状態を確認してください。

KAMN975-D

［日本語］

サーバ：aa....aaはシステムリセットができないため停止させます。

［英語］

Server : aa....aa is made to stop normally, because system reset is failed.

サーバ識別名で示す待機サーバは，システムリセットができないため停止させます。

aa....aa：サーバ識別名

S：

処理を終了します。

O：

障害が発生したホストの状態を確認してください。障害が発生したホストで待機サーバが停止している場合は，必要に応じて待機サーバを起動できます。必要に応じて待機サーバを再起動してください。

KAMN976-W (E)

［日本語］

HAモニタの自動停止の設定がされていません。

［英語］

HAmonitor auto stop is not set.

/etc/rc.shutdownファイルにHAモニタを停止するための設定がありません。

S：

処理を続行します。

O：

/etc/rc.shutdownファイルの内容を確認してください。

KAMN977-W (HP-UX(IPF)，およびLinux(IPF))

［日本語］

ホスト：aa....aaのHAモニタと設定が異なっています。詳細情報：bb....bb

［英語］

The definition of host:aa....aa is different. Detailed information:bb....bb

自系のHAモニタの設定と，ホスト名で示すホストのHAモニタの設定に差異があります。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：詳細情報

　PATROL：系障害監視時間が異なります。

S：

処理を続行します。

O：

詳細情報別に，次の処置をしてください。

詳細情報

処置

PATROL

定義ファイルを見直し，必要に応じて定義を修正したあと，HAモニタを再起動してください。

または，monchangeコマンドを実行して，系間の系障害監視時間を一致させてください。

KAMN977-W(Linux(x86))

［日本語］

ホスト：aa....aaのHAモニタと設定が異なっています。詳細情報：bb....bb

［英語］

The definition of host:aa....aa is different. Detailed information:bb....bb

自系のHAモニタの設定と，ホスト名で示すホストのHAモニタの設定に差異があります。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：詳細情報

　PATROL：系障害監視時間が異なります。

　MULTICAST：マルチキャストに関する設定が異なります。

　PATROL_TYPE：系の監視タイミングに関する設定が異なります。

　FENCE_TYPE：共有リソースのデータ保護方法に関する設定が異なります。

S：

処理を続行します。

O：

詳細情報別に，次の処置をしてください。

詳細情報

処置

PATROL

定義ファイルを見直し，必要に応じて定義を修正したあと，HAモニタを再起動してください。

または，monchangeコマンドを実行して，系間の系障害監視時間を一致させてください。

MULTICAST

HAモニタの環境設定のhostmaxオペランド，alive_multicastオペランド，およびmulticast_lanオペランドの指定値を系間で一致させたあと，HAモニタを再起動してください。

PATROL_TYPE

HAモニタの環境設定のpatrol_typeオペランドの指定値を系間で一致させたあと，HAモニタを再起動してください。

FENCE_TYPE

HAモニタの環境設定のfence_resetオペランド，fence_scsiオペランド，fence_lanオペランド，およびfence_networkオペランドの指定値を系間で一致させたあと，HAモニタを再起動してください。

KAMN977-W (AIX)

［日本語］

ホスト：aa....aaのHAモニタと設定が異なっています。詳細情報：bb....bb

［英語］

The definition of host:aa....aa is different. Detailed information:bb....bb

自系のHAモニタの設定と，ホスト名で示すホストのHAモニタの設定に差異があります。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：詳細情報

　PATROL：系障害監視時間が異なります。

　RESETPATH：リセットパス・交代用リセットパスに指定した系切替機構が異なります。

　FENCE_TYPE：共有リソースのデータ保護方法に関する設定が異なります。

S：

処理を続行します。

O：

詳細情報別に，次の処置をしてください。

詳細情報

処置

PATROL

定義ファイルを見直し，必要に応じて定義を修正したあと，HAモニタを再起動してください。

または，monchangeコマンドを実行して，系間の系障害監視時間を一致させてください。

RESETPATH

リセットパス・交代用リセットパスを一致させて，HAモニタを再起動してください。

FENCE_TYPE

HAモニタの環境設定のfence_scsiオペランドの定義を系間で一致させてHAモニタを再起動してください。

KAMN978-I (S) (AIX, HP-UX(IPF)，およびLinux(IPF))

［日本語］

使用方法：monchange -m オペランド名 指定値

　　　　　monchange -m オペランド名 {-stop_patrol | -start_patrol}

　　　　　monchange -s サーバ識別名 オペランド名 指定値

　　　　　monchange -s サーバ識別名 オペランド名 {-stop_patrol | -start_patrol}

　　　　　monchange -p プログラム識別名 オペランド名 指定値

［英語］

Usage:monchange -m operand value

　　　monchange -m operand {-stop_patrol | -start_patrol}

　　　monchange -s alias operand value

　　　monchange -s alias operand {-stop_patrol | -start_patrol}

　　　monchange -p program alias operand value

monchangeコマンドの実行形式が誤っているとき，メッセージKAMN021-E，またはKAMN392-Eに続いて出力されます。

S：

処理を続行します。

KAMN978-I (S) (Linux(x86))

［日本語］

使用方法：monchange -m オペランド名 指定値

　　　　　monchange -m オペランド名 {-stop_patrol | -start_patrol}

　　　　　monchange -m オペランド名 {-use | -nouse}

　　　　　monchange -s サーバ識別名 オペランド名 指定値

　　　　　monchange -s サーバ識別名 オペランド名 {-stop_patrol | -start_patrol}

　　　　　monchange -p プログラム識別名 オペランド名 指定値

［英語］

Usage:monchange -m operand value

　　　monchange -m operand {-stop_patrol | -start_patrol}

　　　monchange -m operand {-use | -nouse}

　　　monchange -s alias operand value

　　　monchange -s alias operand {-stop_patrol | -start_patrol}

　　　monchange -p program alias operand value

monchangeコマンドの実行形式が誤っているとき，メッセージKAMN021-E，またはKAMN392-Eに続いて出力されます。

S：

処理を続行します。

KAMN979-I (S+L)

［日本語］

MPが回復しました。相手ホスト名称：aa....aa

［英語］

MP has recovered. Other host:aa....aa

ホスト名称に示すホストのMPが回復しました。

aa....aa：ホスト名

S：

処理を続行します。

KAMN980-W

［日本語］

HAMON_UAPNAME: aa....aa An error occurred in the bb....bb system call. Error details:cc....cc dd....dd

［英語］

HAMON_UAPNAME: aa....aa An error occurred in the bb....bb system call. Error details:cc....cc dd....dd

APIの処理内で発行したシステムコールでエラーが発生しました。詳細コードおよび詳細メッセージについては，対応するOSのマニュアルを参照してください。

aa....aa：プログラム名（HAMON_UAPNAME環境変数の指定値。指定値が32文字を超える場合，最後の32文字だけ表示）

bb....bb：発行したシステムコール

cc....cc：詳細コード（システムコールのerrno，1〜3桁。0の場合は詳細メッセージを表示）

dd....dd：詳細メッセージ

S：

処理を続行します。

O：

表示されたシステムコール別に，次の処置をしてください。

システムコール

処置

dlopen

UAPを停止して，詳細メッセージに表示されたエラーの要因を取り除いてください。HAモニタがインストールされていない，またはインストールされているHAモニタがUAPの監視ができないバージョンの場合は，対応するバージョンのHAモニタをインストールし，設定してください。

connect

UAPを停止して，詳細コードに表示されたエラーの要因を取り除いてください。

詳細コードが2の場合，HAモニタが稼働していない，またはHAモニタがUAPの監視ができないバージョンです。必要に応じてUAPを再起動してください。

write

UAPを停止して，詳細コードに表示されたエラーの要因を取り除いてください。

詳細コードが2の場合，HAモニタが稼働していません。必要に応じてUAPを再起動してください。

read

UAPを停止して，詳細コードに表示されたエラーの要因を取り除いてください。

詳細コードが2の場合，HAモニタが稼働していません。必要に応じてUAPを再起動してください。

その他

UAPを停止して，詳細コードに表示されたエラーの要因を取り除いてください。必要に応じてUAPを再起動してください。

KAMN981-E

［日本語］

While processing API an error occurred. Cause: aa....aa Details: bb....bb

［英語］

While processing API an error occurred. Cause: aa....aa Details: bb....bb

APIの処理で異常が発生しました。

aa....aa：原因コード

原因コード

意味

1

次のどれかです。詳細情報に"NO UAP name"を出力します。

HAMON_UAPNAME環境変数が設定されていない。

HAMON_UAPNAME環境変数の指定値が空。

HAMON_UAPNAME環境変数の指定値が1,001文字以上。

bb....bb：詳細情報

S：

HAモニタは監視を行いません。

対策：

次の処置をしてください。

原因コード

処置

1

モニタモードのプログラム対応の環境設定のnameオペランドに指定したプログラム名を，HAMON_UAPNAME環境変数に指定してください。

付録

付録A　各バージョンの変更内容

各バージョンの変更内容を次に示します。

付録A.1　Linux（x86）版HAモニタ 01-77，AIX版HAモニタ 01-33（3000-9-203-60）

Linux（x86）版HAモニタ 01-77に対応する変更内容（3000-9-203-60）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KAMN277-E，KAMN278-I，KAMN282-E

次のメッセージを変更した。

KAMN347-E(Linux(x86))，KAMN494-E，KAMN516-E，KAMN766-E，KAMN768-E，KAMN774-W(Linux(x86))，KAMN776-E

付録A.2　Linux（x86）版HAモニタ 01-76，Linux（x86）版HAモニタ 01-75（3000-9-203-50）

Linux（x86）版HAモニタ 01-76に対応する変更内容（3000-9-203-50）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを変更した。

KAMN113-E(Linux(x86))，KAMN624-E(Linux(x86)) ，KAMN725-W(Linux(x86))，KAMN726-E(Linux(x86))，KAMN727-I(Linux(x86))

Linux（x86）版HAモニタ 01-75に対応する変更内容（3000-9-203-50）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KAMN775-I，KAMN776-E，KAMN777-I，KAMN778-D，KAMN779-E

次のメッセージを変更した。

KAMN516-E，KAMN766-E，KAMN767-W，KAMN977-W(Linux(x86))

付録A.3　Linux（x86）版HAモニタ 01-74（3000-9-203-40）

Linux（x86）版HAモニタ 01-74に対応する変更内容（3000-9-203-40）を次の表に示します。

追加・変更内容

適用OSにOracle Linux 7(x86_64)，Oracle Linux 8(x86_64)を追加した。

次のメッセージを変更した。

KAMN347-E(Linux(x86))，KAMN764-E，KAMN765-I，KAMN766-E，KAMN767-W，KAMN768-E

付録A.4　Linux（x86）版HAモニタ 01-73，AIX版HAモニタ 01-32（3000-9-203-30）

Linux（x86）版HAモニタ 01-73に対応する変更内容（3000-9-203-30）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KAMN109-I，KAMN773-E，KAMN774-W

次のメッセージを変更した。

KAMN292-E，KAMN293-E

付録A.5　Linux（x86）版HAモニタ 01-72，AIX版HAモニタ 01-31（3000-9-203-20）

Linux（x86）版HAモニタ 01-72に対応する変更内容（3000-9-203-20）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KAMN543-I，KAMN544-I，KAMN545-I，KAMN546-I，KAMN547-E，KAMN548-E，KAMN549-W，KAMN550-I

次のメッセージを変更した。

KAMN325-I，KAMN978-I

付録A.6　Linux（x86）版HAモニタ 01-71，AIX版HAモニタ 01-30（3000-9-203-10）

Linux（x86）版HAモニタ 01-71に対応する変更内容（3000-9-203-10）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KAMN213-I（AIX），KAMN325-I（AIX）

次のメッセージを変更した。

KAMN764-E，KAMN765-I，KAMN766-E，KAMN767-W，KAMN768-E，KAMN769-W，KAMN770-I

AIX版HAモニタ 01-30に対応する変更内容（3000-9-203-10）を次の表に示します。

追加・変更内容

一部メッセージの適用OS拡大によって，「表1-1　メッセージID と適用OS の対応」の内容を変更した。

付録A.7　Linux（x86）版HAモニタ 01-70，AIX版HAモニタ 01-29（3000-9-203）

Linux（x86）版HAモニタ 01-70に対応する変更内容（3000-9-203）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KAMN347-E（Linux（x86）），KAMN764-E，KAMN765-I，KAMN766-E，KAMN767-W，KAMN768-E，KAMN769-W，KAMN770-I，KAMN771-E，KAMN772-W

次のメッセージを変更した。

KAMN624-E（Linux（x86））

Linux（x86）上で動作するHAモニタでAWSをサポートすることに伴い，関連マニュアルの体系図にパブリッククラウド編を追加した。

AIX版HAモニタ 01-29に対応する変更内容（3000-9-203）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを変更した。

KAMN113-E（AIX）

付録A.8　Linux（x86）版HAモニタ 01-69（3000-9-134-Y0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-69に対応する変更内容（3000-9-134-Y0）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KAMN213-I（Linux（x86）），KAMN325-I（Linux（x86）），KAMN521-W，KAMN531-I，KAMN532-E，KAMN533-W，KAMN534-E，KAMN535-E，KAMN536-E，KAMN537-I，KAMN538-I，KAMN539-E，KAMN540-W，KAMN541-I，KAMN542-I

次のメッセージを変更した。

KAMN113-E（Linux（x86）），KAMN512-E，KAMN516-E，KAMN978-I

付録A.9　Linux（x86）版HAモニタ 01-68（3000-9-134-X0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-68に対応する変更内容（3000-9-134-X0）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KAMN655-W，KAMN656-I

次のメッセージを変更した。

KAMN478-E（Linux（x86）），KAMN624-E（Linux（x86））

付録A.10　AIX版HAモニタ 01-28の変更内容（3000-9-134-W0）

AIX版HAモニタ 01-28に対応する変更内容（3000-9-134-W0）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージの適用OSにAIXを追加した。

KAMN066-E，KAMN107-I，KAMN108-I，KAMN647-I〜KAMN649-E，KAMN723-E〜KAMN729-W

次のメッセージを追加した。

KAMN725-W（AIX），KAMN726-E（AIX），KAMN727-I（AIX），KAMN728-W（AIX），KAMN977-W（AIX）

次のメッセージを変更した。

KAMN113-E（AIX）

付録A.11　Linux（x86）版HAモニタ 01-67の変更内容（3000-9-134-V0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-67に対応する変更内容（3000-9-134-V0）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KAMN647-I（Linux（x86）），KAMN648-D（Linux（x86）），KAMN649-E（Linux（x86））

次のメッセージを変更した。

KAMN238-D，KAMN242-D，KAMN243-D，KAMN272-E，KAMN275-E，KAMN276-E，KAMN347-E（AIXおよびLinux（x86）），KAMN364-D，KAMN368-D，KAMN399-E（Linux（x86）），KAMN514-E（Linux（x86）），KAMN601-W，KAMN666-E，KAMN705-W，KAMN728-W，KAMN972-D，KAMN973-D

HAモニタの前提機種として，日立アドバンストサーバHA8000Vシリーズをサポートした。

付録A.12　AIX版HAモニタ 01-27の変更内容（3000-9-134-U0）

AIX版HAモニタ 01-27に対応する変更内容（3000-9-134-U0）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KAMN292-E（AIX），KAMN293-E（AIX），KAMN514-E（AIX）

次のメッセージを変更した。

KAMN030-E，KAMN034-E

付録A.13　Linux（x86）版HAモニタ 01-66の変更内容（3000-9-134-T0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-66に対応する変更内容（3000-9-134-T0）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KAMN519-E

次のメッセージを変更した。

KAMN270-W，KAMN273-E，KAMN274-I，KAMN292-E，KAMN293-E，KAMN381-E，KAMN974-E

付録A.14　Linux（x86）版HAモニタ 01-65，01-64の変更内容（3000-9-134-S0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-65に対応する変更内容（3000-9-134-S0）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KAMN015-E，KAMN464-I，KAMN497-E，KAMN517-E

次のメッセージを変更した。

KAMN272-E，KAMN275-E，KAMN276-E，KAMN514-E

Linux（x86）版HAモニタ 01-64に対応する変更内容（3000-9-134-S0）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KAMN703-I，KAMN705-W，KAMN706-E，KAMN707-E，KAMN708-I

次のメッセージを変更した。

KAMN214-I

付録A.15　Linux（x86）版HAモニタ 01-63，AIX版HAモニタ 01-25の変更内容（3000-9-134-R0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-63に対応する変更内容（3000-9-134-R0）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを変更した。

KAMN058-W，KAMN407-I，KAMN624-E（Linux（x86）），KAMN625-W（HP-UX（IPF），Linux（x86），およびLinux（IPF）），KAMN684-E（HP-UX（IPF），Linux（x86），およびLinux（IPF））

AIX版HAモニタ 01-25に対応する変更内容（3000-9-134-R0）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージの適用OSにAIXを追加した。

KAMN514-E

次のメッセージを変更した。

KAMN058-W，KAMN624-E（AIX），KAMN625-W（AIX）

付録A.16　AIX版HAモニタ 01-24，01-23の変更内容（3000-9-134-Q0）

AIX版HAモニタ 01-24に対応する変更内容（3000-9-134-Q0）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージの適用OSにAIXを追加した。

KAMN414-E

次のメッセージを追加した。

KAMN014-E

次のメッセージを変更した。

KAMN624-E

AIX版HAモニタ 01-23に対応する変更内容（3000-9-134-Q0）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KAMN646-I（AIX），KAMN646-I（Linux（x86））

付録A.17　Linux（x86）版HAモニタ 01-61の変更内容（3000-9-134-P0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-61に対応する変更内容（3000-9-134-P0）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを変更した。

KAMN727-I

次のメッセージを追加した。

KAMN758-W

付録A.18　Linux（x86）版HAモニタ 01-58の変更内容（3000-9-134-O0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-58に対応する変更内容（3000-9-134-O0）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KAMN107-I，KAMN108-I

次のメッセージを変更した。

KAMN407-I，KAMN414-E，KAMN624-E（HP-UX（IPF）およびLinux（IPF）），KAMN624-E（Linux（x86）），KAMN725-W，KAMN726-E

付録A.19　Linux（x86）版HAモニタ 01-57の変更内容（3000-9-134-N0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-57に対応する変更内容（3000-9-134-N0）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを変更した。

KAMN194-W，KAMN206-E，KAMN246-W，KAMN302-W，KAMN324-W，KAMN343-W，KAMN377-E，KAMN423-E，KAMN460-E，KAMN474-E，KAMN475-E，KAMN513-E，KAMN529-I，KAMN530-E，KAMN690-W，KAMN693-W，KAMN694-W，KAMN696-W

次のメッセージを削除した。

KAMN527-W

付録A.20　Linux（x86）版HAモニタ 01-56の変更内容（3000-9-134-M0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-56に対応する変更内容（3000-9-134-M0）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KAMN066-E，KAMN164-E，KAMN235-I，KAMN528-I，KAMN529-I，KAMN530-E

次のメッセージを変更した。

KAMN153-E，KAMN154-E，KAMN157-E，KAMN158-E，KAMN159-E，KAMN161-E，KAMN162-E，KAMN514-E，KAMN977-W（Linux（x86））

付録A.21　Linux（x86）版HAモニタ 01-55-01の変更内容（3000-9-134-L0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-55-01に対応する変更内容（3000-9-134-L0）を次の表に示します。

追加・変更内容

系切り替え時に，サーバを自動で起動リトライする機能をサポートしたことに伴い，次のメッセージを追加した。

KAMN296-I，KAMN334-I

また，次のメッセージを変更した。

KAMN273-E，KAMN276-E，KAMN300-E，KAMN301-E，KAMN305-E，KAMN312-E，KAMN315-E，KAMN514-E

サーバの停止完了時および連動系切り替え完了時にメッセージを出力できるようにしたことに伴い，次のメッセージを追加した。

KAMN298-I，KAMN496-I

付録A.22　Linux（x86）版HAモニタ 01-55の変更内容（3000-9-134-K0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-55に対応する変更内容（3000-9-134-K0）を次の表に示します。

追加・変更内容

系切り替え不可状態の通知処理改善に伴い，Linux（x86）版の次のメッセージを追加した。これらのメッセージは，一定間隔で出力する警告メッセージである。

KAMN288-W，KAMN447-W，KAMN644-W，KAMN729-W

系切り替え時のFS切り離し失敗後の処理改善に伴い，Linux（x86）版の次のメッセージを追加した。このメッセージは，VG切り離し処理をスキップした際に出力する警告メッセージである。

KAMN291-W

次のメッセージにマルチスタンバイ機能使用時，サーバ識別名の実行サーバが他系で稼働している場合の説明を追加した。

KAMN728-W

付録A.23　Linux（x86）版HAモニタ 01-54の変更内容（3000-9-134-J0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-54に対応する変更内容（3000-9-134-J0）を次の表に示します。

追加・変更内容

メッセージIDと適用OSの対応表を一つにまとめた。

メッセージの詳細を2章にまとめた。

マルチパスソフトウェアとしてHDLMに対応したことに伴い，Linux（x86）版の次のメッセージの説明を変更した。

KAMN113-E

また，次のメッセージの説明を変更した。

KAMN725-W，KAMN726-E，KAMN727-I

VMware ESXiでの仮想化環境で共有ディスクのSCSIリザーブをできるようにしたことに伴い，次のメッセージの説明を変更した。

KAMN165-E

802.3adモードのhbondingを監視できるようにしたことに伴い，Linux（x86）版の次のメッセージを追加した。

KAMN516-E

また，次のメッセージの説明を変更した。

KAMN523-E

Linux（x86）版の次のメッセージの説明を変更した。

KAMN624-E

付録A.24　Linux（x86）版HAモニタ 01-53の変更内容（3000-9-134-I0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-53に対応する変更内容（3000-9-134-I0）を次の表に示します。

追加・変更内容

addressオペランドの指定値が重複しているかどうかがわかるようになったことに伴い，Linux（x86）版の次のメッセージを追加した。

KAMN414-E

付録A.25　Linux（x86）版HAモニタ 01-52の変更内容（3000-9-134-H0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-52に対応する変更内容（3000-9-134-H0）を次の表に示します。

追加・変更内容

他社PC/AT互換機に対応し，共有ディスクのSCSIリザーブができるようにしたことに伴い，Linux（x86）版の次のメッセージを追加した。

KAMN113-E，KAMN666-E，KAMN667-I，KAMN723-E，KAMN724-E，KAMN725-W，KAMN726-E，KAMN727-I，KAMN728-W

また，次のメッセージを変更した。

KAMN237-E，KAMN498-E，KAMN977-W

適用OSがLinux（IPF）かLinux（x86）かによって，参照先のマニュアルを変更した。

付録A.26　Linux（x86）版HAモニタ 01-51の変更内容（3000-9-134-G0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-51に対応する変更内容（3000-9-134-G0）を次の表に示します。

追加・変更内容

異常発生時のLinux（x86）版の次のメッセージを追加した。

KAMN013-E

系間接続時から系を監視できるようにしたことに伴い，Linux（x86）版の次のメッセージを追加した。

KAMN286-I，KAMN287-I

また，次のメッセージの説明を変更した。

KAMN977-W

次のメッセージの説明を変更した。

KAMN407-I，KAMN624-E，KAMN684-E

付録A.27　Linux（x86）版HAモニタ 01-50の変更内容（3000-9-134-F0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-50に対応する変更内容（3000-9-134-F0）を次の表に示します。

追加・変更内容

VMware ESXiによる仮想化構成への対応に伴い，Linux（x86）版の次のメッセージを追加した。

KAMN514-E，KAMN750-W，KAMN751-I，KAMN752-E，KAMN755-I，KAMN757-W

また，次のメッセージの説明を変更した。

KAMN621-E，KAMN624-E

次のメッセージの説明を変更した。

KAMN005-E

Linux（x86）版の次のメッセージを変更した。

KAMN119-W

付録A.28　Linux（x86）版HAモニタ 01-42の変更内容（3000-9-134-E0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-42に対応する変更内容（3000-9-134-E0）を次の表に示します。

追加・変更内容

Linux（x86）版の次のメッセージを追加した。

KAMN119-W

次のメッセージの説明に，プログラム管理機能使用時の説明を追加した。

KAMN130-E

適用OSにRed Hat Enterprise Linux server 6(x86)，およびRed Hat Enterprise Linux server 6(x86_64)を追加した。

また，これらのOSに対応したHAモニタの形名として，P-812C-E111を追加した。

付録A.29　HP-UX（IPF）版HAモニタ 01-33，Linux（x86）版HAモニタ 01-42の変更内容（3000-9-134-D0）

HP-UX（IPF）版HAモニタ 01-33，Linux（x86）版HAモニタ 01-42に対応する変更内容（3000-9-134-D0）を次の表に示します。

追加・変更内容

モニタモードのプログラム管理機能の追加に伴い，Linux（x86）版の次のメッセージを追加した。

KAMN118-W，KAMN262-E，KAMN263-E，KAMN264-I，KAMN266-I，KAMN267-W，KAMN268-E，KAMN269-E，KAMN283-W，KAMN284-I，KAMN285-E，KAMN292-E，KAMN293-E，KAMN294-I，KAMN295-I，KAMN413-E，KAMN415-W，KAMN964-E，KAMN965-E，KAMN966-I，KAMN967-E，KAMN968-I，KAMN969-E，KAMN980-W，KAMN981-E

また，次のメッセージの説明を変更した。

KAMN105-I，KAMN325-I，KAMN377-E，KAMN978-I

系のリセットを抑止する機能の追加に伴い，次のメッセージの適用OSにHP-UX（IPF）版を追加した。

KAMN404-I，KAMN410-I，KAMN411-I

マシンの機種がHA8500でOA切り替え時にリセットパスのヘルスチェックおよび系のリセットを継続する機能の追加に伴い，HP-UX（IPF）版の次のメッセージを追加した。

KAMN979-I

また，HP-UX（IPF）版の次のメッセージの説明を変更した。

KAMN299-I，KAMN347-E，KAMN398-E，KAMN399-E，KAMN621-E

各バージョンの変更内容を追加した。

付録A.30　AIX版HAモニタ 01-22，Linux（x86）版HAモニタ 01-41の変更内容（3000-9-134-C0）

AIX版HAモニタ 01-22，Linux（x86）版HAモニタ 01-41に対応する変更内容（3000-9-134-C0）を次の表に示します。

追加・変更内容

系のリセットを抑止する機能の追加に伴い，AIX版，およびLinux（x86）版の次のメッセージを追加した。

KAMN404-I，KAMN410-I，KAMN411-I

系切り替え時間を短縮する機能の追加に伴い，Linux（x86）版の次のメッセージを追加した。

KAMN478-E，KAMN686-W

また，Linux（x86）版の次のメッセージの説明を変更した。

KAMN624-E

次のメッセージで出力される原因コード3の説明を変更した。

KAMN377-E

次のメッセージに，addressオペランドについての説明を追加した。

KAMN625-W

AIX版の次のメッセージの対処の説明を変更した。

KAMN651-E

付録A.31　Linux（x86）版HAモニタ 01-40，HAモニタExtension 01-00の変更内容（3000-9-134-B0）

Linux（x86）版HAモニタ 01-40，HAモニタExtension 01-00に対応する変更内容（3000-9-134-B0）を次の表に示します。

追加・変更内容

HAモニタ Extensionサポートに伴い，Linux（x86）版の次のメッセージを追加した。

KAMN117-E，KAMN761-E，KAMN762-E，KAMN763-E

Linux（x86）版の次のメッセージの説明を変更した。

KAMN409-I，KAMN412-E，KAMN977-W

また，用語解説にHAモニタ Extensionを追加した。

LANを監視して障害時に自動的に系切り替えをする機能の追加に伴い，Linux（x86）版の次のメッセージを追加した。

KAMN115-E，KAMN511-E，KAMN512-E，KAMN513-E，KAMN515-E，KAMN523-E，KAMN524-I，KAMN525-E，KAMN526-W，KAMN527-W

リリースノートのソフトウェアマニュアルの訂正内容の反映に伴い，AIX版の次のメッセージを追加した。

KAMN183-I

リリースノートのソフトウェアマニュアルの訂正内容の反映に伴い，次のメッセージの説明を変更した。

KAMN003-E

付録A.32　HP-UX（IPF）版HAモニタ 01-32の変更内容（3000-9-134-A0）

HP-UX（IPF）版HAモニタ 01-32に対応する変更内容（3000-9-134-A0）を次の表に示します。

追加・変更内容

メッセージIDと，メッセージを出力するOSの対応表を追加した。

また，メッセージIDごとに記載していた出力先OSの情報を削除した。

サーバ障害監視時間が表示されたときに出力されるサーバの状態リストを，HP-UX（IPF）版の次のメッセージに追加した。

KAMN213-I

リリースノートのソフトウェアマニュアルの訂正内容の反映に伴い，次のメッセージの適用OSにHP-UX（IPF）を追加した。

KAMN433-W，KAMN434-W，KAMN435-W，KAMN436-W，KAMN437-W，KAMN438-W，KAMN439-W

HAモニタ・サーバの稼働中に設定を変更する機能の追加に伴い，次のメッセージの適用OSにHP-UX（IPF）を追加した。

KAMN325-I，KAMN466-E，KAMN474-E，KAMN977-W，KAMN978-I

適用OSがHP-UX（PA-RISC）かHP-UX（IPF）かによって，参照先のマニュアルを変更した。

付録A.33　Linux（x86）版HAモニタ 01-32の変更内容（3000-9-134-90）

Linux（x86）版HAモニタ 01-32に対応する変更内容（3000-9-134-90）を次の表に示します。

追加・変更内容

Linux（x86）版のHA Boosterサポートに伴い，次のメッセージの適用OSにLinux（x86）を追加した。

KAMN112-E，KAMN474-E，KAMN475-E，KAMN651-E，KAMN699-I

Linux（x86）版のHA Boosterサポートに伴い，Linux（x86）の次のメッセージを変更した。

KAMN213-I

サーバ障害監視時間が表示されたときに出力されるサーバの状態リストを，AIX版の次のメッセージに追加した。

KAMN213-I

リリースノートのソフトウェアマニュアルの訂正内容の反映に伴い，次のメッセージの適用OSにLinux（x86）を追加した。

KAMN433-W，KAMN434-W，KAMN435-W，KAMN436-W，KAMN437-W，KAMN438-W，KAMN439-W

N+Mコールドスタンバイ構成での系切り替えに対応したことに伴い，Linux（x86）版の次のメッセージを追加した。

KAMN624-E，KAMN639-W

付録A.34　Linux（IPF）版HAモニタ 01-31，Linux（IPF）版HAモニタ 01-30の変更内容（3000-9-134-80）

Linux（IPF）版HAモニタ 01-31に対応する変更内容（3000-9-134-80）を次の表に示します。

追加・変更内容

Linux（IPF）版のHA Boosterサポートに伴い，次のメッセージの適用OSにLinux（IPF）を追加した。

KAMN112-E，KAMN474-E，KAMN475-E

Linux（IPF）版のHA Boosterサポートに伴い，次のメッセージを追加した。

KAMN651-E，KAMN699-I

Linux（IPF）版HAモニタ 01-30に対応する変更内容（3000-9-134-80）を次の表に示します。

追加・変更内容

リリースノートのソフトウェアマニュアルの訂正内容の反映に伴い，次のメッセージの説明を変更した。

KAMN199-E

リリースノートのソフトウェアマニュアルの訂正内容の反映に伴い，Linux（IPF）版の次のメッセージの説明を変更した。

KAMN213-I

HAモニタ・サーバの稼働中に設定を変更する機能の追加に伴い，次のメッセージの適用OSにLinux（IPF）を追加した。

KAMN325-I，KAMN466-E，KAMN977-W，KAMN978-I

系障害監視時間を短縮する機能の追加に伴い，次のメッセージを追加した。

KAMN408-E，KAMN409-I

次のメッセージのメッセージ種別を「E」から「W」に変更した。

KAMN433-W，KAMN434-W，KAMN435-W，KAMN436-W，KAMN437-W，KAMN438-W

リリースノートのソフトウェアマニュアルの訂正内容の反映に伴い，次のメッセージの適用OSにLinux（IPF）を追加した。

KAMN433-W，KAMN434-W，KAMN435-W，KAMN436-W，KAMN437-W，KAMN438-W，KAMN439-W

Linux（IPF）版で，サーバモードで使用できるプログラムとして，uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Optionを追加したことに伴い，記述を変更した。

付録A.35　Linux（x86）版HAモニタ 01-22，AIX版HAモニタ 01-21の変更内容（3000-9-134-60）

Linux（x86）版HAモニタ 01-22に対応する変更内容（3000-9-134-60）を次の表に示します。

追加・変更内容

Virtageサポートに伴い，Linux（x86）版の次のメッセージを変更した。

KAMN395-I

Virtageサポートに伴い，次のメッセージの適用OSにLinux（x86）を追加した。

KAMN407-I

AIX版HAモニタ 01-21に対応する変更内容（3000-9-134-60）を次の表に示します。

追加・変更内容

強制varyon機能の改善に伴い，AIX版の次のメッセージの説明を変更した。

KAMN034-E

リリースノートのソフトウェアマニュアルの訂正内容の反映に伴い，次のメッセージを追加した。

KAMN249-E，KAMN433-E，KAMN434-E，KAMN435-E，KAMN436-E，KAMN437-E，KAMN438-E，KAMN439-W

HAモニタ・サーバの稼働中に設定を変更する機能の追加に伴い，AIX版およびLinux（x86）版の次のメッセージを変更した。

KAMN325-I

リリースノートのソフトウェアマニュアルの訂正内容の反映に伴い，次のメッセージの説明を変更した。

KAMN456-E，KAMN460-E

HAモニタ・サーバの稼働中に設定を変更する機能の追加に伴い，AIX版およびLinux（x86）版の次のメッセージを追加した。

KAMN466-E，KAMN977-W，KAMN978-I

系切り替え時間を短縮する機能の追加に伴い，AIX版の次のメッセージを追加した。

KAMN478-E

付録A.36　HAモニタ 01-20，HAモニタ 01-13の変更内容（3000-9-134-40）

HAモニタ 01-20に対応する変更内容（3000-9-134-40）を次の表に示します。

追加・変更内容

サーバの切り替え順序制御をする場合の処理方法の変更に伴い，次のメッセージを追加した。

KAMN058-W

定義チェック項目の追加に伴い，次のメッセージを追加した。

KAMN116-W

次のメッセージの出力先種別を変更した。

KAMN142-E，KAMN144-E，KAMN146-E

待機サーバの停止処理方法の追加に伴い，次のメッセージを追加した。

KAMN257-I，KAMN432-W

HAモニタの起動エラー時の処理改善に伴い，次のメッセージを追加した。

KAMN626-E

HAモニタ 01-13に対応する変更内容（3000-9-134-40）を次の表に示します。

追加・変更内容

AIX版の次のメッセージを追加した。

KAMN030-E，KAMN034-E，KAMN035-I，KAMN036-E，KAMN037-I，KAMN113-E

HP-UX（PA-RISC），HP-UX（IPF），およびLinux（IPF）版の次のメッセージで，説明を変更した。

KAMN347-E

AIX版の次のメッセージで，説明を変更した。

KAMN395-I

HP-UX（IPF）およびLinux（IPF）版の次のメッセージで，説明を変更した。

KAMN395-I

Linux（IPF）版の次のメッセージを追加した。

KAMN407-I

AIX版の次のメッセージを変更した。

KAMN650-E

HP-UX（PA-RISC）版の次のメッセージで，説明を変更した。

KAMN689-E

付録A.37　HAモニタ 01-12の変更内容（3000-9-134-20）

HAモニタ 01-12に対応する変更内容（3000-9-134-20）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージの種類を変更した。

KAMN321-I

次のメッセージの説明を追加した。

KAMN323-E，KAMN617-E，KAMN974-E

次のメッセージの出力先種別を変更した。

KAMN379-E，KAMN423-E

次のメッセージの説明を変更した。

KAMN452-E，KAMN453-E

次のメッセージを変更した。

KAMN450-I，KAMN611-W，KAMN641-W

次のメッセージを出力するOSを明記した。

KAMN608-W，KAMN690-W

適用OSとしてRed Hat Enterprise Linux AS 4(x86)およびRed Hat Enterprise Linux AS 4(IPF)をサポートしたため，Linux（x86）版およびLinux（IPF）版の次のメッセージで，説明を追加した。

KAMN614-E

AIX版の次のメッセージで，説明を追加した。

KAMN621-E

HP-UX（PA-RISC）版とHP-UX（IPF）およびLinux（IPF）版の次のメッセージで，説明を変更した。

KAMN621-E

AIX版の次のメッセージを変更した。

KAMN671-E

監視履歴機能のサポートに伴い，次のメッセージを追加した。

KAMN730-E，KAMN731-E，KAMN732-E，KAMN733-E，KAMN740-I，KAMN741-E

付録A.38　HAモニタ 01-11の変更内容（3000-9-134-10）

HAモニタ 01-11に対応する変更内容（3000-9-134-10）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを削除した。

KAMN110-E，KAMN111-E，KAMN960-E，KAMN962-E

次のメッセージが出力される適用OSを変更した。

KAMN166-W，KAMN230-E，KAMN232-E，KAMN239-I，KAMN651-E，KAMN672-E

他系のOSパニック検知機能のサポートに伴い，Linux（x86）版およびLinux（IPF）版の次のメッセージを追加した。

KAMN180-I，KAMN695-I，KAMN696-W

次のメッセージの説明を追加した。

KAMN246-W，KAMN339-E，KAMN347-E，KAMN390-I，KAMN616-E，KAMN651-E

HP-UX（IPF）版，Linux（x86）版，およびLinux（IPF）版の次のメッセージを追加した。

KAMN299-I

HP-UX（IPF）版およびLinux（IPF）版の次のメッセージを変更した。

KAMN395-I，KAMN396-I，KAMN398-E

HP-UX（IPF）版およびLinux（IPF）版の次のメッセージで，説明を変更した。

KAMN399-E，KAMN621-E

HP-UX（PA-RISC）版およびHP-UX（IPF）版の次のメッセージで，説明を変更した。

KAMN479-E

AIX版の次のメッセージで，説明を変更した。

KAMN621-E，KAMN624-E

Linux（x86）版の次のメッセージで，説明を追加した。

KAMN621-E，KAMN624-E，KAMN684-E

HP-UX（IPF）版およびLinux（IPF）版の次のメッセージを追加した。

KAMN624-E，KAMN625-W，KAMN684-E，KAMN685-W

次のメッセージの説明を変更した。

KAMN640-E，KAMN953-E，KAMN954-E，KAMN955-E，KAMN956-E，KAMN958-E

次のメッセージを変更した。

KAMN933-E

付録A.39　HAモニタ 01-10の変更内容（3000-9-134）

HAモニタ 01-10に対応する変更内容（3000-9-134）を次の表に示します。

追加・変更内容

次のメッセージを変更した。

KAMN001-I，KAMN213-I，KAMN222-I，KAMN253-E，KAMN601-W，KAMN624-E，KAMN625-W，KAMN650-E，KAMN651-E

すべてのOS対象の次のメッセージを追加した。

KAMN265-W，KAMN299-I

適用OSとしてLinux（x86）をサポートしたため，Linux（x86）版の次のメッセージまたはメッセージの説明を追加・変更した。

KAMN213-I，KAMN325-I，KAMN395-I，KAMN396-I，KAMN398-E，KAMN399-E，KAMN614-E，KAMN621-E，KAMN624-E，KAMN625-W，KAMN684-E

AIX版の次のメッセージを追加した。

KAMN654-E

HP-UX（PA-RISC）版およびHP-UX（IPF）版の次のメッセージを追加した。

KAMN491-I

AIX版の次のメッセージの説明を追加した。

KAMN624-E，KAMN625-E，KAMN673-E，KAMN628-I，KAMN629-I，KAMN682-E，KAMN684-E，KAMN693-W，KAMN920-I，KAMN921-E，KAMN922-E，KAMN976-W

AIX版およびHP-UX（PA-RISC）版の次のメッセージの説明を追加した。

KAMN901-E，KAMN904-E，KAMN909-E，KAMN910-E

JP1のイベント通知機能のサポートに伴い，次のメッセージを追加した。

KAMN717-E

付録B　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録B.1　関連マニュアル

HAモニタのマニュアル体系を次に示します。

HAモニタのマニュアル以外で，このマニュアルと関連するマニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

プログラムにOpenTP1を使用する場合

OpenTP1 Version 7 分散トランザクション処理機能 OpenTP1 解説（3000-3-D50）

OpenTP1 Version 7 分散トランザクション処理機能 OpenTP1 システム定義（3000-3-D52）

OpenTP1 Version 7 分散トランザクション処理機能 OpenTP1 運用と操作（3000-3-D53）

OpenTP1 Version 7 分散トランザクション処理機能 OpenTP1 メッセージ（3000-3-D56）

OpenTP1 Version 7 分散トランザクション処理機能 OpenTP1 クライアント使用の手引 TP1/Client/W，TP1/Client/P編（3000-3-D58）

OpenTP1 Version 7 分散トランザクション処理機能 OpenTP1 クライアント使用の手引 TP1/Client/J編（3000-3-D59）

OpenTP1 Version 7 分散トランザクション処理機能 TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引（3000-3-F51）

OpenTP1 Version 7 高速トランザクション処理基盤 TP1/EE/Extended Transaction Controller 使用の手引（3000-3-F54）

プログラムにHiRDBを使用する場合

HiRDB Version 9 解説（3020-6-450）

HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（UNIX(R)用）（3000-6-452）

HiRDB Version 9 システム定義（UNIX(R)用）（3000-6-453）

HiRDB Version 9 システム運用ガイド（UNIX(R)用）（3000-6-454）

HiRDB Version 9 コマンドリファレンス（UNIX(R)用）（3000-6-455）

HiRDB Version 9 メッセージ（3020-6-458）

HiRDB Version 10 解説（3020-6-551）

HiRDB Version 10 システム導入・設計ガイド（UNIX(R)用）（3020-6-552）

HiRDB Version 10 システム定義（UNIX(R)用）（3020-6-554）

HiRDB Version 10 システム運用ガイド（UNIX(R)用）（3020-6-556）

HiRDB Version 10 コマンドリファレンス（UNIX(R)用）（3020-6-558）

HiRDB Version 10 メッセージ（3020-6-562）

イベント管理によってシステムの運用を自動化する場合

JP1 Version 11 JP1/Base 運用ガイド（3021-3-A01）

JP1 Version 11 JP1/Base メッセージ（3021-3-A02）

JP1 Version 12 JP1/Base 運用ガイド（3021-3-D65）

JP1 Version 12 JP1/Base メッセージ（3021-3-D66）

適用OSがAIXで，他系のOSパニック検知機能を使用する場合および他系のOSパニック発生時に共有ディスクの高速切り替えをする場合

Hitachi HA Booster Pack for AIX（3000-3-B12）

ディスクパスを冗長化する場合

Hitachi Dynamic Link Manager Software ユーザーズガイド（AIX(R)用）（3000-3-F02）

Hitachi Dynamic Link Manager Software ユーザーズガイド（HP-UX用）（3000-3-F03）

Hitachi Dynamic Link Manager Software ユーザーズガイド（Linux(R)用）（3000-3-F04）

適用OSがLinux（x86）またはLinux（IPF）で，N+Mコールドスタンバイ構成で系切り替えをする場合

Hitachi Command Suite Compute Systems Manager Software ユーザーズガイド（3020-3-V91）

Hitachi Command Suite Compute Systems Manager ユーザーズガイド（3021-9-096）

付録B.2　このマニュアルで使用する製品名・機能名

このマニュアルでは，製品名を次のように表記しています。

表記

製品名

AIX

AIX 5L V5.1

AIX 5L V5.2

AIX 5L V5.3

AIX V6.1

AIX V7.1

AIX V7.2

AIX 7.3

AWS

Amazon Web Services

Azure

Microsoft Azure

EMPD

ETERNUS Multipath Drive

HA Booster

Hitachi HA Booster Pack for AIX

Hitachi HA Booster Pack for Linux(R)

HCSM

Hitachi Compute Systems Manager

HDLM

Hitachi Dynamic Link Manager Software

HFC-PCM

Hitachi Fiber Channel - Path Control Manager

HiRDB

HiRDB Version 9

HiRDB Accelerator Version 9

HiRDB Advanced High Availability Version 9

HiRDB Server Version 9

HiRDB Server with Additional Function Version 9

HiRDB Version 10

HiRDB Accelerator Version 10

HiRDB Advanced High Availability Version 10

HiRDB Server Version 10

HP-UX

HP-UX（PA-RISC）

HP-UX 11.0

HP-UX 11i

HP-UX 11i V2(PA-RISC)

HP-UX（IPF）

HP-UX 11i V2(IPF)

HP-UX 11i V3(IPF)

JP1/ServerConductor

JP1/ServerConductor/Advanced Agent

JP1/ServerConductor/Agent

JP1/ServerConductor/Blade Server Manager

JP1/ServerConductor/Blade Server Manager Plus

JP1/ServerConductor/Server Manager

Linux

Linux(R)

Linux

Linux（x86）

Oracle Linux 7(x86_64)

Oracle Linux 8(x86_64)

Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server7(x86_64)

Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server8(x86_64)

Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server9(64-bit x86_64)

Linux（IPF）

Red Hat(R) Enterprise Linux(R) AS 3(IPF)

Red Hat(R) Enterprise Linux(R) AS 4(IPF)

Red Hat(R) Enterprise Linux(R) 5 Advanced Platform(Intel Itanium)

RHEL7

Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server7(x86_64)

RHEL8

Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server8(x86_64)

RHEL9

Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server9(64-bit x86_64)

UNIX

UNIX

VMware ESXi

VMware ESXi(TM)

VMware vSphere(R) ESXi(TM)

付録B.3　このマニュアルで使用する英略語

このマニュアルで使用する英略語を，次に示します。

英略語

英字での表記

API

Application Programming Interface

BMC

Baseboard Management Controller

CPU

Central Processing Unit

DB

Database

DMMP

Device Mapper Multipath

EUC

Extended UNIX Code

GSP

Guardian Service Processor

HA

High Availability

HRA

Health-check and Reset Adaptor

IPF

Itanium Processor Family

LA

Line Adaptor

LAN

Local Area Network

LPAR

Logical Partitioning

LVM

Logical Volume Manager

MP

Management Processor

NLS

National Language Support

OA

Onboard Administrator

OCI

Oracle Cloud Infrastructure

OS

Operating System

OSI

Open Systems Interconnection

PA-RISC

Precision Architecture - Reduced Instruction Set Computer

PV

Physical Volume

SCSI

Small Computer System Interface

SP

Service Processor

SSH

Secure SHell

SVP

Service Processor

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UTF-8

8-bit UCS Transformation Format

XNF

Extended Hitachi Network Architecture Based Communication Networking Facility

付録B.4　このマニュアルで使用するKB（キロバイト）などの単位表記

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

用語解説

（英字）

aliveメッセージ

系と系との間で相手が正常であるかどうかを知るために，一定の周期で発行するメッセージです。

HAモニタ Extension

HAモニタのオプション製品です。HAモニタ Extensionを導入することによって，大規模なシステム構成での系切り替え制御に対応できるようになります。HAモニタ Extensionは，OSがLinux（x86）の場合に使用できます。

HAモニタとのインタフェースを持たないプログラム

HAモニタと専用のインタフェースを持たないプログラムのことです。待機系のプログラムを事前に起動させておいたり，サーバ障害を監視したりするなどのHAモニタの機能を一部使用できません。

HAモニタでは，HAモニタとのインタフェースを持つプログラムをモニタモードで運用する場合と，HAモニタとのインタフェースを持たないプログラムを使用する場合とで，制限される機能に差はありません。

HAモニタとのインタフェースを持つプログラム

HAモニタと専用のインタフェースを持つプログラムのことです。HAモニタとのインタフェースを持つプログラムをサーバモードで運用すると，系障害とサーバ障害の両方をHAモニタが監視します。

HAモニタは，HAモニタとのインタフェースを持つプログラムを監視して，プログラム自身が検知できない障害が発生した場合，系切り替えをします。

IPアドレス

IPプロトコルで使われるアドレスを，IPアドレスといいます。IPプロトコルとは，OSI基本参照モデルでいうネットワーク層に当たるプロトコルです。ネットワーク層では，データを転送するための経路を確立したり，経路を決めたりするアドレスを管理しています。

LANアダプタ

コンピュータとLANを接続するためのデータ変換用のハードウェアです。

LVM

カーネルの機能の一つで，Logical Volume Managerの略です。LVMを使用すると，幾つかの物理ディスク装置をボリュームグループとしてグループ化し，任意の個数とサイズの論理ボリュームに割り当てられます。

AIXおよびHP-UXの場合，LVMミラーリングを使用すると，共有ディスクを冗長化できます。

N+Mコールドスタンバイ構成

BladeSymphonyの場合で，業務を運用中のサーバモジュールでハードウェア障害が発生したときに，JP1/ServerConductorまたはHCSMを利用して予備のサーバモジュールに切り替えられるシステム構成のことです。1台または複数台の予備のサーバモジュールを用意するため，障害に対する信頼性が向上します。

OSパニック

OSのカーネルパニックのことです。

TCP/IP

UNIXを使用したコンピュータ間の接続などに用いられる，標準的な通信プロトコルです。「TCP」と「IP」の，二つのプロトコルに対応しています。

UAP

ユーザの業務をプログラムとして作成したものです。モニタモードのサーバの場合に，プログラムとして使用できます。HAモニタでは，UAPからAPIを発行することで，UAPを監視できます。

（ア行）

アボートコード

UNIXシステムの異常停止の要因コードです。

イベントID

UNIXシステム内で発生した特定の事象（イベント）を管理するために，イベントに付ける番号です。

エイリアスIPアドレス機能

一つのLANアダプタに複数のIPアドレスを割り当てることで，異なるIPアドレスで一つのLANアダプタを共用できる機能です。

親サーバ

あるサーバを起動，または系切り替えを開始するために，あらかじめ起動完了している必要のあるサーバです。サーバグループの親子関係では親に該当します。サーバ対応の環境設定で指定します。

（カ行）

カーネル

OSの中核部分のプログラムです。タスク管理，メモリ管理，入出力管理などをします。

稼働報告

サーバが一定時間ごとにHAモニタに送信する情報です。HAモニタはこの情報を基にサーバを監視します。

可搬媒体

プログラムやデータを記憶させて持ち運べる，DATなどの記憶媒体です。

筐体

コンピュータ本体や周辺機器を収納するケースです。使用しているマシンの機種がBladeSymphonyの場合，筐体を「シャーシ」と呼びます。一つのシャーシには複数の系を構成できます。

共有リソース

共有ディスクやLANなど，実行系および待機系の系間で共有するリソースのことです。HAモニタが制御する共有リソースには，共有ディスク，ファイルシステム，LAN，および通信回線があります。共有リソースは，サーバ単位で制御します。

また，リソースサーバを使用し，サーバグループ間で共有リソースを共用することもできます。なお，通信回線は，AIXの場合，およびHP-UX（PA-RISC）の場合でマシンの機種がH9000Vのときだけ使用できます。

クライアント

プログラムが提供する各種のサービスを利用するマシン（ノード）です。

クラスタ型構成

1台のサーバシステムの限界を超えるシステムを構築するための構成です。複数のサーバシステムを高速LANで接続し，個々のサーバシステムに処理を分散させます。クライアントからは，一つのサーバシステムとして処理できます。

系

CPU単位でサーバが稼働するシステムの単位を示します。システムを構成するハードウェア，およびシステム上で稼働するプログラムを総称して「系」といいます。

系切り替え

業務を実行しているシステム（系）やサーバに障害が発生した場合に，待機しているシステム（系）やサーバに業務を引き継ぐ機能のことです。

系切り替え待ち状態

実行系の障害時に待機系が実行系のリセットに失敗し，何らかの原因で実行系のサーバの状態が確認できない場合，待機系で実行サーバを起動すると実行サーバの二重起動が発生することがあります。これを防ぐために，待機系での実行サーバの起動をいったん待たせます。この状態の実行サーバを系切り替え待ち状態であるといいます。系切り替え待ち状態のサーバは，ユーザが操作するまでは実行サーバとして起動されません。

系のスローダウン

系全体の実行処理時間が通常以上に長くなることです。限度を超えたプログラム数の実行や，プログラム間の通信不良などが原因で起こります。

現用系

起動してから最初に業務処理を実行するシステム（系）です。

コアファイル

プログラムが異常終了時に，そのプロセスのメモリ情報（モジュールトレース情報）が格納されるOS特定のファイルです。なお，コアファイルは，場合によっては作成されません。コアファイルがあると，ユーザ作成のプログラムに異常が起きた場合などに，OSのコマンドを使ってプログラムのデバッグができます。

子サーバ

親サーバの起動完了後に，起動開始するサーバです。サーバグループの親子関係では子に該当します。

（サ行）

サーバ

要求に応じて業務を処理するサービスです。このマニュアルでは，系切り替えの単位としてのプログラムを「サーバ」といいます。

サーバには大きく分けて，サーバモードのサーバと，モニタモードのサーバがあります。

サーバシステムの二重化

サーバが稼働するシステムのマシン，プログラム，およびリソースなどを二つ用意する（または二重化できるものを共有させる）ことによって，システム全体の信頼性や稼働率を高めることです。

サーバのスローダウン

サーバの実行処理時間が通常以上に長くなることです。プログラムの無限ループ，リソースの競合などが原因で起こります。

サーバ引き継ぎ情報

実行サーバと待機サーバの間にペアが成立した際，実行サーバから待機サーバに引き継がれる情報です。ユーザコマンド内でサーバ間のやり取りが必要な場合に，HAモニタのサーバ引き継ぎ情報設定・表示コマンド（moninfo -pコマンド）で設定しておき，サーバ引き継ぎ情報設定・表示コマンド（moninfo -gコマンド）で参照・表示します。

サーバモード

サーバの運用方法の一つで，プログラムがHAモニタとのインタフェースを持つ場合だけ選択できます。サーバをサーバモードで運用すると，系障害とサーバ障害の両方をHAモニタが監視します。

再起動待ち状態

サーバ対応の環境設定のswitchtypeオペランドで，restartまたはmanualを指定した実行サーバにサーバ障害が発生した場合，実行サーバを停止させないで，実行サーバが再起動するのを待たせます。この状態の実行サーバを再起動待ち状態であるといいます。

システムダンプ

特定のプログラムに限定できない障害情報を，可搬媒体に格納するOSの機能です。システムダンプでは，メモリ情報，スワップ領域（仮想メモリ）の情報，および処理装置固有の情報を取得できます。一般に，システムのどこに原因があるのかわからない障害時にシステムダンプを使います。

実行系

実行サーバを稼働させて，業務処理を実行しているシステム（系）です。

実行サーバ

現在，業務処理を実行しているサーバです。

実行サーバの起動待ち状態

待機サーバの起動時，何らかの原因で他系の実行サーバの起動が確認できない場合があります。このとき，実行サーバの状態が確認できるまで待機サーバの起動を待たせます。このような待機サーバを，実行サーバの起動待ち状態であるといいます。起動待ち状態の待機サーバはユーザの操作待ちになり，実行サーバの起動開始が確認できるようになったら，待機サーバとして起動させます。

制御グループID

HA Boosterが管理する，個々の制御グループに割り当てた値です。制御グループは，HA Boosterがアクセス制御の対象とするディスクデバイスの集まりです。HA Boosterを使用する場合，サーバ対応の環境設定に設定する必要があります。

（タ行）

待機系

待機サーバを稼働させて，障害に備えて待機しているシステム（系）です。

待機サーバ

現在，実行サーバの障害に備えて待機しているサーバです。

（ハ行）

パーティション

サーバマシンを複数の区画に分割し，それぞれを一つの仮想的なサーバマシンとして動作させる機能を，パーティショニングといいます。また，この区画をパーティションといいます。

BladeSymphonyの場合，一つの筐体（シャーシ）に複数のプロセサを搭載できることから，個々のプロセサをパーティションと呼ぶことがあります。

OSがHP-UXの場合，パーティションは「HP-UX nPartitions」のことを指します。

また，日立サーバ論理分割機構を利用すると，プロセサ内に論理パーティション（LPAR）を構成できます。

排他サーバ

待機系に別のサービスを提供する待機サーバが複数ある場合，系切り替えによって複数の実行サーバが同時に稼働するのを避けることができます。

ある待機サーバが実行サーバとして稼働すると，同じ系で稼働しているほかの待機サーバをHAモニタが停止します。この停止される待機サーバのことを排他サーバと呼びます。

排他制御

システムのリソースに対して複数の要求が競合した場合，同時更新やデッドロックを防ぐための制御のことです。HAモニタでは，共有ディスクが，実行サーバと待機サーバの両方から同時に更新されるのを防ぐ機能を，「排他制御機能」といいます。

プログラム

業務を実際に実行するプログラム（アプリケーション）のことです。HAモニタは，プログラムを系切り替え構成にすることで冗長化し，システムの信頼性を向上します。

プログラムは，HAモニタとのインタフェースを持つプログラムと持たないプログラムに分けられます。

（マ行）

マルチスタンバイ機能

一つの実行サーバに対して，複数の待機サーバを準備するための機能のことです。

一つの実行サーバに対して一つの待機サーバを準備する場合に比べると，現用系の障害が復旧するまでの間も，システムの障害に備えることができるという特長があります。

メッセージログ

出力されるメッセージを特定のファイル（メッセージログファイル）に格納するOSの機能です。

モジュールトレース情報

HAモニタ内のモジュール処理の流れを，モジュールトレースバッファ（コアファイル）に取得したものです。モジュールトレース情報は，可搬媒体に移送して解析します。

モニタモード

サーバの運用方法の一つです。サーバをモニタモードで運用する場合，待機系のサーバを事前に起動させておいたり，サーバ障害を監視したりするなどの，HAモニタの機能の一部を使用できません。ただし，モニタモードのプログラム管理機能を使用すれば，使用できない機能の一部を使用することもできます。

（ヤ行）

ユーザコマンド

ユーザが作成するコマンドです。HAモニタでは，事前にユーザコマンドを登録しておくことで，サーバの状態変化に対するHAモニタの処理を契機に，ユーザコマンドを自動発行できます。ユーザコマンドを使用すると，HAモニタが制御しないリソースを共有リソースとして使用できます。

予備系

起動時に最初に稼働状態で待機するシステム（系）です。

（ラ行）

リソースサーバ

複数サーバで共有リソースを共用するためだけに使用するサーバです。そのため，サーバとしての機能は持ちません。

リソースサーバを使用しない場合，サーバ単位で共有リソースを制御するのに対し，リソースサーバを使用する場合はサーバグループ単位で共有リソースを制御します。

連動系切り替え

サーバをあらかじめグループ化しておくことで，そのグループ（サーバグループ）内の実行サーバのどれかに障害が発生した場合に，グループ単位で待機サーバに切り替える機能です。HAモニタでは，サーバグループ内でも，サーバ単位に系切り替え時の動作を指定できます。

連動系切り替え待ち状態

サーバ対応の環境設定のgroupオペランドで，no_exchangeを指定した実行サーバにサーバ障害が発生した場合，待機系の待機サーバの系切り替えをいったん待たせます。この状態の待機サーバを連動系切り替え待ち状態であるといいます。連動系切り替え待ち状態の待機サーバは，ユーザの操作待ちになりますが，グループ内のexchange指定の実行サーバにサーバ障害が発生すると，一緒に連動系切り替えをします。

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100-8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号