OpenTP1 Version 7　分散トランザクション処理機能　TP1/Server Base Enterprise Option メッセージ

操作書

3000-3-F53-80

前書き

対象製品

・適用OS：Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)，Red Hat Enterprise Linux Server 7 (64-bit x86_64)，Red Hat Enterprise Linux Server 8 (64-bit x86_64)

P-8264-2A21 uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64) 07-93

P-8264-9311 uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension 02-05

P-8264-9511 uCosminexus TP1/Financial Service Platform 01-12

・適用OS：Red Hat Enterprise Linux Server 9 (64-bit x86_64)

P-8864-2A21 uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64) 08-01

P-8864-9211 uCosminexus TP1/EE/Extended Transaction Controller 01-05

P-8864-9311 uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension 02-07

P-8864-9511 uCosminexus TP1/Financial Service Platform 01-14

これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リリースノート」でご確認ください。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

発行

2025年4月　3000-3-F53-80

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2008, 2025, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容（3000-3-F53-80）　uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　08-01，uCosminexus TP1/EE/Extended Transaction Controller　01-05，uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension　02-07，uCosminexus TP1/Financial Service Platform　01-14，uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-93，uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension　02-05，uCosminexus TP1/Financial Service Platform　01-12

追加・変更内容

変更個所

対象製品を更新した。

P-1M64-2A21，P-1M64-1A11，P-1M64-9311，P-9S64-2A11，P-9W64-2A21，P-9W64-9211，P-9W64-9311，P-9W64-9411，およびP-9W64-9511を削除した。

Red Hat Enterprise Linux Server 8 (64-bit x86_64)をサポートした（P-8264-2A21，P-8264-9311，およびP-8264-9511）。

Red Hat Enterprise Linux Server 9 (64-bit x86_64)をサポートした（P-8864-2A21，P-8864-9311，およびP-8864-9511の追加）。

−

次のメッセージを追加した。

KFSB55319-E，KFSB85312-I

4.1，6.1

次のメッセージを変更した。

KFSB50360-E，KFSB52114-E，KFSB55728-E，KFSB61817-E，KFSB80905-I，KFSB95034-I

4.1，5.1，6.1，7.1

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，次に示すプログラムプロダクトで出力されるメッセージについて説明したものです。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)

uCosminexus TP1/EE/Extended Transaction Controller

uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension

uCosminexus TP1/Financial Service Platform

以降，このマニュアルでは，プログラムプロダクトを次のとおりに表記します。

プログラムプロダクト名

このマニュアルでの表記

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option

TP1/EE

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)

uCosminexus TP1/EE/Extended Transaction Controller

XTC

uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension

MCP

uCosminexus TP1/EE/Extended Data Cache

XDB

uCosminexus TP1/Financial Service Platform

TP1/FSP

対象読者

システム管理者，およびオペレータの方を対象としています。

また，次に示す知識があることを前提としています。

オペレーティングシステム（Linuxなど）とオンラインシステムの基礎的な知識

TP1/EEとあわせて使用するTP1/Server Baseの知識

謝辞

COBOL言語仕様は，CODASYL（the Conference on Data Systems Languages：データシステムズ言語協議会）によって，開発された。原開発者に対し謝意を表すとともに，CODASYLの要求に従って以下の謝辞を掲げる。なお，この文章は，COBOLの原仕様書「CODASYL COBOL JOURNAL OF DEVELOPMENT 1984」の謝辞の一部を再掲するものである。

いかなる組織であっても，COBOLの原仕様書とその仕様の全体又は一部分を複製すること，マニュアルその他の資料のための土台として原仕様書のアイデアを利用することは自由である。ただし，その場合には，その刊行物のまえがきの一部として，次の謝辞を掲載しなければならない。書評などに短い文章を引用するときは，"COBOL"という名称を示せば謝辞全体を掲載する必要はない。

COBOLは産業界の言語であり，特定の団体や組織の所有物ではない。

CODASYL　COBOL委員会又は仕様変更の提案者は，このプログラミングシステムと言語の正確さや機能について，いかなる保証も与えない。さらに，それに関連する責任も負わない。

次に示す著作権表示付資料の著作者及び著作権者

FLOW-MATIC（Sperry Rand Corporationの商標），Programming for the Univac

（R）I and II，Data Automation Systems， Sperry Rand Corporation　著作権表示

1958年，1959年；

IBM Commercial Translator Form No.F 28-8013，IBM著作権表示1959年;

FACT，DSI 27A5260-2760，Minneapolis-Honeywell，著作権表示1960年

は，これら全体又は一部分をCOBOLの原仕様書中に利用することを許可した。この許可は，COBOL原仕様書をプログラミングマニュアルや類似の刊行物に複製したり，利用したりする場合にまで拡張される。

1　メッセージの概要

この章では，メッセージの出力形式，記述形式，および系統について説明します。

1.1　メッセージの出力形式

メッセージの出力先

メッセージの出力先を次の表に示します。

表1‒1　メッセージの出力先

出力先

出力するメッセージの種類

メッセージログファイル※

メッセージログファイル出力設定があるTP1/EEのメッセージ，およびUAPのメッセージを出力します。すべてのメッセージを付加情報付きで出力します。

syslog※

syslog出力設定があるTP1/EEのメッセージ，およびUAPのメッセージを出力します。メッセージログ関連定義のlog_syslog_outオペランドで，出力するメッセージのレベルを指定できます。また，付加情報付きで出力することもできます。

標準出力

標準出力の出力設定があるTP1/EEのメッセージを出力します。

標準エラー出力

標準エラー出力の出力設定があるTP1/EEのエラーメッセージおよび警告メッセージを出力します。また，障害などが原因で，メッセージログファイルにメッセージを出力できない場合は，該当するメッセージを出力します。

注※

標準出力，および標準エラー出力に複数行で出力するメッセージ，またはUAPから出力するメッセージテキスト内に改行「¥n」を含んだメッセージは，1行で出力します。

メッセージログファイル，標準出力および標準エラー出力の格納先を次に示します。

メッセージログファイル

格納先：$DCDIR/spool/dceeinf/log/*

ファイル名：XX....XXlognnn

XX....XX：サービスグループ名（最大31文字の半角英数字）

nnn：メッセージログファイルのID（001〜010の半角数字）

標準出力および標準エラー出力

格納先：/tmp

格納先は，TP1/EEのあるシステムのTP1/Server Baseに設定されているデフォルトの格納先です。格納先の変更方法は，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

ファイル名：betran.log

betran.logには，コマンド実行時のメッセージ，およびエラーメッセージは格納されません。

メッセージの付加情報と形式

メッセージの付加情報と形式について説明します。

syslogおよびメッセージログに出力するメッセージの形式

syslogおよびメッセージログに出力するメッセージには，TASKTM情報との対応を取るために，メッセージIDとメッセージテキストのほかに，付加情報が出力されます。syslogに出力する付加情報は，メッセージログ関連定義で指定できます。

メッセージログに出力される付加情報とメッセージの形式を次に示します。

AAAAAAAAAA BBBBBBB CCCCC DD……DD EEEEEEEE yyyy/mm/dd hh:mm:ss KFSB00000-X YY……YY

付加情報

AAAAAAAAAA：プロセスID（半角数字10文字）

BBBBBBB：プロセス内メッセージ通番（半角数字7文字）

CCCCC：IFA番号（半角数字5文字）

DD……DD：サービス名（半角英数字31文字）

EEEEEEEE：中央処理通番（半角数字8文字）

yyyy/mm/dd：年月日（半角数字10文字）

hh:mm:ss：時分秒（半角数字8文字）

メッセージ固定部

KFSB00000-X：メッセージID（半角英数字11文字）

YY……YY：メッセージテキスト※

注※

UAPから出力されるメッセージの場合，プログラムID（半角英数字2文字）+半角スペース1文字＋メッセージテキスト（最大222バイト）となります。

メモリまたはバッファが不足してsyslogに出力できないメッセージは，syslog失敗リストに保管し，syslog失敗リストからsyslogに出力を再試行します。syslog失敗リストのエレメントのメッセージ格納領域長より長いメッセージをsyslog失敗リストに保管する場合は，（超過文字列+4バイト）の文字列をメッセージ終端から切り捨てます。文字列を切り捨てられたメッセージには，文字列の最後に「(EL)」（4バイトの半角英字記号）が付加されます。なお，syslog失敗リストはOSがAIXの場合に使用できます。

標準出力および標準エラー出力に出力するメッセージの形式

標準出力および標準エラー出力に出力するメッセージには，メッセージIDとメッセージテキストのほかに，付加情報が出力されます。標準出力および標準エラー出力に出力する付加情報は，メッセージログ関連定義で指定できます。

標準出力および標準エラー出力に出力される付加情報とメッセージの形式を次に示します。

AAAAAAA BBBBBBBBBB CCCCCCC DD yyyy/mm/dd hh:mm:ss EEEEEEEE FFF KFSB00000-X YY……YY

付加情報

AAAAAAA：プロセス内メッセージ通番（半角数字7文字）※1

BBBBBBBBBB：プロセスID（半角数字10文字）

CCCCCCC：プロセス内メッセージ通番（半角数字7文字）※1

DD：TP1/EE識別子（半角数字2文字）※2

yyyy/mm/dd：年月日（半角数字10文字）

hh:mm:ss：時分秒（半角数字8文字）

EEEEEEEE：要求元ホスト名（半角英数字8文字）

FFF：要求元プログラムID（半角英字3文字）※3

注※1

「AAAAAAA」と「CCCCCCC」に出力される情報の内容は，同一です。「AAAAAAA」を出力するかどうかは，メッセージログ関連定義のlog_msg_allnoオペランドで指定します。「CCCCCCC」を出力するかどうかは，メッセージログ関連定義のlog_msg_prcnoオペランドで指定します。

注※2

RPC関連定義のnode_idオペランドの指定値の下2けたが出力されます。

注※3

「ee」+半角スペース1文字が出力されます。

メッセージ固定部

KFSB00000-X：メッセージID（半角英数字11文字）

YY……YY：メッセージテキスト※

注※

UAPから出力されるメッセージの場合，プログラムID（半角英数字2文字）+半角スペース1文字＋メッセージテキスト（最大222バイト）となります。

メモリまたはバッファが不足してsyslogに出力できないメッセージは，syslog失敗リストに保管し，syslog失敗リストからsyslogに出力を再試行します。syslog失敗リストのエレメントのメッセージ格納領域長より長いメッセージをsyslog失敗リストに保管する場合は，（超過文字列+4バイト）の文字列をメッセージ終端から切り捨てます。文字列を切り捨てられたメッセージには，文字列の最後に「(EL)」（4バイトの半角英字記号）が付加されます。なお，syslog失敗リストはOSがAIXの場合に使用できます。

1.2　メッセージの記述形式

このマニュアルでの記述形式を次に示します。

KFSBn1n2n3n4n5-X

メッセージテキスト　　（Y）（L）（DDD）

メッセージの意味を説明します。

(Ｓ)システムがメッセージを出力したあとにする主な処理を示します。

(Ｏ)メッセージ確認時，オペレータが行う必要のある処置を示します。

(Ｐ)メッセージ確認時，プログラマが行う必要のある処置を示します。

〔対策〕メッセージ確認時のTP1/EE管理者の処置を示します。

注

メッセージ中の，オペレータの処置，または対策で「保守員に連絡してください。」とは，購入時の契約に基づいて，システム管理者が弊社問い合わせ窓口へ連絡することを示します。

メッセージIDの記号の説明

メッセージIDの記号の意味を次に示します。

KFSB：TP1/EEのメッセージであることを示します。

n1n2n3n4n5：メッセージの通し番号を示します。

X：メッセージの種類を示します。

メッセージの種類を次の表に示します。

表1‒2　メッセージの種類

種類

意味

E

TP1/EEの稼働できない障害が起きたことを示しています。

TP1/EEの環境設定誤り，定義誤り，コマンドのオペランド指定誤りによって動作できないことを示しています。

W

各ライブラリ，コマンド，サーバからのメモリの使用状況などについての警告を示しています。

環境設定誤り，定義誤り，コマンドのオペランド指定誤りはありましたが，値を仮定して動作を続行することを示しています。

I

上記E，Wに該当しないメッセージで，単純に動作（起動／終了，コマンド実行など）を示しています。

Q

出力メッセージに対するユーザからの応答を待っていることを示しています。

Y：メッセージの出力先種別を示します。

一つのメッセージが，複数の出力先種別を持つ場合は，出力される可能性のある種別を'+'でつないであります。'+'でつながれた出力先種別に該当メッセージが同時に出力されることを示します。'，'で区切られた出力先種別は，'，'の前の出力先種別または'，'のあとの出力先種別のどちらかに出力されることを示します。

'L'だけの場合は省略し，空白にします。

メッセージの出力先種別を次の表に示します。

表1‒3　出力先種別

種類

出力先

E

標準エラー出力

S

標準出力

P

メッセージログファイル

L

syslog

A

SQL連絡領域（SQLCA）※

注※

XDB使用時に出力します。なお，コマンドを実行したときに出力されるKFSB30000〜KFSB39999メッセージの出力先はEまたはLになります。

L：メッセージの出力レベルを示します。

メッセージの出力先がsyslogの場合，メッセージログ関連定義のlog_syslog_outオペランドで，出力するメッセージのレベルを指定できます。コマンド実行時に表示されるメッセージには，出力レベルは設定されていません。

メッセージの出力レベルを次の表に示します。レベルの数字が小さいほど，優先順位の高いメッセージです。

表1‒4　出力レベル

レベル

メッセージの種類

1

I

TP1/EEの起動および終了などを示すメッセージ

E

プロセスダウンなどの致命的な障害を示すメッセージ

Q

ユーザからの応答が必要なメッセージ

このメッセージは，コンソール出力のため常に出力されます。

2

E

業務レベルでの障害などを示すメッセージ

3

E，W

基本レイヤ（部品）の障害を示すメッセージ

I

サービス閉塞などを示すメッセージ

4

W

処理続行に支障はないが，ユーザに状況（障害）を通知するメッセージ

5

I

スレッド起動，コネクション確立などの情報を示すメッセージ

6

I

レベル5よりも優先順位が低い情報を示すメッセージ

DDD：TP1/FSPのメッセージ出力抑止の対象のメッセージかどうかを示します。メッセージ出力抑止については，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

表1‒5　メッセージ出力抑止種別

種類

出力先

SUP

出力抑止の対象のメッセージ

NOS

出力抑止の対象外のメッセージ

なお，メッセージ出力抑止の関数の発行前に出力されたメッセージは，抑止対象のメッセージ（SUP）でも，抑止対象外となります。

1.3　メッセージの系統

TP1/EEのメッセージはメッセージIDごとに系統が分かれています。メッセージの系統を次の表に示します。

表1‒6　メッセージの系統

メッセージID

メッセージの系統

KFSB05000〜KFSB06999

ユーザ任意のメッセージ

KFSB30000〜KFSB39999

XDBに関するメッセージ

KFSB40000〜KFSB49999

基本レイヤ（部品）のエラーメッセージ

KFSB50000〜KFSB59999

機能のエラーメッセージ

KFSB60000〜KFSB69999

致命的なエラーメッセージ

KFSB80000〜KFSB89999

正常に動作しているときのメッセージ

KFSB90000〜KFSB99999

コマンド実行時のメッセージ

XDB使用時に出力するKFSB30000〜KFSB32999メッセージは，さらにSQLCODE（SQL実行時にXDBが返却するリターンコード）で分類されています。SQLCODEの詳細については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache SQLプログラミング」を参照してください。

メッセージIDとUAPで使用するSQL連絡領域（SQLCA）のSQLCODEの対応を次の表に示します。

表1‒7　メッセージIDとSQLCODEの対応

メッセージID

SQLCODE

KFSB30nnn

−nnn

KFSB31nnn

−1nnn

KFSB32nnn

＋nnn

例えば，リターンコード（SQLCODE）が「-204」の場合，メッセージIDはKFSB30204-Eとなります。

また，リターンコード（SQLCODE）が「0」の場合，メッセージIDはKFSB32000-Iとなります。

1.4　データ連携支援の仕様

データ連携支援機能のメッセージはTP1/EEのメッセージ仕様とは差異があります。

次に仕様差異について説明します。

1.4.1　概要

メッセージの形式は，TP1/EEのメッセージとの仕様差異はありません。

コマンドと同期して出力するメッセージについては，TP1/EEのメッセージと同様の仕様とします（メッセージログファイル，syslog，標準出力ファイルへの出力はありません）。

コマンドと非同期に出力するメッセージは，メッセージログファイルとsyslogへの出力はほかのTP1/EEのメッセージと同様ですが，標準出力ファイルへの出力はありません。

また，サービスグループ名を出力するメッセージは，「サービスグループ名」を「データ連携支援ID」に読み替えてください。

メッセージの出力先や形式について，以降で説明します。

1.4.2　メッセージの出力先

メッセージログファイル

格納先：「$EERKSDIR/job/データ連携支援ID/spool/dceeinf/log」ディレクトリ

ファイル名：XX....XXlogrksnnn

XX....XX：データ連携支援ID

nnn：メッセージログファイルのID（001〜010の半角数字）

シグナル用メッセージログファイル

格納先：「$EERKSDIR/job/データ連携支援ID/spool/dceeinf/log」ディレクトリ

メッセージログファイル名：XX....XXsiglogrksnnn

XX....XX：データ連携支援ID

nnn：メッセージログファイルのID（001〜010の半角数字）

標準出力および標準エラー出力

コンソール

1.4.3　メッセージ識別子出力

eeaphrunrkshコマンドの「-e」オプションでメッセージ識別子（半角英字1〜31バイト）を指定した場合，メッセージ識別子をメッセージのヘッダ部に追加出力します。ただし，データ連携支援プロセス起動前に出力するコマンド専用メッセージ（KFSB90000〜KFSB99999）については，メッセージ識別子を追加出力しません。

1.4.4　データ連携支援の出力先種別について

出力先種別に「P」を表記した場合，データ連携支援が出力するメッセージの出力先は，データ連携支援のメッセージログファイルであることを示します。

出力先種別が「E」または「S」の場合，データ抽出ユティリティのメッセージのTP1/EEとの仕様差を，次の表に示します。

表1‒8　出力先種別が「E」または「S」の場合のTP1/EEとの仕様差

メッセージID

仕様差の有無

仕様差

KFSB81900-I

あり

標準出力には出力しません。

メッセージログファイルの使用状況を知るためには，メッセージログファイルまたはsyslogを参照する必要があります。

最初にメッセージログファイルを参照する場合，メッセージログファイルの日付を参照することで，最新のメッセージログファイルを特定する必要があります。

KFSB81901-I

あり

KFSB40107-E

あり

メッセージログファイルへの出力を開始したあとは，標準エラー出力には出力せず，メッセージログファイルに出力します。

KFSB51901-E

KFSB51903-E

あり

出力先種別が「L」でも，SYSLOGには出力しません。

メッセージログファイルへの出力を開始したあとは，出力先種別が「E」でも，標準エラー出力または標準出力には出力しません。

その他

あり

メッセージログファイルへの出力を開始したあとは，出力先種別が「E」または「S」でも，標準エラー出力または標準出力には出力しません。

メッセージログ初期化成功前のエラーメッセージは，標準エラー出力に英語メッセージを出力します。

1.4.5　syslogへ出力されるメッセージ

syslogの左端に"TP1EERKS"（プログラム名）を表示します。

TP1/EEの場合は"TP1EE"としていますので，プログラム名の違いによって，データ連携支援が出力したメッセージであることが区別できます。そのため，syslogに出力されたメッセージに対応するメッセージが，データ連携支援のメッセージログファイルに出力されていることを即時に決定することができます。

1.5　データ抽出ユティリティの仕様

データ抽出ユティリティはTP1/EE未起動でも使用できるため，TP1/EEのメッセージ仕様とは差異があります。次に仕様差異について説明します。

1.5.1　概要

メッセージの形式については，TP1/EEのメッセージとの仕様の差異はありません。

1.5.2　メッセージの出力先

メッセージログファイル

格納先：

環境変数EETRNIOALOGDIRの指定がある場合：

（環境変数EETRNIOALOGDIRの指定値）/*

環境変数EETRNIOALOGDIRの指定がないとき：

（データ抽出ユティリティを使用したUAPを実行したカレントパス）/*

ファイル名：EETRNIOAlogioannn

nnn：メッセージログファイルのID（001〜003の半角数字）

標準出力および標準エラー出力

コンソール

1.5.3　メッセージログ関連定義

データ抽出ユティリティでは，TP1/EEのメッセージログ関連定義は無効です。

データ抽出ユティリティのメッセージログ関連の仕様をTP1/EEのメッセージログ関連定義と対比させた一覧を，次の表に示します。

表1‒9　データ抽出ユティリティのメッセージログ関連の仕様

TP1/EEメッセージログ

関連定義

意味

データ抽出ユティリティの仕様

log_file_size

メッセージログファイルの最大容量

1024

log_file_max

メッセージログファイルの最大ファイル数

3

log_syslog_out

syslogへのメッセージ出力レベル

3

log_syslog_prcid

syslog出力時にプロセスIDを付けるかどうか

N（プロセスIDを付けない）

log_base_infid

syslog出力時およびメッセージの標準出力時に付けるTP1/EE識別子

省略

（TP1/EE識別子を付けない）

log_syslog_prcno

syslog出力時にメッセージ通番を付けるかどうか

N（メッセージ通番を付けない）

log_syslog_date

syslog出力時に日付を付けるかどうか

N（日付を付けない）

log_syslog_time

syslog出力時に時刻を付けるかどうか

N（時刻を付けない）

log_syslog_service_name

syslog出力時にサービス名を付けるかどうか

N（サービス名を付けない）

log_syslog_central_no

syslog出力時に中央処理通番を付けるかどうか

N（中央処理通番を付けない）

log_syslog_id

syslog出力時にOpenTP1識別子を付けるかどうか

N（OpenTP1識別子を付けない）

log_syslog_elist

ログサービスがsyslogファイルへの出力に失敗した場合に，該当するメッセージをリトライタイミングまで保管するメモリキューのエレメント数

0

log_msg_console

標準出力および標準エラー出力の出力設定があるメッセージを標準出力および標準エラー出力に出力するかどうか

Y（出力する）

log_msg_allno

メッセージの標準出力時にプロセス内のメッセージ通番を付けるかどうか

N（メッセージ通番を付けない）

log_msg_prcid

メッセージの標準出力時にメッセージの出力要求元のプロセスのプロセスIDを付けるかどうか

N（プロセスIDを付けない）

log_msg_prcno

メッセージの標準出力時にプロセス内のメッセージ通番を付けるかどうか

N（メッセージ通番を付けない）

log_msg_sysid

メッセージの標準出力時にTP1/EE識別子を付けるかどうか

Y（TP1/EE識別子を付ける）

（TP1/EE識別子には「**」を出力します）

log_msg_date

メッセージの標準出力時にメッセージの出力要求時の日付を付けるかどうか

Y（日付を付ける）

log_msg_time

メッセージの標準出力時にメッセージの出力要求時の時刻を付けるかどうか

Y（時刻を付ける）

log_msg_hostname

メッセージの標準出力時にメッセージの出力要求元のホスト名を付けるかどうか

Y（ホスト名を付ける）

log_msg_pgmid

メッセージの標準出力時にメッセージの出力要求元のプログラムIDを付けるかどうか

Y（プログラムIDを付ける）

log_hsyslog_cmode

syslog出力時に拡張SYSLOGの文字コード変換機能を使用するかどうか

環境変数EETRNIOALOGCMODEで指定する

1.5.4　出力先種別について

出力先種別が「P」の場合，データ抽出ユティリティのメッセージ出力先は次のとおりとなります。

データ抽出ユティリティの使用者がUAPの場合は，データ抽出ユティリティのメッセージログファイルであることを示します。

データ抽出ユティリティの使用者がデータ連携支援の場合は，データ連携支援のメッセージログファイルであることを示します。

データ抽出ユティリティのメッセージ出力先種別の，TP1/EEとの仕様差一覧を，次の表に示します。

メッセージID

仕様差の有無

仕様差

KFSB51906-E

なし

−

KFSB51907-E

なし

−

KFSB51908-E

なし

−

KFSB51911-E

なし

−

KFSB81900-I

なし

−

KFSB81901-I

なし

−

KFSB51900-E

なし

−

KFSB51902-E

なし

−

KFSB51904-E

なし

−

KFSB51909-E

なし

−

KFSB51901-E

あり

出力先種別が「L」でも，SYSLOGには出力しません。

KFSB51903-E

あり

その他

あり

出力先種別が「E」または「S」でも，標準エラー出力または標準出力には出力しません。

出力先種別が「P」でなくても，メッセージログファイルに出力します。

（凡例）−：該当しません。

メッセージログ初期化成功前のエラーメッセージは，標準エラー出力に英語メッセージを出力します。

1.6　オフラインバッチの仕様

オフラインバッチのメッセージの出力先を次に示します。

表1‒10　メッセージ出力先一覧

出力先

出力対象メッセージ

出力形式

syslog

出力種別が「L」

ジョブ識別子を出力可能な点以外はTP1/EEのsyslogと同じ

オフラインバッチログファイル

出力種別が「E」，「S」または「P」

ジョブ識別子を出力可能な点以外はTP1/EEの標準出力/標準エラー出力と同じ

コマンド実行画面

オフラインバッチ専用

同上

メッセージ出力イメージを次の図に示します。

図1‒1　メッセージ出力イメージ

1.6.1　ジョブ識別子出力

eebpprunコマンドの「-e」オプションでジョブ識別子（半角英字1〜31バイト）を指定した場合，ジョブ識別子をメッセージのヘッダ部に追加出力します。ただし，オフラインバッチプロセス起動前に出力するコマンド専用メッセージ（KFSB90000〜KFSB99999）については，ジョブ識別子を追加出力しません。

1.7　オフラインバッチおよびデータ連携支援のメッセージ形式

1.7.1　メッセージログの形式

メッセージIDとメッセージテキストのほかに，付加情報を出力する。付加情報はシステム定義，またはコマンド引数（IIだけ）で項目ごとに出力要否を指定することができます。出力するメッセージログの形式を次に示します。

BB CC DD EE FF GG HH yyyy/mm/dd hh:mm:ss II KFSBN1N2N3N4N5-X△YY……YY

付加情報

BB：プロセスID（半角数字10バイト）

CC：メッセージ通番（半角数字７バイト）

DD：IFA番号（半角数字5バイト）

EE：サービス名（半角英数字31バイト）

FF：中央処理通番（半角数字8バイト）

GG：OpenTP1識別子（TP1/SBのsystem_id）（半角英数字2バイト）

HH：TP1/EE識別子（半角英数字2バイト）

yyyy/mm/dd：年月日（半角数字記号10バイト）

hh:mm:ss：時分秒（半角数字記号8バイト）

II：オフラインバッチのジョブ識別子（識別子1〜31バイト）

または，データ連携支援のメッセージ識別子（識別子1〜31バイト）

メッセージ固定部

KFSBN1N2N3N4N5-X：メッセージID（半角英数字記号11バイト）

YY……YY：メッセージテキスト

（※）UAPから出力されるメッセージログの場合，プログラムID（半角2バイト）＋半角スペース１バイト＋メッセージテキスト（最大222バイト）となる。

その他

△：スペース（半角1バイト）

syslog遅延出力では，メッセージログの末尾を切り捨て，半角英字記号4バイト文字列”(EL)”を付加したメッセージログをsyslogに出力することがあります。メッセージログの切り捨ては，syslog失敗リストのエレメントのメッセージ領域を超えるメッセージログを保管した場合に発生します。

1.7.2　メッセージログの説明

メッセージログの記述形式を次に示します。

KFSBN₁N₂N₃N₄N₅-X

メッセージテキスト　　（Y）（L）（DDD）

メッセージの説明，要因コードなど個別出力項目の説明です。

(Ｓ)システムの動作

(Ｏ)オペレータの処置

〔対策〕管理者の処置

各項目の記述の説明を次に示します。

KFSB：メッセージプリフィックス

N₁N₂N₃N₄N₅：コード

X：インジケータ

メッセージの種別を示します。インジケータはsyslogへのメッセージログ出力のレベルとしても使用します。インジケータの表記種別を次の表に示します。

表1‒11　メッセージインジケータ

表記

内容

E

TP1/EEの稼働に支障のあるメッセージ。

TP1/EEの環境設定誤り。

TP1/EEの障害発生。

コマンドオペランドの指定誤り。

W

TP1/EEは継続稼働するが注意が必要なメッセージ。

TP1/EEの環境設定誤りのうちTP1/EEが継続稼働可能なケースの警告。

メモリの使用状況などの警告。

コマンドオペランドの指定誤りに関する警告。

I

TP1/EEの稼働状況変化（正常動作）を示すメッセージ。

起動／終了。

コマンド入力。

Q

ユーザ入力応答待ちを示すメッセージ。

Y：メッセージログの出力先

メッセージログの出力先を示します。複数の出力先に出力する場合は，出力する可能性のある出力先を複数記載します。出力先の表記種別を次の表に示します。

表1‒12　メッセージ出力先

表記

出力先

E

標準エラー出力

S

標準出力

P

メッセージログファイル

L

syslog

L：メッセージの出力優先順位

メッセージログの出力優先順位を示します。

表1‒13　メッセージ優先順位

レベル

優先順位

指針

1

高い

↑

｜

｜

｜

｜

↓

低い

情報（I）：TP1/EEの起動および終了など。

異常（E）：プロセスダウンなど致命的なエラーなど。

応答（Q）：コンソール出力のため，常に表示。

2

異常（E）：業務レベルでのエラーなど。

3

異常（E）：基本レイヤ（部品）でのエラーなど。

4

警告（W）：処理継続に支障はないが，通知が必要なもの。

5

情報（I）：スレッド起動，コネクション確立など。

6

情報（I）：5よりも優先順位が低いもの。

DDD：メッセージ出力抑止対象

メッセージ出力の抑止対象かどうかを示します。

表1‒14　メッセージの抑止対象

表記

意味

SUP

抑止対象のメッセージ

NOS

抑止対象外のメッセージ

メッセージの出力抑止APIを発行する前に出力されたメッセージは，抑止対象（SUP）のメッセージであっても抑止対象外です。

1.7.3　標準出力時のメッセージログの形式

メッセージIDとメッセージテキストのほかに，付加情報を出力します。付加情報はシステム定義（log_msg_〜）またはコマンド引数（IIだけ）で項目ごとに出力要否を指定することができます。

出力するメッセージログの形式を次に示します。

AA BB CC DD yyyy/mm/dd hh:mm:ss EE FF II KFSBN₁N₂N₃N₄N₅-X YY……YY

付加情報

AA：プロセス内メッセージ通番（半角数字7バイト）※1

BB：プロセスID（半角数字10バイト）

CC：プロセス内メッセージ通番（半角数字7バイト）

DD：システムID（半角数字2バイト）※2

yyyy/mm/dd：年月日（半角数字記号10バイト）

hh:mm:ss：時分秒（半角数字記号8バイト）

EE：要求元ホスト名（半角英数字8バイト）

FF：プログラムID（半角英字3バイト）※3

II：オフラインバッチのジョブ識別子（識別子1〜31バイト）

または，データ連携支援のメッセージ識別子（識別子1〜31バイト）

メッセージ固定部

KFSBN₁N₂N₃N₄N₅-X：メッセージID（半角英数字記号11バイト）

YY……YY：メッセージテキスト

注意事項

UAPから出力されるメッセージログの場合，プログラムID（半角2バイト）＋半角スペース１バイト＋メッセージテキスト（最大222バイト）となります。

※1：TP1/SBのシステム内通番を表示する場合に合わせてプロセス内メッセージ通番（半角）を表示する。

※2：システムIDとしてnode_idの下2桁を表示する。

ただし，log_base_infidを指定している場合はlog_base_infid指定値を優先して表示する。

※3：プログラムＩＤとして”ee”を表示する。

2　KFSB30000〜KFSB39999

この章では，XDBに関するメッセージ（SQLCODEに対応したメッセージとXDBのSQLプリプロセサが出力するメッセージ）（KFSB30000〜KFSB39999）とその意味，および対策について説明します。

2.1　KFSB30000〜KFSB39999

KFSB30101-E

演算のネストの深さが２５５を超えています。またはシステムの処理上の制限によってＳＱＬ文が実行できません。

The number of nested operations exceeded 255, or the SQL statement could not be executed because of restrictions on system processing.　　（A）（3）（NOS）

演算のネストの深さが255を超えています。またはシステムの処理上の制限によってSQL文が実行できません。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)表数または列数を減らすなどSQL文を簡単にして，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30102-E

文字列定数の長さが３２，０００バイトを超えています。

The length of character string literal exceeds 32,000 bytes.　　（A）（3）（NOS）

文字列定数の長さが32000バイトを超えています。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)文字列定数の長さを32000バイト以下に修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30104-E

ＳＱＬ文に不要な部分"aa....aa"があります。

There is an unnecessary part "aa....aa" in the SQL statement.　　（A）（3）（NOS）

SQL文に次のような誤りがあります。

SQL文の後ろに余分な文字列があります。

構文上許されない文字，またはキーワードがあります。

SQL文の最初のキーワードが誤っています。

名前が英字で始まっていません。

aa....aa：SQL文中に誤りがある部分

構成の規則で指定できない文字がある場合，その文字とその文字の16進表示を括弧で囲んで表示します。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)誤りを修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30105-E

トークン"bb....bb"の後ろのトークン"aa....aa"が不正です。

Token "aa....aa", which is after token "bb....bb", is invalid.　　（A）（3）（NOS）

トークンの指定が不正です。

aa....aa：構文を満たさない誤った文字

bb....bb：構文を満たした最後の文字

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)次に示すような誤りが考えられます。SQL文を修正して，再度実行してください。

構文の規則どおりに指定されていません。

句の指定順序に誤りがあります。

〔対策〕なし。

KFSB30106-E

ＳＱＬ文が完成していません。

The SQL statement is incomplete.　　（A）（3）（NOS）

SQL文が完成していません。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を完成させて，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30107-E

識別子"aa....aa"の長さが１００バイトを超えています。

The length of identifier "aa....aa" exceeds 100 bytes.　　（A）（3）（NOS）

名前の長さが100バイトを超えています。

aa....aa：長さが100バイトを超えた名前

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)名前の長さを100バイト以下に修正して，再度実行してください。なお，認可識別子およびDBエリア名の長さは30バイト以下に修正してください。

〔対策〕なし。

KFSB30114-E

aa....aa述語に誤りがあります。（誤りの種別＝bb....bb,オペランド番号＝c）

The use of the "aa....aa" predicate is invalid. (invalid factor = bb....bb, operand number = c)　　（A）（3）（NOS）

述語の指定方法に誤りがあります。

aa....aa：述語の種類

COMPARISON：比較述語

BETWEEN：BETWEEN述語

bb....bb：誤りの種別

OPERAND：オペランドに誤りがあります。

COMBINATION：オペランドの組み合わせに誤りがあります。

c：オペランド番号

bb....bbがOPERANDの場合，番号を表示します。それ以外は*を表示します。

オペランド番号は，aa....aa述語に指定された値式の指定順に付けた番号です。オペランド番号によって，エラー要因となった値式が，aa....aa述語のどの位置（述語の左辺や述語の右辺など）に指定されているかがわかります。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30117-E

aa....aaの数とbb....bbの数が一致していません。

The number of aa....aa is not equal to the number of bb....bb.　　（A）（3）（NOS）

数が一致していないものがあります。

aa....aa：insert values

挿入値

bb....bb：insert columns

挿入列

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30119-E

集合関数の指定がある問合せでは，その選択式の列指定"aa....aa"は，集合関数の引数に指定する必要があります。

In a query using a set function specification, a select expression must be specified as the set function.　　（A）（3）（NOS）

集合関数の指定がある問い合わせで，その選択式の列指定を集合関数の引数に指定していません。

aa....aa：列指定に誤りがある列の名前

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30120-E

集合関数は，aa....aa.の句，または文には指定できません。

A set function cannot be specified in the following clauses or statements: aa....aa.　　（A）（3）（NOS）

集合関数は，次に示す句，または文に指定できません。

WHERE句

SET句

VALUES

aa....aa：集合関数の指定されている句，または文の名前

"WHERE" clause：WHERE句

"SET" clause：SET句

insert values：INSERT文の挿入値

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30121-E

更新列，または挿入列が重複しています。

The update columns or insert columns are duplicated.　　（A）（3）（NOS）

更新列，または挿入列が重複しています。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30123-E

列"aa....aa"が重複しています。（指定位置＝bb....bb）

Column "aa....aa" specified in bb....bb is duplicated.　　（A）（3）（NOS）

指定した列が重複しています。

aa....aa：列名

bb....bb：列aa....aaを指定した場所

"ORDER BY" clause：ORDER BY句

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30124-E

ソートキーの数が１６個を超えています。

The number of sort keys exceeds 16.　　（A）（3）（NOS）

ORDER BY句中に指定した列の数が16個を超えています。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)ORDER BY句中に指定した列の数を16個以下に修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30127-E

一つの問合せ指定中に，ＤＩＳＴＩＮＣＴが２回以上指定されています。

"DISTINCT" is specified more than once in a query specification.　　（A）（3）（NOS）

一つの問い合わせ指定中に，DISTINCTを2回以上指定しないでください。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30129-E

aa....aaの数がbb....bbを超えています。

The number of aa....aa exceeds bb....bb.　　（A）（3）（NOS）

指定した数が最大数を超えています。

aa....aa：最大数を超えた指定

insert columns：INSERT文に指定した挿入列

insert values：INSERT文に指定した挿入値

parameters：埋め込み変数

select columns：問い合わせ指定によって導出される列

select tables：問い合わせ指定のFROM句に指定した表

update columns：UPDATE文に指定した更新対象列

bb....bb：指定できる最大数

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)aa....aaの数をbb....bb以下に修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30142-E

各国文字識別子が不正です。

The national character identifier is invalid.　　（A）（3）（NOS）

各国文字を使用した名前の指定に，次の構文上の誤りがあります。

全角の空白文字を使用しています。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)誤りを修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30149-E

ＲＯＷの使用方法に誤りがあります。

"ROW" is used incorrectly.　　（A）（3）（NOS）

ROWの使用方法で，次に示す誤りがあります。

集合関数を指定した問い合わせには，ROWを指定できません。

ROWに対する挿入値，および更新値に埋め込み変数以外が指定されています。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)誤りを修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30150-E

行ＩＤを取り出す問合せに誤りがあります。

A query that fetches "ROWID" is invalid.　　（A）（3）（NOS）

行IDを取り出す問い合わせに誤りがあります。

選択式に行IDを指定した場合，次の指定はできません。

表の結合

集合関数

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30151-E

行ＩＤを使用した問合せに誤りがあります。

A query that uses "ROWID" is invalid.　　（A）（3）（NOS）

行IDを使用した問い合わせに誤りがあります。

WHERE句に行IDを指定した場合，次の指定はできません。

表の結合

行IDを取り出す検索

集合関数

LIMIT句

ORDER BY句

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30201-E

修飾する表指定が，ＳＱＬ文に指定された有効な名称ではありません。

不正な修飾子は，"aa....aa"."bb....bb"，または"cc....cc"です。

The table specification qualifying the column name is not a valid name in an SQL statement. The invalid qualifier is "aa....aa"."bb....bb" or "cc....cc".　　（A）（3）（NOS）

修飾する表指定が，SQL文に指定された有効な名称ではありません。

aa....aa：表指定中で指定したスキーマ名，または仮定されたスキーマ名

bb....bb：表識別子，または相関名

cc....cc：表識別子，または相関名

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30202-E

列"aa....aa"は，ＳＱＬ文または問合せ指定の表にありません。

Column "aa....aa" is not found in any table.　　（A）（3）（NOS）

指定した列は，SQL文または問い合わせ指定の表にありません。

aa....aa：SQL文中にない列名

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30203-E

列"aa....aa"が，この問合せ中の二つ以上の表の中にあります。このため，列がどの表の列であるか決定できません。

Column "aa....aa" cannot be determined in the SQL statement.　　（A）（3）（NOS）

指定した列が，この問い合わせ中の二つ以上の表の中にあります。このため，指定した列がどの表の列であるか決定できません。

aa....aa：問い合わせ中に二つ以上ある列名

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30204-E

表，またはインデクス"aa....aa"."bb....bb"が，システムにありません。

The table or index "aa....aa"."bb....bb" is not found in the system.　　（A）（3）（NOS）

指定した表またはインデクスは定義されていません。

aa....aa：スキーマ名

bb....bb：表識別子，またはインデクス識別子

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30205-E

表，またはＦＲＯＭ句の相関名に，列"aa....aa"がありません。（表名＝"bb....bb"."cc....cc"，相関名＝"dd....dd"）

Column "aa....aa" is not found in table "bb....bb"."cc....cc" or in correlation name "dd....dd" in the FROM clause.　　（A）（3）（NOS）

指定した表，またはFROM句の相関名に，該当する列がありません。

aa....aa：列名

bb....bb：スキーマ名

cc....cc：表識別子，または相関名

dd....dd：表識別子，または相関名

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30208-E

集合関数が選択式に指定されているため，選択式で指定されていない列名"aa....aa"はＯＲＤＥＲ ＢＹ句に指定できません。

The column name "aa....aa" not specified by the selection expression cannot be specified for the "ORDER BY" clause, because the set function is specified in the selection expression.　　（A）（3）（NOS）

集合関数が選択式に指定されているため，選択式で指定されていない列名はORDER BY句に指定できません。

aa....aa：列名

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30210-E

ナル値が設定できない列にナル値を設定しようとしています。

An attempt was made to set a null value in a column specified as "NOT NULL".　　（A）（3）（NOS）

ナル値が設定できない列にナル値を設定しようとしています。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30211-E

ＦＲＯＭ句中の名前"aa....aa"が重複しています。

The name "aa....aa" is duplicated in a "FROM" clause.　　（A）（3）（NOS）

FROM句中の名前が重複しています。

aa....aa：名前

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30213-E

ＲＯＷがＳＱＬ文中のどの表に対応するか決定できません。

"ROW" applies to more than 1 table in the SQL statement.　　（A）（3）（NOS）

ROWを指定した問い合わせ中に，該当する表が二つ以上あります。

このため，ROWがSQL文中のどの表に対応するか決定できません。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30214-E

ＲＯＷを指定できません。（理由＝aa....aa）

"ROW" cannot be specified. (reason = aa....aa)　　（A）（3）（NOS）

ROWを指定できません。

aa....aa：ROWを指定できない項目

non-"FIX" attribute table：FIX属性でない表

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30219-E

ＯＲＤＥＲ ＢＹ句に指定された列名"aa....aa"は列指定だけから導出された列名でないため指定できません。

The column name "aa....aa" specified in the "ORDER BY" clause cannot be used, because the column name is not one derived from the column specification only.　　（A）（3）（NOS）

ORDER BY句に指定された列名は列指定だけから導出された列名でないため指定できません。

aa....aa：ORDER BY句に指定した列名

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30220-E

問合せの結果導出される表に，ＯＲＤＥＲ ＢＹ句に指定した列"aa....aa"が２個以上あります。

The column "aa....aa" specified in the "ORDER BY" clause is found more than once in the derived table.　　（A）（3）（NOS）

問い合わせの結果導出される表に，ORDER BY句に指定した列が2個以上あります。

aa....aa：ORDER BY句に指定した列名

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30239-E

識別子"aa....aa"は，有効範囲内に候補となる対象物が存在しません。

For the identifier "aa....aa", there are no target candidates in the valid scope.　　（A）（3）（NOS）

指定した識別子は，有効範囲内に候補となる対象物が存在しません。

aa....aa：不正な識別子

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30301-E

aa....aa番目の入力変数のデータ型が，変換できるデータ型ではありません。

The data type of an input variable (item aa....aa) cannot be converted.　　（A）（3）（NOS）

入力変数のデータ型が，変換できるデータ型ではありません。

aa....aa：エラーとなった入力変数の順序番号

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)入力変数を，変換できるデータ型に変更し，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30302-E

入力データが，列のデータ型の値の範囲を超えています。（列名＝"aa....aa"）

The input data is outside the valid range for values of the column data type. (column name = "aa....aa")　　（A）（3）（NOS）

入力データが，列のデータ型の値の範囲を超えています。

aa....aa：エラーとなった列名

列名を表示できない場合は，***を表示します。

(Ｓ)このSQL文を無視します。またはこのトランザクションを無効にします。

(Ｐ)入力データに誤りがある場合は，修正して再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30303-E

aa....aa番目の出力変数のデータ型が，変換できるデータ型ではありません。

The data type of an output variable (item aa....aa) cannot be converted.　　（A）（3）（NOS）

出力変数のデータ型が，変換できるデータ型ではありません。

aa....aa：エラーとなった出力変数の順序番号

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)このメッセージがOPEN文についてのエラーメッセージの場合，同じカーソルのFETCH文の埋め込み変数を変換できるデータ型に変更し，再度実行してください。

そうでない場合は，出力変数を変換できるデータ型に変更し，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30305-E

aa....aa番目の出力変数に標識変数が指定されていません。このため，ナル値の出力データが返せません。

An indicator is not specified for a variable (item aa....aa). Therefore, null-value output data cannot be returned.　　（A）（3）（NOS）

標識変数が指定されていません。このため，ナル値の出力データが返せません。

aa....aa：エラーとなった出力変数の順序番号

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)標識変数を指定し，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30311-E

aa....aa番目の埋め込み変数の変数宣言が誤っています。（bb....bb）

The variable declaration of an embedded variable (item aa....aa) is invalid. (bb....bb)　　（A）（3）（NOS）

埋め込み変数の変数宣言が誤っています。

aa....aa：エラーとなった出力変数の順序番号

bb....bb：埋め込み変数の入出力種別

input：入力用埋め込み変数

output：出力用埋め込み変数

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)埋め込み変数の変数宣言を修正し，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30312-E

データ格納領域の合計長が２ＧＢを超えています。

The total size of the data storage area exceeds 2 GB.　　（A）（3）（NOS）

データ格納領域の合計長が2GBを超えています。

(Ｓ)このSQL文を無視します。またはこのトランザクションを無効にします。

(Ｐ)検索項目の数を減らすなどSQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30313-E

ＤＥＣＬＡＲＥ ＣＵＲＳＯＲ文の埋め込み変数の数が，ＯＰＥＮ文の埋め込み変数の数と一致しません。

The number of embedded variables in the DECLARE CURSOR statement and OPEN statement must be the same.　　（A）（NOS）

DECLARE CURSOR文中の埋め込み変数の数が，OPEN文で指定した埋め込み変数の数と一致しません。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正し，埋め込み変数の数を一致させ，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30317-E

ＴＰ１／ＥＥ／ＸＤＢの開始処理，または終了処理でエラーが発生しました。理由コード：aa....aa

An error occurred during TP1/EE/XDB start or termination processing. information = aa....aa　　（E+P+L）（3）（NOS）

XDBの開始または終了処理でエラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

(Ｓ)異常終了します。

(Ｐ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前に出力されているメッセージがある場合は，そのメッセージの内容に従って対策してください。メッセージが出力されていない場合は，このメッセージを保存して保守員に連絡してください。

KFSB30318-E

異常が発生したため，ＴＰ１／ＥＥ／ＸＤＢを停止しました。Ｉｎｆｏｒｍａtｉoｎ：aa....aa

TP1/EE/XDB aborted because an error occurred. information = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

XDBで異常を検知したため，XDBを停止しました。

aa....aa：保守情報

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合は，そのメッセージの内容に従って対策してください。メッセージが出力されていない場合は，このメッセージを保存してください。コアファイルが出力されているときは，コアファイルも保存してOpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕なし。

KFSB30326-E

aaaa番目の埋め込み変数の入力データに誤りがあります。

The length or precision of the data entered for an embedded variable (item aaaa) is invalid.　　（A）（3）（NOS）

埋め込み変数の入力データに，次のどれかの誤りがあります。

入力データが可変長の文字データの場合

入力データの長さが最大長を超えているか，または入力データの長さが0未満です。

入力データが固定小数点数の10進データの場合

このデータの形式が誤っているか，または精度が異なっています。

入力データが時刻印データの場合

このデータの形式が誤っているか，または存在しない日時です。

入力データの標識変数の値に誤りがあります。

aaaa：エラーとなった入力データの順序番号

(Ｓ)このSQL文を無視します。またはこのトランザクションを無効にします。

(Ｐ)入力データまたはその標識変数の値を修正して，再度実行してください。

入力データには，埋め込み変数に対して仮定されたデータ型およびデータ長の値を指定してください。仮定されるデータ型およびデータ長については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache SQLプログラミング」の「埋め込み変数」を参照してください。入力データのデータ形式については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache SQLプログラミング」の「データ型」を参照してください。

標識変数の値については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache SQLプログラミング」の「変数」を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB30385-E

コマンド送受信処理でタイムアウトを検出しました。タイムアウト時間＝aa....aa

A timeout was detected during command sending or receiving processing. timeout interval = aa....aa　　（E+P+L+A）（3）（NOS）

コマンドの処理依頼を送信してから，応答を受信するまでの時間でタイムアウトが発生しました。

aa....aa：タイムアウト時間（単位：分）

(Ｓ)このSQL文を無視します。またはこのトランザクションを無効にします。

(Ｏ)コマンド処理打ち切り時間をオプションに指定できるコマンドの場合は，コマンド処理打ち切り時間を変更してコマンドを再度実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕時間の掛かる処理がある場合は，その原因を取り除いたあとにコマンドを再度実行してください。

KFSB30401-E

述語aa....aaの両側に指定したオペランドのデータ型が，比較変換できるデータ型ではありません。

The data types of both operands specified in predicate "aa....aa" are not compatible.　　（A）（3）（NOS）

述語の両側に指定したオペランドのデータ型が，比較変換できるデータ型ではありません。

aa....aa：述語の種類

COMPARISON：比較述語

BETWEEN：BETWEEN述語

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30402-E

集合関数の引数のデータ型が誤っています。

The data type of the argument in the set function "aaaaa" is invalid.　　（A）（3）（NOS）

集合関数の引数のデータ型が誤っています。

aaaaa：集合関数の名称

COUNT：COUNT集合関数

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30404-E

入力データが定義した列よりも長くなっています。（列名＝"aa....aa"）

The input data is longer than the defined column. (column name = "aa....aa")　　（A）（3）（NOS）

入力データが定義した列よりも長くなっています。

aa....aa：エラーとなった列名

列名を表示できない場合は，***を表示します。

(Ｓ)このSQL文を無視します。またはこのトランザクションを無効にします。

(Ｐ)入力データを修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30405-E

数定数が範囲外です。

The numeric literal is outside the valid range.　　（A）（3）（NOS）

指定した数定数の値が，指定できる範囲を超えています。指定できる範囲を次に示します。

整数定数：-2,147,483,648〜+2,147,483,647

10進数定数：-（10³⁰-1）〜10⁻²⁹，0，10⁻²⁹〜（10³⁰-1）

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｏ)数定数の指定を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30408-E

更新値，または挿入値のデータ型が，変換できるデータ型ではありません。（列名＝"aa....aa"）

The update value or insert value is not compatible with the data type of column "aa....aa".　　（A）（3）（NOS）

更新値または挿入値のデータ型が，変換できるデータ型ではありません。

aa....aa：更新列，または挿入列の列名

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30409-E

指定できない位置に行ＩＤ型，または４，０３７バイト以上の文字型データを指定しています。（位置＝aa....aa）

Data whose "ROWID", or character data that is 4,037 bytes or more, cannot be specified in the location aa....aa.　　（A）（3）（NOS）

指定できない位置に行IDデータ，または4,037バイト以上の文字データを指定しています。

aa....aa：

"COMPARISON" predicate

"SELECT" clause

"ORDER BY" clause

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30410-E

数定数aa....aaが不正です。

The numeric literal aa....aa is invalid.　　（A）（3）（NOS）

数定数の指定に文法誤りがあります。

aa....aa：誤りのある数定数

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)数定数を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30416-E

データ型"aa....aa"の文字列表現が不正です。

The character expression for the data type "aa....aa" is invalid.　　（A）（3）（NOS）

文字列表現に誤りがあります。

aa....aa：データ型

(Ｓ)このSQLを無視します。

(Ｐ)文字列表現のデータを修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30417-E

比較述語の両側，または比較述語以外の述語の左側のオペランドに埋め込み変数は指定できません。

Embedded variables cannot be specified in both operands of a comparison predicate or in the left operand of other predicates.　　（A）（3）（NOS）

次に示す場所に埋め込み変数は指定できません。

比較述語の両側

比較述語以外の述語の左側

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30418-E

選択式に埋め込み変数は指定できません。

Embedded variables cannot be specified in a selection expression.　　（A）（3）（NOS）

選択式に埋め込み変数は指定できません。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30449-E

１行ＳＥＬＥＣＴ文の検索結果が２行以上あります。

There are 2 or more lines in the search results of a single-row SELECT statement.　　（A）（3）（NOS）

１行SELECT文の検索結果が2行以上あります。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)検索したい場合は，検索結果が1行以下になる問い合わせを指定するか，またはカーソルを使用して検索してください。

〔対策〕なし。

KFSB30501-E

カーソルが開かれていません。

The cursor is not opened.　　（A）（3）（NOS）

FETCH文またはCLOSE文で指定したカーソルが開かれていません。

(Ｓ)この要求を無視します。

(Ｐ)カーソルを開いてから行を取り出して，カーソルを閉じるようにUAPを修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30502-E

カーソルは既に開かれています。

The cursor is already opened.　　（A）（3）（NOS）

すでに開いた状態のカーソルを開こうとしています。

(Ｓ)この要求を無視します。

(Ｐ)カーソルを閉じてから，再び開くようにUAPを修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30512-E

ＰＲＥＰＡＲＥ（ＳＱＬの前処理）で前処理をした問合せ以外のＳＱＬ文は実行できません。

An SQL statement other than a prepared query cannot be executed.　　（A）（3）（NOS）

PREPARE文（SQLの前処理）で前処理をした問い合わせ以外のSQL文は実行できません。

(Ｓ)この要求を無視します。

(Ｐ)FETCH文またはCLOSE文に対してこのメッセージが出力された場合，次に示すことを確認してください。確認後，UAPを修正して，再度実行してください。

該当するカーソルでOPEN文が実行されているか

該当するカーソルで実行したSQL文でエラーが発生していないか

〔対策〕なし。

KFSB30549-E

認可識別子またはスキーマ名に"aaaaaa"を指定しています。

The authorization identifier "aaaaaa" cannot be specified.　　（A）（3）（NOS）

認可識別子またはスキーマ名にMASTERを指定しています。誤った使用方法として，次のような使用方法が考えられます。

スキーマ名がMASTERの表（ディクショナリ表）を操作しようとしています。

aaaaaa：MASTER

(Ｓ)このSQL文を無視します。またはこのトランザクションを無効にします。

(Ｐ)認可識別子またはスキーマ名を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30563-E

ＳＱＬ文の受付準備ができていないため，ＳＱＬ文が実行できませんでした。

An SQL statement could not be executed because the preparation for accepting SQL statements is incomplete.　　（A）（3）（NOS）

SQL文の受け付け準備ができていないため，SQLが実行できませんでした。次に示すような原因が考えられます。

待機系の開始時に起動されたプロセス初期化トランザクションからSQL文が発行された

待機系の終了時に起動されたプロセス終了トランザクションからSQL文が発行された

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)次に示すどちらかの処置をしてください。

プロセス初期化トランザクションおよびプロセス終了トランザクションからはSQL文を発行しないようにUAPを修正してください。

このエラーが発生した以降はSQL文を発行しないようにUAPを修正してください。

〔対策〕なし。

KFSB30564-E

認可識別子"aa....aa"に誤りがあります。

The authorization identifier "aa....aa" is invalid.　　（A）（3）（NOS）

指定した認可識別子に次に示す誤りがあります。

認可識別子に英数字以外の文字を使用している

認可識別子の長さが30バイトを超えている

なお，指定した認可識別子に非表示文字が含まれている場合，認可識別子が正しく表示されないことがあります。

aa....aa：誤りがある認可識別子

認可識別子を表示できない場合は，***を表示します。

(Ｓ)このSQL文を無視します。または，このトランザクションを無効にします。

(Ｐ)認可識別子を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30601-E

"aa....aa"."bb....bb"のcc....ccが重複しています。

"aa....aa"."bb....bb" of cc....cc is duplicated.　　（A）（3）（NOS）

次に示すSQL文に指定した表識別子，またはインデクス識別子は，すでに定義されています。

CREATE INDEX

CREATE TABLE

aa....aa：スキーマ名

bb....bb：表識別子，またはインデクス識別子

cc....cc：

table：表

index：インデクス

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)表識別子，またはインデクス識別子を変更して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30602-E

表中の列数が，３，０００を超えています。

The number of columns in the table exceeds 3,000.　　（A）（3）（NOS）

表の列数が，上限の3000を超えています。

(Ｓ)このSQLを無視します。

(Ｐ)SQL文に誤りがある場合はSQL文を修正して，再度実行してください。SQL文に誤りがない場合は，表を設計し直して列数を3000以下にしてください。

作業表が作成されるSQLを実行した場合に，KFSB30813-Eメッセージ（エラー要因：The number of columns exceeds 3,000）が出力されたときは，作業表の構成列数が少なくなるようにSQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30604-E

データ型"bb....bb"のaa....aaが不正です。

The aa....aa of the data type "bb....bb" is invalid.　　（A）（3）（NOS）

データ型の長さ，精度，位取り，小数秒精度のどれかに誤りがあります。

aa....aa：

length：長さ

precision：精度

scale：位取り

fractional seconds precision：少数秒精度

bb....bb：指定に誤りのあるデータ型

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30607-E

他ユーザのaaaaaaから定義系ＳＱＬは実行できません。

The definition SQL cannot be used on other user's aaaaaa.　　（A）（3）（NOS）

実行ユーザが所有するスキーマ以外のスキーマは変更できません。

そのため，次のような定義はできません。

実行ユーザのスキーマと異なるスキーマ名を指定した表，およびインデクスの定義

実行ユーザのスキーマと異なるスキーマ名を指定した表へのインデクスの定義

なお，定義系SQL文中に指定したスキーマ名が，XDBと接続したときの認可識別子と異なっている場合にも出力されます。

aaaaaa：

schema：スキーマ名

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)正しいスキーマ名を指定して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30612-E

列名"aa....aa"が重複しています。

The column name "aa....aa" is duplicated.　　（A）（3）（NOS）

一つの表の中に，同じ列名の列は定義できません。

aa....aa：エラーとなった列名

列名を表示できない場合は，***を表示します。

(Ｓ)このトランザクションを無効にします。

(Ｐ)列名が重複しないようにSQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30614-E

列"aa....aa"にインデクスを作成することができません。

An index cannot be created in column "aa....aa".　　（A）（3）（NOS）

次に示すデータ型の列は，インデクスを構成する列に指定できません。

精度が20けた以上のDECIMAL

aa....aa：エラーとなったデータ型の列名

列名を表示できない場合は，***を表示します。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)このSQL文を削除してください。

〔対策〕なし。

KFSB30616-E

インデクスのキー長が最大長を超えています。

The index key length exceeded the maximum length.　　（A）（3）（NOS）

インデクスのキー長が，最大長を超えています。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)キー長を最大長以下に修正するか，またはインデクス用DBエリアのページ長を大きくして，再度実行してください。

作業表のインデクスが作成されるSQL文を実行した場合に，KFSB30813-Eメッセージ（エラー要因：the index key length is too long）が出力されたときは，次に示すどちらかの処置をして再度実行してください。

作業表のインデクス構成列のキー長が短くなるようにSQL文を修正してください。

作業表用DBエリアのページ長を大きくしてください。

〔対策〕なし。

KFSB30617-E

インデクス中の列数が１６を超えています。

The number of columns in the index exceeds 16.　　（A）（3）（NOS）

インデクスを構成する列の数が，上限の16を超えています。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)インデクスを構成する列の数を16以下に修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30619-E

インデクス列名の中で"aa....aa"が重複しています。

Among the index columns names, index column name "aa....aa" is duplicated.　　（A）（3）（NOS）

インデクスを構成する列名が重複しています。

aa....aa：重複している列名

列名を表示できない場合は，***を表示します。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)インデクスを構成する列名が重複しないようにSQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30652-E

指定したＤＢエリア"aa....aa"が存在しません。

The specified DB area "aa....aa" does not exist.　　（A）（3）（NOS）

次に示すSQL文中に指定したDBエリアがありません。

CREATE TABLE

CREATE INDEX

aa....aa：DBエリア名

DBエリア名を表示できない場合は，***を表示します。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)次に示すどちらかの処置をしたあとに再度実行してください。

SQL文中に指定しているDBエリアを変更してください。

XDBサービス定義のeexdbareaオペランドで，SQL文中に指定しているDBエリアを定義してください。

〔対策〕なし。

KFSB30653-E

指定したＤＢエリア"aa....aa"はbbbbb用ではありません。

The specified DB area "aa....aa" is not for bbbbb.　　（A）（3）（NOS）

bb....bbがdataの場合，指定したDBエリアは表用DBエリアではありません。

bb....bbがindexの場合，指定したDBエリアはインデクス用DBエリアではありません。

aa....aa：DBエリア名

DBエリア名を表示できない場合は，***を表示します。

bbbbb：

data：表用DBエリア

index：インデクス用DBエリア

(Ｓ)このSQLを無視します。

(Ｐ)用途に合ったDBエリアを指定して再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30657-E

ページ長aa....aaが行長bb....bbより小さい値です。

The page size of aa....aa is too small compared to the length of row bb....bb.　　（A）（3）（NOS）

行長がページ長を超えているため，表の定義ができません。

aa....aa：ページ長

bb....bb：行長

ページ長，行長を表示できない場合は，***を表示します。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)行長を短くするか，または表用DBエリアのページ長を大きくして再度実行してください。

作業表が作成されるSQLを実行した場合に，KFSB30813-Eメッセージ（エラー要因：the row length is too long）が出力されたときは，次に示すどちらかの処置をして再度実行してください。

作業表の行長が短くなるようにSQL文を修正してください。

作業表用DBエリアのページ長を大きくしてください。

〔対策〕なし。

KFSB30661-E

同じ構成のインデクス"aa....aa"."bb....bb"がすでにあります。

Index "aa....aa"."bb....bb" with the same structure already exists.　　（A）（3）（NOS）

同じ構成のインデクスがすでにあります。

aa....aa：スキーマ名

スキーマ名を表示できない場合は，***を表示します。

bb....bb：インデクス識別子

インデクス識別子を表示できない場合は，***を表示します。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)このSQL文を削除してください。

〔対策〕なし。

KFSB30673-E

bb....bb文中で"aa....aa"が重複しています。

"aa....aa" in the bb....bb statement is duplicated.　　（A）（3）（NOS）

同じ表オプション，またはインデクスオプションを2回以上指定しています。

aa....aa：2回以上指定した項目

bb....bb：指定したSQL文

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30692-E

表"aa....aa"."bb....bb"は使用中であるため実行できません。

Execution is not possible because table "aa....aa"."bb....bb" is in use.　　（A）（3）（NOS）

該当する表の表定義情報が表定義プールで使用中であるため，このSQL文は実行できません。

aa....aa：スキーマ名

スキーマ名を表示できない場合は，***を表示します。

bb....bb：表識別子

インデクス識別子を表示できない場合は，***を表示します。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)トランザクション終了後，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30705-E

cc....cc文の"bb....bb"オプションの値aa....aaが指定できる値の範囲外です。

The value aa....aa of option "bb....bb" in statement cc....cc is outside the specified range.　　（A）（3）（NOS）

表オプションまたはインデクスオプションに，指定範囲外の値を指定しています。

aa....aa：誤りがある指定値

指定値を表示できない場合は，***を表示します。

bb....bb：誤りがあるオプション名

PCTFREE：PCTFREEオプション

SEGMENT REUSE：SEGMENT REUSEオプション

cc....cc：誤りがあるSQL文

CREATE TABLE：CREATE TABLE文

CREATE INDEX：CREATE INDEX文

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)オプションの指定を変更して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30706-E

表"aa....aa"."bb....bb"で定義できるインデクスの数が１６を超えています。

The number of defined indexes in table "aa....aa"."bb....bb" exceeded 16.　　（A）（3）（NOS）

一つの表に指定できるインデクスの数が上限の16を超えました。

aa....aa：スキーマ名

スキーマ名を表示できない場合は，***を表示します。

bb....bb：表識別子

表識別子を表示できない場合は，***を表示します。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)このSQL文を実行する必要がある場合は，インデクスを削除してください。SQL文を実行する必要がない場合は，このSQL文を削除してください。

〔対策〕なし。

KFSB30756-E

ＤＢエリアのページ不足が発生しました。ＤＢエリア＝"aa....aa"

DB area pages are insufficient. DB area = "aa....aa"　　（E+S+A）（3）（NOS）

DBエリアにこれ以上ページを作成できません。

aa....aa：DB area name

DBエリア名

(Ｓ)このトランザクションを無効にします。

(Ｐ)このメッセージが出力される前に，メモリ不足に関するメッセージが出力されている場合は，そのメッセージの内容に従って対策してください。

メモリ不足に関するメッセージが出力されていない場合は，DBエリアのページ数が上限（16777215ページ）に達しています。次に示すどちらかの方法でDBエリアのページ数を削減してください。

DBエリアのページ長を大きくしてください。

DBエリア内に複数の表を格納している場合は，複数のDBエリアに表を分けて格納してください。

〔対策〕なし。

KFSB30802-E

列のデータ型が"bb....bb"である集合関数"aa....aa"の処理中にオーバーフローが発生しました。

An overflow occurred during processing of the set function "aa....aa", for which the column data type is "bb....bb".　　（A）（3）（NOS）

対象データの件数が2147483647を超えたため，集合関数の処理中にオーバーフローが発生しました。

aa....aa：関数の種類

COUNT：COUNT関数

bb....bb：オーバーフローが発生したデータ型

INTEGER：INTEGER

(Ｓ)このSQL文を無視します。またはこのトランザクションを無効にします。

(Ｐ)演算対象のデータ件数を少なくするなど，オーバーフローが発生する原因を取り除き，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30803-E

ユニークインデクスのインデクスキー値が重複しています。インデクスＩＤ＝aa....aa

Key values on a unique index are duplicated. index ID = aa....aa　　（E+S+A）（3）（NOS）

重複したUNIQUE指定の列値は追加できません。

aa....aa：

INDEX ID：インデクスID

(Ｓ)このトランザクションを無効にします。

(Ｐ)重複する列値を修正したあと，再度トランザクションを実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30811-E

表，またはインデクスの数が定義可能な最大数を超えました。

The number of tables or indexes exceeded the definable maximum.　　（A）（3）（NOS）

システムで定義できる表，またはインデクスの最大数を超えました。

(Ｓ)このトランザクションを無効にします。

(Ｐ)不要な表，およびインデクスを削除したあと，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30812-E

DBエリア"cc....cc"中のaa....aaの数が最大値bbbに達しているため，aa....aaは，これ以上定義できません。

No more aa....aa can be defined because the number of aa....aa in the DB area "cc....cc" has reached the maximum bbb.　　（A）（3）（NOS）

DBエリア中の表またはインデクスの数が最大値に達しているため，これ以上表またはインデクスを定義できません。

aa....aa：object category

tablesまたはindexes

bbb：maximum number

定義または格納できる最大数

cc....cc：DB area name

DBエリア名

(Ｓ)このトランザクションを無効にします。

(Ｐ)次に示すどちらかの処置をしてください。

cc....ccが表用DBエリアの場合

不要な表，またはインデクスを削除したあと，再度実行してください。

cc....ccが作業表用DBエリアの場合

SQL文を見直して，同時に作成される作業表の総数を削減してください。

〔対策〕なし。

KFSB30813-E

aa....aaのため，ＳＱＬを実行できません。

SQL cannot be executed because aa....aa.　　（A）（3）（NOS）

作業表，およびインデクスが定義できないため，SQL文は実行できません。

aa....aa：エラーとなった要因

the row length is too long：行長がページ長を超えています。

the index key length is too long：インデクスのキー長が最大長を超えています。

the number of columns exceeds 3000：列数が3000を超えています。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)

aa....aaがthe row length is too longの場合

KFSB30657-Eメッセージの内容に従った処置をしてください。

aa....aaがthe index key length is too longの場合

KFSB30616-Eメッセージの内容に従った処置をしてください。

aa....aaがthe number of columns exceeds 3000の場合

KFSB30602-Eメッセージの内容に従った処置をしてください。

〔対策〕なし。

KFSB30821-E

ＳＱＬ文の長さが３００，０００バイトを超えています。または長さが不正です。

The SQL statement length exceeds 300,000 bytes or is invalid.　　（A）（3）（NOS）

SQL文の長さが300000バイトを超えています。または長さが不正です。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)SQL文の長さを修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30913-E

排他処理中にエラーが発生しました。

An error occurred during lock processing.　　（A）（3）（NOS）

排他処理中にエラーが発生しました。

(Ｓ)このSQL文を無視します。またはこのトランザクションを無効にします。

(Ｐ)このSQL文を再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30914-E

排他の確保中にタイムアウトが発生しました。

Lock processing timed out.　　（A）（3）（NOS）

排他の確保中にタイムアウトが発生しました。

(Ｓ)このSQL文を無視します。またはこのトランザクションを無効にします。

(Ｐ)このSQL文を再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30930-E

ＴＰ１／ＥＥ／ＸＤＢを実行するためのメモリが不足しています。メモリ種別＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

Memory to execute TP1/EE/XDB is insufficient. memory type = aa....aa, request size = bb....bb　　（E+P+L+A）（2）（NOS）

XDBを実行するために必要なメモリの取得に失敗しました。

aa....aa：不足しているメモリの種類

SEGMENT：TP1/EEプロセスで確保するメモリが不足しています。

HEAP：ヒープ領域が不足しています。

bb....bb：取得しようとしたメモリ領域のサイズ（10けた）

(Ｓ)このSQL文を無視します。またはこのトランザクションを無効にします。

(Ｐ)次に示す方法で，使用できるメモリに余裕を持たせてください。その後，TP1/EEプロセスを再起動するか，またはコマンドプロセスを再度実行してください。

aa....aaがSEGMENTの場合，XDB用ワーク領域を大きくしたあと，TP1/EEを再度実行してください。XDB用ワーク領域については，マニュアル「TP1/EE/Extended Transaction Controller 使用の手引」の「ワーク領域の管理」を参照してください。

aa....aaがHEAPの場合，プロセスに割り当てられるヒープ領域のサイズを大きくしたあと，TP1/EEまたはコマンドを再度実行してください。

不要なプロセスがある場合は，そのプロセスを終了してください。

〔対策〕なし。

KFSB30942-E

トランザクション中断状態です。

A transaction was interrupted.　　（A）（3）（NOS）

トランザクションの状態が中断状態です。

(Ｓ)このSQL文を無視します。またはこのトランザクションを無効にします。

(Ｐ)TP1/EEのライブラリ関数を発行してトランザクションをロールバックするか，またはトランザクションを再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB30959-E

インポート用の一時ファイルに対する操作aa....aaが失敗しました。ファイル名＝bb....bb

An import temporary file operation aa....aa has failed. file name = bb....bb　　（E+S+A）（3）（NOS）

インポート用の一時ファイルに対する操作が失敗しました。

aa....aa：

open：ファイルのオープン

close：ファイルのクローズ

write：ファイルへの書き込み

read：ファイルからの読み込み

unlink：ファイルの削除

bb....bb：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｐ)エラーの原因を次の方法で調査し，エラーの原因を取り除いたあと，再度実行してください。

このメッセージの前にKFSB40107-Eメッセージが出力されている場合

KFSB40107-Eメッセージのエラーコードを参照し，原因を調査してください。

このメッセージの前にKFSB40107-Eメッセージが出力されていない場合

インポート用の一時ファイルが誤って更新されたと考えられます。その原因を調査してください。

〔対策〕なし。

KFSB31310-E

開いているカーソルでは，すでにエラーが発生しています。

An error has already occurred in the opened cursor.　　（A）（3）（NOS）

開いているカーソルですでにエラーが発生しています。カーソルを閉じてください。

(Ｓ)このSQL文を無視します。またはこのトランザクションを無効にします。

(Ｐ)カーソルが開いている問い合わせに対して，今回以前に発生したエラーの原因を取り除いてから，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB31405-E

"bb....bb"句に指定したaa....aaが不正です。

The aa....aa in the "bb....bb" clause is invalid.　　（A）（3）（NOS）

指定した値，またはデータ型が不正です。

aa....aa：エラーの要因

data type：データ型がINTEGERではありません。

value：指定値がリミット行数，もしくは行数の上限値に指定できる範囲の値ではありません。または指定値がナル値です。

bb....bb：エラーが発生した指定

LIMIT：LIMIT

(Ｓ)このSQL文を無視します。またはこのトランザクションを無効にします。

(Ｐ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB31713-E

行の更新の衝突が発生しました。表ＩＤ＝aa....aa，行ＩＤ＝bb....bb

There was a conflict between attempts to update rows. table ID = aa....aa, ROWID = bb....bb　　（A）（3）（NOS）

ほかのトランザクションが更新または削除している行を，更新または削除しようとしています。

aa....aa：表ID（10進数）

bb....bb：行ID（16進数）

(Ｓ)このトランザクションを無効にします。

(Ｐ)実行中のトランザクションが終了したあとで，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB31719-E

コマンド実行中または，ＡＰによるトランザクション実行中のため，このトランザクションは実行できません。

A transaction cannot be executed because the command is being executed or the transaction by UAP is being executed.　　（A）（3）（NOS）

コマンド実行中，またはUAPによるトランザクション実行中のため，このトランザクションは実行できません。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)実行中のコマンドまたはトランザクションが終了したあとで，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB31824-E

一つのプログラム中で実行しているＳＱＬの数が４０９５を超えています。

The number of SQL statements in a program exceeds 4095.　　（A）（3）（NOS）

一つのUAP中で実行しているSQL文の数が4095を超えています。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｐ)同時にオープンしているカーソルの数を4095より少なくして，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB32000-I

ＳＱＬ文の実行が完了しました。

SQL statement execution has finished.　　（A）（6）（NOS）

SQL文の実行が完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｐ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB32100-I

条件に合う行がありません。または行の取り出しが終了しました。

There are no rows that match the search condition, or row fetching has finished.　　（A）（3）（NOS）

条件に合う行がありません。または行の取り出しを終了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｐ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB33000-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンドの形式が不正です。

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

01

プリプロセスするファイル名が指定されていません。

ファイル名を指定して，プリプロセスを再度実行してください。

02

プリプロセスするファイル名が多過ぎます。

ファイル数を減らして，プリプロセスを再度実行してください。

03

指定したファイル名が誤っています。

ファイル名を見直して，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33001-E

コマンドのオプションが不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

The command options are invalid. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンドのオプションが不正です。

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

01

フラグ引数の指定値に誤りがあります。

コマンドのオプションの誤りを修正して，プリプロセスを再度実行してください。

02

指定できないオプションフラグです。

KFSB33002-E

パス名が長過ぎます。

The pathname is too long.　　（E）（NOS）

登録集原文を検索するために指定したパス名が長過ぎます。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕環境変数EEXDBCBLLIBに指定するパス名を短くして，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33050-E

メモリ不足が発生しました。サイズ＝aa....aa

Insufficient memory occurred. size = aa....aa　　（E）（NOS）

メモリ不足が発生したため作業領域を確保できませんでした。

aa....aa：確保できなかった領域の領域長（単位：バイト）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕メモリを増設してください。または，ほかのプログラムを終了して，作業領域を確保してからプリプロセスを再度実行してください。

KFSB33100-E

文字列"aa....aa"に誤りがあります。

The character string "aa....aa" has an error.　　（E）（NOS）

SQL文中の文字列に誤りがあります。

aa....aa：誤りのある文字列

(Ｓ)このSQL文を無視します。以降，このソースプログラムのプリプロセスを中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕次に示す誤りが考えられます。誤りを修正してプリプロセスを再度実行してください。

予約語のつづりに誤りがあります。

SQL文の後ろに余分な文字列があります。

KFSB33101-E

このＳＱＬ文はサポートしていません。

This SQL statement is not supported.　　（E）（NOS）

このSQL文はサポートしていません。

(Ｓ)このSQL文を無視します。以降，このソースプログラムのプリプロセスを中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕SQL文を確認し，サポートされているSQL文を指定してください。

KFSB33102-E

変数の定義部内の文字列"aa....aa"に誤りがあります。

The character string "aa....aa"　in the definition of a variable has an error.　　（E）（NOS）

変数の定義部内の文字列に誤りがあります。

aa....aa：誤りのある文字列

(Ｓ)この誤りを無視し，プリプロセスを続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕変数の定義部の誤りを修正し，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33104-E

このデータ属性"aa....aa"は変数として使用できません。

The data attribute "aa....aa" cannot be used as a variable.　　（E）（NOS）

このデータ属性は変数として使用できないため，指定できません。

aa....aa：埋め込み変数

(Ｓ)この変数を無視し，プリプロセスを続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕このデータ属性を修正し，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33105-E

埋め込み変数"aa....aa"のデータ長に誤りがあります。

The data length for the embedded variable "aa....aa" is invalid.　　（E）（NOS）

埋め込み変数のデータ長に誤りがあります。

aa....aa：埋め込み変数

(Ｓ)ポストソースの生成を中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕埋め込み変数のデータ長の誤りを修正して，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33108-E

名前"aa....aa"に誤りがあります。

The name "aa....aa" has an error.　　（E）（NOS）

SQL文中に誤った名前があります。

aa....aa：誤った名前

(Ｓ)このSQL文を無視します。以降，このソースプログラムのプリプロセスを中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕SQL文を修正し，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33112-E

文字列"aa....aa"は，文字列"bb....bb"の後に指定できません。

The character string "aa....aa" cannot be specified after the character string "bb....bb".　　（E）（NOS）

SQL文の構文上，指定できない位置に文字列を指定しています。または，予約語のつづりに誤りがあります。

aa....aa：SQLの文法上，指定できない位置に指定した文字列

bb....bb：SQLの文字列

(Ｓ)このSQL文を無視します。以降，このソースプログラムのプリプロセスを中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕誤りを修正して，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33114-E

ＳＱＬ文が完成していません。

The SQL statement is incomplete.　　（E）（NOS）

SQL文に次に示す誤りがあるため，SQL文が完成していません。

SQL文に必要な構成要素が指定されていません。

SQL終了子が指定されていません。

(Ｓ)このSQL文を無視します。以降，このソースプログラムのプリプロセスを中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕SQL文を修正し，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33118-E

文字定数を閉じる二重引用符（”），又はアポストロフィ（’）がありません。

A closing single or double quotation mark is missing.　　（E）（NOS）

文字定数を囲む二重引用符（"），またはアポストロフィ（'）がありません。

(Ｓ)このSQL文を無視します。以降，このソースプログラムのプリプロセスを中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕文字定数を二重引用符またはアポストロフィで囲んで，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33122-E

不正な埋め込み変数名"aa....aa"が使用されました。

The embedded variable "aa....aa" was used incorrectly.　　（E）（NOS）

不正な埋め込み変数名が使用されました。

aa....aa：不正に使用された埋め込み変数

(Ｓ)このSQL文を無視します。以降，このソースプログラムのプリプロセスを中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕誤りがないように埋め込み変数を修正し，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33131-E

ＴＹＰＥＤＥＦ句を指定したデータ記述項のレベル番号が１ではありません。

The level of a data description entry specified by a TYPEDEF clause is not 1.　　（E）（NOS）

TYPEDEF句を指定したデータ記述項のレベル番号が1ではありません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕TYPEDEF句を指定したデータ記述項のレベル番号を1にしてください。

KFSB33132-E

ＴＹＰＥ句の指定があるデータ記述項の後に，従属するデータ記述項又はレベル８８記述項が続いています。

A subordinate element or level 88 entry cannot be specified after a data description entry specified by a TYPE clause.　　（E）（NOS）

TYPE句の指定があるデータ記述項の後ろに，従属するデータ記述項またはレベル88記述項が続いています。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕TYPE句の指定があるデータ記述項の後ろの，従属するデータ記述項またはレベル88記述項を削除してください。

KFSB33133-E

"aa....aa"はこの記述項が従属している集団項目であるため，"bb....bb"句に指定できません。

"aa....aa" cannot be specified in a "bb....bb" clause because it is a data description entry subordinated to a group item.　　（E）（NOS）

TYPE句の型名，またはSAME AS句のデータ名に，この記述項が従属している集団項目を指定しています。

aa....aa：型名，またはSAME AS句中のデータ名

bb....bb：TYPE，またはSAME AS

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕型名，またはSAME AS句中のデータ名は，この記述項が従属している集団項目を指定しないようにデータ記述項の宣言を見直してください。

KFSB33134-E

レベル番号７７に指定した型名，又はデータ名"aa....aa"が基本項目ではありません。

The type or data name "aa....aa" specified as level 77 is not an elementary item.　　（E）（NOS）

レベル番号77に指定した型名，またはデータ名が基本項目ではありません。

aa....aa：型名，またはSAME AS句中のデータ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕記述項の左辺がレベル77項目の場合，型名，またはSAME AS句中のデータ名は基本項目にしてください。

KFSB33135-E

型名"aa....aa"は無効です。

The type name "aa....aa" is invalid.　　（E）（NOS）

型名が宣言されていないか，または重複して宣言されています。

aa....aa：型名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕TYPE句より前に，一度だけ型名を宣言してください。

KFSB33136-E

ＳＡＭＥ　ＡＳ句の指定のあるデータ記述項の後に，従属するデータ記述項又はレベル８８記述項が続いています。

A subordinate element or level 88 entry cannot be specified after a data description entry specified by a SAME AS clause.　　（E）（NOS）

SAME AS句の指定があるデータ記述項の後ろに，従属するデータ記述項またはレベル88記述項が続いています。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕SAME AS句を指定したデータ記述項の後ろの，従属するデータ記述項またはレベル88記述項を削除してください。

KFSB33138-E

ＳＡＭＥ　ＡＳ句中で指定したデータ名"aa....aa"の記述にＯＣＣＵＲＳ句があります。

The data name "aa....aa" in a SAME AS clause contain an OCCURS clause.　　（E）（NOS）

SAME AS句中で指定したデータ名の記述にOCCURS句があります。

aa....aa：データ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕SAME AS句中で指定したデータ名の記述に，OCCURS句を指定しないようにデータ記述項の宣言を見直してください。

KFSB33139-E

ＳＡＭＥ　ＡＳ句中のデータ名"aa....aa"が，基本項目又はレベル１集団項目ではありません。

The data name "aa....aa" in a SAME AS clause is not an elementary or level 1 group item.　　（E）（NOS）

SAME AS句中のデータ名が，基本項目またはレベル1集団項目ではありません。

aa....aa：データ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕SAME AS句中のデータ名は，基本項目またはレベル1集団項目にしてください。

KFSB33141-E

ＳＡＭＥ　ＡＳ句中のデータ名"aa....aa"は無効です。

The data name "aa....aa" in a SAME AS clause is invalid.　　（E）（NOS）

SAME AS句中のデータ名が宣言されていないか，または一意ではありません。

aa....aa：データ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕SAME AS句中のデータ名が参照するデータ項目を，この指定の前に記述してください。または，一意になるようにSAME AS句中のデータ名を修飾してください。

KFSB33142-E

名前"aa....aa"の文字数が，指定できる文字数の最大値bbを超えています。

The number of characters of name "aa....aa" exceeds maximum values bb of the number of characters that can be specified.　　（E）（NOS）

名前の文字数が，指定できる文字数の最大値を超えています。

aa....aa：指定できる文字数の最大値を超えている名前

bb：指定できる文字数の最大値

(Ｓ)このSQL文を無視します。以降，このソースプログラムのプリプロセスを中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕名前の文字数を最大値以下に修正し，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33144-E

文字列定数の長さがaa....aaを超えています。

The length of the character string literal has exceeded aa....aa.　　（E）（NOS）

最大値を超えた長さの文字列定数がSQL文中にあります。

aa....aa：指定できる長さの最大長

(Ｓ)このSQL文を無視します。以降，このソースプログラムのプリプロセスを中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕文字列定数の長さを最大値以下に修正し，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33146-E

ＳＱＬ文の長さが３００，０００バイトを超えています。

The length of an SQL statement exceeds 300,000 bytes.　　（E）（NOS）

SQL文の長さが300000バイトを超えています。

(Ｓ)このSQL文を無視します。以降，このソースプログラムのポストソースの生成を中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕SQL文の1文の長さを300000バイト以下に修正し，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33150-E

一つのプログラム中のカーソルの数が１０２３を超えています。

The number of cursors in a program exceeds 1023.　　（E）（NOS）

一つのUAP中のカーソル数が1023を超えています。

(Ｓ)このSQL文を無視します。以降，このソースプログラムのポストソースの生成を中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕カーソルの数を1023以下に修正し，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33152-E

"aa....aa"の数がbb....bbを超えています。

The number of "aa....aa" exceeds bb....bb.　　（E）（NOS）

SQL文の1文中の埋め込み変数，表識別子，または列名の数が，指定できる最大数を超えています。

aa....aa：変数，表識別子，または列名の種別

bb....bb：指定できる最大数

(Ｓ)このSQL文を無視します。以降，このソースプログラムのポストソースの生成を中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕aa....aaの数を最大数以下に修正し，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33160-E

変数"aa....aa"は既に定義されています。

The variable "aa....aa" is already defined.　　（E）（NOS）

指定した埋め込み変数または標識変数は，すでに定義されています。

aa....aa：埋め込み変数，または標識変数

(Ｓ)このエラーを無視してポストソースの生成を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕別の埋め込み変数または標識変数を指定し，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33162-E

カーソル"aa....aa"は既に定義されています。

The cursor "aa....aa" is already defined.　　（E）（NOS）

指定したカーソルはすでに定義されています。

aa....aa：カーソル名

(Ｓ)このエラーを無視します。以降，このソースプログラムのポストソースの生成を中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕別のカーソル名を指定し，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33170-E

埋め込み変数，又は標識変数"aa....aa"に，コロン（：）が付いていません。

The colon is not attached to embedded or indicator variable "aa....aa".　　（E）（NOS）

UAP中の埋め込み変数または標識変数に，コロン（：）が付いていません。

aa....aa：埋め込み変数，または標識変数

(Ｓ)このエラーを無視して処理を続行します。以降，このソースプログラムのポストソースの生成を中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕埋め込み変数または標識変数にコロンを付け，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33201-E

カーソル名"aa....aa"は，カーソル宣言がされていません。

As for the cursor name "aa....aa", the cursor is not declared.　　（E）（NOS）

指定したカーソル名は，カーソル宣言がされていません。

aa....aa：カーソル名

(Ｓ)このSQL文を無視します。このソースプログラムのポストソースの生成を中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕カーソル名"aa....aa"をカーソル宣言してください。

KFSB33202-E

埋め込み変数"aa....aa"は定義されていません。

The embedded variable "aa....aa" is not defined.　　（E）（NOS）

指定した埋め込み変数は定義されていません。

aa....aa：埋め込み変数

(Ｓ)このSQL文を無視します。このソースプログラムのポストソースの生成を中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕埋め込み変数"aa....aa"を定義してください。

KFSB33203-E

埋め込み変数"aa....aa"の定義属性に誤りがあります。

The definition attribute of an embedded variable "aa....aa" has an error.　　（E）（NOS）

指定した埋め込み変数の定義属性に誤りがあります。

aa....aa：埋め込み変数

(Ｓ)このSQL文を無視します。このソースプログラムのポストソースの生成を中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕埋め込み変数の定義属性を修正してください。

KFSB33204-E

標識変数"aa....aa"は定義されていません。

The indicator variable "aa....aa" is not defined.　　（E）（NOS）

指定した標識変数は定義されていません。

aa....aa：標識変数

(Ｓ)このSQL文を無視します。このソースプログラムのポストソースの生成を中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕標識変数"aa....aa"を定義してください。

KFSB33205-E

標識変数"aa....aa"の定義属性に誤りがあります。

The definition attribute of an indicator variable "aa....aa" has an error.　　（E）（NOS）

指定した標識変数の定義属性に誤りがあります。

aa....aa：標識変数

(Ｓ)このSQL文を無視します。このソースプログラムのポストソースの生成を中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕標識変数の定義属性を修正してください。

KFSB33206-E

変数"aa....aa"を特定できません。

The variable "aa....aa" could not be identified.　　（E）（NOS）

埋め込み変数または標識変数の記述が誤っています。このため，変数を特定できません。

aa....aa：埋め込み変数または標識変数

(Ｓ)ポストソースの生成を中止して，文法チェックだけをします。

(Ｏ)なし。

〔対策〕埋め込み変数または標識変数を一意に特定できるようにソースプログラムを修正し，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33207-E

埋め込み変数"aa....aa"の定義長がbb....bbバイトを超えました。

The embedded variable "aa....aa" exceeds bb....bb bytes.　　（E）（NOS）

埋め込み変数の定義長が最大長を超えました。

aa....aa：埋め込み変数

bb....bb：定義長

(Ｓ)処理を続行します。ポストソースの生成を中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕埋め込み変数の定義長をbb....bbバイト以下にしてください。

KFSB33212-E

ＳＱＬ文の数が４０９５を超えています。

The number of SQL statements exceeds 4095.　　（E）（NOS）

一つのUAP中で使用しているSQL文の数が4095を超えています。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕SQL文を4095以下に減らして，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33214-E

ＤＥＣＬＡＲＥ ＣＵＲＳＯＲで入力した埋め込み変数の個数と，ＵＳＩＮＧ句の埋め込み変数の個数が一致していません。

The number of embedded variables in a USING clause and DECLARE CURSOR statement must be the same.　　（E）（NOS）

DECLARE CURSORで入力した埋め込み変数の個数と，USING句の埋め込み変数の個数が一致していません。

(Ｓ)このSQL文を無視します。このソースプログラムのポストソースの生成を中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕DECLARE CURSORで入力した埋め込み変数の個数と，USING句の埋め込み変数の個数を一致させてください。

KFSB33225-E

埋め込み変数"aa....aa"のデータ長が，３２，０００バイトを超えました。

The data length of the embedded variable "aa....aa" exceeded 32,000 bytes.　　（E）（NOS）

ROW指定に対応する埋め込み変数"aa....aa"のデータ長が，32000バイトを超えました。

aa....aa：埋め込み変数名

(Ｓ)処理を続行します。ポストソースの生成を中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕埋め込み変数のデータ長を32000バイト以下に修正し，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33233-E

このＳＱＬ文で指定した表は，ＤＥＣＬＡＲＥ　ＣＵＲＳＯＲで指定した表と異なります。

The table specified in this SQL statement and the DECLARE CURSOR statement are different.　　（E）（NOS）

このSQL文で指定した表は，DECLARE CURSORで指定した表と異なります。

(Ｓ)このSQL文を無視します。このソースプログラムのポストソースの生成を中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕SQL文を修正し，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33240-E

ＦＥＴＣＨ文に異なる埋め込み変数，または標識変数が指定されています。

A different embedded or indicator variable is specified for a FETCH statement.　　（E）（NOS）

同一カーソルのFETCH文に，異なる埋め込み変数または標識変数が指定されています。

(Ｓ)このSQL文を無視します。このソースプログラムのポストソースの生成を中止し，文法チェックだけを実行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕同一カーソルのFETCH文に指定する埋め込み変数，または標識変数を一致させて，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33511-E

ＳＱＬプリプロセサで内部矛盾が発生しました。情報１＝aa....aa，情報２＝bb....bb

An internal contradiction occurred in SQL preprocessor. information 1 = aa....aa, information 2 = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンドの処理で予期しない障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：エラーを検出したソースファイルの名称

bb....bb：エラーを検出した位置（行番号）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)このメッセージの内容を記録し，OpenTP1管理者に連絡してください。コアファイルが出力されている場合は，そのコアファイルを保存してください。

〔対策〕SQLプリプロセサを複数回実行してもこのメッセージが出力される場合は，保守員に連絡してください。

KFSB33580-E

ＵＡＰソースファイルaa....aaがありません。

The UAP source file aa....aa does not exist.　　（E）（NOS）

指定したUAPソースファイルがありません。

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕ファイル名の誤りを修正したあと，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33584-E

ファイルaa....aaの読み込み時にエラーが発生しました。エラー＝bb

Read error occurred on file aa....aa. errno = bb　　（E）（NOS）

指定したUAPソースファイルの読み込み時にエラーが発生しました。

aa....aa：ファイル名

bb：エラーコード

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕エラーコード（errno：エラーの状態を表す外部整数変数）を調査し，errno.hおよびユーザが使用するOSのマニュアルを参照して，エラーの原因を取り除き，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33586-E

ファイル名aa....aaが誤っています。

The file name aa....aa is invalid.　　（E）（NOS）

指定したファイル名が誤っています。

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕ファイル名の誤りを修正したあと，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33600-E

ＥＮＤ ＤＥＣＬＡＲＥ ＳＥＣＴＩＯＮがありません。

END DECLARE SECTION is missing.　　（E）（NOS）

END DECLARE SECTIONの前で，UAPの終わりを検出しました。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕END DECLARE SECTIONを追加して，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33601-E

ＢＥＧＩＮ ＤＥＣＬＡＲＥ ＳＥＣＴＩＯＮがありません。

BEGIN DECLARE SECTION is missing.　　（E）（NOS）

BEGIN DECLARE SECTIONがありません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕BEGIN DECLARE SECTIONを追加して，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33602-E

ＥＸＥＣ ＳＱＬの後にＳＱＬ文がありません。

There is no SQL statement after EXEC SQL.　　（E）（NOS）

EXEC SQLのあとにSQL文がありません。

(Ｓ)このEXEC SQLを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕SQL文を追加して，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33603-E

ＷＯＲＫＩＮＧ−ＳＴＯＲＡＧＥ ＳＥＣＴＩＯＮがありません。

WORKING-STORAGE SECTION is missing.　　（E）（NOS）

WORKING-STORAGE SECTIONがありません。または，実行時に使用する作業領域を生成できません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕WORKING-STORAGE SECTIONを追加して，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33610-E

変数の定義部が完成していません。

A variable definition is incomplete.　　（E）（NOS）

変数の定義部が完成していません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕変数の定義部を修正して，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33635-E

ポストソースは生成されませんでした。

The post source was not generated.　　（E）（NOS）

プリプロセスでエラーがあったため，ポストソースが生成されませんでした。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕このメッセージより前に出力されているメッセージを参照し，エラーの原因を取り除いたあと，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33706-E

ファイルaa....aaのオープン時にエラーが発生しました。エラー＝bb

Open error occurred on file aa....aa. errno = bb　　（E）（NOS）

ファイルのオープン時にエラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生したファイル名

bb：エラー番号

(Ｓ)処理を続行します。ただし，該当するファイルへの出力処理はしません。

(Ｏ)なし。

〔対策〕エラーコード（errno：エラーの状態を表す外部整数変数）を調査し，errno.hおよびユーザが使用するOSのマニュアルを参照して，エラーの原因を取り除き，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33707-E

ファイルaa....aaへの書き込みエラーが発生しました。エラー＝bb

Write error occurred on file aa....aa. errno = bb　　（E）（NOS）

ファイルへの書き込みエラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生したファイル名

bb：エラー番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕エラーコード（errno：エラーの状態を表す外部整数変数）を調査し，errno.hおよびユーザが使用するOSのマニュアルを参照して，エラーの原因を取り除き，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33708-E

ＵＡＰの１行の長さが３２，０００バイトを超えています。

A line in a UAP exceeds 32,000 bytes.　　（E）（NOS）

UAPの1行の長さが32000バイトを超えています。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕エラーが発生した行を複数行に分割して，1行の長さを制限内にして，プリプロセスを再度実行してください。

KFSB33714-E

ファイルaa....aaの削除時にエラーが発生しました。エラー＝bb

Delete error occurred on file aa....aa. errno = bb　　（E）（NOS）

ファイルの削除時にエラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生したファイル名

bb：エラー番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕出力したポストソースに影響はないため，中間ファイル出力先から中間ファイルを削除してください。

KFSB33808-I

使用方法：eexdbcbl [-o 出力するポストソースのファイル名称] [-Xc] 入力ファイル名称

Usage:eexdbcbl [-o <post-source-file-name>] [-Xc] <user-program-file-name> 　　（E）（NOS）

eexdbcblコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再度実行してください。

〔対策〕なし。

3　KFSB40000〜KFSB49999

この章では，基本レイヤ（部品）のエラーメッセージ（KFSB40000〜KFSB49999）とその意味，および対策について説明します。

3.1　KFSB40000〜KFSB49999

KFSB40107-E

yyyy/mm/dd hh:mm:ss (aa....aa) (bb....bb) KFSB40107-E "cc....cc" failed. errno=ddd

ee....ee　　（E）（3）（NOS）

システムコールがエラーリターンしました。

yyyy/mm/dd：エラーリターンした年月日

hh:mm:ss：エラーリターンした時分秒

aa....aa：該当するプロセスID（10進形式）

bb....bb：該当するスレッドID（10進形式）

cc....cc：エラーリターンしたシステムコール名（31けた以内の半角英数字）

ddd：エラーコード（3けた以内の10進形式）

エラーコードの出力内容とシステムコール名との対応を次に示します。

出力内容

システムコール名

AIXの場合

Linuxの場合

0※

catclose

catopen

gettimeofday

getenv

openlog_r

putenv

sigemptyset

time_base_to_time

localtime_r

catclose

catopen

dlopen

dlsym

getenv

openlog_r

time_base_to_time

localtime_r

システムコールリターン値

pthread_attr_destroy

pthread_attr_init

pthread_attr_setscope

pthread_attr_setstackaddr

pthread_attr_setstacksize

pthread_cancel

pthread_cond_destroy

pthread_cond_init

pthread_cond_signal

pthread_cond_timedwait

pthread_cond_wait

pthread_create

pthread_join

pthread_key_create

pthread_key_delete

pthread_kill

pthread_mutex_destroy

pthread_mutex_init

pthread_mutex_lock

pthread_mutex_trylock

pthread_mutex_unlock

pthread_setcancelstate

pthread_setcanceltype

pthread_setspecific

pthread_sigmask

sigwait

dlclose

pthread_attr_destroy

pthread_attr_init

pthread_attr_setscope

pthread_attr_setstackaddr

pthread_attr_setstacksize

pthread_cancel

pthread_cond_destroy

pthread_cond_init

pthread_cond_signal

pthread_cond_timedwait

pthread_cond_wait

pthread_create

pthread_join

pthread_key_create

pthread_key_delete

pthread_kill

pthread_mutex_destroy

pthread_mutex_init

pthread_mutex_lock

pthread_mutex_trylock

pthread_mutex_unlock

pthread_setcancelstate

pthread_setcanceltype

pthread_setspecific

pthread_sigmask

sigwait

EINVAL値

raise

raise

h_errno値

gethostbyaddr_r

gethostbyname_r

gethostbyaddr_r

gethostbyname_r

errno値

上記以外

上記以外

注※　エラー内容を示す情報が返されないため，0を出力します。

ee....ee：ダイナミックローディングモジュールのシステムコールがエラーリターンした場合のエラー内容

ダイナミックローディングモジュール以外のシステムコールでは出力されません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以降に出力されるほかのメッセージを参照し，必要があれば対策してください。

KFSB40301-W

ホスト管理テーブルは既に作成されています。サービスグループ名＝aa....aa，ホスト名＝bb....bb，ポート番号＝cc....cc，対象定義コード＝dd....dd

A host management table has already been created. service group name = aa....aa, host name = bb....bb, port number = cc....cc, target definition code = dd....dd　　（E）（4）（SUP）

該当するホスト管理テーブルは，所属するサービスグループ管理テーブル内にすでに作成されています。

aa....aa：該当するホスト管理テーブルが所属するサービスグループ名

bb....bb：該当するホスト管理テーブルのホスト名

cc....cc：該当するホスト管理テーブルのポート番号

dd....dd：対象定義コード

mysvgdef：サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンド

eesvgdef：サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンド

(Ｓ)通信機能初期化処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕対象定義コードで示すサービスグループ情報関連定義の-hオプションの設定値，または-uオプションの設定値を見直してください。

KFSB40302-W

ＵＡＰ共用ライブラリのクローズに失敗しました。ＵＡＰ共用ライブラリ名＝aa....aa

An attempt to close a UAP common library has failed. UAP common library name = aa....aa　　（E+P+L）（4）（SUP）

UAP共用ライブラリをクローズしようとしましたが失敗しました。

aa....aa：クローズできなかったUAP共用ライブラリ名

(Ｓ)UAP共用ライブラリのクローズ処理を中止します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB40303-W

ＵＡＰ共用ライブラリ名が２重に定義されています。ＵＡＰ共用ライブラリ名＝aa....aa

A UAP common library name is defined twice. UAP common library name = aa....aa　　（E）（4）（SUP）

ユーザサービス関連定義のmoduleオペランドにUAP共用ライブラリ名が重複して指定されています。

aa....aa：重複して指定されているUAP共用ライブラリ名

(Ｓ)重複して指定されているUAP共用ライブラリ名を無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ユーザサービス関連定義のmoduleオペランドを見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB40304-W

定義解析中に２重定義を検出しました。１つ目の定義を有効とし処理を続行します。オペランド名＝aa....aa，サービスグループ名＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

A duplicate definition was detected during definition analysis. The first definition is taken as the valid definition, and processing continues. operand name = aa....aa, service group name = bb....bb, reason code = cc....cc　　（E）（4）（SUP）

複数指定できないオペランドが複数回指定されました。先に指定された内容を有効にして，あとから指定された内容は無視します。

aa....aa：オペランド名

bb....bb：該当するオペランドで指定されたサービスグループ名

cc....cc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)定義解析処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

複数のeesvgdef定義コマンドに，同一のサービスグループ名が指定されていて，かつ-tオプションにRAPを指定しています。先に指定されたeesvgdef定義コマンドの内容を有効とします。

TP1/EEサービス定義ファイル中の定義内容を見直してください。

0002

eesvgdef定義コマンドに，複数のホスト名とポート番号が指定されていて，かつ-tオプションにRAPを指定しています。先に指定されたホスト名とポート番号を有効とします。

TP1/EEサービス定義ファイル中の定義内容を見直してください。

0003

複数のeesvgdef定義コマンドに，同一のサービスグループ名が指定されていて，かつ，複数のeesvgdef定義コマンドで-tオプションの指定が統一されていません。先に指定されたeesvgdef定義コマンドの内容を有効とします。

TP1/EEサービス定義ファイル中の定義内容を見直してください。

KFSB40305-W

ＲＰＣ関連定義の設定に矛盾があります。オペランド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

The settings of RPC-related definitions conflict. operand name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（4）（SUP）

RPC関連定義の指定に矛盾があります。

aa....aa：オペランド名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

リモートAPI機能によるサービスの受信口（サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドで指定）が一つも有効ではないため，リモートAPI機能を使用できません。

必要に応じて，直前に出力されたメッセージを基に原因を取り除いて，TP1/EEを再起動してください。

0002

RPC関連定義のrap_listen_infオペランドで指定したサービス受信口が，サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドで一つも指定されていません。

必要に応じて，eesvgdef定義コマンドの-tオプションとrap_listen_infオペランドの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

0003

UDPグループ情報関連定義のclgrpdef定義コマンドを指定していますが，CL連携が有効ではありません。

必要に応じて，クラスタ連携関連定義のcluster_modeオペランドとclgrpdef定義コマンドの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

0004

eesvgdef定義コマンドの-tオプションにRPCを指定していますが，TCP/IPを使用したRPC通信を行うことができません。

必要に応じて，eesvgdef定義コマンドの-tオプションとRPC関連定義のrpc_tcp_communication_useオペランドの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB40306-W

ＲＰＣ電文用のコネクションチェック機能を無効にしました。理由コード＝aaaa，詳細コード＝bb....bb

The RPC-connection check function has been invalidated. reason code = aaaa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

RPCメッセージ用のコネクションチェック機能を無効にしました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

9001

RPCメッセージ用のコネクションチェック機能が無効になりました。

保守員に連絡してください。

KFSB40307-W

ＲＰＣ呼び出し元のタイムアウトを検知したため、ＲＰＣ要求を破棄しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，RPC要求受信時刻＝cc....cc，サーバ側取得時刻＝dd....dd，RPC呼び出し元待ち時間＝ee....ee

rpc request is canceled to callers rpc timedout. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, reception time of rpc request = cc....cc, server side acquisition time = dd....dd, wait time of rpc call source = ee....ee　　（E+P+L）（4）（SUP）

サーバ側でのサービス処理で，ee_rpc_call関数発行元の応答受信タイムアウトを検知したため，RPC要求を破棄しました。

aa....aa：相手IPアドレス

bb....bb：相手ポート番号

cc....cc：RPC要求受信時刻の通算秒（10進表記）

処理キューに登録した時刻を示します。

dd....dd：サーバ側取得時刻の通算秒（10進表記）

キューから要求メッセージを取り出した時刻を示します。

ee....ee：RPC呼び出し元の待ち時間（単位：秒）（10進表記）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB40310-W

相手システムがコネクションを切断しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，保守情報＝cc....cc

The remote system disconnected. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, maintenance information = cc....cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

相手システムがコネクションを切断しました。

aa....aa：コネクションを切断した相手システムのIPアドレス

bb....bb：コネクションを切断した相手システムのポート番号

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB40311-W

受信スレッドの終了処理中に障害が発生しました。詳細コード１＝aaaa，詳細コード２＝bb....bb

An error occurred during termination processing of a received thread. detail code 1 = aaaa, detail code 2 = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

終了処理中に障害が発生しました。

aaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB40312-W

エントリポインタ未登録の為、トランザクションを登録できませんでした。トランザクション種別＝aa，サービス名＝bb....bb

A transaction could not be registered because the entry pointer was not registered. transaction type = aa, service name = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

エントリポインタが登録されていないため，トランザクションを登録できませんでした。

aa：トランザクション種別

E1：エラートランザクション1

bb....bb：エラートランザクション1（ERRTRN1）の登録に失敗したサービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するトランザクションに対する処理が不要な場合は，このメッセージは無視してください。処理が必要な場合は，エントリポインタを追加し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB40313-W

相手システムから未サポートメッセージを受信しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，理由コード＝cccc，保守情報＝dd....dd

An unsupported message was received from the remote host. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, reason code = cccc, maintenance information = dd....dd　　（E+P+L）（4）（SUP）

相手システムからTP1/EEがサポートしていないメッセージを受信したので，受信メッセージを破棄します。

aa....aa：メッセージを送信した相手システムのIPアドレス

bb....bb：メッセージを送信した相手システムのポート番号

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

CUPからのサービス要求です。

サービス要求元のdc_rpc_call関数の呼び出し形式や指定を見直して，再実行してください。

0002

0003

RPCコールの応答またはCUPへの一方通知です。

0100

メッセージのサービス要求元のRPCオプションをサポートしていません。

0101

サービス要求元のRPC形態をサポートしていません。

0102

メッセージにSECのヘッダ（認証情報）が付加されています。

0103

トランザクション最適化の要求です。

0104

メッセージにデータ圧縮情報が付加されています。

0105

データ圧縮以外の読み飛ばしができないデータです。

0200

要求コードが一致する非同期ハンドラが登録されていません。

0201

要求コードが一致する外部要求ハンドラが登録されていません。

0301

サービス要求または送信以外のデータです。

上記以外

上記以外のサポートしていないメッセージの要求です。

保守員に連絡してください。

KFSB40320-E

クライアントコネクションの初期化に失敗しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

An attempt to initialize a client connection has failed. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

相手システム（サーバ）にメッセージの送信要求をするコネクションの初期化処理に失敗しました。

aa....aa：相手システムのIPアドレス

bb....bb：相手システムのポート番号

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ソケットの生成に失敗しました。

プロセス関連定義のmax_descriptorsオペランドの指定値を見直してください。指定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0002

自IPアドレスと自ポート番号のソケットへの割り当てに失敗しました。

次の対策をしてください。

サービスグループ情報関連定義のmyreplydef定義コマンドに-bオプションを指定している場合

myreplydef定義コマンドの-hオプションの指定値を見直してください。指定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

RPC関連定義のrap_client_hostnameオペランドを指定している場合

rap_client_hostnameオペランドの指定値を見直してください。指定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

上記以外の場合

TCP/IP共有送信用コネクションを使用する機能の設定を見直してください。設定に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0007

TCP/IPの受信バッファサイズの設定に失敗しました。

RPC関連定義のipc_recvbuf_sizeオペランドおよびipc_recvbuf_size_dbqオペランドの指定値を見直してください。指定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0008

TCP/IPの送信バッファサイズの設定に失敗しました。

RPC関連定義のipc_sendbuf_sizeオペランドおよびipc_sendbuf_size_dbqオペランドの指定値を見直してください。指定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB40321-E

サーバコネクションの初期化に失敗しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

An attempt to initialize a server connection has failed. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

相手システム（クライアント）からのコネクションを受け付けるソケットの初期化処理に失敗しました。

aa....aa：初期化処理に失敗した自システムのIPアドレス

次に示すときは，0.0.0.0を表示します。

RPC要求メッセージ受信用コネクションの場合で，サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドに-bオプションを指定していないとき（ただし，UNIXドメイン用のソケットの場合は，-bオプションの指定に関係なく設定したホスト名に対応するIPアドレスを表示します）

RPC応答メッセージ送受信用コネクションの場合で，サービスグループ情報関連定義のmyreplydef定義コマンドに-bオプションを指定していないとき

rap用コネクションを使用しているとき

DBキューのイベント通知メッセージ受信用コネクションの場合で，サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドに-bオプションを指定していないとき

bb....bb：初期化処理に失敗した自システムのポート番号

次に示すときは，0を表示することがあります。

RPC要求メッセージ受信用コネクションの場合で，サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドの-hオプション（ポート番号）に0を指定したとき

RPC応答メッセージ送受信用コネクションの場合で，RPC関連定義のrpc_reply_port_autoオペランドにYを指定したとき

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ソケットの生成に失敗しました。

プロセス関連定義のmax_descriptorsオペランドの指定値を見直してください。指定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0002

自システムのIPアドレスとポート番号のソケットへの割り当てに失敗しました。

サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドの-hオプションの指定値を見直してください。サービスグループ情報関連定義のmyreplydef定義コマンドに-bオプションが指定されている場合は，myreplydef定義コマンドの-hオプションの指定値を見直してください。指定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0007

TCP/IPの受信バッファサイズの設定に失敗しました。

RPC関連定義のipc_recvbuf_sizeオペランドおよびipc_recvbuf_size_dbqオペランドの指定値を見直してください。指定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0008

TCP/IPの送信バッファサイズの設定に失敗しました。

RPC関連定義のipc_sendbuf_sizeオペランドおよびipc_sendbuf_size_dbqオペランドの指定値を見直してください。指定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB40322-E

相手システムとのコネクションに失敗しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

An attempt to connect to the remote system has failed. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

相手システム（サーバ）にメッセージの送信要求をするコネクションの確立に失敗しました。

aa....aa：相手システムのIPアドレス

bb....bb：相手システムのポート番号

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0005

コネクションの確立に失敗しました。

相手システムの状態，またはサービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドの-hオプションの指定値を見直してください。

上記以外の場合は，TCP/IP共有送信用コネクションを使用する機能の相手システムについての設定を見直してください。設定に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0011

0101

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB40323-E

相手システムからのコネクション受付に失敗しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

An attempt to accept connection from the remote system has failed. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

相手システム（クライアント）からのコネクション要求の受け付けに失敗しました。

aa....aa：コネクション要求元の相手システムのIPアドレス

bb....bb：コネクション要求元の相手システムのポート番号

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0004

ファイル識別子（ディスクリプタ）が枯渇しています。

プロセス関連定義max_descriptorsオペランドの設定値を見直してください。

設定値に問題がない場合は，システム全体のファイル識別子が枯渇しているおそれがあるので不要なプロセスなどを終了し，空きファイル識別子を増やしてください。

0100

コネクション要求を受け付けるソケット数が不足しています。

RPC要求メッセージ受信用コネクションの場合は，サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドの-sオプションの指定値を見直してください。-sオプションの指定値が最大の場合は，相手システムのコネクション確立先を変更してください。

RPC応答メッセージ送受信用コネクションの場合は，RPC関連定義のrpc_reply_con_max_cntオペランドの指定値を見直してください。rap用コネクションの場合は，RPC関連定義のrap_max_clientオペランドの指定値を見直してください。

DBキューのイベント通知メッセージ受信用コネクションの場合は，サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドの-sオプションの指定値を見直してください。-sオプションの指定値が最大の場合は，相手システムのコネクション確立先を変更してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB40324-E

ＲＰＣサービス要求を行うコネクション取得時、排他確保に失敗しました。詳細コード１＝aaaa，詳細コード２＝bb....bb

An attempt to obtain a lock has failed during the acquisition of a connection for performing RPC service requests. detail code 1 = aaaa, detail code 2 = bb....bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

相手システム（サーバ）にRPCサービス要求するためのコネクション取得処理時に，排他確保に失敗しました。

aaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB40325-E

メッセージ送信要求を行うコネクション取得に失敗しました。サービスグループ名＝aa....aa，通信方法＝bbb

An attempt to acquire a connection for performing message transmission requests has failed. service group name = aa....aa, communication method = bbb　　（E+P+L）（3）（SUP）

メッセージ送信要求時，すべてのコネクションが送信処理中か，またはコネクション解放中のため，メッセージ送信コネクションの取得に失敗しました。

aa....aa：メッセージの送信要求先のサービスグループ名

bbb：通信方法

RPC：リモートプロシジャコール通信

DBQ：DBキューを使用したTCP/IP通信

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドの-sオプションの指定値を増やしてください。

KFSB40326-W

トランザクションのコミットまたはロールバックを実施したため、非同期応答型RPCの応答を破棄しました。破棄した応答の数＝aa....aa

Reply of nowait RPC is canceled to commit or rollback. canceled reply = aa....aa　　（E+P+L）（4）（SUP）

UAP内でトランザクションのコミットまたはロールバック処理が発生したため，コミットまたはロールバック以前の非同期応答型RPCの応答を破棄しました。以降は，コミットまたはロールバック以前の応答を受信できません。

aa....aa：破棄した応答の数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB40350-E

送信処理で障害が発生しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred during transmission processing. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

メッセージの送信処理で障害が発生しました。

aa....aa：送信先システムのIPアドレス

bb....bb：送信先システムのポート番号

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)メッセージの送信処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0021

TCP/IPバッファ不足が再実行回数を超えて連続で発生しました。

RPC関連定義のrpc_router_retry_countオペランドの指定値を見直して，再実行してください。また，次の指定値を見直してください。

RPC関連定義のipc_sendbuf_sizeオペランド

RPC関連定義のrpc_router_retry_intervalオペランド

RPC関連定義のipc_sendbuf_size_dbqオペランド

RPC関連定義のipc_tcpnodelayオペランド

RPC関連定義のipc_tcpnodelay_dbqオペランド

メモリ関連定義のsend_message_buf_sizeオペランド

送信先システムのTCP/IPの受信バッファサイズ

0022

ネットワーク障害が発生しました。

送信先システムが稼働しているかどうか確認して，再実行してください。

0030

リトライ回数を超過しました。

送信元システムで，UDPグループ情報関連定義のeeudpdef定義コマンドの次のオプションを見直してください。

-wオプション

-Wオプション

-Rオプション

0031

送信先のUDP用受信バッファ（UIBF）が不足しました。

送信先システムで，次のオペランドの指定値を見直してください。

メモリ関連定義のudp_recv_message_buf_sizeオペランド

メモリ関連定義のudp_recv_message_buf_cntオペランド

0032

送信先のUDP通信を行うスレッドが不足しました。

送信先システムで，次のオペランドの指定値を見直してください。

RPC関連定義のrpc_udp_departure_limitオペランド

0033

送信先とパケットサイズが不一致です。

送信元システムと送信先システムで，RPC関連定義のrpc_udp_packet_sizeオペランドの指定値を見直してください。

0034

送信先が受信できる状態ではありません。

送信先システムの状態を確認して，再実行してください。

0035

送信先と接続できませんでした。

送信先システムが稼働しているか確認して，再実行してください。また，次のオペランドの指定値を見直してください。

UDPグループ情報関連定義のeeudpdefオペランドの-aオプションおよび-pオプション

マルチキャスト送信時は，次のオペランドの指定値も見直してください。

UDPグループ情報関連定義のmyudpsnddefオペランドの-aオプションおよび-kオプション

設定に問題がない場合は，理由コード0030の対策内容も見直してください。

9000

9001

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB40351-W

エントリポインタ未登録の為、トランザクションを登録できませんでした。トランザクション種別＝aa，サービス名＝bb....bb

A transaction could not be registered because the entry pointer was not registered. transaction type = aa, service name = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

エントリポインタが登録されていないため，トランザクションを登録できませんでした。

aa：トランザクション種別

ES：エラートランザクションS

bb....bb：エラートランザクションS（ERRTRNS）の登録に失敗したサービス名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するトランザクションに対する処理が不要な場合は，このメッセージは無視してください。処理が必要な場合は，エントリポインタを追加し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB40352-E

バッファの確保に失敗しました。理由コード＝aaaa，対象領域コード＝bbb，詳細コード＝cc....cc

An attempt to allocate buffers has failed. reason code = aaaa, target area code = bbb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（3）（SUP）

RPCサービス要求の送信処理，または応答送信でバッファの確保に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bbb：対象領域コード

IBF：受信バッファ

OBF：送信バッファ

UOBF：UDP用送信バッファ

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)RPCサービス要求の送信処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0011

bbb（対象領域コード）で示すバッファ数が不足しました。

次の対策をしてください。

bbbがIBFの場合

メモリ関連定義のrecv_message_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

bbbがOBFの場合

メモリ関連定義のsend_message_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

bbbがUOBFの場合

メモリ関連定義のudp_send_message_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

9000

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB40355-E

ＲＰＣサービスの呼び出し処理で障害が発生しました。サービスグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred during processing to call a RPC service. service group name = aa....aa, service name = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

RPCサービスの呼び出し処理で障害が発生しました。

aa....aa：RPC要求先のサービスのサービスグループ名

bb....bb：RPC要求先のサービス名

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)RPCサービス要求の処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕「_（アンダーライン）」で始まるサービス名は，TP1/EEが内部で使用する制御メッセージです。このメッセージ以降に出力されるほかのメッセージを参照し，必要があれば対策してください。

それ以外の場合は，理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0002

子ブランチ生成限界数を超えました。

トランザクション関連定義のtrn_max_subordinate_countオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0011

RPC応答待ちでタイムアウトが発生しました。

相手システムの状態を確認して，再実行してください。

0020

Cosminexusに対するRPC要求時に送信待ちタイムアウトが発生しました。

RPC関連定義rpc_connect_conflict_timerオペランドの設定値を見直して，再実行してください。

1001

トランザクショナルRPC実行時に，相手システム上でトランザクションブランチを起動できませんでした。

相手システムの状態を確認して，再実行してください。

1002

相手システムで異常が発生しました。

相手システムの状態を確認したあと，再実行してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

サービス名が_eetimexecapの場合，ユーザタイマの永続化機能で障害が発生した可能性があります。定義値に応じて対策してください。

timpermdef -aにentryを定義している場合

CBLEETIM('EXECAP-P')/ee_tim_execap_perm()またはCBLEETIM('CANCEL-P')/ee_tim_execap_cancel_perm()の処理で障害が発生しました。このメッセージの前後にメッセージが出力されている場合は，メッセージに従って対策してください。または，tim_perm_thread_noオペランドの定義値を見直してください。

timpermdef -aにwatchを定義している場合

タイマ起動要求に失敗しました。ユーザタイマを登録・起動するTP1/EEの状態を確認してください。

KFSB40356-W

ｒａｐクライアントからの要求を受け付ける事ができませんでした。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，サービスＩＤ＝cc....cc，理由コード＝dddd，詳細コード＝ee....ee

A request from RAP-processing client could not be accepted. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, service ID = cc....cc, reason code = dddd, detail code = ee....ee　　（E+P+L）（4）（SUP）

rapクライアントからの接続要求を受け付けられませんでした。

aa....aa：接続要求元rapクライアントのIPアドレス

常設コネクションの確立前，またはrapクライアントがTP1/Client/Jの場合は，0.0.0.0と表示されることがあります。

bb....bb：接続要求元rapクライアントのポート番号

常設コネクションの確立前，またはrapクライアントがTP1/Client/Jの場合は，0と表示されることがあります。

cc....cc：サービスID

dddd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

接続中のrapクライアント数がRPC関連定義のrap_max_clientオペランドの指定値を超えているため，rapクライアントからの接続要求を拒否しました。

RPC関連定義のrap_max_clientオペランドの指定値を増加して，TP1/EEを再起動してください。または，不要なrapクライアントとの接続を解放してください。

0002

rapクライアントとの接続を解放中に，該当するrapクライアントからの要求を受信しました。

なし。

KFSB40357-W

ｒａｐクライアントと接続中の為、プロセスを終了できません。ｒａｐクライアント数＝aa....aa

Process cannot be terminated because connections with RAP-processing clients exist. number of RAP-processing clients = aa....aa　　（E+P+L）（4）（SUP）

接続中のrapクライアントが存在するため，TP1/EEを終了できません。

aa....aa：接続中のrapクライアント数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕rapクライアントの終了を待たないでTP1/EEを終了させたい場合は，eerpcrapclsコマンドでrapクライアントとの接続を解放してください。

KFSB40358-W

サービス応答用コネクション数が上限を超過したため、コネクションを切断します。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，理由コード＝cccc

Disconnection occurred because the number of connections for service responses exceeded the limit. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, reason code = cccc　　（E+P+L）（4）（SUP）

サービス応答用コネクション数が上限値を超えたため，送受信後にコネクションを切断します。

aa....aa：相手システムのIPアドレス

bb....bb：相手システムのポート番号

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行し，コネクションを切断します。

(Ｏ)対策が必要な場合は，理由コード一覧を見て対策してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

送信時に，サービス応答用コネクションの接続先プロセスごとの上限数を超えました。

RPC関連定義のrpc_reply_con_cntオペランドの指定値を見直してください。

0002

送信時に，サービス応答用コネクションの最大数，または接続先プロセスの最大数を超えました。

RPC関連定義の次のオペランドの指定値を見直してください。

rpc_reply_con_max_cntオペランド

rpc_reply_proc_max_cntオペランド

0101

受信時に，サービス応答用コネクションの接続先プロセスごとの上限数を超えました。

RPC関連定義のrpc_reply_con_cntオペランドの指定値を見直してください。

0102

受信時に，サービス応答用コネクションの最大数，または接続先プロセスの最大数を超えました。

RPC関連定義のrpc_reply_proc_max_cntオペランドの指定値を見直してください。

0103

RPC関連定義のrpc_reply_con_max_cntオペランドの指定値を見直してください。

KFSB40359-W

プロセスの負荷レベルを変更しました。変更前＝aaaaaa，変更後＝bbbbbb

The load level of processes has changed. before the change = aaaaaa, after the change = bbbbbb　　（E+P+L）（4）（SUP）

プロセスの負荷レベルを変更しました。

aaaaaa：変更前の負荷レベル

bbbbbb：変更後の負荷レベル

LEVEL0：負荷レベル0（通常状態）

LEVEL1：負荷レベル1（軽度の負荷）

LEVEL2：負荷レベル2（重度の負荷）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB40360-E

ネームサービス処理中に異常が発生しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，サービスグループ名＝cc....cc，機能名＝dd....dd，理由コード＝eeee，詳細コード１＝ff....ff，詳細コード２＝gg....gg，保守情報＝hh....hh

An error occurred during name service processing. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, service group name = cc....cc, function name = dd....dd, reason code = eeee, detail code 1 = ff....ff, detail code 2 = gg....gg, maintenance information = hh....hh　　（E+P+L）（4）（SUP）

ネームサービスの処理中に異常が発生しました。

aa....aa：相手IPアドレス

通信障害以外の場合は，0.0.0.0を表示します。

bb....bb：相手ポート番号

通信障害以外の場合は，0を表示します。

cc....cc：サービスグループ名

dd....dd：異常が発生した動作

ADVERTISE：ネーム情報登録

UNADVERTISE：ネーム情報削除

LOAD BALANCE：負荷レベル変更

LOOKUP：ネーム情報検索

eeee：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

gg....gg：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

hh....hh：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0002

ネームサーバとの通信でタイムアウトが発生しました。

ネームサーバが正常に稼働しているかどうか確認してください。ネームサーバが正常に稼働していても，このエラーが多発する場合は，RPC関連定義のrpc_nam_watch_timeオペランドの指定値を大きくしてください。

0113

0003

ネームサーバへのサービス検索要求の失敗によるリトライ回数が指定値を超えました。

ネームサーバが正常に稼働しているかどうか確認してください。ネームサーバが正常に稼働していても，このエラーが多発する場合は，RPC関連定義のrpc_nam_retry_countオペランド，およびrpc_nam_retry_intervalオペランドの指定値を大きくしてください。

0114

0012

メモリ不足を検出しました。

メモリ関連定義のsend_message_buf_cntオペランドの指定値を見直してください。

0013

TCP/IPバッファ不足が，RPC関連定義のrpc_router_retry_countオペランドに指定したリトライ回数を超えて連続で発生しました。

次に示すオペランドの指定値を見直してください。また，送信先システムのTCP/IPの受信バッファサイズを見直してください。

RPC関連定義

ipc_sendbuf_sizeオペランド

ipc_tcpnodelayオペランド

rpc_router_retry_countオペランド

rpc_router_retry_intervalオペランド

メモリ関連定義

send_message_buf_sizeオペランド

0100

サポートしていないメッセージを受信しました。

このエラーが多発する場合は保守員に連絡してください。

0101

不正なメッセージを受信しました。

このエラーが多発する場合は保守員に連絡してください。

0112

0121

ネームサーバからエラー応答メッセージが返されました。

ネームサーバが正常に稼働しているかどうか確認してください。ネームサーバが正常に稼働していても，このエラーが多発する場合は保守員に連絡してください。

0122

0200

キャッシュ不足によって，ネーム情報を格納できませんでした。

RPC関連定義のname_cache_sizeオペランドの指定値を大きくしてください。

9000〜9999

内部矛盾が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB40361-E

負荷分散処理中に異常が発生しました。サービスグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，要求元ＩＰアドレス＝cc....cc，要求元ポート番号＝dd....dd，理由コード＝eeee，詳細コード＝ff....ff，保守情報＝gg....gg

An error occurred during load-balancing processing. service group name = aa....aa, service name = bb....bb, request-source IP address = cc....cc, request-source port number = dd....dd, reason code = eeee, detail code = ff....ff, maintenance information = gg....gg　　（E+P+L）（4）（SUP）

ノード間負荷バランス機能を使用した負荷分散処理中に異常が発生しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するサービス名

cc....cc：サービス要求元のIPアドレス

dd....dd：サービス要求元のポート番号

eeee：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

gg....gg：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0031

PCE数が不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

KFSB40362-W

TCP/IP共有送信用コネクション数が上限を超過したためコネクションを切断します。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，理由コード＝cccc

Disconnection occurred because the number of connections for TCP/IP common transmission exceeded the limit. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, reason code = cccc　　（E+P+L）（4）（SUP）

TCP/IP共有送信用コネクション数が上限値を超えたため，送信後にコネクションを切断します。

aa....aa：相手システムのIPアドレス

bb....bb：相手システムのポート番号

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行し，コネクションを切断します。

(Ｏ)対策が必要な場合は，理由コード一覧を見て対策してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

送信時に，TCP/IP共有送信用コネクションの接続先プロセスごとの上限数を超えました。

RPC関連定義のrpc_tcpsend_con_cntオペランドの指定値を見直してください。

0002

送信時に，TCP/IP共有送信用コネクションの最大数，または接続先プロセスの最大数を超えました。

RPC関連定義の次のオペランドの指定値を見直してください。

rpc_tcpsend_con_max_cntオペランド

rpc_tcpsend_proc_max_cntオペランド

KFSB40363-W

常設コネクションの解放待ち合わせ中です。常設コネクション数＝aa....aa

Waiting permanent connections to be released. number of permanent connections = aa....aa　　（E+P+L）（4）（SUP）

接続中の常設コネクションを解放しています。

aa....aa：常設コネクション数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB40365-E

メッセージの送信処理で障害が発生しました。自ＩＰアドレス＝aa....aa，自ポート番号＝bb....bb，相手ＩＰアドレス＝cc....cc，相手ポート番号＝dd....dd，理由コード＝eeee，保守情報１＝ff....ff，保守情報２＝gg....gg

A failure has occurred during message transmission. local IP address = aa....aa, local port number = bb....bb, target IP address = cc....cc, target port number = dd....dd, reason code = eeee, maintenance information 1 = ff....ff, maintenance information 2 = gg....gg　　（E+P+L）（3）（NOS）

UDP通信機能によるメッセージ送信処理で障害が発生しました。

aa....aa：自システムのIPアドレス

UDPグループ情報関連定義のmyudpsnddef定義コマンドの-aオプションを省略した場合は，0.0.0.0と表示されます。

bb....bb：自システムのポート番号

cc....cc：相手システムのIPアドレス

dd....dd：相手システムのポート番号

eeee：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ff....ff：XTCがトラブルシュートで使用する情報

gg....gg：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

2000

送信要求が失敗しました。

ネットワークインタフェースに障害が発生していないか確認してください。また，再送タイマ値（UDPグループ情報関連定義のmyudpsnddef定義コマンドの-wオプションおよび-Wオプションの設定値）を見直してください。

問題が解決できない場合は，保守員に連絡してください。

2002

2003

共有送信ソケットの割り当てで，タイムアウトが発生しました。

送信ソケット数（UDPグループ情報関連定義のmyudpsnddef定義コマンドの-Pオプションおよび-pオプションの設定値）を見直してください。また，再送タイマ値（UDPグループ情報関連定義のeeudpdef定義コマンドの-wオプションおよび-Wオプション，または，myudpsnddef定義コマンドの-wオプションおよび-Wオプションの設定値）を見直してください。

問題が解決できない場合は，保守員に連絡してください。

上記以外

内部矛盾が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB40366-E

送信処理で障害が発生しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd，保守情報＝ee....ee

An error occurred during transmission processing. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd, maintenance information = ee....ee　　（E+P+L）（3）（SUP）

メッセージの送信処理で障害が発生しました。

aa....aa：送信先IPアドレス

bb....bb：送信先ポート番号

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)送信処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0021

TCP/IPバッファ不足が再実行回数を超えて連続で発生しました。

RPC関連定義のrpc_router_retry_countオペランドの指定値を見直して，再実行してください。また，次の指定値を見直してください。

RPC関連定義のipc_sendbuf_sizeオペランド

RPC関連定義のrpc_router_retry_intervalオペランド

RPC関連定義のipc_tcpnodelayオペランド

RPC関連定義のipc_sendbuf_size_dbqオペランド

RPC関連定義のipc_tcpnodelay_dbqオペランド

メモリ関連定義のsend_message_buf_sizeオペランド

送信先システムのTCP/IPの受信バッファサイズ

0022

ネットワーク障害が発生しました。

送信先システムが稼働しているかどうか確認して，再実行してください。

9000

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB40367-E

相手システムとのコネクションに失敗しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd，保守情報＝ee....ee

An attempt to connect to the remote system has failed. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd, maintenance information = ee....ee　　（E+P+L）（3）（SUP）

相手システム（サーバ）にメッセージ送信要求を行うコネクションの確立に失敗しました。

aa....aa：相手IPアドレス

bb....bb：相手ポート番号

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0005

コネクションに失敗しました。

相手システムの状態，またはサービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドの-hオプションの指定値を見直してください。

上記以外の場合は，TCP/IP共有送信用コネクションを使用する機能の相手システムについての設定を見直してください。設定に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0011

0101

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB40368-E

ＲＰＣサービスの呼び出し処理で障害が発生しました。サービスグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝ dd....dd，保守情報＝ee....ee

An error occurred during processing to call a RPC service. service group name = aa....aa, service name = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd, maintenance information = ee....ee　　（E+P+L）（3）（SUP）

RPCサービスの呼び出し処理で障害が発生しました。

aa....aa：RPC要求先のサービスグループ名

bb....bb：RPC要求先の該当するサービス名

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)RPCサービス要求の処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕「_（アンダーライン）」で始まるサービス名は，TP1/EEが内部で使用する制御メッセージです。このメッセージ以降に出力されるほかのメッセージを参照し，必要があれば対策してください。

理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0002

子ブランチ生成限界数を超えました。

トランザクション関連定義trn_max_subordinate_countオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0011

RPC応答待ちでタイムアウトが発生しました。

相手システムの状態を確認して，再実行してください。

1001

トランザクショナルRPC実行時，相手システム上でトランザクションブランチを起動できませんでした。

相手システムの状態を確認して，再実行してください。

1002

相手システムで異常が発生しました。

相手システムの状態を確認したあと，再実行してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB40500-E

ＳＱＬ実行においてエラーが発生しました。ＤＢＭＳメッセージ＝aa....aa，タイマデータ表名＝bb....bb，ＳＱＬＣＯＤＥ＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred for SQL execution. DBMS message = aa....aa, timer data table name = bb....bb, SQLCODE = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

SQL実行時のDBMSのエラーメッセージを出力します。

aa....aa：DBMSのエラーメッセージ

bb....bb：タイマデータ表名

cc....cc：SQL実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DBMSのエラーメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB40801-W

サービス名が２重に定義されています。サービス名＝aa....aa

A service name is defined twice. service name = aa....aa　　（E）（4）（SUP）

TP1/EEサービス定義のserviceオペランドにサービス名が複数指定されています。最初に指定されているサービス名およびエントリポインタ名を有効とします。

aa....aa：複数指定されいているサービス名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/EEサービス定義のserviceオペランドの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB40802-W

処理キュー滞留監視機能に関連する定義が不足しているため、処理キュー滞留監視機能オプションなしとして処理を続行します。オペランド名＝aa....aa[,bb....bb]

Processing will continue without the option for the function for monitoring processing queue retention because definitions related to this function are insufficient. operand name = aa....aa[,bb....bb]　　（E）（4）（SUP）

処理キュー滞留監視機能についてのオペランドが指定されていますが，処理キュー滞留監視機能に必要なほかのオペランドの指定が不足しています。

aa....aa：指定が不足しているオペランド1

bb....bb：指定が不足しているオペランド2

(Ｓ)処理キュー滞留監視機能が動作しない状態で処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕処理キュー滞留監視機能を使用する場合は，指定が不足しているオペランドを指定し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB40803-W

サービス属性定義の設定が不正です。オプションフラグ＝aa，サービス名＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

The service attribute definition is invalid. option flag = aa, service name = bb....bb, reason code = cc....cc　　（E）（4）（SUP）

ユーザサービス関連定義のservice_attr定義コマンド（サービス属性定義）の設定が不正です。

aa：オプションフラグ

bb....bb：サービス名またはトランザクション種別

cc....cc：理由コード

0001：-vオプションで指定したサービス名が不正です。

0002：-vオプションで指定したサービス名または-xオプションで指定したトランザクション種別が，すでに定義されています。

0003：-xオプションで指定したトランザクション種別に対するエントリポインタの定義がありません。

0004：-xオプションで指定したトランザクション種別が不正です。

0005：-eオプションの指定と，ユーザサービス関連定義のserviceオペランドで指定した同時処理限界数に矛盾があります。serviceオペランドで，同時処理限界数に2以上を指定していますが，-eオプションにはserialを指定しています。

(Ｓ)該当定義を無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ユーザサービス関連定義のservice_attr定義コマンドを見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB40804-W

入力メッセージキューに未読出しメッセージが滞留しています。

There are unloaded messages remaining in the input message queue.　　（E+P+L）（4）（NOS）

入力キュー（ITQ）に未読み出しメッセージが滞留しています。

(Ｓ)入力キューに未読み出しメッセージがなくなるまで，オンライン終了監視処理を継続します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

XTC使用時

オンラインを終了させたい場合は，まず，eelspcenumコマンドで未読み出しメッセージが滞留しているサービスを確認してください。その後，eepceskipコマンドで滞留メッセージを破棄するか，またはeeactsvコマンドでサービスの閉塞を解除して，メッセージを読み出せる状態にしてください。

XTC未使用時

オンラインを終了させたい場合はeelspceコマンドによってメッセージが滞留しているサービスの状態を確認し，引き出し禁止状態を解除するコマンド※を実行して滞留しているサービスを実行してください。

さらに，トランザクションレベル方式を使用している場合は，eelstrnlevelコマンドによってメッセージが滞留しているトランザクションレベルの状態を確認し，引き出し禁止状態を解除するコマンド※を実行して滞留しているサービスを実行してください。

注※：サービスおよびトランザクションレベルの状態によって引出し禁止状態を解除するコマンドが異なります。詳細はeelspceコマンドおよびeelstrnlevelコマンドの出力形式の詳細を確認してください。

KFSB40810-W

トランザクションの静止化が継続されています。

The staticization of a transaction continues.　　（E+P+L）（4）（SUP）

UAP共用ライブラリの入れ替えによるトランザクションの静止化が長期にわたり継続されています。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAP共用ライブラリの入れ替え状況を確認し，必要に応じてトランザクションの静止化状態を解除してください。

KFSB40815-W

トランザクションレベル名が２重に定義されています。トランザクションレベル名＝aa....aa

A transaction level name is defined twice. transaction level name = aa....aa　　（E）（4）（SUP）

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_trnlevelオペランドに，トランザクションレベル名が重複して指定されています。最初に指定されたトランザクションレベル名を有効とします。

aa....aa：トランザクションレベル名

(Ｓ)処理を継続します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_trnlevelオペランドの指定を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB40900-E

テーブルの確保に失敗しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

An attempt to allocate a table has failed. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（E，E+P+L）（3）（SUP）

テーブルの確保要求に対してテーブルを確保できませんでした。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕必要なメモリを確保し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB40901-W

ファイルクローズに失敗しました。file＝aa....aa，rc＝bb....bb

An attempt to close a file has failed. file = aa....aa, rc = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

ファイルのクローズに失敗しました。

aa....aa：クローズに失敗したファイル名

bb....bb：fclose関数のリターンコード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB40904-W

エントリポインタ未登録の為、トランザクションを登録できませんでした。トランザクション種別＝aa，サービス名＝bb....bb

A transaction could not be registered because the entry pointer has not been registered. transaction type = aa, service name = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

エントリポインタを登録していないため，トランザクションを登録できませんでした。

aa：トランザクション種別

ER：エラートランザクションR

bb....bb：エラートランザクションR（ERRTRNR）の登録に失敗したサービス名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するトランザクションに対する処理が不要な場合は，このメッセージは無視してください。処理が必要な場合は，エントリポインタを追加し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB40905-W

xa関数の実行に失敗しました。cmd＝aa....aa，rmid＝bb....bb，RM＝cc....cc，flags＝dd....dd，rc＝ee....ee

An attempt to execute an xa function has failed. cmd = aa....aa, rmid = bb....bb, RM = cc....cc, flags = dd....dd, rc = ee....ee　　（E+P+L）（4）（SUP）

xa関数を実行しましたが，エラーリターンしました。

aa....aa：xa関数種別

bb....bb：TP1/EEでリソースマネジャに割り当てたID

cc....cc：リソースマネジャ名

dd....dd：実行したxa関数のflags引数の指定値

ee....ee：xa関数のリターンコード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージが出力された場合，リソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが実行されていることがあります。このメッセージのリターンコード，および該当するリソースマネジャの保守情報があれば，その情報を基に障害を取り除いてください。障害が発生したリソースマネジャが起動していない場合は，起動してください。xa関数種別がxa_startでxa関数のリターンコードが-6の場合，TP1/EE開始時のxa_open関数でエラーが発生していないかどうか，またはこのメッセージが出力される以前のトランザクションでリソースマネジャ障害が発生していないかどうか確認してください。

KFSB40906-W

定義解析処理中にエラーが発生しました。２重定義がありました。１つ目の定義を有効とし処理を続行します。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，オペランド名＝cc....cc

An error occurred during definition analysis processing. A duplicated definition exists. The first definition is taken as the valid definition, and processing continues. file name = aa....aa, line number = bb....bb, operand name = cc....cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

複数指定できないオペランドが複数回指定されました。先に指定された内容を有効にします。あとから指定された内容は無視します。

aa....aa：定義ファイルの絶対パス

bb....bb：複数回指定されたオペランドが出現する行数

cc....cc：複数回指定されたオペランド名

(Ｓ)定義解析処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リソースマネジャアクセス用文字列ファイル（aa....aaのファイル）中のbb....bb行目の定義内容を見直してください。

KFSB40908-W

定義解析処理中にエラーが発生しました。理由コード＝aaaa，オペランド名＝bb....bb，オプション内容＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred during definition analysis processing. reason code = aaaa, operand name = bb....bb, option information = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E，E+P+L）（4）（SUP）

定義解析処理中に理由コードに示す障害が発生しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：障害の原因となったオペランド名

cc....cc：障害の原因となったオプション内容

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)定義解析処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

複数指定できないオペランドが複数回指定されました。先に指定された内容を有効にします。あとから指定された内容は無視します。

TP1/EEサービス定義ファイル中のbb....bbオペランドの指定を見直してください。

0002

トランザクション関連定義のtrn_tran_process_countオペランドに指定された値が，指定できる最小値より小さいです。

定義内容を見直してください。

KFSB40909-W

仕掛中トランザクションブランチがあるため終了できません。仕掛件数＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

Processing cannot be terminated because there are transaction branches in progress. number of in-progress transaction branches = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

仕掛り中のトランザクションがあるため，TP1/EEを終了できません。

aa....aa：仕掛り中のトランザクションの件数

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/EEが終了しない場合，eetrnlstrコマンドで仕掛かり中のトランザクションの状態を確認してください。トランザクションが決着しない状態が続く場合は，保守員に連絡してください。

KFSB40910-W

監視スレッドの終了処理中に障害が発生しました。監視スレッド種別＝a，詳細コード１＝bbbb，詳細コード２＝cc....cc

An error occurred during termination processing of a monitoring thread. monitoring thread type = a, detail code 1 = bbbb, detail code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

終了処理中に障害が発生しました。

a：監視スレッド種別

D：リソースマネジャ障害監視スレッド

I：通信障害監視スレッド

W：UAP履歴情報監視スレッド

bbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB40911-W

仕掛中トランザクションブランチがあります。XID＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，対象＝cc....cc，詳細情報＝dd....dd

There are transaction branches in progress. XID = aa....aa, service name = bb....bb, target = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（4）（SUP）

回復できないトランザクションブランチがあります。

aa....aa：回復できないトランザクションブランチの識別子

bb....bb：サービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

cc....cc：回復できない対象

PCE：PCE数の不足

RM：リソースマネジャ

RM_RECOVER：回復中のトランザクションがあるリソースマネジャ

SUPERIOR：親トランザクションブランチ

SUBORDINATE：子トランザクションブランチ

dd....dd：回復できない対象の詳細情報

cc....ccがPCEの場合

*を表示します。

cc....ccがRMの場合

リソースマネジャ名+リソースマネジャ拡張子+XA関数の戻り値

（リソースマネジャ拡張子とXA関数の戻り値の間はコロン”:”で区切る）

cc....ccがRM_RECOVERの場合

リソースマネジャ名+リソースマネジャ拡張子

cc....ccがSUPERIORまたはSUBORDINATEの場合

通信先のIPアドレス+ポート番号

（IPアドレスとポート番号の間はコロン”:”で区切る）

(Ｓ)トランザクションブランチの状態を保持し，回復処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕要因および対象を基に原因を調査し，障害を取り除いてください。

cc....ccがPCEのメッセージが同一のXIDで多発する場合は，eetrnlstrコマンドを実行して該当するXIDのトランザクション状態を確認してください。トランザクションが決着しない状態が続く場合は，保守員に連絡してください。

KFSB40912-W

トランザクション制御電文の送受信処理で障害が発生しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード１＝dd....dd，詳細コード２＝ee....ee，詳細コード３＝ff....ff

An error occurred in the send/receive of transaction control messages. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, reason code = cccc, detail code 1 = dd....dd, detail code 2 = ee....ee, detail code 3 = ff....ff　　（E+P+L）（4）（SUP）

トランザクションの制御メッセージの送受信処理で障害が発生しました。

aa....aa：送信先システムのIPアドレス

受信処理で障害が発生した場合は，*を表示します。

bb....bb：送信先システムのポート番号

受信処理で障害が発生した場合は，*を表示します。

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

子トランザクションブランチへのメッセージの送信処理に失敗しました。

相手システムの状態を確認して，再実行してください。

0002

親トランザクションブランチへのメッセージの送信処理に失敗しました。

相手システムの状態を確認して，再実行してください。

0003

トランザクション制御メッセージの受信処理に失敗しました。

相手システムの状態を確認して，再実行してください。

KFSB40913-E

リソースマネジャに残っていた未決着トランザクションをロールバックしました。rmid＝aa....aa，RM＝bb....bb，XID＝cc....cc

Undetermined transactions remaining in a resource manager were rolled back. rmid = aa....aa, RM = bb....bb, XID = cc....cc　　（E+P+L）（3）（SUP）

リソースマネジャに決着していないトランザクションが残っていたため，強制的にロールバックしました。

aa....aa：TP1/EEがリソースマネジャに割り当てたID

bb....bb：該当するリソースマネジャ名（リソースマネジャ拡張子を含む）

cc....cc：該当するトランザクション識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の事項について確認しても原因がわからないときは，保守員に連絡してください。

前回のオンラインでTP1/EEが正常終了していない場合，ステータスファイルが正しく定義されているかどうか，およびTP1/EEを強制正常開始していないかどうか。

RPC関連定義のnode_idオペランドの指定を前回のオンライン時から変更していないかどうか。

リソースマネジャの状態に問題がないかどうか。

KFSB40914-E

リソースマネジャにＴＰ１／ＥＥが認識できない未決着トランザクションがあります。rmid＝aa....aa，RM＝bb....bb，XID＝cc....cc

An undetermined transaction that cannot be recognized by TP1/EE exists in a resource manager. rmid = aa....aa, RM = bb....bb, XID = cc....cc　　（E+P+L）（3）（SUP）

リソースマネジャ内にTP1/EEが認識できない未決着トランザクションがあります。

aa....aa：TP1/EEがリソースマネジャに割り当てたID

bb....bb：該当するリソースマネジャ名（リソースマネジャ拡張子を含む）

cc....cc：該当するトランザクション識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の事項について確認しても原因がわからないときは，保守員に連絡してください。

前回のオンラインでTP1/EEが正常終了していない場合，ステータスファイルが正しく定義されているかどうか，およびTP1/EEを強制正常開始していないかどうか。

RPC関連定義のnode_idオペランドの指定を前回のオンライン時から変更していないかどうか。

リソースマネジャの状態に問題がないかどうか。

KFSB40915-W

xa関数の実行に失敗しました。cmd＝aa....aa，rmid＝bb....bb，RM＝cc....cc，flags＝dd....dd，rc＝ee....ee，XID＝ff....ff，dispo＝gg....gg

An attempt to execute an xa function has failed. cmd = aa....aa, rmid = bb....bb, RM = cc....cc, flags = dd....dd, rc = ee....ee, XID = ff....ff, dispo = gg....gg　　（E+P+L）（4）（SUP）

トランザクションがリソースマネジャにないため，xa関数の実行がエラーリターンしました。すでに決着済みのトランザクションであるか，またはリソースマネジャが強制正常開始され，トランザクション情報が回復されなかったおそれがあります。

aa....aa：xa関数種別

bb....bb：TP1/EEがリソースマネジャに割り当てたID

cc....cc：該当するリソースマネジャ名（リソースマネジャ拡張子を含む）

dd....dd：該当するxa関数のflags引数

ee....ee：xa関数のリターンコード

ff....ff：該当するトランザクション識別子

gg....gg：トランザクションが実行する処理の種別

terminate：トランザクションを終了する

force：処理を続行する

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リターンコード，または該当するリソースマネジャの保守情報があれば，その情報を参照してください。必要があれば障害を取り除いてください。

KFSB40950-E

ＳＱＬ実行時にエラーが発生しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，対象＝bb....bb，表名＝cc....cc，ＤＢＭＳメッセージ＝dd....dd，ＳＱＬＣＯＤＥ＝ee....ee，詳細コード＝ff....ff

An error occurred during SQL execution. UAP log information group name = aa....aa, object = bb....bb, table name = cc....cc, DBMS message = dd....dd, SQLCODE = ee....ee, detail code = ff....ff　　（E+P+L）（3）（SUP）

UAP履歴情報取得機能によるSQL実行時にエラーが発生しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

UAP履歴情報グループ名が不明な場合は，*を表示します。

bb....bb：処理の対象

0001：グループ管理表

0002：履歴情報表

0003：通番割り当てルーチン

0004：スワップ前処理ルーチン

0005：スワップ後処理ルーチン

cc....cc：グループ管理表，履歴情報表の表名，またはストアドルーチン名

dd....dd：DBMSのエラーメッセージ

ee....ee：SQL実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)原因を取り除いて再実行してください。

〔対策〕接続先のDBMSのバージョンが，TP1/EEが前提としているバージョンかどうかを確認してください。バージョンが正しい場合は，DBMSのエラーメッセージ，およびSQLCA構造体の状態変数を基に，DBMSのマニュアルを参照して原因を取り除いてください。

KFSB40953-W

取得先ＩＤ情報定義に同一のＵＡＰ履歴情報グループ名称があります。取得先ＩＤ＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb

The same UAP log information group name exists in the acquired destination ID information definition. acquired destination ID = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrnaphputid定義コマンドで指定する取得先ID情報定義で，UAP履歴情報グループ名称が重複して指定されています。

aa....aa：重複したUAP履歴情報グループが所属する取得先ID

bb....bb：重複して指定したUAP履歴情報グループ名

(Ｓ)先に指定された内容を有効とし，あとから指定された内容を無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrnaphputid定義コマンドで指定する取得先ID情報定義の内容を見直してください。

KFSB40954-E

ＳＱＬ実行時にエラーが発生しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，対象＝bb....bb，表名＝cc....cc，ＳＱＬＣＯＤＥ＝dd....dd，ＳＱＬＷＡＲＮ＝ee....ee，詳細コード＝ff....ff

An error occurred during SQL execution. UAP log information group name = aa....aa, object = bb....bb, table name = cc....cc, SQLCODE = dd....dd, SQLWARN = ee....ee, detail code = ff....ff　　（E+P+L）（3）（SUP）

SQL実行時にエラーが発生しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

UAP履歴情報グループ名が不明な場合は，*を表示します。

bb....bb：処理の対象

0001：グループ管理表

0002：履歴情報表

0003：通番割り当てルーチン

0004：スワップ前処理ルーチン

0005：スワップ後処理ルーチン

cc....cc：グループ管理表，履歴情報表の表名，またはストアドルーチン名

dd....dd：SQL実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

ee....ee：SQL実行時のSQLCA構造体の警告情報（sqlwarn0〜sqlwarnf）

sqlwarn0からsqlwarnfを連続で表示します。警告情報が空白のときは，*を表示します。

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)原因を取り除いて再実行してください。

〔対策〕接続先のDBMSのバージョンが，TP1/EEが前提としているバージョンかどうかを確認してください。バージョンが正しい場合は，SQLCA構造体の状態変数と警告情報を基に，DBMSのマニュアルを参照して原因を取り除いてください。

KFSB40955-W

以前のオンラインで使用した使用済の履歴情報表があります。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，使用済表数＝bb....bb

Some used log information table that previous online used exists. UAP log information group name = aa....aa, number of used tables = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

オンラインを正常開始しましたが，UAP履歴情報グループ内に以前のルート世代のオンラインで使用した履歴情報表が使用済みのまま残っています。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：使用済みの履歴情報表の合計数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/FSPのeeaphlshコマンドで-tオプションを指定して履歴情報表の状態を確認します。その後，TP1/FSPのeeaphchghコマンドで-cオプションにsbyを指定して実行し，以前のオンラインで使用した履歴情報表の状態を使用済みから未使用に変更してください。

KFSB40956-W

ＵＡＰ履歴情報メモリ通番機能を使用できません。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

Function of memory sequence for UAP log information is not available. UAP log information group name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

ＵＡＰ履歴情報メモリ通番機能を使用できません。トランザクション関連定義のtrnaphgroupコマンドで指定した-mオプションは無効となります。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：理由コード

MULTI_ONLINE：オンライン共用機能を使用しています。

(Ｓ)UAP履歴情報メモリ通番機能を使用しない状態で処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAP履歴情報メモリ通番機能を使用する場合はTP1/EEを正常終了し，下記に示す理由コードに応じた対策を行ってください。その後，TP1/EEを起動してください。

理由コード

対策

MULTI_ONLINE

eeaphgrphコマンドの-nオプションに自プロセスのノード識別子だけ指定してグループ管理表を再作成してください。

KFSB40957-W

開始時の表構成確認処理でエラーを検知しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error was detected when confirming table structure at startup. UAP log information group name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

UAP履歴情報取得機能による開始時の表構成確認処理でエラーを検知しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：詳細コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

トランザクション関連定義のtrn_aph_max_oj_sizeオペランド指定値のOJ出力最大サイズに対して，履歴情報表のサイズが使用条件を満たしていない履歴情報表があります。

eeaphgrphコマンドの-zオプション指定値，およびeeaphgrphコマンドまたはeeaphtblhコマンドの-cオプション指定値を見直してください。

KFSB41000-W

予備ステータスファイルとして使用できないファイルがあります。グループ番号＝aa....aa，物理ファイル名＝bb....bb，理由コード＝cccc

A file that cannot be used as a standby status file exists. group number = aa....aa, physical file name = bb....bb, reason code = cccc　　（E+P+L）（4）（SUP）

予備ステータスファイルとして使用できないファイルがあります。

aa....aa：使用できないファイルのファイルグループ番号

bb....bb：使用できないファイルのステータス物理ファイル名（14文字以内の英数字）

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0002

現用ステータスファイルとレコード数が不一致です。

予備ステータスファイルとして使用するファイルのレコード数を現用ステータスファイルのレコード数に合わせてください。

KFSB41401-E

相手システムからのコネクション受付を拒否しました。論理端末名＝aa....aa，コネクションＩＤ＝bb....bb，自ＩＰアドレス＝cc....cc，自ポート番号＝dd....dd，相手ＩＰアドレス＝ee....ee，相手ポート番号＝ff....ff，理由コード＝gggg

Rejected connection acceptance from the other system. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb, local IP address = cc....cc, local port number = dd....dd, target IP address = ee....ee, target port number = ff....ff, reason code = gggg　　（E+P+L）（3）（SUP）

相手システム（クライアント）からのコネクション受付を拒否しました。

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

cc....cc：自IPアドレス

dd....dd：自ポート番号

ee....ee：相手IPアドレス

ff....ff：相手ポート番号

gggg：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コネクション受付処理を中断し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

該当コネクションはすでに確立済みです。

eemcplscnコマンドでコネクションの状態を確認してください。

0002

該当するコネクション定義がありません。

該当するコネクションを受け付ける場合は，MCP構成定義のコネクション定義（eemcpcn定義コマンド）の-oオプションの内容を確認してください。

0003

未確立のコネクションがありません。

eemcplscnコマンドでコネクションの状態を確認してください。

0004

コネクションリプレースに失敗しました。

保守員に連絡してください。

0005

UAPまたはUOCの入れ替え中です。

なし。

KFSB41471-W

受信スレッドの終了処理中に障害が発生しました。プロトコル種別＝aa....aa，詳細コード１＝bbbb，詳細コード２＝cc....cc

An error occurred while terminating the receiving thread. protocol type = aa....aa, detail code 1 = bbbb, detail code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

受信スレッドの終了処理中に障害が発生しました。

aa....aa：プロトコル種別

TCP：TCP/IPプロトコル

UDP：UDPプロトコル

bbbb：MCPがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB41472-E

サーバソケットの初期化に失敗しました。プロトコル種別＝aa....aa，自ＩＰアドレス＝bb....bb，自ポート番号＝cc....cc，理由コード＝dddd，詳細コード＝ee....ee

Failed to initialize the server socket. protocol type = aa....aa, local IP address = bb....bb, local port number = cc....cc, reason code = dddd, detail code= ee....ee　　（E+P+L）（3）（SUP）

相手システム（クライアント）からのコネクションを受け付けるソケットの初期化処理に失敗しました。

aa....aa：プロトコル種別

TCP：TCP/IPプロトコル

bb....bb：自IPアドレス

MCP構成定義のコネクション定義（eemcpcn定義コマンド）の-rオプションでipaddrオペランドまたはhostnameオペランドを設定していない場合は，*.*.*.*を表示します。

cc....cc：自ポート番号

dddd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0003

想定外のエラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB41473-E

相手システムとのコネクションに失敗しました。プロトコル種別＝aa....aa，論理端末名＝bb....bb，コネクションＩＤ＝cc....cc，自ＩＰアドレス＝dd....dd，自ポート番号＝ee....ee，相手ＩＰアドレス＝ff....ff，相手ポート番号＝gg....gg，理由コード＝hhhh，詳細コード＝ii....ii

Failed to establish a connection to the other system. protocol type = aa....aa, logical terminal name = bb....bb, connection ID = cc....cc, local IP address = dd....dd, local port number = ee....ee, target IP address = ff....ff, target port number = gg....gg, reason code = hhhh, detail code = ii....ii　　（E+P+L）（3）（SUP）

相手システム（サーバ）にメッセージ送信要求を行うコネクションの確立に失敗しました。

aa....aa：プロトコル種別

TCP：TCP/IPプロトコル

bb....bb：論理端末名

cc....cc：コネクションID

dd....dd：自IPアドレス

MCP構成定義のコネクション定義（eemcpcn定義コマンド）の-rオプションでipaddrオペランドまたはhostnameオペランドを設定していない場合は，*.*.*.*を表示します。

ee....ee：自ポート番号

MCP構成定義のコネクション定義（eemcpcn定義コマンド）の-rオプションでportnoオペランドを設定していない場合は，*を表示します。

ff....ff：相手IPアドレス

gg....gg：相手ポート番号

hhhh：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ii....ii：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0005

コネクションに失敗しました。

相手システム側の状態，またはMCP構成定義のコネクション定義（eemcpcn定義コマンド）の-oオプションの内容を確認してください。設定に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0200

リトライ回数を超過しました。

相手システム側の状態，またはMCP構成定義のコネクション定義（eemcpcn定義コマンド）の-oオプションの内容を確認してください。また，eemcpcn定義コマンドの-bオプションのconcmptim，bretryint，bretrycntオペランドの指定値を確認してください。

上記以外

上記以外のエラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB41474-E

相手システムからのコネクション受付に失敗しました。プロトコル種別＝aa....aa，論理端末名＝bb....bb，コネクションＩＤ＝cc....cc，自ＩＰアドレス＝dd....dd，自ポート番号＝ee....ee，相手ＩＰアドレス＝ff....ff，相手ポート番号＝gg....gg，理由コード＝hhhh，詳細コード＝ii....ii

Failed to accept a connection request from the other system. protocol type = aa....aa, logical terminal name = bb....bb, connection ID = cc....cc, local IP address = dd....dd, local port number = ee....ee, target IP address = ff....ff, target port number = gg....gg, reason code = hhhh, detail code = ii....ii　　（E+P+L）（3）（SUP）

相手システム（クライアント）からのコネクション要求の受け付けに失敗しました。

aa....aa：プロトコル種別

TCP：TCP/IPプロトコル

bb....bb：論理端末名

論理端末名が特定できない場合は，*を表示します。

cc....cc：コネクションID

コネクションIDが特定できない場合は，*を表示します。

dd....dd：自IPアドレス

エラーの内容によっては，*.*.*.*を表示することがあります。

ee....ee：自ポート番号

ff....ff：相手IPアドレス

相手IPアドレスが特定できない場合は，0.0.0.0を表示します。

gg....gg：相手ポート番号

相手ポート番号が特定できない場合は，0を表示します。

hhhh：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ii....ii：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0004

コネクションの受け付けに失敗しました。

次に示す原因が考えられます。解決しない場合は，保守員に連絡してください。

コネクション要求元がコネクションを切断したことによる，一時的なタイミングであるため，処理に影響はありません。

プロセス関連定義max_descriptorsオペランドの設定値を見直し，設定値に問題がないか確認してください。設定値に問題がない場合は，システム全体のファイル識別子が枯渇しているおそれがあるので，不要なプロセスなどを終了し，空きファイル識別子を増やしてください。

0100

コネクション要求を受け付けるソケット数が不足しました。

保守員に連絡してください。

上記以外

上記以外のエラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB41475-E

送信処理で障害が発生しました。プロトコル種別＝aa....aa，論理端末名＝bb....bb，コネクションＩＤ＝cc....cc，自ＩＰアドレス＝dd....dd，自ポート番号＝ee....ee，相手ＩＰアドレス＝ff....ff，相手ポート番号＝gg....gg，理由コード＝hhhh，詳細コード＝ii....ii

An error occurred in the sending processing. protocol type = aa....aa, logical terminal name = bb....bb, connection ID = cc....cc, local IP address = dd....dd, local port number = ee....ee, target IP address = ff....ff, target port number = gg....gg, reason code = hhhh, detail code = ii....ii　　（E+P+L）（3）（SUP）

メッセージの送信処理で障害が発生しました。

aa....aa：プロトコル種別

TCP：TCP/IPプロトコル

UDP：UDPプロトコル

bb....bb：論理端末名

cc....cc：コネクションID

プロトコル種別がUDPの場合は，*を表示します。

dd....dd：自IPアドレス

プロトコル種別がUDPの場合に，MCP構成定義の論理端末定義（eemcple定義コマンド）の-rオプションでipaddrオペランドまたはhostnameオペランドを設定していない場合は，*.*.*.*を表示します。

ee....ee：自ポート番号

ff....ff：相手IPアドレス

gg....gg：相手ポート番号

hhhh：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ii....ii：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)送信処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0011

送信メッセージ長がシステムのメッセージ送信バッファ長を超えています。

MCP構成定義の論理端末定義（eemcple定義コマンド）の-sオプションのsyssndsizeオペランドの設定値およびOSの設定値を見直してください。設定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0022

ネットワーク障害が発生しました。

送信先システムが稼働しているかどうかを確認して，再実行してください。

0031

送信処理でタイムアウトを検知しました。

このあとに続けて出力されるKFSB51403-Eメッセージに従って対策してください。

0032

0100

上記以外のエラーが発生しました。

送信メッセージ内の制御ヘッダに指定した相手IPアドレスまたは相手ポート番号の値を見直してください。設定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

9000

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB41476-E

バッファの確保に失敗しました。プロトコル種別＝aa....aa，理由コード＝bbbb，対象領域コード＝ccc，詳細コード＝dd....dd

Failed to secure a buffer. protocol type = aa....aa, reason code = bbbb, target area code = ccc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

受信処理でバッファの確保に失敗しました。

aa....aa：プロトコル種別

TCP：TCP/IPプロトコル

UDP：UDPプロトコル

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ccc：対象領域コード

IBF：受信バッファ

dd....dd：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)受信処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0011

対象領域コードで示すバッファ数が不足しました。

対象領域コードがIBFの場合，メモリ関連定義のrecv_message_buf_cntオペランドの設定値を見直して，再実行してください。

9000

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB41477-E

受信処理で障害が発生しました。プロトコル種別＝aa....aa，論理端末名＝bb....bb，コネクションＩＤ＝cc....cc，自ＩＰアドレス＝dd....dd，自ポート番号＝ee....ee，相手ＩＰアドレス＝ff....ff，相手ポート番号＝gg....gg，理由コード＝hhhh，詳細コード＝ii....ii

An error occurred in the receiving processing. protocol type = aa....aa, logical terminal name = bb....bb, connection ID = cc....cc, local IP address = dd....dd, local port number = ee....ee, target IP address = ff....ff, target port number = gg....gg, reason code = hhhh, detail code = ii....ii　　（E+P+L）（3）（SUP）

メッセージの受信処理で障害が発生しました。

aa....aa：プロトコル種別

TCP：TCP/IPプロトコル

UDP：UDPプロトコル

bb....bb：論理端末名

cc....cc：コネクションID

プロトコル種別がUDPの場合は，*を表示します。

dd....dd：自IPアドレス

プロトコル種別がUDPの場合に，MCP構成定義の論理端末定義（eemcple定義コマンド）の-rオプションでipaddrオペランドまたはhostnameオペランドを設定していない場合は，*.*.*.*を表示します。

ee....ee：自ポート番号

ff....ff：相手IPアドレス

プロトコル種別がUDPの場合で相手IPアドレスが特定できない場合は，0.0.0.0を表示します。

gg....gg：相手ポート番号

プロトコル種別がUDPの場合で相手ポート番号が特定できない場合は，0を表示します。

hhhh：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ii....ii：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)受信処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

後続セグメント待ちタイムアウト

UOCの後続メッセージ監視タイマの設定値を見直してください。

0022

ネットワーク障害が発生しました。

ネットワーク環境を確認して，再実行してください。

KFSB41478-E

ソケットの初期化に失敗しました。プロトコル種別＝aa....aa，論理端末名＝bb....bb，コネクションＩＤ＝cc....cc，自ＩＰアドレス＝dd....dd，自ポート番号＝ee....ee，相手ＩＰアドレス＝ff....ff，相手ポート番号＝gg....gg，理由コード＝hhhh，詳細コード＝ii....ii

Failed to initialize the socket. protocol type = aa....aa, logical terminal name = bb....bb, connection ID = cc....cc, local IP address = dd....dd, local port number = ee....ee, target IP address = ff....ff, target port number = gg....gg, reason code = hhhh, detail code = ii....ii　　（E+P+L）（3）（SUP）

ソケットの初期化処理に失敗しました。

aa....aa：プロトコル種別

UDP：UDPプロトコル

bb....bb：論理端末名

cc....cc：コネクションID

プロトコル種別がUDPの場合は，*を表示します。

dd....dd：自IPアドレス

MCP構成定義の論理端末定義（eemcple定義コマンド）の-rオプションでipaddrオペランドまたはhostnameオペランドを設定していない場合は，*.*.*.*を表示します。

ee....ee：自ポート番号

ff....ff：相手IPアドレス

*.*.*.*を表示します。

gg....gg：相手ポート番号

*を表示します。

hhhh：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ii....ii：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ソケットの生成に失敗しました。

プロセス関連定義のmax_descriptorsオペランドの設定値を見直してください。設定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0002

自IPアドレスと自ポート番号のソケットへの割り当てに失敗しました。

MCP構成定義の論理端末定義（eemcple定義コマンド）の-rオプションのipaddrオペランド，hostnameオペランドまたはportnoオペランドの設定値を見直してください。設定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0007

メッセージ受信バッファ長の設定に失敗しました。

MCP構成定義の論理端末定義（eemcple定義コマンド）の-sオプションのsysrcvsizeオペランドの設定値を見直してください。設定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0008

メッセージ送信バッファ長の設定に失敗しました。

MCP構成定義の論理端末定義（eemcple定義コマンド）の-sオプションのsyssndsizeオペランドの設定値を見直してください。設定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0009

ソケットオプション「SO_REUSEADDR」の設定に失敗しました。

MCP構成定義の論理端末定義（eemcple定義コマンド）の-kオプションのreuseaddrオペランドの設定値を見直してください。設定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0018

マルチキャストメッセージを受信するポストグループまたは自IPアドレスの設定に失敗しました。

MCP構成定義の論理端末定義（eemcple定義コマンド）の-mオプションのhostgroupnameオペランド，hostgroupaddrオペランド，ripaddrオペランドまたはrhostnameオペランドの設定値を見直してください。設定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0019

マルチキャストメッセージを送信する自IPアドレスの設定に失敗しました。

MCP構成定義の論理端末定義（eemcple定義コマンド）の-rオプションのipaddrオペランドまたはhostnameオペランドの設定値を見直してください。設定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0020

マルチキャストパケットの生存期間の設定に失敗しました。

MCP構成定義の論理端末定義（eemcple定義コマンド）の-mオプションのmulticastttlオペランドの設定値を見直してください。設定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

上記以外

上記以外のエラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB41479-E

受信スレッドへの通知に失敗しました。プロトコル種別＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cc....cc

Failed to send a notice to the receiving thread. protocol type = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（3）（SUP）

受信スレッドへの通知に失敗しました。

aa....aa：プロトコル種別

TCP：TCP/IPプロトコル

UDP：UDPプロトコル

bbbb：MCPがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB41480-E

クライアントコネクションの初期化に失敗しました。プロトコル種別＝aa....aa，論理端末名＝bb....bb，コネクションＩＤ＝cc....cc，自ＩＰアドレス＝dd....dd，自ポート番号＝ee....ee，相手ＩＰアドレス＝ff....ff，相手ポート番号＝gg....gg，理由コード＝hhhh，詳細コード＝ii....ii

Failed to initialize the client connection. protocol type = aa....aa, logical terminal name = bb....bb, connection ID = cc....cc, local IP address = dd....dd, local port number = ee....ee, target IP address = ff....ff, target port number = gg....gg, reason code = hhhh, detail code = ii....ii　　（E+P+L）（3）（SUP）

相手システム（サーバ）にメッセージ送信要求を行うコネクションの初期化処理に失敗しました。

aa....aa：プロトコル種別

TCP：TCP/IPプロトコル

bb....bb：論理端末名

cc....cc：コネクションID

dd....dd：自IPアドレス

MCP構成定義のコネクション定義（eemcpcn定義コマンド）で-rオプションのipaddrオペランドまたはhostnameオペランドを設定していない場合は，*.*.*.*を表示します。

ee....ee：自ポート番号

MCP構成定義のコネクション定義（eemcpcn定義コマンド）で-rオプションのportnoオペランドを設定していない場合は，*を表示します。

ff....ff：相手IPアドレス

gg....gg：相手ポート番号

hhhh：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ii....ii：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ソケットの生成に失敗しました。

プロセス関連定義のmax_descriptorsオペランドの設定値を見直してください。設定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0002

自IPアドレスと自ポート番号のソケットへの割り当てに失敗しました。

MCP構成定義のコネクション定義（eemcpcn定義コマンド）の-rオプションを設定している場合は，設定値を見直してください。設定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

上記以外

上記以外のエラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB41481-E

無通信状態監視中にタイムアウトが発生しました。プロトコル種別＝aa....aa，論理端末名＝bb....bb，コネクションＩＤ＝cc....cc，自ＩＰアドレス＝dd....dd，自ポート番号＝ee....ee，相手ＩＰアドレス＝ff....ff，相手ポート番号＝gg....gg，監視時間＝hh....hh

Timeout occurred while monitoring state of silent traffic. protocol type = aa....aa, logical terminal name = bb....bb, connection ID = cc....cc, local IP address = dd....dd, local port number = ee....ee, target IP address = ff....ff, target port number = gg....gg, watch time = hh....hh　　（E+P+L）（3）（SUP）

無通信状態監視中にタイムアウトが発生しました。コネクションを強制解放します。

aa....aa：プロトコル種別

TCP：TCP/IPプロトコル

bb....bb：論理端末名

cc....cc：コネクションID

dd....dd：自IPアドレス

ee....ee：自ポート番号

ff....ff：相手IPアドレス

gg....gg：相手ポート番号

hh....hh：TP1/EE/MCP構成定義のコネクション定義eemcpcnオペランドの-kオプションのnotrftimeで指定した，無通信状態監視時間

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCP構成定義のコネクション定義eemcpcnオペランドの-kオプションのnotrftime指定値が正しいか見直してください。

KFSB41801-W

定義解析処理中にエラーが発生しました。２重定義がありました。１つ目の定義を有効とし処理を続行します。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，オペランド名＝cc....cc

An error occurred during definition analysis. An entry is defined twice. The system uses the first entry and continues processing. file name = aa....aa, line = bb....bb, operand name = cc....cc　　（E）（4）（SUP）

複数指定できないオペランドが複数回指定されました。先に指定された内容を有効にします。あとから指定された内容は無視します。

aa....aa：障害が発生したファイルの絶対パス

bb....bb：複数回指定されたオペランドが出現する行数

cc....cc：複数回指定されたオペランド名

(Ｓ)定義解析処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイル中のcc....ccオペランドの指定を見直してください。

KFSB41802-W

定義解析処理中にエラーが発生しました。設定値を複数指定しています。1つ目の設定値を有効とし処理を続行します。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，オペランド名＝cc....cc

An error occurred during definition analysis. Multiple values have been set. The system uses the first value and continues processing. file name = aa....aa, line = bb....bb, operand name = cc....cc　　（E）（4）（SUP）

複数の値を指定できないオペランドに複数の値が指定されています。先に指定された値を有効にします。あとから指定された値は無視して処理を続行します。

aa....aa：障害が発生したファイルの絶対パス

bb....bb：複数の値を指定されたオペランドが出現する行数

cc....cc：複数の値を指定されたオペランド名

(Ｓ)定義解析処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイル中のcc....ccオペランドの指定を見直してください。

KFSB41803-W

定義解析処理中にエラーが発生しました。オペランド設定値の最後に不要なカンマがありますが、処理を続行します。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，オペランド名＝cc....cc

An error occurred during definition analysis. An operand value is followed by an unnecessary comma, but the system continues processing. file name = aa....aa, line = bb....bb, operand name = cc....cc　　（E）（4）（SUP）

オペランドの指定値の最後に不要なコンマがありますが，無視して処理を続行します。

aa....aa：障害が発生したファイルの絶対パス

bb....bb：不要なコンマのあるオペランドが出現する行数

cc....cc：不要なコンマのあるオペランド名

(Ｓ)定義解析処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイル中のcc....ccオペランドの指定を見直してください。

KFSB41804-E

運用コマンド実行機能使用中にエラーが発生しました。理由コード１＝aa....aa，理由コード２＝bb....bb

An error occurred while the operation command execution function was being used. reason code 1 = aa....aa, reason code 2 = bb....bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

運用コマンド実行機能使用中に障害が発生しました。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：ee_rpc_call関数のリターンコード

(Ｓ)ee_adm_call_command関数は通信エラーでエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

運用コマンド実行サーバとの通信中に障害が発生しました。

ee_rpc_call関数のリターンコードに従って環境を見直し，再実行してください。

KFSB41808-W

ＵＡＰ共用ライブラリ格納ディレクトリ名に同一のディレクトリ名を指定しています。ＵＡＰ共用ライブラリ格納ディレクトリ名＝aa....aa

In a UAP common library storage directory name a duplicate directory name has been specified. UAP common library storage directory name = aa....aa　　（E）（4）（SUP）

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のmodule_dirオペランド，またはstatic_module_dirオペランドに，UAP共用ライブラリ格納ディレクトリ名が重複して指定されています。2回目以降に指定されたディレクトリ名は無視されます。

aa....aa：UAP共用ライブラリ格納ディレクトリ名

(Ｓ)処理を継続します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/FSPのユーザサービス関連定義のmodule_dirオペランド，またはstatic_module_dirオペランドの指定を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB42000-W

パラメタで指定された表情報はありません。制御文＝aa....aa，オペランド名＝bb....bb，オペランド値＝cc....cc

Table information specified in the parameters does not exist. control statement = aa....aa, operand name = bb....bb, operand value = cc....cc　　（P+L）（4）（NOS）

データ連携支援の開始時に，開始パラメタで指定した値が，グループ管理表にはありません。

aa....aa：制御文（CONTROL文，INPUT文，またはOUTPUT文）

bb....bb：オペランド名

cc....cc：オペランド値

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)必要に応じて，表示されたオペランド値を修正し，データ連携支援を再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB42001-W

グループ管理表が更新されるまで待ちます。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，ルート世代番号＝bbbbbbbb，要因＝cc....cc

Now waiting for the group management table to be updated. UAP log information group name = aa....aa, root generation number = bbbbbbbb, cause = cc....cc　　（P+L）（4）（NOS）

グループ管理表に対するオンライン（TP1/EE）側からの情報の出力がないため，データ抽出処理が待たされました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bbbbbbbb：ルート世代番号（8けたの16進数）

cc....cc：要因

PLAN END：対応するオンラインが計画停止しています。

UNKNOWN：対応するオンラインが異常終了しているか，または何らかの理由でUAP履歴情報取得機能が動作していません。

(Ｓ)グループ管理表に情報が出力されるまで待ちます。

(Ｏ)必要に応じて抽出処理待ちとなった要因から，対応するオンラインでの処置をしてください。

〔対策〕なし。

KFSB42002-W

共有メモリがありません。セグメント識別子＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

The shared memory does not exist. segment identifier = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（P+L）（4）（NOS）

共有メモリがありません。

aa....aa：共有メモリのセグメント識別子

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

共有メモリのアタッチに失敗，または共有メモリのアタッチ時に，内部矛盾が発生しました。

新たに共有メモリを確保して，処理を続行します。

CONTROL文のSHMIDオペランドの指定に誤りがある場合は，正しい形式でデータ連携支援を再実行してください。

0002

共有メモリの形式が不一致です。

新たに共有メモリを確保して，処理を続行します。

0003

データ連携支援IDが不一致です。

新たに共有メモリを確保して，処理を続行します。

CONTROL文のRKSIDオペランドの指定に誤りがある場合は，正しい形式でデータ連携支援を再実行してください。

0004

共有メモリの状態が開始処理中であるため，参照する必要がありません。

既存の共有メモリを初期化して処理を続行します。

前回起動時に異常終了していた場合は，対策は不要です。

それ以外の場合は，保守員に連絡してください。

KFSB42003-W

引継ぎファイルに障害が発生しました。理由コード＝aaaa，ファイル名＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred in the handoff file. reason code = aaaa, file name = bb....bb, detail code = cc....cc　　（P+L）（4）（NOS）

引継ぎファイルに障害が発生しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：ファイル名

引継ぎファイル名を表示します。

cc....cc：詳細コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)理由コードが0001〜0003の場合，引継ぎファイルを使用不可にして処理を続行します。そのほかの理由コードについては，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ファイル状態の取得に失敗しました。

（statエラー）

ディスク容量不足，ファイルディスクリプタ不足，ファイルの作成権限があるか，ファイルシステムに異常がないかを確認してください。

0002

ファイルのオープンに失敗しました。

（openエラー）

0003

ファイルの書き込みに失敗しました。

（writeエラー）

0004

ファイルの読み込みに失敗しました。引継ぎファイルが壊れている可能性があるため，再作成します。

（readエラー）

0010

引継ぎファイルが削除されています。

なし。

0011

引継ぎファイルが壊れていたため，再作成します。

なし。

KFSB42005-W

ＵＪ抽出処理を一時中断しています。理由コード＝aa....aa，使用数＝bb....bb

UJ extraction processing was canceled temporarily. reason code = aa....aa, number of usages = bb....bb　　（P+L）（4）（SUP）

ＵＪ抽出処理を一時中断しています。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味を表に示します。

bb....bb：使用数

表示される使用数を表に示します。

(Ｓ)ＵＪ抽出処理を一時中断し，使用数が減少するのを待ちます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードと使用数，対策を次に示します。

理由コード

意味

使用数

対策

0001

トランザクション数が最大値に達しました。

trn_rks_max_trn_num定義値

trn_rks_max_trn_num定義値を見直してください。または編集・反映UOC処理に時間が掛かっていないか確認してください。

0002

サービス処理キューの使用数が最大値に達しました。

pce_no定義値

pce_no定義値を見直してください。または編集・反映UOC処理に時間が掛かっていないか確認してください。

0003

UOCインタフェース領域の確保に失敗しました。

確保に成功した領域数

使用数がtrn_rks_max_trn_num定義値と同値の場合，理由コード0001の対策と同様です。

不一致の場合はOS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB42006-W

リラン時変更不可定義の退避処理で障害が発生しました。理由コード＝aa....aa，定義種別＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred in the back-up processing of the unchangeable definition when re-running. reason code = aa....aa, definition type = bb....bb, detail code = cc....cc　　（P+L）（4）（SUP）

リラン時変更不可定義の退避処理で障害が発生しました。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味を表に示します。

bb....bb：障害が発生した定義種別

trn：次のオペランドで障害が発生しました。

trnrks_service

dbq：次のオペランドで障害が発生しました。

dbq_use

dbqgrpdef

dbqdef

cc....cc：詳細コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)理由コードに応じたメッセージ出力後の処理を表に示します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

メッセージ出力後の処理

対策

0001

前回起動時の定義情報取得に失敗しました。

今回起動時の定義情報で動作します。

ディスク容量不足，ファイルディスクリプタ不足，ファイルの作成権限があるか，ファイルシステムに異常がないかを確認してください。

0002

今回起動時の定義情報の退避に失敗しました。

処理を続行します

（再開始時に前回定義との定義チェックが行えない場合があります）。

0003

引継ぎ領域のメモリ確保に失敗しました。

OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB42007-W

同じ反映サービス名がtrnrks_service定義に定義されています。反映サービス名＝aa....aa

The same reflect service name is defined in the trnrks_service definition. reflect service name = aa....aa　　（P+E）（4）（SUP）

-sオプション指定値が同じtrnrks_service定義が定義されています。最初に定義されているtrnrks_service定義を有効とします。

aa....aa：反映サービス名

(Ｓ)最初に定義されているtrnrks_service定義を有効とし，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕データ連携支援関連定義のtrnrks_service定義の-sオプション指定値を見直して，データ連携支援を再実行してください。

KFSB42008-W

読み出しUJ指定の再開始指示は既に行われています。

Instructions to restart the specification of the retrieval UJ have already been issued　　（P+L）（4）（SUP）

以前，反映先指定UOCで再開始（読み出しUJ指定）指示をしているため，今回の再開始（読み出しUJ指定）指示は無効です。

(Ｓ)再開始（読み出しUJ指定）指示を無効として，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕反映先指定UOCを見直して，データ連携支援を再実行してください。

KFSB44300-W

ユーザ公開テーブルの保護に失敗しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc

A public table could not be protected. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

ユーザ公開テーブルの保護に失敗しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB44301-W

複数のＲＭに同一のＳＤＢ名称が存在します。ＲＭ名称１＝aa....aa，ＲＭ名称２＝bb....bb，ＳＤＢ名称＝cc....cc

Multiple RMs have the same SDB name. RM name 1 = aa....aa, RM name 2 = bb....bb, SDB name = cc....cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

複数のリソースマネジャ内に同一のSDB名称が存在しています。

aa....aa：リソースマネジャ名1

bb....bb：リソースマネジャ名2

cc....cc：SDB名称

(Ｓ)リソースマネジャ名2の構造型データベースをSDBハンドラ機能の対象外に設定して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕それぞれのリソースマネジャに定義されている構造型データベースを確認してください。または，トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB44302-W

ＲＤエリア名称が指定されていません。環境変数名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

No RDAREA name was specified. environment variable name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

環境変数にRDエリア名称が指定されていません。

aa....aa：環境変数名

EESDHRDA：RDエリア名称を指定する環境変数

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)RDエリア名称の指定なし（環境変数EESDHRDAOPTにNを指定した場合と同じ動作）として，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

環境変数EESDHRDAOPTにMを指定してしますが，RDエリア名称が指定されていません。

環境変数EESDHRDAを指定してください。または，指定された値を確認してください。その後，TP1/EEを再起動してください。

KFSB44303-W

指定されたＲＤエリア名称内に不正なＲＤエリア名称が存在します。ＲＤエリア名称＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd

The specified RDAREA names include an invalid name. RDAREA name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd　　（E+P+L）（4）（SUP）

指定されたRDエリア名称内に，不正なRDエリア名称が存在します。

aa....aa：RDエリア名称

「RDエリア名称（RDエリア名称サイズ）」の形式で表示します。

RDエリア名称が32バイトより長い場合は，33バイト以降を...で表示します。

RDエリア名称が0バイトの場合は，*（0）を表示します。

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)不正なRDエリア名称は無視し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

RDエリア名称のサイズが不正です。

RDエリア名称を確認してください。その後，TP1/EEを再起動してください。

0002

存在しないRDエリア名称です。

KFSB45008-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード＝aa....aa

An internal contradiction occurred. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

TP1/EEで予期しない障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)直後に出力するメッセージを参照してください。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB45009-W

定義で指定されたポート番号が使用中であったため、他のポート番号を使用します。ポート番号＝aa....aa

Another port number is being used because the port number specified in the definition is busy. port number = aa....aa　　（E）（4）（SUP）

システム定義のcmd_portオペランドで指定したポート番号は使用中です。空いているほかのポート番号を使用します。

aa....aa：起動に使用したポート番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/EEサービス定義のcmd_portオペランドに，使用できるポート番号を指定してください。

KFSB45010-W

ＵＡＰ共用ライブラリのクローズ処理で障害が発生しました。ライブラリ名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An error occurred during the closing of the UAP common libraries. library name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（4）（NOS）

UAP共用ライブラリのクローズ処理で障害が発生しました。

aa....aa：ライブラリ名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB45103-W

メモリ解放処理に失敗しました。詳細コード＝aa....aa

An attempt to release memory has failed. detail code = aa....aa　　（E）（4）（SUP）

TP1/EEプロセスの終了処理で，メモリの解放処理に失敗しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)終了処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB45105-W

セグメントの使用率が超過しました。セグメント種別＝aa....aa，確保数＝bb....bb，最大使用率＝cc....cc

The use ratio of segments has exceeded the limit. segment type = aa....aa, number of allocations = bb....bb, maximum use ratio = cc....cc　　（P+L）（4）（SUP）

TP1/EEサービス定義で指定した次のセグメントまたはセグメント用領域の使用率が，TP1/EEサービス定義のmemory_alert_rateオペランドの指定値を超えました。

aa....aa：超過したセグメントの種別

CBLPOOL：メモリ関連定義のmemory_cobol_area_sizeオペランドの指定値

EIT：メモリ関連定義のuser_work_sizeオペランドの指定値

EPBF：（プロセス関連定義のthread_noオペランドの指定値＋プロセス関連定義のreserve_thread_noオペランドの指定値＋（TP1/FSPのタイマ関連定義のtim_perm_thread_noオペランドの指定値＋1）＋1）×2

ETBF：プロセス関連定義のthread_noオペランドの指定値＋プロセス関連定義のreserve_thread_noオペランドの指定値＋（TP1/FSPのタイマ関連定義のtim_perm_thread_noオペランドの指定値＋1）＋2

IBF：メモリ関連定義のrecv_message_buf_cntオペランドの指定値

ICB：メモリ関連定義のicb_noオペランドの指定値

MPSPOOL：メモリ関連定義のmemory_mdpsys_area_sizeオペランドの指定値

MPUPOOL：メモリ関連定義のmemory_mdpusr_area_sizeオペランドの指定値

OBF：メモリ関連定義のsend_message_buf_cntオペランドの指定値

OBMPOOL：メモリ関連定義のmemory_obm_area_sizeオペランドの指定値

PCE：メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値

QIBF：メモリ関連定義のdbq_recv_message_buf_cntオペランドの指定値

QOBF：メモリ関連定義のdbq_send_message_buf_cntオペランドの指定値

QWBF：メモリ関連定義のdbq_use_buf_cntオペランドの指定値

RIT：メモリ関連定義のsystem_work_sizeオペランド，user_work_sizeオペランド，およびmax_mem_sizeオペランドの指定値

SIT：メモリ関連定義のsystem_work_sizeオペランドの指定値

TTBF：メモリ関連定義のtime_message_noオペランドの指定値

UIBF：メモリ関連定義のudp_recv_message_buf_cntオペランドの指定値

UOBF：メモリ関連定義のudp_send_message_buf_cntオペランドの指定値

XDBPOOL：メモリ関連定義のmemory_xdb_area_sizeオペランドの指定値

XTCPOOL：メモリ関連定義のmemory_xtc_area_sizeオペランドの指定値

bb....bb：該当するセグメントの確保数

セグメントの種別がCBLPOOL，EIT，MPSPOOL，MPUPOOL，OBMPOOL，RIT，SIT，XDBPOOL，またはXTCPOOLの場合は，セグメント用領域の最大サイズ（単位：バイト）です。

cc....cc：最大使用率

該当するセグメントの確保数に対する最大の使用率（単位：％）です。

(Ｓ)終了処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示されたセグメント種別のTP1/EEサービス定義の設定値を見直してください。

KFSB45107-W

次のメモリ管理機能使用設定がありましたがオンライン中に使用されませんでした。プール名称＝aa....aa

The setting for using the memory management function has not been used during online processing. pool name = aa....aa　　（P+L）（4）（SUP）

aa....aaで示したメモリ管理機能を使用する指定がありましたが，オンライン中に該当する領域のメモリが使用されませんでした。

aa....aa：プール名称

CBLPOOL：COBOL用メモリ管理機能

EIT：ユーザ用ワーク領域

MPSPOOL：大量処理用システムメモリ管理機能

MPUPOOL：大量処理用ユーザメモリ管理機能

OBMPOOL：OBM機能用メモリ管理機能

XDBPOOL：XDB用ワーク領域

XTCPOOL：XTC用ワーク領域

(Ｓ)終了処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕出力されたプール名称によって次の対策をしてください。

プール名称がEITの場合

ユーザ用ワーク領域が必要でなければ，メモリ関連定義のuser_work_sizeオペランドに0を指定してください。

プール名称がCBLPOOL，MPSPOOL，MPUPOOL，OBMPOOL，XDBPOOL，またはXTCPOOLの場合

該当する製品向けのメモリ管理機能が必要な場合は，該当する製品の設定を見直してください。該当する製品向けのメモリ管理機能が不要な場合は，メモリ関連定義のmemory_xxxxx_area_sizeオペランドの指定を削除してください。

KFSB45109-W

ユーザメモリダンプの即時出力でファイル出力に失敗しました。理由コード＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc，詳細コード３＝dd....dd

An attempt to write user-memory-dump-file has failed. reason code = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc, detail code 3 = dd....dd　　（E+P+L）（4）（SUP）

ユーザメモリダンプの即時出力でファイル出力に失敗しました。

aa....aa：理由コード

0001：ファイルのオープンに失敗

0002：ファイルへの出力に失敗

0003：ファイルのクローズに失敗

bb....bb：詳細コード1

理由コードが0001の場合：openシステムコールのerrno

理由コードが0002の場合：writeシステムコールのerrno

理由コードが0003の場合：closeシステムコールのerrno

cc....cc：詳細コード2

ファイル出力に成功した場合にアイキャッチャへ出力する予定の通番（0パディングなし）。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)該当する関数でのユーザメモリダンプの即時出力処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕詳細コード1に表示されたerrnoに従って要因を取り除いてください。

なお，理由コードが0002，または0003の場合，出力ファイルの内容は不完全です。

KFSB45300-E

内部関数で障害が発生しました。理由コード＝aaaa，サイズ＝bb....bb，詳細コード１＝cccccccc，詳細コード２＝dddddddd，詳細コード３＝eeeeeeee

An error has occurred in an internal function. reason code = aaaa, size = bb....bb, detail code 1 = cccccccc, detail code 2 = dddddddd, detail code 3 = eeeeeeee　　（E+P+L）（3）（SUP）

TP1/EE内の内部関数で障害が発生しました。

aaaa：理由コード

0001：システムリソース（メモリ）不足

0002：システムリソース（メモリ以外）不足

0012：TP1/EEシステムテーブル不足

9999：上記以外

bb....bb：サイズ（10進表記）

領域不足時に不足サイズが表示されます（単位：バイト）。領域不足以外の障害，または不足サイズが特定できない場合は，-1が表示されます。

cccccccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dddddddd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

eeeeeeee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

対策

0001

物理メモリを増設するか，ページングスペースサイズを拡張するか，または不要なプログラムを終了するかしてください。

0002

不要なプログラムを終了させてください。

0012

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値を見直してください。

9999

保守員に連絡してください。

KFSB45310-E

時刻の同期に失敗しました。詳細コード１＝aaaaaaaa，詳細コード２＝bbbbbbbb

An attempt to synchronize the time has failed. detail code 1 = aaaaaaaa, detail code 2 = bbbbbbbb　　（E+P+L）（3）（SUP）

TP1/EE内の時刻とマシン時刻の同期に失敗しました。TP1/EEが出力するメッセージなどに含まれる時刻と，マシン時刻に誤差が生じるおそれがあります。

aaaaaaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージが多発する場合は，保守員に連絡してください。

KFSB45311-W

時刻の誤差が１秒以上あります。マシン時刻＝aa....aa，プロセス内時刻＝bb....bb

The time error is one second or more. machine time = aa....aa, time in process = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

TP1/EE内の時刻とマシン時刻の同期の結果，1秒以上の誤差がありました。

aa....aa：マシン時刻（10進表記）

bb....bb：プロセス内時刻（10進表記）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/EE動作中にマシン時刻を変更している場合，またはマシン内の負荷（CPU，ファイル入出力など）が大きい場合に，この現象が発生します。どちらにも当てはまらないのにこのメッセージが多発する場合は，保守員に連絡してください。

KFSB45320-W

定義で設定したファイル識別子の最大数が、拡張可能なファイル識別子の上限数を超過しています。ファイル識別子の最大数＝aa....aa

The maximum number of file descriptors specified in a definition has exceeded the upper limit for the number of file descriptors allowed in an increase. maximum number of file descriptors = aa....aa　　（E+P+L）（4）（SUP）

定義で設定したファイル識別子の最大数（プロセス関連定義のmax_descriptorsオペランドの指定値）が，拡張できるファイル識別子の上限数を超えています。拡張できる上限数まで，ファイル識別子の最大数を拡張します。

aa....aa：拡張できるファイル識別子の最大数（10進表記）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕拡張できるファイル識別子の上限数は，プラットフォームによって異なります。上限数を変更できる場合は，上限数を増やしてください。

【Linux限定】

プロセス関連定義の「max_descriptors」オペランドに1024よりも大きい値を指定している場合は，TP1/SBのユーザサービス定義にあるsetrlimit_nofileオペランドの設定も見直してください。

上限数を変更できない場合は，プロセス関連定義のmax_descriptorsオペランドの指定値を見直してください。

KFSB45321-E

ファイル識別子の最大数の拡張に失敗しました。詳細コード１＝aaaaaaaa，詳細コード２＝bbbbbbbb

An attempt to increase the maximum number of file descriptors has failed. detail code 1 = aaaaaaaa, detail code 2 = bbbbbbbb　　（E+P+L）（3）（SUP）

ファイル識別子の最大数の拡張に失敗しました。

aaaaaaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB45325-W

エントリポインタ未登録の為、トランザクションを登録できませんでした。トランザクション種別＝aa

A transaction could not be registered because the entry pointer was not registered. transaction type = aa　　（E+P+L）（4）（SUP）

エントリポインタを登録していないため，トランザクションを登録できませんでした。

aa：トランザクション種別

E3：エラートランザクション3

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するトランザクションに対する処理が不要な場合は，このメッセージは無視してください。処理が必要な場合は，エントリポインタを追加し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB45330-W

トランザクション処理時間監視でタイムアウトを検出しました。ＩＦＡ番号＝aa....aa，ユーザサーバ名称＝bb....bb，中央処理通番＝cc....cc，トランザクション種別＝dd，サービス名＝ee....ee

A timeout error was detected while the transaction processing time was being monitored. IFA number = aa....aa, user server name = bb....bb, central processing number = cc....cc, transaction type = dd, service name = ee....ee　　（E+P+L）（4）（SUP）

トランザクション処理時間監視でタイムアウトを検出しましたが，プロセスダウンまたはスレッドダウンしないで処理を続行します。

aa....aa：タイムアウトが発生したスレッドのIFA番号（10進表記）

bb....bb：タイムアウトが発生したプロセスのユーザサーバ名

cc....cc：中央処理通番※（16進表記）

タイムアウトが発生したトランザクションの中央処理通番を表示します。

dd：トランザクション種別※

タイムアウトが発生したトランザクション種別を表示します。

ee....ee：タイムアウトが発生したサービス名※

サービス名がないトランザクションの場合は，*を表示します。

注※

トランザクション種別を確定できない場合は，*を表示します。

(Ｓ)新しいトランザクションが登録されるまで，該当する処理スレッドを監視対象から削除して処理は続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕マシン内の負荷（CPU，ファイル入出力など）が増加したため，TP1/EEプロセスの処理が遅延したおそれがあります。次に示す内容を見直してください。

UAPまたはUOC内でハングアップが発生していないか

時間が掛かる処理をしていないか

トランザクション関連定義のtrn_expiration_timeオペランドまたはtrn_expiration_time_**オペランド（**は小文字のトランザクション種別）の指定値が，UAPまたはUOCの処理内容と比べて妥当な値であるか

マシンの負荷が高い場合は，負荷の原因を取り除いてください。解決できない場合は，保守員に連絡してください。プロセスを終了したい場合は強制終了してください。

KFSB45400-W

メモリＤＵＭＰファイルで障害が発生しました。ファイル名＝aa....aa，理由コード＝bb

Failure occurred for the memory dump file. file name = aa....aa, reason code = bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

メモリダンプファイルで障害が発生しました。

aa....aa：該当するメモリダンプファイル名（8〜38けたの英数字）

bb：理由コード

01：openエラー

02：closeエラー

03：readエラー

04：writeエラー

05：STATエラー

(Ｓ)aa....aaのファイルを使用不可とし，システムを続行します。

(Ｏ)システムの続行に影響があり，このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って原因を取り除き，システムを再起動してください。

〔対策〕なし。

KFSB45401-W

メモリＤＵＭＰファイルへ出力処理で障害が発生しました。理由コード＝aa，詳細コード＝bb，ファイル名＝cc....cc

Failure occurred for output processing to the memory dump file. reason code = aa, detail code = bb, file name = cc....cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

メモリダンプファイルへの出力処理で障害が発生しました。

aa：理由コード

01：出力可能なファイルの確保に失敗しました。

99：予期しない障害が発生しました。

bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：使用不可となったメモリダンプファイルのファイル名

ファイル名がない場合は，*を表示します。

(Ｓ)メモリダンプファイルへ出力しないで，処理を続行します。

(Ｏ)システムの続行に影響があり，このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って原因を取り除き，システムを再起動してください。または，メモリダンプファイル数の指定値を見直してシステムを再起動してください。

〔対策〕詳細コードが有効な値を示す場合は，保守員に連絡してください。

KFSB45402-W

強制出力コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb，詳細コード＝cc

The forced output command failed. command name = aa....aa, reason code = bb, detail code = cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

強制出力コマンドが失敗しました。

aa....aa：失敗した強制出力コマンド名

理由コードが99の場合，****を表示する場合があります。

bb：理由コード

01：スワップ処理で障害が発生しました。

02：タイミングエラー（コマンド処理中）です。

03：タイミングエラー（機能停止中）です。

04：タイミングエラー（スワップは発生しない）です。

05：プロセス関連定義のtrb_stc_useオペランドにNが指定されているか，またはtrb_stc_useオペランドの指定が省略されているため，統計情報機能を使用できません。

06：統計情報ファイルが縮退中です。

07：プロセス関連定義のtrb_uap_trace_file_outオペランドにNが指定されているか，またはtrb_uap_trace_file_outオペランドの指定が省略されているため，UAPトレースファイル出力機能を使用できません。

08：トラブルシュート関連定義のtrb_middle_trace_useオペランドにNが指定されているか，またはtrb_middle_trace_useオペランドの指定が省略されているため，ミドル固有トレース取得機能を使用できません。

99：予期しない障害が発生しました。

cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)理由コードに示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕メッセージログファイルを参照して，原因を検証してください。ccが有効な値の場合は，保守員に連絡してください。

KFSB45403-W

トラブルシュートファイルの数を縮退して開始します。ファイル種別＝a，稼働ファイル数＝bb....bb，定義指定ファイル数＝cc....cc

System will now start with fewer troubleshooting files. file type = a, operation file count = bb....bb, definition specification file count = cc....cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

トラブルシュートファイルの初期化処理で，一部のファイルに障害が発生したため，ファイル数を縮退して開始します。

a：障害が発生したファイル種別

t：TASKTMファイル

l：回線トレースファイル

u：UAPトレースファイル

s：統計情報ファイル

m：MCPトレースファイル

x：XDBトレース情報ファイル

i：ミドル固有トレースファイル

bb....bb：稼働しているファイル数

cc....cc：システム定義で設定したファイル数

(Ｓ)システムを続行します。

(Ｏ)メッセージログファイルを参照し，原因を検証してください。システムの続行に影響がある場合は，原因を取り除き，システムを再起動してください。

〔対策〕なし。

KFSB45404-W

トラブルシュートファイルに障害が発生しました。ファイル名＝aa....aa，理由コード＝bb，詳細コード＝cc....cc

Failure occurred for the troubleshooting file. file name = aa....aa, reason code = bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

トラブルシュートファイルに障害が発生しました。

aa....aa：障害が発生したファイル名（10〜40けたの英数字）

bb：理由コード

01：openエラー

02：closeエラー

03：readエラー（UHL）

04：writeエラー（UHL）

05：writeエラー（UHL可変長部分）

06：writeエラー（ブロック）

07：書き込み読み込みポイント設定エラー

08：fstat64またはfstatエラー

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)該当するファイルを使用不可として，システムを続行します。

(Ｏ)ファイルの使用状況を見直してください。システムの続行に影響がある場合は，原因を取り除き，システムを再起動してください。

〔対策〕なし。

KFSB45405-W

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb，詳細コード＝cc

The command failed. command name = aa....aa, reason code = bb, detail code = cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

コマンドが失敗しました。

aa....aa：該当するコマンド名

理由コードが99の場合，****を表示する場合があります。

bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)理由コードに示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。また，詳細コードが有効な値を示すときは保守員に連絡してください。

理由コード

意味

対策

01

定義不正です。

プロセス関連定義のtrb_stc_useオペランドにYを指定してTP1/EEプロセスを再起動してください。

02

統計情報取得中です。

統計情報を取得しています。eetrbstcseコマンドの-rオプションを実行してから，コマンドを再実行してください。

03

システム統計情報を取得していません。

eetrbstcseコマンドを実行してシステム統計情報の取得を開始してから，コマンドを再実行してください。

04

統計情報取得中ではありません。

なし。

05

TP1/EEシステムが終了中のため，コマンドを受け付けません。

なし。

06

タイマ登録に失敗しました。TP1/EEシステムで，タイマ登録をリトライしています。

なし。

07

統計情報種別の指定を無視しました。

前提機能のオプションが組み込まれているかどうか確認してください。

08

UAPトレースファイル出力機能は使用できません。

プロセス関連定義のtrb_uap_trace_file_outオペランドにYを指定して，TP1/EEプロセスを再起動してください。

10

MCPトレース出力機能は使用できません。

プロセス関連定義のmcp_useオペランドにYを指定して，TP1/EEプロセスを再起動してください。

11

XDBトレース出力機能は使用できません。

プロセス関連定義のxdb_useオペランドにYを指定して，TP1/EEプロセスを再起動してください。

12

OBM統計情報取得中です。

OBM統計情報を取得しています。-r指定のeetrbstceseを実行してから，再実行してください。

13

OBM統計情報取得中ではありません。

なし。

14

ミドル固有トレースファイル出力機能は使用できません。

トラブルシュート関連定義のtrb_middle_trace_useにYを指定してTP1/EEプロセスを再起動してください。

99

ccの値が有効な値を示しています。

保守員に連絡してください。

KFSB45406-W

基本統計情報のインタバル取得を行いません。理由コード＝aa

Interval acquisition for basic statistical information will not be performed. reason code = aa　　（E+P+L）（4）（SUP）

基本統計情報のインタバル取得を行いません。

aa：理由コード

01：基本統計情報種別の指定がありません。

02：前提機能がないため，基本統計情報種別の指定が無視されました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕必要に応じて，理由コードに示した原因を取り除き，TP1/EEを再起動してください。

KFSB45407-W

トラブルシュート機能で使用するファイルが縮退しています。機能名＝aaa，ファイル数＝bb....bb

The number of files used for the troubleshooting function has been reduced. function name = aaa, file count = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

トラブルシュート機能で使用するファイルが縮退しています。

aaa：トラブルシュートで使用する機能名

tsk：TASKTM機能

lin：回線トレース機能

uat：UAPトレースファイル出力機能

stc：統計情報機能

dmp：メモリダンプ機能

mcp：MCPトレース出力機能

xdb：XDBトレース情報出力機能

mid：ミドル固有トレース取得機能

bb....bb：正常に出力できるファイル数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕以前に出力されたメッセージに従って障害を取り除き，eetrbrcvrコマンドを実行してください。

KFSB45408-E

キューダンプ出力の処理キュー登録に失敗しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

Failed to register processing queues to be used for queue dump outputs. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（E+P+L）（3）（NOS）

キューダンプ出力の処理キュー登録に失敗しました。

aa....aa：XTCがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理キュー登録をリトライします。

(Ｏ)このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB45601-W

リラン前にＤＢ構成不正による使用不可だったＤＢキューを，障害による読出し停止としました。ＤＢキュー名＝aa....aa

Recording of a DB queue that was unusable before a rerun due to an invalid DB configuration has stopped because of an error. DB queue name = aa....aa　　（E）（3）（SUP）

再開始前にDB構成不正によって使用できなかったDBキューを，障害による読み出し停止にしました。

aa....aa：読み出し停止にするDBキュー名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DBキューの読み出しを再開するeedbqrstコマンドを実行してください。

KFSB45602-W

ＤＢキューの構成チェックがコミット決着できませんでした。ＤＢキュー名＝aa....aa

A check of the DB queue configuration could not be committed. DB queue name = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

DBキューの構成チェックがコミット決着できませんでした。DBキューの構成チェックをリトライします。

aa....aa：DBキュー名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕KFSB50919-E，KFSB80900-I，KFSB80905-I，およびKFSB80906-Iメッセージを参照し原因を取り除いてください。

KFSB45603-W

ＤＢキュー機能関連定義のオペランドの設定値が，他の同じオペランド名の設定値と重複しています。オペランド名＝aa....aa，設定値＝bb....bb

The value of an operand in the definition related to the DB queue functions is also specified in another operand that has the same value. operand name = aa....aa, setting value = bb....bb　　（E）（3）（SUP）

DBキュー機能関連定義のオペランドの指定値が，ほかのオペランドの指定値と重複しています。最初に指定されたオペランドを有効にします。あとで指定されたオペランドは無効にします。

aa....aa：該当するオペランド名

bb....bb：aa....aaで重複した指定値

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕必要に応じて，TP1/EEサービス定義を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB45604-W

ＤＢキュー機能関連のテーブル作成時に不正を検知しました。理由コード＝aaaa，該当オペランド名＝bb....bb，不正設定値＝cc....cc

An invalid event was detected while tables related to DB queue functions were being created. reason code = aaaa, operand name = bb....bb, invalid setting value = cc....cc　　（E）（3）（SUP）

DBキュー機能関連のテーブル作成時に，オペランドで不正な値が指定されていることを検知しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：該当するオペランド名

該当するエントリを特定するためのオプション指定値も表示します。

cc....cc：bb....bbで検知した不正な指定値（該当するオプション名も表示），またはオプション名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

cc....cc（DBキューサービス定義のオペランドで指定しているDBキュー名）が，DBキュー定義のオペランドに存在しません。または，存在するが，すでにそのオペランドが無効になっています。該当するDBキュー名の設定を無効にします。

必要に応じて，dbqsrvdef定義コマンドの-qオプションの指定値とdbqdef定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0002

cc....cc（DBキュー定義のオペランドで指定しているリソースマネジャ名（拡張子））が，トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドに指定されていません。または，ユーザサーバ用xa_open関数文字列の指定がありません。該当するオペランドを無効にします。

必要に応じて，dbqdef定義コマンドまたはdbqobsdef定義コマンドの-nオプションまたはiオプションの指定値とトランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0003

cc....cc（DBキューメッセージ最大サイズの設定値）がメッセージ引き継ぎエリアサイズの指定値を超えています。

必要に応じて，メモリ関連定義のdbq_max_message_sizeオペランドの指定値とmax_message_sizeオペランドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0004

cc....cc（DBキューサービスグループ定義のオペランドで指定しているDBキューグループ名）が，DBキューグループ定義のオペランドに存在しません。または，存在するが，すでにそのオペランドが無効になっています。該当するオペランドを無効にします。

必要に応じて，dbqsvgdef定義コマンドの-dオプションの指定値とdbqgrpdef定義コマンドを見直し，TP1/EEを再起動してください。

0005

cc....cc（DBキューサービス定義のオペランドで指定しているDBキューサービスグループ名）が，DBキューサービスグループ定義のオペランドに存在しません。または，存在するが，すでにそのオペランドが無効になっています。該当するオペランドを無効にします。

必要に応じて，dbqsrvdef定義コマンドの-pオプションの指定値とdbqsvgdef定義コマンドを見直し，TP1/EEを再起動してください。

0006

cc....cc（DBキュー定義のオペランドで指定しているDBキューグループ名）が，DBキューグループ定義のオペランドに存在しません。または，存在するが，すでにそのオペランドが無効になっています。該当するオペランドを無効にします。

必要に応じて，dbqdef定義コマンドの-dオプションの指定値とdbqgrpdef定義コマンドを見直し，TP1/EEを再起動してください。

0007

cc....cc（DBキューサービス定義のオペランドで指定しているDBキュー名）が，重複して指定されています。DBキューサービス定義のオペランドは昇順ソートされるため，有効なDBキューサービス定義のオペランドは重複して指定されたもののうち，最小のDBキューサービス定義のオペランドで指定された値だけ有効にします。それ以外の指定値は無効にします。

必要に応じて，dbqsrvdef定義コマンドの-qオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0008

cc....cc（DBキューグループ定義のオペランドで指定しているDBキューサービスグループ名）と，それを指定しているDBキューサービスグループ定義のオペランドとの関連づけができません。該当するオペランドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-pオプションの指定値と該当するdbqsvgdef定義コマンドの-dオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0009

cc....cc（DBキューサービスグループ定義のオペランドで指定しているDBキューグループ名）と，それを指定しているDBキューグループ定義のオペランドとの関連づけができません。該当するオペランドを無効にします。

必要に応じて，dbqsvgdef定義コマンドの-dオプションの指定値と該当するdbqgrpdef定義コマンドの-pオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0010

DBキューサービスグループ定義の該当するオペランドには，関連づけされているDBキューサービス定義のオペランドが存在しません。または，存在するが，すでにそのオペランドが無効になっています。該当するオペランドを無効にします。

必要に応じて，dbqsvgdef定義コマンドの-pオプションの指定値と該当するdbqsrvdef定義コマンドの-vオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0011

cc....cc（DBキューサービス定義のオペランドで指定しているDBキュー名）と，それを設定しているDBキュー定義のオペランドとの関連づけができません。該当するDBキュー名の設定を無効にします。

必要に応じて，dbqsrvdef定義コマンドの-pオプションの指定値とcc....ccに該当するdbqdef定義コマンドの-dオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0012

DBキューグループ定義の該当するオペランドには，関連づけされているDBキュー定義のオペランドが存在しません。または，存在するが，すでにそのオペランドが無効になっています。該当オペランドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-dオプションの指定値と該当するdbqdef定義コマンドの-qオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0013

cc....cc（DBキューグループ定義のオペランドで指定しているDBキューサービスグループ名）が，DBキューサービスグループ定義のオペランドに存在しません。または，存在するが，すでにそのオペランドが無効になっています。該当するオペランドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-pオプションの指定値とdbqsvgdef定義コマンドを見直し，TP1/EEを再起動してください。

0014

cc....cc（ロット定義オペランドの-vオプションで指定しているバッチサービス名）が，バッチサービス定義のオペランドに存在しません。または，存在するが，すでにそのオペランドが無効になっています。該当する-vオプションを無効にし，バッチサービス名の指定を省略したと判断します。

必要に応じて，dbqobslotdef定義コマンドの-vオプションの指定値とdbqobssrvdef定義コマンドを見直し，TP1/EEを再起動してください。

0015

cc....cc（バッチサービス定義のオペランドで設定しているオプション名）は，ほかのバッチサービス定義のオペランドですでに指定されています。バッチサービス定義のオペランドは昇順ソートされるため，オプションが重複して指定されたオペランドのうち，最小のバッチサービス名のオペランドを有効にします。そのため，該当するオペランドを無効にします。

必要に応じて，dbqobssrvdef定義コマンドを見直し，TP1/EEを再起動してください。

0016

dbqsvgdef定義コマンドの-dオプションには，dbqgrpdef定義コマンドの-eオプションに指定されているDBキューグループ名，および-fオプションに指定されている他サーバのプロセス識別子を指定できません。該当する定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqsvgdef定義コマンドの-dオプション，dbqgrpdef定義コマンドの-eオプション，および-fオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0017

dbqgrpdef定義コマンドの-eオプション，または-fオプションが指定されているため，該当する定義コマンドにDBキューサービスグループ名を指定できません。dbqgrpdef定義コマンドを無効にします

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-eオプション，-fオプション，または-pオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0018

dbqgrpdef定義コマンドに，-eオプション，または-fオプションのどちらか，および-pオプションが指定されていません。dbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-eオプション，-fオプション，または-pオプションを指定し，TP1/EEを再起動してください。

0019

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-eオプションで指定している関連づけるサービスグループ名）が，eesvgdef定義コマンドの-gオプションに指定されていません。

必要に応じて，eesvgdef定義コマンドの-gオプションを指定し，TP1/EEを再起動してください。

0020

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-fオプションで指定している関連づける他サーバのプロセス識別子）が，dbqprcdef定義コマンドに存在しません。または，存在するが，すでにその定義コマンドが無効になっています。該当する定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-fオプション，またはdbqprcdef定義コマンドの-fオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0021

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-eオプションで指定している関連づけるサービスグループ名）を指定していますが，他サーバのプロセス情報を定義するdbqprcdef定義コマンドも指定しています。該当する定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-eオプション，またはdbqprcdef定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0022

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-fオプションで指定している関連づける他サーバのプロセス識別子）を指定していますが，該当する他サーバのプロセス情報を定義するdbqprcdef定義コマンドを指定していません。該当する定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqprcdef定義コマンド，またはdbqgrpdef定義コマンドの-fオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0023

cc....cc（dbqprcdef定義コマンドの-hオプションで指定しているホスト名とポート番号）の指定が，ほかのdbqprcdef定義コマンドと重複しています。最初に指定した定義コマンドを有効にします。それ以外の指定値は無効にします。

必要に応じて，dbqprcdef定義コマンドの-hオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0024

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-eオプション）を指定していますが，-pオプションも指定しています。該当するdbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-eオプション，または-pオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0025

該当するdbqprcdef定義コマンドへの関連づけをしている，dbqgrpdef定義コマンドがありません。該当するdbqprcdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqprcdef定義コマンドの-fオプション，またはdbqgrpdef定義コマンドの-fオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0026

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-pオプションで指定しているサービスグループ名）は，-fオプション（関連づける他サーバのプロセス識別子）が指定されている場合，指定できません。該当するdbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-pオプション，または-fオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0027

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-eオプションで指定しているサービスグループ名）を指定していない場合，-tオプションは指定できません。該当するdbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-eオプション，または-tオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0028

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-cオプション）を指定していますが，-pオプションを指定していません。該当するdbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-cオプション，または-pオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0029

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-oオプションにmyを指定または省略）を指定していますが，-pオプションを指定していません。該当するdbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-oオプション，または-pオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0030

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-kオプションに0）を指定していますが，-oオプションも指定しています。該当するdbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-kオプション，または-oオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0031

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-kオプションに0）を指定していますが，-cオプションも指定しています。該当するdbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-kオプション，または-cオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0032

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-kオプションに1）を指定していますが，-eオプションも指定しています。該当するdbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-kオプション，または-eオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0033

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-kオプションに1）を指定していますが，-tオプションも指定しています。該当するdbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-kオプション，または-tオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0034

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-kオプションに1）を指定していますが，-fオプションも指定しています。該当するdbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-kオプション，または-fオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0035

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-oにotherを指定し，かつ-cオプションを省略）を指定している場合，該当する定義コマンドにDBキューサービスグループ名を指定できません。該当するdbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-oオプション，-cオプション，または-pオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0036

dbqsvgdef定義コマンドの-dオプションには，dbqgrpdef定義コマンドの-oオプションにotherを指定し，かつ-cオプションを指定していないDBキューグループ名を指定できません。該当する定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqsvgdef定義コマンドの-dオプション，またはdbqgrpdef定義コマンドの-oオプションと-cオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0037

cc....cc（dbqdef定義コマンドの-nオプション，またはdbqobsdef定義コマンドの-nオプションで指定しているリソースマネジャ名）に対応するDBMSは，DBキュー機能で使用できません。

必要に応じて，dbqdef定義コマンドの-nオプション，またはdbqobsdef定義コマンドの-nオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0038

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-uオプションにuser）を指定していますが，-kオプションに0を指定しています。

該当するdbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-uオプション，または-kオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0039

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-uオプションにuser）を指定していますが，-pオプションも指定しています。

該当するdbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-uオプション，または-pオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0040

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-uオプションにuser）を指定していますが，-eオプションも指定しています。

該当するdbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-uオプション，または-eオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0041

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-uオプションにuser）を指定していますが，-tオプションも指定しています。

該当するdbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-uオプション，または-tオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0042

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-uオプションにuser）を指定していますが，-fオプションも指定しています。

該当するdbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-uオプション，または-fオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0043

cc....cc（dbqsrvdef定義コマンドの-qオプションで指定しているDBキュー名）に，dbqdef定義コマンドの-dオプションにユーザキューを使用するDBキューグループ名を指定しています。

該当するDBキュー名の設定を無効にします。

必要に応じて，dbqsrvdef定義コマンドの-qオプションの指定値とcc....ccに該当するdbqdef定義コマンドの-dオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0044

cc....cc（dbqdef定義コマンド）に-tオプションを指定していますが，-dオプションにユーザキューを使用するDBキューグループ名も指定しています。

該当するdbqdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqdef定義コマンドの-tオプションと-dオプションで関連づけるdbqgrpdef定義コマンドの-uオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0045

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-uオプションにuser）を指定していますが，-sオプションも指定しています。

該当するdbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-uオプション，または-sオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0046

cc....cc（dbqgrpdef定義コマンドの-uオプションにuser）を指定していますが，-rオプションも指定しています。

該当するdbqgrpdef定義コマンドを無効にします。

必要に応じて，dbqgrpdef定義コマンドの-uオプション，または-rオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0047

cc....cc（dbqdef定義コマンドの-dオプション）が指定されていますが，対応するtrnrks_service定義コマンドが存在しません。該当するdbqdef定義コマンドを無効にします。

必要であれば，dbqdef定義コマンドの-dオプション，またはtrnrks_service定義コマンドの-dオプションを見直し，TP1/EEを再起動してください。

0048

cc....cc（dbqdef定義コマンドの-ｌオプションの指定値）が，データ連携支援制御情報ファイルのPJUPITVL指定値×UAPMXCT指定値より小さいです。該当するdbqdef定義コマンドを無効にします。

dbqdef定義コマンドの-ｌオプションの指定値を大きくするか，データ連携支援制御情報ファイルのPJUPITVL指定値，UAPMXCT指定値を小さくして再起動してください。

dbqdef定義コマンドの-ｌオプションの指定値を大きくする場合は，再起動前にeedbqtblhコマンドでDBキューを再作成してください。

KFSB45605-W

ＤＢキュー機能に関連するライブラリ設定と定義設定が矛盾しています。理由コード＝aa....aa

The library settings and definition settings related to the DB queue functions conflict. reason code = aa....aa　　（E）（3）（SUP）

DBキュー機能に関連するライブラリの設定と定義の指定とが矛盾しています。

aa....aa：理由コード

0001：ライブラリの設定ではDBキュー共通ライブラリをリンケージしていますが，定義ではDBキュー機能およびオンラインバッチ機能を使用しないと指定しています。

0002：ライブラリの設定ではDBキュー共通ライブラリをリンケージしていませんが，定義ではDBキュー機能およびオンラインバッチ機能を使用すると指定しています。

0003：ライブラリの設定ではDBキュー共通ライブラリをリンケージしていませんが，定義ではDBキュー機能を使用すると指定しています。

0004：ライブラリの設定ではDBキュー共通ライブラリをリンケージしていませんが，定義ではオンラインバッチ機能を使用すると指定しています。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕必要に応じて，DBキュー機能に関連するライブラリの設定と定義の指定を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB45606-W

ＤＢキューサービスを永久閉塞します。ＤＢキューサービス名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

A DB queue service will now be permanently blocked. DB queue service name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

DBキューサービスを永久閉塞します。

aa....aa：永久閉塞したDBキューサービス名

bb....bb：理由コード

0001：指定されたDBキューサービスがTP1/EEで定義されていません。

0002：指定されたDBキューサービスにエントリポインタが登録されていません。

0003：指定されたDBキューサービスがユーザサービス関連定義のdbq_serviceオペランドに指定されていません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コードに示した原因を取り除き，TP1/EEを再起動してください。

〔対策〕必要に応じて，TP1/EEサービス定義を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB45607-W

ＤＢキューの構成チェックで暗黙的ロールバックが発生しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

Implicit rollback has occurred during a configuration check of the DB queue. DB queue name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

DBキューの構成チェックで暗黙的ロールバックが発生しました。DBキューの構成チェックをリトライします。

aa....aa：暗黙的ロールバックが発生したDBキュー名

bb....bb：理由コード

SQL実行時のSQLCODEです。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕SQLCODEを基にマニュアル「HiRDB SQLリファレンス」を参照して，原因を取り除いてください。

KFSB45608-W

ポーリング機能で暗黙的ロールバックが発生しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

Implicit rollback has occurred in the polling function. DB queue name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

ポーリング機能で暗黙的ロールバックが発生しました。

aa....aa：暗黙的ロールバックが発生したDBキュー名

bb....bb：理由コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕SQLCODEを基にマニュアル「HiRDB SQLリファレンス」を参照して，原因を取り除いてください。

KFSB45609-W

ＤＢキューの構成チェックで，ＲＭに接続できませんでした。ＤＢキューの構成チェックをリトライします。ＤＢキュー名＝aa....aa

A connection to a resource manager could not be established during a configuration check of the DB queue. The check of the DB queue configuration will now be retried. DB queue name = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

DBキューの構成チェックで，リソースマネジャに接続できませんでした。DBキューの構成チェックをリトライします。

aa....aa：構成チェックをできなかったDBキュー名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照してください。

KFSB45610-W

オンラインバッチサービスを閉塞します。オンラインバッチサービス名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

An online batch service will now be blocked. online batch service name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

オンラインバッチサービスを閉塞します。

aa....aa：閉塞したオンラインバッチサービス名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策し，TP1/EEを再起動してください。

理由コード

意味

0001

指定されたオンラインバッチサービスがTP1/EEで定義されていません。

0002

指定されたオンラインバッチにエントリポインタが登録されていません。

0003

指定されたオンラインバッチサービスがユーザサービス関連定義のdbq_obs_serviceオペランドに指定されていません。

〔対策〕必要に応じて，TP1/EEサービス定義を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB45611-W

読出し元サーバがＴＰ１／ＥＥ以外のため自サーバ読出しにできません。ＤＢキュー名＝aa....aa，ＩＰアドレス＝bb....bb，ポート番号＝cc....cc，詳細コード１＝dd....dd，詳細コード２＝ee....ee

The local server cannot be specified as a read-destination server because the read-source server is not TP1/EE. DB queue name = aa....aa, IP address = bb....bb, port number = cc....cc, detail code 1 = dd....dd, detail code 2 = ee....ee　　（E+P+L）（3）（SUP）

DBキューからメッセージを読み出すサーバがTP1/EE以外のため，自サーバ読み出しに変更できません。

aa....aa：DBキュー名

bb....bb：DBキュー読み出しサーバのIPアドレス

cc....cc：DBキュー読み出しサーバのポート番号

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕必要に応じて，DBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドの指定値，および，Cosminexus Reliable MessagingなどのDBキュー読み出しサーバでの定義を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB45612-W

読出し先サーバがありません。ＤＢキュー名＝aa....aa

No read-destination server exists. DB queue name = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

DBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドの-oオプションにmyを指定したDBキューからメッセージを読み出すサーバがありません。

aa....aa：DBキュー名

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージを読み出すサーバの動作状況を確認してください。

KFSB45613-W

ＤＢキューの構成チェックでロックによるデータアクセスの障害が発生しました。ＤＢＭＳメッセージ＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb，ＳＱＬＣＯＤＥ＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

Data access failed due to locking during a DB queue configuration check. DBMS message = aa....aa, DB queue name = bb....bb, SQLCODE = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

DBキューの構成チェックで，ロックによるデータアクセスの障害が発生しました。DBキューの構成チェックをリトライします。

aa....aa：DBMSのエラーメッセージ

bb....bb：DBキュー名

cc....cc：SQL実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DBMSのエラーメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB45614-E

ＤＢキューは通番初期化機能に対応していません。トランザクションブランチをロールバックします。ＤＢキュー名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，サービス名＝cc....cc，基盤種別＝dd....dd，システム種別＝ee....ee

DB queue does not support number initialization functionality. The transaction branch will now be rolled back. DB queue name = aa....aa, reason code = bbbb, service name = cc....cc, read basis type = dd....dd, system type = ee....ee　　（E+P+L）（3）（SUP）

同期点取得中（UAPリターン後の，ee_trn_chained_commit関数またはCBLEETRN('C-COMMIT')の発行中）に該当するDBキューが通番初期化機能に対応していないことを検知しました。トランザクションをロールバックします。

aa....aa：DBキュー名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：サービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

dd....dd：メッセージを読み出しているシステムの基盤種別

TP1EE：TP1/EE

CosmiRM：uCosminexus Reliable Messaging

読み出し先サーバがない場合は，*を表示します。

ee....ee：メッセージを読み出しているシステムのシステム種別

dd....ddのシステムの基盤種別によって次の内容を表示します。

TP1EE：ノード識別子

CosmiRM：システム名（RMSystemName指定値）

読み出し先サーバがない場合は，*を表示します。

(Ｓ)通番初期化を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

読み出し先サーバのTP1/EEまたはDBキューを作成したTP1/EEがバージョン07-80より前のTP1/EEです。

TP1/EEを停止し，DBキュー表作成コマンドで通番初期化属性を与えて（eedbqtblhコマンドで-aを指定），DBキュー表を再作成してください。

0002

読み出しサーバの基盤種別がCosmiRMです。

0003

DBキューに通番初期化属性が与えられていません。

KFSB45615-W

ＤＢキューのデータ連携支援引継ぎ情報を削除できませんでした。ＤＢキュー名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb

An attempt to delete the handoff information regarding data linkage support for a DB queue has failed. DB queue name = aa....aa, service name = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

DBキューのデータ連携支援引継ぎ情報を削除できませんでした。

aa....aa：DBキュー名

bb....bb：サービス名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)この後に同じデータ連携支援IDでデータ連携支援を実行する場合は，対策は不要です。

同じデータ連携支援IDでデータ連携支援を実行せずに，データ連携支援IDを変更，またはデータ連携支援実行環境を削除する場合は，eedbqrkscghを実行してDBキューのデータ連携支援引継ぎ情報を削除してください。

〔対策〕なし

KFSB45616-W

ＤＢキューの空きが不足しました。メッセージの書き込みをリトライします。ＤＢキュー名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb

There is not enough free area to the DB queue. The writing process will be retried. DB queue name = aa....aa, service name = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

DBキューの空きが不足しました。dbq_rks_retry_intervalに指定した間隔でメッセージの書き込みをリトライします。dbq_rks_retry_intervalを指定していない場合はデフォルト値でリトライします。

aa....aa：DBキュー名

bb....bb：サービス名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DBキューからメッセージを読み出すTP1/EEの状態およびDBキューの状態を確認してください。DBキューの状態はeedbqlsコマンドで確認してください。

メッセージを読み出すTP1/EEが停止している場合は，TP1/EEを開始してください。

DBキューの状態が読み出し停止状態の場合は，DBキューからメッセージを読み出すTP1/EEでeedbqrstコマンドを実行して読み出しを開始してください。

KFSB45620-E

ＳＱＬ実行においてエラーが発生しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，エラーコード＝cc....cc，ＳＱＬＣＯＤＥ＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee

An error has occurred during SQL execution. DB queue name = aa....aa, service name = bb....bb, error code = cc....cc, SQLCODE = dd....dd, detail code = ee....ee　　（E+P+L）（3）（SUP）

SQL実行時に障害が発生しました。

aa....aa：障害が発生したDBキュー名

bb....bb：障害が発生したサービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

cc....cc：SQL実行時のエラーコード

障害の発生したSQLがGET CONNECTION HANDLE以外の場合は，*を表示します。

dd....dd：SQL実行時のSQLCODE

障害の発生したSQLがGET CONNECTION HANDLEの場合は，*を表示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラーコード，またはSQLCODEを基にマニュアル「HiRDB SQLリファレンス」を参照し原因を取り除いてください。

KFSB45621-E

ＤＢキューに書ける最大メッセージ数を超えました。ＤＢキュー名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb

The maximum number of messages that can be written to a DB queue has been exceeded. DB queue name = aa....aa, service name = bb....bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

DBキューに書ける最大メッセージ数を超えました。

aa....aa：該当するDBキュー名

bb....bb：該当するサービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

(Ｓ)メッセージを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージを読み出すシステムの動作状況を確認してください。

KFSB45622-W

トランザクション処理でオーバフローを検知しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，ＤＢキューサービス名＝bb....bb，サイズ＝cc....cc

An overflow was detected during transaction processing. DB queue name = aa....aa, DB queue service name = bb....bb, size = cc....cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

トランザクション処理でサービス関数インタフェース作成時に受け付けたメッセージが，メッセージ引き渡しエリアサイズを超えています。メッセージ引き渡しエリアサイズを超えた分のメッセージを切り捨てます。

aa....aa：該当するDBキュー名

bb....bb：該当するDBキューサービス名

cc....cc：不足しているサイズ（単位：バイト）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_message_sizeオペランドの指定値を見直してください。

KFSB45623-E

ＲＭを利用しない状態でトランザクションが実行されました。ＤＢキュー名＝aa....aa，ＤＢキューサービス名＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

A transaction was executed without a resource manager being used. DB queue name = aa....aa, DB queue service name = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（3）（SUP）

リソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが実行されました。メッセージを読み出せません。

aa....aa：該当するDBキュー名

bb....bb：該当するDBキューサービス名

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)メッセージの読み出しを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照してください。

KFSB45624-E

バッファの確保に失敗しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，理由コード＝cccc，対象領域コード＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee

An attempt to allocate buffers has failed. DB queue name = aa....aa, service name = bb....bb, reason code = cccc, target area code = dd....dd, detail code = ee....ee　　（E+P+L）（3）（SUP）

メッセージの読み出しスキップ，メッセージの書き込み，またはメッセージの参照読み出しでバッファの確保に失敗しました。

aa....aa：該当するDBキュー名

DBキューグループ指定でee_dbq_msgput関数，またはCBLEEDBQ('MSGPUT ')を実行時に，対象領域コードがQWBF，またはQALISTでこのメッセージが出力された場合は，DBキュー名ではなく，DBキューグループ名を出力します。DBキューグループ名の先頭には*を付けて出力します。

bb....bb：バッファ確保要求元トランザクションのサービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：対象領域コード

QWBF：メッセージを格納するバッファ

QALIST：メッセージを格納するバッファを管理するワークセグメント

RKSBF：メッセージを格納するワークセグメント

QTSF：交替用メッセージ表書き込み機能用引き継ぎ情報を管理するワークセグメント

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)メッセージの読み出しスキップ，メッセージの書き込み，またはメッセージの参照読み出しを中止します。

データ連携支援の場合は，データ連携支援を強制停止します。

交替用メッセージ表書き込み機能の場合は，リトライロールバックしないでメッセージの読み出し，またはメッセージの書き込みを中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

対象領域コードで示すバッファ数が不足しました。

メモリ関連定義のdbq_use_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0011

対象領域コードのワークセグメントが不足しました。

メモリ関連定義max_mem_sizeオペランドおよびsystem_work_sizeの設定値を見直して，再実行してください。

9000

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB45625-E

送信バッファの確保に失敗しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，対象領域コード＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An attempt to allocate transmission buffers has failed. DB queue name = aa....aa, reason code = bbbb, target area code = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

DBキュー処理でバッファの確保に失敗しました。

aa....aa：バッファの確保に失敗したDBキュー名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：対象領域コード

QOBF：送信バッファ

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)イベント送信を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0002

対象領域コードで示すバッファ数が不足しました。

メモリ関連定義のdbq_send_message_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

9000

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB45626-W

当該ＤＢキューはメッセージの書き込みが抑止されている為、メッセージを書き込めません。ＤＢキュー名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd

Messages cannot be written to this DB queue because message writing to the DB queue has been suppressed. DB queue name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

DBキュー処理でメッセージの書き込みに失敗しました。

aa....aa：DBキュー名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)メッセージの書き込みを中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

メッセージの書き込み抑止を検知しました。

必要に応じて書き込み抑止を解除してください。

KFSB45627-E

ＳＱＬ実行においてエラーが発生しました。ＤＢＭＳメッセージ＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb，サービス名＝cc....cc，ＳＱＬＣＯＤＥ＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee

An error occurred for SQL execution. DBMS message = aa....aa, DB queue name = bb....bb, service name = cc....cc, SQLCODE = dd....dd, detail code = ee....ee　　（E+P+L）（3）（SUP）

SQL実行時のDBMSのエラーメッセージを出力します。

aa....aa：DBMSのエラーメッセージ

bb....bb：DBキュー名

cc....cc：サービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

dd....dd：SQL実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DBMSのエラーメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB45628-E

ＤＢキューの通番初期化が失敗しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd

Number initialization failed. DB queue name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

DBキュー処理で通番初期化に失敗しました。

aa....aa：DBキュー名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)通番の初期化を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

メッセージの書き込み抑止中となっていません。

必要に応じて書き込み抑止コマンド（eedbqwtprコマンド）で書き込みを抑止してください。

KFSB45629-W

ＤＢキューの通番初期化を検知しました。トランザクションブランチをロールバックします。ＤＢキュー名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb

Number initialization detected. The transaction branch will now be rolled back. DB queue name = aa....aa, service name = bb....bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

同期点取得中（UAPリターン後の，ee_trn_chained_commit関数またはCBLEETRN('C-COMMIT')の発行中）にDBキューの通番初期化を検知しました。メッセージを読み出すトランザクション，またはメッセージをスキップするトランザクションをロールバックします。

aa....aa：DBキュー名

bb....bb：サービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB45630-E

ＳＱＬ実行においてエラーが発生しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，ロット名＝bb....bb，サービス名＝cc....cc，エラーコード＝dd....dd，ＳＱＬＣＯＤＥ＝ee....ee，詳細コード＝ff....ff

An error has occurred during SQL execution. DB queue name = aa....aa, lot name = bb....bb, service name = cc....cc, error code = dd....dd, SQLCODE = ee....ee, detail code = ff....ff　　（E+P+L）（3）（SUP）

SQL実行時に障害が発生しました。

aa....aa：障害が発生したDBキュー名

bb....bb：障害が発生したロット名

cc....cc：障害が発生したサービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

dd....dd：SQL実行時のエラーコード

障害の発生したSQLがGET CONNECTION HANDLE以外の場合は，*を表示します。

ee....ee：SQL実行時のSQLCODE

障害の発生したSQLがGET CONNECTION HANDLEの場合は，*を表示します。

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラーコード，またはSQLCODEを基にマニュアル「HiRDB SQLリファレンス」を参照し原因を取り除いてください。

KFSB45631-W

トランザクション処理で入力したデータの先頭に指定したデータ長と，実際に入力したデータ長が一致しません。ＤＢキュー名＝aa....aa，ロット名＝bb....bb，オンラインバッチサービス名＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

The data length specified at the beginning of the data entered during transaction processing does not match the length of the data actually entered. DB queue name = aa....aa, lot name = bb....bb, online batch service name = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（4）（SUP）

トランザクション処理で入力したデータの先頭に指定したデータ長と，実際に入力したデータ長が一致しません。データの先頭に指定したデータ長と，実際に入力したデータ長とを比較し，短い方の長さでメッセージを引き渡します。

aa....aa：該当するDBキュー名

bb....bb：該当するロット名

cc....cc：該当するオンラインバッチサービス名

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DBキューに登録したデータを見直してください。

KFSB45632-W

トランザクション処理でオーバフローを検知しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，ロット名＝bb....bb，オンラインバッチサービス名＝cc....cc，サイズ＝dd....dd

An overflow was detected during transaction processing. DB queue name = aa....aa, lot name = bb....bb, online batch service name = cc....cc, size = dd....dd　　（E+P+L）（4）（SUP）

トランザクション処理でサービス関数インタフェース作成時に受け付けたメッセージが，メッセージ引き渡しエリアサイズを超えています。メッセージ引き渡しエリアサイズを超えた分のメッセージを切り捨てます。

aa....aa：該当するDBキュー名

bb....bb：該当するロット名

cc....cc：該当するオンラインバッチサービス名

dd....dd：不足しているサイズ（単位：バイト）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_message_sizeオペランドの指定値を見直してください。

KFSB45633-E

ＲＭを利用しない状態でトランザクションが実行されました。ＤＢキュー名＝aa....aa，ロット名＝bb....bb，オンラインバッチサービス名＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

A transaction was executed without a resource manager being used. DB queue name = aa....aa, lot name = bb....bb, online batch service name = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

リソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが実行されました。

aa....aa：該当するDBキュー名

bb....bb：該当するロット名

cc....cc：該当するオンラインバッチサービス名

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)メッセージの読み出しを停止します。または，コマンド，APIの処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照してください。

KFSB45634-E

バッファの確保に失敗しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，ロット名＝bb....bb，サービス名＝cc....cc，理由コード＝dddd，対象領域コード＝ee....ee，詳細コード＝ff....ff

An attempt to allocate buffers has failed. DB queue name = aa....aa, lot name = bb....bb, service name = cc....cc, reason code = dddd, target area code = ee....ee, detail code = ff....ff　　（E+P+L）（3）（SUP）

オンラインバッチ処理の制御に使用するバッファの確保に失敗しました。

aa....aa：該当するDBキュー名

bb....bb：該当するロット名

cc....cc：バッファの確保要求元トランザクションのサービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

dddd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：対象領域コード

CONT：引き継ぎ情報の更新処理の管理に使用するワークセグメント

END：オンラインバッチ終了／中断処理の管理に使用するワークセグメント

RESTART：オンラインバッチ再開始処理の管理に使用するワークセグメント

SKIP：メッセージ読み出しスキップ処理の管理に使用するワークセグメント

START：オンラインバッチ開始処理の管理に使用するワークセグメント

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)メッセージの読み出しスキップ，メッセージの書き込み，または引き継ぎ情報の更新を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0011

対象領域コードのワークセグメントが不足しました。

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

9000

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB45635-E

トランザクション処理で入力したデータのフォーマットが不正です。ＤＢキュー名＝aa....aa，ロット名＝bb....bb，オンラインバッチサービス名＝cc....cc，理由コード＝dddd

The format of data entered during transaction processing is invalid. DB queue name = aa....aa, lot name = bb....bb, online batch service name = cc....cc, reason code = dddd　　（E+P+L）（3）（SUP）

トランザクション処理で入力したデータのフォーマットが不正です。

aa....aa：該当するDBキュー名

bb....bb：該当するロット名

cc....cc：該当するオンラインバッチサービス名

dddd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)メッセージの読み出しを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

データの先頭にデータ長が指定されていません。

DBキューに登録したデータを見直してください。

0002

データの先頭にデータ長だけが指定され，メッセージがありません。

KFSB45636-E

ＳＱＬ実行においてエラーが発生しました。ＤＢＭＳメッセージ＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb，ロット名＝cc....cc，サービス名＝dd....dd，ＳＱＬＣＯＤＥ＝ee....ee，詳細コード＝ff....ff

An error occurred for SQL execution. DBMS message = aa....aa, DB queue name = bb....bb, lot name = cc....cc, service name = dd....dd, SQLCODE = ee....ee, detail code = ff....ff　　（E+P+L）（3）（SUP）

SQL実行時のDBMSのエラーメッセージを出力します。

aa....aa：DBMSのエラーメッセージ

bb....bb：DBキュー名

cc....cc：ロット名

dd....dd：サービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

ee....ee：SQL実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DBMSのエラーメッセージを参照し，原因を取り除いてください。

KFSB45637-E

ＳＱＬ実行においてエラーが発生しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，エラーコード＝cc....cc，ＳＱＬＣＯＤＥ＝dd....dd，テーブル名＝ee....ee，アクセス種別＝ff....ff，理由コード＝gggg，出力回数＝hh....hh，詳細コード＝ii....ii

An error has occurred during SQL execution. DB queue name = aa....aa, service name = bb....bb, error code = cc....cc, SQLCODE = dd....dd, table name = ee....ee, access type = ff....ff, reason code = gggg, output count = hh....hh, detail code = ii....ii　　（E+P+L）（3）（SUP）

SQL実行でエラーが発生しました。

aa....aa：DBキュー名

bb....bb：サービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

cc....cc：SQL実行時のエラーコード

エラーの発生したSQLがGET CONNECTION HANDLEの場合，*を表示します。

dd....dd：SQL実行時のSQLCODE

エラーの発生したSQLがGET CONNECTION HANDLEの場合，*を表示します。

ee....ee：SQL実行時の対象テーブル名

DBキュー名＋”MG”：通常用メッセージ表

DBキュー名＋”AM”：交替用メッセージ表

ff....ff：SQL実行時のアクセス種別

read：AP間通信のメッセージ読み出し処理，またはメッセージの読み込みもしくは読み出し関数の処理でエラーが発生

write：メッセージの書き込み関数実行後の同期点処理（UAPリターン，CBLEETRN('C-COMMIT')実行，ee_trn_chained_commit関数実行）でエラーが発生

gggg：理由コード

0001：SQL実行エラー

0002：SQL実行エラー（リトライロールバック要）

0003：SQL実行エラー（通常のメッセージ表でエラー）

0004：SQL実行エラー（交替用メッセージ表でエラー）

0005：SQL実行エラー（交替用メッセージ表に切り替え済みでエラー）

0006：SQL実行エラー（リトライロールバック失敗）

hh....hh：出力回数

同一トランザクション内での同一DBキューに対するこのメッセージの出力回数です。

ii....ii：詳細コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕同一DBキュー名で出力回数の値に応じて，次の表に従って対策してください。

出力回数が1の場合

アクセス種別

理由コード

意味

対策

write

0001

通常のメッセージ表への書き込みに失敗しました。

テーブル名，エラーコード，SQLCODEを基にHiRDBマニュアルを参照し，原因を取り除いてください。

このメッセージ出力後にKFSB85654-Iが出力されている場合は原因を取り除いたあとにeedbqaltputコマンドを実行してください。

0002

0005

交替用メッセージ表への書き込みに失敗しました。

通常のメッセージ表および交替用メッセージ表について，テーブル名，エラーコード，SQLCODEを基にHiRDBマニュアルを参照し原因を取り除いてください。

また，原因を取り除いたあとにeedbqaltputコマンドを実行してください。

read

0002

通常のメッセージ表または交替用メッセージ表からの読み出しに失敗しました。

テーブル名，エラーコード，SQLCODEを基にHiRDBマニュアルを参照し，原因を取り除いてください。

0003

通常のメッセージ表からの読み出しに失敗しました。

0004

交替用メッセージ表からの読み出しに失敗しました。

出力回数が2（出力回数が1のメッセージと組み合わせ）の場合

アクセス種別

理由コード

意味

対策

出力回数が１

出力回数が２

write

0001

0001

通常のメッセージ表および交替用メッセージ表への書き込みに失敗しました。

通常のメッセージ表および交替用メッセージ表について，テーブル名，エラーコード，SQLCODEを基にHiRDBマニュアルを参照し原因を取り除いてください。

0002

0001

0002

0006

通常のメッセージ表への書き込みに失敗し，リトライロールバックを実施しましたが，リトライロールバックできませんでした。TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

対策なし。

read

0001

0001

通常のメッセージ表および交替用メッセージ表からの読み出しに失敗しました。

通常のメッセージ表および交替用メッセージ表について，テーブル名，エラーコード，SQLCODEを基にHiRDBマニュアルを参照し原因を取り除いてください。

0002

0001

0002

0006

通常のメッセージ表または交替用メッセージ表からの読み出しに失敗し，リトライロールバックを実施しましたが，リトライロールバックできませんでした。TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

対策なし。

KFSB45638-W

ＳＱＬ実行においてエラーが発生しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，エラーコード＝cc....cc，ＳＱＬＣＯＤＥ＝dd....dd，テーブル名＝ee....ee，詳細コード＝ff....ff

An error has occurred during SQL execution. DB queue name = aa....aa, service name = bb....bb, error code = cc....cc, SQLCODE = dd....dd, table name = ee....ee, detail code = ff....ff　　（E+P+L）（4）（SUP）

メッセージ読み出しのSQL実行でエラーが発生しました。

このメッセージはAPIを要求した順に出力します。

aa....aa：DBキュー名

bb....bb：サービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

cc....cc：SQL実行時のエラーコード

エラーの発生したSQLがGET CONNECTION HANDLEの場合，*を表示します。

dd....dd：SQL実行時のSQLCODE

エラーの発生したSQLがGET CONNECTION HANDLEの場合，*を表示します。

ee....ee：SQL実行時のテーブル名

DBキュー名＋”MG”：通常用メッセージ表

DBキュー名＋”AM”：交替用メッセージ表

ff....ff：詳細コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)読み出すメッセージ表を切り替えて処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕テーブル名，エラーコード，SQLCODEを基にHiRDBマニュアルを参照し原因を取り除いてください。

KFSB45640-W

イベント送信処理に失敗しました。サービスグループ名＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb，理由コード１＝cc....cc，理由コード２＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee

An attempt to send an event has failed. service group name = aa....aa, DB queue name = bb....bb, reason code 1 = cc....cc, reason code 2 = dd....dd, detail code = ee....ee　　（E+P+L）（4）（SUP）

イベント送信処理に失敗しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するDBキュー名

cc....cc：理由コード1

0001：RPCサービス要求の送信処理で障害が発生しました。

0002：TCP/IP通信の送信処理で障害が発生しました。

dd....dd：理由コード2

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)イベント送信を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード2

意味

対策

-305

コネクションの取得に失敗しました。

相手システムの状態を確認したあと，再実行してください。

-306

ネットワークに障害が発生しました。

相手システムの状態を確認したあと，再実行してください。

-310

サービスグループが定義されていません。

サービスグループ名の定義を見直して再実行してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB45641-W

イベント受信処理に失敗しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cccc

An attempt to receive an event has failed. DB queue name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cccc　　（E+P+L）（4）（SUP）

DBキューでイベント受信処理に失敗しました。

aa....aa：DBキュー名

DBキュー名を表示できない場合は，*を表示します。

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

ライブラリのリンケージ方法を見直して，再実行してください。

0002

プロセス関連定義のdbq_useオペランドがDBキューを使用しない指定（Nを指定）になっています。

プロセス関連定義のdbq_useオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0003

自システムの読み出しDBキュー以外のDBキューに対してイベントを受信しました。

eedbqchgrコマンドを実行したかどうかを確認してください。実行していない場合は，次に示す定義の指定値を見直して，再実行してください。

イベントを受信したTP1/EEのDBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンド

イベント送信元のシステムの定義

TP1/EEの場合：DBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンド，dbqprcdef定義コマンド，およびサービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンド

Cosminexus Reliable MessagingなどのTP1/EE以外の場合：その製品の定義

0004

DBキュー機能関連定義のdbqdef定義コマンドで指定していないDBキューに対するイベントを受信しました。

次に示す定義の指定値を見直して，再実行してください。

イベントを受信したTP1/EEのDBキュー機能関連定義のdbqdef定義コマンド

イベント送信元のシステムの定義

TP1/EEの場合：DBキュー機能関連定義のdbqdef定義コマンド，dbqgrpdef定義コマンド，dbqprcdef定義コマンド，およびサービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンド

Cosminexus Reliable MessagingなどのTP1/EE以外の場合：その製品の定義

0005

サポートしていないバージョンのイベントを受信しました。

イベント送信元のシステムのバージョンを確認したあと，再実行してください。

9999

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB45642-W

イベント送信処理に失敗しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，ＤＢキュー名＝cc....cc，理由コード＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee

An attempt to send an event has failed. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, DB queue name = cc....cc, reason code = dd....dd, detail code = ee....ee　　（E+P+L）（4）（SUP）

イベント送信処理に失敗しました。

aa....aa：イベント送信先であるDBキュー読み出しサーバのIPアドレス

bb....bb：イベント送信先であるDBキュー読み出しサーバのポート番号

cc....cc：DBキュー名

dd....dd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)イベント送信を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

-305

コネクションの取得に失敗しました。

相手システムの状態を確認したあと，再実行してください。

-306

ネットワークに障害が発生しました。

相手システムの状態を確認したあと，再実行してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB45643-W

イベント送信処理に失敗しました。プロセス識別子＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb，理由コード＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An attempt to send an event has failed. process ID = aa....aa, DB queue name = bb....bb, reason code = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（4）（SUP）

イベント送信処理に失敗しました。

aa....aa：イベント送信先であるDBキュー読み出しサーバのプロセス識別子

bb....bb：DBキュー名

cc....cc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)イベント送信を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

-305

コネクションの取得に失敗しました。

相手システムの状態を確認したあと，再実行してください。

-306

ネットワークに障害が発生しました。

相手システムの状態を確認したあと，再実行してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB45660-W

ＤＢキューコマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cccc

Execution of a DB queue command has failed. command name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cccc　　（E+P+L）（4）（SUP）

DBキューコマンドが失敗しました。

aa....aa：失敗したコマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

理由コードが9999のときだけ有効な値になります。理由コードが9999以外のときは，****を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コードに示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕TP1/EEプロセスのメッセージログファイルを参照し原因を検証してください。また，ccccが有効な値のときは保守員に連絡してください。

理由コード

意味

対策

0001

DBキュー機能は使用できません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

0002

リソースマネジャへのアクセスが失敗しました。

直前に出力されている次のメッセージを基に原因を取り除いてください。

KFSB45620-Eメッセージ

KFSB45627-Eメッセージ

KFSB45630-Eメッセージ

KFSB45636-Eメッセージ

KFSB55670-Eメッセージ

KFSB55671-Eメッセージ

KFSB55672-Eメッセージ

0003

要求されたDBキューは存在しません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

0004

要求されたDBキューは使用できないか，または読み出し停止中です。

TP1/EEプロセスのメッセージログファイルを参照し使用できなくなった原因を検証してください。または運用コマンドで読み出しを再開始してください。

0005

要求されたDBキューはリソースマネジャに接続されていません。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを基に原因を調査し，コマンドを再実行してください。

0006

要求されたDBキューサービスは存在しません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

0007

要求されたDBキューのタイプが相手読み出しの場合，該当するコマンドは実行できません。

指定するDBキュー名のタイプを確認してください。

0008

要求のあったDBキューとDBキューサービスが属するグループとは接続，接続解除対象ではありません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

0009

要求のあったDBキューは別のDBキューサービスと接続しているため，接続できません。または，要求のあったDBキューとDBキューサービスとは接続解除の対象ではありません。

現在の接続状態をDBキュー情報の照会コマンドで確認したあと，コマンドを再実行してください。

0010

コマンド実行のタイミングが不正です。

コマンドを実行できる状態かどうか確認してください。または，しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。

0011

指定された通番が不正です。

DBキュー情報の照会コマンドで確認してください。

0012

要求されたDBキューサービスは永久閉塞中です。

DBキューサービスの閉塞状態表示コマンドで確認してください。

0013

メモリが不足しています。

直前に出力されているKFSB45624-EメッセージまたはKFSB45634-Eメッセージを基に原因を取り除いてください。

0014

DBキュー名，DBキューサービス名，またはIFA番号が不正です。

TP1/EEサービス定義を見直してください。または，入力コマンドを見直してください。

0015

DBキュー数が，該当するDBキューサービスで使用する最大DBキュー数を超えるため，接続できません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

0016

すべてのDBキューサービスが永久閉塞中のため，閉塞，または閉塞解除できません。

DBキューサービスの閉塞状態表示コマンドで確認してください。

0017

オンラインバッチ機能が使用できません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

0018

要求されたロット名は存在しません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

0019

該当するロットは要求を受け付けられない状態です。

該当するロットの状態でも受け付けられるコマンドを実行してください。

0020

要求されたDBキューグループ名は存在しません。

DBキュー機能関連定義を見直してください。

0021

この要求には読み出し済みにするメッセージはありません。

読み出し通番と書き込み通番を確認してください。

0022

コマンドの実行に必要な定義が指定されていません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

0023

コマンドトランザクションのコミット決着に失敗したため，ロールバック決着しました。

コミット決着に失敗した原因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

0024

コマンドトランザクションがヒューリスティックハザード決着したか，またはヒューリスティックミックス決着しました。

ヒューリスティックハザード決着，またはヒューリスティックミックス決着した原因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

0025

要求されたDBキューはUAP間通信機能を使用するDBキューではありません。

DBキュー情報の照会コマンドでDBキュー種別を確認してください。

0026

コマンドの実行に必要なDBキュー属性が付与されていません。または，DBキューのフォーマットタイプが1ではありません。

eedbqclearコマンドの場合は，通番初期化属性がありません。

eedbqaltputコマンドの場合，交替用メッセージ表書き込み機能を使用する属性がありません。

次の確認をしてください。

DBキュー照会コマンドで必要なDBキュー属性が与えられているか確認してください。

指定したDBキュー名が属するDBキューグループ定義のフォーマットタイプを確認してください。

0080

該当するコマンドの転送処理で，処理の実行後に読み出し先サーバの変更を検知しました。

要求した処理の結果は不定です。

実行結果は，eedbqlsコマンドで確認してください。

0081

該当するコマンドの転送処理で，変更要求対象の読み出し先サーバが存在しません。

DBキュー読み出し先サーバ変更機能を使用して読み出し先サーバを決定するか，該当のDBキューを読み出すTP1/EEプロセスを開始してください。

0082

該当するコマンドの転送処理で，読み出し先サーバがRPC通信を使用したDBキュー機能に対応していません。

メッセージを読み出しているサーバがバージョン07-80以降のTP1/EEであることを確認してください。

0083

該当するコマンドの転送処理で，処理実行後の結果確認でリソースマネジャへのアクセスが失敗しました。

要求した処理の結果は不定です。

理由コード0002の対策で障害要因を取り除いてから，eedbqlsコマンドで実行結果を確認してください。

0084

該当するコマンドの転送処理で，処理実行後の結果確認で変更要求対象の読み出し先サーバが存在しません。

要求した処理の結果は不定です。

理由コード0081の対策で障害要因を取り除いてから，eedbqlsコマンドで実行結果を確認してください。

0085

該当するコマンドの転送処理で，処理実行後の結果確認で読み出し先サーバがRPC通信を使用したDBキュー機能に対応していません。

要求した処理の結果は不定です。

理由コード0082の対策で障害要因を取り除いてから，eedbqlsコマンドで実行結果を確認してください。

0086

該当するコマンドの転送処理が時間切れになりました。

KFSB55626-Eメッセージを基に，要求先のTP1/EEプロセスを特定します。

要求先のTP1/EEプロセスが出力するエラーメッセージを基に障害を取り除いてください。

0087

該当するコマンドの転送処理が失敗しました。

次のメッセージを参考に，障害を取り除いてください。

KFSB40320-E

KFSB40322-E

KFSB40350-E

KFSB40352-E

9999

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB45661-W

ＤＢキューライブラリがリンケージされていません。

The DB queue library has not been linked.　　（E+P+L）（4）（SUP）

DBキュー共通ライブラリがリンケージされていません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)DBキュー機能，またはオンラインバッチ機能を使用する場合は，DBキュー共通ライブラリをリンケージしてください。

〔対策〕なし。

KFSB45662-W

ＤＢキューコマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，XID＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dddd

Execution of a DB queue command has failed. command name = aa....aa, XID = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dddd　　（E+P+L）（4）（SUP）

DBキューコマンドが失敗しました。

aa....aa：失敗したコマンド名

bb....bb：トランザクション識別子

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dddd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

理由コードが9999のときだけ有効な値になります。理由コードが9999以外のときは，****を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コードに示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕TP1/EEプロセスのメッセージログファイルを参照し原因を検証してください。また，ccccが有効な値のときは保守員に連絡してください。

理由コード

意味

対策

0001

コマンドトランザクションの決着に失敗したため，トランザクションの回復を行っています。

トランザクションの回復が完了してから，eedbqlsコマンドで状態を確認してください。

9999

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB45671-W

最初に起動したサーバのＪＩトランザクションの終了を待っています。ノード識別子＝aaaa，ランＩＤ＝bb....bb，決定時刻＝YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssss，共有情報表名＝cc....cc

The system is waiting for the JI transaction of the server started first to end. Node ID = aaaa, Run ID = bb....bb, Decision time = YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssss, JI table name = cc....cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

最初に起動したサーバのJIトランザクションの終了を待っています。

aaaa：最初に起動したサーバのノード識別子

最初に起動したサーバの情報が取得できなかった場合は，****を表示します。

bb....bb：最初に起動したサーバのランID

最初に起動したサーバの情報が取得できなかった場合は，********を表示します。

YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssss：最初に起動したサーバを決定した時刻（最初に起動したサーバのマシン時刻）

YYYY：年（西暦）

MM：月

DD：日

hh：時

mm：分

ss.ssssss：秒（マイクロ秒まで表示）

最初に起動したサーバの情報が取得できなかった場合は，****/**/** **:**:**.******を表示します。

cc....cc：共有情報表名

(Ｓ)最初に起動したサーバのJIトランザクションの終了を待ちます。

(Ｏ)このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕aaaaに表示されるサーバの状態を確認してください。JIトランザクションを実行中の場合は，時間が掛かっている原因を調査してください。プロセスダウンしている場合は，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して対策してください。

KFSB45672-E

ＳＱＬ実行においてエラーが発生しました。ＤＢＭＳメッセージ＝aa....aa，共有情報表名＝bb....bb，ＳＱＬＣＯＤＥ＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred during SQL execution. DBMS message = aa....aa, JI table name = bb....bb, SQLCODE = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

共有情報表へのSQL実行時にSQLエラーが発生しました。

SQL実行時のDBMSのエラーメッセージを出力します。

ただし，障害の発生したSQLがGET CONNECTION HANDLEの場合は，aa....aaには*を，cc....ccにはGET CONNECTION HANDLEのリターンコードを表示します。

aa....aa：DBMSのエラーメッセージ

bb....bb：共有情報表名

cc....cc：SQLCODE

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DBMSのエラーメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB45673-W

共有情報表にアクセスしたトランザクションが決着していません。共有情報表名＝aa....aa，種別＝bb，XID＝cc....cc

The transaction that accessed the JI table is not complete. JI table name = aa....aa, type = bb, XID = cc....cc　　（E+P+L）（3）（SUP）

共有情報表にアクセスしたトランザクションが決着していません。

aa....aa：共有情報表名

bb：トランザクション種別

DQ：JIトランザクションを制御するトランザクション

JI：JIトランザクション

cc....cc：トランザクション識別子

(Ｓ)共有情報表にアクセスしたトランザクションが決着するまで待ちます。トランザクションが決着すると処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リソースマネジャの状態を確認して，トランザクションが決着しない原因を取り除いてください。

KFSB45674-W

オンライン開始モードは再開始，共有情報表の状態は未起動状態で状態が不整合です。共有情報表名＝aa....aa

Statuses do not match because online start mode is currently in restart status and the JI table has not started. JI table name = aa....aa　　（E+P+L）（4）（SUP）

オンライン開始モードは再開始ですが共有情報表の状態は未起動状態です。

aa....aa：共有情報表名

(Ｓ)2番目以降に起動したサーバとしてJIトランザクションを実行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕最初に起動したサーバとしてJIトランザクションを実行したい場合は，共有情報表を使用するすべてのTP1/EEプロセスをeesvstopコマンドで停止してから，eesvstartコマンドを再実行してください。

KFSB45701-E

ＵＯＣでエラーが発生しました。ＵＯＣ種別＝aa....aa，ＯＢＭ名＝bb....bb，理由コード＝cc....cc，ＵＯＣ設定値＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee

An error occurred in a UOC. UOC type = aa....aa, OBM name = bb....bb, reason code = cc....cc, value set in UOC = dd....dd, detail code = ee....ee　　（E+P+L）（2）（SUP）

UOCでエラーが発生しました。

aa....aa：UOC種別

OWNOBED：OBM終了／停止UOC

OWNOBST：OBM開始／再開始UOC

OWNOBTL：OBMトランザクションレベル名判定UOC

bb....bb：OBM名

cc....cc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：UOC設定値

理由コードがUOC_ERRORの場合は，UOCが設定したexitコードを表示します。RETURN_VALUEの場合は，UOCのリターン値を表示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)OBM開始／再開始UOCの場合，OBM開始処理を中止します。

OBM終了／停止UOCの場合，OBMを強制停止します。

OBMトランザクションレベル名判定UOCの場合，OBMを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

RETURN_VALUE

UOCのリターン値dd....ddが不正です。

UOCのリターン値dd....ddがEEOBM_UOC_OK（0），またはEEOBM_UOC_NG（1）になるように，UOCを見直してください。

UOC_ERROR

UOCがUOC設定値（OBM開始コマンドのexitコード）dd....ddでエラーリターンしました。

dd....ddに示すexitコードから，開始／再開始UOC処理でのエラーの原因を調査してください。

UOC_NG

UOCがエラーリターンしました。

UOCがEEOBM_UOC_NG（1）をリターンした原因を調査してください。

KFSB45702-E

ＵＯＣの設定値エラーが発生しました。ＵＯＣ種別＝aa....aa，ＯＢＭ名＝bb....bb，ロット名＝cc....cc，不正メンバ名＝dd....dd，不正設定値＝ee....ee

An incorrect value was set in a UOC. UOC type = aa....aa, OBM name = bb....bb, lot name = cc....cc, name of the member containing the error = dd....dd, incorrect value that is set = ee....ee　　（E+P+L）（2）（SUP）

UOCの設定値エラーが発生しました。

aa....aa：UOC種別

OWNOBED：OBM終了／停止UOC

OWNOBSV：OBMサービス名決定UOC

OWNOBST：OBM開始／再開始UOC

OWNOBTL：OBMトランザクションレベル名判定UOC

bb....bb：OBM名

cc....cc：不正ロット名

不正となった要因にロット名が関係しない場合は，****を表示します。

dd....dd：不正メンバ名

不正メンバ名の詳細を表に示します。

ee....ee：不正設定値

不正設定値の詳細を表に示します。

不正メンバ名

dd....dd

不正メンバの意味

不正設定値

ee....ee

child_lot_num

下位ロットエントリ数

-2147483648〜2147483647

child_lot_top

先頭下位ロットエントリ番号

-2147483648〜2147483647

exit_code

OBM開始コマンドのexitコード

-32768〜30，または41〜32767

header_address

ヘッダデータアドレス

アドレス（16進表示）

header_len

ヘッダデータ長

-2147483648〜2147483647

lot_lv

ロット階層レベル番号

-32768〜32767

lot_name

ロット名

in_lot[]，またはw_lot[]の配列要素番号

service_name_len

サービス名長

-2147483648〜0，または32〜2147483647

start_lot

使用するロット情報

'I'，'W'以外の1文字

tp1ee_area

TP1/EEが使用する領域

-2147483648〜2147483647

trnlevel_name

トランザクションレベル名

UOCで設定した値（最大31文字）

設定されなかった場合は“**”

(Ｓ)OBM開始／再開始UOCの場合，OBM開始処理を中止します。

OBM終了／停止UOCの場合，およびOBMサービス名決定UOCの場合，OBMを強制停止します。

OBMトランザクションレベル名判定UOCの場合，OBMを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次のように対策してください。

不正メンバ名

意味

対策

child_lot_num

「下位ロットエントリ数」の値が不正です。

OBM開始／再開始UOC内で「下位ロットエントリ数」の値を変更していないかを確認してください。

child_lot_top

OBM開始／再開始UOC内で設定した「先頭下位ロットエントリ番号」の値が不正です。

OBM開始／再開始UOC内で設定した「先頭下位ロットエントリ番号」の値を次の観点で確認してください。

誤って先頭下位ロット以外のエントリ番号を指定していないか

1階層ロット構成で0以外の値を指定していないか

exit_code

OBM開始／再開始UOCで設定した「OBM開始コマンドのexitコード」の値が不正です。

OBM開始／再開始UOC内で設定した「exitコード」の値が31〜40の範囲であることを確認してください。

header_address

OBM終了／停止UOCで設定した「ヘッダレコードアドレス」が不正です。

OBM終了／停止UOCで設定した「ヘッダレコードアドレス」を変更していないかを確認してください。

header_len

OBM終了／停止UOCで設定した「ヘッダレコード長」が不正です。

OBM終了／停止UOCで設定した「ヘッダレコード長」を変更していないかを確認してください。

lot_lv

子ロットが連続領域に配置されていません。

OBM開始／再開始UOC内で，同じロットに対する下位ロットが，連続したエントリ番号の領域に配置されているかを確認してください。

また，OBM開始／再開始UOC内で「ロット階層レベル番号」の値を変更していないかを確認してください。

lot_name

「ロット名」の値が不正です。

OBM開始／再開始UOC内で「ロット名」の値を変更していないかを確認してください。

また，OBM開始UOC内でロットの並び替えを行った場合に，ロットの親子関係が変更されていないかを確認してください。

service_name_len

OBMサービス名決定UOCで設定した「サービス名長」が不正です。

OBMサービス名決定UOCで設定した「サービス名長」が1〜31文字の範囲であることを確認してください。

start_lot

OBM開始／再開始UOCで設定した「OBM実行に使用するロット情報」が不正です。

OBM開始／再開始UOC内で設定した「使用するロット情報」の値が，EEOBM_LOTUSE_IN（'I'），またはEEOBM_LOTUSE_W（'W'）であることを確認してください。

tp1ee_area

TP1/EE領域で使用する値の不正です。

OBM開始／再開始UOC内で，ロットの並び替え処理時に，構造体全体を並び替えているか，ロットの親子関係を変更していないかを確認してください。

trnlevel_name

トランザクションレベル名判定UOCで設定した「トランザクションレベル名」が不正です。

トランザクションレベル名判定UOCで設定した「トランザクションレベル名」が1〜31文字の範囲であることを確認してください。

また，queue_trnlevelに設定した値と等しいか確認してください。

KFSB45703-W

バッチデータ表にヘッダレコードが存在しません。ＵＯＣ種別＝aa....aa，ＯＢＭ名＝bb....bb，バッチデータ表名＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

A header record is missing from a batch data table. UOC type = aa....aa, OBM name = bb....bb, batch data table name = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（4）（SUP）

ヘッダレコードを使用する設定になっていますが，バッチデータ表にヘッダレコードが存在しません。

aa....aa：UOC種別

OWNOBED：OBM終了／停止UOC

OWNOBST：OBM開始／再開始UOC

bb....bb：OBM名

cc....cc：バッチデータ表名

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を継続します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/FSPのOBM構成定義のobmdef定義コマンドに指定する，-dオプションのheaderオペランドにNを指定するか，またはバッチデータ表名（cc....cc）に対応するバッチデータ表にヘッダレコードを追加してください。

KFSB45704-E

ＯＢＭサービスで不正電文を受信した為、電文を破棄しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd

An invalid message received by the OBM service was discarded. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

OBMサービスで不正メッセージを受信したため，メッセージを破棄しました。

aa....aa：送信元のIPアドレス

bb....bb：送信元のポート番号

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕送信元IPアドレス，送信元のポート番号を参照して，送信先が誤っていないか確認してください。誤っていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB45705-E

バッチデータ表の構成不正を検知しました。ＯＢＭ名＝aa....aa，バッチデータ表名＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

An error was detected in a batch data table structure. OBM name = aa....aa, batch data table name = bb....bb, reason code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

バッチデータ表の構成不正を検知しました。

aa....aa：OBM名

bb....bb：バッチデータ表名

cc....cc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)OBM開始／再開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策したあとで，TP1/FSPのeeobmstartコマンドを再実行してください。

理由コード

意味

対策

DATA_SIZE

バッチデータ列のサイズが範囲外です。

バッチデータ列のサイズを1〜32000にして，バッチデータ表を作成してください。

DATA_TYPE

バッチデータ列の型がBINARYではありません。

バッチデータ列の型をBINARY型にして，バッチデータ表を作成してください。

INDEX

バッチデータ表に，キー列および一連通番列を定義したINDEXがありません。

キー列および一連通番列を定義したINDEXを作成してください。

KEY_SIZE

キー列のサイズがTP1/FSPのOBM構成定義のlotentry定義コマンドの-kオプションの指定値と不一致です。

キー列のサイズをlotentryコマンドの-kオプションの指定値と同じにして，バッチデータ表を作成してください。

KEY_TYPE

キー列の型がCHARACTER型ではありません。

キー列の型をCHARACTER型にして，バッチデータ表を作成してください。

SEQNUM_TYPE

一連通番列の型がINTEGER型ではありません。

一連通番列の型をINTEGER型にして，バッチデータ表を作成してください。

KFSB45706-E

バッチデータ表の不正を検知しました。ＯＢＭ名＝aa....aa，バッチデータ表名＝bb....bb

An error was detected in a batch data table. OBM name = aa....aa, batch data table name = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

バッチデータの構成チェック後に，バッチデータ表が不正に変更されていることを検知しました。

aa....aa：OBM名

bb....bb：バッチデータ表名

(Ｓ)OBM開始／再開始処理で発生した場合は，KFSB55704-Eメッセージを出力してOBM開始／再開始処理を中止します。OBM終了／停止処理で発生した場合は，OBMを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕バッチデータ表を再作成してください。

KFSB45707-E

ＲＭを利用しない状態でトランザクションが実行されました。ＯＢＭ名＝aa....aa

A transaction was executed without using an RM. OBM name = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

OBM管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが実行されました。

aa....aa：OBM名

(Ｓ)OBMを一時休止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，対策してください。

KFSB45708-W

ロット終了／停止時に処理済み件数の確認ができませんでした。ＯＢＭ名／ロット名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

The number of records processed could not be determined when the lot was terminated or stopped. OBM/lot name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

ロット終了／停止時にOBM管理表の排他が取得できなかったため，バッチデータの処理済み件数を確認できませんでした。

aa....aa：OBM名とロット名

ロットの階層が1階層の場合

OBM名を表示します。

ロットの階層が2階層以上の場合

OBM名のあとにアンダーライン（_）で区切って，2階層目以降のロット名を上位階層から順に表示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)ロット終了／停止処理を続行します。このメッセージが出力された場合は，TP1/FSPのeeobmstartコマンド，およびeeobmstatlsコマンドが出力するバッチデータの処理済み件数が，実際に処理済みとした件数より少ないことがあります。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB45709-W

ＯＢＭ実行結果出力用の領域確保に失敗しました。ＯＢＭ名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

Allocation of the output space for OBM execution results failed. OBM name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

OBM実行結果出力処理で使用する領域確保に失敗しました。

aa....aa：OBM名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)OBM実行結果の出力内容を縮小して処理を続行します。OBM実行結果のうち，ロット情報，および処理した件数は出力されません。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB45710-W

ＯＢＭ実行結果のファイル出力処理で障害が発生しました。ＯＢＭ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred while an OBM execution results file was being output. OBM name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

OBM実行結果の出力処理で障害が発生しました。

aa....aa：OBM名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

FCLOSE

ファイルのクローズに失敗しました。

出力ファイルの障害を取り除いて再起動してください。

考えられる障害の要因を次に示します。

パス（環境変数$DCDIR/spool/dceeinf/obm）が存在しません。

ファイル障害が発生しました。

ディスク障害が発生しました。

設定されたファイルに対するアクセス権が不正です。

リソースが不足しています。

OSの制限（ファイルディスクリプタ，シンボリックリンク数など）を超えています。

NFS障害が発生しました。

FGETS

ファイルの読み込みに失敗しました。

FOPEN

ファイルのオープンに失敗しました。

FWRITE

ファイルの書き込みに失敗しました。

MKDIR

出力ディレクトリの作成に失敗しました。

PATH

出力ファイルのパス長が最大値を超えています。

保守員に連絡してください。

SNPRINTF

内部矛盾が発生しました。

STAT

ファイル情報の取得に失敗しました。

出力ファイルの障害を取り除いて再起動してください。

考えられる障害の要因を次に示します。

パス（環境変数$DCDIR/spool/dceeinf/obm）が存在しません。

ファイル障害が発生しました。

ディスク障害が発生しました。

設定されたファイルに対するアクセス権が不正です。

リソースが不足しています。

OSの制限（ファイルディスクリプタ，シンボリックリンク数など）を超えています。

NFS障害が発生しました。

KFSB45711-E

ＵＯＣ呼び出し処理でエラーが発生しました。ＵＯＣ種別＝aa....aa，ＯＢＭ名＝bb....bb，理由コード＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred during processing to call UOC. UOC type = aa....aa, OBM name = bb....bb, reason code = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

UOC呼び出し処理でエラーが発生しました。

aa....aa：UOC種別

OWNOBST：OBM開始/再開始UOC

OWNOBED：OBM終了/停止UOC

bb....bb：OBM名

cc....cc：理由コード

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)OBM開始/再開始UOCの場合，OBM開始処理を中止します。

OBM終了/停止UOCの場合，OBMを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

MEMORY

UOC制御内でメモリ確保に失敗しました。

OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

TABLE

UOC制御内のヘッダレコード入出力でDBアクセス障害（表構成不正）を検出しました。

このメッセージの前に出力されるKFSB45706-Eメッセージを参照して，エラーの原因を取り除いてください。

SQL

UOC制御内のヘッダレコード入出力でDBアクセス障害（SQLエラー）を検出しました。

このメッセージの前に出力されるKFSB45780-Eメッセージを参照して，エラーの原因を取り除いてください。

LOCK

UOC制御内のヘッダレコード入出力でDBアクセス障害（排他確保失敗）を検出しました。

このメッセージの前に出力されるKFSB45780-Eメッセージを参照して，エラーの原因を取り除いてください。

OTHER

UOC制御内で論理不正を検出しました。

保守員に連絡してください。

KFSB45712-W

eeobmstartコマンドへの応答送信処理に失敗しました。ＯＢＭ名＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc

An attempt to send a reply to a command failed. OBM name = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

TP1/FSPのeeobmstartコマンドへの応答送信処理に失敗しました。

aa....aa：OBM名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージより前に出力されているKFSB55709-Eメッセージを参照して，対策してください。

KFSB45713-W

一時休止状態のＯＢＭがあります。一時休止状態のＯＢＭ数＝aa....aa

OBM are still pausing processed. number of OBM pausing processed = aa....aa　　（E+P+L）（4）（SUP）

一時休止状態のOBMがあります。

aa....aa：一時休止状態のOBMの数

(Ｓ)一時休止状態のOBMがなくなるまで，TP1/FSPのOBM関連定義のobm_suspendmsg_intervalオペランドに指定した間隔でこのメッセージを出力します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して対策してください。

KFSB45780-E

ＳＱＬ実行においてエラーが発生しました。ＤＢＭＳメッセージ＝aa....aa，表名＝bb....bb，ＳＱＬＣＯＤＥ＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred during SQL execution. DBMS message = aa....aa, table name = bb....bb, SQLCODE = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

SQL実行時のDBMSのエラーメッセージを出力します。

aa....aa：DBMSのエラーメッセージ

bb....bb：SQLエラーが発生した表名

OBM表の場合：OBM管理表名

OBM状態管理表の場合：OBM管理表名に加え，STが表示されます。

ロット状態管理表の場合：OBM管理表名に加え，LOが表示されます。

処理済み通番管理表の場合：OBM管理表名に加え，NOが表示されます。

バッチデータ表の場合：バッチデータ表名

OPEN状態管理表の場合：OPEN状態管理表名

BCM管理表の場合：OPEN状態管理表名に加え，BCが表示されます。

cc....cc：SQLCODE

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DBMSのエラーメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB45781-W

ＯＢＭ管理表の行が削除されています。ＯＢＭ管理表名＝aa....aa，処理コード＝bb....bb

Rows in an OBM management table have been deleted. OBM management table name = aa....aa, processing code = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

OBM管理表の行の更新，または削除の前に不当に行が削除されていました。

aa....aa：OBM管理表名

bb....bb：OBM管理表に対する処理を示すコード

DELETE：行削除処理

UPDATE：行更新処理

(Ｓ)bb....bbがUPDATEの場合，削除されていた行を挿入して処理を続行します。

bb....bbがDELETEの場合，処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕TP1/FSPが提供するコマンド以外でOBM管理表を更新していないかを確認してください。

KFSB45782-W

ＯＢＭのトランザクションが決着していません。種別＝aa....aa，XID＝bb....bb

The OBM transaction has not been committed. type = aa....aa, XID = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

OBMのトランザクションが決着していません。トランザクションが決着するまで待ちます。

aa....aa：OBMのトランザクションの種別

CLOSE：OBMクローズトランザクション

END：OBM終了トランザクション

LOTPLN：ロット状態を計画停止に更新するトランザクション

LOTSCD：ロットスケジューラトランザクション

NORMAL：OBMノーマルトランザクション

NORMAL ERR：OBMノーマルトランザクションの障害後処理トランザクション

OPEN：OBMオープントランザクション

SKIP：OBMスキップデータUOCを実行するトランザクション

SKIP ERR：OBMスキップデータUOCを実行するトランザクションの障害後処理トランザクション

START：OBM開始トランザクション

TBLUPD：OBM管理表をオンライン状態に更新するトランザクション

bb....bb：XID

(Ｓ)トランザクションが決着するまで待ちます。決着後に処理を再開します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リソースマネジャの状態を確認して，トランザクションが決着しない原因を取り除いてください。

KFSB45900-W

前回起動時のＨＡモニタ情報ファイルが残っています。詳細コード＝aa....aa

The last HA monitor information file remains. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（4）（NOS）

HAモニタ情報ファイルが残っているため，HAモニタ関連の状態を初期化して，ファイルを削除します。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB45901-W

ＨＡモニタ情報ファイルの読み込みに失敗しました。理由コード＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An error has occurred during input processing of the HA monitor information file. reason code = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（4）

HAモニタ情報ファイルの読み込みに失敗しました。

aa....aa：理由コード

01：HAモニタ情報ファイルのオープンに失敗しました。

02：HAモニタ情報ファイルの読み込みに失敗しました。

03：HAモニタ情報のサイズが違います。

04：HAモニタ情報ファイルの情報取得に失敗しました。

bb....bb：詳細コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB46001-W

共有メモリの確保面数がaa....aa面に到達しました。ＤＢエリア名＝"bb....bb"

The number of allocated shared memory segments exceeded aa....aa. DB area = "bb....bb"　　（E+L）（4）（NOS）

共用メモリセグメントの取得面数が，警告メッセージ出力タイミング1または警告メッセージ出力タイミング2の定義値に到達しました。

aa....aa：これまでに確保した共用メモリ面数

bb....bb：DBエリア名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｐ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB46003-W

ＤＢエリアの拡張限界に到達しています。ＤＢエリア名＝"aa....aa"

A DB area reached the maximum size. DB area = "aa....aa"　　（E+L）（4）（NOS）

共用メモリの確保面数が，該当するDBエリアが管理できる面数を超過したか，OSによる共用メモリ面数の上限に到達したため，これ以上DBエリアを拡張できません。

aa....aa：DBエリア名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)次の原因が考えられます。

TP1/EEのプロセスメモリが不足している。

確保した共用メモリ面数の合計がOSの限界を超えた。

TP1/EEの使用メモリサイズを増やしてから再実行してください。また，XDBサービス定義での共用メモリ1面分の確保サイズを大きくしてから再実行してください。

〔対策〕共用メモリ面数の合計がOSの上限を超えているおそれがあるため，その場合はOSの上限設定を変更する必要があります。また，物理的にメモリが不足している場合はメモリの追加が必要となります。

KFSB46004-W

最大確保共有メモリ面数を超過するためＤＢエリアを拡張できません。ＤＢエリア名＝"aa....aa"

A DB area cannot be expanded because the maximum number of allocated shared memory segments was exceeded. DB area = "aa....aa"　　（E+L）（4）（NOS）

共用メモリの確保面数が，該当するDBエリアの最大確保共用メモリ面数を超過するため，これ以上DBエリアを拡張できません。

aa....aa：DBエリア名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)最大確保共用メモリ面数を増やしてから，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB46005-E

予約されたＤＢエリア名です。ＤＢエリア名＝"aa....aa"

The specified DB area name is reserved. DB area = "aa....aa"　　（E+L）（3）（NOS）

DBエリア名にEDMSTおよびEDDICは指定できません。

aa....aa：DBエリア名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)DBエリア名にEDMST，EDDIC以外の名称を指定してください。

〔対策〕なし。

KFSB46006-E

ＤＢエリア名に指定できない文字が使用されています。ＤＢエリア名＝"aa....aa"

The DB area name is specified incorrectly. DB area = "aa....aa"　　（E+L）（3）（NOS）

DBエリア名に使用できない文字を含んだDBエリアが指定されています。

aa....aa：DBエリア名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)DBエリアの名称規則に従ったDBエリア名を指定してください。

〔対策〕なし。

KFSB46200-W

２重定義がありました。１つ目の定義を有効とし処理を続行します。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，オペランド名＝cc....cc

A definition is repeated. The first definition will be used and processing will continue. file = aa....aa, line = bb....bb, operand = cc....cc　　（E）（4）（NOS）

二重に定義された定義があったため，一つ目の定義を有効とし，二つ目以降の定義は無視します。

aa....aa：二重定義が行われた定義ファイル名

bb....bb：二つ目以降の定義が定義されている行数

cc....cc：二重定義が行われた定義名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕有効となった定義で問題がある場合は，TP1/EEプロセスをいったん停止して再度起動してください。

KFSB47001-E

OpenTP1の関数でエラーが発生しました。論理端末名＝aa....aa，送受信種別＝bbbb，詳細コード1＝cc....cc，詳細コード2＝dddd，リターン値＝ee....ee

An error occurred in an OpenTP1 function. logical terminal name = aa....aa, sending or receiving = bbbb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dddd, return value = ee....ee　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：論理端末名

bbbb：論理端末の送受信種別

SEND：送信用論理端末

RECV：受信用論理端末

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dddd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：関数のリターン値

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示された関数のリターン値に従って対策してください。

リターン値

意味

対策

-502

サービス名称が不正です。

eemcpatmuapで指定したサービスの定義とTP1/FSP(ATM)入力メッセージ編集UOC関数ee_atm_mcp_inの引数で指定したサービスの定義を見直し，誤りがあれば，正しい定義に修正してください。

定義に誤りがない場合は，TP1/FSP(ATM)入力メッセージ編集UOC関数ee_atm_mcp_inの引数で指定したサービス名を見直し，サービス名に誤りがあれば，修正してください。

-503

ee_tim_execapに指定したデータ長が大き過ぎます。

メモリ関連定義のtime_message_sizeオペランド指定値を見直し，対策してください。

-504

PCE，ICB，またはタイマバッファが不足しました。

メモリ関連定義のpce_no オペランド指定値，icb_noオペランド指定値およびtime_message_noオペランド指定値を見直し，対策してください。

-10020

論理端末が閉塞しています。

論理端末の閉塞を解除してください。

-10021

出力メッセージ編集UOCがエラーリターンしました。

UOCのエラー内容を確認して，対策してください。

-10022

出力メッセージ編集UOCが正しい値を設定していません。

直前に出力されているメッセージに従って，対策してください。

-10025

送信障害が発生しました。

直前に出力されているメッセージに従って，対策してください。

-10030

メモリ不足が発生しました。

直前に出力されているメッセージに従って，対策してください。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB47003-E

内部関数でエラーが発生しました。論理端末名＝aa....aa，送受信種別＝bbbb，関数名＝cc....cc，ファイル名＝dd....dd，行番号＝ee....ee，リターン値＝ff....ff

An error occurred in an internal function. logical terminal name = aa....aa, sending or receiving = bbbb, function name = cc....cc, file name = dd....dd, line number = ee....ee, return value = ff....ff　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：論理端末名

bbbb：論理端末の送受信種別

SEND：送信用論理端末

RECV：受信用論理端末

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)MCPトレースファイル，syslog，メッセージログを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB47004-E

タイマ監視の設定ができませんでした。論理端末名＝aa....aa，送受信種別＝bbbb，タイマ要求識別子＝cc....cc，リターン値＝dd....dd

Timer monitoring could not be set. logical terminal name = aa....aa, sending or receiving = bbbb, timer request ID = cc....cc, return value = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：論理端末名

bbbb：論理端末の送受信種別

SEND：送信用論理端末

RECV：受信用論理端末

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：関数のリターン値

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)MCPトレースファイル，syslog，メッセージログを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示された関数のリターン値に従って対策してください。

リターン値

意味

対策

-504

PCE，ICBが不足しました。

メモリ関連定義のpce_no オペランド指定値およびicb_noオペランド指定値を見直し，対策してください。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB47005-E

タイマ監視の取り消しができませんでした。論理端末名＝aa....aa，送受信種別＝bbbb，タイマ要求識別子＝cc....cc，リターン値＝dd....dd

Timer monitoring could not be canceled. logical terminal name = aa....aa, sending or receiving = bbbb, timer request ID = cc....cc, return value = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：論理端末名

bbbb：論理端末の送受信種別

SEND：送信用論理端末

RECV：受信用論理端末

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)MCPトレースファイル，syslog，メッセージログを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB47006-E

システム関数でエラーが発生しました。関数名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb，行番号＝cc....cc，リターン値＝dd....dd，errno＝ee....ee

An error occurred in a system function. function name = aa....aa, file name = bb....bb, line number = cc....cc, return value = dd....dd, errno = ee....ee　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：エラーとなったシステム関数名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：システム関数リターン値

ee....ee：errno

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)MCPトレースファイル，syslog，メッセージログを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示された関数のエラー原因に従って対策してください。

KFSB47007-E

内部関数でエラーが発生しました。関数名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb，行番号＝cc....cc，リターン値＝dd....dd

An error occurred in an internal function. function name = aa....aa, file name = bb....bb, line number = cc....cc, return value = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)MCPトレースファイル，syslog，メッセージログを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示された関数のエラー原因に従って対策してください。

KFSB47008-E

システム関数でエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，関数名＝bb....bb，ファイル名＝cc....cc，行番号＝dd....dd，リターン値＝ee....ee，errno＝ff....ff

An error occurred in a system function. command name = aa....aa, function name = bb....bb, file name = cc....cc, line number = dd....dd, return value = ee....ee, errno = ff....ff　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)MCPトレースファイル，syslog，メッセージログを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示された関数のエラー原因に従って対策してください。

KFSB47010-E

OpenTP1の関数でエラーが発生しました。詳細コード1＝aa....aa，詳細コード2＝bbbb，リターン値＝cc....cc

An error occurred in an OpenTP1 function. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bbbb, return value = cc....cc　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：関数のリターン値

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示された関数のリターン値に従って対策してください。

リターン値

意味

対策

-5002

システムワーク領域の確保に失敗しました。

メモリ関連定義のsystem_work_sizeオペランド指定値を見直し，対策してください。

-5105

初期化処理で，領域の確保に失敗しました。

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランド指定値を見直し，対策してください。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB47011-E

MCP構成定義オブジェクトファイルの情報が不正です。詳細コード1＝aa....aa，詳細コード2＝bbbb

Information in an MCP configuration definition object file is invalid. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bbbb　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCP構成定義オブジェクトファイルが壊れているおそれがあります。

eemcpgenコマンドで，MCP構成定義オブジェクトファイルを再作成後，TP1/EEを再起動してください。TP1/EEを再起動しても，エラーとなる場合は，MCP構成定義オブジェクトファイル，syslog，メッセージログを取得し，保守員に連絡してください。

KFSB47013-E

サービス関数がコールされたときのトランザクション種別が不正です。サービス関数名＝aa....aa，トランザクション種別＝bb

The transaction type was invalid when a service function was called. service function name = aa....aa, transaction type = bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：サービス関数名

bb：トランザクション種別

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義を修正して，再度，実行してください。

KFSB47014-E

サービス関数がコールされたときのパラメタが不正です。サービス関数名＝aa....aa，詳細コード1＝bb....bb，詳細コード2＝cccc，詳細コード3＝dd....dd

A parameter was invalid when a service function was called. service function name = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cccc, detail code 3 = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：サービス関数名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義を修正して，再度，実行してください。

KFSB47015-E

定義情報がありません。サービス関数名＝aa....aa，詳細コード1＝bb....bb，詳細コード2＝cccc

No definition was found. service function name = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cccc　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：サービス関数名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義を修正して，再度，実行してください。

KFSB47101-E

OpenTP1の関数でエラーが発生しました。論理端末名＝aa....aa，コネクションID＝bb....bb，論理パス名＝cc....cc，詳細コード1＝dd....dd，詳細コード2＝eeee，リターン値＝ff....ff

An error occurred in an OpenTP1 function. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb, logical path name = cc....cc, detail code 1 = dd....dd, detail code 2 = eeee, return value = ff....ff　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

cc....cc：論理パス名

dd....dd：保守情報

eeee：保守情報

ff....ff：関数のリターン値

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示された関数のリターン値に従って対策してください。

リターン値

意味

対策

-504

PCE，ICB，またはタイマバッファが不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランド，icb_noオペランド，およびtime_message_noオペランドの指定値を見直してください。

-10030

メモリ不足が発生しました。

直前に出力されているメッセージに従って，対策してください。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB47103-E

内部関数でエラーが発生しました。論理端末名＝aa....aa，コネクションID＝bb....bb，論理パス名＝cc....cc，関数名＝dd....dd，ファイル名＝ee....ee，行番号＝ff....ff，リターン値＝gg....gg

An error occurred in an internal function. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb, logical path name = cc....cc, function name = dd....dd, file name = ee....ee, line number = ff....ff, return value = gg....gg　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

cc....cc：論理パス名

dd....dd：保守情報

ee....ee：保守情報

ff....ff：保守情報

gg....gg：保守情報

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)MCPトレースファイル，syslog，およびメッセージログファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB47104-E

タイマ監視の設定ができませんでした。論理端末名＝aa....aa，コネクションID＝bb....bb，論理パス名＝cc....cc，タイマ要求識別子＝dd....dd，リターン値＝ee....ee

Timer monitoring could not be set. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb, logical path name = cc....cc, timer request ID = dd....dd, return value = ee....ee　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

cc....cc：論理パス名

dd....dd：保守情報

ee....ee：保守情報

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)MCPトレースファイル，syslog，およびメッセージログファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示された関数のリターン値に従って対策してください。

リターン値

意味

対策

-504

PCE，ICB，またはタイマバッファが不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランド，icb_noオペランド，およびtime_message_noオペランドの指定値を見直してください。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB47105-E

タイマ監視の取り消しができませんでした。論理端末名＝aa....aa，コネクションID＝bb....bb，論理パス名＝cc....cc，タイマ要求識別子＝dd....dd，リターン値＝ee....ee

Timer monitoring could not be cancelled. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb, logical path name = cc....cc, timer request ID = dd....dd, return value = ee....ee　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

cc....cc：論理パス名

dd....dd：保守情報

ee....ee：保守情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)MCPトレースファイル，syslog，およびメッセージログを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB47106-E

システム関数でエラーが発生しました。関数名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb，行番号＝cc....cc，リターン値＝dd....dd，errno＝ee....ee

An error occurred in a system function. function name = aa....aa, file name = bb....bb, line number = cc....cc, return value = dd....dd, errno = ee....ee　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：エラーとなったシステム関数名

bb....bb：保守情報

cc....cc：保守情報

dd....dd：システム関数リターン値

ee....ee：errno

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)MCPトレースファイル，syslog，およびメッセージログファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示された関数のエラー原因に従って対策してください。

KFSB47107-E

内部関数でエラーが発生しました。関数名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb，行番号＝cc....cc，リターン値＝dd....dd

An error occurred in an internal function. function name = aa....aa, file name = bb....bb, line number = cc....cc, return value = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

cc....cc：保守情報

dd....dd：保守情報

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)MCPトレースファイル，syslog，およびメッセージログファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB47108-E

システム関数でエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，関数名＝bb....bb，ファイル名＝cc....cc，行番号＝dd....dd，リターン値＝ee....ee，errno＝ff....ff

An error occurred in a system function. command name = aa....aa, function name = bb....bb, file name = cc....cc, line number = dd....dd, return value = ee....ee, errno = ff....ff　　（E+P+L）（3）（SUP）

システム関数でエラーが発生したため，コマンド名aa....aaが失敗しました。

aa....aa：入力コマンド名

bb....bb：エラーとなったシステム関数名

cc....cc：保守情報

dd....dd：保守情報

ee....ee：システム関数リターン値

ff....ff：errno

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)MCPトレースファイル，syslog，およびメッセージログファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示された関数のエラー原因に従って対策してください。

KFSB47110-E

OpenTP1の関数でエラーが発生しました。詳細コード1＝aa....aa，詳細コード2＝bbbb，リターン値＝cc....cc

An error occurred in an OpenTP1 function. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bbbb, return value = cc....cc　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：保守情報

bbbb：保守情報

cc....cc：関数のリターン値

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示された関数のリターン値に従って対策してください。

リターン値

意味

対策

-5002

システムワーク領域の確保に失敗しました。

メモリ関連定義のsystem_work_sizeオペランドの指定値を見直してください。

-5105

初期化処理で，領域の確保に失敗しました。

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値を見直してください。

-40012

必要なメモリの確保に失敗しました。

OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB47111-E

MCP構成定義オブジェクトファイルの情報が不正です。詳細コード1＝aa....aa，詳細コード2＝bbbb

Information in an MCP configuration definition object file is invalid. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bbbb　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：保守情報

bbbb：保守情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCP構成定義オブジェクトファイルが壊れているおそれがあります。

eemcpgenコマンドで，MCP構成定義オブジェクトファイルを再作成後，TP1/EEを再起動してください。TP1/EEを再起動してもエラーになる場合は，MCP構成定義オブジェクトファイル，syslog，およびメッセージログファイルを取得し，保守員に連絡してください。

KFSB47113-E

サービス関数がコールされたときのトランザクション種別が不正です。サービス関数名＝aa....aa，トランザクション種別＝bb

The transaction type was invalid when a service function was called. service function name = aa....aa, transaction type = bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：サービス関数名

bb：トランザクション種別

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義を修正して，再実行してください。

KFSB47114-E

サービス関数がコールされたときのパラメタが不正です。サービス関数名＝aa....aa，詳細コード1＝bb....bb，詳細コード2＝cccc，詳細コード3＝dd....dd

A parameter was invalid when a service function was called. service function name = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cccc, detail code 3 = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：サービス関数名

bb....bb：保守情報

cccc：保守情報

dd....dd：保守情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示されたサービス関数名と詳細コード2に従って対策してください。

サービス関数名

詳細コード2

意味

対策

ee_zrc_errtrns

0001

trninfに設定した値が間違っています。

trninfの指定を見直し，対策してください。

0002

inに設定した値が間違っています。

inの指定を見直し，対策してください。

0003

in_lenに設定した値が間違っています。

in_lenの指定を見直し，対策してください。

0004

0005

inまたはin_lenに設定した値が間違っています。

inまたはin_lenの指定を見直し，対策してください。

ee_zrc_mcp_rltrn

任意

定義に誤りがあります。

定義を修正して，再実行してください。

ee_zrc_snd_message

0001

termnamに設定した値が間違っています。

termnamの指定を見直し，対策してください。

0002

0003

senddataに設定した値が間違っています。

senddataの指定を見直し，対策してください。

0004

sdatalengに64以下の値を設定しています。

sdatalengの指定を見直し，対策してください。

0005

sdatalengにプロトコル最大長を超える値を設定しています。

sdatalengの指定を見直し，対策してください。

0006

mcp_rtnに設定した値が間違っています。

mcp_rtnの指定を見直し，対策してください。

0007

lcnに設定した値が間違っています。

lcnの指定を見直し，対策してください。

0008

KFSB47115-E

定義情報がありません。サービス関数名＝aa....aa，詳細コード1＝bb....bb，詳細コード2＝cccc

No definition was found. service function name = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cccc　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：サービス関数名

bb....bb：保守情報

cccc：保守情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義を修正して，再実行してください。

KFSB47116-E

業務UAPのエントリポインタ名がありません。論理端末名＝aa....aa，コネクションID＝bb....bb，論理パス名＝cc....cc，詳細コード1＝dd....dd，詳細コード2＝eeee

No operation UAP entry pointer exists. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb, logical path name = cc....cc, detail code 1 = dd....dd, detail code 2 = eeee　　（E+P+L）（3）（SUP）

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

cc....cc：論理パス名

dd....dd：保守情報

eeee：保守情報

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB48001-W

定義解析処理中にエラーが発生しました。理由コード＝aaaa，オペランド名＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred during definition analysis processing. reason code = aaaa, operand name = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E）（4）（NOS）

定義解析時にエラーが発生しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：オペランド名

cc....cc：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

同一のサービスグループ名を指定した送信先サービス関連定義のeemchsrvdef定義コマンド中で，サービス名の指定が重複しています。

eemchsrvdef定義コマンドの指定値を見直してください。

0002

次の計算式に示す値がメモリ関連定義のudp_send_message_buf_cntオペランドの値を超えています。

クラスタ連携関連定義のmch_xdb_buf_pool_countオペランドの値×処理スレッド数（予備スレッドを含む）

mch_xdb_buf_pool_countオペランド，またはudp_send_message_buf_cntオペランドの指定値を見直してください。

KFSB48201-W

未送信メッセージがあるため、終了できません。

Cannot terminate the program due to unsent messages.　　（E+P+L）（4）（NOS）

未送信の一方送信メッセージが残っているため，XTCを終了できません。

(Ｓ)高速メッセージ送信関連定義のmch_send_end_otqwatchオペランドの指定値に従い，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕eemchotqlsコマンドで出力キュー（OTQ）の状態を確認してください。

KFSB48300-W

メッセージの送信処理で障害が発生しました。ノード識別子＝aaaa，処理種別＝bb....bb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd

An error occurred during transmission processing. node ID = aaaa, processing type = bb....bb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd　　（E+P+L）（4）（NOS）

メッセージの送信処理で障害が発生しました。

aaaa：メッセージ送信先のノード識別子

bb....bb：処理種別

CMTSEND_ACK：一方送信メッセージの送達確認

cc....cc：XTCがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)メッセージの送信処理を中止して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕相手システムの状態を確認してください。相手システムが正常に稼働していてもこのエラーが多発する場合は，保守員に連絡してください。

KFSB48301-W

転送処理で障害が発生しました。ノード識別子＝aaaa，処理種別＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

A failure has occurred during transfer. node ID = aaaa, processing type = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（4）（NOS）

転送処理で障害が発生しました。

aaaa：転送先のノード識別子

障害が発生した転送先のノード識別子が特定できない場合は，****を表示します。

bb....bb：処理種別

CLSEND_CL：システム情報の転送

CLSEND_XDB：XDB情報の転送

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)転送処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0201

0202

送信時に障害が発生しました。

CLサーバの実行系または待機系の状態を確認してください。また，次の事項を確認してください。

UDPグループ情報関連定義のclgrpdef定義コマンドを見直してください。

0203

0204

受信時に障害が発生しました。

CLサーバの実行系または待機系の状態を確認してください。また，次の事項を確認してください。

処理種別が「CLSEND_CL」の場合，クラスタ連携関連定義のmch_clsend_sta_timerオペランドとmch_clsend_rrn_timerオペランドの指定値を見直してください。

クラスタ連携関連定義のsend_thread_noオペランドの指定値（送信スレッド数）を見直してください。送信スレッドの用途については，マニュアル「TP1/EE/Extended Transaction Controller 使用の手引」のsend_thread_noオペランドの説明を参照してください。

0301

RPC関連定義の不正を検知しました。

次の事項を確認してください。

RPC関連定義のrpc_udp_packet_sizeオペランドの指定値が，CL連携を行うすべてのサーバで一致しているか。

転送先ノードのRPC関連定義のrpc_udp_departure_limitオペランドの指定値が不足していないか。

0302

リソース不足を検知しました。

転送先ノードのメモリ関連定義のudp_recv_message_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0303

UDPグループ情報関連定義のmyudpsnddef定義コマンドの-bオプションの指定値を見直して，再実行してください。

4　KFSB50000〜KFSB59999

この章では，機能のエラーメッセージ（KFSB50000〜KFSB59999）とその意味，および対策について説明します。

4.1　KFSB50000〜KFSB59999

KFSB50300-E

エントリポインタ名は見つかりませんでした。サービス名＝aa....aa，エントリポインタ名＝bb....bb

The name of the entry pointer was not found. service name = aa....aa, entry pointer name = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

ユーザサービス関連定義で設定されたエントリポインタがUAP共用ライブラリ内で見つかりませんでした。

aa....aa：該当するサービス名

bb....bb：該当するエントリポインタ名

(Ｓ)該当するサービス名を使用不可にして，UAP共用ライブラリのローディング処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕該当するサービス名を使用できるようにしたい場合は，TP1/EEサービス定義，MCP構成定義などを見直して，再起動してください。サービス名に出力された内容と見直す定義については，KFSB60304-Eメッセージを参照してください。

KFSB50301-E

ＵＡＰ共用ライブラリ入替処理において、ＵＡＰ共用ライブラリのオープンに失敗しました。理由コード＝aaaa，ＵＡＰ共用ライブラリ名＝bb....bb

An attempt to open a UAP common library has failed during switchover processing for a UAP common library. reason code = aaaa, UAP common library name = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAP共用ライブラリの入れ替え処理で，UAP共用ライブラリをオープンしようとしましたが失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：UAP共用ライブラリ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)理由コードに示した原因を取り除き，再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

UAP共用ライブラリのオープンに失敗しました。

UAP共用ライブラリファイルのアクセス権限を確認してください。

0002

パス名が指定値を超えています。

パス名を確認してください。

0003

メモリが不足しています。

以前に出力されたメッセージに従って障害を取り除き，TP1/EEを再起動してください。

0004

ファイルのヘッダが正しくありません。

UAP共用ライブラリファイルの状態を確認してください。

0005

シンボリックの数が多過ぎます。

0006

ローディング時，またはシンボル解決時に障害が発生しました。

0007

すでにほかのプロセスがファイルをオープンしています。

0008

パス・プレフィクスが存在しません。

0009

パス・プレフィクスの構成要素がディレクトリではありません。

0010

対象ディレクトリがすでにアンマウントされたファイルシステムの領域に割り当てられています。

8000

システムコールの呼び出しに失敗しました。

このメッセージの直前に出力されたKFSB40107-Eを参照して原因を取り除き，再実行してください。解決しない場合は，保守員に連絡してください。

9000

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB50302-E

ＵＡＰ共用ライブラリ入替処理において、エントリポインタ名は見つかりませんでした。サービス名＝aa....aa，エントリポインタ名＝bb....bb

The name of the entry pointer was not found during switchover processing for a UAP common library. service name = aa....aa, entry pointer name = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAP共用ライブラリの入れ替え処理で，ユーザサービス関連定義のserviceオペランドに指定されたエントリポインタがUAP共用ライブラリ内で見つかりませんでした。

aa....aa：該当するサービス名

bb....bb：該当するエントリポインタ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)原因を取り除き，再実行してください。

〔対策〕ユーザサービス関連定義のserviceオペランドの指定を見直してください。

KFSB50303-E

サービスグループ情報関連定義の設定が不正です。通信方法＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

The settings of definitions associated with the service group information are invalid. communication method = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（2）（SUP）

サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンド，またはmysvgdef定義コマンドの指定が不正です。

aa....aa：通信方法

DBQ：DBキューを使用したシステム間通信をTCP/IPで行います。

RAP：リモートAPI機能を使用したシステム間通信を行います。

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)指定した通信方法による通信ができませんでした。処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドの-tオプションで指定した通信方法が，mysvgdef定義コマンドの-tオプションで指定されていません。

サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドおよびmysvgdef定義コマンドの-tオプションの指定値を見直してください。

0002

サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドの-hオプションで指定したポート番号は不正です。

以前に出力されたメッセージに従ってください。

0003

サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドの-tオプションにRAPを指定していますが，シンプルトランザクション機能を使用しているため，リモートAPI機能は使用できません。

サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドの指定を見直してください。

KFSB50304-E

TCP/IP共有送信用コネクション関連のテーブル作成中に不正を検知しました。理由コード＝aa....aa

An invalid event was detected while tables associated with connections for TCP/IP common transmission were being created. reason code = aa....aa　　（E）（2）（SUP）

TCP/IP共有送信用コネクション関連のテーブル作成中に不正を検知しました。

aa....aa：理由コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0002

TCP/IP共有送信用コネクション関連のテーブルを作成しましたが，該当コネクションを使用する機能が存在しません。

必要に応じて，TCP/IP共有送信用コネクションに関連する定義※の指定値，または，TCP/IP共有送信用コネクションを使用する機能の設定を見直して，TP1/EEを再起動してください。

0004

DBキュー機能関連定義dbqgrpdefコマンドに-f，または-k 1が指定されているため，サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドの-tオプションにDBQを指定できません。該当するeesvgdef定義コマンドを無効とします。

必要に応じて，次に示す定義の指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

DBキュー機能関連定義dbqgrpdefの-f，-kの設定値

サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドの-tオプション

0005

DBキュー機能関連定義dbqgrpdefコマンドに-f，または-k 1が指定されていますが，サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドの-tオプションにDBQを指定した有効なオペランドがありません。このため，DBキュー機能の指定値は無効です。

必要に応じて，次に示す定義の指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

DBキュー機能関連定義dbqgrpdefの-f，-kの設定値

サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドの-tオプション

注※

TCP/IP共有送信用コネクションに関連する定義とは，RPC関連定義のrpc_tcpsend_con_max_cntオペランド，rpc_tcpsend_con_cntオペランド，およびrpc_tcpsend_proc_max_cntオペランドを示します。

KFSB50310-E

ＲＰＣサービスの受信処理で障害が発生しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd，保守情報＝ee....ee

An error occurred in the receive processing of RPC services. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd, maintenance information = ee....ee　　（E+P+L）（2）（SUP）

RPCサービスの受信処理で障害が発生しました。

aa....aa：相手システムのIPアドレス

bb....bb：相手システムのポート番号

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)受信メッセージを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0011

受信バッファ数が不足しました。

メモリ関連定義のrecv_message_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0012

フラグメント用バッファ数が不足しました。

RPC関連定義のfragment_buf_noオペランドの指定値とサービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドおよびmyreplydef定義コマンドの-fオプションの指定値を見直して，再実行してください。

0013

受信バッファ長が不足しました。

メモリ関連定義のrecv_message_buf_sizeオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0020

受信メッセージ待ち合わせ中に相手システムがコネクションを切断しました。

相手システムの状態を確認して，再実行してください。また，自システムと相手システムで，RPC関連定義の一時クローズ機能使用有無（rpc_reply_sockctl_use, rpc_recv_sockctl_use）オペランドの設定値を見直して，再実行してください。

0022

システムコール（read）エラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

0031

不正なメッセージを受信しました。

保守員に連絡してください。

0032

サービスグループ名が不正なメッセージを受信しました。

サービス要求元の定義を見直して，再実行してください。

0051

未受信メッセージの待ち合わせでタイムアウトを検知しました。

相手システムの状態を確認して，再実行してください。

0052

フラグメントメッセージの待ち合わせでタイムアウトを検知しました。

相手システムの状態を確認して，再実行してください。

0053

コネクション確立から初回RPCメッセージ受信までの間に，タイムアウトを検知しました。

相手システムの状態を確認して，再実行してください。

0061

TP1/EEがクライアント側の場合

受信した応答データ長がメッセージ格納領域を超過しました。

TP1/EEがサーバ側の場合

out_lenがメッセージ格納領域超過の応答型RPC要求を受けました。

メモリ関連定義のmax_outmessage_sizeオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0062

サポートしていないバージョンのRPC要求を受信しました。

相手システムのバージョンを確認して，再実行してください。

0101

PCE数が不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0102

ノード間負荷バランス機能を使用している場合，次に示す原因によって自プロセスおよび他プロセスのサービスが実行できません。

トランザクション属性の不一致

RPCメッセージの最大長拡張機能をサポートしている製品バージョンの不一致※

指定サービスグループにTP1/Server Baseのプロセスが含まれる場合，該当プロセスのatomic_updateオペランドの指定値を確認したあと，再実行してください。

入力パラメタ長（in_len）として1MBより大きい値を指定する場合は，RPCメッセージの最大長拡張機能をサポートしている製品バージョンのプロセスがあることを確認後，再実行してください。

9000

受信バッファの割り当てで内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

9100

転送処理中に内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

9101

9201

受信メッセージの解析処理中に内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

9202

注※

サービス要求元の指定した入力パラメタ長（in_len）が1MBより大きく，しかもRPCメッセージの最大長拡張機能をサポートしている製品バージョン（TP1/EEの場合は07-00以降，TP1/Server Baseの場合は06-02以降）のプロセスがない場合も不一致となります。

KFSB50311-E

処理キューの登録に失敗しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，サービス名＝cc....cc，登録コード＝dd....dd，理由コード＝ee....ee，詳細コード＝ff....ff

An attempt to register a processing queue has failed. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, service name = cc....cc, registration code = dd....dd, reason code = ee....ee, detail code = ff....ff　　（E+P+L）（2）（SUP）

受信処理で処理キュー登録に失敗しました。

aa....aa：相手システムのIPアドレス

bb....bb：相手システムのポート番号

cc....cc：処理キュー登録に失敗したサービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

dd....dd：登録コード

RPCRCV：RPC受信サービストランザクションの処理キュー登録に失敗しました。

ERRTRN1：ERRTRN1の処理キュー登録に失敗しました。

ee....ee：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)サービス名が不正のため，RPC受信サービストランザクションの処理キュー登録に失敗した場合は，ERRTRN1を起動します。それ以外の場合は，受信メッセージを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

サービス名が不正です。

サービス名の定義を見直して，再実行してください。

0002

サービスに対するエントリポインタがありません。

サービス名の定義を見直して，再実行してください。

0003

PCE数が不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0011

RPC要求の受信メッセージを永続化しているときに，UDP用受信バッファが不足しました。

メモリ関連定義のudp_recv_message_buf_cntオペランドの指定値を見直してください。

9001

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB50312-E

メッセージの受信処理で障害が発生しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred in the receive processing of messages. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

メッセージの受信処理で障害が発生しました。

aa....aa：相手システムのIPアドレス

bb....bb：相手システムのポート番号

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)受信メッセージを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0011

受信バッファ数が不足しました。

メモリ関連定義のdbq_recv_message_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0020

受信メッセージ待ち合わせ中に相手システムがコネクションを切断しました。

相手システムの状態を確認して，再実行してください。

0022

システムコール（read）エラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

0051

未受信メッセージの待ち合わせでタイムアウトを検知しました。

相手システムの状態を確認して，再実行してください。

0053

コネクション確立から初回メッセージ受信までの間に，タイムアウトを検知しました。

相手システムの状態を確認して，再実行してください。

0071

メッセージ不正を検知しました。

このメッセージの前に出力されているKFSB45641-Wメッセージを参照してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB50313-E

メッセージの受信処理で障害が発生しました。自ＩＰアドレス＝aa....aa，自ポート番号＝bb....bb，相手ＩＰアドレス＝cc....cc，相手ポート番号＝dd....dd，理由コード＝eeee，保守情報１＝ff....ff，保守情報２＝gg....gg

An error occurred in the receive processing of messages. local IP address = aa....aa, local port number = bb....bb, target IP address = cc....cc, target port number = dd....dd, reason code = eeee, maintenance information 1 = ff....ff, maintenance information 2 = gg....gg　　（E+P+L）（2）（NOS）

UDP通信機能によるメッセージ受信処理で障害が発生しました。

aa....aa：自システムのIPアドレス

0.0.0.0と表示されます。

bb....bb：自システムのポート番号

cc....cc：相手システムのIPアドレス

タイミングによっては，0.0.0.0と表示されます。

dd....dd：相手システムのポート番号

タイミングによっては，0と表示されます。

eeee：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ff....ff：保守情報1

XTCがトラブルシュートで使用する情報です。

gg....gg：保守情報2

XTCがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1000

受信関数が失敗しました。

ネットワークインタフェースに障害が発生していないか確認してください。問題ない場合は，保守員に連絡してください。

1001

UDP用受信バッファ（UIBF）が不足しました。

メモリ関連定義のudp_recv_message_buf_cntオペランドの指定値（UDP用受信バッファ面数）を見直してください。問題ない場合は，保守員に連絡してください。

1100

1101

1102

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

1110

1111

1120

受信メッセージの不正です。

保守員に連絡してください。

上記以外

内部矛盾が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB50340-E

トランザクション処理でオーバフローを検知しました。サービス名＝aa....aa，サイズ＝bb....bb

An overflow was detected during transaction processing. service name = aa....aa, size = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

トランザクション処理でサービス関数インタフェース作成時に受け付けたメッセージが，メッセージ引き渡しエリアサイズを超えていたため，以降のメッセージを破棄しました。

aa....aa：該当するサービス名

bb....bb：不足しているサイズ（単位：バイト）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_message_sizeオペランドの指定値を見直してください。

KFSB50341-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa，詳細コード２＝bb....bb

An internal conflict has occurred. detail code 1 = aa, detail code 2 = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

内部矛盾が発生しました。

aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)該当する処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB50350-E

送信処理で障害が発生しました。サービスグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，処理種別＝cc....cc

An error occurred during transmission processing. service group name = aa....aa, service name = bb....bb, processing type = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

RPCサービス要求の送信処理で障害が発生しました。

aa....aa：相手システムのサービスグループ名

bb....bb：相手システムのサービス名

cc....cc：処理種別

RSEND：別処理スレッドによる再送信

ERRTRNS：エラートランザクションS

(Ｓ)RPCサービス要求の送信処理を中止し，処理種別で設定された送信障害後処理を起動します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って原因を取り除いてください。

KFSB50351-E

エラートランザクションからのサービス要求に失敗しました。サービスグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，トランザクション種別＝cc

An attempt to request services from an error-transaction has failed. service group name = aa....aa, service name = bb....bb, transaction type = cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

エラートランザクションからのサービス要求に失敗したため，該当するサービス要求を破棄します。

aa....aa：相手システムのサービスグループ名

bb....bb：相手システムのサービス名

cc：サービス要求元トランザクション種別

トランザクション種別については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option プログラム作成の手引」のトランザクション種別の説明を参照してください。

(Ｓ)該当するサービスを中止します。サービス要求元のトランザクションがエラートランザクションであるため，別処理スレッドによる再送信，またはエラートランザクションSの起動は行いません。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB50352-E

サービス要求は失敗しました。

An attempt to request services has failed.　　（E+P+L）（2）（SUP）

トランザクションがロールバック，または送信障害やリソースマネジャ障害などによって，トランザクションの決着に失敗したため，該当するトランザクションで要求されたメッセージをすべて破棄しました。

(Ｓ)送信処理を続行します。

(Ｏ)該当するトランザクションのRPCサービス要求を再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB50353-E

処理キューの登録に失敗しました。理由コード＝aaaa，サービス名＝bb....bb，送信コード＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An attempt to register a processing queue has failed. reason code = aaaa, service name = bb....bb, transmission code = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

RPCサービス要求の送信処理で処理キューの登録に失敗したため，メッセージを破棄しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：キュー登録先のサービス名

cc....cc：送信コード

RPCRCV：自プロセス送信要求の処理キュー登録に失敗しました。

RSEND：リトライ送信要求の処理キュー登録に失敗しました。

ERRTRNS：送信エラートランザクション要求の処理キュー登録に失敗しました。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理キュー登録処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

PCE数が不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0002

サービス名が不正です。

ユーザサービス関連定義のserviceオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0003

サービスに対するエントリポインタがありません。

ユーザサービス関連定義のserviceオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

9000

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB50360-E

ＲＰＣサービス応答の送信処理で障害が発生しました。サービス名＝aa....aa，ＩＰアドレス＝bb....bb，ポート番号＝cc....cc，理由コード＝dddd，詳細コード＝ee....ee

An error occurred in the transmission processing of RPC service responses. service name = aa....aa, IP address = bb....bb, port number = cc....cc, reason code = dddd, detail code = ee....ee　　（E+P+L）（2）（SUP）

RPCサービス応答の送信処理で障害が発生しました。

aa....aa：障害が発生したサービス名

システム用トランザクション処理の場合は何も表示されません。

bb....bb：相手システムのIPアドレス

自プロセス送信の場合は，IPアドレスが0.0.0.0，ポート番号が0と表示されます。

cc....cc：相手システムのポート番号

自プロセス送信の場合は，0と表示されます。

dddd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)RPCサービス応答の送信処理を中止し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0010

TCP/IPプロトコルを使用した通信の場合

コネクションの確立に失敗しました。

UDPプロトコルを使用した通信の場合

相手システムとの状態が不一致です。

TCP/IPプロトコルを使用した通信の場合

相手システムの状態を確認したあと，再実行してください。

UDPプロトコルを使用した通信の場合

相手システムのRPC関連定義のrpc_udp_packet_sizeオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0011

ネットワーク障害が発生しました。

直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージを参照して対策してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，相手システムの状態を確認して，再実行してください。

0012

リソース不足が発生しました。

直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージを参照して対策してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，使用しているプロトコルによって，次の対策をしてください。

TCP/IPプロトコルを使用した通信の場合

メモリ関連定義のsend_message_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

UDPプロトコルを使用した通信の場合

メモリ関連定義のudp_send_message_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0020

システムコール（write）エラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

0030

OBFまたはUOBFが不足しました。

TCP/IPプロトコルを使用した通信の場合

メモリ関連定義のsend_message_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

UDPプロトコルを使用した通信の場合

メモリ関連定義のudp_send_message_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0031

PCEが不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0032

IBFが不足しました。

メモリ関連定義のrecv_message_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0101

抑止したRPC応答メッセージの送信処理でメッセージ応答エリアが不足しました。

メモリ関連定義のmax_outmessage_sizeオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0110

抑止したRPC応答メッセージの送信処理でコネクションの確立に失敗しました。

相手システムの状態を確認して，再実行してください。

0111

抑止したRPC応答メッセージの送信処理でネットワークの障害が発生しました。

直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージを参照して対策してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，相手システムの状態を確認して，再実行してください。

0112

抑止したRPC応答メッセージの送信処理でリソース不足が発生しました。

直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージを参照して対策してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，メモリ関連定義のsend_message_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0113

抑止したRPC応答メッセージの送信がリトライオーバしました。

相手システムの状態を確認して，再実行してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB50361-E

ＲＰＣサービス処理で障害が発生しました。サービス名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred during RPC service processing. service name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

RPCサービス処理で障害が発生しました。

aa....aa：障害が発生したサービス名

システム用トランザクション処理で障害が発生した場合は，*を表示します。

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)RPCサービス処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

サービス関数で指定したout_lenが不正です。

サービス関数で指定したout_lenの値を見直して，再実行してください。

0002

アドレス解決メッセージの送信に失敗しました。

直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージを参照して対策してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，相手システムの状態を確認して，再実行してください。

KFSB50362-E

ＲＰＣ応答メッセージの送信抑止処理がタイムアウトしました。サービス名＝aa....aa，ＩＰアドレス＝bb....bb，ポート番号＝cc....cc，抑止識別子＝dd....dd，抑止開始時刻＝yy/mm/dd hh:mm:ss

The transmission suppression processing for RPC response messages timed out. service name = aa....aa, IP address = bb....bb, port number = cc....cc, suppression ID = dd....dd, suppression start time = yy/mm/dd hh:mm:ss　　（E+P+L）（2）（SUP）

RPC応答メッセージの送信抑止処理がタイムアウトしました。

aa....aa：該当するサービス名

bb....bb：相手システムのIPアドレス

自プロセス送信の場合は，IPアドレスが0.0.0.0，ポート番号が0と表示されます。

cc....cc：相手システムのポート番号

自プロセス送信の場合は，0と表示されます。

dd....dd：抑止識別子

yy/mm/dd hh:mm:ss：送信抑止処理の開始日時

(Ｓ)RPC応答メッセージの送信抑止処理を中止し，RPCエラー応答を返します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB50370-E

領域の確保に失敗しました。詳細コード＝aa....aa

An attempt to allocate area has failed. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

通信制御コマンドの処理で，作業領域の確保に失敗しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止し，次の処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB50371-E

通信障害が発生しました。詳細コード＝aa....aa

A communication error has occurred. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

通信制御コマンドの処理で，通信障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止し，次の処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB50372-E

サービスグループ名が不正です。サービスグループ名＝aa....aa

The service group name is invalid. service group name = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

通信制御コマンドの処理で，サービスグループ名不正が発生しました。

aa....aa：不正なサービスグループ名

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止し，次の処理を続行します。

(Ｏ)通信制御コマンドのフラグ引数を確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB50373-E

ホスト名が不正です。ホスト名＝aa....aa

The host name is invalid. host name = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

通信制御コマンドの処理で，ホスト名不正が発生しました。

aa....aa：不正なホスト名

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止し，次の処理を続行します。

(Ｏ)通信制御コマンドのフラグ引数を確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB50374-E

テーブルのエントリ位置が不正です。エントリ位置＝aa....aa

The entry location in the table is invalid. entry location = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

通信制御コマンドの処理で，エントリ位置不正が発生しました。

aa....aa：不正なエントリ位置

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止し，次の処理を続行します。

(Ｏ)通信制御コマンドのフラグ引数を確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB50375-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード＝aa....aa

An internal conflict has occurred. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

通信制御コマンドの処理で，TP1/EEで予期しない障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止し，次の処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB50380-E

ｒａｐクライアントとの通信で障害が発生しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，サービスＩＤ＝cc....cc，理由コード＝dddd，詳細コード＝ee....ee，保守情報＝ff....ff

An error occurred during communication with RAP-processing clients. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, service ID = cc....cc, reason code = dddd, detail code = ee....ee, maintenance information = ff....ff　　（E+P+L）（2）（SUP）

rapクライアントとの通信で障害が発生しました。

aa....aa：rapクライアントのIPアドレス

常設コネクションの確立前，またはrapクライアントがTP1/Client/Jの場合は，0.0.0.0と表示されることがあります。

bb....bb：rapクライアントのポート番号

常設コネクションの確立前，またはrapクライアントがTP1/Client/Jの場合は，0と表示されることがあります。

cc....cc：障害が発生したサービスID

dddd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)rapクライアントとの接続を解除します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

rapクライアントからのメッセージ受信時に，ネットワーク障害を検出しました。

rapクライアントが稼働しているかどうか確認してください。稼働している場合は，保守員に連絡してください。

0002

rapクライアントから不正なメッセージを受信しました。

保守員に連絡してください。

0003

受信バッファが不足しているため，受信バッファ確保が失敗しました。

メモリ関連定義のrecv_message_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0005

シーケンス不正が発生しました。

保守員に連絡してください。

0006

PCEが不足しているため，処理キューを登録できませんでした。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0008

コネクション切断を検出しました。

接続先システムの状態を確認してください。

0009

rapメッセージ受信待ち状態でタイムアウトしました。

接続先システムの状態を確認してください。

1001

rapクライアントへのメッセージ送信時に，ネットワーク障害を検出しました。

rapクライアントが稼働しているかどうか確認してください。稼働している場合は，保守員に連絡してください。

1002

TCP/IPバッファ不足が再実行回数を超えて連続で発生しました。

RPC関連定義のrpc_router_retry_countオペランドの指定値を見直してください。

2001

rapクライアントからの要求最大待ち時間を満了しましたが要求が来ませんでした。

なし。

3001

rapクライアントマネジャへの起動通知をしたときに，ネットワーク障害を検出しました。

RPC関連定義のrap_client_manager_nodeオペランドの指定値を見直してください。また，rapクライアントが稼働しているかどうかを確認してください。rapクライアントが稼働している場合は，保守員に連絡してください。

3002

rapクライアントマネジャへの起動通知をしたときに，TCP/IPバッファ不足がリトライ回数を超えて連続で発生しました。

RPC関連定義のrpc_router_retry_countオペランドの指定値を見直してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB50381-E

ｒａｐリスナーとの通信で障害が発生しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，サービスＩＤ＝cc....cc，常設コネクション状態＝dd-ee，理由コード＝ffff，詳細コード＝gg....gg，保守情報＝hh....hh

An error occurred during communication with RAP-processing listeners. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, service ID = cc....cc, permanent connection status = dd-ee, reason code = ffff, detail code = gg....gg, maintenance information = hh....hh　　（E+P+L）（2）（SUP）

rapリスナーとの通信で障害が発生しました。

aa....aa：リモートAPI機能によるサービスの受信口となるIPアドレス

常設コネクションの確立前は，0.0.0.0と表示されることがあります。

bb....bb：リモートAPI機能によるサービスの受信口となるポート番号

常設コネクションの確立前は，0と表示されることがあります。

cc....cc：サービスID

dd-ee：常設コネクションの状態

次の表を参照してください。

dd

ee

状態

CN

RN

常設コネクション確立中

FR

常設コネクション確立済み

AP

RN

代理実行処理中

RL

RN

常設コネクション解放中

NN

RN

TCPコネクション確立中

W1

TCPコネクション切断待ち

W2

TCPコネクション切断待ち（コネクションを再利用）

ffff：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

gg....gg：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

hh....hh：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)接続先との接続を解除します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

接続先からのメッセージの受信時に，ネットワーク障害を検出しました。

接続先が稼働しているかどうかを確認してください。接続先が稼働している場合は，保守員に連絡してください。

0002

接続先から不正なメッセージを受信しました。

保守員に連絡してください。

0003

受信バッファ不足によって，受信バッファ確保に失敗しました。

メモリ関連定義のrecv_message_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0005

シーケンス不正が発生しました。

保守員に連絡してください。

0008

コネクション切断を検出しました。

接続先の状態を確認してください。

0009

rapメッセージ受信待ち状態でタイムアウトしました。

接続先の状態を確認してください。

1001

接続先へのメッセージ送信時に，ネットワーク障害を検出しました。

接続先が稼働しているか確認してください。接続先が稼働している場合は，保守員に連絡してください。

1002

TCP/IPバッファ不足がリトライ回数を超えて連続で発生しました。

RPC関連定義のrpc_router_retry_countオペランドの指定値を見直してください。

1003

RPC関連定義のrpc_rap_connection_countオペランドの指定値を超えて常設コネクションの接続要求をしていますが，解放できる常設コネクションが存在しないため，rapサーバへの接続要求ができませんでした。

rpc_rap_connection_countオペランドの指定値を増やして，TP1/EEを再起動してください。

1004

接続先からコネクション解放指示を受けたため，応答メッセージを受信できませんでした。

接続先の状態を確認してください。

1005

コネクション確立ができませんでした。

接続先の状態を確認してください。

1006

接続先から起動通知を受けたため，コネクションを解放します。

接続先の状態を確認してください。

2001

接続先からの応答最大待ち時間を満了しましたが，応答が来ませんでした。

接続先の状態を確認してください。

4001

代理実行先でサポートしていないエラーが発生しました。

エラーコードを基に，代理実行先で原因を取り除いてください。

4002

RAPサーバ側で代理実行が失敗しました。

エラーコードを基に，代理実行先で原因を取り除いてください。

上記以外

上記以外のエラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB50390-E

ネームサービス処理に失敗しました。サービスグループ名＝aa....aa，機能名＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード１＝dd....dd，詳細コード２＝ee....ee，保守情報＝ff....ff

An attempt to perform name service processing has failed. service group name = aa....aa, function name = bb....bb, reason code = cccc, detail code 1 = dd....dd, detail code 2 = ee....ee, maintenance information = ff....ff　　（E+P+L）（2）（SUP）

ネームサービス処理に失敗しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：異常が発生した動作

ADVERTISE：ネーム情報登録

UNADVERTISE：ネーム情報削除

LOAD BALANCE：負荷レベル変更

LOOKUP：ネーム情報検索

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)ネームサービス処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0201

ネームサーバとの通信でタイムアウトが発生しました。

ネームサーバが正常に稼働しているかどうか確認してください。ネームサーバが正常に稼働していても，このエラーが多発する場合は，RPC関連定義のrpc_nam_retry_countオペランド，rpc_nam_retry_intervalオペランド，およびrpc_nam_watch_timeオペランドの指定値を大きくしてください。

0202

0301

TP1/Server Base下に同一のサービスグループ名が存在するため，登録できませんでした。

同一のサービスグループ名のサーバを終了させてください。

0303

ネームサーバ上で共用メモリ不足が発生しました。

TP1/Server Baseのネームサービス定義のname_cache_sizeオペランド，またはname_total_sizeオペランドの指定値を大きくしてください。

0304

ネームサーバで異常が発生しました。

ネームサーバが正常に稼働しているかどうか確認してください。ネームサーバが正常に稼働していても，このエラーが発生する場合は保守員に連絡してください。

0401

メモリ不足を検出しました。

直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージを参照して対策してください。直前にメッセージが出力されていない場合，または対策ができない場合は，保守員に連絡してください。

0402

0501

通信障害が発生しました。

0901

システムエラーを検出しました。

9000〜9999

内部矛盾が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB50391-E

負荷分散処理で障害が発生しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，サービスグループ名＝cc....cc，理由コード＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee

An error occurred during load-balancing processing. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, service group name = cc....cc, reason code = dd....dd, detail code = ee....ee　　（E+P+L）（2）（SUP）

ノード間負荷バランス機能を使用した負荷分散処理で障害が発生しました。

aa....aa：サービス要求元のIPアドレス

ee_rpc_call関数またはee_rpc_cmtsend関数の発行時は，0.0.0.0と表示されます。

bb....bb：サービス要求元のポート番号

ee_rpc_call関数またはee_rpc_cmtsend関数の発行時は，0と表示されます。

cc....cc：サービスグループ名

dd....dd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)負荷分散処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0100

RPC発行時にサービスグループ情報の取得に失敗しました。

ee_rpc_call関数またはee_rpc_cmtsend関数に正しいサービスグループ名を指定して，再実行してください。

0101

メッセージの転送時にサービスグループ情報の取得に失敗しました。

サービス要求元で正しいサービスグループを指定して，再実行してください。

0200

転送できるプロセスがありません。

指定したサービスグループ名を確認したあと，再実行してください。

0201

転送処理中に通信障害が発生しました。

相手システムの状態と，RPC関連定義のscd_retry_of_comm_errorオペランドの指定値を確認したあと，再実行してください。

9000

内部矛盾が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB50395-E

ＥＲＲＴＲＮＲ連携のＲＰＣ応答送信処理で障害が発生しました。サービス名＝aa....aa，ＩＰアドレス＝bb....bb，ポート番号＝cc....cc，理由コード＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee

An error occurred during RPC response transmission processing linked with ERRTRNR. service name = aa....aa, IP address = bb....bb, port number = cc....cc, reason code = dd....dd, detail code = ee....ee　　（E+P+L）（2）（SUP）

ERRTRNRによるRPC応答メッセージ送信処理で障害が発生しました。

aa....aa：サービス名

bb....bb：サービス要求元のIPアドレス

自プロセス送信の場合は，IPアドレスが0.0.0.0，ポート番号が0と表示されます。

cc....cc：サービス要求元のポート番号

自プロセス送信の場合は，0と表示されます。

dd....dd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)ERRTRNRによるRPC応答メッセージ送信処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ERRTRNRによるRPC応答メッセージ送信機能の同時使用数が，上限値を超えました。

RPC関連定義のrpc_reply_errtrnr_cntオペランドの指定値を見直してください。

9000〜9999

内部矛盾が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB50396-E

ＥＲＲＴＲＮ３連携のＲＰＣ応答送信処理で障害が発生しました。サービス名＝aa....aa，ＩＰアドレス＝bb....bb，ポート番号＝cc....cc，理由コード＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee

An error occurred during RPC response transmission processing linked with ERRTRN3. service name = aa....aa, IP address = bb....bb, port number = cc....cc, reason code = dd....dd, detail code = ee....ee　　（E+P+L）（2）（SUP）

ERRTRN3連携のRPC応答処理で障害が発生しました。

aa....aa：サービス名

bb....bb：サービス要求元のIPアドレス

自プロセス送信の場合は，0.0.0.0と表示されます。

cc....cc：サービス要求元のポート番号

自プロセス送信の場合は，0と表示されます。

dd....dd：理由コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

ee....ee：詳細コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)ERRTRN3連携のRPC応答を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB50500-E

永続タイマの監視開始に失敗しました。タイマデータ表名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An attempt to start persistent timer monitoring failed. timer data table name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

永続タイマの監視開始処理に失敗しました。

aa....aa：タイマデータ表名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)該当するタイマデータ表をタイマ監視対象に追加しないで処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

COMMIT

監視追加処理の同期点処理でコミット決着しませんでした。

このメッセージより前に出力されているメッセージに従って，同期点処理が失敗した原因を取り除いてください。

USED

次のどれかに該当します。

ほかのTP1/EEが該当するタイマデータ表を監視中です。

タイマデータ表を監視していたTP1/EEが正常終了しませんでした。

タイマデータ表を監視していたTP1/EEの状態を確認できませんでした。

該当するタイマをタイマ監視対象としない場合は対策不要です。

監視対象とする場合は，タイマデータ表を監視しているTP1/EEの起動状態を確認してください。

KFSB50501-E

永続タイマの監視終了に失敗しました。タイマデータ表名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An attempt to stop persistent timer monitoring failed. timer data table name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

永続タイマの監視終了処理に失敗しました。

aa....aa：タイマデータ表名

特定のタイマデータ表に関係ない場合は，*を表示します。

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)該当するタイマデータ表をタイマ監視対象としたまま処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

COMMIT

監視終了処理の同期点処理でコミット決着しませんでした。

このメッセージより前に出力されているメッセージに従って，同期点処理が失敗した原因を取り除いてください。

SQL

システム終了時の監視終了処理でSQLエラーが発生しました。

このメッセージより前に出力されているメッセージに従って，SQLエラーが発生した原因を取り除いてください。

KFSB50502-E

ステータスファイルアクセスでエラーが発生しました。理由コード＝aaaa，詳細コード＝bb....bb

An error occurred during access to a status file. reason code = aaaa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

ステータスファイルのアクセスに失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

タイマ監視表の監視追加・削除情報の書き込みに失敗しました。

再開始時に，前回起動中に変更したタイマ監視状態が正常に引き継がれません。

このメッセージより前に出力されているメッセージに従って対策してください。

再開始後は，TP1/FSPのeetimchownコマンドでタイマデータ表の監視状態を変更してください。

KFSB50503-E

永続タイマの表の構成が不正です。表名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

The structure of a persistent timer table is invalid. table name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

永続タイマの表の構成が不正です。

aa....aa：構成不正のタイマデータ表名，またはタイマ監視表名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EE開始時に表構成不正を検知した場合は，開始処理を中止します。

それ以外の場合は，該当するタイマデータ表を監視しないで処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

COLNAME

aa....aaで示した表の列情報が不正です。

TP1/FSPのタイマ機能関連定義のtimpermdef定義コマンド，またはeetimchownコマンドで，eetimtblhコマンドで作成した表を指定しているかを確認してください。

COLSIZE

COLTYPE

ROWNUM

aa....aaで示した表の行情報が不正です。

TABLE

aa....aaで示した表が見つかりません。

TP1/FSPのタイマ機能関連定義のtimpermdef定義コマンド，またはeetimchownコマンドで，正しいタイマデータ表を指定しているかを確認してください。

KFSB50504-E

トランザクション処理でオーバフローを検知しました。サービス名＝aa....aa，サイズ＝bb....bb

An overflow was detected during transaction processing. service name = aa....aa, size = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

永続タイマの起動時，受け付けた引継ぎデータがメッセージ引き渡しエリアサイズを超えていたため，以降のメッセージを破棄しました。

aa....aa：サービス名

bb....bb：不足しているサイズ

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のtime_message_sizeオペランドの指定値を見直してください。

KFSB50505-E

ＵＯＣでエラーが発生しました。ＵＯＣ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細情報＝cc....cc

An error occurred in UOC. UOC name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail information = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

UOCでエラーが発生しました。

aa....aa：UOC名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：詳細情報

(Ｓ)該当のタイマを破棄して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

RETURN

UOCがリターンコードcc....ccでエラーリターンしました。

UOC処理でのエラーの原因を調査してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB50506-E

処理キューの登録に失敗しました。サービス名＝aa....aa，登録コード＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

Failed to register the processing queue. service name = aa....aa, registration code = bb....bb, reason code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

タイマの受信処理で処理キュー登録に失敗しました。

aa....aa：処理キュー登録に失敗したサービス名，またはトランザクションレベル名

bb....bb：登録コード

TIMRCV：タイマトランザクションの処理キュー登録に失敗しました。

cc....cc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)ERRTRN1を起動します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

ENTRY

サービスに対するエントリポインタがありません。

サービス名の定義を見直して，再実行してください。

SERVICE

サービス名が不正です。

サービス名の定義を見直して，再実行してください。

TRANSACTION_LEVEL

トランザクションレベル名が不正です。

トランザクションレベル名の定義を見直して，再実行してください。

KFSB50507-E

永続タイマ処理でＲＭに接続できませんでした。タイマデータ表名＝aa....aa，ＲＭ名称＝bb....bb，理由コード＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

Persistent timer processing could not connect to an RM. timer data table name = aa....aa, RM name = bb....bb, reason code = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

永続タイマ処理でリソースマネジャに接続できませんでした。

aa....aa：タイマデータ表名

bb....bb：リソースマネジャ名称

cc....cc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

NOTHING

リソースマネジャ名が定義されていません。

トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドの-nオプション，-iオプションに指定したリソースマネジャ名を指定してください。

STATUS

リソースマネジャ接続状態が不正です。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照してください。

KFSB50801-E

トランザクションレベル名判定ＵＯＣにおいてトランザクションレベル名が決定できませんでした。トランザクションレベル名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

The transaction level name could not be determined from the transaction level name identification UOC. transaction level name = aa....aa, service name = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

トランザクションレベル名判定UOCでトランザクションレベル名を決定できませんでした。

このメッセージのあとに出力されたエラーメッセージにサービス名が記載されている場合は，「サービス名不正」を「トランザクションレベル名不正」と読み替えてください。

aa....aa：トランザクションレベル名

トランザクションレベル名判定UOCで指定したトランザクションレベル名を表示します。

エラー原因がトランザクションレベル名に関係のない場合，またはトランザクションレベル名が指定されていない場合は，**を表示します。

bb....bb：サービス名

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を継続します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

UOCがエラーリターンしました。

UOCの処理内容を確認してください。

0002

UOCのリターンコードが不正です。

UOCのリターン値の設定を確認してください。

0003

UOCで決定したトランザクションレベル名が定義に設定されていません。

UOCで指定したトランザクションレベル名が，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_trnlevelオペランドに指定されているかを確認してください。

0004

UOCで決定したトランザクションレベル名長が不正です。

UOCで指定したトランザクションレベル名の設定値を確認してください。

KFSB50802-E

特定ＰＣＩ用の初期化処理に失敗しました。理由コード＝aa....aa，ＰＣＩ番号＝bb....bb

An attempt to perform initialization processing for a specific PCI has failed. reason code = aa....aa, PCI number = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

aa....aa：理由コード

0001：特定PCI用処理スレッド定義に指定したPCIが存在しません。

bb....bb：PCI番号

指定されたPCI番号

(Ｓ)トラブルシュート情報出力後，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB50900-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc，詳細コード４＝dd....dd，詳細コード５＝ee....ee

An internal conflict has occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc, detail code 4 = dd....dd, detail code 5 = ee....ee　　（E，E+P+L）（2）（SUP）

内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB50901-E

実行対象RMが静的RMです。cmd＝aa....aa，rmid＝bb....bb，RM＝cc....cc

An execution-target resource manager is a static resource manager. cmd = aa....aa, rmid = bb....bb, RM = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

リソースマネジャが静的リソースマネジャのため，処理を実行できませんでした。

aa....aa：ax関数種別

bb....bb：TP1/EEでリソースマネジャに割り振ったID

cc....cc：該当するリソースマネジャ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAPが使用するリソースマネジャの種別を動的にして，UAPを再作成してください。

KFSB50902-E

ファイルオープンに失敗しました。file＝aa....aa

An attempt to open a file has failed. file = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

ファイルのオープンに失敗しました。

aa....aa：オープンに失敗したファイル名

xa文字列を格納するファイルです。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕aa....aaファイルの障害を取り除き，再実行してください。障害の原因を次に示します。

指定されたファイルが存在しない。

ファイル障害が発生した。

ディスク障害が発生した。

指定されたファイルに対するアクセス権限が正しくない。

リソースが不足している。

OSの制限を超えている（ファイルディスクリプタ，シンボリックリンク数など）。

NFS障害が発生した。

KFSB50903-E

xa文字列の設定値が不正です。open＝aa....aa，close＝bb....bb

The setting values of xa character strings are invalid. open = aa....aa, close = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

xa文字列の指定値が不正です。

aa....aa：xa_open文字列の指定判定文字

0が出力された場合は，xa_open文字列の指定値が不正です。

bb....bb：xa_close文字列の指定判定文字

0が出力された場合は，xa_close文字列の指定値が不正です。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕xa文字列の指定内容が，「EE_OPEN_STRING，連続したスペースまたはタブ，設定値，EE_CLOSE_STRING，連続したスペースまたはタブ，指定値」の形式かどうか確認してください。指定内容が不正な場合は，正しい値を指定し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB50904-E

ステータスファイルアクセスでエラーが発生しました。理由コード＝aaaa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc，詳細コード３＝dd....dd，詳細コード４＝ee....ee，詳細コード５＝ff....ff

An error occurred during access to a status file. reason code = aaaa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc, detail code 3 = dd....dd, detail code 4 = ee....ee, detail code 5 = ff....ff　　（E+P+L）（2）（SUP）

ステータスファイルへのアクセスが失敗しました。

aaaa：理由コード（4けたの数字）

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1000

ステータスファイルの読み込みに失敗しました。

以前に出力されているメッセージに従って対策してください。

1001

ステータスファイルの書き込みに失敗しました。

1002

ステータスレコードの確保に失敗しました。

1003

ステータスレコードサイズが不一致です。

再開始の場合，次の内容を確認してください。解決しない場合は，保守員に連絡してください。

リソースマネジャ関連の定義を変更していないか。

前回起動時のステータスファイルを変更していないか。

TP1/EEのライブラリを入れ替えていないか。

KFSB50909-E

ax関数実行時の引数が不正です。cmd＝aa....aa，rmid＝bb....bb，RM＝cc....cc，flags＝dd....dd

An argument specified for execution of an ax function is invalid. cmd = aa....aa, rmid = bb....bb, RM = cc....cc, flags = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

リソースマネジャから実行されたax関数の引数に不正がありました。

aa....aa：ax関数種別

bb....bb：TP1/EEでリソースマネジャに割り振ったID

cc....cc：リソースマネジャ名

dd....dd：ax関数実行のflags引数

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リソースマネジャの状態を確認してください。リソースマネジャが起動している場合は，リソースマネジャが出力するメッセージログファイルを参照してリソースマネジャの障害を取り除き，TP1/EEを再起動してください。

KFSB50910-E

処理キューの登録に失敗しました。理由コード＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，位置コード＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An attempt to register a processing queue has failed. reason code = aa....aa, service name = bb....bb, location code = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

送信処理で処理キューの登録に失敗したため，メッセージを破棄しました。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：キュー登録先のサービス名

cc....cc：位置コード

0：トランザクション開始時

1：トランザクション終了時

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理キュー登録処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

1

PCE数が不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

2

サービス名が不正です。

サービス名の定義を見直して，再実行してください。

KFSB50911-E

回復トランザクションの決着処理に失敗しました。詳細コード＝aa....aa，XID＝bb....bb

An attempt to determine a recovered transaction has failed. detail code = aa....aa, XID = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

回復トランザクションのトランザクション決着処理に失敗しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：XID

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者およびリソースマネジャの管理者に連絡してください。

〔対策〕出力されているXIDに対するトラザクションが未決着状態のため，リソースマネジャでの決着処理を実行してください。決着方法の例を次に示します。なお，決着方法の詳細については，リソースマネジャの仕様に依存するため，ご使用のリソースマネジャのマニュアルを参照してください。

リソースマネジャのトランザクションタイマによる決着処理を待つ。

出力されたXIDをキーにして，リソースマネジャのトランザクション決着コマンドで決着処理を実行する。

KFSB50912-E

定義解析処理中にエラーが発生しました。システムの上限値を超える定義がされました。ファイル名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

An error occurred during definition analysis processing. The definition exceeded the system limit. file name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

システムの上限値を超える値が指定されました。

aa....aa：ファイル名の絶対パス

理由コードが1の場合は，1023バイト分だけ表示されます。

bb....bb：理由コード

1：リソースマネジャアクセス用文字列ファイルの絶対パス名とファイル名の合計が1023文字を超えています。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードが1の場合，TP1/Server Baseのユーザサービス定義で環境変数EERMFILEに指定したリソースマネジャアクセス用文字列ファイル名を見直し，リソースマネジャアクセス用文字列ファイルの絶対パス名とファイル名の合計が1023文字を超えないように設定してください。その後，TP1/EEを再起動してください。

KFSB50913-E

ＨｉＲＤＢ／Ｃｌｉｅｎｔコネクションハンドルの取得に失敗しました。詳細コード＝aa....aa

An attempt to get the HiRDB/Client connection handle has failed. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

HiRDB/Clientコネクションハンドルの取得に失敗しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者およびリソースマネジャの管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB50914-E

定義解析処理中にエラーが発生しました。定義形式が不正です。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

An error occurred during definition analysis processing. The definition format is invalid. file name = aa....aa, line number = bb....bb, reason code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

リソースマネジャアクセス用文字列ファイルの定義の形式が不正です。

aa....aa：不正のあったファイルの絶対パス

bb....bb：不正のあった行数

cc....cc：理由コード

1：オペランドが不正です。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕aa....aa，bb....bbで表示されたファイルの該当個所に指定した定義形式を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB50915-E

トランザクションサービスで障害が発生しました。理由コード＝aaaa，XID＝bb....bb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd，詳細コード３＝ee....ee，詳細コード４＝ff....ff

An error occurred in a transaction service. reason code = aaaa, XID = bb....bb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd, detail code 3 = ee....ee, detail code 4 = ff....ff　　（E+P+L）（2）（SUP）

トランザクションサービス中に理由コードに示す障害が発生しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：トランザクション識別子

トランザクション識別子がない場合は，*を表示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

同時に実行中のトランザクションブランチ数がトランザクション関連定義のtrn_tran_process_countオペランドの指定値を超えました。

定義を見直して，再実行してください。

0002

トランザクションの開始からコミットまでに発行できるee_rpc_call関数の数（生成できるトランザクションブランチの最大値）がトランザクション関連定義のtrn_max_subordinate_countオペランドの指定値を超えました。

定義を見直して，再実行してください。

0003

トランザクション関連定義のtrn_communication_tp1ee0101オペランドにYを指定したシステムに対して，TP1/EE 01-01，またはTP1/EE 01-02以降（trn_communication_tp1ee0101オペランドにYを指定）以外のシステムからトランザクション連携要求がありました。

サービス要求元の状態を確認して，再実行してください。

0004

トランザクション関連定義のtrn_communication_tp1ee0101オペランドにNを指定したシステムに対して，TP1/Server Base，またはTP1/EE 01-02以降（trn_communication_tp1ee0101オペランドにNを指定）以外のシステムからトランザクション連携要求がありました。

サービス要求元の状態を確認して，再実行してください。

サービス要求元でTP1/Server Baseのオンラインテスタが動作している場合は，TP1/EEとのトランザクション連携はできません。

0005

トランザクション関連定義のtrn_transactional_rpcless_useオペランドにYを指定したシステムに対して，トランザクション連携要求がありました。

サービス要求元の状態を確認して，再実行してください。

0006

トランザクション関連定義のtrn_transactional_rpcless_useオペランドにYを指定したシステムで，UAPがトランザクション連携ありのサービス要求を行いました。

定義を見直して，再実行してください。

KFSB50916-E

内部矛盾が発生したので当該スレッドを強制終了します。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc，詳細コード４＝dd....dd，詳細コード５＝ee....ee

The thread was forcibly terminated because an internal conflict occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc, detail code 4 = dd....dd, detail code 5 = ee....ee　　（E+P+L）（2）（SUP）

内部矛盾が発生したので該当するスレッドを強制終了します。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)トランザクション処理を中止し，該当するスレッドを強制終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB50917-E

トランザクションをコミット決定しましたが，ロールバックしたリソースマネジャが存在します。

Even though a transaction was committed, a resource manager that rolled back the transaction exists.　　（E+P+L）（2）（SUP）

トランザクションをコミットするため，xa_commit関数を発行しましたが，リソースマネジャがロールバックしたことを示すリターンコードが返されました。

このメッセージが出力された場合，コミットしたリソースマネジャとロールバックしたリソースマネジャが混在するため，リソース間の整合性が失われているおそれがあります。必要に応じて，このメッセージのあとに出力されるすべてのKFSB50919-Eメッセージを参照してください。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)障害の発生したリソースマネジャを調査してください。

〔対策〕リソースマネジャの状態を確認してください。リソースマネジャが起動している場合は，リソースマネジャが出力するメッセージログファイルを参照してください。リソースマネジャの障害を取り除き，TP1/EEを再起動してください。

KFSB50918-E

定義解析処理中にエラーが発生しました。理由コード＝aaaa，オペランド名＝bb....bb，オプション内容＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred during definition analysis processing. reason code = aaaa, operand name = bb....bb, option information = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E）（2）（SUP）

定義解析時に障害が発生しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：障害が発生したオペランド名

cc....cc：障害が発生したオプション内容

理由コードが0013，0014のときは，HiRDB環境変数グループ識別子を表示します。

理由コードが0010，0019のときは，UAP履歴情報グループ名称を表示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

trnstring定義コマンドとリソースマネジャ連携用オブジェクトファイル内のリソースマネジャ名が不一致です。

定義，またはリソースマネジャ連携用オブジェクトファイルを見直して，再実行してください。

0002

オプション内容に誤りがあります

オプション内容を見直して，再実行してください。

0003

定義の上限値を超える値が指定されました。

定義を見直して，再実行してください。

0004

リソースマネジャ連携用オブジェクトファイル内のリソースマネジャ名が重複しています。

リソースマネジャ連携用オブジェクトファイルを見直して，再実行してください。

0005

リソースマネジャにHiRDBを指定した場合のxa_close関数用文字列の上限値を超える値が指定されました。

定義を見直して，再実行してください。

0008

ステータスファイル関連定義のsts_fileless_useオペランドにYを指定していますが，トランザクション関連定義の指定値と矛盾があります。

次に示す原因が考えられます。定義を見直して，再実行してください。

リソースマネジャ連携オブジェクトファイルがリンケージされています。

トランザクション関連定義のtrn_transactional_rpcless_useオペランドを省略するか，またはNを指定しています。

0009

高速メッセージ送信関連定義のmch_send_err_rollbackオペランドにYを指定していますが，トランザクション関連定義の指定値と矛盾があります。

次に示す原因が考えられます。定義を見直して，再実行してください。

リソースマネジャ連携オブジェクトファイルがリンケージされています。

トランザクション関連定義のtrn_transactional_rpcless_useオペランドを省略するか，またはNを指定しています。

0010

UAP履歴情報取得機能で必要なオペランドが指定されていないか，指定値が不正です。または，指定値が重複しています。

オペランド名で示す定義の指定数，および指定値を見直して，再実行してください。

0011

TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrnaphgroup定義コマンドで指定したリソースマネジャが存在しません。

トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドで指定したリソースマネジャを，trnaphgroup定義コマンドに指定してください。

0012

TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrnaphputid定義コマンドで指定したUAP履歴情報グループが存在しません。または，UAP履歴情報グループの指定がありません。

TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrnaphgroup定義コマンドで指定したUAP履歴情報グループを，trnaphputid定義コマンドに指定してください。

0013

トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドの-Oオプションで指定したHiRDB環境変数グループ識別子が，ほかのリソースマネジャの指定値と重複しています。

トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドの次のオプションを見直して，再実行してください。

-Oオプションで指定したHiRDBの環境変数グループ識別子が，ほかのtrnstring定義コマンドの-Oオプションの指定値と重複していないか。

-iオプションで複数のリソースマネジャ拡張子を指定していないか。

0014

トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドの-Oオプションで指定したHiRDB環境変数グループ識別子が，ほかのリソースマネジャの指定値と重複しています。

0015

オフラインバッチ（EEBPP）で不要なファイル（リソースマネジャ連携オブジェクトファイル）がリンケージされています。

UAP共用ライブラリ作成時のmakefileを見直してください。

0016

トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドの-nオプションにHiRDB以外のリソースマネジャ名が指定されています。

トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドの-nオプションの指定値を見直して，再実行してください。

0019

トランザクション関連定義trnaphgroupコマンドで指定した通番予約要求の閾値に，一括予約通番数以上の値を指定しています。

trnaphgroupの-lオプションで指定する通番予約要求の閾値には，-rオプションで指定した一括予約通番数未満の値を指定してください。

0020

hub_useの指定が'N'であるにもかかわらず，トランザクション関連定義trnstringの-uオプションを指定しています。

hub_useオペランドとtrnstringのオプションを見直して，再実行してください。

0021

非XA連携機能を使用したリソースマネジャが複数定義されています。

トランザクション関連定義trnstringの-uオプションの指定を見直して，再実行してください。

0022

トランザクション関連定義trnstringで指定したリソースマネジャ名がほかのtrnstringで指定したリソースマネジャ名と重複しています。

トランザクション関連定義trnstringの-ｎオプションと-iオプションの指定値を見直して，再実行してください。

0023

TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrnaphgroup定義コマンドで指定したリソースマネジャが存在しません。

トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドで-uオプションを指定したリソースマネジャを，trnaphgroup定義コマンドに指定してください。

KFSB50919-E

xa関数の実行に失敗しました。cmd＝aa....aa，rmid＝bb....bb，RM＝cc....cc，flags＝dd....dd，rc＝ee....ee，XID＝ff....ff，dispo＝gg....gg

An attempt to execute an xa function has failed. cmd = aa....aa, rmid = bb....bb, RM = cc....cc, flags = dd....dd, rc = ee....ee, XID = ff....ff, dispo = gg....gg　　（E+P+L）（2）（SUP）

xa関数を実行しましたがエラーリターンしました。

aa....aa：エラーリターンしたxa関数種別

bb....bb：TP1/EEでリソースマネジャに割り振ったID

cc....cc：リソースマネジャ名（リソースマネジャ拡張子を含む）

dd....dd：xa関数実行のflags引数

ee....ee：xa関数のリターンコード

ff....ff：トランザクション識別子

xa関数種別がxa_open，xa_close，またはxa_recoverの場合は，*を表示します。

gg....gg：トランザクションが実行する処理種別

xa関数種別がxa_close，またはxa_recoverの場合は，*を表示します。

terminate：トランザクションを終了する。

thread down：スレッドダウンする。

process down：プロセスダウンする。

retry：回復スレッドにトランザクション決着処理を移行して再実行する。

force：処理を続行する。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージが出力された場合は，リソースマネジャを利用しないでトランザクションが実行されていることがあります。このメッセージのリターンコード，および該当するリソースマネジャの保守情報があれば，その情報を基に障害を取り除いてください。障害が発生したリソースマネジャが起動していない場合は，該当するリソースマネジャを起動してください。

xa関数の種別がxa_open関数の場合，次の項目についても確認してください。

リソースマネジャとの接続数に問題がないか。

トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドで指定するxa_open関数用文字列に誤りがないか。

KFSB50920-E

環境変数の取得中にエラーが発生しました。環境変数名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An error occurred during the acquisition of an environment variable. environment variable name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E）（2）（SUP）

環境変数の取得中に障害が発生しました。

aa....aa：障害が発生した環境変数名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕環境変数を見直してください。

KFSB50921-E

トランザクションサービス開始中にエラーが発生しました。理由コード＝aaaa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc

An error occurred when a transaction service was being started. reason code = aaaa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

トランザクションサービス開始中に障害が発生しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ステータスファイルの書き込みに失敗しました。

このメッセージの前後に出力されているメッセージを参照してください。

0002

ステータスファイルアクセスの準備に失敗しました。

このメッセージの前後に出力されているメッセージを参照してください。

0003

リソースマネジャスイッチがありません。

シンプルトランザクション機能を使用する設定の場合は，リソースマネジャがない構成にはできません。リソースマネジャ連携オブジェクトファイルを使用してください。

0004

リソースマネジャスイッチが複数設定されています。

シンプルトランザクション機能を使用する設定の場合は，使用できるリソースマネジャスイッチは一つだけです。リソースマネジャ連携オブジェクトファイルを見直してください。

0005

HiRDB以外のリソースマネジャが設定されています。

シンプルトランザクション機能を使用する設定の場合は，HiRDB以外のリソースマネジャを使用できません。リソースマネジャ連携オブジェクトファイルを見直してください。

KFSB50922-E

トランザクションブランチをコミット、又はロールバック決定できません。XID＝aa....aa，サービス名＝bb....bb

A transaction branch could not be committed or rolled back. XID = aa....aa, service name = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

通信障害やリソースマネジャ障害などが発生したため，トランザクションブランチをコミット，またはロールバックに決着できません。

aa....aa：該当するトランザクション識別子

bb....bb：該当するサービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

(Ｓ)トランザクションブランチの状態を保持し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕グローバルトランザクションの各トランザクションブランチの状態を調査してください。通信先システムがダウンしている場合は，通信先システムを再起動してください。リソースマネジャで障害が発生している場合は，障害を取り除いてください。TP1/EEはトランザクションブランチの回復を一定間隔でリトライしています。そのため，障害を取り除くと，自動的にトランザクションブランチを回復できます。

KFSB50923-E

トランザクションブランチの回復ができません。XID＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，決着種別＝cc

A transaction branch cannot be recovered. XID = aa....aa, service name = bb....bb, determination type = cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

トランザクションブランチを回復できません。

aa....aa：該当するトランザクション識別子

bb....bb：該当するサービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

cc：決着種別

c：コミット

r：ロールバック

hc：ヒューリスティックコミット

hr：ヒューリスティックロールバック

hm：ヒューリスティックミックス

hh：ヒューリスティックハザード

(Ｓ)トランザクションブランチの状態を保持し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕グローバルトランザクションの各トランザクションブランチの状態を調査してください。通信先システムがダウンしている場合は，通信先システムを再起動してください。リソースマネジャで障害が発生している場合は，障害を取り除いてください。TP1/EEはトランザクションブランチの回復を一定間隔でリトライしています。そのため，障害を取り除くと，自動的にトランザクションブランチを回復できます。

KFSB50924-E

リラン中にエラーが発生しました。理由コード＝aaaa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc

An error occurred during a rerun. reason code = aaaa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

再開始中に障害が発生しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ステータスファイルの読み込みに失敗しました。

このメッセージの前後に出力されているメッセージを参照してください。

0002

TP1/EEに登録されているリソースマネジャ数が前回起動時と不一致です。

TP1/EEに登録されているリソースマネジャを見直して再起動してください。

0003

テーブルの回復に失敗しました。

このメッセージの前後に出力されているメッセージを参照してください。

0004

回復処理に失敗しました。

このメッセージの前後に出力されているメッセージを参照してください。

KFSB50925-E

ax関数実行時の引数が不正です。cmd＝aa....aa，rmid＝bb....bb，RM＝cc....cc，flags＝dd....dd，要因＝ee....ee

An argument specified for execution of an ax function is invalid. cmd = aa....aa, rmid = bb....bb, RM = cc....cc, flags = dd....dd, factor = ee....ee　　（E+P+L）（2）（SUP）

リソースマネジャから実行されたax関数の引数に不正がありました。

aa....aa：ax関数種別

bb....bb：TP1/EEでリソースマネジャに割り振ったID

cc....cc：リソースマネジャ名（リソースマネジャ拡張子を含む）

dd....dd：ax関数実行のflags引数

ee....ee：障害の要因となった不正な引数の種別

rmid：rmidに使用できる範囲外の値が指定されています。

xid：引数のXIDのアドレスにNULLが指定されています。

flags：flagsにTMNOFLAGS以外が指定されています。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リソースマネジャの状態を確認してください。リソースマネジャが起動している場合は，リソースマネジャが出力するメッセージログファイルを参照して，リソースマネジャの障害を取り除き，TP1/EEを再起動してください。

KFSB50926-E

ＨｉＲＤＢ／Ｃｌｉｅｎｔコネクションハンドルの解放に失敗しました。rmid＝aa....aa，RM＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An attempt to release the HiRDB/Client connection handle has failed. rmid = aa....aa, RM = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

HiRDB/Clientコネクションハンドルの解放に失敗しました。

aa....aa：TP1/EEでリソースマネジャに割り当てたID

bb....bb：リソースマネジャ名（リソースマネジャ拡張子を含む）

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者およびリソースマネジャの管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB50927-E

コミットまたはロールバックの発行回数の上限値に達しました。サービス名＝aa....aa，発行回数＝bb....bb，発行種別＝cc....cc，処理種別＝d

The number of commit or rollback requests has reached the limit. service name = aa....aa, request count = bb....bb, api type = cc....cc, processing type = d　　（E+P+L）（2）（SUP）

ee_trn_chained_commit関数，ee_trn_chained_rollback関数またはee_trn_rollback_mark関数の発行回数が上限値に達しました。プロセスダウンする場合，トラブルシュート情報出力後にTP1/EEプロセスを強制停止します。

aa....aa：該当するサービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

bb....bb：ee_trn_chained_commit関数，ee_trn_chained_rollback関数またはee_trn_rollback_mark関数の発行回数

cc....cc：発行種別

ee_trn_chained_commit：ee_trn_chained_commit関数

ee_trn_chained_rollback：ee_trn_chained_rollback関数

ee_trn_rollback_mark：ee_trn_rollback_mark関数

d：処理種別

P：プロセスダウン

T：スレッドダウン

N：メッセージ出力

(Ｓ)処理種別の結果として出力された処理が行われます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービスプログラムが無限ループになっていないかどうか，見直してください。

KFSB50928-E

トランザクション回復情報の登録・削除に失敗しました。ノード識別子＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd

An attempt to register and delete transaction recovery information has failed. node ID = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

トランザクション回復情報の登録，削除に失敗しました。

aa....aa：アクセス対象のノード識別子

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ネーム情報の登録に失敗しました。

このメッセージの前後に出力されているメッセージを参照してください。

0002

ネーム情報の削除に失敗しました。

0003

トランザクション回復用のポート番号のオープンに失敗しました。

0004

トランザクション回復用のポート番号のクローズに失敗しました。

KFSB50929-E

システムコールでエラーが発生しました。システムコール名＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc，詳細コード３＝dd....dd，詳細コード４＝ee....ee

An error occurred in a system call. system call name = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc, detail code 3 = dd....dd, detail code 4 = ee....ee　　（E+P+L）（2）（SUP）

システムコールでエラーが発生しました。

aa....aa：システムコール名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージを参照して対策してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB50930-E

ＸＤＢ連携処理で障害が発生しました。機能名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，dispo＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred in the XDB linkage processing. feature name = aa....aa, reason code = bb....bb, dispo = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（NOS）

XDB連携処理中に障害が発生しました。

aa....aa：障害の発生した動作

START：トランザクション開始通知

REPORT：更新ログサイズ取得要求

COMMIT：コミット指示

ROLLBACK：ロールバック指示

UPDATE：更新ログ反映指示

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：処理種別

process down：プロセスダウン

force：処理を続行

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理種別の結果として出力された処理が行われます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

XDBアクセス処理でエラーが発生しました。

このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

0002

メモリが不足しています。

メモリ関連定義のudp_send_message_buf_cntオペランドの指定値，またはXTC用ワーク領域（XTCPOOL）に関連する定義を見直して，再実行してください。

9000〜9999

内部矛盾が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB50950-E

履歴情報表の障害を検知しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，履歴情報表名＝bb....bb，障害種別＝cc....cc，理由コード＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee

An error in the log information table was detected. UAP log information group name = aa....aa, log information table name = bb....bb, error type = cc....cc, reason code = dd....dd, detail code = ee....ee　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAP履歴情報取得機能による開始または終了時の表構成確認処理で，履歴情報表の障害を検知しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：履歴情報表名

cc....cc：障害種別

DCT：閉塞中

ERR：障害中

dd....dd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。該当する履歴情報表が現用，切替中，障害でない場合は，閉塞中または障害中状態にします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

閉塞状態のためアクセスできません。

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して，対策してください。

0002

SQLエラーとなりました。

このメッセージより前に出力されているメッセージに従って対策してください。

0003

行数不一致による障害状態です。

TP1/FSPのeeaphtblhコマンドで履歴情報表を再作成してください。

0004

表が存在しない，または列構成が不正です。

0005

その他の要因による障害状態です。

KFSB50951-E

開始時の表構成確認処理でエラーを検知しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

An error was detected when confirming table structure at startup. UAP log information group name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAP履歴情報取得機能による開始時の表構成確認処理で，エラーを検知しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrn_aph_start_err_downオペランドの指定に従います。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

リソースマネジャと接続していません。

リソースマネジャの状態を確認してください。リソースマネジャが起動している場合は，リソースマネジャが出力するメッセージログファイルを参照してください。リソースマネジャの障害を取り除いたあとに，TP1/EEを再起動してください。

0002

使用できる履歴情報表数が，TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrn_aph_table_min_countオペランドで指定した値を満たしていません。

使用できる履歴情報表数を確保したあとに，TP1/EEを再起動してください。

0003

最大履歴情報長が，TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrnaphgroup定義コマンドの-zオプションで指定した値を超えています。

次のどちらかの対策をしたあとに，TP1/EEを再起動してください。

TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrnaphgroup定義コマンドの-zオプションに，最大履歴情報長以上の値を指定してください。

TP1/FSPのeeaphgrphコマンドでグループ管理表を再作成してください。

0101

現用管理部情報の取得に失敗しました。

このメッセージより前に出力されているメッセージに従って対策したあとに，TP1/EEを再起動してください。

0102

表状態の取得に失敗しました。

0201

グループ管理表が存在しません。

次のどちらかの対策をしたあとに，TP1/EEを再起動してください。

TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrnaphgroup定義コマンドの-uオプションの指定値を見直してください。

TP1/FSPのeeaphgrphコマンドでグループ管理表を再作成してください。

0202

グループ管理表の表構造が正しくありません。

0203

グループ管理表の列構造が正しくありません。

0204

グループ管理表の行数が正しくありません。

0205

グループ管理表のバージョンが正しくありません。

0206

グループ管理表が完成していません。

0207

グループ管理表の登録先グループ名が正しくありません。

0208

グループ管理表の注釈が正しくありません。

0209

グループ管理表の格納データが正しくありません。

0210

グループ管理表を格納しているRDエリアが，閉塞などの障害のためアクセスできません。

RDエリアの状態を確認し，障害を回復したあとに，TP1/EEを再起動してください。

0211

プロセス管理部に対応するノード識別子がありません。

次のどれかの対策をしたあとに，TP1/EEを再起動してください。

RPC関連定義のnode_idオペランドの指定値を見直してください。

TP1/FSPのeeaphgrphコマンドの-nオプションに自プロセスのノード識別子を指定して，グループ管理表を再作成してください。

TP1/FSPのeeaphmodhコマンドで，該当するTP1/EEのノード識別子を追加してください。

0212

グループ管理表でSQLエラーが発生しました。

このメッセージより前に出力されているメッセージに従って対策したあとに，TP1/EEを再起動してください。

0301

通番割り当てルーチンの疎通確認に失敗しました。

TP1/FSPのeeaphgrphコマンドでグループ管理表を再作成したあとに，TP1/EEを再起動してください。

0302

スワップ前処理ルーチンの疎通確認に失敗しました。

0303

スワップ後処理ルーチンの疎通確認に失敗しました。

0304

ストアドルーチンを格納しているRDエリアが，閉塞などの障害のためアクセスできません。

RDエリアの状態を確認し，障害を回復したあとに，TP1/EEを再起動してください。

0305

ストアドルーチンでSQLエラーが発生しました。

このメッセージより前に出力されているメッセージに従って対策したあとに，TP1/EEを再起動してください。

KFSB50952-E

開始時の起動情報設定処理でエラーを検知しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

An error was detected when startup information was being set at startup. UAP log information group name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAP履歴情報取得機能による開始時の起動情報設定処理で，エラーを検知しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrn_aph_start_err_downオペランドの指定に従い，プロセスダウンまたはKFSB50955-Eメッセージを出力し，該当するUAP履歴情報グループを使用不可として処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

リソースマネジャと接続していません。

リソースマネジャの状態を確認してください。リソースマネジャが起動している場合は，リソースマネジャが出力するメッセージログファイルを参照してください。リソースマネジャの障害を取り除いたあとに，TP1/EEを再起動してください。

0002

プロセス管理部に対応するノード識別子がありません。

次のどれかの対策をしたあとに，TP1/EEを再起動してください。

RPC関連定義のnode_idオペランドの指定値を見直してください。

TP1/FSPのeeaphgrphコマンドの-nオプションに自プロセスのノード識別子を指定して，グループ管理表を再作成してください。

TP1/FSPのeaphmodhコマンドで該当するTP1/EEのノード識別子を追加してください。

0003

正常終了（オンライン間共用機能を使用している場合はすべてのTP1/EEが正常終了）したあとの正常開始ですが，現用表が存在します。

TP1/FSPのeeaphchghコマンドで現用の履歴情報表の状態を使用済みに変更したあと，TP1/EEを再起動してください。

0008

現用管理部または履歴情報管理部の現用情報が壊れています。

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して，対策してください。対策できないときは，保守員に連絡してください。

0010

使用済み情報の設定処理で履歴情報表の管理部の破壊を検知しました。

TP1/FSPのeeaphtblhコマンドで履歴情報表を再作成してください。

0101

現用管理部情報の取得に失敗しました。

このメッセージより前に出力されているメッセージに従って対策したあとに，TP1/EEを再起動してください。

0102

表状態の取得に失敗しました。

0103

プロセス状態の取得に失敗しました。

0104

起動情報の設定に失敗しました。

0105

閉塞／障害情報の設定に失敗しました。

0106

使用済み情報の設定に失敗しました。

0107

グループ管理部の排他解放に失敗しました。

0108

現用情報の設定に失敗しました。

0109

現用管理部または履歴情報管理部の現用情報の修復に失敗しました。

0110

現用管理部の排他解放に失敗しました。

0111

メモリ通番情報の更新に失敗しました。

0301

コミットに失敗しました。

KFSB50953-E

計画停止処理で履歴情報表のスワップに失敗しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，履歴情報表名＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

Swapping of the log information table failed during planned termination processing. UAP log information group name = aa....aa, log information table name = bb....bb, reason code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAP履歴情報取得機能による計画停止処理で，履歴情報表のスワップに失敗しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：スワップ先履歴情報表名

スワップ先となる履歴情報表が決定できなかった場合は，*を表示します。

cc....cc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次回TP1/EEを起動するまでに，理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

未使用の履歴情報表が存在しませんでした。

未使用の履歴情報表を確保してください。現用表の決定は次回のTP1/EE起動時に行います。

0002

テストモードを適用していますが，未使用および使用済みの履歴情報報表が存在しませんでした。

0101

現用管理部情報の取得に失敗しました。

このメッセージより前に出力されているメッセージに従って対策してください。現用表の決定は次回のTP1/EE起動時に行います。

0102

表状態の取得に失敗しました。

0103

現用情報の更新に失敗しました。

0104

閉塞／障害情報の設定に失敗しました。

0105

使用済み情報の設定に失敗しました。

このメッセージより前に出力されているメッセージに従って対策してください。

また，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して，対策してください。

KFSB50954-E

終了時の終了情報設定処理でエラーを検知しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

An error was detected when termination information was being set at termination. UAP log information group name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAP履歴情報取得機能による終了時の終了情報設定処理でエラーを検知しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)終了処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次回TP1/EEを起動するまでに，理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

リソースマネジャと接続していません。

リソースマネジャの状態を確認してください。リソースマネジャが起動している場合は，リソースマネジャが出力するメッセージログファイルを参照してください。リソースマネジャの障害を取り除いてください。

0002

現用管理部または履歴情報管理部の現用情報が壊れています。

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して，対策してください。対策できないときは，保守員に連絡してください。

0003

使用済み情報の設定処理で履歴情報表の管理部の破壊を検知しました。

TP1/FSPのeeaphtblhコマンドで履歴情報表を再作成してください。

0004

終了情報の設定処理が，TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrn_aph_end_watch_timeオペランドで指定した監視時間を超えても完了しなかったため，終了情報の設定ができませんでした。

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して，対策してください。

0005

オンライン中に仕掛かっていたスワップの後処理に失敗しました。

対策はありません。

0101

現用管理部情報の取得に失敗しました。

0102

表状態の取得に失敗しました。

0103

プロセス状態の取得に失敗しました。

0104

使用済み情報の設定に失敗しました。

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して，対策してください。

0105

終了情報の設定に失敗しました。

対策はありません。

0106

予約通番の返却に失敗しました。

0201

EOOの書き込み時の通番取得に失敗しました。

0202

EOOの書き込みに失敗しました。

0203

EOFの書き込み時の通番取得に失敗しました。

0204

EOFの書き込みに失敗しました。

0205

現用管理部の排他解放に失敗しました。

0206

グループ管理部の排他解放に失敗しました。

0301

EOO／EOFの書き込み処理でコミットに失敗しました。

0302

終了情報設定処理でコミットに失敗しました。

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して，対策してください。

KFSB50955-E

ＵＡＰ履歴情報グループで継続不可の障害を検知しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An error was detected that prevents the UAP log information group from continuing. UAP log information group name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAP履歴情報取得機能での表へのアクセスで，継続できない障害を検知しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)障害となったUAP履歴情報グループ下の表を使用不可状態として処理を続行します。

終了要求があった場合，表の状態変更やプロセス状態の変更を行わずに終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージより前に出力されているメッセージを参照して，対策してください。

また，必要があれば，TP1/EE終了後，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して対策してください。

KFSB50956-E

ＵＡＰ履歴情報取得機能で処理キューの登録に失敗しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，処理種別＝bb....bb，理由コード＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

Registration of the processing queue in the UAP log information acquisition function has failed. UAP log information group name = aa....aa, processing type = bb....bb, reason code = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAP履歴情報取得機能による開始処理，または終了処理で処理キュー登録に失敗しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：処理種別

PROCESS_START1：開始処理1（表構造確認）

PROCESS_START2：開始処理2（起動情報の設定）

PROCESS_END：終了処理（終了情報の設定）

cc....cc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理種別がPROCESS_START1，またはPROCESS_START2の場合は，TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrn_aph_start_err_downオペランドの指定に従い，プロセスダウンまたはKFSB50955-Eメッセージを出力し，該当するUAP履歴情報グループを使用不可として処理を続行します。処理種別がPROCESS_ENDの場合は，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0000

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

0001

PCE数が不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

KFSB50957-E

履歴情報表のスワップに失敗しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，履歴情報表名＝bb....bb，理由コード＝cccc

An attempt to swap the log information table failed. UAP log information group name = aa....aa, log information table name = bb....bb, reason code = cccc　　（E+P+L）（3）（SUP）

履歴情報表のスワップに失敗しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：スワップ元履歴情報表名

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrn_aph_swap_err_downオペランドの指定に従い，プロセスダウンまたはロールバックして処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

スワップ先の履歴情報表がありません。

TP1/FSPのeeaphlshコマンドで-tオプションを指定して，履歴情報表の状態を確認してください。

未使用にできる表があるときは，TP1/FSPのeeaphchghコマンドで，未使用の履歴情報表を確保してください。

KFSB50958-E

未使用の履歴情報表数が監視対象数を満たしていません。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，未使用表数＝bb....bb，監視対象数＝cc....cc

The number of unused log information tables is less than the number of monitoring targets. UAP log information group name = aa....aa, number of unused tables = bb....bb, number of monitoring targets = cc....cc　　（E+P+L）（1）（SUP）

UAP履歴情報取得機能による表の空き監視で，未使用の履歴情報表数が監視対象数未満であることを検知しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：未使用の履歴情報表の合計数

cc....cc：TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrn_aph_no_use_table_countオペランドで指定した監視対象数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/FSPのeeaphlshコマンドで-tオプションを指定して履歴情報表の状態を確認し，TP1/FSPのeeaphchghコマンドで，UAP履歴情報グループ内の未使用状態の履歴情報表を監視対象数確保してください。

KFSB50959-E

履歴情報表のスワップに失敗しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

An attempt to swap the log information table failed. UAP log information group name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

運用コマンド処理で，履歴情報表のスワップ処理に失敗しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。スワップ処理を途中まで実行していた場合は，以降のUAP履歴情報の取得要求（TP1/FSPのee_trn_uap_put関数）や終了時に，スワップ処理を継続して行うことがあります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0003

SQLエラーが発生しました。

このメッセージより前に出力されているメッセージに従って対策してください。

0004

表不正です。

0010

その他のエラーが発生しました。

KFSB50960-E

表の構造不正を検知しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，対象＝bb....bb，表名＝cc....cc，理由コード＝dddd，詳細コード＝ee....ee

A table structure error was detected. UAP log information group name = aa....aa, object = bb....bb, table name = cc....cc, reason code = dddd, detail code = ee....ee　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAP履歴情報取得機能で使用する表の構造不正を検知しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

UAP履歴情報グループ名が不明な場合は，*を表示します。

bb....bb：処理の対象

0001：グループ管理表

0002：履歴情報表

0003：通番割り当てルーチン

0004：スワップ前処理ルーチン

0005：スワップ後処理ルーチン

cc....cc：グループ管理表，履歴情報表の表名，またはストアドルーチン名

dddd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)実行中の処理に従って対処します。

開始処理の場合

TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrn_aph_start_err_downオペランドの指定値に従い，処理を続行します。

終了処理の場合

処理を続行します。

UAP履歴情報取得処理の場合

処理対象が履歴情報表のとき

障害によるスワップが発生します。

処理対象が履歴情報表以外のとき

TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrn_aph_online_err_downオペランドの指定値に従い，処理を続行します。

上記以外の処理（TP1/FSPのeeaphswapコマンド含む）の場合

処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0302

表に格納されている値が不正です。

保守員に連絡してください。

KFSB50962-E

履歴情報表の監視を実行できません。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

The log information table cannot be monitored. UAP log information group name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

UAP履歴情報取得機能による履歴情報表数の空き監視，およびスワップ完了監視を実行できません。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)10秒間隔で監視処理をリトライします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

xa_open関数の実行に失敗しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージに従って対策してください。

0101

履歴情報表の状態取得に失敗しました。

履歴情報表数の空き監視およびスワップ完了監視を有効にしたい場合は，このメッセージより前に出力されているメッセージに従って対策してください。

KFSB50963-E

メモリ通番の仮予約および同期に失敗しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

Advance reservation and synchronization of memory sequence number failed. UAP log information group name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

UAP履歴情報メモリ機能での通番仮予約および通番同期に失敗しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)1秒間隔で通番仮予約および通番同期をリトライします。

リトライ後に通番仮予約および通番同期が成功した場合は，KFSB80960-Iメッセージを出力します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

xa_openに失敗しました

以前に出力されたKFSB50919-Eメッセージに従って対策してください。

0101

グループ管理表の更新に失敗しました

以前に出力されたメッセージに従って対策してください。

KFSB50964-E

プロセス終了情報の設定に失敗しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

Setting of process termination information failed. UAP log information group name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（1）（SUP）

UAP履歴情報取得機能による終了時のプロセス終了情報の設定に失敗しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して対策してください。

KFSB50965-E

ＵＡＰ履歴情報取得処理中にエラーが発生しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred during UAP log information acquisition processing. UAP log information group name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAP履歴情報取得処理中にエラーが発生しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

継続できないSQLエラーが発生しました。

このメッセージより前に出力されているメッセージに従って対策してください。

9999

その他のエラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB50966-E

スワップ完了監視で履歴情報表の障害を検知しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，履歴情報表名＝bb....bb，障害種別＝cc....cc

An error in the log information table was detected during swap completion monitoring processing. UAP log information group name = aa....aa, log information table name = bb....bb, error type = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAP履歴情報取得機能によるスワップ完了監視処理で，履歴情報表の障害を検知しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：履歴情報表名

cc....cc：障害種別

障害種別の意味と対策を表に示します。

(Ｓ)該当する履歴情報表を障害種別に示す状態に変更して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害種別一覧を見て対策してください。

障害種別

意味

対策

DCT

閉塞中です。閉塞状態のためアクセスできません。

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して対策してください。

ERR

障害中です。表が存在しないか，または表の構造不正を検知しました。

TP1/FSPのeeaphtblhコマンドで履歴情報表を再作成してください。

KFSB50967-E

未使用の履歴情報表数が必要最小数を満たしていません。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，モード種別＝bb....bb，未使用表数＝cc....cc，必要最小数＝dd....dd

The number of unused log information tables is less than necessary minimum number. UAP log information group name = aa....aa, mode type = bb....bb, number of unused tables = cc....cc, necessary minimum number = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAP履歴情報取得機能による開始処理で，未使用の履歴情報表数が最小数に満たないことを検知しました。モード種別がテストモードの場合は，使用済みの履歴情報表も未使用としてカウントします。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：モード種別

NORMAL：通常モード

TEST：テストモード

cc....cc：未使用の履歴情報表の合計数（モード種別がテストモードの場合は使用済みの履歴情報表数を含む）

dd....dd：必要最小数

モード種別が通常モードの場合：TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrn_aph_no_use_table_min_countオペランドで指定した最小数

モード種別がテストモードの場合：1

(Ｓ)TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrn_aph_start_err_downオペランドの指定に従い，プロセスダウンまたはKFSB50955-Eメッセージを出力し，該当するUAP履歴情報グループを使用不可として処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次のどちらかの対策をしたあとに，TP1/EEを再起動してください。

TP1/FSPのeeaphlshコマンドで-tオプションを指定して履歴情報表の状態を確認し，TP1/FSPのeeaphchghコマンドで，UAP履歴情報グループ内の未使用状態の履歴情報表を必要最小数確保してください。

モード種別が通常モードの場合は，TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrn_aph_no_use_table_min_countオペランドの指定値を確認してください。

KFSB50968-E

テストモードの指定が現用表を決定したプロセスと異なります。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，指定モード種別＝bb....bb，現用モード種別＝cc....cc

The specification of test mode is different from the process who determined the current table. UAP log information group name = aa....aa, specified mode type = bb....bb, current mode type = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAP履歴情報取得機能による開始処理で，環境変数EEPARM1で指定したテストモードがすでに現用表を決定したプロセスの指定と異なることを検知しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：指定したモード種別

NORMAL：通常モード

TEST：テストモード

cc....cc：現用表を決定したプロセスのモード種別

NORMAL：通常モード

TEST：テストモード

(Ｓ)TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrn_aph_start_err_downオペランドの指定に従い，プロセスダウンまたはKFSB50955-Eメッセージを出力し，該当するUAP履歴情報グループを使用不可として処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕環境変数EEPARM1で指定するテストモードを，すでに現用表を決定したプロセスのテストモードと同一にしたあとに，TP1/EEを再起動してください。

KFSB50969-E

切替中の履歴情報表の状態を変更できませんでした。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，切替中表数＝bb....bb，要因種別＝cc....cc

The status of the log information table being switched was not changed. UAP log information group name = aa....aa, number of switched tables = bb....bb, factor type = cc....cc　　（E+P+L）（1）（SUP）

UAP履歴情報取得機能による終了処理で，切り替え中の履歴情報表を使用済みまたは未使用に変更できませんでした。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：切り替え中の履歴情報表の合計数

要因種別がACCESS_ERRの場合は，*を表示します。

cc....cc：要因種別

SWAP_WATCH：スワップ完了監視で表状態を変更できませんでした。

ACCESS_ERR：履歴情報表の表状態を取得できませんでした。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/FSPのeeaphlshコマンドで-tオプションを指定して切り替え中の表の存在を確認したあと，TP1/FSPのeeaphchghコマンドで切り替え中の履歴情報表を使用済みに変更してください。切り替え中の表がない場合は対策不要です。

KFSB50970-E

ＳＱＬ実行時にエラーが発生しました。ＳＱＬ種別＝aa....aa，RM＝bb....bb，ＤＢＭＳメッセージ＝cc....cc，ＳＱＬＣＯＤＥ＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee

An error occurred during SQL execution. cmd = aa....aa, RM = bb....bb, DBMS message = cc....cc, SQLCODE = dd....dd, detail code = ee....ee　　（E+P+L）（2）（SUP）

SQL実行時にエラーが発生しました。

aa....aa：SQL要求種別

CONNECT：接続要求

COMMIT：コミット要求

ROLLBACK：ロールバック要求

bb....bb：リソースマネジャ名（リソースマネジャ拡張子を含む）

cc....cc：DBMSのエラーメッセージ

DBMSのエラーメッセージがない場合は，*を表示します。

dd....dd：SQL実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

DBMSのエラーメッセージとして*が表示されたときは，接続ハンドルの割り当て（ALLOCATE CONNECTION HANDLE）のリターンコードを表示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)SQL要求種別がCONNECTの場合，トランザクション関連定義のtrn_wait_rm_openオペランドの指定に従います。SQL要求種別がCONNECT以外の場合，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージで出力されたDBMSメッセージ，およびSQLCODEを基に障害を取り除いてください。

SQL要求種別がCONNECTの場合，次の項目についても確認してください。

リソースマネジャとの接続数に問題がないか。

トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドで指定するxa_open関数用文字列に誤りがないか。

KFSB50971-E

ＵＡＰ履歴情報ファイル出力機能で障害が発生しました。理由コード＝aaaa，ファイル名＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred while UAP log information file was being output. reason code = aaaa, file name = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAP履歴情報ファイル出力機能で障害が発生しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：ファイル名

理由コードが0001〜0004の場合は，ディレクトリ名を表示します。その他の理由コードの場合は，ファイル名を表示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)理由コードが0001〜0004の場合，UAP履歴情報ファイル出力機能を無効にして処理を続行します。その他の理由コードの場合，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ディレクトリの作成に失敗しました（mkdirエラー）。

ディスク容量の不足，ディレクトリへのファイル作成権限があるか，またはファイルシステムに異常がないかを確認してください。

0002

ディレクトリの作成に失敗しました（statエラー）。

0003

ディレクトリのオープンに失敗しました（opendirエラー）。

0004

ディレクトリエントリの取得に失敗しました（readdir_rエラー）。

0005

ファイル状態の取得に失敗しました（statエラー）。

0010

ファイルのオープンに失敗しました（openエラー）。

ディスク容量の不足，ファイルディスクリプタの不足，ファイルの作成権限があるか，またはファイルシステムに異常がないかを確認してください。

0011

ファイルの書き込みに失敗しました（writevエラー）。

0012

ファイルの書き込みに失敗しました（lseekエラー）。

0100

ファイルのクローズに失敗しました（closeエラー）。

KFSB50972-E

ＨｉＲＤＢライブラリのローディングに失敗しました。理由コード＝aaaa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc

Failed to load the HiRDB library. reason code = aaaa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

HiRDBライブラリルーチンのローディングに失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ライブラリのオープンに失敗しました。

HiRDBライブラリがTP1/FSPの前提バージョンを満たしているかを確認してください。

直前にKFSB40107-Eメッセージが出力されている場合は，エラーコード，およびダイナミックローディングモジュールのシステムコールがエラーリターンしたときのエラー内容を参照して原因を取り除いてください。

メッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

0002

ライブラリルーチンのアドレス取得に失敗しました。

KFSB50974-E

ＵＡＰ履歴情報の強制取得処理中にエラーが発生しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，履歴情報表名＝bb....bb，理由コード＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred during UAP log information forced acquisition processing. UAP log information group name = aa...aa, log information table name = bb...bb, reason code = cc...cc, detail code = dd...dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAP履歴情報の強制取得処理中にエラーが発生しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：履歴情報表名

cc....cc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：詳細コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

SQLエラーです。

このメッセージより前に出力されているメッセージに従って対策してください。

0002

強制取得要求受付後に履歴情報表の状態が更新されています。

履歴情報表の状態を確認してください。

0003

一部の履歴情報の取得に失敗しました。

KFSB51000-E

ステータスファイルの初期化に失敗しました。物理ファイル名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

An attempt to initialize a status file has failed. physical file name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E+P+L）（3）（SUP）

ステータスファイルの初期化に失敗しました。

aa....aa：ステータス物理ファイル名（14文字以内の英数字）

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

レコード入出力エラーを検知しました。

以前に出力されたメッセージに従って対策してください。

0002

レコード数が不足しました。

必要なレコード数をeestsinitコマンドで指定してファイルを初期設定してください。

KFSB51001-E

バッファを確保できません。要求サイズ＝aa....aa

Buffers could not be allocated. request size = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

ステータスファイル作業用のバッファ領域の確保に失敗しました。

aa....aa：要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)初期化処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値を見直して，再起動してください。

KFSB51002-E

ステータスファイルのスタック用バッファが不足しました。バッファ数＝aa....aa

Buffers for stacking status files have become insufficient. number of buffers = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

ステータスファイルのスタックに必要なバッファ数がステータスファイル関連定義のsts_buffer_countオペランドで指定した値を超えました。

aa....aa：必要なバッファ数

(Ｓ)初期化処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ステータスファイル関連定義のsts_buffer_countオペランドに，必要なバッファ数以上の値を指定して，再起動してください。

KFSB51003-E

最新の情報を持つステータスファイルで異常が発生しました。物理ファイル名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

An error has occurred in the last updated status file. physical file name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E+P+L）（3）（SUP）

最新の情報を持つステータスファイルで異常が発生しました。

aa....aa：異常が発生したステータス物理ファイル名（14文字以内の英数字）

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)理由コードまたは障害状況に従って処理します。

理由コードが0006の場合

ファイルの障害を回復して，処理を続行します。

理由コードが0006以外の場合

予備ステータスファイルがある場合は，スワップ処理をします。

予備ステータスファイルがない場合は，開始処理を中止し，障害が発生したファイルを閉塞状態にします。

A系，B系の両方のファイルで障害が発生した場合

開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

A系，B系のファイルのレコード数が不一致です。

レコード数を正常な系と一致させて，eestsinitコマンドで初期設定してください。

0002

A系，B系のファイルのレコード数が不一致で，さらに，データの異常を検知しました。

A系，B系のファイルのレコード数を一致させて，eestsinitコマンドで初期設定してください。

0004

A系，B系の両方のファイルで，レコード更新の不正を検知しました。

A系，B系の両方のファイルをeestsinitコマンドで初期設定してください。

0005

レコードの入出力エラーを検知しました。

以前に出力されたメッセージに従って対策してください。

0006

ファイルの更新未完了を検知しました。

対策の必要はありません。ただし，A系，B系の両方のファイルで障害が発生した場合は，障害が発生したファイルをeestsinitコマンドで初期設定してください。

KFSB51004-E

ステータス物理ファイルでエラーが発生しました。処理種別＝aa....aa，物理ファイル名＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード１＝dd....dd，詳細コード２＝ee....ee，詳細コード３＝ff....ff，詳細コード４＝gg....gg，詳細コード５＝hh....hh，詳細コード６＝ii....ii

An error has occurred in a physical status file. processing type = aa....aa, physical file name = bb....bb, reason code = cccc, detail code 1 = dd....dd, detail code 2 = ee....ee, detail code 3 = ff....ff, detail code 4 = gg....gg, detail code 5 = hh....hh, detail code 6 = ii....ii　　（E+P+L，E）（3）（NOS）

ステータス物理ファイルで障害が発生しました。

aa....aa：処理種別

create：ファイルの作成

fstat：ファイルの状態報告

open：ファイルのオープン

close：ファイルのクローズ

read：レコードの入力

write：レコードの出力

logical：レコードの整合性不正

filecheck：ファイルの妥当性チェック

clsdel：ファイルの削除

bb....bb：障害が発生したステータス物理ファイル名（14文字以内の英数字）

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

gg....gg：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

hh....hh：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ii....ii：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)該当するファイルが制御用ステータスファイルで，予備ファイルがある場合は，スワップ処理をします。予備ファイルがない場合は，障害が発生したファイルを閉塞状態にして，処理を続行します。該当するファイルがシグナル用ステータスファイルの場合は，障害が発生したファイルを閉塞状態にして，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ステータスレコードの整合性が不正です（番号不一致エラー）。

該当するファイルをeestsinitコマンドで初期設定してください。

0004

TP1EEファイルシステムの障害です。

直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って原因を取り除いてください。出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

0006

該当するファイルがステータスファイルとして定義されていません。

該当するファイルをeestsinitコマンドで初期設定してください。

0008

定義したファイルとファイル実体とで，レコード長，レコード数が不一致です。

該当するファイルをeestsinitコマンドで初期設定してください。

0009

ステータスファイル管理レコード（STR）内のデータプロトコルのバージョンが不正です。

該当するファイルをeestsinitコマンドで初期設定してください。

0020

TP1EEファイルシステムに対して，アクセス権限がありません。

TP1EEファイルシステムに対するアクセス権限を付加してください。

0021

ステータスファイルに対して，アクセス権限がありません。

ステータスファイルに対するアクセス権限を付加してください。

0022

排他エラーが発生しました。

ステータスファイルがほかのプロセスで使用されていないかどうか確認してください。

0023

ロックセグメントが不足しています。

ステータスファイルの環境を見直してください。

0024

ステータスファイルがすでに存在します。

ステータスファイル名を見直してください。

0025

TP1EEファイル数が上限値を超えました。

eefilmkfsコマンドの指定値を見直してください。

0026

TP1EEファイルシステム用に初期化されていません。

eefilmkfsコマンドで初期化してください。

0027

入出力エラーが発生しました。

障害の発生したファイルをeestsinitコマンドで初期設定してください。

0028

メモリが不足しています。

プロセスが動作できるメモリを確保してください。

0029

ステータスファイルがありません。

eestsinitコマンドで初期設定してください。または，ステータスファイル関連定義を見直してください。

0030

オープンできるファイル数を超えました。

プロセス関連定義のmax_descriptorsオペランド，またはOSのファイルシステムパラメタを見直してください。

0031

ステータスファイル名が不正です。

ステータスファイル関連定義を見直してください。

0037

TP1EEファイルシステムが不正です。

以前に出力されたメッセージを参照して対策してください。メッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

0038

TP1EEファイルシステムの空き領域が不足しています。

eefilmkfsコマンドの設定値を見直してください。

0039

TP1EEファイルシステムのバージョンが不一致です。

TP1EEファイルシステムを作成するバージョンを合わせてください。

0040

TP1EEファイルシステムの総数を超えました。

プロセス関連定義のfil_filesystem_noオペランドを見直してください。

KFSB51005-E

エラーが発生したステータス物理ファイルをクローズ後，閉塞状態にします。物理ファイル名＝aa....aa

The physical status file in which an error occurred will enter the shutdown state when it is closed. physical file name = aa....aa　　（E+P+L，E）（3）（NOS）

障害が発生したステータス物理ファイルをクローズし，閉塞します。

aa....aa：障害が発生したステータス物理ファイル名（14文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)該当するファイルが制御用ステータスファイルの場合は，障害が発生したファイルを回復し，予備ファイルにしてください。該当するファイルがシグナル用ステータスファイルの場合は，障害が発生したファイルを回復してください。

〔対策〕なし。

KFSB51006-E

現用ステータスファイルがなくなったため，今後ステータスファイルは使用できません。グループ番号＝aa....aa

A status file cannot be used in the future because the current status file has been lost. group number = aa....aa　　（E+P+L，E）（3）（NOS）

現用ステータスファイルがなくなりました。今後は該当するグループのステータスファイルを使用できません。

aa....aa：該当するファイルグループ番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB51007-E

現用ファイルが確定できません。グループ番号＝aa....aa，論理ファイル名＝bb....bb

The current status file cannot be determined. group number = aa....aa, logical file name = bb....bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

ステータスファイル関連定義のsts_initial_error_switchオペランドにcontinueの指定があり，現用ファイルが確定できません。オープンできたファイルの中から最新の情報を持つファイルを通知します。

aa....aa：最新の情報を持つファイルのファイルグループ番号

bb....bb：最新の情報を持つファイルのステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)初期化処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕stsflgrp定義コマンドの-lオプションに，前回までの最新の現用ステータス論理ファイル名を指定し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB51008-E

最新の情報を持つステータスファイルの片系に異常が発生しています。グループ番号＝aa....aa，論理ファイル名＝bb....bb，異常の発生した系＝c

An error has occurred in one system of the last updated status file. group number = aa....aa, logical file name = bb....bb, error system = c　　（E+P+L）（3）（SUP）

ステータスファイル関連定義のsts_single_operation_switchオペランドにcontinueの指定があり，さらに最新の情報を持つ制御用ステータスファイルの片系に異常が発生しています。または，シグナル用ステータスファイルの片系に異常が発生しています。

aa....aa：該当するファイルグループ番号

bb....bb：該当するステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字）

c：異常の発生した系（AまたはB）

(Ｓ)該当するファイルが制御用ステータスファイルで，予備ファイルがある場合は，スワップ処理をします。予備ファイルがない場合は，障害が発生したファイルを閉塞状態にし，処理を続行します。該当するファイルがシグナル用ステータスファイルの場合は，障害が発生したファイルを閉塞状態にし，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害が発生したファイルを回復してください。

KFSB51010-E

排他確保に失敗しました。グループ番号＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An attempt to obtain a lock has failed. group number = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

ステータスファイルの排他確保に失敗しました。

aa....aa：該当するファイルグループ番号

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB51011-E

排他解放に失敗しました。グループ番号＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An attempt to release a lock has failed. group number = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

ステータスファイルの排他解放に失敗しました。

aa....aa：該当するファイルグループ番号

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB51012-E

ステータス論理ファイルで容量不足エラーが発生しました。グループ番号＝aa....aa，論理ファイル名＝bb....bb

An space shortage error has occurred in a logical status file. group number = aa....aa, logical file name = bb....bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

ステータス論理ファイルで，容量不足エラーが発生しました。

aa....aa：該当するファイルグループ番号

bb....bb：該当するステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)ファイルを閉塞状態にします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ステータスファイルの容量を見直してください。

KFSB51013-E

現用ステータス論理ファイルが片系運転状態になりました。至急，対策してください。グループ番号＝aa....aa，論理ファイル名＝bb....bb，正常系＝c

The current logical status file has entered the one-system operation state. Take action immediately. group number = aa....aa, logical file name = bb....bb, normal system = c　　（E+P+L，E）（2）（NOS）

ステータスファイルが，片系運転状態になりました。

aa....aa：該当するファイルグループ番号

bb....bb：該当するステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字）

c：正常に動作している系（AまたはB）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)該当するファイルが制御用ステータスファイルの場合は，ステータスファイル関連定義のstsflgrp定義コマンドに，正常に動作している系を指定し，次のどちらかを実行してください。

予備ファイルを用意し，eestsswapコマンドで現用ファイルを入れ替える。

該当するファイルを回復し，eestsopenコマンドでオープンして現用ファイルとして復帰させる。

該当するファイルがシグナル用ステータスファイルの場合は，ステータスファイル関連定義のstsflgrp定義コマンドに，正常に動作している系を指定し，障害が発生したファイルを回復してください。

〔対策〕なし。

KFSB51020-E

ステータスファイルのスワップ処理でエラーが発生しました。グループ番号＝aa....aa，理由コード＝bbbb

An error has occurred during swap processing for a status file. group number = aa....aa, reason code = bbbb　　（E+P+L）（3）（SUP）

ステータスファイルのスワップ処理で障害が発生しました。

aa....aa：該当するファイルグループ番号

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)スワップ処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

スワップ処理をできる予備ファイルがありません。

予備ファイルを用意してください。

0002

ステータスファイルの管理レコードバッファリングエラーが発生しました。

直前に出力されているメッセージに従って，障害を取り除いてください。

0003

タイムスタンプの取得エラーが発生しました。

0004

現用ファイルの状態エラーが発生しました。

ステータスファイル関連定義の指定を前回のオンライン時から変更した場合，制御用ステータスファイルをeestsinitコマンドで初期設定してください。

ステータスファイル関連定義の指定を変更していない場合，保守員に連絡してください。

0005

レコードの入出力エラーが発生しました。

直前に出力されているメッセージに従って，障害を取り除いてください。

KFSB51021-E

予備のステータスファイルがありません。至急，対策してください。グループ番号＝aa....aa

No standby status file exists. Take action immediately. group number = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

予備のステータスファイルがありません。

aa....aa：該当するファイルグループ番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)予備のステータスファイルを用意してください。

〔対策〕なし。

KFSB51022-E

シグナル用ステータスファイルのレコード数が不正です。レコード数＝aa....aa

The number of records in the signal status file is incorrect. number of records = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

シグナル用ステータスファイルのレコード数が不正です。

aa....aa：シグナル用ステータスファイルの作成時に指定できる最大レコード数

(Ｓ)初期化処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕eestsinitコマンドの-cオプションに最大レコード数以下の値を指定して，シグナル用ステータスファイルを初期設定し直してください。

KFSB51050-E

ステータスファイルの状態表示に失敗しました。設定値＝aa....aa，理由コード＝bbbb

An attempt to display the status file state has failed. specified value = aa....aa, reason code = bbbb　　（E+P+L）（3）（SUP）

ステータスファイル運用コマンドで，ステータスファイルの状態表示に失敗しました。

aa....aa：該当するコマンドで指定した値

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)該当するファイルの処理を中止して，次の処理を実行します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ファイルグループ番号が不正です。

正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。

0002

論理ファイル名が不正です。

0003

物理ファイルのパス名が不正です。

KFSB51051-E

ステータスファイルのスワップ処理に失敗しました。グループ番号＝aa....aa，理由コード＝bbbb

Swap processing for a status file has failed. group number = aa....aa, reason code = bbbb　　（E+P+L）（3）（SUP）

ステータスファイル運用コマンドで，ステータスファイルのスワップ処理に失敗しました。

aa....aa：該当するファイルグループ番号

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)該当するファイルの処理を中止して，次の処理を実行します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ファイルグループ番号が不正です。

正しいグループ番号を指定して，コマンドを再実行してください。

0003

現用ファイルがありません。

0004

スワップ先ファイルがありません。

以前に出力されたメッセージを参照して対策してください。

0005

スワップエラーが発生しました。

0006

内部関数の処理が不正です。

保守員に連絡してください。

0007

片系運転状態ではありません。

正しいグループ番号を指定して，コマンドを再実行してください。

KFSB51052-E

電文エラーを検知しました。詳細コード＝aa....aa

A message error was detected. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

ステータスファイル運用コマンドで，要求メッセージの障害を検知しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を中止し，次の処理を実行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB51053-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード＝aa....aa

An internal conflict has occurred. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

ステータスファイル運用コマンドで予期しない障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を中止し，次の処理を実行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB51054-E

ステータスファイルのオープンに失敗しました。理由コード＝aaaa，ファイル名＝bb....bb

An attempt to open a status file has failed. reason code = aaaa, file name = bb....bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

ステータスファイル運用コマンド処理で，ステータスファイルのオープンに失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：該当するステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字），またはステータス物理ファイルのパス名（510文字以内）

(Ｓ)該当するファイルの処理を中止して，次の処理を実行します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

論理ファイル名が不正です。

正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。

0002

物理ファイルのパス名が不正です。

0003

シグナル用ステータスファイルは処理できません。

0004

オープンエラーが発生しました。

以前に出力されたメッセージを参照して対策してください。

0005

ステータスファイル管理レコードの情報が不正です。

以前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って対策してください。または，コマンドに指定した引数を見直してください。原因が不明な場合は，ファイルを保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

0006

現用ファイルと，レコード長またはレコード数が異なります。

eestslsコマンド，またはeestsfillsコマンドを使用してステータスファイルのレコード長およびレコード数を調査し，eestsinitコマンドを使用して初期設定してください。

0007

障害ファイルを初期化していません。

該当するファイルをeestsrmコマンドを使用して削除し，eestsinitコマンドを使用して初期設定してください。

KFSB51055-E

ステータスファイルのクローズに失敗しました。理由コード＝aaaa，ファイル名＝bb....bb

An attempt to close a status file has failed. reason code = aaaa, file name = bb....bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

ステータスファイル運用コマンドで，ステータスファイルのクローズに失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：該当するステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字），またはステータス物理ファイルのパス名（510文字以内）

(Ｓ)該当するファイルの処理を中止して，次の処理を実行します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

論理ファイル名が不正です。

正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。

0002

物理ファイルのパス名が不正です。

0003

現用ファイル，または実体のない無効なファイルです。

0004

クローズエラーが発生しました。

以前に出力されたメッセージを参照して対策してください。メッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

0005

シグナル用ステータスファイルは処理できません。

正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。

KFSB51088-E

内部関数で障害が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc，詳細コード４＝dd....dd

An error has occurred in an internal function. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc, detail code 4 = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

内部関数で障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB51089-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc

An internal conflict has occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc　　（E+P+L）（3）（SUP）

ステータスファイルで内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB51401-E

ＵＯＣでエラーが発生しました。ＵＯＣ名＝aa....aa，論理端末名＝bb....bb，理由コード＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred in UOC. UOC name = aa....aa, logical terminal name = bb....bb, reason code = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

UOCでエラーが発生しました。

aa....aa：UOCエントリポインタ名

bb....bb：論理端末名

cc....cc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)入力セグメント判定UOCの場合，コネクションを解放してMCP後処理トランザクションを起動します。該当するメッセージは破棄します。

入力メッセージ編集UOCまたは出力メッセージ編集UOCの場合，論理端末を閉塞してMCP後処理トランザクションを起動します。該当するメッセージは破棄します。

コネクション確立UOCの場合，コネクション確立要求を拒否してMCP後処理トランザクションを起動しません。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

UOCが詳細リターンコードdd....ddでエラーリターンしました。

dd....ddに示す詳細リターンコードからUOC処理でのエラーの原因を調査してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

0002

詳細リターンコードが不正です。

rtn_detailの設定値を確認してください。

0003

関数リターン値が不正です。

UOCのリターン値を確認してください。

1001

残っている該当メッセージのサイズが不正です。

eemcp_seguoc_protのrest_data_sizeの設定値を確認してください。

1002

後続メッセージの監視タイマ値が不正です。

eemcp_uoctimer_infのtimer_valueの設定値を確認してください。

1003

後続メッセージの監視タイマが不正です。

eemcp_uoctimer_infのtimer_codeの設定値を確認してください。

1004

次のメッセージサイズが不正です。

eemcp_seguoc_protのnext_data_sizeの設定値を確認してください。

1005

次のメッセージの先頭アドレスが不正です。

eemcp_seguoc_protのnext_data_adrの設定値を確認してください。

1006

該当するメッセージサイズが不正です。

eemcp_seguoc_protのnow_data_sizeの設定値を確認してください。

1101

設定したメッセージサイズが受信バッファサイズを超過しました。

メモリ関連定義の受信バッファサイズ（recv_message_buf_sizeオペランド），またはeemcp_seguoc_protのnow_data_sizeの設定値を確認してください。

1102

該当するメッセージサイズが不正です。

メッセージの合計サイズが受信メッセージの最大長を超過していないか確認してください。

2001

編集バッファリストの使用したバッファ情報の数が不正です。

eemcp_uocbuff_list_nのused_buf_numの設定値を確認してください。

2002

編集バッファリストのバッファの使用長が不正です。

eemcp_uocbufinf_nのseg_sizeの設定値を確認してください。

2003

受信バッファリストの使用したバッファ情報の数が不正です。

eemcp_uocbuff_list_nのused_buf_numの設定値を確認してください。

2004

受信バッファリストのバッファの使用長が不正です。

eemcp_uocbufinf_nのseg_sizeの設定値を確認してください。

2101

設定したメッセージサイズが受信バッファサイズを超過しました。

メモリ関連定義の受信バッファサイズ（recv_message_buf_sizeオペランド），eemcp_uocbufinf_nのseg_size，またはeemcp_uocbufheadのbuf_sizeの設定値を確認してください。

2102

受信バッファ情報のバッファの有効長が不正です。

eemcp_uocbufheadのbuf_sizeの設定値を確認してください。

2103

受信バッファ数が不足しました。

メモリ関連定義の受信バッファ数（recv_message_buf_cntオペランド）の設定値を確認してください。

3001

編集バッファリストの使用したバッファ情報の数が不正です。

eemcp_uocbuff_list_nのused_buf_numの設定値を確認してください。

3002

編集バッファリストのバッファの使用長が不正です。

eemcp_uocbufinf_nのseg_sizeの設定値を確認してください。

3003

送信バッファリストの使用したバッファ情報の数が不正です。

eemcp_uocbuff_list_nのused_buf_numの設定値を確認してください。

3004

送信バッファリストのバッファの使用長が不正です。

eemcp_uocbufinf_nのseg_sizeの設定値を確認してください。

3005

編集バッファリストまたは送信バッファリストのバッファの使用長が不正です。

eemcp_uocbufinf_nのseg_sizeの設定値を確認してください。

3101

設定したメッセージサイズが送信バッファサイズを超過しました。

メモリ関連定義の送信バッファサイズ（send_message_buf_sizeオペランド），eemcp_uocbufinf_nのseg_size，またはeemcp_uocbufheadのbuf_sizeの設定値を確認してください。

3102

送信バッファ情報のバッファの有効長が不正です。

eemcp_uocbufheadのbuf_sizeの設定値を確認してください。

3103

送信バッファ数が不足しました。

メモリ関連定義の送信バッファ数（send_message_buf_cntオペランド）の設定値を確認してください。

KFSB51402-E

メッセージの受信処理で障害が発生しました。論理端末名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred while receiving a message. logical terminal name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

メッセージの受信処理で障害が発生しました。

aa....aa：論理端末名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)送受信処理を中断し，処理を続行します。該当するメッセージは破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

受信バッファ長が不足しました。

メモリ関連定義の受信バッファサイズ（recv_message_buf_sizeオペランド）の設定値を見直してください。

0002

受信バッファ数が不足しました。

メモリ関連定義の受信バッファ面数（recv_message_buf_cntオペランド）の設定値を見直してください。

KFSB51403-E

メッセージの送信処理で障害が発生しました。論理端末名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred while sending a message. logical terminal name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

メッセージの送信処理で障害が発生しました。

aa....aa：論理端末名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)送信処理を中断し，処理を続行します。該当するメッセージは破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

送信バッファ長が不足しました。

次の設定値を見直して，再実行してください。

メモリ関連定義の送信バッファサイズ（send_message_buf_sizeオペランド）

MCP構成定義の論理端末定義（eemcple定義コマンド）の-sオプションのsyssndsizeオペランド

0002

送信バッファ数が不足しました。

メモリ関連定義の送信バッファ数（send_message_buf_cntオペランド）の設定値を見直して，再実行してください。

0003

論理端末が閉塞解除中ではありません。

論理端末の状態を確認し，再実行してください。

0004

コネクション状態が不正です。

コネクション状態を確認し，再実行してください。

0005

システムエラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

0006

送信監視時間が超過しました。

送信先の状態，および送信監視時間の設定値を確認し，再実行してください。送信監視時間は次に示す設定値で確認できます。

TCP/IPプロトコル使用時

同期送信の場合は，送信APIの送信監視時間の引数，およびMCP構成定義のコネクション定義（eemcpcn定義コマンド）の-bオプションのsndsynctimオペランドの設定値

同期送受信の場合は，コネクション定義eemcpcnオペランドの-bオプションのsndcmptim設定値

非同期送信の場合は，MCP構成定義のコネクション定義（eemcpcn定義コマンド）の-bオプションのsndtimオペランドの設定値

UDPプロトコル使用時

MCP構成定義の論理端末定義（eemcple定義コマンド）の-bオプションのsndtimオペランドの設定値

0007

0008

同期送受信監視時間が超過しました。

送信先の状態，および送受信監視時間の設定値を確認し，再実行してください。同期送受信監視時間の設定値は次の値を確認してください。

ee_mcp_sendrecvまたはCBLEEMCP(“SENDRECV’)の送受信監視時間引数，およびコネクション定義eemcpcnオペランドの-bオプションのsndrcvtim設定値

KFSB51404-E

コネクションの確立に失敗しました。コネクションＩＤ＝aa....aa

Failed to establish a connection. connection ID = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

コネクションの確立に失敗しました。

aa....aa：コネクションID

(Ｓ)該当するコネクションを切断し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前のメッセージを確認し，対策してください。

KFSB51405-E

論理端末の閉塞解除に失敗しました。論理端末名＝aa....aa，コネクションＩＤ＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

Failed to release the shutdown state of the logical terminal. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb, reason code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

論理端末の閉塞解除に失敗しました。

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

UDPプロトコルの場合は，*を表示します。

cc....cc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)該当する論理端末を閉塞し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

10001

対応するコネクションが確立状態にありません。

コネクションを確立したあと，再実行してください。

00119

上記以外の失敗

直前のメッセージを確認して対策してください。

KFSB51406-E

コネクションを解放しました。コネクションＩＤ＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

Released the connection. connection ID = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

コネクションを解放しました。

aa....aa：コネクションID

bb....bb：理由コード

トランザクションインタフェースのMCP固有情報（TRNINF_SERVICE_MCP）のreason値（数値）を表示します。

MCP固有情報（TRNINF_SERVICE_MCP）のreason値（数値）については，マニュアル「TP1/EE/Message Control Extension 使用の手引」の「トランザクションインタフェース情報」を参照してください。COBOL言語の場合は，「データ名MG」を参照してください。

(Ｓ)コネクションを解放し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを確認し，対策してください。

KFSB51407-E

論理端末を閉塞しました。論理端末名＝aa....aa，コネクションＩＤ＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

A logical terminal was shut down. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb, reason code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

論理端末を閉塞しました。

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

UDPプロトコルの場合は，*を表示します。

cc....cc：理由コード

トランザクションインタフェースのMCP固有情報（TRNINF_SERVICE_MCP）のreason値（数値）を表示します。

MCP固有情報（TRNINF_SERVICE_MCP）のreason値（数値）については，マニュアル「TP1/EE/Message Control Extension 使用の手引」の「トランザクションインタフェース情報」を参照してください。COBOL言語の場合は，「データ名MG」を参照してください。

(Ｓ)論理端末を閉塞し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを確認し，対策してください。

KFSB51408-E

トランザクション処理でオーバフローを検知しました。論理端末名＝aa....aa，サイズ＝bb....bb

Detected overflow while processing transactions. logical terminal name = aa....aa, size = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

トランザクション処理でサービス関数インタフェースを作成したときに，受け付けたメッセージがメッセージ引き渡しエリアサイズを超えていたため，超過した分のメッセージを破棄しました。

aa....aa：論理端末名

bb....bb：不足しているサイズ

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_message_sizeオペランドの設定値を見直してください。

KFSB51409-E

通信障害が発生しました。詳細コード＝aa....aa

A communication error has occurred. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

通信制御コマンド処理で，通信障害が発生しました。

aa....aa：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)不正なメッセージを受信したため，該当するコマンドの処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB51410-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード＝aa....aa

An internal conflict has occurred. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

通信制御コマンド処理中に，MCPで予期しない障害が発生しました。

aa....aa：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB51461-E

処理キューの登録に失敗しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，サービス名＝cc....cc，コネクションＩＤ＝dd....dd，論理端末名＝ee....ee，登録コード＝ff....ff，理由コード＝gg....gg

Failed to register the processing queue. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, service name = cc....cc, connection ID = dd....dd, logical terminal name = ee....ee, registration code = ff....ff, reason code = gg....gg　　（E+P+L）（2）（SUP）

受信処理で処理キュー登録に失敗しました。

aa....aa：相手IPアドレス

相手IPアドレスがない場合は，*.*.*.*を表示します。

bb....bb：相手ポート番号

相手ポート番号がない場合は，*を表示します。

cc....cc：処理キュー登録に失敗したサービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

dd....dd：コネクションID

UDPプロトコルの場合は，*を表示します。

ee....ee：論理端末名

ff....ff：登録コード

MSGRCV：メッセージ受信トランザクションの処理キュー登録に失敗しました。

LEHOLD：論理端末の閉塞の処理キュー登録に失敗しました。

LEFREE：論理端末の閉塞解除の処理キュー登録に失敗しました。

CNCLOS：コネクションの解放の処理キュー登録に失敗しました。

CNOPEN：コネクションの確立の処理キュー登録に失敗しました。

ERRTRN1：ERRTRN1の処理キュー登録に失敗しました。

ERRTRNS：ERRTRNSの処理キュー登録に失敗しました。

gg....gg：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)メッセージ受信サービストランザクションの処理キュー登録がサービス名不正によって失敗した場合はERRTRN1を起動します。それ以外の場合は破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

サービス名が不正です。

サービス名の定義を見直して，再実行してください。

0002

サービスに対するエントリポインタがありません。

サービス名の定義を見直して，再実行してください。

0003

PCE数が不足しました。

メモリ関連定義の処理キュー登録数（pce_noオペランド）の設定値を見直して，再実行してください。

9001

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB51500-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc，詳細コード４＝dd....dd，詳細コード５＝ee....ee

An internal conflict has occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc, detail code 4 = dd....dd, detail code 5 = ee....ee　　（E+P+L，E）（2）（SUP）

内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の内容を確認しても原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

eefilmkfsコマンドのオプション，またはコマンドの引数に問題がないか。

ファイルシステムの属性に問題がないか。

KFSB51501-E

テーブルの確保に失敗しました。対象領域コード＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An attempt to allocate a table has failed. target area code = aa....aa, request size = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E）（2）（SUP）

ファイルサービスの初期化処理で領域確保に失敗しました。

aa....aa：領域確保に失敗した領域コード

PBSCTBL：ファイルサービス基幹テーブル

bb....bb：初期化処理で要求した領域サイズ（単位：バイト）

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB51502-W

Ｉ／Ｏ処理時間監視のタイムアウトを検出しました。TP1EEファイル名＝aa....aa，監視時間＝bb....bb，処理時間＝cc....cc

An I/O timer timeout was detected. TP1EE file = aa....aa, monitoring time = bb....bb, processing time = cc....cc　　（E+P+L）（3）（SUP）

TP1EEファイルシステムへのI/O処理が監視時間を超えて終了しました。

aa....aa：TP1EEファイル名（ステータス物理ファイル名）

bb....bb：ファイルサービス関連定義のfil_watch_timeオペランドの指定値（単位：秒）

cc....cc：TP1EEファイルシステムのI/O処理時間（単位：秒）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1EEファイルシステムがあるディスクへのアクセス多発によって，I/O処理時間が増大したか，またはディスク障害が発生したおそれがあります。TP1EEファイルシステムがあるディスクへのアクセス多発によってI/O処理時間が増大した場合は，ファイルサービス関連定義のfil_watch_timeオペランドの指定値を見直すか，TP1EEファイルシステムを別のディスクに作成することを検討してください。解決できない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB51801-E

領域確保に失敗しました。対象領域コード＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，領域サイズ＝cc....ccバイト

Area allocation failed. code of affected area = aa....aa, reason code = bb....bb, area size = cc....cc bytes　　（E+P+L）（2）（SUP）

領域の確保に失敗しました。

aa....aa：対象領域コード

1：定義引き継ぎ用作業領域

2：ステータスファイル読み込み用作業領域

bb....bb：理由コード

1：メモリ不足

2：その他の障害

cc....cc：確保に失敗した領域のサイズ

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕必要に応じて，メモリを確保して，再起動してください。

KFSB51802-E

リラン時に変更できない定義が変更されました。定義名＝aa....aa

A definition that must not be changed during a rerun was changed. definition name = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

前回（正常開始時）のTP1/EEシステム定義の指定値と，今回（再開始時）の指定値とが異なっています。

aa....aa：再開始時に変更されたTP1/EEシステム定義

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕必要に応じて，TP1/EEシステム定義を前回（正常開始時）と一致させて再起動してください。

KFSB51803-E

リラン時変更不可定義の退避処理で障害が発生しました。詳細コード＝aa....aa

An error occurred during backup of definitions that must not be changed during a rerun. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

再開始時に変更できない定義の退避処理で障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ステータスファイルに異常がないかどうかを調査してください。

KFSB51804-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード＝aa....aa

An internal contradiction occurred. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

定義引継機能で障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB51805-E

リラン時にライブラリの変更がありました。理由コード＝aa....aa

A library was changed during a rerun. reason code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

前回（正常開始時）のライブラリと，今回（再開始時）のライブラリが異なっています。

aa....aa：理由コード

DBQ：再開始時のライブラリにDBキュー共通ライブラリが追加または削除されました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB51807-E

処理キューの登録に失敗しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，登録コード＝cc....cc，理由コード＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee

Registration of the processing queue failed. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, registration code = cc....cc, reason code = dd....dd, detail code = ee....ee　　（E+P+L）（2）（SUP）

受信処理で処理キューの登録に失敗しました。

aa....aa：該当するIPアドレス

bb....bb：該当するポート番号

cc....cc：登録コード

RCVRINFO：トランザクション回復情報の受信時に，処理キューの登録に失敗しました。

dd....dd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)トランザクション回復用の受信メッセージを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

要求種別が不正です。

保守員に連絡してください。

0002

PCE数が不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

9000

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

9999

不正なメッセージを受信しました。

保守員に連絡してください。

KFSB51900-E

メッセージ出力に失敗しました。メッセージログファイル名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb : cc....cc

failed to output message. logfile name=aa....aa, detail code=bb....bb : cc....cc　　（E）（2）（NOS）

メッセージログファイルへのメッセージ出力に失敗しました。メッセージログファイルを切り替えてメッセージ出力を続行します。メッセージオブジェクトファイルの読み出し時に障害が発生した場合は，英語のメッセージが出力されます。

aa....aa：メッセージ出力に失敗したメッセージログファイル名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：出力に失敗したメッセージ

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕ディスク容量が不足していないか，またはファイルシステムに異常がないかどうか確認してください。

KFSB51901-E

メッセージログファイルの初期化に失敗しました。メッセージログファイル名＝aa....aa，理由コード＝bbbbbbbb，詳細コード＝cc....cc

failed to initialize logfile. logfile name=aa....aa, reason code=bbbbbbbb, detail code=cc....cc　　（E+L）（2）（NOS）

メッセージログファイルの初期化に失敗しました。メッセージログファイルを切り替えてメッセージ出力を続行します。メッセージオブジェクトファイルの読み出し時に障害が発生した場合は，英語のメッセージが出力されます。

aa....aa：初期化に失敗したメッセージログファイル名

bbbbbbbb：理由コード

00000001：ファイルオープンエラーです。

00000002：ファイルヘッダ出力エラーです。

00000003：メッセージ出力開始の出力エラーです。

00000004：ファイル種別を取得できません。

00000005：ファイルが通常ファイルではありません。

00000006：ファイルに書き込み権限がありません。

00000007：ファイルを削除できません。

00000008：実効ユーザIDを取得できません。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕次の事項を確認してください。

ディスク容量が不足していないか。

ディレクトリ／ファイルへのファイル作成権限があるか。

ファイルシステムに異常がないか。

KFSB51902-E

メッセージログファイルの切り替えに失敗しました。メッセージログファイル名＝aa....aa，理由コード＝bbbbbbbb，詳細コード＝cc....cc

failed to change logfile. logfile name=aa....aa, reason code=bbbbbbbb, detail code=cc....cc　　（E+L）（2）（NOS）

メッセージログファイルへの切り替えに失敗しました。次のメッセージログファイルに切り替えてメッセージ出力を続行します。メッセージオブジェクトファイルの読み出し時に障害が発生した場合は，英語のメッセージが出力されます。

aa....aa：切り替えに失敗したメッセージログファイル名

bbbbbbbb：理由コード

00000001：ファイルオープンエラーです。

00000002：ファイルヘッダ出力エラーです。

00000003：メッセージ出力開始の出力エラーです。

00000004：ファイル種別を取得できません。

00000005：ファイルが通常ファイルではありません。

00000006：ファイルに書き込み権限がありません。

00000007：ファイルを削除できません。

00000008：実効ユーザIDを取得できません。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕次の事項を確認してください。

ディスク容量が不足していないか。

ディレクトリ／ファイルへのファイル作成権限があるか。

ファイルシステムに異常がないか。

KFSB51903-E

メッセージログファイルへのメッセージ出力を停止しました。

stopped to output message to logfile.　　（E+L）（2）（NOS）

すべてのメッセージログファイルへの切り替えに失敗したため，メッセージログファイルへのメッセージ出力を停止しました。メッセージオブジェクトファイルの読み出し時に障害が発生した場合は，英語のメッセージが出力されます。

(Ｓ)出力先にメッセージログファイルを指定していたメッセージは，標準エラー出力に出力して，処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕次の事項を確認してください。

ディスク容量が不足していないか。

ディレクトリ／ファイルへのファイル作成権限があるか。

ファイルシステムに異常がないか。

KFSB51904-E

全てのメッセージログファイルのオープンに失敗しました。メッセージログファイルへのメッセージ出力を停止しました。理由コード＝aaaaaaaa

failed to open all logfiles, stopped to output message to logfile. reason code=aaaaaaaa　　（E+L）（2）（NOS）

すべてのメッセージログファイルのオープンに失敗したため，メッセージログファイルへのメッセージ出力を停止しました。メッセージオブジェクトファイルの読み出し時に障害が発生した場合は，英語のメッセージが出力されます。

aaaaaaaa：理由コード

00000001：メッセージログファイル格納ディレクトリの作成失敗

00000002：すべてのメッセージログファイルのオープンエラー

(Ｓ)出力先にメッセージログファイルを指定していたメッセージは，標準エラー出力に出力して，処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕次の事項を確認してください。

ディスク容量が不足していないか。

ディレクトリ／ファイルへのファイル作成権限があるか。

ファイルシステムに異常がないか。

KFSB51905-E

SYSLOGのオープンに失敗しました。SYSLOGへのメッセージ出力を停止しました。詳細コード＝aa....aa

failed to open SYSLOG, stopped to output message to SYSLOG. detail code=aa....aa　　（E+P）（2）（NOS）

syslogのオープンに失敗したため，syslogへのメッセージ出力を停止しました。メッセージオブジェクトファイルの読み出し時に障害が発生した場合は，英語のメッセージが出力されます。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕syslogに異常がないかどうか確認してください。

KFSB51906-E

failed to initialize. reason code= aa....aa, detail code=bb....bb　　（E）（2）（NOS）

ログの初期化で障害が発生しました。メッセージを出力できません。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コードがOTHERの場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

ENVIRON

環境変数DCDIRを取得できません。

環境変数DCDIRが設定されているかどうか確認してください。

CATALOG

メッセージオブジェクトファイルをオープンできません。

所定のディレクトリに，使用するシステムの言語環境に対応したメッセージオブジェクトファイルがあるかどうか確認してください。

MEMORY

メモリを確保できません。

しばらくしてから再実行してください。繰り返し発生する場合は，不要なプロセスを停止する，メモリを増やすなどの対策をしてください。

OTHER

その他の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB51907-E

failed to close. detail code1= aa....aa, detail code2=bb....bb　　（E）（2）（NOS）

ログの終了処理で障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB51908-E

failed in the assembly of the message. detail code1=aa....aa, detail code2=bb....bb, detail information=cc....cc　　（E）（2）（NOS）

メッセージの組み立て処理で障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：詳細情報

出力に失敗したメッセージ番号と詳細情報とを，ハイフンで区切って表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システムのメモリが不足している場合は，メモリ不足を解消してください。メモリ不足ではない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB51909-E

SYSLOGへのメッセージ出力が失敗しました。理由コード＝aa....aa，詳細情報＝bb....bb : cc....cc

failed to output message to SYSLOG. reason code=aa....aa, detail information=bb....bb : cc....cc　　（E）（2）（NOS）

syslogへのメッセージ出力に失敗しました。メッセージオブジェクトファイルの読み出し時に障害が発生した場合は，英語のメッセージが出力されます。

aa....aa：理由コード

SYSTEM：メモリ不足またはバッファ不足以外の障害がsyslogで発生しました。

OVERFLOW：syslogでメモリ不足およびバッファ不足が発生したあと，syslog失敗リストに保存できるメッセージ数を超えました。

bb....bb：詳細情報

理由コードがSYSTEMの場合

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

理由コードがOVERFLOWの場合

メッセージ出力に失敗した連続メッセージ数（1〜65536の10進数）です。

メッセージ出力に失敗した連続メッセージ数が65536を超過した場合，65536と出力します。

cc....cc：出力に失敗したメッセージ

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕次のどれかの対策をしてください。

syslogに異常がないかどうか確認する。

syslog失敗リストのエレメント数の指定値を増加させる。

TP1/EEのsyslog出力レベルの定義値を上げる。

KFSB51910-E

SYSLOG失敗リストのメッセージを破棄しました。詳細情報＝aa....aa

discard messages in SYSLOG error list. detail information=aa....aa　　（E+P）（2）（NOS）

syslog失敗リスト内のメッセージを破棄しました。メッセージオブジェクトファイルの読み出し時に障害が発生した場合は，英語のメッセージが出力されます。

aa....aa：破棄したメッセージ数（10進数）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕次のどちらかの対策をしてください。

syslogに異常がないかどうか確認する。

TP1/EEのsyslog出力レベルの定義値を上げる。

KFSB51911-E

Failed to open the catalog file. catalog name=aa....aa　　（E）（2）（NOS）

aa....aaで示すカタログファイルのオープン処理で障害が発生しました。

aa....aa：メッセージカタログ名称

メッセージカタログ名称を示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)あとに出力されるKFSB51906-Eメッセージに従ってください。

〔対策〕KFSB51906-Eメッセージの理由コードで対策してください。

KFSB51912-W

コード変換ライブラリの初期化に失敗しました。コード変換機能を無効にします。

Failed to format the code conversion library. The code conversion function has been invalidated.　　（E）（4）（NOS）

コード変換ライブラリの初期化に失敗しました。コード変換機能を無効にしてsyslogにメッセージを出力します。

(Ｓ)コード変換機能を無効として，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕日立コード変換がインストールされているか確認してください。メッセージログ関連定義のlog_hsyslog_cmodeオペランドの指定値を確認してください。必要であれば再起動してください。

TP1/FSPのデータ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合，環境変数EETRNIOALOGCMODEの指定値を確認してください。

TP1/FSPのデータ連携支援が出力したメッセージの場合，制御情報ファイルのEEINPARMパラメタのFILE文のLOGCMODEオペランドの指定値を確認してください。

KFSB51913-W

拡張SYSLOGがインストールされていません。拡張SYSLOG機能を無効にします。

The SYSLOG delayed output function has been invalidated.　　（E）（4）（NOS）

拡張SYSLOGがインストールされていません。拡張SYSLOG機能を無効にしてsyslogにメッセージを出力します。

(Ｓ)拡張SYSLOG機能を無効にして，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕拡張SYSLOGがインストールされているか確認してください。メッセージログ関連定義のlog_syslog_elistオペランドの指定値を確認してください。必要であれば再起動してください。

TP1/FSPのデータ抽出ユティリティ，またはデータ連携支援が出力したメッセージの場合，必要であれば拡張SYSLOGをインストールし，再実行してください。

KFSB52000-E

統計情報ファイルの初期化に失敗しました。統計情報ファイル名＝aa....aa，理由コード＝bbbbbbbb，詳細コード＝cc....cc

Failed to initialize the statistics file. statistics file name = aa....aa, reason code = bbbbbbbb, detail code = cc....cc　　（P+L）（2）（NOS）

aa....aaで示す統計情報ファイルの初期化に失敗しました。統計情報ファイルを切り替えて統計情報の出力を継続します。

aa....aa：統計情報ファイル名

理由コードが00000001または00000002の場合は，該当するディレクトリ名を出力します。

bbbbbbbb：理由コード

00000001：ディレクトリのオープンに失敗しました。

00000002：ディレクトリの作成に失敗しました。

00000003：ファイルの読み込みに失敗しました。

00000004：ファイルが通常ファイルではありません。

00000005：ファイル状態の取得に失敗しました。

00000006：ファイルのオープンに失敗しました。

00000007：実効ユーザIDの取得に失敗しました。

00000008：ファイルに書き込み権限がありません。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕ディスク容量が不足していないか，ディレトクリもしくはファイルへの書き込み権限があるか，またはファイルシステムに異常がないかを確認してください。

KFSB52001-E

統計情報出力に失敗しました。統計情報ファイル名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

Failed to output statistics. statistics file name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（P+L）（2）（NOS）

aa....aaで示す統計情報ファイルへの統計情報の出力に失敗しました。データ連携支援は，統計情報ファイルを切り替えて統計情報の出力を継続します。

aa....aa：統計情報ファイル名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕ディスク容量が不足していないか，またはファイルシステムに異常がないかを確認してください。

KFSB52002-E

統計情報ファイルの切り替えに失敗しました。統計情報ファイル名＝aa....aa，理由コード＝bbbbbbbb，詳細コード＝cc....cc

Failed to change the statistics file. statistics file name = aa....aa, reason code = bbbbbbbb, detail code = cc....cc　　（P+L）（2）（NOS）

aa....aaで示す統計情報ファイルへの切り替えに失敗しました。

aa....aa：統計情報ファイル名

bbbbbbbb：理由コード

00000001：ファイルオープンエラー

00000002：ファイルヘッダ出力エラー

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕ディスク容量が不足していないか，ディレトクリもしくはファイルへのファイル作成権限があるか，またはファイルシステムに異常がないかを確認してください。

KFSB52003-E

統計情報ファイルへの統計情報出力を停止しました。理由コード＝aaaaaaaa

Stopped to output statistics to the statistics file. reason code = aaaaaaaa　　（P+L）（2）（NOS）

統計情報ファイルへの統計情報の出力を停止しました。

aaaaaaaa：理由コード

00000001：統計情報ファイル格納ディレクトリの作成に失敗しました。

00000002：統計情報ファイルのオープンに失敗しました。

00000003：統計情報ファイルへの出力に失敗しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕このメッセージの前に出力されているKFSB52000-E，KFSB52001-E，またはKFSB52002-Eメッセージを参照してください。

KFSB52004-E

処理中に障害が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

An error occurred during processing. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（P+L）（2）（NOS）

データ連携支援の処理中に障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB52006-E

反映処理中に障害が発生しました。データ連携支援を中断します。反映サービス名＝aa....aa，反映処理方法＝bb....bb，理由コード＝cc....cc，詳細情報１＝dd....dd，詳細情報２＝ee....ee，詳細情報３＝ff....ff

An error occurred in the reflection processing. Data linkage support will now be canceled. reflect service name = aa....aa, reflection method = bb....bb, reason code = cc....cc, detail information 1 = dd....dd, detail information 2 = ee....ee, detail information 3 = ff...ff　　（P+L）（1）（SUP）

反映処理中に障害が発生しました。

aa....aa：反映サービス名

bb....bb：反映処理方法

rpc：RPC送信処理

dbq：DBキュー書き込み

cc....cc：理由コード

理由コードの意味を表に示します。

dd....dd：詳細情報1

理由コードに応じた詳細情報を表に示します。

ee....ee：詳細情報2

反映処理方法に応じた詳細情報を表に示します。

ff....ff：詳細情報3

反映処理方法に応じた詳細情報を表に示します。

(Ｓ)データ連携支援を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

詳細情報1

対策

0001

RPC送信処理に失敗。

ee_rpc_call()リターンコード（10進数で表示）。

ee_rpc_call()リターンコード値に応じた対策を行い，データ連携支援を再実行してください。

0002

送信先で設定した応答値サイズが不正。

送信先で設定した応答値サイズ（10進数で表示）。

RPC送信先の処理を見直し，データ連携支援を再実行してください。

0003

DBキュー書き込み処理に失敗。

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

事前に原因となるメッセージが出力されている場合は，そのメッセージからエラー要因を取り除き，データ連携支援を再実行してください。

反映処理方法と詳細情報2，詳細情報3を次に示す。

項番

反映処理方法

詳細情報2

詳細情報3

1

dbq

DBキューグループ名

****

2

rpc

送信先サービスグループ名

送信先サービス名

KFSB52007-W

ＲＰＣ送信先から中断要求を受け取りました。データ連携支援を中断します。反映サービス名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，応答値＝cc....cc，送信先サービスグループ名＝dd....dd，送信先サービス名＝ee....ee

A cancel request has been received from the RPC sender. Data linkage support will now be canceled. reflect service name = aa....aa, reason code = bb....bb, response value = cc....cc, name of the service group to send = dd....dd, name of the service to send = ee....ee　　（P+L）（4）（SUP）

RPC送信先から中断要求を受け取りました。

aa....aa：反映サービス名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味を表に示します。

cc....cc：応答値

理由コードに応じた応答値を表に示します。

dd....dd：送信先サービスグループ名

trnrks_service -vオプション指定値

ee....ee：送信先サービス名

trnrks_service -vオプション指定値

(Ｓ)データ連携支援を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

応答値

対策

0001

送信先で中断要求の応答値が設定。

送信先で設定した応答値をホストバイトオーダーで表示（16進数で表示）。

RPC送信先の処理を見直し，データ連携支援を再実行してください。

KFSB52008-W

ＵＯＣからの中止要求を受け取りました。ＵＯＣ種別＝aa....aa，反映サービス名＝bb....bb，リターンコード＝cc....cc，終了モード＝dd....dd

A cancel request has been received from the UOC. UOC type = aa....aa, reflect service name = bb....bb, return code = cc....cc, ending mode = dd....dd　　（P+L）（4）（SUP）

UOCからの中止要求を受け取りました。

aa....aa：UOC種別

UOC種別とその意味を表に示します。

bb....bb：反映サービス名

出力する反映サービス名を表に示します。

cc....cc：UOCリターンコード

dd....dd：データ連携支援の終了モード

0001：中断

0002：強制停止

(Ｓ)dd....ddに応じた終了モードで，データ連携支援を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UOCの処理を見直し，データ連携支援を再実行してください。

UOC種別と反映サービス名を次に示します。

UOC種別

意味

反映サービス名

ENTRY

反映先指定UOC

「****」を表示します。

EDIT

編集UOC

UOCを呼び出した反映サービス名を表示します。

REFLECT

反映UOC

STARTEND

開始終了UOC

「****」を表示します。

KFSB52009-E

データ抽出処理でエラーが発生しました。関数名＝aa....aa，メインリターンコード＝bbb，サブリターンコード＝ccc

An error occurred during data extraction processing. func = aa....aa, main return code = bbb, sub return code = ccc　　（P+L）（2）（SUP）

データ抽出処理でエラーが発生しました。

aa....aa：関数名

bbb：データ抽出ユティリティが設定したメインリターンコード

ccc：データ抽出ユティリティが設定したサブリターンコード

(Ｓ)データ連携支援を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メインリターンコードおよびサブリターンコード一覧に従って対策してください。

メインリターンコード

サブリターンコード

意味

対策

D

E

データ抽出処理に失敗しました。

次に示すオペランドに誤りがある場合は，正しく指定して，データ連携支援を再実行してください。

CONTROL文GRPNAME

CONTROL文START

CONTROL文SHMID

CONTROL文BLOCKNO

CONTROL文ROOTJSQ

CONTROL文JSQ

CONTROL文TBLTYPE

TABLE文UAPTBL

事前に原因となるメッセージが出力されている場合は，そのメッセージからエラー要因を取り除き，データ連携支援を再実行してください。

解決できない場合は，保守員に連絡してください。

J

O

1

2

W

X

O

G

OSメモリの確保に失敗しました。

OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

事前に原因となるメッセージが出力されている場合は，そのメッセージからエラー要因を取り除き，データ連携支援を再実行してください。

解決できない場合は，保守員に連絡してください。

T

G

W

G

G

△

上記以外

上記以外のエラーが発生しました。

事前に原因となるメッセージが出力されている場合は，そのメッセージからエラー要因を取り除き，データ連携支援を再実行してください。

解決できない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB52100-E

制御情報ファイル解析処理中に制御情報ファイルのアクセスに失敗しました。ファイル名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，エラー番号＝cc....cc

Access of the control information file failed during control information file analysis. file name = aa....aa, reason code = bbbb, errno = cc....cc　　（P+L）（2）（NOS）

制御情報ファイルのアクセスでエラーが発生しました。

aa....aa：ファイルパス

制御情報ファイルのパス名です。

bbbb：理由コード

0001：システムコールstatでエラーが発生しました。

0002：標準ライブラリ関数fopenでエラーが発生しました。

0003：指定した制御情報ファイルはディレクトリファイルです。

0004：標準ライブラリ関数getcでエラーが発生しました。

cc....cc：エラー番号

理由コードが0001，0002，および0004の場合は，ファイルオープンのシステムコールが設定したerrnoの値を表示します。それ以外の場合は，*を表示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)制御情報ファイルを見直して，データ抽出ユティリティを再実行してください。

〔対策〕制御情報ファイルを見直してください。

KFSB52101-E

制御情報ファイル解析処理中にエラーが発生しました。制御情報ファイル形式が不正です。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，パラメタ名＝cc....cc，理由コード＝dddd

An error occurred during control information file analysis. The control information file format is incorrect. file name = aa....aa, line = bb....bb, parameter name = cc....cc, reason code = dddd　　（P+L）（2）（NOS）

制御情報ファイルのbb....bb行目の形式が不正です。

aa....aa：ファイルパス

制御情報ファイルのパス名です。

bb....bb：不正があった行番号

cc....cc：パラメタ名

理由コードが0001または0002の場合，*を表示します。

dddd：理由コード

0001：制御文識別子に誤りがあります。

0002：パラメタ識別子に誤りがあります。

0003：パラメタ識別子とパラメタ値の間の=に誤りがあります。

0005：パラメタ値の形式が不正です。

0006：パラメタ値の後ろに誤りがあります。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)制御情報ファイルを見直して，データ抽出ユティリティを再実行してください。

〔対策〕制御情報ファイルの形式を，行数，パラメタ名，および理由コードに従って見直してください。理由コードが0005の場合に考えられる要因を次に示します。

括弧で囲めないパラメタ値を括弧で囲んでいます。

=のあとに何もありません。

使用できない文字を使用しています。

KFSB52102-E

制御情報ファイル解析処理中にエラーが発生しました。設定値が不正です。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，パラメタ名＝cc....cc，位置＝dd....dd，理由コード＝eeee

An error occurred during control information file analysis. An incorrect value is set. file name = aa....aa, line = bb....bb, parameter name = cc....cc, position = dd....dd, reason code = eeee　　（P+L）（2）（NOS）

制御情報ファイルのbb....bb行目に指定したパラメタ値に不正な内容があります。

aa....aa：ファイルパス

制御情報ファイルのパス名です。

bb....bb：不正があった行番号

cc....cc：パラメタ名

dd....dd：*を表示

eeee：理由コード

1001：長さが規定の範囲内にありません。

1002：使用できない文字を使用しています。

1003：選択値以外が設定されました。

1004：英大識別子の先頭に大文字のアルファベット以外の文字を使用しています。

1005：数値が範囲外です。

1006：シングルクォートで囲んでください。

1007：シングルクォートで囲めません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)制御情報ファイルを見直して，データ抽出ユティリティを再実行してください。

〔対策〕設定値を，行数，パラメタ名，位置，および理由コードに従って見直してください。

KFSB52103-E

制御情報ファイル解析処理中にエラーが発生しました。設定値間に矛盾があります。ファイル名＝aa....aa，値＝bb....bb，理由コード＝cccc

An error occurred during control information file analysis. Values conflict. file name = aa....aa, value = bb....bb, reason code = cccc　　（P+L）（2）（NOS）

制御情報ファイルの指定値間に矛盾があります。

aa....aa：ファイルパス

制御情報ファイルのパス名です。

bb....bb：値

理由コードが3002の場合，重複を検知した値を表示します。それ以外の場合は，*を表示します。

cccc：理由コード

2001：CONTROL文を複数指定できません。

2002：CONTROL文に，同じパラメタを複数指定できません。

3001：TABLE文を複数指定できません。

3002：一つのTABLE文中のUAPTBLパラメタに，重複した値を指定できません。

3003：一つのTABLE文中に，1001個以上のUAPTBLパラメタを指定できません。

4001：CONTROL文のTBLTYPEパラメタにRELOADを指定した場合，TABLE文のUAPTBLパラメタは省略できません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)制御情報ファイルを見直して，データ抽出ユティリティを再実行してください。

〔対策〕設定値を，値，および理由コードに従って見直してください。

KFSB52104-E

制御情報ファイル解析処理中にエラーが発生しました。省略できない定義が未定義です。ファイル名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

An error occurred during control information file analysis. A mandatory definition is missing. file name = aa....aa, reason code = bbbb　　（P+L）（2）（NOS）

省略できない定義が指定されていません。

aa....aa：ファイルパス

制御情報ファイルのパス名です。

bbbb：理由コード

5001：CONTROL文がありません。

5002：TABLE文がありません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)制御情報ファイルを見直して，データ抽出ユティリティを再実行してください。

〔対策〕制御情報ファイルを，理由コードに従って見直してください。

KFSB52105-E

制御情報ファイル解析処理中に領域確保に失敗しました。

Area allocation failed during control information file analysis.　　（P+L）（2）（NOS）

制御情報ファイル解析作業用領域の確保に失敗しました。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，データ抽出ユティリティを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB52110-E

関数の引数が不正です。関数名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

A function argument is invalid. func = aa....aa, reason code = bbbb　　（P+L）（2）（NOS）

関数の引数が不正なため，処理を中止しました。

aa....aa：関数名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

関数名および理由コード一覧に示した原因を取り除き，データ抽出ユティリティを再実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

関数名および理由コード一覧を見て対策してください。

関数名

理由コード

意味

対策

ee_trn_ioa_init

0001

ioa_iparam_pt引数が不正です。

指定値を見直してください。

0002

flags引数が不正です。

ee_trn_ioa_get

0001

ioa_gparam_pt引数が不正です。

0002

flags引数が不正です。

ee_trn_ioa_term

0001

ioa_tparam_pt引数が不正です。

0002

flags引数が不正です。

CBLEETRN

0001

一意名_IPARAM，一意名_GPARAM，または一意名_TPARAMが不正です。

0002

データ名Cが不正です。

0003

データ名Aが不正です。

0004

一意名1が不正です。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

保守員に連絡してください。

KFSB52111-E

実行環境が不正です。理由コード＝aaaa

The execution environment is incorrect. reason code = aaaa　　（P+L）（2）（NOS）

データ抽出ユティリティの実行環境に不正があったため，処理を中止しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)理由コード一覧に示した原因を取り除き，データ抽出ユティリティを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

TP1/FSPが正しくインストールされていません。

TP1/FSPを再インストールしてください。

0002

拡張SYSLOGライブラリルーチンのローディングに失敗しました。

拡張SYSLOGのバージョン02-00以降がインストールされているか確認してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB52112-E

領域の確保に失敗しました。要求サイズ＝aa....aa，詳細コード＝bbbb

An attempt to allocate area has failed. request size = aa....aa, detail code = bbbb　　（P+L）（3）（NOS）

必要なメモリの確保に失敗しました。

aa....aa：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

bbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

しばらく待ってから，データ抽出ユティリティを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

しばらく待ってから，データ連携支援を再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB52113-E

表情報はありません。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，対象＝bbbb，表名＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

The table information does not exist. UAP log information group name = aa....aa, object = bbbb, table name = cc....cc, detail code = dd....dd　　（P+L）（3）（NOS）

表情報はありません。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

UAP履歴情報グループ名が不明な場合は，*を表示します。

bbbb：処理の対象

0001：グループ管理表

0002：履歴情報表

0010：PJ管理表

0011：PJ突き合わせ表

cc....cc：グループ管理表，履歴情報表，PJ管理表，またはPJ突き合わせ表の表名

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

処理の対象一覧に示した原因を取り除き，データ抽出ユティリティを再実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

処理の対象一覧に示した原因を取り除き，データ連携支援を再実行してください。

〔対策〕メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

処理の対象一覧に従って対策してください。

処理の対象

対策

0001

UAP履歴情報グループ名が正しいか確認してください。または，DROP TABLE文などによって表を削除していないか確認してください。

0002

UAP履歴情報グループ名，およびUAPTBLパラメタに指定した履歴情報表名が正しいか確認してください。または，DROP TABLE文などによって表を削除していないか確認してください。

0010

PJIDパラメタに指定したPJ引き継ぎ情報名が正しいか確認してください。または，DROP TABLE文などによって表を削除していないか確認してください。

0011

データ連携支援が出力したメッセージの場合

データ抽出ユティリティの対策の，「UAP履歴情報グループ名」を「CONTROL文のGRPNAMEオペランド」に，「UAPTBLパラメタ」を「TABLE文のUAPTBLオペランド」に，「PJIDパラメタ」を「eeaphrunrkshコマンドの-kオプション」に読み替えて実施してください。

KFSB52114-E

ＳＱＬ実行時にエラーが発生しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，対象＝bbbb，表名＝cc....cc，ＤＢＭＳメッセージ＝dd....dd，ＳＱＬＣＯＤＥ＝ee....ee，詳細コード＝ff....ff

An error occurred during SQL execution. UAP log information group name = aa....aa, object = bbbb, table name = cc....cc, DBMS message = dd....dd, SQLCODE = ee....ee, detail code = ff....ff　　（P+L）（2）（NOS）

SQL実行時にエラーが発生しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

UAP履歴情報グループ名が不明な場合は，*を表示します。

bbbb：処理の対象

0001：グループ管理表

0002：履歴情報表

0006：DBMSとの接続

0007：DBMSとの切り離し

0008：コミット

0009：ロールバック

0010：PJ管理表

0011：PJ突き合わせ表

cc....cc：グループ管理表，履歴情報表，PJ管理表，またはPJ突き合わせ表の表名

処理の対象が，0006，0007，0008，または0009の場合は，*を表示します。

dd....dd：DBMSのエラーメッセージ

ee....ee：SQL実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

原因を取り除き，データ抽出ユティリティを再実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

原因を取り除き，データ連携支援を再実行してください。

〔対策〕接続先のDBMSのバージョンが，TP1/EEが前提としているバージョンかどうか確認してください。バージョンが正しい場合は，DBMSのエラーメッセージ，およびSQLCA構造体の状態変数を基に，DBMSのマニュアルを参照して原因を取り除いてください。処理の対象が0006の場合，次の項目についても確認してください。

リソースマネジャとの接続数に問題がないか。

制御情報ファイルのCONTROL文のCNCTHDLオペランドで指定する環境変数グループ名に誤りがないか。

KFSB52115-E

ＳＱＬ実行時にエラーが発生しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，対象＝bbbb，表名＝cc....cc，ＳＱＬＣＯＤＥ＝dd....dd，ＳＱＬＷＡＲＮ＝ee....ee，詳細コード＝ff....ff

An error occurred during SQL execution. UAP log information group name = aa....aa, object = bbbb, table name = cc....cc, SQLCODE = dd....dd, SQLWARN = ee....ee, detail code = ff....ff　　（P+L）（2）（NOS）

SQL実行時にエラーが発生しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

UAP履歴情報グループ名が不明な場合は，*を表示します。

bbbb：処理の対象

0001：グループ管理表

0002：履歴情報表

0010：PJ管理表

0011：PJ突き合わせ表

cc....cc：グループ管理表，履歴情報表，PJ管理表，またはPJ突き合わせ表の表名

dd....dd：SQL実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

ee....ee：SQL実行時のSQLCA構造体の警告情報（sqlwarn0〜sqlwarnf）

sqlwarn0からsqlwarnfまで連続で表示します。警告情報が空白のときは，*を表示します。

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

原因を取り除き，データ抽出ユティリティを再実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

原因を取り除き，データ連携支援を再実行してください。

〔対策〕接続先のDBMSのバージョンが，TP1/EEが前提としているバージョンかどうか確認してください。バージョンが正しい場合は，SQLCA構造体の状態変数と警告情報を基に，DBMSのマニュアルを参照して原因を取り除いてください。

KFSB52116-E

表の構造不正を検知しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，対象＝bbbb，表名＝cc....cc，理由コード＝dddd，詳細コード＝ee....ee

A table structure error was detected. UAP log information group name = aa....aa, object = bbbb, table name = cc....cc, reason code = dddd, detail code = ee....ee　　（P+L）（2）（NOS）

表の構造不正を検知しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

UAP履歴情報グループ名が不明な場合は，*を表示します。

bbbb：処理の対象

0001：グループ管理表

0002：履歴情報表

0010：PJ管理表

0011：PJ突き合わせ表

cc....cc：グループ管理表，履歴情報表，PJ管理表，またはPJ突き合わせ表の表名

dddd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

理由コード一覧に示した原因を取り除き，データ抽出ユティリティを再実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

理由コード一覧に示した原因を取り除き，データ連携支援を再実行してください。

〔対策〕メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0101

表の構造が不正です。

次の対策をしてください。

処理の対象がグループ管理表の場合

UAP履歴情報グループ名にグループ管理表ではない表名を指定していないか見直してください。

処理の対象が履歴情報表の場合

UAPTBLパラメタに履歴情報表ではない表名を指定していないか見直してください。

処理の対象がPJ管理表，またはPJ突き合わせ表の場合

PJIDパラメタを見直してください。

PJ管理表，またはPJ突き合わせ表が別の表であるおそれがあります。

0102

表の列の構造が不正です。

0201

表の注釈の内容が不正です。

次の対策をしてください。

処理の対象が履歴情報表の場合

TBLTYPEパラメタ，またはUAPTBLパラメタを見直してください。

TBLTYPEパラメタにONLINEを指定している場合，UAPTBLパラメタにリロード用履歴情報表を指定しているおそれがあります。

TBLTYPEパラメタにRELOADを指定している場合，UAPTBLパラメタに取得用履歴情報表，またはTP1/FSPのeeaphtblhコマンドで作成中の表をリロードした表を指定しているおそれがあります。

処理の対象がPJ管理表，またはPJ突き合わせ表の場合

PJIDパラメタを見直してください。

PJ管理表，またはPJ突き合わせ表が別の表であるおそれがあります。

eeaphpjtblhコマンド以外で表を作成していないか確認してください。

0301

表に格納されている行数が不正です。

保守員に連絡してください。

0302

表に格納されている値が不正です。

0303

リロード用履歴情報表の最大履歴情報長が不正です。

UAPTBLパラメタを見直してください。UAPTBLパラメタに異なるオンラインの履歴情報表を指定しているおそれがあります。

または，リロード用履歴情報表を作成し直してください。

TP1/FSPのeeaphrtblhコマンドの-zオプションに指定した最大履歴情報長とアンロード元の履歴情報表の最大履歴情報長が異なるおそれがあります。

0401

表が未完成です。

UAP履歴情報グループ名，UAPTBLパラメタ，またはPJIDパラメタを見直してください。

TP1/FSPのeeaphgrph，eeaphtblh，またはeeaphpjtblhコマンドで作成中の表を指定している，または作成に失敗した表を指定しているおそれがあります。

リロード用履歴情報表の場合，TP1/FSPのeeaphrtblhコマンドで作成後，UAP履歴情報をリロードしていない表を指定しているおそれがあります。

0402

PJ突き合わせ表の拡張が未完了です。

PJIDパラメタを見直してください。

TP1/FSPのeeaphpjtblhコマンドに-xオプションを指定して作成中の表を指定している，または拡張に失敗した表を指定しているおそれがあります。

0501

表に格納されている値が不正です。

保守員に連絡してください。

9000

予期しない障害が発生しました。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

データ抽出ユティリティの対策の，「UAP履歴情報グループ名」を「CONTROL文のGRPNAMEオペランド」に，「UAPTBLパラメタ」を「TABLE文のUAPTBLオペランド」に，「PJIDパラメタ」を「eeaphrunrkshコマンドの-kオプション」に，「TBLTYPEパラメタ」を「CONTROL文のTBLTYPEオペランド」に，「eeaphpjtblh」を「eerksaphpjtblh」に読み替えて実施してください。

KFSB52117-E

ＳＱＬ実行時にエラーが発生しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，対象＝bbbb，理由コード＝cccc，エラーコード＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee

An error occurred during SQL execution. UAP log information group name = aa....aa, object = bbbb, reason code = cccc, error code = dd....dd, detail code = ee....ee　　（P+L）（2）（NOS）

SQL実行時にエラーが発生しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

UAP履歴情報グループ名が不明な場合は，*を表示します。

bbbb：処理の対象

0001：接続ハンドルの割り当て

0002：接続ハンドルの解放

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：SQL実行時のエラーコード

理由コードが0002の場合は，*を表示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

理由コード一覧に示した原因を取り除き，データ抽出ユティリティを再実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

理由コード一覧に示した原因を取り除き，データ連携支援を再実行してください。

〔対策〕接続先のDBMSのバージョンが，TP1/EEが前提としているバージョンかどうか確認してください。バージョンが正しい場合は，理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

メモリが不足しています。

しばらく待ってから，再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

0002

環境変数の設定に失敗しました。

OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

9000

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB52118-E

ＵＡＰ履歴情報グループにＵＡＰ履歴情報はありません。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa

The UAP log information was not found in the UAP log information group. UAP log information group name = aa....aa　　（P+L）（3）（NOS）

UAP履歴情報グループにUAP履歴情報がないため，UAP履歴情報を入力できません。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

UAP履歴情報が存在する履歴情報表を指定して，データ抽出ユティリティを実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

UAP履歴情報が存在する履歴情報表を指定して，データ連携支援を実行してください。

〔対策〕メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

UAP履歴情報グループ名，UAPTBLパラメタ，TBLTYPEパラメタ，およびPJIDパラメタを見直してください。

作成後，一度もオンラインで使用していない履歴情報表を指定しているおそれがあります。

または，オンラインで使用したUAP履歴情報グループのすべての取得用履歴情報表を削除したおそれがあります。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

CONTROL文のGRPNAMEオペランド，TABLE文のUAPTBLオペランド， CONTROL文のTBLTYPEオペランド，およびeeaphrunrkshコマンドの-kオプションを見直してください。

作成後，一度もオンラインで使用していない履歴情報表を指定しているおそれがあります。

または，オンラインで使用したUAP履歴情報グループのすべての取得用履歴情報表を削除したおそれがあります。

KFSB52119-E

履歴情報表はＵＡＰ履歴情報グループにありません。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，履歴情報表名＝bb....bb

The log information table was not found in the UAP log information group. UAP log information group name = aa....aa, log information table name = bb....bb　　（P+L）（3）（NOS）

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

UAPTBLパラメタに指定した履歴情報表は，UAP履歴情報グループにありません。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

TABLE文のUAPTBLオペランドに指定した履歴情報表は，UAP履歴情報グループにありません。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：履歴情報表名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

指定値を見直して，データ抽出ユティリティを再実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

指定値を見直して，データ連携支援を再実行してください。

〔対策〕メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

UAP履歴情報グループ名，UAPTBLパラメタ，TBLTYPEパラメタ，およびPJIDパラメタを見直してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

CONTROL文のGRPNAMEオペランド，TABLE文のUAPTBLオペランド，CONTROL文のTBLTYPEオペランド，およびeeaphrunrkshコマンドの-kオプションを見直してください。

KFSB52120-E

環境変数が不正です。環境変数名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

An environment variable is incorrect. environment variable name = aa....aa, reason code = bbbb　　（P+L）（2）（NOS）

環境変数に設定した内容が不正です。

aa....aa：環境変数名

bbbb：理由コード

0001：パスの長さが不正です。

0002：パスが不正です。次のおそれがあります。

パスが存在しない。

ディレクトリ名が長過ぎる。

パスのアクセス権限がない。

解決する必要があるシンボリックリンクが多過ぎる。

パスの構成要素がディレクトリではない。

0003：パスはディレクトリではありません。

1001：選択値以外が設定されました。

2001：SJISが設定されていません。環境変数CBLSYSLOGにYESを指定した場合は，SJISを設定してください。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)環境変数を見直して，データ抽出ユティリティを再実行してください。

〔対策〕理由コードを見て環境変数を見直してください。

KFSB52121-E

ルート世代番号の履歴情報表はありません。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，ルート世代番号＝bb....bb

The log information table for the root generation number was not found. UAP log information group name = aa....aa, root generation number = bb....bb　　（P+L）（3）（NOS）

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

RJSQパラメタに指定したルート世代番号，RJSQパラメタ省略時にデータ抽出ユティリティが決定したルート世代番号，または再開情報のルート世代番号は，検索範囲の履歴情報表にありません。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

CONTROL文のROOTJSQオペランドに指定したルート世代番号，ROOTJSQオペランド省略時にデータ連携支援が決定したルート世代番号，または再開情報のルート世代番号は，検索範囲の履歴情報表にありません。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：ルート世代番号（16進表示）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

指定値を見直して，データ抽出ユティリティを再実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

指定値を見直して，データ連携支援を再実行してください。

〔対策〕メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

UAP履歴情報グループ名，UAPTBLパラメタ，RJSQパラメタ，およびPJIDパラメタを見直してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

CONTROL文のGRPNAMEオペランド，TABLE文のUAPTBLオペランド，CONTROL文のROOTJSQオペランド，およびeeaphrunrkshコマンドの-kオプションを見直してください。

KFSB52122-E

世代番号の履歴情報表はありません。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，ルート世代番号＝bb....bb，世代番号＝cc....cc

The log information table for the generation number was not found. UAP log information group name = aa....aa, root generation number = bb....bb, generation number = cc....cc　　（P+L）（3）（NOS）

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

JSQパラメタに指定した開始世代番号，または再開情報の世代番号は，検索範囲の履歴情報表にありません。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

CONTROL文のJSQオペランドに指定した開始世代番号，または再開情報の世代番号は，検索範囲の履歴情報表にありません。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：ルート世代番号（16進表示）

cc....cc：世代番号（16進表示）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

指定値を見直して，データ抽出ユティリティを再実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

指定値を見直して，データ連携支援を再実行してください。

〔対策〕メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

UAP履歴情報グループ名，UAPTBLパラメタ，RJSQパラメタ，JSQパラメタ，およびPJIDパラメタを見直してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

CONTROL文のGRPNAMEオペランド，TABLE文のUAPTBLオペランド，CONTROL文のROOTJSQオペランド，CONTROL文のJSQオペランド，およびeeaphrunrkshコマンドの-kオプションを見直してください。

KFSB52124-E

累積データ通番のＵＡＰ履歴情報はありません。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，ルート世代番号＝bb....bb，累積データ通番＝cc....cc

The UAP log information for the accumulated data number was not found. UAP log information group name = aa....aa, root generation number = bb....bb, accumulated data number = cc....cc　　（P+L）（3）（NOS）

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

RANGパラメタに指定した開始累積データ通番は，検索範囲のUAP履歴情報にありません。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

CONTROL文のBLOCKNOオペランドに指定した開始累積データ通番は，検索範囲のUAP履歴情報にありません。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：ルート世代番号（16進表示）

cc....cc：累積データ通番（16進表示）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

指定値を見直して，データ抽出ユティリティを再実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

指定値を見直して，データ連携支援を再実行してください。

〔対策〕メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

UAP履歴情報グループ名，UAPTBLパラメタ，RJSQパラメタ，JSQパラメタ，およびRANGパラメタを見直してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

CONTROL文のGRPNAMEオペランド，TABLE文のUAPTBLオペランド，CONTROL文のROOTJSQオペランド，CONTROL文のJSQオペランド，およびCONTROL文のBLOCKNOオペランドを見直してください。

KFSB52125-E

履歴情報表は読み込み不可能な状態です。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，履歴情報表名＝bb....bb，世代番号＝cc....cc，表の状態＝ddd

The log information table could not be loaded. UAP log information group name = aa....aa, log information table name = bb....bb, generation number = cc....cc, table status = ddd　　（P+L）（3）（NOS）

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

読み込みできない履歴情報表があるため，データ抽出ユティリティを実行できません。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

読み込みできない履歴情報表があるため，データ連携支援を実行できません。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：履歴情報表名

cc....cc：世代番号（16進表示）

ddd：表の状態

ACT：現用

DCT：閉塞中

ERR：障害中

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

指定値を見直して，データ抽出ユティリティを再実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

指定値を見直して，データ連携支援を再実行してください。

〔対策〕メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

表の状態がACTの場合は，PJCKパラメタで現用の履歴情報表を入力対象にするか，JSQパラメタに読み込めない履歴情報表の世代番号を除いた範囲の世代番号を指定してください。

表の状態がDCT，またはERRの場合，JSQパラメタに読み込めない履歴情報表の世代番号を除いた範囲の世代番号を指定してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

表の状態がACTの場合は，保守員に連絡してください。

表の状態がDCT，またはERRの場合，CONTROL文のJSQオペランドに読み込めない履歴情報表の世代番号を除いた範囲の世代番号を指定してください。

KFSB52126-E

ＰＪ突合せ表（Ａ系，Ｂ系）から再開情報を決定できません。ＰＪ引継ぎ情報名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

The checkpoint data from the PJ comparison tables A and B cannot be determined. PJ checkpoint information name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（P+L）（3）（NOS）

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

PJ突き合わせ表（A系，B系）から最新の再開情報を決定できないため，データ抽出ユティリティを実行できません。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

PJ突き合わせ表（A系，B系）から最新の再開情報を決定できないため，データ連携支援を実行できません。

aa....aa：PJ引き継ぎ情報名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB52127-E

ＰＪ管理表のＵＡＰ履歴情報グループ名とＰＪ突合せ表のＵＡＰ履歴情報グループ名が不一致です。ＰＪ管理表名＝aa....aa，ＰＪ突合せ表名＝bb....bb，ＰＪ管理表のＵＡＰ履歴情報グループ名＝cc....cc，ＰＪ突合せ表のＵＡＰ履歴情報グループ名＝dd....dd

UAP log information group names in a PJ management table and a PJ comparison table do not match. PJ management table name = aa....aa, PJ comparison table name = bb....bb, UAP log information group name in the PJ management table = cc....cc, UAP log information group name in the PJ comparison table = dd....dd　　（P+L）（3）（NOS）

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

PJ管理表のUAP履歴情報グループ名とPJ突き合わせ表のUAP履歴情報グループ名が不一致のため，データ抽出ユティリティを実行できません。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

PJ管理表のUAP履歴情報グループ名とPJ突き合わせ表のUAP履歴情報グループ名が不一致のため，データ連携支援を実行できません。

aa....aa：PJ管理表名

bb....bb：PJ突き合わせ表名

cc....cc：PJ管理表のUAP履歴情報グループ名

dd....dd：PJ突き合わせ表のUAP履歴情報グループ名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB52128-E

ＰＪ突合せ表は障害中です。ＰＪ突合せ表名＝aa....aa

An error has occurred in a PJ comparison table. PJ comparison table name = aa....aa　　（P+L）（3）（NOS）

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

PJ突き合わせ表が障害中のため，データ抽出ユティリティを実行できません。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

PJ突き合わせ表が障害中のため，データ連携支援を実行できません。

aa....aa：PJ突き合わせ表名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

PJ突き合わせ表を再作成して，データ抽出ユティリティを再実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

PJ突き合わせ表を再作成して，データ連携支援を再実行してください。

〔対策〕メッセージの出力元によって，次のどちらかの対策をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

TP1/FSPのeeaphpjtblhコマンドに-rオプションを指定して実行し，障害になったPJ突き合わせ表を再作成してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

TP1/FSPのeerksaphpjtblhコマンドに-rオプションを指定して実行し，障害になったPJ突き合わせ表を再作成してください。

KFSB52129-E

ＰＪ突合せ表の引継ぎ履歴情報数が足りないため再開情報の書き込みができません。ＰＪ突合せ表名＝aa....aa，引継ぎ履歴情報数＝bb....bb，必要な引継ぎ履歴情報数＝cc....cc

The checkpoint data cannot be written to a PJ comparison table because of an insufficient number of checkpoint log information in the table. PJ comparison table name = aa....aa, number of checkpoint log information = bb....bb, number of necessary checkpoint log information = cc....cc　　（P+L）（3）（NOS）

PJ突き合わせ表の引き継ぎ履歴情報数が足りないため再開情報の書き込みができません。

aa....aa：PJ突き合わせ表名

bb....bb：PJ突き合わせ表の引き継ぎ履歴情報数

cc....cc：再開情報の書き込みに必要な引き継ぎ履歴情報数

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

PJ突き合わせ表の引き継ぎ履歴情報数を拡張して，データ抽出ユティリティを再実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

PJ突き合わせ表の引き継ぎ履歴情報数を拡張して，データ連携支援を再実行してください。

〔対策〕メッセージの出力元によって，次のどちらかの対策をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

TP1/FSPのeeaphpjtblhコマンドに-xオプションを指定して実行し，PJ突き合わせ表の引き継ぎ履歴情報数を拡張してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

TP1/FSPのeerksaphpjtblhコマンドに-xオプションを指定して実行し，PJ突き合わせ表の引き継ぎ履歴情報数を拡張してください。

KFSB52131-E

内部関数で障害が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc，詳細コード４＝dd....dd

An error has occurred in an internal function. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc, detail code 4 = dd....dd　　（P+L）（1）（NOS）

内部関数で障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。このメッセージ以外にメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB52132-E

開始世代番号を決定できませんでした。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，ルート世代番号＝bb....bb

A starting generation number could not be determined. UAP log information group name = aa....aa, root generation number = bb....bb　　（P+L）（3）（NOS）

ルート世代番号の履歴情報表に世代番号がないため，開始世代番号を決定できませんでした。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：ルート世代番号（16進表示）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

世代番号が設定された履歴情報表を指定して，データ抽出ユティリティを実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

世代番号が設定された履歴情報表を指定して，データ連携支援を実行してください。

〔対策〕メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

UAP履歴情報グループ名，UAPTBLパラメタ，およびRJSQパラメタを見直してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

CONTROL文のGRPNAMEオペランド，TABLE文のUAPTBLオペランド，およびCONTROL文のROOTJSQオペランドを見直してください。

KFSB52133-E

開始累積データ通番を決定できませんでした。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，ルート世代番号＝bb....bb

A starting accumulated data number could not be determined. UAP log information group name = aa....aa, root generation number = bb....bb　　（P+L）（3）（NOS）

ルート世代番号の履歴情報表にUAP履歴情報がないため，開始累積データ通番を決定できませんでした。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：ルート世代番号（16進表示）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

UAP履歴情報が存在する履歴情報表を指定して，データ抽出ユティリティを実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

UAP履歴情報が存在する履歴情報表を指定して，データ連携支援を実行してください。

〔対策〕メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

UAP履歴情報グループ名，UAPTBLパラメタ，RJSQパラメタ，およびJSQパラメタを見直してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

CONTROL文のGRPNAMEオペランド，TABLE文のUAPTBLオペランド，CONTROL文のROOTJSQオペランド，およびCONTROL文のJSQオペランドを見直してください。

KFSB52134-E

終了世代番号の履歴情報表まで読み込みました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，ルート世代番号＝bb....bb，終了世代番号＝cc....cc

Loading proceeded to the log information table of the ending generation number. UAP log information group name = aa....aa, root generation number = bb....bb, ending generation number = cc....cc　　（P+L）（3）（NOS）

検索範囲に指定した終了世代番号の履歴情報表まで入力したため，PJ引き継ぎ情報の再開情報から再開できません。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：ルート世代番号（16進表示）

cc....cc：終了世代番号（16進表示）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

指定値を見直すか，またはPJ引き継ぎ情報を再作成して，データ抽出ユティリティを実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

指定値を見直すか，またはPJ引き継ぎ情報を再作成して，データ連携支援を実行してください。

〔対策〕メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

PJIDパラメタを見直してください。または，TP1/FSPのeeaphpjtblrmhコマンドでPJ引き継ぎ情報を削除したあと，TP1/FSPのeeaphpjtblhコマンドでPJ引き継ぎ情報を再作成してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

eeaphrunrkshコマンドの-kオプションを見直してください。または，TP1/FSPのeerksaphpjtblrmhコマンドでPJ引き継ぎ情報を削除したあと，TP1/FSPのeerksaphpjtblhコマンドでPJ引き継ぎ情報を再作成してください。

KFSB52135-E

終了累積データ通番のＵＡＰ履歴情報まで読み込みました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，ルート世代番号＝bb....bb，終了累積データ通番＝cc....cc

Loading proceeded to the UAP log information of the ending accumulated data number. UAP log information group name = aa....aa, root generation number = bb....bb, ending accumulated data number = cc....cc　　（P+L）（3）（NOS）

検索範囲に指定した終了累積データ通番のUAP履歴情報まで入力したため，PJ引き継ぎ情報の再開情報から再開できません。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：ルート世代番号（16進表示）

cc....cc：終了累積データ通番（16進表示）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

指定値を見直すか，またはPJ引き継ぎ情報を再作成して，データ抽出ユティリティを実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

指定値を見直すか，またはPJ引き継ぎ情報を再作成して，データ連携支援を実行してください。

〔対策〕メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

PJIDパラメタを見直してください。または，TP1/FSPのeeaphpjtblrmhコマンドでPJ引き継ぎ情報を削除したあと，TP1/FSPのeeaphpjtblhコマンドでPJ引き継ぎ情報を再作成してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

eeaphrunrkshコマンドの-kオプションを見直してください。または，TP1/FSPのeerksaphpjtblrmhコマンドでPJ引き継ぎ情報を削除したあと，TP1/FSPのeerksaphpjtblhコマンドでPJ引き継ぎ情報を再作成してください。

KFSB52136-E

再開情報と履歴情報表の内容が不整合です。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，ルート世代番号＝bb....bb，世代番号＝cc....cc，累積データ通番＝dd....dd

The checkpoint data and log information table are inconsistent. UAP log information group name = aa....aa, root generation number = bb....bb, generation number = cc....cc, accumulated data number = dd....dd　　（P+L）（3）（NOS）

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

PJIDパラメタに指定されたPJ引き継ぎ情報の再開情報と履歴情報表の内容が合わないため，PJ引き継ぎ情報の再開情報から再開できません。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

eeaphrunrkshコマンドの-kオプションに指定されたPJ引き継ぎ情報の再開情報と履歴情報表の内容が合わないため，PJ引き継ぎ情報の再開情報から再開できません。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：ルート世代番号（16進表示）

cc....cc：世代番号（16進表示）

dd....dd：累積データ通番（16進表示）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

指定値を見直すか，またはPJ引き継ぎ情報を再作成して，データ抽出ユティリティを実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

指定値を見直すか，またはPJ引き継ぎ情報を再作成して，データ連携支援を実行してください。

〔対策〕メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

PJIDパラメタに指定したPJ引き継ぎ情報の再開情報は，別の履歴情報表に対する再開情報のおそれがあります。PJIDパラメタ，TBLTYPEパラメタ，およびUAPTBLパラメタを見直してください。または，必要に応じて，PJ引き継ぎ情報をバックアップしたあと，TP1/FSPのeeaphpjtblrmhコマンドでPJ引き継ぎ情報を削除し，TP1/FSPのeeaphpjtblhコマンドでPJ引き継ぎ情報を再作成してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

eeaphrunrkshコマンドの-kオプションに指定したPJ引き継ぎ情報の再開情報は，別の履歴情報表に対する再開情報のおそれがあります。eeaphrunrkshコマンドの-kオプション，CONTROL文のTBLTYPEオペランド，およびTABLE文のUAPTBLオペランドを見直してください。または，必要に応じて，PJ引き継ぎ情報をバックアップしたあと，TP1/FSPのeerksaphpjtblrmhコマンドでPJ引き継ぎ情報を削除し，TP1/FSPのeerksaphpjtblhコマンドでPJ引き継ぎ情報を再作成してください。

KFSB52137-E

ＵＡＰ履歴情報グループの最大履歴情報長とＰＪ引継ぎ情報の最大履歴情報長が不一致です。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，ＰＪ引継ぎ情報名＝bb....bb，ＵＡＰ履歴情報グループの最大履歴情報長＝cc....cc，ＰＪ引継ぎ情報の最大履歴情報長＝dd....dd

The maximum log information length in a UAP log information group and a PJ checkpoint information do not match. UAP log information group name = aa....aa, PJ checkpoint information name = bb....bb, maximum log information length in the UAP log information group = cc....cc, maximum log information length in the PJ checkpoint information = dd....dd　　（P+L）（3）（NOS）

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

UAP履歴情報グループの最大履歴情報長とPJ引き継ぎ情報の最大履歴情報長が不一致のため，データ抽出ユティリティを実行できません。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

UAP履歴情報グループの最大履歴情報長とPJ引き継ぎ情報の最大履歴情報長が不一致のため，データ連携支援を実行できません。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：PJ引き継ぎ情報名

cc....cc：UAP履歴情報グループの最大履歴情報長

dd....dd：PJ引き継ぎ情報の最大履歴情報長

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

指定値を見直すか，またはPJ引き継ぎ情報を再作成して，データ抽出ユティリティを実行してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

指定値を見直すか，またはPJ引き継ぎ情報を再作成して，データ連携支援を実行してください。

〔対策〕メッセージの出力元によって，次のどちらかの処置をしてください。

データ抽出ユティリティが出力したメッセージの場合

PJIDパラメタに指定したPJ引き継ぎ情報の再開情報は，別の履歴情報表に対する再開情報のおそれがあります。PJIDパラメタを見直してください。または，必要に応じて，PJ引き継ぎ情報をバックアップしたあと，TP1/FSPのeeaphpjtblhコマンドの-zオプションにUAP履歴情報グループの最大履歴情報長を指定して，PJ引き継ぎ情報を再作成してください。

データ連携支援が出力したメッセージの場合

eeaphrunrkshコマンドの-kオプションに指定したPJ引き継ぎ情報の再開情報は，別の履歴情報表に対する再開情報のおそれがあります。eeaphrunrkshコマンドの-kオプションを見直してください。または，必要に応じて，PJ引き継ぎ情報をバックアップしたあと，TP1/FSPのeerksaphpjtblhコマンドの-zオプションにUAP履歴情報グループの最大履歴情報長を指定して，PJ引き継ぎ情報を再作成してください。

KFSB54301-E

ＲＭ未起動によりＳＤＢ情報を取得できませんでした。ＲＭ名称＝aa....aa，詳細情報＝bb....bb

SDB information could not be obtained because RM was not running. RM name = aa....aa, detail information = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

リソースマネジャが未起動のため，SDB情報を取得できませんでした。

aa....aa：リソースマネジャ名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リソースマネジャの状態を確認してください。リソースマネジャが起動している場合は，リソースマネジャが出力するメッセージログファイルを参照して，リソースマネジャの障害を取り除いてください。その後，TP1/EEを再起動してください。

KFSB54302-E

領域の確保に失敗しました。理由コード＝aa....aa，対象領域コード＝bb....bb，要求サイズ＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An attempt to allocate area has failed. reason code = aa....aa, target area code = bb....bb, request size = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

SDBハンドラが使用する領域の確保に失敗しました。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：対象領域コード

SDHRM：SDBハンドラ用リソースマネジャ管理テーブル

SDHDB：SDBハンドラ用データベース管理テーブル

SDHRE：SDBハンドラ用レコード管理テーブル

SDHCO：SDBハンドラ用構成要素管理テーブル

SDHKEY：SDBハンドラ用キー管理テーブル

SDHKEYL：SDBハンドラ用キーリスト管理テーブル

SDHIFT：SDBハンドラ用インタフェースエリアテンプレート

SDHRDAREA：SDBハンドラ用RDエリア名称管理テーブル

SDHWK：SDBハンドラ用メモリ管理テーブル

TMPBUF：一時領域

SDHCMIA：SDB定義情報領域（正）

SDHCMIB：SDB定義情報領域（副）

cc....cc：領域確保要求サイズ（単位：バイト）

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

対象領域コードに示す領域の追加確保に失敗しました。

メモリ関連定義のsystem_work_sizeオペランドの指定値，max_mem_sizeオペランドの指定値，およびTP1/FSPのSDBハンドラ関連定義のsdh_workmem_sizeオペランドの追加確保サイズの指定値を見直して，再実行してください。

0002

TP1/FSPのSDBハンドラ関連定義のsdh_workmem_sizeオペランドの追加確保サイズに0が指定されているため，対象領域コードに示す領域を確保しませんでした。

sdh_workmem_sizeオペランドの追加確保サイズの指定値を見直して，再実行してください。

0003

対象領域コードに示す領域の初期確保に失敗しました。

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値，およびTP1/FSPのSDBハンドラ関連定義のsdh_workmem_sizeオペランドの初期確保サイズの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

0011

0012

0021

対象領域コードに示す領域の確保に失敗しました。

メモリ関連定義のsystem_work_sizeオペランドの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB54303-E

処理キューの登録に失敗しました。理由コード＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An attempt to register a processing queue has failed. reason code = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

SDBハンドラ処理で処理キューの登録に失敗しました。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

PCE数が不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，TP/EEを再起動してください。

KFSB54304-E

ＤＭＬ実行時にエラーが発生しました。ＡＰＩ種別＝aa....aa，ＲＭ名称＝bb....bb，ＳＤＢ名称＝cc....cc，レコード名称＝dd....dd，要求種別＝ee....ee，理由コード＝ff....ff，ＤＢＭＳメッセージ＝gg....gg，ＳＱＬＣＯＤＥ＝hh....hh，詳細コード＝ii....ii

An error occurred during DML execution. API type = aa....aa, RM name = bb....bb, SDB name = cc....cc, record name = dd....dd, requested type = ee....ee, reason code = ff....ff, DBMS message = gg....gg, SQLCODE = hh....hh, detail code = ii....ii　　（E+P+L）（2）（SUP）

DML実行時にエラーが発生しました。

aa....aa：API種別

INIT：イニシャライズ

STRT：個別開始

ACCS：DBアクセス

CLAR：一括削除

REFS：システム構成表示

FNSH：個別終了

*：その他

bb....bb：リソースマネジャ名

cc....cc：SDB名称

「SDB名称（DB種別）」の形式で表示します。

SDB名称がない場合は，*を表示します。

DB種別には次に示す項目を表示します。

FMB

FMB_R（ルートレコード）

FMB_S（子レコード）

DAM

MAM

TAM

SAM

dd....dd：レコード名称

要求レコードが一つの場合は，レコード名称を表示します。

DB対応エントリの場合は，$DBENTRYと表示します。

複数要求された場合やレコード名称がない場合は，*を表示します。

ee....ee：要求種別

FTCH：検索

STOR：格納

MODF：変更

ERAS：削除

CLAR：一括削除

LCAP：キーの容量表示

FTCA：複数レコードの検索

*：その他

ff....ff：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

gg....gg：DBMSのエラーメッセージ

hh....hh：DML実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

ii....ii：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

HiRDBでDML実行エラーが発生しました。

DBMSのエラーメッセージを参照して原因を取り除いてください。

0002

HiRDB/SDが前提バージョン未満のため，DML実行エラーが発生しました。

HiRDBクライアント，およびHiRDBサーバのバージョンを確認してください。

00ff

その他のエラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB54305-E

ＳＤＢハンドラのＡＰＩが失敗しました。ＡＰＩ種別＝aa....aa，ＳＤＢ名称＝bb....bb，レコード名称＝cc....cc，要求種別＝dd....dd，理由コード＝ee....ee，情報１＝ff....ff，情報２＝gg....gg，情報３＝hh....hh，詳細コード＝ii....ii

An SDB handler API has failed. API type = aa....aa, SDB name = bb....bb, record name = cc....cc, requested type = dd....dd, reason code = ee....ee, information 1 = ff....ff, information 2 = gg....gg, information 3 = hh....hh, detail code = ii....ii　　（E+P+L）（2）（SUP）

SDBハンドラの関数が失敗しました。

aa....aa：関数種別

INIT：イニシャライズ

STRT：個別開始

ACCS：DBアクセス

CLAR：一括削除

REFS：システム構成表示

FNSH：個別終了

bb....bb：SDB名称

「SDB名称（DB種別）」の形式で表示します。

SDB名称がない場合は，*を表示します。

DB種別には次に示す項目を表示します。

FMB

FMB_R（ルートレコード）

FMB_S（子レコード）

DAM

MAM

TAM

SAM

cc....cc：レコード名称

DB対応エントリの場合は，$DBENTRYと表示します。

レコード名称がない場合は，*を表示します。

dd....dd：要求種別

FTCH：検索

STOR：格納

MODF：変更

ERAS：削除

CLAR：一括削除

LCAP：キーの容量表示

FTCA：複数レコードの検索

NNNN：処理済み

*：その他

ee....ee：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ff....ff：情報1

gg....gg：情報2

hh....hh：情報3

理由コードごとの情報1，情報2，および情報3の設定値を表に示します。

ii....ii：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

SDBハンドラ機能が無効になっています。

TP1/FSPのSDBハンドラ関連定義のsdh_useオペランドを見直し，TP1/EEを再起動してください。

1001

条件式の識別記号が不正です。

条件式を見直してください。

1011

条件式の構成要素名称が不正です。

1012

条件ブロックの指定順序が不正です。

1013

キー条件ブロックの上限数を超過しました。

1014

条件ブロックの上限数を超過しました。

1015

条件式の比較記号が不正です。

1016

条件式の論理式または接続記号が不正です。

1017

条件ブロック数が0です。

1018

条件式の終了記号が不正です。

1019

DB対応エントリにキー以外の条件を指定しています。

1031

構成要素の識別記号が不正です。

構成要素指定を見直してください。

1032

DB対応エントリで構成要素指定エリアアドレスを指定しています。

1041

構成要素名称が不正です。

1042

同一の構成要素名称を指定しています。

1043

構成要素名称数が0です。

1051

構成要素番号数が不正です。

1052

構成要素番号が不正です。

1053

構成要素番号の指定順序が不正です。

1054

構成要素番号指定の終了記号が不正です。

1061

アクセス用エントリリストの形式が不正です。

アクセス用エントリリストを見直してください。

1062

アクセス用エントリリストのエントリ数が不正です。

1063

アクセス用エントリリストの要求コードが未設定，または複数エントリから同一のインタフェースエリアエントリを指定しています。

1064

アクセス用エントリリストのエントリ間で要求コードが不一致です。

アクセス用エントリリストに指定した各エントリの要求コードを見直してください。

1065

インタフェースエリアのエントリ要求数が不正です。

インタフェースエリア指定値を見直してください。

1066

インタフェースエリアのエントリ間で要求コードが不一致です。

1071

インタフェースエリアヘッダの識別子に指定した値が不正です。

1072

インタフェースエリア内のデータベース名称に対応するインタフェースエリアテンプレートはありません。

1073

インタフェースエリアヘッダのデータベース名称長がインタフェースエリアテンプレートと不一致です。

1074

インタフェースエリアヘッダのデータベース名称がインタフェースエリアテンプレートと不一致です。

1075

インタフェースエリアヘッダの指定値が不正です。

1076

インタフェースエリアヘッダ指定値が個別開始時に指定した値と不一致です。

1077

インタフェースエリアヘッダのパラメタの組み合わせが不正です。

1078

DB名称長が不正です。

1081

インタフェースエリアエントリに指定した値が不正です。

1082

インタフェースエリアエントリ指定値が検索または格納時と不一致です。

1083

インタフェースエリアエントリ指定値のパラメタの組み合わせが不正です。

1084

DB対応エントリに指定できない条件コードを指定しました。

1085

関数に指定した要求コードが不正です。

1086

一連番号に0以下を指定しています。

1087

参照モードで個別開始しています。

1088

ダイレクトアクセス情報が不正です。

1089

移行用ダイレクトアクセス情報内の一連番号に0を指定しています。

1090

DB対応エントリ指定を使用できない要求コードです。

1091

システム構成表示（キーの容量）のエントリ数に0以下を指定しています。

2001

対象データベースには%ENTRYの指定はできません。

2002

対象データベースには指定できない要求コードです。

2003

対象データベースには指定できないパラメタの組み合わせです。

2004

対象データベースには指定できないパラメタ値です。

2005

DB対応エントリを使用できないDB種別です。

2101

MAM／TAMでデータが終端以外に格納されました。

3001

ユーザキーが定義されていません。

3002

レコード分割キーが定義されていません。

3003

不正なレコード分割キーが指定されています。

3005

DBKEYサイズは0ですが，条件コードにKを指定しています。

3006

USERポインタが定義されていないレコードですが，データ格納エリアの指定がありません。

3007

%ENTRYが指定できるSDBデータベース定義（キー種別）ではありません。

3008

%ENTRYが指定できるSDBデータベース定義（キーサイズ）ではありません。

3009

%ENTRYが指定できるSDBデータベース定義（キー構成）ではありません。

3010

複数レコード型が定義されているSDBのDB対応エントリに，%ENTRYを指定しています。

3020

RDエリア名称の指定がなく，かつ基点となる条件の指定もありません。

環境変数または個別開始で店群順にアクセスするRDエリア名称を指定するか，または基点となる条件を指定して検索してください。

3021

RDエリア名称のサイズが不正です。

指定したRDエリア名称を確認してください。

4001

個別開始していません。

個別開始を実行してください。

4002

指定されたインタフェースエリアは，すでに個別開始しています。

個別開始していないインタフェースエリアを指定して個別開始してください。

4003

オン中SDB定義変更によって正副切り替え済みですが，古いインターフェースエリアを使用しています。

最新のユーザ公開テーブルの読み込みを行ってください。

5001

ワークメモリが不足しました。

メモリ関連定義のsystem_work_sizeオペランドの追加確保サイズの指定値を見直してください。

理由コードごとの情報1，情報2，および情報3の設定値を次に示します。

値を設定しない項目は，*を表示します。

理由コード

情報1

情報2

情報3

0001

*

*

*

1001

条件式の条件式識別子に設定した値

*

*

1011

条件式に指定した構成要素名

*

*

1012

条件式に指定した構成要素名

*

*

1013

条件式に指定した構成要素名

*

*

1014

条件式に指定した構成要素名

*

*

1015

条件式に指定した比較記号

*

*

1016

条件式に指定した論理式または比較記号

*

*

1017

*

*

*

1018

条件式に指定した終了記号

*

*

1019

条件式に指定した構成要素名

*

*

1031

構成要素指定に指定した識別記号

*

*

1032

IER-COM-ADR

NULLまたはNOTNULLを表示。

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

*

1041

構成要素指定に指定した構成要素名

*

*

1042

構成要素指定に指定した構成要素名

*

*

1043

*

*

*

1051

構成要素指定に指定した構成要素数

*

*

1052

構成要素指定に指定した構成要素番号

*

*

1053

構成要素指定に指定した構成要素番号を「X_Y」の形式で表示。

X：一つ前の構成要素番号

Y：構成要素番号

*

*

1054

構成要素指定に指定した終了記号

*

*

1061

アクセス用エントリリストに指定した指定値

*

*

1062

アクセス用エントリリストに指定したエントリ数

*

*

1063

*

*

*

1064

インタフェースエリアエントリ部に指定した要求コードを「XXXX_XXXX」の形式で表示。

XXXX：FTCH，STOR，MODF，ERAS，またはLCAP

*

*

1065

インタフェースエリアのエントリ要求数

*

*

1066

インタフェースエリアのエントリ部に指定した要求コードを「XXXX_XXXX」の形式で表示。

XXXX：FTCH，STOR，MODF，ERAS，またはLCAP

*

*

1071

インタフェースエリアヘッダ識別子に指定した値

*

*

1072

*

*

*

1073

IHM-DB-NM-SZ

指定したSDB名称サイズ

*

1074

IHR-SP-DB-NM

指定したSDB名称

*

IHM-DB-NM

指定したSDB名称

*

1075

IHR-FUNC-CD

指定値

*

IHR-R-CD-1

指定値

*

IHR-R-CD-2

指定値

*

IHR-R-CD-3

指定値

*

IHR-R-CD-4

指定値

*

IHR-A-MD-1

指定値

*

IHR-A-MD-2

指定値

*

IHR-A-MD-3

指定値

*

IHR-A-MD-4

指定値

*

IHR-E-MD-1

指定値

*

IHR-E-MD-2

指定値

*

IHR-E-MD-3

指定値

*

IHR-E-MD-4

指定値

*

IHR-DT-AR-FM

指定値

*

IHR-TB-CF-MD

指定値

*

IHR-B-CND-O

指定値

*

IHR-F-ALL-O

指定値

*

IHR-O-CD-4

指定値

*

IHR-O-CD-5

指定値

*

IHR-O-CD-6

指定値

*

IHR-O-CD-7

指定値

*

IHR-O-CD-8

指定値

*

IHR-DB-EL-ADR

NULLまたはNOTNULLを表示。

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

*

IHR-SC-D-ADR

NULLまたはNOTNULLを表示。

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

*

IHR-M-KEY-ADR

NULLまたはNOTNULLを表示。

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

*

IHR-TB-SZ

指定値

*

IHR-SP-DB-NM-SZ

指定値

*

IHR-DBKEY-ADR

NULLまたはNOTNULLを表示。

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

*

IHR-RDA-NM-ADR

NULLまたはNOTNULLを表示。

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

*

IHR-RDA-NM-SZ

指定値

*

1076

IHR-FUNC-CD

指定値

*

IHR-R-CD-1

指定値

*

IHR-R-CD-2

指定値

*

IHR-R-CD-3

指定値

*

IHR-R-CD-4

指定値

*

IHR-A-MD-1

指定値

*

IHR-A-MD-2

指定値

*

IHR-A-MD-3

指定値

*

IHR-A-MD-4

指定値

*

IHR-E-MD-1

指定値

*

IHR-E-MD-2

指定値

*

IHR-E-MD-3

指定値

*

IHR-E-MD-4

指定値

*

IHR-DT-AR-FM

指定値

*

IHR-TB-CF-MD

指定値

*

IHR-B-CND-O

指定値

*

IHR-F-ALL-O

指定値

*

IHR-O-CD-4

指定値

*

IHR-O-CD-5

指定値

*

IHR-O-CD-6

指定値

*

IHR-O-CD-7

指定値

*

IHR-O-CD-8

指定値

*

IHR-DB-EL-ADR

NULLまたはNOTNULLを表示。

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

*

IHR-SC-D-ADR

NULLまたはNOTNULLを表示。

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

*

IHR-M-KEY-ADR

NULLまたはNOTNULLを表示。

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

*

IHR-TB-SZ

指定値

*

IHR-SP-DB-NM-SZ

指定値

*

IHR-DBKEY-ADR

NULLまたはNOTNULLを表示。

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

*

IHR-RDA-NM-ADR

NULLまたはNOTNULLを表示。

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

*

IHR-RDA-NM-SZ

指定値

*

1077

IHR-R-CD-1_IHR-A-MD-1

それぞれに指定した値を「X_Y」の形式で表示。

X：要求コード1指定値

Y：アクセスモード1指定値

*

IHR-R-CD-1_IHR-SP-DB-NM-SZ

それぞれに指定した値を「X_Y」の形式で表示。

X：要求コード1指定値

Y：データベース名称サイズ指定値

*

IHR-R-CD-1_IHR-DBKEY-ADR

それぞれに指定した値を「X_Y」の形式で表示。

X：要求コード1指定値

Y：NULLまたはNOTNULL

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

*

IHR-E-MD-1_IHR-A-MD-1

それぞれに指定した値を「X_Y」の形式で表示。

X：排他モード1指定値

Y：アクセスモード1指定値

*

IHR-TB-CF-MD_IHR-RDA-NM-ADR_IHR-RDA-NM-SZ

それぞれに指定した値を「X_Y_Z」の形式で表示。

X：店番限定有無指定値

Y：NULLまたはNOTNULL

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

Z：RDエリア名称格納エリアサイズ指定値

*

1078

IHR-SP-DB-NM-SZ

指定値

*

1081

IER-REQ-CD

指定値

*

IER-AS-CD

指定値

*

IER-SC-CD

指定値

*

IER-CND-CD

指定値

*

IER-USR-P-AS-O

指定値

*

IER-LM-AS-O

指定値

*

IER-ST-AD-O

指定値

*

IER-PG-SW-O

指定値

*

IER-PCTF-O

指定値

*

IER-2ND-SUSP-O

指定値

*

IER-O-CD-6

指定値

*

IER-O-CD-7

指定値

*

IER-MIGR-I-FL

指定値

*

IER-CND-ADR

NULLまたはNOTNULLを表示。

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

*

IER-COM-ADR

NULLまたはNOTNULLを表示。

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

*

IER-USR-DT-ADR

NULLまたはNOTNULLを表示。

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

*

IER-USR-DT-SZ

指定値

*

IER-SERNO

指定値

*

1082

IER-REQ-CD

指定値

*

IER-AS-CD

指定値

*

IER-SC-CD

指定値

*

IER-CND-CD

指定値

*

IER-USR-P-AS-O

指定値

*

IER-LM-AS-O

指定値

*

IER-ST-AD-O

指定値

*

IER-PG-SW-O

指定値

*

IER-PCTF-O

指定値

*

IER-2ND-SUSP-O

指定値

*

IER-O-CD-6

指定値

*

IER-O-CD-7

指定値

*

IER-MIGR-I-FL

指定値

*

IER-CND-ADR

NULLまたはNOTNULLを表示。

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

*

IER-COM-ADR

NULLまたはNOTNULLを表示。

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

*

IER-USR-DT-ADR

NULLまたはNOTNULLを表示。

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

*

IER-USR-DT-SZ

指定値

*

IER-SERNO

指定値

*

1083

IER-CND-CD_IER-CND-ADR

それぞれに指定した値を「X_NULL」の形式で表示。

X：条件コード

NULL：指定なし

*

IER-USR-DT-ADR_IER-USR-DT-SZ

それぞれに指定した値を「X_Y」の形式で表示。

X：NULLまたはNOTNULL

NULL：指定なし

NOTNULL：指定あり

Y：データ格納サイズ

*

1084

IER-CND-CD

指定値

*

1085

IER-REQ-CD

指定値

FTCH，STOR，MODF，ERAS，またはLCAP

*

1086

IER-SERNO

指定値

*

1087

IHR-A-MD-1

指定値

*

1088

IEO-ROW-ID

指定値

*

1089

IEO-MIGR-DA-I

指定値

*

1090

IER-REQ-CD

指定値

*

1091

指定エントリ数

*

*

2001

*

*

*

2002

*

*

*

2003

IER-AS-CD_IER-SC-CD

それぞれの値を「X_Y」の形式で表示。

X：指示コード

Y：条件コード

*

IHR-R-CD-1_IHR-SP-DB-NM

それぞれの値を「X_Y」の形式で表示。

X：要求コード1指定値

Y：データベース名称

*

2004

IER-COM-ADR

指定値

*

IER-CND-CD

指定値

*

IER-LM-AS-O

指定値

*

IER-USR-P-AS-O

指定値

*

2005

'F'：FMB

*

*

2101

追加した一連番号

*

*

3001

*

*

*

3002

IHR-DBKEY-ADR

*

*

IEK-KEY-SR-AR

*

*

3003

IHR-DBKEY-ADR

*

*

IEK-KEY-SR-AR

*

*

3005

IER-CND-CD

指定値

*

3006

*

*

*

3007

DBKEYを構成する先頭構成要素のデータ種別2の値

*

*

3008

DBKEYを構成する先頭構成要素サイズ

*

*

3009

DBKEYの構成要素数

*

*

3010

「X_Y」の形式で表示。

X：DBKEYの構成要素数

Y：DBKEYを構成する先頭構成要素のキー定義数

*

*

3020

「A_B_C_D_E」の形式で表示。

A：次のSDB種別

F：FMB

D：DAM

B：次の店群構成

Y：店群

N：非店群

C：次のRDエリア名称の指定有無

0x00：指定なし

0x01：指定あり

D：指示コードの値

E：条件コードの値

*

*

3021

IHR-RDA-NM-ADR

「RDエリア名称（RDエリア名称サイズ）」の形式で表示。

RDエリア名称サイズが32バイトより長い場合は，33バイト以降を「...」と表示。

RDエリア名称が0バイトの場合は，*（0）を表示。

*

4001

*

*

*

4002

*

*

*

4003

ユーザが指定したインターフェースエリア内の通番

DBハンドラ内部の通番

*

5001

ワークメモリから確保しようとしたサイズ

*

*

KFSB54306-E

オン中ＳＤＢ定義変更が失敗しました。要求種別＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，要求サイズ＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An attempt to modify the online SDB definition has failed. request type = aa....aa, reason code = bb....bb, request size = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

オン中ＳＤＢ定義変更が失敗しました。

aa....aa：要求種別

GET：SDB定義情報の事前取得

SWITCH：SDB定義情報の正副切り替え

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：要求サイズ（単位：バイト）

理由コード「2001」の場合，追加確保に失敗したサイズを出力します。

理由コード「2001」以外の場合，「*」を出力します。

dd....dd：詳細コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

SQLエラーが発生しました。

直前に出力されたKFSB54304-Eメッセージを基に障害を取り除き，コマンドを再実行してください。

0002

HiRDB/SDが未起動の為，SDB定義情報の取得ができませんでした。

直前に出力されたKFSB54304-Eメッセージを基にHiRDB/SDの状態を確認し，コマンドを再実行してください。

1001

SDB定義情報の事前取得によって取得したSDB表数が0。

HiRDB/SDの常駐SDBディレクトリ情報を見直し，コマンドを再実行してください。

1002

TP1/EE起動時は対象だったSDB定義情報が，事前取得によって取得するとSDB表数が0。

HiRDB/SDの常駐SDBディレクトリ情報を見直し，コマンドを再実行してください。

1003

HiRDB/SDが前提バージョン未満のため，SDB定義情報の取得ができませんでした。

HiRDBクライアント，およびHiRDBサーバのバージョンを確認してください。

2001

SDB定義情報格納領域の追加確保に失敗しました。

不要プロセス終了などによってOSの空きメモリを増やし，コマンド再実行してください。

2002

PCE数が不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，TP/EEを再起動してください。

3001

SDB定義情報の事前取得中に，再度，SDB定義情報の事前取得を要求しました。

直前に実行したSDB定義情報の事前取得が完了後，必要であれば，コマンドを再実行してください。

3102

SDB定義情報の事前取得中に，SDB定義情報の正副切り替えを要求しました。

SDB定義情報の事前取得が完了後，コマンドを再実行してください。

3103

トランザクション静止化していない状態で，SDB定義情報の正副切り替えを要求しました。

トランザクション静止化を行い，本コマンドを再実行してください。

3104

SDB定義情報の正副切り替え時にステータスファイルへの書き込みに失敗しました。

ステータスファイルに異常がないか調査してください。

4101

SDB定義情報領域（副）がない，かつ，-zオプションなしで，SDB定義情報の正副切り替えを要求しました。

すでにSDB定義情報の正副切り替えを実施済みの場合は，-zオプションを指定し，コマンドを再実行してください。

SDB定義情報の正副切り替えを実施していない場合は，SDB定義情報の事前取得を実施後，コマンドを再実行してください。

4102

SDB定義情報領域（副）の取得日時が，SDB定義情報領域（正）の取得日時より古い状態で，SDB定義情報の正副切り替えを要求した。

古いSDB定義情報への戻しを行う場合は，-fオプションを指定し，コマンドを再実行してください。

上記以外

オン中SDB定義変更が失敗しました。

保守員に連絡してください。

KFSB54307-E

コマンドの他ノード実行で障害が発生しました。要求種別＝aa....aa，ノード情報＝bbbb(cccc:dd....dd)[:bbbb(cccc:dd....dd)....]

An error occurred in the execution of a command on the other node. request type = aa....aa, node information = bbbb(cccc:dd....dd)[:bbbb(cccc:dd....dd) ....]　　（E+P+L）（2）（SUP）

コマンドの他ノード実行で障害が発生しました。出力されるノード識別子に****が表示された場合は，コマンドを受け付けたノードの障害を示します。このメッセージのノード情報は1度に5個まで出力されます。そのため，失敗したノードが5個を超える場合にはこのメッセージが複数回出力されます。

aa....aa：要求種別

GET：SDB定義情報の事前取得

SWITCH：SDB定義情報の正副切り替え

bbbb(cccc:dd....dd)：ノード情報

障害が発生したノードの情報

bbbb：ノード識別子

cccc：理由コード

dd....dd：詳細情報

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。対策できない場合は保守員に連絡してください。

理由コード

意味

対策

7000

7100

実行サーバが存在しません。

-oオペランドで指定したサービスグループの指定値を見直し，実行サーバが起動されている事を確認してください。起動されている場合は，実行サーバ側で次のオペランドが設定されていることを確認してください。

name_use=Y

7001

7101

実行サーバへのRPC発行が失敗しました。

指示サーバのTP1/EEのメッセージログファイルに出力されているメッセージがある場合はその原因を取り除いてください。

7002

7102

実行サーバからの応答がタイムアウトしました。

ネットワークの状態または実行サーバの状態を確認してください。

7004

7104

実行サーバのTP1/EEサービス定義が不正です。

実行サーバのTP1/EEサービス定義に以下を設定しているか確認してください。

fsp_use=Y

sdh_use=Y

sdh_redef_use=Y

7005

7105

システムエラーが発生しました。

実行サーバのTP1/EEサービス定義のfsp_useオペランドの指定値を見直してください。

また，実行サーバのTP1/EEのバージョンが古い可能性があります。

7006

7106

実行サーバ側でPCE不足が発生しました。

時間をおいてから，再度コマンド実行してください。

8001

実行サーバ側のTP1/EEサービス定義が不正です。

実行サーバのTP1/EEサービス定義に以下を設定しているか確認してください。

fsp_use=Y

sdh_use=Y

sdh_redef_use=Y

8002

実行ノード側で指定時間内に処理が完了しませんでした。

実行サーバの状態を確認してください。

上記以外

（0XXX〜6XXX）

実行サーバで，オン中SDB定義変更が失敗しました。

このメッセージの理由コードとして，KFSB54306-Eの理由コードが出力されます。実行サーバのKFSB54306-Eメッセージを基に障害を取り除き，コマンドを再実行してください。

KFSB54370-E

領域の確保に失敗しました。詳細コード＝aa....aa

An attempt to allocate area has failed. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

ＳＤＢハンドラコマンド処理で，作業領域の確保に失敗しました。

aa....aa：詳細コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB54371-E

通信障害が発生しました。詳細コード＝aa....aa

A communication error has occurred. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

ＳＤＢハンドラコマンド処理で，通信障害が発生しました。

aa....aa：詳細コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB54375-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード＝aa....aa

An internal conflict has occurred. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（3）（SUP）

ＳＤＢハンドラコマンド処理で，ＴＰ１／ＥＥで予期しない障害が発生しました。

aa....aa：詳細コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB55002-E

コマンド制御の受信処理でエラーが発生しました。詳細コード＝aa....aa

An error occurred during receive processing for command control. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

コマンドからのメッセージ受信処理で障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB55003-E

コマンド制御の送信処理でエラーが発生しました。詳細コード＝aa....aa

An error occurred during transmit processing for command control. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

コマンドへのメッセージ送信処理で障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コマンドがタイムアウトしていないか，またはコマンドを強制終了していないか確認してください。どちらにも当てはまらない場合は保守員に連絡してください。

KFSB55004-E

メモリ不足が発生しました。メモリ種別＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

Memory is insufficient. memory type = aa....aa, required size = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

コマンド制御処理でメモリを確保できませんでした。

aa....aa：要求したメモリ種別

CIBF：コマンドIBF

COBF：コマンドOBF

IBF：受信バッファ

OBF：送信バッファ

WORK：ワークセグメント

bb....bb：確保しようとしたメモリのサイズ（単位：バイト）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)aa....aaに出力されたメモリ種別によって，次の対策をしてください。

メモリ種別がIBF，OBF，WORKの場合

しばらくしてからコマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

メモリ種別が上記以外の場合

OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の表を見て対策してください。

メモリ種別

対策

IBF

メモリ関連定義のrecv_message_buf_cntオペランドの指定値（受信バッファ面数）を見直して，再実行してください。

OBF

メモリ関連定義のsend_message_buf_cntオペランドの指定値（送信バッファ面数）を見直して，再実行してください。

WORK

メモリ関連定義のsystem_work_sizeオペランドの指定値（システムワーク領域最大サイズ）を増やして，再実行してください。

上記以外

保守員に連絡してください。

KFSB55005-E

受信データの一部が失われました。詳細コード＝aa....aa

Part of the received data was lost. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

コマンドからの受信データに設定したメッセージサイズ分のデータを受信できませんでした。コマンドからの要求に対して処理を実行しません。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB55006-E

不正な電文を受信しました。詳細コード＝aa....aa

An invalid message was received. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

コマンドからの受信データに設定したメッセージサイズと，受信データサイズが一致しません。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB55007-E

電文バージョン不正が発生しました。詳細コード＝aa....aa

A message version error occurred. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

コマンドから受信したメッセージが，処理できる形式ではありません。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コマンドの環境変数DCDIRを確認してください。

KFSB55009-E

受信電文サイズがシステム用バッファ領域より大きいので処理できません。詳細コード＝aa....aa

The received message cannot be processed because it is larger than the system buffer area. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

受信メッセージを格納する領域より大きいサイズのメッセージをコマンドから受信しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/EEのコマンド（eesvstartコマンドを除く）を実行していない場合にこのメッセージが出力されたときは，コマンド用ポートで不正なメッセージを受信したおそれがあります。

プロセス関連定義のcmd_portオペランドの設定内容に誤りがないか，およびコマンド用ポートに対してメッセージを送信しているプロセスがないかを確認してください。

TP1/EEのコマンド（eesvstartコマンドを除く）を実行した場合にこのメッセージが出力されたときは，保守員に連絡してください。

KFSB55011-E

コマンド制御で障害が発生しました。詳細コード１＝aaaa，詳細コード２＝bb....bb

A command control error occurred. detail code 1 = aaaa, detail code 2 = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

コマンド制御で障害が発生しました。

aaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB55012-E

ユーザコマンドトランザクションの応答パラメタが不正です。サービス名＝aa....aa，理由コード１＝bbbb，理由コード２＝cc....cc

The response parameter of the user command transaction is invalid. service name = aa....aa, reason code 1 = bbbb, reason code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

ユーザコマンドトランザクションの応答パラメタが不正です。

aa....aa：サービス名

bbbb：理由コード1

cc....cc：理由コード2

理由コード1，理由コード2の意味と対策を表に示します。

(Ｓ)応答パラメタを破棄し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード1

理由コード2

意味

対策

0001

応答パラメタ長

ユーザコマンドトランザクションの応答パラメタ長が不正です。

ユーザコマンドトランザクションの応答パラメタ長を見直してください。

0002

exitコード値

ユーザコマンドトランザクションの応答パラメタに不正なexitコードを設定しています。

ユーザコマンドトランザクションの応答パラメタのexitコードを見直してください。

KFSB55013-E

ユーザコマンドトランザクションの転送処理で障害が発生しました。サービスグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，理由コード１＝cccc，理由コード２＝dd....dd

An error occurred during transfer of a user command transaction. service group name = aa....aa, service name = bb....bb, reason code 1 = cccc, reason code 2 = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

ユーザコマンドトランザクションの転送処理で障害が発生しました。

aa....aa：ユーザコマンドトランザクション実行先サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cccc：理由コード1

dd....dd：理由コード2

理由コード1，理由コード2の意味と対策を表に示します。

(Ｓ)他ノードでのユーザコマンド処理を中止し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード1

理由コード2

意味

対策

0200

0

応答がタイムアウトしました。

TP1/FSPのeeucmdコマンドの-tオプションの指定値，およびユーザコマンドトランザクション実行先ノードの状態を確認して，コマンドを再実行してください。

0201

0

指定したサービス名が見つかりません。

正しいサービス名を指定して，コマンドを再実行してください。

0202

0

指定したサービスは閉塞中です。

サービスの閉塞状態を確認して，コマンドを再実行してください。

0203

0

ユーザコマンドトランザクションがロールバック決着しました。またはコミット処理に失敗しました。

ユーザコマンドトランザクションの状態を確認してください。

0204

整数値

他ノードへのコマンド転送処理で通信障害が発生しました。

理由コード2はee_rpc_call関数のリターン値を意味します。

ユーザコマンドトランザクション実行先ノードの状態を確認して，コマンドを再実行してください。

0205

0

コマンド転送先のノードのTP1/FSPオプションが無効です。

ユーザコマンドトランザクション実行先ノードの状態を確認して，コマンドを再実行してください。

0210

0

指定したサービスグループ名が見つかりません。

正しいサービスグループ名を指定して，コマンドを再実行してください。

KFSB55014-E

不正な電文を受信しました。理由コード＝aaaa，詳細コード＝bb....bb

An invalid message was received. reason code = aaaa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

ユーザコマンドトランザクションの実行処理で不正なメッセージを受信しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)受信メッセージを破棄し，ユーザコマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0003

TP1/FSP機能が無効です。

プロセス関連定義のfsp_useオペランドにYを指定して，TP1/EEを再起動してください。

上記以外

不正なメッセージです。

保守員に連絡してください。

KFSB55015-E

処理キューの登録に失敗しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，サービス名＝cc....cc，登録コード＝dd....dd，理由コード＝ee....ee，詳細コード＝ff....ff

An attempt to register a processing queue has failed. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, service name = cc....cc, registration code = dd....dd, reason code = ee....ee, detail code = ff....ff　　（E+P+L）（2）（SUP）

ユーザコマンドトランザクションの受信処理で処理キュー登録に失敗しました。

aa....aa：相手IPアドレス

登録コードがCUMRCVの場合は，*を表示します。

bb....bb：相手ポート番号

登録コードがCUMRCVの場合は，*を表示します。

cc....cc：処理キュー登録に失敗したサービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

dd....dd：登録コード

CUMRCV：自ノード上のユーザコマンドトランザクションの処理キュー登録に失敗

CUORCV：他ノード上のユーザコマンドトランザクションの処理キュー登録に失敗

ee....ee：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)受信メッセージを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

サービス名が不正です。

TP1/FSPのeeucmdコマンドの-vオプションの指定値，およびサービス名の定義を見直して，再実行してください。

0003

PCE数が不足しました。

しばらく待ってからコマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，メモリ関連定義のpce_noオペランドの処理キュー登録数の指定値を見直して，再実行してください。

9001

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB55016-E

トランザクション処理でオーバフローを検知しました。サービス名＝aa....aa，サイズ＝bb....bb

An overflow was detected during transaction processing. service name = aa....aa, size = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

トランザクション処理でサービス関数インタフェース作成時，受け付けたメッセージがメッセージ引き渡しエリアサイズを超えていたため，以降のメッセージを破棄しました。

aa....aa：サービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

bb....bb：不足しているサイズ

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_message_sizeオペランドの指定値を見直してください。

KFSB55020-E

ＵＡＰ共用ライブラリの入替えに失敗しました。理由コード＝aaaa，ディレクトリ名＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

Replacement of the UAP common libraries failed. reason code = aaaa, directory name = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAP共用ライブラリの入れ替えに失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：ディレクトリ名

理由コードが0002，または0006以外の場合は，*を表示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

すでにTP1/FSPのeechglibコマンドまたはeeexecutコマンドが実行中です。

先に実行中のコマンドの終了後に，コマンドを再実行してください。

0002

指定されたディレクトリのオープンに失敗しました。

表示されたディレクトリを見直して，コマンドを再実行してください。

0003

ライブラリファイルが存在しませんでした。

指定したディレクトリにライブラリファイルを格納し，コマンドを再実行してください。

0004

ライブラリファイルが上限値より多く存在します。

ライブラリ数が多過ぎます。1000個以内にしてからコマンドを再実行してください。

0005

サービスの静止化に失敗しました。

実行しているサービスの終了後に，コマンドを再実行してください。

0006

ディレクトリ名称が重複しています。

表示されているディレクトリ名は，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のstatic_module_dirに定義されています。指定するディレクトリを見直して，コマンドを再実行してください。

KFSB55021-E

トランザクションの静止化に失敗しました。理由コード＝aaaa，詳細情報＝bb....bb

An attempt to staticize a transaction failed. reason code = aaaa, detail information = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

トランザクションの静止化に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：詳細情報

存在しなかったサービス名またはトランザクションレベル名を表示します。理由コードが0001以外の場合は，*を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

指定されたサービス名またはトランザクションレベル名が存在しませんでした。

存在しなかったサービス名またはトランザクションレベル名が詳細情報に出力されます。コマンドで指定するサービス名またはトランザクションレベル名を見直して，コマンドを再実行してください。

0002

トランザクションレベル方式ではありませんが，トランザクションレベル名が指定されました。

静止化の対象にトランザクションレベル名を指定する場合は，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_draw_methodオペランドの指定値を見直してTP1/EEを再起動してから，コマンドを再実行してください。

0003

実行中のトランザクションが指定時間内に終了しませんでした。

指定する監視時間を変更してコマンドを再実行するか，または実行中のトランザクションが終了してからコマンドを再実行してください。

KFSB55022-E

トランザクションの静止化解除に失敗しました。理由コード＝aaaa，詳細情報＝bb....bb

An attempt to unstaticize a transaction failed. reason code = aaaa, detail information = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

トランザクションの静止化解除に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：詳細情報

存在しなかったサービス名またはトランザクションレベル名を表示します。理由コードが0002の場合は，*を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

指定されたサービス名またはトランザクションレベル名が存在しませんでした。

存在しなかったサービス名またはトランザクションレベル名が詳細情報に出力されます。コマンドで指定するサービス名またはトランザクションレベル名を見直して，コマンドを再実行してください。

0002

トランザクションレベル方式ではありませんが，トランザクションレベル名が指定されました。

静止化解除の対象にトランザクションレベル名を指定する場合は，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_draw_methodオペランドの指定値を見直してTP1/EEを再起動してから，コマンドを再実行してください。

KFSB55023-E

ＵＡＰ共用ライブラリ情報の引継ぎに失敗しました。詳細コード＝aa....aa

An attempt to transfer a UAP common library information failed. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAP共用ライブラリ情報の引き継ぎに失敗しました。このメッセージが出力された場合，TP1/FSPのeechglibコマンドで入れ替えたUAP共用ライブラリ格納ディレクトリがTP1/EEの再開始時に引き継がれません。

また，起動時にこのメッセージが出力された場合には，初期化処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ステータスファイルに異常がないかどうかを調査してください。

KFSB55024-E

コマンドの他ノード実行で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，ノード情報＝bbbb(cccc:dd....dd)[:bbbb(cccc:dd....dd)....]

An error occurred while a command was being executed on other node. command name = aa....aa, node information = bbbb (cccc:dd....dd) [:bbbb (cccc:dd....dd)....]　　（E+P+L）（2）（SUP）

コマンドの他ノード実行で障害が発生しました。出力されるノード識別子に****が表示された場合は，コマンドを受け付けたノードの障害を示します。このメッセージのノード情報は1度に5個まで出力されます。そのため，失敗したノードが5個を超える場合には，このメッセージが複数回出力されます。

aa....aa：コマンド名

bbbb：障害が発生したノードのノード識別子

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：詳細情報

障害情報がない場合は，*を表示します。

詳細情報の意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

詳細情報

意味

対策

0001

サービスグループ名

ネーム情報の取得に失敗しました。

詳細情報に出力されたサービスグループ名を見直してコマンドを再実行してください。また，サービスグループ名に問題がない場合は，実行先ノードの状態を確認してコマンドを再実行してください。

0002

ee_rpc_call関数のリターン値

他ノードへのコマンド転送処理で通信障害が発生しました。

ee_rpc_call関数のリターン値から原因を特定して，障害を取り除いてからコマンドを再実行してください。

0003

*

他ノードからの応答がタイムアウトしました。

実行先ノードの状態を確認してコマンドを再実行してください。

0004

*

実行先ノードでの処理に失敗しました。

失敗した実行サーバのTP1/EEのメッセージログに出力されているメッセージから障害の原因を特定し，障害を取り除いてください。

KFSB55101-E

メモリ確保処理に失敗しました。要求サイズ＝aa....aa

An attempt to allocate memory has failed. request size = aa....aa　　（E）（2）（SUP）

TP1/EEプロセスの初期化処理で，メモリの確保処理に失敗しました。

aa....aa：TP1/EEサービス定義のmax_mem_sizeオペランドに指定した値（単位：バイト）

(Ｓ)初期化処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕マシンのシステムパラメタ，またはTP1/EEサービス定義を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB55102-E

領域不足のため領域割当に失敗しました。詳細コード＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

An attempt to allocate area has failed due to insufficient space. detail code = aa....aa, request size = bb....bb　　（E）（2）（SUP）

TP1/EEプロセスの初期化処理で，TP1/EEサービス定義に指定されたメモリ容量を超えました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：要求サイズ

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドで指定したメモリ容量を超過したときに必要としたサイズ（バイト）です。max_mem_sizeオペランドの指定値に対する不足分の合計サイズを示す値ではありません。

(Ｓ)初期化処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値を大きくしたあとに，TP1/EEを再起動してください。max_mem_sizeオペランドの指定値の見積もりについては，TP1/EEのリリースノートを参照してください。

KFSB55104-E

オンライン処理中にセグメントが不足しました。セグメント種別＝aa....aa

An insufficient segment has occurred during online processing. segment type = aa....aa　　（P+L）（1）（SUP）

TP1/EE稼働中に，TP1/EEサービス定義で設定したセグメント数またはセグメント用領域が不足しました。

aa....aa：不足したセグメント種別

CBLPOOL：OSからのメモリ確保（malloc関数）でメモリ不足発生

CIBF：システム固定数

COBF：システム固定数

EIT：メモリ関連定義のuser_work_sizeオペランドの指定値

EPBF：（プロセス関連定義のthread_noオペランドの指定値＋プロセス関連定義のreserve_thread_noオペランドの指定値＋（TP1/FSPのタイマ関連定義のtim_perm_thread_noオペランドの指定値＋1）＋1）×2

ETBF：プロセス関連定義のthread_noオペランドの指定値＋プロセス関連定義のreserve_thread_noオペランドの指定値＋（TP1/FSPのタイマ関連定義のtim_perm_thread_noオペランドの指定値＋1）＋2

IBF：メモリ関連定義のrecv_message_buf_cntオペランドの指定値

ICB：メモリ関連定義のicb_noオペランドの指定値

MPSPOOL：OSからのメモリ確保（malloc関数）でメモリ不足発生

MPUPOOL：OSからのメモリ確保（malloc関数）でメモリ不足発生

OBF：メモリ関連定義のsend_message_buf_cntオペランドの指定値

OBMPOOL：OSからのメモリ確保（malloc関数）でメモリ不足発生

PCE：メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値

QIBF：メモリ関連定義のdbq_recv_message_buf_cntオペランドの指定値

QOBF：メモリ関連定義のdbq_send_message_buf_cntオペランドの指定値

QWBF：メモリ関連定義のdbq_use_buf_cntオペランドの指定値

RIT：メモリ関連定義のsystem_work_size, user_work_sizeオペランド，およびmax_mem_sizeオペランドの指定値

SIT：メモリ関連定義のsystem_work_sizeオペランドの指定値

TTBF：メモリ関連定義のtime_message_noオペランドの指定値

UIBF：メモリ関連定義のudp_recv_message_buf_cntオペランドの指定値

UOBF：メモリ関連定義のudp_send_message_buf_cntオペランドの指定値

XDBPOOL：OSからのメモリ確保（malloc関数）でメモリ不足発生，またはメモリ関連定義のmemory_xdb_limit_sizeオペランドの指定値（XDB用ワーク領域の最大サイズ）を超過

XTCPOOL：OSからのメモリ確保（malloc関数）でメモリ不足発生，またはメモリ関連定義のmemory_xtc_limit_sizeオペランドの指定値（XTC用ワーク領域の最大サイズ）を超過

(Ｓ)終了処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するセグメント種別のTP1/EEサービス定義の指定を見直してください。

KFSB55106-E

ＵＡＰが確保したセグメントに解放漏れがありました。セグメント種別＝aa....aa

Segments allocated to the UAP could not be released due to a leak. segment type = aa....aa　　（P+L）（1）（SUP）

UAPが使用したセグメントが，UAPリターンまでに解放されませんでした。

aa....aa：解放されなかったセグメント種別

EIT05B：1〜512バイトのセグメント

EIT10B：513〜1024バイトのセグメント

EIT40B：1025〜4096バイトのセグメント

EIT16K：4097〜16384バイトのセグメント

EIT32K：16385〜32768バイトのセグメント

EIT64K：32769〜65536バイトのセグメント

(Ｓ)終了処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAPを見直してください。

KFSB55107-E

ＵＡＰが確保したセグメントに解放漏れがありました。セグメント種別＝aa....aa，属性＝bb....bb，サイズ＝cc....cc

Segments allocated to the UAP could not be released due to a leak. segment type = aa....aa, attributes = bb....bb, size = cc....cc　　（P+L）（1）（SUP）

UAPが使用したセグメントが，TP1/EE終了までに解放されませんでした。

aa....aa：解放されなかったセグメント種別

EIT：ユーザ用ワーク領域

MPUPOOL：大量処理用ユーザ領域

bb....bb：属性

FREE：FREE属性として確保したセグメント

TASK：TASK属性として確保したセグメント

cc....cc：解放されなかった要求サイズ

64：1〜64バイトのセグメント

128：65〜128バイトのセグメント

256：129〜256バイトのセグメント

512：257〜512バイトのセグメント

1024：513〜1024バイトのセグメント

2048：1025〜2048バイトのセグメント

4096：2049〜4096バイトのセグメント

8192：4097〜8192バイトのセグメント

16384：8193〜16384バイトのセグメント

32768：16385〜32768バイトのセグメント

65536：32769〜65536バイトのセグメント

131072：65537〜131072バイトのセグメント

262144：131073〜262144バイトのセグメント

393216：262145〜393216バイトのセグメント

524288：393217〜524288バイトのセグメント

655360：524289〜655360バイトのセグメント

786432：655361〜786432バイトのセグメント

917504：786433〜917504バイトのセグメント

1048576：917505〜1048576バイトのセグメント

2097152：1048577〜2097152バイトのセグメント

4194304：2097153〜4194304バイトのセグメント

8388608：4194305〜8388608バイトのセグメント

16777216：8388609〜16777216バイトのセグメント

(Ｓ)終了処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAPを見直してください。

KFSB55108-E

解放漏れセグメント情報。セグメント種別＝aa....aa，属性＝bb....bb，解放漏れセグメント数＝cc....cc

Information on unreleased segments. segment type = aa....aa, attributes = bb....bb, number of unreleased segments = cc....cc　　（P+L）（1）（SUP）

システム終了までに解放されなかったセグメント数です。

aa....aa：セグメント種別

EIT：ユーザ用ワーク領域

MPUPOOL：大量処理用ユーザ領域

bb....bb：属性

FREE：FREE属性として確保したセグメント

cc....cc：解放漏れセグメント数

該当するセグメント種別・属性での解放されていないセグメントの総数が表示されます。

(Ｓ)終了処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAPを見直してください。

KFSB55109-E

解放漏れセグメント情報。セグメント種別＝aa....aa，属性＝bb....bb，サイズ＝cc....cc，中央処理通番＝dddddddd，データ領域情報＝eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee

Information on unreleased segments. segment type = aa....aa, attributes = bb....bb, size = cc....cc, central processing number = dddddddd, data area information = eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee　　（P）（1）（SUP）

システム終了までにセグメントが解放されませんでした。

解放漏れセグメントの数が1000を超える場合は，1000セグメント分の情報が出力されます（解放漏れセグメントの総数についてはKFSB55108-Eメッセージを参照してください）。

aa....aa：セグメント種別

EIT：ユーザ用ワーク領域

MPUPOOL：大量処理用ユーザ領域

bb....bb：属性

FREE：FREE属性として確保したセグメント

cc....cc：サイズ

解放漏れがあったセグメントのデータ領域サイズ（データ領域サイズは，要求サイズを64バイトでバウンダリ調整したもの）が表示されます（単位：バイト）。

dddddddd：中央処理通番

解放漏れがあったセグメントを確保したトランザクションの中央処理通番が表示されます。

eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee eeeeeeee：データ領域情報

解放漏れがあったセグメントのデータ領域の先頭16バイト（16進数）が表示されます。

(Ｓ)終了処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAPを見直してください。

KFSB55190-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード＝aa....aa

An internal conflict has occurred. detail code = aa....aa　　（E，E+P+L）（2）（SUP）

関数発行時に，内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB55300-E

サービス閉塞状態の引継ぎに失敗しました。理由コード＝aaaa，サイズ＝bb....bb，詳細コード１＝cccccccc，詳細コード２＝dddddddd

An attempt to inherit the service shutdown state has failed. reason code = aaaa, size = bb....bb, detail code 1 = cccccccc, detail code 2 = dddddddd　　（E+P+L）（2）（SUP）

前回のオンライン時のサービス閉塞状態の引き継ぎに失敗しました。すべてのサービスを閉塞解除状態にします。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：不足した領域のサイズ（単位：バイト，10進表記）

領域不足以外の障害の場合，または不足した領域サイズが特定できない場合は，-1が表示されます。

cccccccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dddddddd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)閉塞する必要がある場合は，閉塞コマンドで該当するサービスを閉塞してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0011

TP1/EEシステムワークが不足しています。

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値を見直してください。

0021

ファイルが存在しません。

前回のオンライン時にKFSB55301-Eメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。直前にKFSB51004-Eメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

どちらにも当てはまらない場合は，保守員に連絡してください。

0022

ファイルの内容が不正です。

直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

0023

ファイルのオープンに失敗しました。

0025

ファイルの読み込みに失敗しました。

0041

定義ファイルに差分があります。または，差分チェックに失敗しました。

TP1/EEの稼働中には，定義を変更しないでください。稼働中に定義を変更していない場合は，保守員に連絡してください。

9999

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB55301-E

サービス閉塞状態の保存処理に失敗しました。理由コード＝aaaa，サイズ＝bb....bb，詳細コード１＝cccccccc，詳細コード２＝dddddddd

An attempt to save the service shutdown state has failed. reason code = aaaa, size = bb....bb, detail code 1 = cccccccc, detail code 2 = dddddddd　　（E+P+L）（2）（SUP）

サービス閉塞状態の保存処理に失敗しました。現時点のサービス閉塞状態の保存情報はすべて破棄し，以降のサービス閉塞またはサービス閉塞解除の情報は保存しません。次回の再開始時に，サービス閉塞状態を引き継げません。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：不足した領域のサイズ（単位：バイト，10進表記）

領域不足以外の障害の場合，または不足した領域サイズが特定できない場合は，-1が表示されます。

cccccccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dddddddd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0011

TP1/EEシステムワークが不足しています。

直前に出力されているメッセージに従って，原因を取り除いてください。解決しない場合は，保守員に連絡してください。

0023

ファイルのオープンに失敗しました。

直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

0024

ファイルの書き込みに失敗しました。

9999

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB55302-E

サービス最大同時処理限界数の引継ぎに失敗しました。詳細コード＝aa....aa

An attempt to inherit the maximum number of processing occurrences that a service can handle concurrently has failed. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

サービスの最大同時処理限界数の引き継ぎ処理で障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ステータスファイルに異常がないかどうかを調査してください。

KFSB55303-E

トランザクションレベル最大同時処理限界数の引継ぎに失敗しました。詳細コード＝aa....aa

An attempt to inherit the maximum number of processing occurrences that a transaction level can handle concurrently has failed. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

トランザクションレベル最大同時処理限界数の引き継ぎ処理で，障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。初期化処理中にこのメッセージが出力された場合は，定義に従って処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ステータスファイルに異常がないかどうかを調査してください。

KFSB55305-E

開始モードの判定に失敗しました。理由コード＝aaaa，詳細コード１＝bbbbbbbb，詳細コード２＝cccccccc

An attempt to determine the start mode has failed. reason code = aaaa, detail code 1 = bbbbbbbb, detail code 2 = cccccccc　　（E+P+L）（2）（SUP）

TP1/EE開始モードの判定に失敗しました。正常開始として処理を続行します。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cccccccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0022

ファイルの内容が不正です。

直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

0023

ファイルのオープンに失敗しました。

0025

ファイルの読み込みに失敗しました。

9999

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB55306-E

システムステータスの保存に失敗しました。理由コード＝aaaa，詳細コード１＝bbbbbbbb，詳細コード２＝cccccccc

An attempt to save the system status has failed. reason code = aaaa, detail code 1 = bbbbbbbb, detail code 2 = cccccccc　　（E+P+L）（2）（SUP）

システムステータスの保存に失敗しました。次回起動時に，開始モードを正しく判定できません。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cccccccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0023

ファイルのオープンに失敗しました。

直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

0024

ファイルの書き込みに失敗しました。

KFSB55310-E

ハングアップタイマのタイムアウトを検出しました。ＩＦＡ番号＝aa....aa，タイマ監視時間＝bb....bb，タイマ監視開始時刻＝yyyy/mm/dd hh:mm:ss，詳細コード＝cc....cc

A hang timer timeout was detected. IFA number = aa....aa, timer monitoring time = bb....bb, timer monitoring start time = yyyy/mm/dd hh:mm:ss, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

ハングアップタイマのタイムアウトを検出しました。

aa....aa：タイムアウトが発生したスレッドのIFA番号（10進表記）

bb....bb：タイマ監視時間（10進表記）

タイムアウトが発生したタイマの監視時間が表示されます。

yyyy/mm/dd hh:mm:ss：タイマ監視開始時刻

タイムアウトが発生したタイマの監視開始時刻が表示されます。

cc....cc：詳細コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕マシン内の負荷（CPU，ファイル入出力など）が増加したため，TP1/EEプロセスの処理が遅延したおそれがあります。マシンの負荷が高い場合は，その原因を取り除いてください。また，UOC内でハングアップ，または時間の掛かる処理をしていないか確認してください。解決できない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB55311-E

トランザクションタイマのタイムアウトを検出しました。ＩＦＡ番号＝aa....aa，タイマ監視時間＝bb....bb，タイマ監視開始時刻＝yyyy/mm/dd hh:mm:ss，詳細コード＝cc....cc

A transaction timer timeout was detected. IFA number = aa....aa, timer monitoring time = bb....bb, timer monitoring start time = yyyy/mm/dd hh:mm:ss, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

トランザクションタイマのタイムアウトを検出しました。

aa....aa：タイムアウトが発生したスレッドのIFA番号（10進表記）

bb....bb：タイマ監視時間（10進表記）

タイムアウトが発生したタイマの監視時間が表示されます。

yyyy/mm/dd hh:mm:ss：タイマ監視開始時刻

タイムアウトが発生したタイマの監視開始時刻が表示されます。

cc....cc：詳細コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。または，該当するスレッドを強制終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAPまたはUOC内でハングアップしていないか，または時間の掛かる処理をしていないかどうか，見直してください。また，トランザクション関連定義のtrn_expiration_timeオペランドまたはtrn_expiration_time_**オペランド（**は小文字のトランザクション種別）の指定値が，UAP処理内容と比べて適当な値であるかどうか，見直してください。マシン内の負荷（CPU，ファイル入出力など）が増加したために，TP1/EEプロセスの処理が遅延したおそれがあります。マシンの負荷が高い場合は，その原因を取り除いてください。解決できない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB55312-E

Ｉ／Ｏ処理時間監視のタイムアウトを検出しました。ＩＦＡ番号＝aa....aa，タイマ監視時間＝bb....bb，タイマ監視開始時刻＝yyyy/mm/dd hh:mm:ss，詳細コード＝cc....cc

An I/O timer timeout was detected. IFA number = aa....aa, timer monitoring time = bb....bb, timer monitoring start time = yyyy/mm/dd hh:mm:ss, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

TP1EEファイルシステムのI/O処理時間監視のタイムアウトを検出しました。TP1/EEプロセスを強制停止します。

aa....aa：タイムアウトが発生したスレッドのIFA番号（10進表記）

bb....bb：タイマ監視時間（10進表記）

タイムアウトが発生したタイマの監視時間が表示されます。

yyyy/mm/dd hh:mm:ss：タイマ監視開始時刻

タイムアウトが発生したタイマの監視開始時刻が表示されます。

cc....cc：詳細コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1EEファイルシステムがあるディスクへのアクセス多発によって，I/O処理時間が増大したか，またはディスク障害が発生したおそれがあります。TP1EEファイルシステムがあるディスクへのアクセス多発によってI/O処理時間が増大した場合は，ファイルサービス関連定義のfil_watch_timeオペランドの指定値を見直すか，TP1EEファイルシステムを別のディスクに作成することを検討してください。解決できない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB55313-E

監視タイマのタイムアウトを検出しました。ＩＦＡ番号＝aa....aa，タイマ種別＝bb....bb，タイマ監視時間＝cc....cc，タイマ監視開始時刻＝yyyy/mm/dd hh:mm:ss，詳細コード＝dd....dd

A timer timeout was detected. IFA number = aa....aa, timer type = bb....bb, timer monitoring time = cc....cc, timer monitoring start time = yyyy/mm/dd hh:mm:ss, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

処理時間監視のタイムアウトを検出しました。TP1/EEプロセスを強制停止します。

aa....aa：タイムアウトが発生したスレッドのIFA番号（10進表記）

bb....bb：タイマ種別

タイマ種別の意味と対策を表に示します。

cc....cc：タイマ監視時間（10進表記）

タイムアウトが発生したタイマの監視時間が表示されます。

yyyy/mm/dd hh:mm:ss：タイマ監視開始時刻

タイムアウトが発生したタイマの監視開始時刻が表示されます。

dd....dd：詳細コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕タイマ種別一覧を見て対策してください。解決できない場合は，保守員に連絡してください。

タイマ種別

意味

対策

LIB CHANGE

ライブラリ入れ替え監視タイマ

TP1/FSPのeechglibコマンドの-tオプションの指定値が適切な値であるかを確認してください。

UOC

UOC監視タイマ

TP1/FSPのOBM関連定義のbcmuocfunc定義コマンドの-tオプションの指定値，またはOBM関連定義のbcsuocfunc定義コマンドの-tオプション指定値が，UOC処理内容と比べて妥当な値であるかを確認してください。データ連携支援の場合，タイムアウトしたUOCおよびその対策を参照し対策してください。

*

タイマ種別の取得失敗

保守員に連絡してください。

データ連携支援の場合，タイムアウトしたUOCおよびその対策を次に示します。

タイムアウトしたUOC

KFSB55313-Eメッセージのタイマ監視時間に出力される内容

KFSB65385-Eメッセージのサービス名に出力される内容

対策

開始終了UOC

trn_rks_startend_watchtime定義値

RKS_STARTEND

タイマ監視時間の定義値がUOC処理内容と比べて妥当な値であるかを確認してください。

反映先指定UOC

trn_rks_entry_watchtime定義値

RKS_ENTRY

編集UOC

trnrks_service定義-eオプション指定値

trnrks_service定義-ｓオプション指定値

反映UOC

KFSB55315-E

連続異常終了限界経過時間監視に失敗しました。理由コード＝aaaa，詳細コード１＝bbbbbbbb，詳細コード２＝cccccccc

An attempt to monitor the number of consecutive abnormal terminations occurring within a specified time has failed. reason code = aaaa, detail code 1 = bbbbbbbb, detail code 2 = cccccccc　　（E+P+L）（2）（SUP）

連続異常終了の限界経過時間の監視に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cccccccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)初期化処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0021

ファイルが存在しません。

前回のオンライン時にKFSB55316-Eメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。$DCDIR/tmpディレクトリ下のファイルを不正に削除した場合は，削除しないようにしてください。

TP1/Server Baseのscdrlesコマンドでスケジュール閉塞を解除した場合に，このメッセージが出力されることがあります。この場合は，このメッセージは無視してください。

解決しない場合は，保守員に連絡してください。

0022

ファイルの内容が不正です。

$DCDIR/tmpディレクトリ下のファイルを不正に変更した場合は，変更しないようにしてください。変更していない場合は，保守員に連絡してください。

0023

ファイルのオープンに失敗しました。

直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。メッセージが出力されていない場合は，次の事項を確認してください。

$DCDIR/tmpディレクトリのファイルシステムのディスク容量，およびOSのファイルシステムパラメタ数が不足していないか。

プロセス関連定義のmax_descriptorsオペランドの指定値が，TP1/EEの構成に必要な値を下回っていないか（max_descriptorsオペランドの指定値の見積もりについては，TP1/EEのリリースノートを参照してください）。

同一マシン内に，ファイルを大量に使用するプロセスがあるため，マシン内で使用できるファイル識別子が不足していないか。

解決しない場合は，保守員に連絡してください。

0025

ファイルの読み込みに失敗しました。

9999

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB55316-E

連続異常終了限界経過時間監視情報の保存に失敗しました。理由コード＝aaaa，詳細コード１＝bbbbbbbb，詳細コード２＝cccccccc

An attempt to save the information obtained from monitoring the number of consecutive abnormal terminations occurring within a specified time has failed. reason code = aaaa, detail code 1 = bbbbbbbb, detail code 2 = cccccccc　　（E+P+L）（2）（SUP）

連続異常終了の限界経過時間の監視情報の保存に失敗しました。次回の起動時に，連続異常終了の限界経過時間を監視できません。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cccccccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0023

ファイルのオープンに失敗しました。

直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。メッセージが出力されていない場合は，次の事項を確認してください。

$DCDIR/tmpディレクトリのファイルシステムのディスク容量，およびOSのファイルシステムパラメタ数が不足していないか。

プロセス関連定義のmax_descriptorsオペランドの指定値が，TP1/EEの構成に必要な値を下回っていないか（max_descriptorsオペランドの指定値の見積もりについては，TP1/EEのリリースノートを参照してください）。

同一マシン内に，ファイルを大量に使用するプロセスがあるため，マシン内で使用できるファイル識別子が不足していないか。

解決しない場合は，保守員に連絡してください。

0024

ファイルの書き込みに失敗しました。

0027

ファイル内のオフセット変更に失敗しました。

直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB55317-E

連続サービス異常終了限界経過時間監視に失敗しました。理由コード＝aaaa，詳細コード１＝bbbbbbbb，詳細コード２＝cccccccc

An attempt to monitor the number of consecutive abnormal service terminations occurring within a specified time has failed. reason code = aaaa, detail code 1 = bbbbbbbb, detail code 2 = cccccccc　　（E+P+L）（2）（SUP）

連続サービス異常終了の限界経過時間の監視に失敗しました。処理を続行します。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cccccccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0011

TP1/EEシステムワークが不足しています。

メモリ関連定義max_mem_sizeオペランドの指定値を見直してください。

0021

ファイルが存在しません。

前回のオンライン時にKFSB55318-Eメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。$DCDIR/tmpディレクトリ下のファイルを不当に削除した場合は，削除しないようにしてください。

前回のオンライン時から定義を変更していて，次のどれかに一つ以上当てはまる場合は，TP1/EE再開始時に出力されるこのメッセージは無視してください。

service_holdオペランドを，N指定からY指定へ変更したか，またはオペランドを省略した。

service_attr定義コマンドの-cオプション指定を追加した。

service_hold_watch_useオペランドを，N指定またはオペランド省略からY指定へ変更した。

service_term_watch_timeオペランドの指定を1以上の値から0へ変更したか，またはオペランドを省略した。

解決しない場合は，保守員に連絡してください。

0022

ファイルの内容が不正です。

$DCDIR/tmpディレクトリ下のファイルを不当に変更した場合は，変更しないようにしてください。変更していない場合は，保守員に連絡してください。

0023

ファイルのオープンに失敗しました。

直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。メッセージが出力されていない場合は，次の事項を確認してください。

$DCDIR/tmpディレクトリのファイルシステムのディスク容量，およびiノード数が不足していないか。

プロセス関連定義のmax_descriptorsオペランドの指定値が，TP1/EEの構成に必要な値を下回っていないか（max_descriptorsオペランドの指定値の見積もりについては，TP1/EEのリリースノートを参照してください）。

同一マシン内に，ファイルを大量に使用するプロセスが存在し，マシン内で使用可能なファイル識別子が不足していないか。

解決しない場合は，保守員に連絡してください。

0025

ファイルの読み込みに失敗しました。

9999

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB55318-E

連続サービス異常終了限界経過時間監視情報の保存に失敗しました。理由コード＝aaaa，詳細コード１＝bbbbbbbb，詳細コード２＝cccccccc

An attempt to save the information obtained from monitoring the number of consecutive abnormal service terminations occurring within a specified time has failed. reason code = aaaa, detail code 1 = bbbbbbbb, detail code 2 = cccccccc　　（E+P+L）（2）（SUP）

連続サービス異常終了の限界経過時間監視情報の保存に失敗しました。次回の起動時に連続サービス異常終了の限界経過時間を監視できません。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cccccccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0011

TP1/EEシステムワーク不足です。

直前に出力されているメッセージに従って，原因を取り除いてください。解決しない場合は，保守員に連絡してください。

0023

ファイルのオープンに失敗しました。

直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。メッセージが出力されていない場合は，次の事項を確認してください。

「$DCDIR/tmp」ディレクトリのファイルシステムのディスク容量，およびiノード数が不足していないか。

プロセス関連定義のmax_descriptorsオペランドの指定値が，TP1/EEの構成に必要な値を下回っていないか（max_descriptorsオペランドの指定値の見積もりについては，TP1/EEのリリースノートを参照してください）。

同一マシン内に，ファイルを大量に使用するプロセスが存在し，マシン内で使用可能なファイル識別子が不足していないか。

解決しない場合は，保守員に連絡してください。

0024

ファイルの書き込みに失敗しました。

0027

ファイル内のオフセット変更に失敗しました。

直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB55319-E

監視タイマのタイムアウトを検出しました。ＩＦＡ番号＝aa....aa，タイマ種別＝bb....bb，タイマ監視時間＝cc....cc，タイマ監視開始時刻＝yyyy/mm/dd hh:mm:ss，詳細コード＝dd....dd

A timer timeout was detected. IFA number = aa....aa, timer type = bb....bb, timer monitoring time = cc....cc, timer monitoring start time = yyyy/mm/dd hh:mm:ss, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

処理時間監視のタイムアウトを検出しました。

aa....aa：IFA番号（10進表記）

タイムアウトが発生したスレッドのIFA番号が表示されます。

bb....bb：タイマ種別

APITIME：API受付許容残り時間

cc....cc：タイマ監視時間（10進表記）（単位：秒）

タイムアウトが発生したタイマの監視時間が表示されます。

yyyy/mm/dd hh:mm:ss：タイマ監視開始時刻

タイムアウトが発生したトランザクションタイマの監視開始時刻が表示されます。

dd....dd：詳細コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)該当のスレッドを再起動します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕タイマ種別に応じた対処をしてください。解決できない場合は，保守員に連絡してください。

タイマ種別

対策

APITIME

次のオペランドのトランザクション処理監視時間とAPI受付許容残り時間の設定値が適切な値であるか確認してください。

トランザクション定義

trn_expiration_time

trn_expiration_time_mn

trn_expiration_time_tm

trn_expiration_time_e1

trn_expiration_time_e2

trn_expiration_time_e3

trn_expiration_time_e4

trn_expiration_time_es

trn_expiration_time_er

trn_expiration_time_rl

trn_expiration_time_cu

ユーザサービス定義

service_attrの-aオプション

KFSB55320-E

ＣＯＢＯＬ後処理に必要なＣＯＢＯＬサービスルーチンのローディングに失敗しました。理由コード＝aaaa，詳細コード１＝bbbbbbbb，詳細コード２＝cccccccc

An attempt to load COBOL service routines required for subsequent COBOL processing has failed. reason code = aaaa, detail code 1 = bbbbbbbb, detail code 2 = cccccccc　　（E+P+L）（2）（SUP）

COBOL言語を使用する場合に，後処理に必要なCOBOLサービスルーチンのローディングに失敗しました。後処理をしません。後処理をしない場合に，スレッドの強制終了／再起動を繰り返すと，リソースが不足するおそれがあります。また，UAPの障害発生時に異常終了時の要約情報リストを採取できません。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cccccccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0033

COBOLライブラリのオープンに失敗しました。

TP1/EEに対応するCOBOL言語がインストールされていて，かつプロセス関連定義のcobol_langオペランドで指定したCOBOL製品のライブラリが存在することを確認してください。

COBOL製品のライブラリを次に示します。

AIXの場合

COBOL85：/opt/HILNGcbl/lib/libcbl85.a

COBOL2002：/opt/HILNGcbl2k/lib/libcbl2k.a

Linux (x86)の場合

COBOL85：/opt/HILNGcbl/lib/libcbl85.so

Linux (EM64T)の場合

COBOL2002：/opt/HILNGcbl2k64/lib/libcbl2k.so

問題がない場合で，直前にほかのメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。メッセージが出力されていないときは，保守員に連絡してください。

0034

COBOLサービスルーチンのアドレス取得に失敗しました。

インストールされているCOBOL言語のバージョンがTP1/EEに対応しているかどうか，確認してください。COBOL言語のバージョンが対応している場合で，直前にほかのメッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。メッセージが出力されていないときは，保守員に連絡してください。

0035

インストールされているCOBOL言語のバージョンが01-04-01以降である事を確認してください。また，プロセス関連定義のcobol_uap_cblendオペランド指定値を見直してください。理由コードが出力された場合は，TP1/EEを強制停止します。

KFSB55321-E

ＣＯＢＯＬ出力ファイル名にＩＦＡ番号を付加する処理に失敗しました。ファイル種別＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード１＝cccccccc，詳細コード２＝dddddddd

An attempt to add an IFA number to the name of a COBOL output file has failed. file type = aa....aa, reason code = bbbb, detail code 1 = cccccccc, detail code 2 = dddddddd　　（E+P+L）（2）（SUP）

COBOL言語が出力するファイル名にIFA番号を付加する処理に失敗しました。COBOL言語が出力するファイル名は，COBOL言語の命名規則に従います。

aa....aa：ファイル種別

CBLABNLST：異常終了時の要約情報リストの出力先ファイル

CBL_SYSOUT：UPON SYSOUT設定時のDISPLAY文の出力先ファイル

CBL_SYSPUNCH：UPON SYSPUNCH設定時のDISPLAY文の出力先ファイル

CBL_SYSERR：実行時メッセージの出力先ファイル

CBLDDUMP：データ領域ダンプの出力先ファイル

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cccccccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dddddddd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0031

パス名が256バイト以上です。

256バイト未満の正しいファイル名を環境変数に設定してください。

0032

ファイル種別がCBL_SYSOUT，CBL_SYSPUNCH，またはCBL_SYSERRの場合に，ファイル名に+だけを設定しています。

9999

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB55325-E

メインスレッドの初期化中に障害が発生しました。詳細コード１＝aaaaaaaa，詳細コード２＝bbbbbbbb

An error has occurred during initialization processing of the main thread. detail code 1 = aaaaaaaa, detail code 2 = bbbbbbbb　　（E+P+L）（2）（SUP）

メインスレッドの初期化中に障害が発生しました。

aaaaaaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

KFSB55326-E

メインスレッドの終了中に障害が発生しました。詳細コード１＝aaaaaaaa，詳細コード２＝bbbbbbbb

An error has occurred during termination processing of the main thread. detail code 1 = aaaaaaaa, detail code 2 = bbbbbbbb　　（E+P+L）（2）（SUP）

メインスレッドの終了中に障害が発生しました。

aaaaaaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

KFSB55330-E

モニタスレッドの処理中に障害が発生しました。詳細コード１＝aaaaaaaa，詳細コード２＝bbbbbbbb

An error has occurred during processing of a monitor thread. detail code 1 = aaaaaaaa, detail code 2 = bbbbbbbb　　（E+P+L）（2）（SUP）

モニタスレッドの処理中に障害が発生しました。

aaaaaaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

KFSB55331-E

モニタスレッドの終了中に障害が発生しました。詳細コード１＝aaaaaaaa，詳細コード２＝bbbbbbbb

An error has occurred during termination processing of a monitor thread. detail code 1 = aaaaaaaa, detail code 2 = bbbbbbbb　　（E+P+L）（2）（SUP）

モニタスレッドの終了中に障害が発生しました。

aaaaaaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

KFSB55335-E

処理スレッドの終了中に障害が発生しました。詳細コード１＝aaaaaaaa，詳細コード２＝bbbbbbbb

An error has occurred during termination processing of a processing thread. detail code 1 = aaaaaaaa, detail code 2 = bbbbbbbb　　（E+P+L）（2）（SUP）

処理スレッドの終了中に障害が発生しました。

aaaaaaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

KFSB55340-E

シグナルスレッドの終了中に障害が発生しました。詳細コード１＝aaaaaaaa，詳細コード２＝bbbbbbbb

An error has occurred during termination processing of a signal thread. detail code 1 = aaaaaaaa, detail code 2 = bbbbbbbb　　（E+P+L）（2）（SUP）

シグナルスレッドの終了中に障害が発生しました。

aaaaaaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

KFSB55350-E

スレッドの強制終了を検出しました。ＩＦＡ番号＝aa....aa，終了要因＝bb....bb，エラー要因コード＝cccccccc，シグナル番号＝dd....dd，中央処理通番＝eeeeeeee，トランザクション種別＝ff，サービス名＝gg....gg

A forced termination of a thread was detected. IFA number = aa....aa, termination cause = bb....bb, error cause code = cccccccc, signal number = dd....dd, central processing number = eeeeeeee, transaction type = ff, service name = gg....gg　　（E+P+L）（2）（SUP）

スレッドの強制終了を検出しました。強制終了したスレッドで処理中のトランザクション種別がMI，ME，またはその延長のRMの場合は，TP1/EEプロセスを強制停止します。それ以外の場合は，該当するスレッドを再起動します。

aa....aa：強制終了したスレッドのIFA番号（10進表記）

bb....bb：終了要因

COMMIT LIMIT OVER：コミット関数の発行回数が上限値を超えました。

HUNGUP：ハングアップが発生しました。

ROLLBACK ABEND：UAPで，EETRN_KILLまたはEETRN_ABRTを指定したee_trn_chained_rollback関数を呼び出しました。

ROLLBACK LIMIT OVER：ロールバック関数の発行回数が上限値を超えました。

RMERROR：リソースマネジャ障害が発生しました。

RMNETERROR：リソースマネジャ障害監視，または通信障害監視の依頼要因が発生しました。

SIGNAL：同期シグナルが発生しました。

UNKNOWN：UAPでpthread_exit関数またはCBLABNサービスルーチンを呼び出しました。または，COBOL実行時に障害が発生しました。

XDB INSIDE：XDBで障害が発生しました。

RETRY ROLLBACK ABEND：リトライロールバック（UAPでee_trn_retry_rollback関数を呼び出し）の回数が上限値を超えました。

RETRY ROLLBACK INSIDE：リトライロールバックの処理中に障害が発生しました。

RETRY ROLLBACK STOP：リトライロールバックの停止が指示されました（リトライロールバック前処理UOCで，リターンコードEETRN_UOC_NORETRY_KILLまたはEETRN_UOC_NORETRY_ABORTが設定されました）。

cccccccc：エラー要因コード（16進表記）

終了要因がROLLBACK ABENDの場合は，ee_trn_chained_rollback関数で指定したエラー要因コードが表示されます。

RETRY ROLLBACK ABEND，およびRETRY ROLLBACK INSIDEの場合，ee_trn_retry_rollback関数で設定したエラー要因コードが表示されます。

上記以外の場合は，TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報が表示されます。

dd....dd：シグナル番号（10進表記）

終了要因がSIGNALの場合は，終了契機になったシグナル番号が表示されます。終了要因がSIGNAL以外の場合は，0を表示します。

eeeeeeee：中央処理通番

トランザクション処理中に障害が発生した場合は，トランザクションのエントリ中央処理通番が表示されます。トランザクション処理中以外に障害が発生した場合は，00000000を表示します。

ff：トランザクション種別

トランザクション種別については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option プログラム作成の手引」のトランザクション種別の説明を参照してください。

gg....gg：サービス名

サービス名がないトランザクションの場合は，*を表示します。

(Ｓ)該当するスレッドを再起動するか，またはTP1/EEプロセスを強制停止するかします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕終了要因によって次に示す対策をしてください。

終了要因がHUNGUP，SIGNAL，またはUNKNOWNの場合

UAPを見直してください。問題がないときは，保守員に連絡してください。

終了要因がRMERRORの場合

KFSB50919-Eメッセージに従って原因を取り除いてください。

終了要因がRMNETERRORの場合

このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていないときは，保守員に連絡してください。

終了要因がROLLBACK ABENDおよびRETRY ROLLBACK ABENDの場合

原因を取り除いてください。

終了要因がRETRY ROLLBACK INSIDEの場合

保守員に連絡してください。

KFSB55351-E

スレッドの再起動に失敗しました。ＩＦＡ番号＝aa....aa，詳細コード１＝bbbbbbbb，詳細コード２＝cccccccc

An attempt to restart a thread has failed. IFA number = aa....aa, detail code 1 = bbbbbbbb, detail code 2 = cccccccc　　（E+P+L）（2）（SUP）

スレッドの再起動に失敗しました。

aa....aa：再起動に失敗したスレッドのIFA番号（10進表記）

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cccccccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)スレッド数が減少したまま処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB55355-E

ＵＡＰが不正な手段によりスレッドを強制終了しました。ＩＦＡ番号＝aa....aa

The UAP has used an invalid method to forcibly terminate a thread. IFA number = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAPが不正な手段（pthread_exitなど）でスレッドを強制終了しました。

aa....aa：強制終了したスレッドのIFA番号（10進表記）

(Ｓ)該当するスレッドを再起動します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ee_trn_chained_rollback関数以外でスレッドを強制終了させている場合は，ee_trn_chained_rollback関数でスレッドを強制終了するようにUAPを修正してください。スレッドを強制終了させていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB55360-E

サービスの閉塞に失敗しました。サービス名＝aa....aa，詳細コード１＝bbbbbbbb，詳細コード２＝cccccccc

An attempt to shut down a service has failed. service name = aa....aa, detail code 1 = bbbbbbbb, detail code 2 = cccccccc　　（E+P+L）（2）（SUP）

スレッドの強制終了の原因となったサービスの閉塞に失敗しました。

aa....aa：閉塞に失敗したサービス名

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cccccccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)サービスを閉塞する必要がある場合は，閉塞コマンドで該当するサービスを閉塞してください。

〔対策〕直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB55365-E

トランザクションの登録に失敗しました。トランザクション種別＝aa，理由コード＝bbbb，詳細コード１＝cccccccc，詳細コード２＝dddddddd

An attempt to register a transaction has failed. transaction type = aa, reason code = bbbb, detail code 1 = cccccccc, detail code 2 = dddddddd　　（E+P+L）（2）（SUP）

トランザクションの登録に失敗しました。

aa：トランザクション種別

トランザクション種別については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option プログラム作成の手引」のトランザクション種別の説明を参照してください。

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cccccccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dddddddd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0013

PCEが不足しています。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

9999

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB55370-E

ユーザコマンドの実行に失敗しました。理由コード＝aaaa，ｅｘｉｔコード＝bb....bb，シグナル番号＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

Execution of a user command has failed. reason code = aaaa, exit code = bb....bb, signal number = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

回復モード時，TP1/FSPのプロセス関連定義のrecover_commandオペランドで指定したユーザコマンドを実行し，ユーザコマンドが異常終了しました。ユーザコマンドの出力結果は，TP1/EEプロセスの標準出力および標準エラー出力に出力しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：ユーザコマンドのexitコード

exit()以外で異常終了した場合は，*を表示します。

cc....cc：ユーザコマンドのシグナル番号

シグナル以外で異常終了した場合は，*を表示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

プロセスの生成に失敗しました。

不要プロセスが多数存在する場合，不要プロセスを終了させてください。解決できない場合は保守員に連絡してください。

0002

ユーザコマンドが実行できません。

ユーザコマンドが存在するか，および実行権限があるかを確認してください。

0010

ユーザコマンドが0以外の値でexit()しました。

標準出力と標準エラー出力の内容，およびexitコードを基に，ユーザコマンドを見直してください。

0011

ユーザコマンドがシグナルで終了しました。

標準出力と標準エラー出力の内容，およびシグナル番号を基に，ユーザコマンドを見直してください。

9000

内部矛盾が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB55390-E

ＴＰ１／ＥＥプロセスで障害が発生しました。ＩＦＡ番号＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc

An error has occurred in a TP1/EE process. IFA number = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

TP1/EEプロセスで障害が発生したため，障害情報を表示します。

aa....aa：障害が発生したスレッドのIFA番号（10進表記）

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)このメッセージのあとにKFSB55350-Eメッセージが出力された場合は処理を続行します。KFSB65385-Eメッセージが出力された場合はプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕なし。

KFSB55391-E

保護されたメモリ領域へのアクセスが発生しました。ＩＦＡ番号＝aa....aa，領域名＝bb....bb，アドレス＝cc....cc，詳細コード１＝dd....dd，詳細コード２＝ee....ee

A protected memory area has been accessed. IFA number = aa....aa, area name = bb....bb, address = cc....cc, detail code 1 = dd....dd, detail code 2 = ee....ee　　（E）（1）（NOS）

保護されたメモリ領域へのアクセスが発生しました。

aa....aa：障害が発生したスレッドのIFA番号（10進表記）

IFA番号が特定できない場合は「0」が表示されます。

bb....bb：保護されたメモリ領域の名称

SDHIFT：SDBハンドラインタフェースエリアテンプレート

cc....cc：保護されたメモリ領域へのアクセスが発生したアドレス

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)このメッセージのあとにKFSB55350-Eメッセージが出力された場合は処理を続行します。

KFSB65385-Eメッセージが出力された場合は，プロセスダウンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAPを見直してください。問題がない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB55392-I

バックトレース情報。プロセスＩＤ＝aa....aa，ＩＦＡ番号＝bb....bb，表示件数＝cc....cc，スレッドＩＤ＝dd....dd，ＰＯＳＩＸスレッドＩＤ＝ee....ee

PID=ff....ff, IFA=gg....gg, NO=hh....hh, SP=ii....ii, RP=jj....jj, FUNC=kk....kk, OFFSET=ll....ll

Backtrace infomation. process ID = aa....aa, IFA number = bb....bb, display numbers = cc....cc, thread ID = dd....dd, POSIX thread ID = ee....ee

PID=ff....ff, IFA=gg....gg, NO=hh....hh, SP=ii....ii, RP=jj....jj, FUNC=kk....kk, OFFSET=ll....ll　　（E）（5）（NOS）

障害発生時のバックトレースを表示します。

バックトレース情報行（PID=・・・）は，バックトレース中の関数呼び出し1件分につき1行出力します。

バックトレース中の関数呼び出しが128件を超える場合は，直近の関数呼び出しから128件分までを出力します。

aa....aa：プロセスID

bb....bb：IFA番号

cc....cc：バックトレース情報行の表示件数

dd....dd：スレッドID

ee....ee：POSIXスレッドID

ff....ff：プロセスID

gg....gg：IFA番号

hh....hh：バックトレース情報行の通番

ii....ii：スタックポインタ（16進数表記）

jj....jj：関数ポインタ（16進数表記）

kk....kk：関数名

関数名を取得できない場合は「?」を表示します。

ll....ll：関数オフセット（16進数表記）

関数オフセットを取得できない場合は「?」を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB55395-I

ＣＰＵ時間情報。プロセスＩＤ＝aa....aa，ＩＦＡ番号＝bb....bb，スレッドＩＤ＝cc....cc，ＰＯＳＩＸスレッドＩＤ＝dd....dd，詳細コード１＝ee....ee，詳細コード２＝ff....ff

CPU time infomation. process ID = aa....aa, IFA number = bb....bb, thread ID = cc....cc, POSIX thread ID = dd....dd, detail code 1 = ee....ee, detail code 2 = ff....ff　　（E）（5）（NOS）

CPU時間の情報を表示します。

aa....aa：プロセスID

bb....bb：IFA番号

cc....cc：スレッドID

dd....dd：POSIXスレッドID

ee....ee：詳細コード1

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

ff....ff：詳細コード2

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB55400-E

メモリＤＵＭＰファイル出力機能を停止します。理由コード＝aa

The memory dump file output function will stop. reason code = aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

メモリダンプファイル出力機能を停止します。

aa：理由コード

01：出力できるメモリダンプファイルがなくなりました。

02：メモリダンプファイルを格納するディレクトリを作成できませんでした。

(Ｓ)システムを続行します。

(Ｏ)システムの続行に影響があり，直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除き，システムを再起動してください。

〔対策〕なし。

KFSB55401-E

トラブルシュートファイルの初期化処理に障害が発生しました。ファイル種別＝a，理由コード＝bb

Failure occurred for initialization processing for the troubleshooting file. file type = a, reason code = bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

トラブルシュートファイルの初期化処理で障害が発生しました。

a：ファイル種別

t：TASKTMファイル

l：回線トレースファイル

u：UAPトレースファイル

s：統計情報ファイル

m：MCPトレースファイル

x：XDBトレース情報ファイル

i：ミドル固有トレースファイル

bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)システムを続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

01

ファイル作成エラーが発生しました。システム定義に指定した数のファイルを作成できませんでした。

メッセージログファイルを参照し，原因を検証してください。システムの続行に影響がある場合は，原因を取り除き，システムを再起動してください。

02

作業エリア確保エラーが発生しました。

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値を見直してください。

03

ファイル入出力エラーが発生しました。

メッセージログファイルを参照し，原因を検証してください。システムの続行に影響がある場合は，原因を取り除き，システムを再起動してください。

04

ファイルサイズエラーが発生しました。

ファイル種別がtの場合は，トラブルシュート関連定義のtrb_tasktm_file_sizeオペランドの指定値を見直してください。

ファイル種別がlの場合は，トラブルシュート関連定義のtrb_trace_file_sizeオペランドの指定値を見直してください。

ファイル種別がuの場合は，トラブルシュート関連定義のtrb_uap_trace_file_sizeオペランドの指定値を見直してください。

ファイル種別がsの場合は，トラブルシュート関連定義のtrb_stc_file_size オペランドの指定値を見直してください。

ファイル種別がmの場合は，MCP構成定義のeemcptrc定義コマンドの指定値を見直してください。

ファイル種別がxの場合は，XDBサービス定義のxdb_trace_file_sizeオペランドの指定値を見直してください。

ファイル種別がiの場合は，トラブルシュート関連定義trb_middle_trace_file_sizeオペランドの指定値を見直してください。

KFSB55402-E

ＴＡＳＫＴＭ出力機能を停止します。理由コード＝aa

The TASKTM output function will stop. reason code = aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

TASKTM出力機能を停止します。

aa：理由コード

01：出力できるTASKTMファイルがなくなりました。

02：TASKTMファイルを格納するディレクトリを作成できませんでした。

03：TASKTMファイル初期化処理で障害が発生しました。

(Ｓ)システムを続行します。

(Ｏ)メッセージログファイルを参照し，原因を検証してください。システムの続行に影響がある場合は，原因を取り除き，システムを再起動してください。

〔対策〕なし。

KFSB55403-E

回線トレース出力機能を停止します。理由コード＝aa

The line trace output function will stop. reason code = aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

回線トレース出力機能を停止します。

aa：理由コード

01：出力できる回線トレースファイルがなくなりました。

02：回線トレースファイルを格納するディレクトリを作成できませんでした。

03：回線トレースファイル初期化処理で障害が発生しました。

(Ｓ)システムを続行します。

(Ｏ)メッセージログファイルを参照し，原因を検証してください。システムの続行に影響がある場合は，原因を取り除き，システムを再起動してください。

〔対策〕なし。

KFSB55404-E

ＴＡＳＫＴＭ取得機能におけるＨｉＲＤＢ／Ｃｌｉｅｎｔとのインタフェースに不正を検知しました。これによりＳＱＬに関連するＴＡＳＫＴＭ情報の取得を行いません。詳細コード＝aa

An anomaly was detected with the interface for the HiRDB/Client for the TASKTM acquisition function. detail code = aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

TASKTM取得機能でHiRDB/Clientとのインタフェースに不正を検知しました。このため，SQLに関連するTASKTM情報を取得しません。

aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)システムを続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB55405-E

ディレクトリ作成処理に障害が発生しました。ディレクトリ名＝aa....aa，理由コード＝bb

Failure occurred for directory creation processing. directory name = aa....aa, reason code = bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

ディレクトリ作成処理で障害が発生しました。

aa....aa：障害が発生したディレクトリ名

bb：理由コード

01：mkdirエラー

02：stat64またはstatエラー

(Ｓ)システムを続行します。

(Ｏ)ディレクトリの使用状況を見直してください。システムの続行に影響がある場合は，原因を取り除き，システムを再起動してください。

〔対策〕なし。

KFSB55406-E

統計情報出力機能を停止します。理由コード＝aa

The output function for statistical information will stop. reason code = aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

統計情報出力機能を停止します。

aa：理由コード

01：出力できる統計情報ファイルがなくなりました。

02：統計情報ファイルを格納するディレクトリが作成できませんでした。

03：統計情報ファイルの初期化処理で障害が発生しました。

(Ｓ)システムを続行します。

(Ｏ)メッセージログファイルを参照し，原因を検証してください。システムの続行に影響がある場合は，原因を取り除き，システムを再起動してください。

〔対策〕なし。

KFSB55407-E

タイマの登録に失敗しました。処理種別＝aa....aa

An attempt to register a timer failed. processing type = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

タイマの数が不足したため，タイマ登録に失敗しました。時間を置いて再度登録します。

aa....aa：処理種別

1：基本統計情報のインタバル取得

2：OBM統計情報のインタバル取得

(Ｓ)処理を続行します。なお，タイマの再登録が失敗した場合はこのメッセージは出力されません。再登録が成功した場合はKFSB85405-Iメッセージが出力されます。

(Ｏ)メモリ関連定義のicb_noオペランドの指定値を見直してください。

〔対策〕必要に応じてメモリ関連定義を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB55408-E

トラブルシュート機能の回復に失敗しました。機能名＝aaa

An attempt to recover the troubleshooting function failed. function name = aaa　　（E+P+L）（2）（SUP）

トラブルシュート機能の回復に失敗しました。

aaa：トラブルシュートで使用する機能名

tsk：TASKTM機能

lin：回線トレース機能

uat：UAPトレースファイル出力機能

stc：統計情報機能

dmp：メモリダンプ機能

mcp：MCPトレース機能

xdb：XDBトレース情報機能

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージを参照して対策してください。

KFSB55409-E

ＵＡＰトレースファイル出力機能を停止します。理由コード＝aa

The output function for UAP trace files will stop. reason code = aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

UAPトレースファイル出力機能を停止します。

aa：理由コード

01：出力できるUAPトレースファイルがなくなりました。

02：UAPトレースファイルを格納するディレクトリを作成できませんでした。

03：UAPトレースファイルの初期化処理で障害が発生しました。

(Ｓ)システムを続行します。

(Ｏ)メッセージログファイルを参照し，原因を検証してください。システムの続行に影響がある場合は，原因を取り除き，システムを再起動してください。

〔対策〕なし。

KFSB55410-E

ＭＣＰトレース出力機能を停止します。理由コード＝aa

The MCP trace output function will stop. reason code = aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

MCPトレース出力機能を停止します。

aa：理由コード

01：出力できるMCPトレースファイルがなくなりました。

02：MCPトレースファイルを格納するディレクトリが作成できませんでした。

03：MCPトレースファイルの初期化処理で障害が発生しました。

(Ｓ)システムを続行します。

(Ｏ)メッセージログファイルを参照し，原因を検証してください。システムの続行に影響がある場合は，原因を取り除いた上でシステムを再起動してください。

〔対策〕なし。

KFSB55411-E

滞留メッセージのファイル出力を中止します。理由コード＝aaaa，ファイル名＝bb....bb

File output for remaining messages has been stopped. reason code = aaaa, file name = bb....bb　　（E+P+L）（2）（NOS）

滞留メッセージのファイル出力を中止します。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：ファイル名

(Ｓ)滞留メッセージのファイル出力を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

処理キューの登録に失敗しました。

eememlsコマンドで処理キュー制御用バッファ（PCE）に空きがあることを確認してからeepcereferコマンドを再実行してください。空きがない場合は，しばらく待ってからeememlsコマンドでPCEの使用状況を再確認してください。

0002

ワーク領域が不足しました。

eememlsコマンドで共用ワーク領域，またはXTC用ワーク領域に空きがあることを確認してからeepcereferコマンドを再実行してください。空きがない場合は，しばらく待ってからeememlsコマンドで共用ワーク領域，またはXTC用ワーク領域の使用状況を再確認してください。

0003

タイミングエラーです。

次の項目を確認をしてからeepcereferコマンドを再実行してください。

eelssvコマンドで，状態がDCTと表示される。

eelspcenumコマンドで，滞留メッセージがある。

0004

ファイルの出力に失敗しました。

このメッセージの前に出力されているKFSB45404-Wメッセージの理由コード，およびKFSB40107-Eメッセージのエラーコードを参照して原因を取り除いてください。

0005

ファイルのクローズに失敗しました。

このメッセージの前に出力されているKFSB45404-Wメッセージの理由コード，およびKFSB40107-Eメッセージのエラーコードを参照して原因を取り除いてください。

KFSB55412-E

キューダンプファイルのＩ／Ｏ処理時間が監視時間を超えました。監視時間＝aa....aa，経過時間＝bb....bb，ファイル名＝cc....cc

Duration of I/O for the queue dump file has exceeded the monitoring time limit. monitoring time = aa....aa, duration = bb....bb, file name = cc....cc　　（E+P+L）（2）（NOS）

キューダンプファイルの入出力処理時間が監視時間を超えました。

aa....aa：監視時間（秒）

bb....bb：入出力を開始してからこのメッセージを出力するまでに経過した時間（秒）

cc....cc：ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕ディスクアクセスの多発によって入出力処理時間が増大したか，またはディスク障害が発生したおそれがあります。原因を調査して，その原因を取り除いてください。

KFSB55413-E

ＸＤＢトレース出力機能を停止します。理由コード＝aa

The XDB trace output function will stop. reason code = aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

XDBトレース出力機能を停止します。

aa：理由コード

01：出力できるXDBトレース情報ファイルがなくなりました。

02：XDBトレース情報ファイルを格納するディレクトリが作成できませんでした。

03：XDBトレース情報ファイルの初期化処理で障害が発生しました。

(Ｓ)システムを続行します。

(Ｏ)メッセージログファイルを参照し，原因を検証してください。システムの続行に影響がある場合は，原因を取り除いた上でシステムを再起動してください。

〔対策〕なし。

KFSB55414-E

ミドル固有トレース出力機能を停止します。理由コード＝aa

The middle trace output function will stop. reason code = aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

ミドル固有トレース出力機能を停止します。

aa：理由コード

01：出力できるミドル固有トレースファイルがなくなりました。

02：ミドル固有トレースファイルを格納するディレクトリを作成できませんでした。

02：ミドル固有トレースファイル初期化処理に障害が発生しました。

(Ｓ)システムを続行します。

(Ｏ)メッセージログファイルを参照し，原因を検証してください。システムの続行に影響がある場合は，原因を取り除いた上でシステムを再起動してください。

〔対策〕なし。

KFSB55520-W

終了処理中にエラーが発生しました。理由コード＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc

An error occurred during termination processing. reason code = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

終了処理中にエラーが発生しました。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)終了処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

保守情報ファイルの更新に失敗しました。

ディスク容量の不足，ファイルシステムに異常がないかを確認してください。

9000

内部矛盾が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB55540-W

終了処理中にエラーが発生しました。理由コード＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc

An error occurred during termination processing. reason code = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

終了処理中にエラーが発生しました。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：詳細コード1

cc....cc：詳細コード2

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)終了処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

保守情報ファイルの更新に失敗しました。

ディスク容量の不足，ファイルシステムに異常がないかを確認してください。

9000

内部矛盾が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB55541-E

開始処理中にエラーが発生しました。理由コード＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc

An error occurred in the start-up processing. reason code = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

開始処理中にエラーが発生しました。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：詳細コード1

cc....cc：詳細コード2

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)データ連携支援のプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

デーモンプロセス化に失敗しました。

データ連携支援実行コマンドを再実行してください。

9000

内部矛盾が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB55600-E

ＤＢキューの構成に誤りがあります。ＤＢキュー名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

The configuration of a DB queue is invalid. DB queue name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

DBキューの構成に誤りがあります。該当するDBキューを永久閉塞します。

aa....aa：構成に誤りがあるDBキュー名

bb....bb：DBキュー構成チェック時の理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)該当するDBキューを永久閉塞し，処理を続行します。

理由コードが1002で，TP1/EEのオンライン開始前に，このメッセージが出力された場合は，処理を続行しないで異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し，DBキュー機能で使用するDBキュー表を作り直してください。

理由コードが1002の場合は，TP1/FSP定義のtrn_max_retry_countを省略するか，0以外の値を設定してください。

eedbqtblhコマンド，またはeedbqtbloコマンドでDBキュー表を作成した場合

理由コード

意味

0109

eedbqtblhコマンドの-cオプションまたはeedbqtbloコマンドの-cオプションと，DBキュー機能関連定義のdbqdef定義コマンドの-lオプションに指定された最大書き込みメッセージ数とが不一致です。

0506

eedbqtblhコマンドの-aオプションに4（データ連携支援書き込み属性）を設定しないで作成したDBキューがDBキュー関連定義dbqdefに指定されています。

1002

eedbqtblhコマンドの-aオプションに8（交替用メッセージ表書き込み機能を使用）を設定したDBキューがDBキュー関連定義dbqdefに指定されていますが，TP1/FSPのリトライロールバック機能が使用されていません。

上記以外

DBキューが壊れています。

eedbqtblhコマンド以外の方法，またはeedbqtbloコマンド以外の方法でDBキュー表を作成した場合

理由コード

意味

0001

ライト管理表のWC#が0ですが，リード管理表のRM#が0ではありません。

0002

リード管理表のRM#が定義の最大メッセージ数を超えています。

0003

ライト管理表のWCLAP#，またはリード管理表のRMLAP#が不正です。

0100

ライト管理表のWC#列名のサイズが不正です。

0101

ライト管理表のWC#列名が不正です。

0102

ライト管理表のWC#列のデータ型が不正です。

0103

ライト管理表のWCLAP#列名のサイズが不正です。

0104

ライト管理表のWCLAP#列名が不正です。

0105

ライト管理表のWCLAP#列のデータ型が不正です。

0106

ライト管理表のWCMAX#列名のサイズが不正です。

0107

ライト管理表のWCMAX#列名が不正です。

0108

ライト管理表のWCMAX#列のデータ型が不正です。

0109

ライト管理表のWMAX#が定義に指定した値と異なります。

0110

ライト管理表のWC#が0以上，WMAX#以下での値ではありません。

0111

ライト管理表のWCLAP#が0以上，最大値以下の値ではありません。

0112

ライト管理表に行がありません。

0120

ライト管理表のWSE1DATA列名のサイズが不正です。

0121

ライト管理表のWSE1DATA列名が不正です。

0122

ライト管理表のWSE1DATA列のデータ型が不正です。

0123

ライト管理表のWSE1DATA列のデータサイズが不正です。

0200

リード管理表のRM#列名のサイズが不正です。

0201

リード管理表のRM#列名が不正です。

0202

リード管理表のRM#列のデータ型が不正です。

0203

リード管理表のRMLAP#列名のサイズが不正です。

0204

リード管理表のRMLAP#列名が不正です。

0205

リード管理表のRMLAP#列のデータ型が不正です。

0206

リード管理表のRM#が0以上，WMAX#以下の値ではありません。

0207

リード管理表のRMLAP#が0以上，最大値以下の値ではありません。

0208

リード管理表に行がありません。

0209

リード管理表のRSDATA列名のサイズが不正です。

0210

リード管理表のRSDATA列名が不正です。

0211

リード管理表のRSDATA列のデータ型が不正です。

0212

リード管理表のRSDATA列のデータサイズが不正です。

0220

リード管理表のRSE1DATA列名のサイズが不正です。

0221

リード管理表のRSE1DATA列名が不正です。

0222

リード管理表のRSE1DATA列のデータ型が不正です。

0223

リード管理表のRSE1DATA列のデータサイズが不正です。

0300

メッセージ管理表のMSG#列名のサイズが不正です。

0301

メッセージ管理表のMSG#列名が不正です。

0302

メッセージ管理表のMSG#列のデータ型が不正です。

0303

メッセージ管理表のMSG列名のサイズが不正です。

0304

メッセージ管理表のMSG列名が不正です。

0305

メッセージ管理表のMSG列のデータ型が不正です。

0306

メッセージ管理表の行数がWMAX#と異なります。

0307

メッセージ管理表のMSG#値が不正です。

0320

メッセージ管理表のMSE1DATA列名のサイズが不正です。

0321

メッセージ管理表のMSE1DATA列名が不正です。

0322

メッセージ管理表のMSE1DATA列のデータ型が不正です。

0323

メッセージ管理表のMSE1DATA列のデータサイズが不正です。

0350

交替用メッセージ表のMSG#列名のサイズが不正です。

0351

交替用メッセージ表のMSG#列名が不正です。

0352

交替用メッセージ表のMSG#列のデータ型が不正です。

0353

交替用メッセージ表のMSG列名のサイズが不正です。

0354

交替用メッセージ表のMSG列名が不正です。

0355

交替用メッセージ表のMSG列のデータ型が不正です。

0356

交替用メッセージ表の行数がWMAX#と異なります。

0357

交替用メッセージ表のMSG#値が不正です。

0370

交替用メッセージ表のMSE1DATA列名のサイズが不正です。

0371

交替用メッセージ表のMSE1DATA列名が不正です。

0372

交替用メッセージ表のMSE1DATA列のデータ型が不正です。

0373

交替用メッセージ表のMSE1DATA列のデータサイズが不正です。

0400

メッセージ管理表のインデクス種別が不正です。

0401

メッセージ管理表のインデクスのインデクス構成列数が不正です。

0402

メッセージ管理表のインデクスのインデクス構成列名が不正です。

0403

メッセージ管理表のインデクスがありません。

0450

交替用メッセージ表のインデクス種別が不正です。

0451

交替用メッセージ表のインデクスのインデクス構成列数が不正です。

0452

交替用メッセージ表のインデクスのインデクス構成列名が不正です。

0453

交替用メッセージ表のインデクスがありません。

0500

データ連携支援引継ぎ情報管理表のRKS_ID列データ型が不正です。

0501

データ連携支援引継ぎ情報管理表のRKS_SERVICE列データ型が不正です。

0502

データ連携支援引継ぎ情報管理表のRKS_RUNID列1データ型が不正です。

0503

データ連携支援引継ぎ情報管理表のRKS_DATA列データ型が不正です。

0504

データ連携支援引継ぎ情報管理表のインデクスが不正です。

0505

データ連携支援引継ぎ情報管理表のRKS_RUNID列2データ型が不正です。

0506

リード管理表からSELECTした行のRSDATAにデータ連携支援書き込み属性が設定されていません。

1001

リード管理表からSELECT文で抽出した行のRSDATA列の値が，NULLであるかまたはデータ長が不正です。

1002

リード管理表からSELECTした行のRSDATAに交替用メッセージ表書き込み機能の使用が設定されていますが，リトライロールバック機能を使用していません。

KFSB55601-E

タイマの登録に失敗しました。処理種別＝aa....aa

An attempt to register a timer has failed. processing type = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

タイマの数が不足したため，タイマの登録に失敗しました。時間を置いて再度登録します。

aa....aa：登録に失敗した処理種別

1：ポーリング機能

2：DBキュー構成チェック

3：DBキューからメッセージを読み出すサーバの監視

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)メモリ関連定義のicb_noオペランドの指定値を見直してください。

〔対策〕必要に応じて，メモリ関連定義のicb_noオペランドの指定値を見直して，再起動してください。

KFSB55602-E

処理キューの登録に失敗しました。処理種別＝aa....aa

An attempt to register a processing queue has failed. processing type = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

プロセスの初期化処理で，処理キューが不足しています。

aa....aa：登録に失敗した処理種別

1：起動時の読み出しチェック

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直してください。

〔対策〕必要に応じて，メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再起動してください。

KFSB55603-E

ステータスファイルの入出力処理で障害が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc

An error has occurred during input/output processing of the status file. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

ステータスファイルの入出力処理で障害が発生しました。DBキューの状態を引き継げません。KFSB80003-Iメッセージが出力される前の場合は，初期状態で開始します。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されているメッセージを基にステータスファイル制御機能に異常がないかどうか，確認してください。必要に応じてTP1/EEを停止して原因を取り除き，TP1/EEを再起動してください。

KFSB55605-E

終了監視時に，ＤＢキューに未読み出しのメッセージがあります。ＤＢキュー名＝aa....aa

Unread messages were found in a DB queue during termination monitoring. DB queue name = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

終了監視時に，DBキューに読み出していないメッセージがあります。

aa....aa：読み出していないメッセージがあるDBキュー名

(Ｓ)DBキューに読み出していないメッセージがなくなるまで，監視処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕必要な運用コマンドを実行してください。

KFSB55606-E

ＤＢキューの構成チェックでのＳＱＬ実行時にエラーが発生しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，エラーコード＝bb....bb，ＳＱＬＣＯＤＥ＝cc....cc

An error has occurred while SQL was being executed during a configuration check of the DB queue. DB queue name = aa....aa, error code = bb....bb, SQLCODE = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

DBキューの構成チェックのSQL実行時に障害が発生しました。該当するDBキューを永久閉塞します。

aa....aa：障害が発生したDBキュー名

bb....bb：SQL実行時のエラーコード

障害の発生したSQLがGET CONNECTION HANDLE以外の場合は，*を表示します。

cc....cc：SQL実行時のSQLCODE

障害の発生したSQLがGET CONNECTION HANDLEの場合は，*を表示します。

(Ｓ)該当するDBキューを永久閉塞し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラーコード，またはSQLCODEを基にマニュアル「HiRDB SQLリファレンス」を参照し原因を取り除いてください。

KFSB55607-E

領域確保に失敗しました。対象領域コード＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，領域サイズ＝cc....cc

An attempt to allocate area has failed. target area code = aa....aa, reason code = bb....bb, area size = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

領域の確保に失敗しました。

aa....aa：確保に失敗した領域コード

1：オンライン開始時のステータスファイル用作業領域

2：オンライン実行時のステータスファイル用作業領域

bb....bb：理由コード

1：メモリが不足しています。

2：その他の障害が発生しました。

cc....cc：確保に失敗した領域のサイズ（単位：バイト）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のsystem_work_sizeオペランドの指定値を見直してください。必要に応じて，system_work_sizeオペランドを変更し，TP1/EEを再起動してください。TP1/EEを続行した場合，次の状態になります。

理由コードが1の場合

再開始する場合は，正常開始と同様の状態で起動します。

理由コードが2場合

このメッセージの出力後，オンラインを計画停止またはプロセスダウンし，再開始する場合は，このメッセージの出力前の状態でプロセスを回復します。

KFSB55608-E

ＤＢキューの構成チェックでのＳＱＬ実行時にエラーが発生しました。ＤＢＭＳメッセージ＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb，ＳＱＬＣＯＤＥ＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred during SQL execution for a DB queue configuration check. DBMS message = aa....aa, DB queue name = bb....bb, SQLCODE = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

DBキューの構成チェックでのSQL実行時にエラーが発生しました。該当するDBキューを永久閉塞します。

aa....aa：DBMSのエラーメッセージ

bb....bb：DBキュー名

cc....cc：SQL実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)該当するDBキューを永久閉塞し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DBMSのエラーメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB55610-E

終了監視時に，処理中のロットがあります。ＤＢキュー名＝aa....aa，ロット名＝bb....bb，理由コード＝c，詳細コード＝dd

A lot that was being processed was found during termination monitoring. DB queue name = aa....aa, lot name = bb....bb, reason code = c, detail code = dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

終了監視時に処理中のロットがあります。

aa....aa：処理中のロットがあるDBキュー名

bb....bb：該当するロット名

c：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)DBキューに処理中のロットがなくなるまで，監視処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

A

ロットを実行中です。

必要に応じてDBキューのオンラインバッチ処理の中断，またはDBキューのオンラインバッチ処理の強制終了コマンドを実行してください。

B

C

E

D

ロットを中断中です。

DBキューのオンラインバッチ処理の再開始コマンドを実行してください。

F

KFSB55611-E

ステータスファイルの入出力処理で障害が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc

An error has occurred during input/output processing of the status file. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

ステータスファイルの入出力処理で障害が発生しました。オンラインバッチの状態を引き継げません。または初期状態で開始します。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されているメッセージを基に，ステータスファイル制御機能に異常がないかどうか調査してください。必要に応じてTP1/EEを停止して原因を取り除き，TP1/EEを再起動してください。

KFSB55612-W

トランザクションがロールバックしたためメッセージをスキップしました。ＤＢキュー名＝aa....aa，ＤＢキューサービス名＝bb....bb，メッセージ通番＝cc....cc

A message was skipped because a transaction was rolled back. DB queue name = aa....aa, DB queue service name = bb....bb, message sequence number = cc....cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

トランザクションがロールバックしたためメッセージをスキップしました。

aa....aa：DBキュー名

bb....bb：DBキューサービス名

cc....cc：スキップしたメッセージの通番（10進数10けた以内）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB55620-E

処理キューの登録に失敗しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，ＤＢキューサービス名＝bb....bb，登録コード＝cc....cc，理由コード＝dd....dd，詳細コード１＝ee....ee，詳細コード２＝ff....ff

An attempt to register a processing queue has failed. DB queue name = aa....aa, DB queue service name = bb....bb, registration code = cc....cc, reason code = dd....dd, detail code 1 = ee....ee, detail code 2 = ff....ff　　（E+P+L）（2）（SUP）

処理キューの登録に失敗しました。

aa....aa：処理キューの登録に失敗したDBキュー名

DBキュー名がない場合は，*を表示します。

bb....bb：処理キューの登録に失敗したDBキューサービス名

DBキューサービス名がない場合は，*を表示します。

cc....cc：登録コード

DBQMSG：DBキューのメッセージ受信サービストランザクションの処理キューの登録に失敗しました。

DBQSYS：TP1/EEがDBキュー機能の制御に使用するトランザクションの登録に失敗しました。

DBQCHK：TP1/EEがDBキュー機能の開始制御に使用するトランザクションの登録に失敗しました。

dd....dd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)登録コードがDBQMSGの場合は，メッセージの読み出しを停止します。登録コードがDBQSYSの場合は，処理を続行します。登録コードがDBQCHKの場合は，該当する処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0003

PCE数が不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

9001

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB55621-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc

An internal conflict has occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)該当する処理を中止して，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB55622-E

ＤＢキューの内容が矛盾しています。ＤＢキュー名＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc，詳細コード３＝dd....dd，詳細コード４＝ee....ee，詳細コード５＝ff....ff

The contents of a DB queue are invalid. DB queue name = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc, detail code 3 = dd....dd, detail code 4 = ee....ee, detail code 5 = ff....ff　　（E+P+L）（2）（SUP）

DBキューの内容が矛盾しています。該当するDBキューを永久閉塞します。

aa....aa：内容が矛盾しているDBキュー名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)該当するDBキューを永久閉塞し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するDBキューを使用するシステムの動作状況を確認してください。また，該当するDBキューを不正に更新しているプログラムがないかどうか確認してください。必要に応じて，DBキューを作成し直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB55623-E

ＤＢキューグループ内に使用できるＤＢキューがありません。ＤＢキューグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb

The DB queue group do not contain any DB queues that can be used. DB queue group name = aa....aa, service name = bb....bb　　（E+P+L）（3）（SUP）

DBキューグループ内のすべてのDBキューが次のどれかの状態のため，使用できるDBキューがありません。

DBキューの状態

構成チェック障害による永久閉塞

内容矛盾による永久閉塞

構成チェックリトライ中

リソースマネジャとの接続失敗

書き込み先から除外されている

aa....aa：該当するDBキューサービスグループ名

bb....bb：該当するサービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

(Ｓ)メッセージの書き込みを中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するDBキューグループ内のDBキューの状態を確認してください。

KFSB55624-W

他サーバ読出しＤＢキューへの変更を検知しました。トランザクションブランチをロールバックします。ＤＢキュー名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb

A change in a DB queue used to read from a remote server was detected. The transaction branch will now be rolled back. DB queue name = aa....aa, service name = bb....bb　　（S+P+L）（5）（SUP）

UAPリターン後，またはee_trn_chained_commit関数の発行後に，他サーバ読み出しのDBキューへの変更を検知しました。メッセージ読み出しトランザクション，またはメッセージをスキップするトランザクションをロールバックします。

aa....aa：DBキュー名

bb....bb：サービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB55625-E

ロールバックリトライ回数の上限を超えました。サービス名＝aa....aa，処理種別＝b

The rollback retry limit has been exceeded. service name = aa....aa, processing type = b　　（E+P+L）（2）（NOS）

ロールバックリトライ回数の上限を超えました。

aa....aa：サービス名

b：処理種別

P：プロセスダウン

H：サービス閉塞

(Ｓ)処理種別に応じた処理をします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービスがロールバックした原因を取り除いてください。

KFSB55626-E

ＤＢキューのＡＰＩまたはコマンドの転送処理が失敗しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，ＩＰアドレス＝bb....bb，ポート番号＝cc....cc，ノード識別子＝dd....dd，中央処理通番＝ee....ee，要求コード＝ff....ff，理由コード＝gg....gg，詳細コード＝hh....hh

An attempt to transfer the API or a command for the DB queue failed. DB queue name = aa....aa, IP address = bb....bb, port number = cc....cc, node ID = dd....dd, central processing number = ee....ee, request code = ff....ff, reason code = gg....gg, detail code = hh....hh　　（E+P+L）（3）（SUP）

DBキューのAPIまたはコマンドの転送処理が失敗しました。

DBキューのAPIまたはコマンドの実行を中止します。

aa....aa：DBキュー名

bb....bb：RPC要求先のTP1/EEのIPアドレス

cc....cc：RPC要求先のTP1/EEのポート番号

dd....dd：RPC要求先のTP1/EEのノード識別子

ee....ee：RPC要求元の中央処理通番

ff....ff：要求コード

ACS：APIのee_dbq_acsctl関数またはCBLEEDBQ('ACSCTL ')

AI2：APIのee_dbq_inquire2関数またはCBLEEDBQ('INQUIRE2')

CST：eedbqstopコマンド

CRS：eedbqrstコマンド

CLS：eedbqlsコマンド

gg....gg：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

hh....hh：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)DBキューのAPIまたはコマンドの実行を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

メッセージ送信失敗

このメッセージの前に出力されている次のメッセージの対策を実施し，再実行してください。

KFSB40320-E

KFSB40322-E

KFSB40350-E

KFSB40352-E

2

メッセージ受信タイムアウト

このメッセージが出力する情報を基に，RPC要求先のTP1/EEプロセスを特定してください。

その後，RPC要求先が出力するエラーメッセージを基に障害を取り除いてから，再実行してください。

9001

ハングアップタイマ停止処理が失敗しました。

保守員に連絡してください。

9002

メッセージ送信処理のための時刻取得に失敗しました。

9003

9004

応答送信メッセージ制御部不正

9005

応答送信メッセージ制御部LL不正

9006

応答送信メッセージの受信制御で内部矛盾が発生しました。

KFSB55627-E

ＤＢキューのＡＰＩまたはコマンドの転送受信処理が失敗しました。

ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，中央処理通番＝cc....cc，理由コード＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee

An attempt to receive a transfer API or command for the DB queue has failed.

IP address = aa....aa, port number = bb....bb, central processing number = cc....cc, reason code = dd....dd, detail code = ee....ee　　（E+P+L）（3）（SUP）

ほかのTP1/EEから要求を受けたDBキューのAPIまたはコマンドの，転送受信処理が失敗しました。

aa....aa：RPC要求元のTP1/EEのIPアドレス

bb....bb：RPC要求元のTP1/EEのポート番号

cc....cc：RPC要求元の中央処理通番

dd....dd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)DBキューのAPIまたはコマンドの実行を中止します。

DBキューのAPIまたはコマンドを要求したTP1/EEでは，DBキューのAPIまたはコマンドがタイムアウトによって失敗します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

DBキューのAPIまたはコマンドの処理キュー登録時にタイミング不正を検知しました。

TP1/EEがオンライン状態であることを確認してください。

2

DBキューのAPIまたはコマンドの処理キュー登録時にリソース不足が発生しました。

しばらく待ってから，APIまたはコマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，メモリ関連定義のpce_noオペランド（処理キュー登録数）の指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

9001

送信メッセージ制御部不正

保守員に連絡してください。

9002

送信メッセージ制御部LL不正

9003

送信メッセージ要求コード不正

9004

送信メッセージフラグメント検知

9005

トランザクション登録で内部矛盾が発生しました。

KFSB55628-E

ＳＱＬ実行時にエラーが発生した為、ＤＢキューの通番初期化が完了していません。ＤＢキュー名＝aa....aa

Number initialization for the DB queue is not finished because an error occurred during SQL execution. DB queue name = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

SQL実行時にエラーが発生したため，DBキューの通番初期化が完了していません。通番初期化が完了（KFSB85628-Iメッセージを出力）するまで，メッセージの読み出し，またはDBキュー情報の照会ができません。

aa....aa：DBキュー名

(Ｓ)SQLの実行が成功するまで，通番初期化を最大30秒間隔でリトライします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージより前に出力されているKFSB45620-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB55630-E

処理キューの登録に失敗しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，ロット名＝bb....bb，オンラインバッチサービス名＝cc....cc，登録コード＝dd....dd，理由コード＝ee....ee，詳細コード１＝ff....ff，詳細コード２＝gg....gg

An attempt to register a processing queue has failed. DB queue name = aa....aa, lot name = bb....bb, online batch service name = cc....cc, registration code = dd....dd, reason code = ee....ee, detail code 1 = ff....ff, detail code 2 = gg....gg　　（E+P+L）（2）（SUP）

処理キューの登録に失敗しました。

aa....aa：処理キューの登録に失敗したDBキュー名

bb....bb：処理キューの登録に失敗したロット名

cc....cc：処理キュー登録に失敗したオンラインバッチサービス名

オンラインバッチサービス名がない場合は，*を表示します。

dd....dd：登録コード

OBSCNT：バッチ制御トランザクションの登録に失敗しました。

OBSEND：バッチ終了トランザクションの登録に失敗しました。

OBSSYS：TP1/EEがオンラインバッチ機能の制御に使用するトランザクションの登録に失敗しました。

ee....ee：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

gg....gg：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)登録コードがOBSCNTまたはOBSENDの場合は，TP1/EEプロセスを強制停止します。登録コードがOBSSYSの場合は，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0003

PCE数が不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

9001

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB55631-E

オンラインバッチ処理の回復が失敗しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，ロット名＝bb....bb，オンラインバッチサービス名＝cc....cc，回復処理状態＝dd....dd，詳細コード１＝e

A recovery attempt for online batch processing has failed. DB queue name = aa....aa, lot name = bb....bb, online batch service name = cc....cc, recovery processing status = dd....dd, detail code 1 = e　　（E+P+L）（2）（SUP）

オンラインバッチ処理の回復に失敗しました。

aa....aa：オンラインバッチ処理の回復に失敗したDBキュー名

bb....bb：オンラインバッチ処理の回復に失敗したロット名

cc....cc：オンラインバッチ処理の回復に失敗したオンラインバッチサービス名

dd....dd：回復処理状態

STOP：回復処理を中止します。

e：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)このメッセージより前に出力されているKFSB45630-E，KFSB45633-E，KFSB45636-E，KFSB55670-E，KFSB55671-E，またはKFSB55672-Eメッセージを参照してください。必要に応じてオンラインバッチ処理を再開始，または強制終了してください。

〔対策〕なし。

KFSB55650-E

共有情報表のアクセスで障害が発生しました。共有情報表名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred during an attempt to access a JI table. JI table name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（3）（SUP）

共有情報表のアクセスで障害が発生しました。

aa....aa：共有情報表名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)共有情報表の更新を中止してオンライン終了処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

共有情報表があるリソースマネジャと未接続です。

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して，対策してください。

0002

SQLエラーが発生しました。

0003

PCEが不足しました。

0004

ロールバック決着しました。

0005

ヒューリスティックミックス決着しました。

9001

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB55651-E

共有情報表のアクセスで障害が発生しました。共有情報表名＝aa....aa，種別＝bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred during an attempt to access a JI table. JI table name = aa....aa, type = bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（3）（SUP）

共有情報表のアクセスで障害が発生しました。

aa....aa：共有情報表名

bb：トランザクション種別

DQ：JIトランザクションを制御するトランザクション

JI：JIトランザクション

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/FSPのユーザサービス関連定義のji_err_retry_useオペランドにNを指定，またはji_err_retry_useオペランドを省略した場合は，TP1/EEプロセスを強制停止します。

ji_err_retry_useオペランドにYを設定した場合は，トランザクションを再実行します。ただし，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のji_err_retry_cntオペランドに設定した回数だけ再実行しているときは，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。プロセスが強制停止した場合は，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して，対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

共有情報表があるリソースマネジャと未接続です。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

0002

SQLエラーが発生しました。

リソースマネジャの出力するメッセージ，およびこのメッセージの直前に出力されているKFSB45672-EまたはKFSB50970-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

0003

ロールバック決着しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB55670-E

ＤＢキューの構成に誤りがあります。ＤＢキュー名＝aa....aa，ロット名＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

The configuration of a DB queue is invalid. DB queue name = aa....aa, lot name = bb....bb, reason code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

DBキューの構成に誤りがあります。

aa....aa：構成に誤りがあるDBキュー名

bb....bb：構成に誤りがあるロット名

cc....cc：DBキュー構成チェック時の理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し，DBキュー機能で使用するDBキュー表を作り直してください。

理由コード

意味

対策

0100

ライト管理表のWC#列名のサイズが不正です。

必要に応じてDBキュー表を作成し直し，TP1/EEを再起動してください。

0101

ライト管理表のWC#列名が不正です。

0102

ライト管理表のWC#列のデータ型が不正です。

0121

ライト管理表のLOTWKEY列名のサイズが不正です。

0122

ライト管理表のLOTWKEYが不正です。

0123

ライト管理表のLOTWKEYのデータ型が不正です。

0200

リード管理表のRM#列名のサイズが不正です。

0201

リード管理表のRM#列名が不正です。

0202

リード管理表のRM#列のデータ型が不正です。

0221

リード管理表のLOTRKEY列名のサイズが不正です。

0222

リード管理表のLOTRKEY列名が不正です。

0223

リード管理表のLOTRKEY列のデータ型が不正です。

0224

リード管理表のRS#列名のサイズが不正です。

0225

リード管理表のRS#列名が不正です。

0226

リード管理表のRS#列のデータ型が不正です。

0300

メッセージ管理表のMSG#列名のサイズが不正です。

0301

メッセージ管理表のMSG#列名が不正です。

0302

メッセージ管理表のMSG#列のデータ型が不正です。

0303

メッセージ管理表のMSG列名のサイズが不正です。

0304

メッセージ管理表のMSG列名が不正です。

0305

メッセージ管理表のMSG列のデータ型が不正です。

0307

メッセージ管理表のMSG#値が昇順ではありません。

0321

メッセージ管理表のLOTNAME列名のサイズが不正です。

0322

メッセージ管理表のLOTNAME列名が不正です。

0323

メッセージ管理表のLOTNAME列のデータ型が不正です。

0324

メッセージ管理表の行数が最大登録メッセージ数を超えています。

0400

メッセージ管理表のインデクス種別が不正です。

0401

メッセージ管理表のインデクスのインデクス構成列数が不正です。

0402

メッセージ管理表のインデクスのインデクス構成列名が不正です。

0403

リード管理表のインデクス種別が不正です。

0404

リード管理表のインデクスのインデクス構成列数が不正です。

0405

リード管理表のインデクスのインデクス構成列名が不正です。

0406

メッセージ管理表のインデクスがありません。

0407

リード管理表のインデクスがありません。

KFSB55671-E

ＤＢキューの構成チェックでのＳＱＬ実行時にエラーが発生しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，ロット名＝bb....bb，ＳＱＬＣＯＤＥ＝cc....cc

An error has occurred while SQL was being executed during a configuration check of the DB queue. DB queue name = aa....aa, lot name = bb....bb, SQLCODE = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

DBキューの構成チェックのSQL実行時に障害が発生しました。

aa....aa：障害が発生したDBキュー名

bb....bb：障害が発生したロット名

cc....cc：SQL実行時のSQLCODE

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕SQLCODEを基に原因を取り除いてください。

KFSB55672-E

ＤＢキューの構成チェックでのＳＱＬ実行時にエラーが発生しました。ＤＢＭＳメッセージ＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb，ロット名＝cc....cc，ＳＱＬＣＯＤＥ＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee

An error occurred during SQL execution for a DB queue configuration check. DBMS message = aa....aa, DB queue name = bb....bb, lot name = cc....cc, SQLCODE = dd....dd, detail code = ee....ee　　（E+P+L）（2）（SUP）

DBキューの構成チェックのSQL実行時にエラーが発生しました。

aa....aa：DBMSのエラーメッセージ

bb....bb：DBキュー名

cc....cc：ロット名

dd....dd：SQL実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DBMSのエラーメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB55701-E

ロットの実行に必要なリソースが不足しました。ロットの実行数を縮退して実行します。ＯＢＭ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

Resources are insufficient to execute all lots. Processing will continue with fewer lots. OBM name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（3）（SUP）

ロットの実行に必要なリソースが不足しました。該当するOBMのロットスケジュールを中止し，ロットの実行数を縮退して実行します。

aa....aa：OBM名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)該当するOBMの実行中のロットが終了するか，または同時実行数が変更されるまで，該当するOBMのロットスケジュールを中止し，実行中のロットだけで処理を続行します。

(Ｏ)このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

DBAREA

DBの領域が不足しました。

DBの領域とは，RDエリアのことです。

DBの領域を増やしてください。

MEMORY

ロットの実行に必要なメモリが不足しました。

OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB55702-E

ＯＢＭ開始／再開始処理で障害が発生したためＯＢＭを強制停止します。ＯＢＭ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

OBM will now be terminated because an error occurred while the OBM was being started or restarted. OBM name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

OBM開始／再開始処理で障害が発生したため，OBMを強制停止します。

aa....aa：OBM名

bb....bb：理由コード

REPLY：BCSへの応答送信処理で障害が発生しました。

REQUEST：BCSへの要求送信処理で障害が発生しました。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)OBMを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕BCSのTP1/EEが動作しているかを確認してください。

KFSB55703-E

通信障害が発生したためＯＢＭを強制停止します。ＯＢＭ名＝aa....aa

OBM will now be terminated because a communication error occurred. OBM name = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

通信障害が発生したためOBMを強制停止します。

aa....aa：OBM名

(Ｓ)OBMを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前にKFSB55721-Eメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って原因を取り除いてください。

このメッセージの前にKFSB55721-Eメッセージが出力されていない場合は，KFSB55709-Eメッセージに従って原因を取り除いてください。

どちらのメッセージも出力されていない場合は，BCSのTP1/EEを起動してください。

KFSB55704-E

ＯＢＭ開始／再開始要求を受け付けできませんでした。ＯＢＭ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An OBM start or restart request could not be accepted. OBM name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

OBM開始／再開始要求を受け付けできませんでした。

aa....aa：OBM名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)OBM開始／再開始処理を中止します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

ALREADY

同一のOBM名が指定されたTP1/FSPのeeobmstartコマンドを受け付け済みです。

または，同一のOBM名で次のコマンドのどれかを実行中です。

eeobmcancel

eeobmchgtrn

eeobmskip

しばらく待ってからeeobmstartコマンドを再実行してください。

BCS

実行できるBCSがありません。

BCSのTP1/EEを起動してください。

CONNECT_DATA

バッチデータ表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが実行されました。

OpenTP1管理者に連絡してください。

CONNECT_OBM

OBM管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが実行されました。

OpenTP1管理者に連絡してください。

CONNECT_OPEN

OPEN状態管理表のRMを利用しない状態でトランザクションが実行されました。

OpenTP1管理者に連絡してください。

HB_START

メモリ不足のため，ハートビートの開始に失敗しました。

OpenTP1管理者に連絡してください。

LIMITS_OVER

TP1/FSPのeeobmstartコマンドの同時実行数が，TP1/FSPのOBM構成定義のobminit定義コマンドに指定する，-pオプションのmaxobmstartオペランドの指定値を超えました。

TP1/FSPのeeobmcltlsコマンドを実行してください。しばらく待ってからeeobmcltlsコマンドを再実行し，表示されるeeobmstartコマンドの数が減ってから，eeobmstartコマンドを再実行してください。

LOT_NAME

TP1/FSPのeeobmstartコマンドの-lオプションで指定されたロット名は，TP1/FSPのOBM構成定義のlotdef定義コマンドで定義されていません。

eeobmstartコマンドの-lオプションで指定したロット名が正しいかを確認してください。

LOTPOOL

TP1/FSPのOBM構成定義のobminit定義コマンドに指定する，-pオプションのlotpoolオペランドに指定した実行用ロットプールが不足しました。

TP1/FSPのeeobmstatlsコマンドを実行してください。しばらく待ってからeeobmstatlsコマンドを再実行し，未実行状態でないOBMの数が減ってから，TP1/FSPのeeobmstartコマンドを再実行してください。

MEMORY

メモリが不足しました。

OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

NOT_OPEN

OBMをOPENしていません。

eebcmtbllshコマンドでOPENしているBCMを確認してください。

OBM_NAME

TP1/FSPのeeobmstartコマンドの-oオプションで指定されたOBM名は，TP1/FSPのOBM構成定義のobmdef定義コマンドで定義されていません。

eeobmstartコマンドの-oオプションで指定したOBM名が正しいかを確認してください。

OBM_TYPE

TP1/FSPのeeobmstartコマンドの-oオプションで指定されたOBM名はデータ型のOBMですが，-lオプションが指定されました。

eeobmstartコマンドの-oオプションで指定したOBM名が正しいか確認してください。

RETURN_VALUE

OBM開始／再開始UOCでユーザが設定する項目の設定値が不正です。

OpenTP1管理者に連絡してください。

STATUS

OBMの状態がTP1/FSPのeeobmstartコマンドを受け付けられない状態です。

TP1/FSPのeeobmstatlsコマンドを実行して，OBMの状態がeeobmstartコマンドを実行できる状態か確認してください。

SQL_DATA

バッチデータ表でSQLエラーが発生しました。

OpenTP1管理者に連絡してください。

SQL_OBM

OBM管理表でSQLエラーが発生しました。

OpenTP1管理者に連絡してください。

SQL_OPEN

OPEN状態管理表でSQLエラーが発生しました。

OpenTP1管理者に連絡してください。

TABLE

バッチデータ表の構成に誤りがあります。

OpenTP1管理者に連絡してください。

UOC_ERROR

OBM開始／再開始UOCがエラーリターンしました。

OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策したあとで，TP1/FSPのeeobmstartコマンドを再実行してください。

理由コード

対策

CONNECT_DATA

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eを参照して原因を取り除いてください。

CONNECT_OBM

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

CONNECT_OPEN

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

HB_START

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランド，およびsystem_work_sizeオペランドの指定値を変更し，メモリ領域を確保してください。

RETURN_VALUE

このメッセージより前に出力されているKFSB45701-Eメッセージ，またはKFSB45702-Eメッセージで表示されるUOCが設定した値を参照して，原因を取り除いてください。

SQL_DATA

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL_OBM

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL_OPEN

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55784-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

TABLE

このメッセージより前に出力されているKFSB45705-Eメッセージ，KFSB45706-Eメッセージ，またはKFSB45780-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

UOC_ERROR

このメッセージより前に出力されているKFSB45701-Eメッセージで表示されるUOCが設定したexitコードを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB55706-E

ＯＢＭオープントランザクション実行要求の送信が失敗しました。ＯＢＭ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An attempt to send a request to execute an OBM open transaction failed. OBM name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

OBMオープントランザクション実行要求の送信に失敗しました。

aa....aa：OBM名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)OBM開始／再開始処理を中止します。OBMオープントランザクションがコミット決着している場合は，OBMクローズトランザクションを実行してOBMを強制停止します。OBMオープントランザクションがコミット決着していない場合は，OBM終了／停止UOCを実行して，OBMを強制停止，または初期状態にします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策したあとで，TP1/FSPのeeobmstartコマンドを再実行してください。

理由コード

意味

対策

BCS

実行できるBCSがありません。

BCSのTP1/EEを起動してください。

COMMUNICATION

通信障害が発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB55709-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

TIMED_OUT

BCSからの応答待ちタイムアウトが発生しました。

BCSのTP1/EEの動作状況を確認してください。

KFSB55707-E

ＯＢＭが一時休止状態になりました。ＯＢＭ名＝aa....aa

OBM paused. OBM name = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

OBMの処理を続行できない障害が発生したため，一時休止状態になりました。

aa....aa：OBM名

(Ｓ)OBMの処理を中止して，OBMの状態を一時休止状態にします。複数のOBMが一時休止状態となった場合は，最初に一時休止状態となったOBMに対してだけこのメッセージを出力します。一時休止状態のOBMがなくなるまで，TP1/FSPのOBM関連定義のobm_suspendmsg_intervalオペランドに指定した間隔で，KFSB45713-Wメッセージを出力します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して対策してください。

KFSB55709-E

通信障害が発生しました。理由コード＝aa....aa，接続先情報１＝bb....bb，接続先情報２＝cc....cc，接続先情報３＝dd....dd，詳細コード１＝ee....ee，詳細コード２＝ff....ff

A communication error occurred. reason code = aa....aa, connection destination information 1 = bb....bb, connection destination information 2 = cc....cc, connection destination information 3 = dd....dd, detail code 1 = ee....ee, detail code 2 = ff....ff　　（E+P+L）（2）（SUP）

通信障害が発生しました。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：接続先情報1

接続先のTP1/EEのサーバ種別を表示します。

BCM：BCMとして動作しているTP1/EE

BCS：BCSとして動作しているTP1/EE

eeobmstart：TP1/FSPのeeobmstartコマンド

cc....cc：接続先情報2

接続先情報1がBCM，またはBCSの場合：TP1/Server Baseのノード識別子

接続先情報1がeeobmstartの場合：OBM名

dd....dd：接続先情報3

接続先情報1がBCM，またはBCSの場合：サービスグループ名

接続先情報1がeeobmstartの場合：TP1/FSPのeeobmstartコマンドのプロセスID

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)接続先情報で示すTP1/EE，またはTP1/FSPのeeobmstartコマンドとの通信を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

接続先情報1がBCM，またはBCSの場合は，対策後にKFSB85702-Iメッセージが出力されたことを確認してから，TP1/FSPのeeobmstartコマンドを実行してください。

接続先情報1がeeobmstartの場合は，対策後にeeobmstartコマンドを実行してください。

理由コード

意味

対策

HB

ハートビート機能によって障害を検知しました。

接続先情報で示すプロセスの動作状況を確認してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，BCSのTP1/EEが動作するTP1/Server Baseのノード識別子が一意の値になっているかを確認してください。一意になっている場合は，BCMでTP1/FSPのOBM関連定義のbcmsvgdef定義コマンドの-cオプションと-sオプションの指定値を大きくしてください。

HB_START

メモリ不足のため，ハートビートの開始に失敗しました。

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランド，およびsystem_work_sizeオペランドの指定値を変更し，メモリ領域を確保してください。

LIMITS_OVER

TP1/FSPのeeobmstartコマンドの同時実行数が，TP1/FSPのOBM構成定義のobminit定義コマンドに指定する，-pオプションのmaxobmstartオペランドの指定値を超えました。

このメッセージよりあとに出力されるKFSB55704-Eメッセージを参照して，対策してください。

REPLY

応答送信に失敗しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB403xxメッセージ，またはKFSB503xxメッセージ（xx：00〜99）を参照して，原因を取り除いてください。

SEND

送信に失敗しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB403xxメッセージ，またはKFSB503xxメッセージ（xx：00〜99）を参照して，原因を取り除いてください。

TIMED_OUT

応答待ちタイムアウトが発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB403xxメッセージ，またはKFSB503xxメッセージ（xx：00〜99）を参照して，原因を取り除いてください。

このメッセージの前に出力されているメッセージがKFSB40368-Eで理由コードが0011，かつ接続先のサーバが起動していてこのメッセージが繰り返し出力される場合は，次に示す定義をチューニングしてください。

接続先情報1で示すプロセス関連定義のthread_noオペランドの指定値を大きくする。

接続先情報1がBCSの場合は，BCMでTP1/FSPのOBM関連定義のbcmsvgdef定義コマンドの-dオプションの指定値を大きくする。

TP1/FSPのeelstrnlevelコマンドを実行して，TP1/FSPのOBM関連定義のobm_trnlevelオペランドで指定したトランザクションレベル名の同時処理限界数を減らす。

TP1/FSPのOBM関連定義のobm_trnlevelオペランドで指定したトランザクションレベル名に対応する，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_trnlevelオペランドに指定した同時処理限界数を減らす。

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のobm_serviceオペランドに指定した同時処理限界数を減らす。

OBM構成定義のlotdef定義コマンドの-sオプションのparallel_numオペランドに指定した下位ロット同時実行数を減らす。

TP1/FSPのeeobmchgtrnコマンドを実行して，ロットの同時実行数を減らす。

KFSB55710-E

ＯＢＭサービスで電文を受信しましたが、破棄しました。接続先情報１＝aa....aa，接続先情報２＝bb....bb，理由コード＝cc....cc，電文情報＝dd....dd

A message received by the OBM service will now be discarded. destination information 1 = aa....aa, destination information 2 = bb....bb, reason code = cc....cc, message information = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

OBMサービスでメッセージを受信しましたが，障害が発生したため破棄しました。

aa....aa：接続先情報1

送信元IPアドレスを表示します。

bb....bb：接続先情報2

送信元ポート番号を表示します。

cc....cc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)メッセージを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

COMMUNICATION

メッセージの受信中に通信障害が発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB403xxメッセージ，またはKFSB503xxメッセージ（xx：00〜99）を参照して，原因を取り除いてください。

CONNECT

メッセージの受信中にコネクションが切断されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB403xxメッセージ，またはKFSB503xxメッセージ（xx：00〜99）を参照して，原因を取り除いてください。

EEOBMSTART

BCSでTP1/FSPのeeobmstartコマンドを受け付けました。

送信元のeeobmstartコマンドの設定を確認してください。環境変数DCHOST，DCNAMPORTを確認してください。

INVALID

不正なメッセージを受信しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB403xxメッセージ，またはKFSB503xxメッセージ（xx：00〜99）を参照して，原因を取り除いてください。

MEMORY

メッセージの受信に使用するメモリが確保できませんでした。

OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

NEGOTIATION

BCSでネゴシエーションを受け付けました。

送信元BCSのTP1/FSPのOBM関連定義のbcssvgdef定義コマンドの-nオプション，および-gオプションを見直してください。

NODE_ID

TP1/Server BaseとTP1/EEのノード識別子に同じ値が設定されています。

送信元のTP1/Server Base，TP1/EEのノード識別子が一意となるように定義を修正して，送信元のTP1/EEを再起動してください。

TIMED_OUT

メッセージの受信中に受信待ち時間がタイムアウトしました。

接続先情報で示すサーバの動作状況を確認してください。接続先情報で示すサーバが動作していて，このメッセージが繰り返し出力される場合は，次のオペランドの設定値をチューニングしてください。

このメッセージが出力されたTP1/EEの，RPC関連定義のipc_recvbuf_sizeオペランド

接続先情報で示すTP1/EEの，RPC関連定義のrpc_router_retry_countオペランド，rpc_router_retry_intervalオペランド，およびipc_sendbuf_sizeオペランド

KFSB55711-E

ＯＢＭ強制終了中に障害が発生したため強制終了を中止します。ＯＢＭ名＝aa....aa

An attempt to abort OBM will now be stopped because an error occurred. OBM name = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

TP1/FSPのeeobmcancelコマンドによるOBM強制終了処理中に，障害が発生しました。強制終了処理を中止します。

aa....aa：OBM名

(Ｓ)OBM状態をeeobmcancelコマンド受け付け前の状態にして，OBM強制終了処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前に出力されているメッセージを参照して原因を取り除いたあとに，eeobmcancelコマンドを再実行してください。

KFSB55712-E

ＯＢＭ停止／終了処理で障害が発生しました。ＯＢＭ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred while the OBM was being stopped or terminated. OBM name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

OBM停止／終了処理で障害が発生しました。

aa....aa：OBM名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)理由コードがCONNECT_DATA，またはSQL_DATAの場合は，OBM終了／停止UOCを呼び出さずにOBMを強制停止します。理由コードがCONNECT_OBM,またはSQL_OBMの場合は，OBM停止／終了処理を一時休止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

CONNECT_DATA

バッチデータ表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが実行されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

CONNECT_OBM

OBM管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが実行されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

CONNECT_OPEN

OPEN状態管理表のRMを利用しない状態でトランザクションが実行されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL_DATA

バッチデータ表でSQLエラーが発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL_OBM

OBM管理表でSQLエラーが発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL_OPEN

OPEN状態管理表でSQLエラーが発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，または，KFSB55782-Eメッセージを参照して原因を取り除いてください。

KFSB55713-E

ＯＢＭの実行結果応答に失敗しました。ＯＢＭ名＝aa....aa

An attempt to return OBM execution results failed. OBM name = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

OBMは終了，または停止しましたが，TP1/FSPのeeobmstartコマンドへの実行結果の応答に失敗しました。

aa....aa：OBM名

(Ｓ)処理を続行します。実行中のTP1/FSPのeeobmstartコマンドは，KFSB95773-Eメッセージ，またはKFSB95774-Wメッセージを出力して終了します。

(Ｏ)TP1/FSPのeeobmstatlsコマンドを実行してOBMの状態を確認してください。OBMの状態が初期状態の場合は，$DCDIR/spool/dceeinf/obm/に出力されているOBM実行結果ファイルを参照して，OBMの実行結果を確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB55714-E

ネゴシエーションに失敗しました。ネゴシエーションをリトライします。理由コード＝aa....aa，接続先情報１＝bb....bb，接続先情報２＝cc....cc，詳細コード１＝dd....dd，詳細コード２＝ee....ee

Negotiation failed. Negotiation will now be retried. reason code = aa....aa, connection destination information 1 = bb....bb, connection destination information 2 = cc....cc, detail code 1 = dd....dd, detail code 2 = ee....ee　　（E+P+L）（2）（SUP）

ネゴシエーションに失敗しました。ネゴシエーションをリトライします。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：接続先情報1

BCMのTP1/EEが動作するTP1/Server Baseのノード識別子

cc....cc：接続先情報2

BCMのTP1/EEのサービスグループ名

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)ネゴシエーションをリトライします。

(Ｏ)このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

COMMUNICATION

通信障害が発生しました。

BCMのTP1/EEが起動しているかを確認してください。起動している場合にこのメッセージが繰り返し出力されるときは，このメッセージの前に出力されているKFSB403xxメッセージ，またはKFSB503xxメッセージ（xx：00〜99）を参照して，原因を取り除いてください。

CONNECT

OBM管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが開始されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

HB_START

メモリ不足のため，ハートビートの開始に失敗しました。

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランド，およびsystem_work_sizeオペランドの指定値を変更し，メモリ領域を確保してください。

INCOMPLETE

前回の接続を切断する処理が完了していないためBCMから接続を拒否されました。

BCMのTP1/EEが起動しているかを確認してください。起動している場合にこのメッセージが繰り返し出力されるときは，保守員に連絡してください。

LIMITS_OVER

BCSの接続数が上限を超えたためBCMから接続を拒否されました。

保守員に連絡してください。

NAME_REFRESH

BCMのTP1/EEでネーム情報の更新に失敗したため，BCMから接続を拒否されました。

BCMのTP1/EEで出力されているKFSB55728-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

RESTART

ネゴシエーション中にBCMのTP1/EEが停止／再開始しました。

BCMのTP1/EEが起動しているかを確認してください。起動している場合にこのメッセージが繰り返し出力されるときは，保守員に連絡してください。

SQL

OBM管理表でSQLエラーが発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB55715-E

ネゴシエーションに失敗しました。ＢＣＳの機能を停止します。理由コード１＝aa....aa，理由コード２＝bb....bb，接続先情報１＝cc....cc，接続先情報２＝dd....dd，詳細コード１＝ee....ee，詳細コード２＝ff....ff

Negotiation failed. BCS functionality will now stop. reason code 1 = aa....aa, reason code 2 = bb....bb, connection destination information 1 = cc....cc, connection destination information 2 = dd....dd, detail code 1 = ee....ee, detail code 2 = ff....ff　　（E+P+L）（2）（SUP）

ネゴシエーションに失敗しました。BCSの機能を停止します。

aa....aa：理由コード1

bb....bb：理由コード2

理由コード1，理由コード2の意味と対策を表に示します。

cc....cc：接続先情報1

BCMのTP1/EEが動作するTP1/Server Baseのノード識別子

dd....dd：接続先情報2

BCMのTP1/EEのサービスグループ名

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)BCSの機能を停止してTP1/EEを続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

BCSのTP1/EEの定義を修正する場合は，BCSのTP1/EEを正常終了してから定義を修正してください。BCMのTP1/EEの定義，またはTP1/FSPのOBM構成定義ファイルを修正する場合は，BCMのTP1/EEと，このメッセージを出力したBCSのTP1/EEを停止してから定義を修正してください。

理由コード1

理由コード2

意味

対策

COMMUNICATION

-311

接続先のOBMサービスの起動に失敗しました。

BCSのTP1/FSPのOBM関連定義のbcssvgdef定義コマンドで，-nオプションと-gオプションを見直してください。

-311以外

接続先との通信に失敗しました。

このメッセージが繰り返し出力される場合は，このメッセージの前に出力されているKFSB403XXメッセージ，またはKFSB503XXメッセージ（XX：00〜99）を参照して，原因を取り除いてください。

または，ee_rpc_call_to関数について，理由コード2に示すリターン値の原因を調査してください。

ENDIAN

*

BCMとBCSのエンディアンが異なります。

BCMとBCSのエンディアンは同一となるようにしてください。

OBM

*

BCMとBCSでOBM管理表が異なります。

BCMとBCSのTP1/FSPのOBM関連定義のobmstsdef定義コマンドを見直してください。

SERVICE_NAME

OBMサービス名

TP1/FSPのOBM構成定義で指定されているOBMサービス名が，BCSのTP1/EEサービス定義に設定されていません。

次の内容を見直してください。

OBM構成定義のobmdef定義コマンドで指定する，-tオペランド

BCSのTP1/FSPのユーザサービス定義のobm_serviceオペランド

SVG_NAME

*

BCMのTP1/EEサービス定義に指定しているBCSのサービスグループと，BCSのTP1/EEサービス定義に指定しているサービスグループが一致していません。

次の内容を見直してください。

BCMのTP1/FSPのOBM関連定義のbcmsvgdef定義コマンドで，-gオプションに設定しているサービスグループ名

BCSのプロセス関連定義のservice_groupオペランド

UOC

service_uoc_use

TP1/FSPのOBM構成定義では，サービス名決定UOCを使用するOBMが指定されていますが，BCSのTP1/EEにサービス名決定UOCが組み込まれていません。

次の内容を見直してください。

OBM構成定義のobmdef定義コマンドに指定する，-tオプションのservice_uoc_useオペランド

BCSのOBM関連定義のbcsuocfunc定義コマンドの-sオプション

skip

TP1/FSPのOBM構成定義では，スキップデータUOCを使用するように指定されていますが，BCSのTP1/EEにスキップデータUOCが組み込まれていません。

次の内容を見直してください。

OBM構成定義のobminit定義コマンドに指定する，-uオプションのskipオペランド

BCSのOBM関連定義のbcsuocfunc定義コマンドの-dオプション

trnlevel_uoc_use

OBM構成定義では，OBMのトランザクションレベル名判定UOCを使用するOBMが定義されていますが，BCSのTP1/EEにOBMのトランザクションレベル名判定UOCが組み込まれていません。

OBM構成定義のobmdefの-k trnlevel_uoc_useオペランドとBCSのTP1/EEサービス定義のbcsuocfuncの-pオプションを見直してください。

KFSB55716-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

Command execution has failed. command name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

コマンド処理で障害が発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)理由コードがLOCKの場合は，しばらく待ってからコマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力されるときは，OpenTP1管理者に連絡してください。

理由コードがLOCK以外の場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

CONNECT

OBM管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが開始されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

LOCK

OBM管理表の排他に失敗しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

ROLLBACK

トランザクションがロールバックしました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL

OBM管理表のSQLで障害が発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB55717-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，XID＝bb....bb，理由コード＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

Command execution has failed. command name = aa....aa, XID = bb....bb, reason code = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

コマンド処理を実行したトランザクションで障害が発生しました。トランザクションは回復中です。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：トランザクション識別子

cc....cc：理由コード

COMPLETION：コミット要求しましたが，トランザクションが未決着です。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドは異常終了します。コマンドによる属性の変更，バッチデータのスキップ要求は，トランザクションがコミット決着した場合は，受け付けられます。ロールバック決着した場合は，コマンドの要求は受け付けられないで，実行前のままとなります。

(Ｏ)トランザクションが回復するまで待ってください。ロールバック決着した場合は，コマンドを再実行してください。トランザクションの回復と決着種別は，KFSB80903-Iメッセージで出力されます。

〔対策〕なし。

KFSB55718-W

仕掛かり中のＯＢＭがあります。仕掛かり中ＯＢＭ数＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

OBM are still being processed. number of OBM being processed = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（4）（SUP）

BCMのTP1/EE終了監視時に仕掛かり中のOBMがあります。

aa....aa：終了監視の対象となる仕掛かり中のOBMの数

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)仕掛かり中のOBMがなくなるまで，監視処理を続行します。

(Ｏ)TP1/FSPのeeobmstatlsコマンドを実行してOBMの状態を確認してください。

TP1/EEの終了モードが正常終了で強制停止状態，または計画停止中のOBMがある場合は，TP1/FSPのeeobmstartコマンドで再開始するか，またはTP1/FSPのeeobmcancelコマンドで強制終了してください。OBMの状態がそれ以外の場合は，しばらく待ってください。

TP1/EEの終了モードは，このメッセージより前に出力されているKFSB80021-Iメッセージで確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB55719-W

ＢＣＳの終了を待ち合わせています。理由コード＝aa....aa

Now waiting for BCS to stop. reason code = aa....aa　　（E+P+L）（4）（SUP）

BCSのTP1/EEの終了処理中に，理由コードに示す理由のため終了を待ち合わせています。

aa....aa：理由コード

REPLY：BCSの終了開始連絡，またはネゴシエーションに対するBCMからの応答を待ち合わせています。

TRN：仕掛かり中のOBMのトランザクションの終了を待ち合わせています。

(Ｓ)仕掛かり中のOBMのトランザクションがすべて終了し，BCSの終了開始連絡に対するBCMからの応答があるまで待ち合わせます。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB55721-E

ＯＢＭノーマルトランザクションを実行するＢＣＳが存在しません。ＯＢＭ名／ロット名＝aa....aa，ＢＣＳノード識別子＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

BCS which performs an OBM normal transaction does not exist. OBM/lot name = aa....aa, node ID of BCS = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

TP1/FSPのOBM構成定義のlotdef定義コマンドに指定する，-rオプションのnode_idオペランドで指定したBCSへの送信に失敗しました。

aa....aa：OBM名とロット名

ロットの階層が1階層の場合

OBM名を表示します。

ロットの階層が2階層以上の場合

OBM名のあとにアンダーライン（_）で区切って，2階層目以降のロット名を上位階層から順に表示します。

bb....bb：BCSのTP1/Server Baseのノード識別子

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)OBMを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/FSPのOBM構成定義のlotdef定義コマンドに指定する，-rオプションのnode_idオペランドで指定したBCSのTP1/EEを起動してください。

または，BCSとして起動しているTP1/EEが動作するTP1/Server Baseのノード識別子を-nオプションに指定して，TP1/FSPのeeobmchgtrnコマンドを実行してください。

そのあとに，TP1/FSPのeeobmstartコマンドを再実行してください。

KFSB55722-E

バッチデータの読込みに失敗しました。ＯＢＭ名／ロット名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An attempt to load batch data failed. OBM/lot name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

バッチデータの読み込みに失敗しました。

aa....aa：OBM名とロット名

ロットの階層が1階層の場合

OBM名を表示します。

ロットの階層が2階層以上の場合

OBM名のあとにアンダーライン（_）で区切って，2階層目以降のロット名を上位階層から順に表示します。

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)OBMを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策したあとで，TP1/FSPのeeobmstartコマンドを再実行してください。

理由コード

意味

対策

CONNECT

バッチデータ表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが開始されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL

バッチデータ表のSQLで障害が発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

TABLE

バッチデータ表の表構成不正を検知しました。

バッチデータ表を再作成してください。

KFSB55724-E

ＯＢＭサービストランザクションで障害が発生しました。ＯＢＭ名／ロット名＝aa....aa，種別＝bb....bb，処理済通番＝cc....cc，今回処理対象通番＝dd....dd，処理種別＝ee....ee，接続先サービスグループ名＝ff....ff，接続先ノード識別子＝gggg，理由コード＝hh....hh，詳細コード＝ii....ii

An error occurred in an OBM service transaction. OBM/lot name = aa....aa, type = bb....bb, sequence number of the processed record = cc....cc, sequence number of the record to be processed = dd....dd, processing type = ee....ee, connection destination service group name = ff....ff, connection destination node ID = gggg, reason code = hh....hh, detail code = ii....ii　　（E+P+L）（2）（SUP）

OBMサービストランザクションで障害が発生しました。

aa....aa：OBM名とロット名

OBMトランザクション種別がNORMAL，SKIPの場合

ロットの階層が1階層のとき

OBM名を表示します。

ロットの階層が2階層以上のとき

OBM名のあとにアンダーライン（_）で区切って，2階層目以降のロット名を上位階層から順に表示します。

OBMトランザクション種別がOPEN，CLOSEの場合

OBM名を表示します。

bb....bb：OBMトランザクション種別

OPEN：OBMオープントランザクション

NORMAL：OBMノーマルトランザクション

SKIP：スキップデータUOCを呼び出したトランザクション

CLOSE：OBMクローズトランザクション

cc....cc：処理済み通番（10進数）

OBMトランザクション種別がNORMAL，SKIPの場合

バッチ形態がデータ型のとき

これまでに処理したバッチデータの通番を表示します。

ただし，通番が確認できなかったときは，*を表示します。

バッチ形態がイベント型のとき

*を表示します。

OBMトランザクション種別がOPEN，CLOSEの場合

*を表示します。

dd....dd：今回処理対象通番（10進数）

OBMトランザクション種別がNORMAL，SKIPの場合

バッチ形態がデータ型のとき

今回処理したバッチデータの通番を表示します。

バッチ形態がイベント型のとき

*を表示します。

OBMトランザクション種別がOPEN，CLOSEの場合

*を表示します。

ee....ee：処理種別

OBMトランザクションの種別がNORMAL，SKIPの場合

STOP：今回処理したバッチデータを未処理として，OBMを強制停止します。

SKIP：今回処理したバッチデータを処理済みとして，OBMを強制停止します（バッチ形態がデータ型のときだけ）。

OBMトランザクション種別がOPEN，CLOSEの場合

STOP：OBMを強制停止します。

ff....ff：接続先サービスグループ名

接続先のTP1/EEのサービスグループ名を表示します。

BCMでOBMクローズトランザクションが動作した場合は，*を表示します。

gggg：接続先ノード識別子

接続先のTP1/EEが動作するTP1/Server Baseのノード識別子を表示します。

BCMでOBMクローズトランザクションが動作した場合は，****を表示します。

hh....hh：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ii....ii：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)OBMを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

CHAINED_RBK

ee_trn_chained_rollback関数（thkindにEETRN_KILL，またはEETRN_ABRTを指定）が発行されました。

UAPで該当するAPIを発行した原因を調べてください。

COMMUNICATION

通信障害が発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB55709-Eメッセージを参照して，対策してください。

CONNECT

OBM管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが開始されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

RBK_MARK

ee_trn_rollback_mark関数が発行されました。

UAPで該当するAPIを発行した原因を調べてください。

RETRY_RBK

TP1/FSPのee_trn_retry_rollback関数が発行されました。

ROLLBACK

その他の要因でロールバックしました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SEQNUM

通番不正です。

バッチデータ表の一連通番の抜けている範囲を確認してください。バッチデータ表を再作成するか，またはTP1/FSPのeeobmskipコマンドでスキップしてください。

SERVICE_NAME

サービス名不正により処理キュー登録に失敗しました。

サービス名決定UOCと，BCSのTP1/FSPのユーザサービス定義のobm_serviceオペランドの指定値に誤りがないかを確認してください。

SQL

OBM管理表のSQLで障害が発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

STATUS

ほかのトランザクションによって，OBMの状態がこのトランザクションでコミットできない状態に更新されました。

BCMのTP1/EEで，次に示す現象が発生していないか確認してください。発生している場合は，その原因を調査してください。

BCMのTP1/EEプロセスが強制停止している。

BCMのTP1/EEで，KFSB55709-Eメッセージが出力されている。

TABLE

OBM管理表の構成が不正です。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

THDDOWN

スレッドダウンが発生しました。

UAPがスレッドダウンした原因を調べてください。

TRANSACTION_LEVEL

トランザクションレベル名不正によって処理キュー登録が失敗しました。

このメッセージの前に出力されているKFSB45701-Eメッセージ，またはKFSB45702-Eをメッセージ参照して原因を取り除いてください。

KFSB55725-E

ＯＢＭサービストランザクションの通信で障害が発生しました。ＯＢＭ名／ロット名＝aa....aa，種別＝bb....bb，処理済通番＝cc....cc，今回処理対象通番＝dd....dd，接続先サービスグループ名＝ee....ee，接続先ノード識別子＝ffff，理由コード＝gg....gg，詳細コード＝hh....hh

A communication error occurred in an OBM service transaction. OBM/lot name = aa....aa, type = bb....bb, sequence number of the processed record = cc....cc, sequence number of the record to be processed = dd....dd, connection destination service group name = ee....ee, connection destination node ID = ffff, reason code = gg....gg, detail code = hh....hh　　（E+P+L）（2）（SUP）

OBMサービストランザクションの実行結果の送信で，通信障害が発生しました。

aa....aa：OBM名とロット名

ロットの階層が1階層の場合

OBM名を表示します。

ロットの階層が2階層以上の場合

OBM名のあとにアンダーライン（_）で区切って，2階層目以降のロット名を上位階層から順に表示します。

bb....bb：OBMトランザクション種別

NORMAL：OBMノーマルトランザクション

SKIP：スキップデータUOCを呼び出したトランザクション

cc....cc：処理済み通番（10進数）

これまでに処理したバッチデータの通番を表示します。

dd....dd：今回処理対象通番（10進数）

今回処理したバッチデータの通番を表示します。

ee....ee：接続先サービスグループ名

ffff：接続先ノード識別子

接続先のTP1/Server Baseのノード識別子を表示します。

gg....gg：理由コード

COMMUNICATION：通信障害

hh....hh：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)今回処理したバッチデータを処理済みとして，OBMを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前に出力されているKFSB55709-Eメッセージを参照して，対策してください。

KFSB55726-E

ロットの実行で障害が発生しました。ＯＢＭ名／ロット名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

Execution of lot has failed. OBM/lot name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（3）（SUP）

ロットの実行で障害が発生しました。

aa....aa：OBM名とロット名

ロットの階層が1階層の場合

OBM名を表示します。

ロットの階層が2階層以上の場合

OBM名のあとにアンダーライン（_）で区切って，2階層目以降のロット名を上位階層から順に表示します。ただし，障害によっては，ロットが2階層以上でもロット名を表示しないでOBM名だけを表示することがあります。

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)OBMを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

CONNECT

OBM管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが開始されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

DBAREA

DBの領域が不足しました。

DBの領域とは，RDエリアのことです。

DBの領域を増やしてください。

MEMORY

ロットの実行に必要なメモリが不足しました。

OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

ROLLBACK

その他の要因でロールバックしました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL

OBM管理表のSQLで障害が発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB55727-W

バッチデータ表のデータ列長が，IMAサイズを超過しています。ＯＢＭ名／ロット名＝aa....aa，データ列長＝bb....bb，IMAサイズ＝cc....cc

The data column length of the batch data table exceeds the IMA size. OBM/lot name = aa....aa, data column length = bb....bb, IMA size = cc....cc　　（E+P+L）（4）（SUP）

バッチデータ表のデータ列長が，IMAサイズ（メモリ関連定義のmax_message_sizeオペランドの指定値）を超えています。そのため，トランザクション処理でサービス関数インタフェース作成時，受け付けたバッチデータがIMAサイズを超えるおそれがあります。IMAサイズを超えた場合は，超えた分のバッチデータを切り捨てます。

aa....aa：OBM名とロット名

ロットの階層が1階層の場合

OBM名を表示します。

ロットの階層が2階層以上の場合

OBM名のあとにアンダーライン（_）で区切って，2階層目以降のロット名を上位階層から順に表示します。

bb....bb：バッチデータ表のデータ列長（単位：バイト）

cc....cc：IMAサイズ（単位：バイト）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_message_sizeオペランドの指定値を見直してください。

KFSB55728-E

ネゴシエーションに失敗しました。理由コード１＝aa....aa，理由コード２＝bb....bb，接続先情報１＝cc....cc，接続先情報２＝dd....dd，詳細コード１＝ee....ee，詳細コード２＝ff....ff

Negotiation failed. reason code 1 = aa....aa, reason code 2 = bb....bb, connection destination information 1 = cc....cc, connection destination information 2 = dd....dd, detail code 1 = ee....ee, detail code 2 = ff....ff　　（E+P+L）（2）（SUP）

ネゴシエーションに失敗しました。

aa....aa：理由コード1

理由コード1の意味と対策を表に示します。

bb....bb：理由コード2

*を表示します。

cc....cc：接続先情報1

BCSのTP1/EEが動作するTP1/Server Baseのノード識別子を表示します。

dd....dd：接続先情報2

BCSのTP1/EEのサービスグループ名を表示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)BCSからのネゴシエーションのリトライを待ちます。

(Ｏ)このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

HB_START

メモリ不足のため，ハートビートの開始に失敗しました。

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランド，およびsystem_work_sizeオペランドの指定値を変更し，メモリ領域を確保してください。

NAME_REFRESH

ネーム情報の更新に失敗しました。

このメッセージの前に出力されているKFSB403xxメッセージ，またはKFSB503xxメッセージ（xx：00〜99）を参照して，原因を取り除いてください。

REPLY

応答送信に失敗しました。

このメッセージの前に出力されているKFSB403xxメッセージ，またはKFSB503xxメッセージ（xx：00〜99）を参照して，原因を取り除いてください。

KFSB55729-E

ＯＢＭ停止処理に必要な領域確保に失敗しました。ＯＢＭ実行中のＢＣＳとの通信を停止します。要求サイズ＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An attempt to allocate area for OBM stop processing has failed. BCS communications during OBM execution will now stop. request size = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

OBM停止処理に必要な領域確保に失敗しました。OBM処理中のBCSとの通信を切断します。BCSで動作中のロットがあるOBM（停止しようとしたOBM以外のOBM含む）は強制停止します。

aa....aa：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)該当するOBMが動作しているBCSとの通信を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕物理メモリを増設するか，ページングスペースサイズを拡張するか，または不要なプログラムを終了するかしてください。

KFSB55782-E

ＯＢＭ管理表で障害が発生しました。ＯＢＭ管理表名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred in an OBM management table. OBM management table name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

OBM管理表で障害が発生しました。

aa....aa：OBM管理表名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)このメッセージのあとに出力されるメッセージを参照してください。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

DBAREA

DBの領域が不足しました。

DBの領域とは，RDエリアのことです。

DBの領域を増やしてください。

LOCK

OBM管理表の排他の取得に失敗しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

NOT_FOUND

OBM管理表の構成が不正です（行がありません）。

このメッセージのあとにKFSB55724-Eメッセージが出力されている場合は，タイミングエラーです。

理由コードがNOT_FOUNDで，このメッセージのあとにKFSB55724-Eメッセージが出力されている場合は，対策は不要です。

それ以外の場合は，このOBM管理表を使用するすべてのBCMとBCSのTP1/EEを終了させてOBM管理表を再作成してください。

SEQNUM

OBM管理表の構成が不正です（同じエントリ番号の行が複数あります）。

SQL

上記以外のSQLエラーが発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

TABLE

OBM管理表の構成が不正です（表または列がありません）。

このOBM管理表を使用するすべてのBCMとBCSのTP1/EEを終了させてOBM管理表を再作成してください。

KFSB55783-E

ＯＢＭ表の状態の更新で障害が発生しました。ＯＢＭ管理表名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred while the OBM table status was being updated. OBM management table name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

BCM終了時のOBM表の状態の更新で，障害が発生しました。

aa....aa：OBM管理表名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

CONNECT

OBM管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが開始されました。

OBM構成定義ファイルを変更しない場合は対策不要です。

OBM構成定義ファイルを変更する場合は，BCMのTP1/EEを起動して正常終了させてください。

PUTPCE

処理キューの登録に失敗しました。

ROLLBACK

トランザクションがロールバック決着しました。

SQL

OBM管理表のSQLで障害が発生しました。

TABLE

OBM管理表の構成が不正です。

OBM管理表を再作成してください。

KFSB55784-E

ＯＰＥＮ状態管理表で障害が発生しました。ＯＰＥＮ状態管理表名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred in an OPEN management table. OPEN management table name = aa...aa, reason code = bb...bb, detail code = cc...cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

OPEN状態管理表で障害が発生しました。

aa....aa：OPEN状態管理表名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)このメッセージのあとに出力されるメッセージを参照してください。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

DBAREA

DBの領域が不足しました。

DBの領域とは，RDエリアのことです。

DBの領域を増やしてください。

LOCK

OPEN状態管理表の排他の取得に失敗しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

NOT_FOUND

OPEN状態管理表の構成が不正です（行がありません）。

このメッセージのあとにKFSB55724-Eメッセージが出力されている場合は，タイミングエラーです。

このメッセージのあとにKFSB55724-Eメッセージが出力されている場合は，対策は不要です。

それ以外の場合は，eeobminithコマンドでOBM管理表とOPEN状態管理表を初期化してください。

SEQNUM

OPEN状態管理表の構成が不正です（同じエントリ番号の行が複数あります）。

このOPEN状態管理表を使用するすべてのBCMとBCSのTP1/EEを終了させてeebcmtblhコマンドでOPEN状態管理表を再作成してください。その後eeobminithコマンドでOBM管理表とOPEN状態管理表を初期化してください。

SQL

上記以外のSQLエラーが発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

TABLE

OPEN状態管理表の構成が不正です（表または列がありません）。

このOPEN状態管理表を使用するすべてのBCMとBCSのTP1/EEを終了させてeebcmtblhコマンドでOPEN状態管理表を再作成してください。その後eeobminithコマンドでOBM管理表とOPEN状態管理表を初期化してください。

KFSB55900-E

プロセスの終了に失敗しました。オプションフラグ＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc

Failed to terminate the process. option flag = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

サーバを終了するeesvstopコマンドの実行に失敗しました。

aa....aa：eesvstop実行時のオプションフラグ

*：正常終了

-b：計画停止B

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕eesvstopコマンドを実行できるかどうか確認してください。eesvstopコマンドに問題が見つからない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB55901-E

ＨＡモニタとの通信で時間がかかっています。詳細コード＝aa....aa

An attempt to connect to HA monitor has taken too much time. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（3）（NOS）

HAモニタとの通信で時間が掛かっています。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕HAモニタ，およびTP1/EE（CLサーバ）の状態を確認してください。

KFSB55902-E

プロセスの終了に時間がかかっています。オプションフラグ＝aa....aa

An attempt to terminate the process has taken too much time. option flag = aa....aa　　（E+P+L）（3）（NOS）

系監視スレッドでeesvstopコマンドを実行しましたが，サーバが停止しません。

系監視スレッドでeesvstopコマンドを実行するのは，次の場合です。

実行系のTP1/EEが孤立した場合の，eetrbwtor実行時

実行系のTP1/EEがeesvstopコマンドで正常終了する場合の，待機系のTP1/EEの終了時

aa....aa：eesvstop実行時のオプションフラグ

*：正常終了

-b：計画停止B

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

オプションフラグが*の場合，オプション指定なしでeesvstopコマンドを実行してください。

オプションフラグが-bの場合，eesvstopコマンドに-bオプションを指定して実行してください。

KFSB55903-E

系を切り離しました。ノード識別子＝aa....aa

Other system was disconnected. node ID = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

ノード識別子で示す系を切り離しました。

aa....aa：切り離したノード識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ノード識別子で示す待機系の状態を確認して，起動中の場合は速やかに停止してください。

KFSB56100-W

ＳＱＬプールサイズの指定が小さすぎます。ＳＱＬプール機能は動作しません。

The size specified for the SQL pool is too small. The SQL pool function will not work.　　（E+P+L）（4）（NOS）

XDBサービス定義のxdb_sqlpool_sizeオペランドで指定したSQLプールサイズとスレッド数から算出した，各スレッドに割り当てられるSQLプールサイズが小さいため，SQLプール機能は動作しません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕XDBサービス定義のxdb_sqlpool_sizeオペランドの値を見直してください。SQLプール機能については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」を参照してください。

KFSB56161-W

表定義プールに格納できない表が存在します。表名＝aa....aa."bb....bb"

There is a table that cannot be stored in the table definition pool. The table is aa....aa."bb....bb".　　（E+P+L）（4）（NOS）

表定義情報の一括先読みで，表定義プールに格納できなかった表が存在します。

aa....aa：スキーマ名

bb....bb：表識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ディクショナリ表を含むすべての表の定義情報を格納できるよう，XDBサービス定義のxdb_tabledefpool_sizeオペランドの値を見直してください。

KFSB56201-E

ＸＤＢ管理テーブルの確保に失敗しました。

Acquiring XDB management table failed.　　（E）（1）（NOS）

XDB管理テーブルの確保に失敗しました。

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの値を見直してください。

KFSB56205-W

共有メモリのページ固定化に失敗しました。情報１＝aaaa，情報２＝bb....bb，情報３＝cc....cc

An attempt to fix a page in shared memory has failed. (information 1 = aaaa, information 2 = bb....bb, information 3 = cc....cc)　　（E+P+L）（4）（NOS）

XDBサービス定義のxdb_memory_fixedオペランドにYを指定している際，共用メモリの固定化に失敗しましたが，処理は続行します。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：保守情報1

cc....cc：保守情報2

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/Server Baseのユーザサービス定義のsetrlimit_memlockオペランドに十分大きな値を指定して，再度OpenTP1を起動してください。setrlimit_memlockオペランドの指定については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「共用メモリの固定化」を参照してください。

再度OpenTP1を起動してもこのメッセージが出力された場合は，理由コード一覧を見て対策してください。これらの対策を実行しても問題が解決しない場合は，このメッセージの内容を記録して，保守員に連絡してください。

理由コード

意味

対策

0001

主記憶装置のメモリ不足によって，共用メモリの固定化に失敗しました。

次に示す対策のどれかを実施したあと，再度OpenTP1を起動してください。

不要なプロセスがあれば削除する。

メモリ関連のシステム定義を見直す。

主記憶装置を増設する。

XDBサービス定義のxdb_memory_fixedオペランドの指定値をNに変更する。

0002

XDBを実行するためのメモリが不足しています。これによって，共用メモリの固定化に失敗しました。

直前に出力されたKFSB30930-Eメッセージに従って原因を取り除いてください。

0003

OSメモリ不足によって，共用メモリの固定化に失敗しました。

次に示す対策のどちらかを実施したあと，再度OpenTP1を起動してください。

不要なプロセスがあれば削除する。

メモリ関連のシステム定義を見直す。

0004

OSメモリ不足またはプロセス数不足によって，共用メモリの固定化に失敗しました。

不要なプロセスがあれば削除し，再実行してください。不要なプロセスがない場合は，メモリ不足，またはプロセス数不足の対策を実施して，再度OpenTP1を起動してください。

上記以外

内部矛盾によって，共用メモリの固定化に失敗しました。

このメッセージの内容を記録して，保守員に連絡してください。

KFSB56206-W

ＳＱＬ実行時にエラーが発生しており，そのためaa....aaの処理がエラーとなりました。理由コード＝bbbbbb，ＩＦＡ番号＝cc....cc，中央処理通番＝dd....dd，サービス名＝ee....ee

Processing of aa....aa ended in an error because an error occurred when SQL was executed. code = bbbbbb, IFA number = cc....cc, central processing number = dd....dd, service = ee....ee　　（E+P+L）（4）（NOS）

SQL実行時にエラーが発生しています。そのため，aa....aaの処理がエラーとなりました。

aa....aa：エラーが発生した処理

COMMIT：コミット処理

bbbbbb：理由コード

SQL実行時のSQLCODE

cc....cc：IFA番号（10進表記）

エラーが発生したスレッドのIFA番号

dd....dd：中央処理通番（16進表記）

エラーが発生したトランザクションの中央処理通番

ee....ee：サービス名

エラーが発生したサービス名

サービス名がないトランザクションの場合は，***を表示します。

(Ｓ)エラーが発生しましたが，プロセスダウンしないで処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕エラー要因を取り除いたあと，該当するトランザクションのRPCサービス要求を再実行してください。

KFSB56207-W

ＤＢエリアのダンプ出力に失敗しました。理由コード＝aaaa，情報１＝bb....bb，情報２＝cc....cc，ファイル名＝dd....dd

Output of the DB area dump has failed. code = aaaa, information 1 = bb....bb, information 2 = cc....cc, file = dd....dd　　（E+P+L）（4）（NOS）

DBエリアのメモリダンプの出力に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：保守情報1

cc....cc：保守情報2

dd....dd：メモリダンプファイル名

メモリダンプダンプファイルへの出力以前のエラーの場合は，***を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

出力対象の共用メモリがありません。

共用メモリが確保されていないか，またはすでに削除されているため，メモリダンプを出力できません。

−

0002

メモリ不足が発生しました。

不要なプロセスがあれば削除してください。

0003

ディレクトリの検索または書き込み許可がありません。

$DCDIR/spool/dceeinf/hamdumpまでの絶対パスの中に，検索または書き込みが許可されていないディレクトリがないか，また，ディレクトリでないものが含まれていないかを確認してください。

0004

シンボリックリンクが多過ぎます。

$DCDIR/spool/dceeinf/hamdumpまでの絶対パス中にあるシンボリックリンクの数を減らしたディレクトリ構成にしてください。

0005

オープンできるファイル数の上限を超えています。

不要なファイルをクローズしてください。

0006

ファイルまでのパス名が長過ぎます。

OpenTP1の格納ディレクトリまでの絶対パスが長過ぎるおそれがあります。短いパス構成にしてください。

0007

該当するプロセスの最大ファイルサイズを超えるファイルを書き込もうとしました。

OSのファイルサイズが変更できないか確認してください。

（凡例）

−：該当しません。

KFSB56208-Q

ファイルの出力障害が発生しました。eetrbwtorコマンドを実行してください。サービスグループ名＝aa....aa，メッセージ識別子番号＝bb....bb，オプションフラグ＝{-r|-c}，ファイル名＝cc....cc

An error occurred in file output process. Execute the eetrbwtor command. service group name = aa....aa, message ID = bb....bb, option flag = {-r|-c}, file name = cc....cc　　（S+P+L）（1）（NOS）

ファイルの出力障害が発生しました。eetrbwtorコマンドを実行してください。

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：メッセージ識別子番号

cc....cc：ファイル名

(Ｓ)eetrbwtorコマンドが実行されるまで待ち合わせます。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕

ファイルの出力をリトライする場合

このメッセージより前に出力されているエラーコードを参照して障害の原因を取り除いてください。その後，eetrbwtorコマンドに-rオプションを指定して実行してください。

ファイルの出力を中止して終了する場合

eetrbwtorコマンドに-cオプションを指定して実行してください。

KFSB57003-E

論理端末が閉塞されているため，PVC切断依頼の送信に失敗しました。論理端末名＝aa....aa，送受信種別＝bbbb

Transmission of a PVC disconnection request failed because a logical terminal was closed. logical terminal name = aa....aa, sending or receiving = bbbb　　（E+P+L）（2）（SUP）

論理端末が閉塞されているため，PVC切断依頼の送信に失敗しました。

aa....aa：論理端末名

bbbb：論理端末の送受信種別

SEND：送信用論理端末

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕論理端末閉塞中を解除し，コマンドを再入力してください。

KFSB57004-E

PVC切断依頼の送信に失敗しました。論理端末名＝aa....aa，送受信種別＝bbbb，関数名＝cc....cc，リターン値＝dd....dd

Transmission of a PVC disconnection request failed. logical terminal name = aa....aa, sending or receiving = bbbb, function name = cc....cc, return value = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

PVC切断依頼の送信に失敗しました。

aa....aa：論理端末名

bbbb：論理端末の送受信種別

SEND：送信用論理端末

cc....cc：エラーが報告された関数名

dd....dd：関数の設定したリターン値

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57005-E

PVC切断依頼の送信に失敗しました。PVC切断依頼の送信を再試行します。論理端末名＝aa....aa，送受信種別＝bbbb，詳細コード1＝cccc，リターン値＝dd....dd

Transmission of a PVC disconnection request failed. The PVC disconnection request will be retransmitted. logical terminal name = aa....aa, sending or receiving = bbbb, detail code 1 = cccc, return value = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

PVC切断依頼の送信に失敗しました。PVC切断依頼の送信を再試行します。

aa....aa：論理端末名

bbbb：論理端末の送受信種別

SEND：送信用論理端末

cccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

dd....dd：関数のリターン値

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)タイマによってPVC切断依頼の送信を再試行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示された関数のリターン値に従って対策してください。

リターン値

意味

対策

-10020

論理端末が閉塞しています。

論理端末の閉塞を解除してください。

-10021

出力メッセージ編集UOCがエラーリターンしました。

UOCのエラー内容を確認して，対策してください。

-10022

出力メッセージ編集UOCが正しい値を設定していません。

直前に出力されているメッセージに従って，対策してください。

-10025

送信障害が発生しました。

直前に出力されているメッセージに従って，対策してください。

-10030

メモリ不足が発生しました。

直前に出力されているメッセージに従って，対策してください。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB57006-E

電文区分が不正な電文を受信しました。電文区分＝aaaaaaaa

A message of an invalid message type was received. message type = aaaaaaaa　　（E+P+L）（2）（SUP）

電文区分が不正な電文を受信しました。

aaaaaaaa：不正な電文区分（16進表記）

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)受信電文を破棄します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57007-E

可変情報部データ長が電文情報部にセットされているデータ長を満たしていない電文を受信しました。電文区分＝aaaa，電文情報部にセットされているデータ長＝bb....bb，可変情報部データ長＝cc....cc

The data length of the variable information in the received message does not match the data length set for message information. message type = aaaa, data length set for message information = bb....bb, data length of variable information = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

可変情報部データ長が電文情報部にセットされているデータ長を満たしていない電文を受信しました。

aaaa：電文区分

bb....bb：電文情報部にセットされているデータ長

cc....cc：可変情報部データ長

(Ｓ)受信電文を破棄します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57008-E

IPアドレスまたはポート番号が不一致な電文を受信しました。電文区分＝aaaa，受信したIP，ポート番号＝II....II，PP....PP，処理対象のIP，ポート番号＝ii....ii，pp....pp

The IP address or port number of the received message does not match. message type = aaaa, received IP, port number = II....II, PP....PP, process object IP, port number = ii....ii, pp....pp　　（E+P+L）（2）（SUP）

IPアドレスまたはポート番号が不一致な電文を受信しました。

aaaa：電文区分

II....II：受信した「.」x記法のIPアドレス（最大15文字）

PP....PP：受信したポート番号

ii....ii：TP1/FSP(ATM)が対象としている「.」記法のIPアドレス（最大15文字）

pp....pp：TP1/FSP（ATM）が対象としているポート番号

なお，TP1/FSP（ATM）を開始し，一度もPVC接続をしていない状態の場合で，PVC接続依頼電文以外の電文を受信した場合はii....iiとpp....ppは「0.0.0.0」，「0」を表示します。

(Ｓ)受信電文を破棄します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57009-W

受信電文を破棄しました。理由コード＝rr，ステータス＝ssss，電文区分＝eeee

A received message was discarded. reason code = rr, status = ssss, message type = eeee　　（E+P+L）（4）（SUP）

受信電文を破棄しました。

rr：理由コード

P1：受信した電文を受け付けられない状態（PVC状態）であったため破棄しました。

P3：受信した電文を受け付けられる状態（PVC状態）でしたが，依頼電文を送信していない状態で結果電文（*1）を受信したため破棄しました。

*1：PVC状態監視結果電文および，PVC時刻取得結果電文

ssss：ステータス

0001：PVC未接続

0002：PVC接続済み

0003：PVC切断中

eeee：電文区分

(Ｓ)受信電文を破棄します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57010-E

フォーマット不正の電文を受信しました。電文区分＝aaaa，不正個所＝bb，POSTコード＝xxyy，受信電文＝cc....cc

A message regarding an invalid format was received. message type = aaaa, invalid location = bb, POST code = xxyy, received message = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

フォーマット不正の電文を受信しました。

aaaa：電文区分

bb：不正個所

F1：受信電文のI/Fヘッダ部

F2：受信電文の電文情報部

F3：受信電文の可変部

xxyy：上位2バイトxx：POSTコード

下位2バイトyy：詳細1コード

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)フォーマットが不正の内容に従って必要に応じエラー送信し，受信電文を破棄します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57011-W

結果電文が期待する電文ではありませんでした。電文区分＝aaaa，タイムスタンプ＝TTTTTTTT(hh:mm:ss)，tttttttt(hh:mm:ss)

The results message was not the expected message. message type = aaaa, time stamp = TTTTTTTT(hh:mm:ss), tttttttt(hh:mm:ss)　　（E+P+L）（4）（SUP）

受信した結果電文が送信時にセットした情報と異なっています。TP1/FSP（ATM）が送信した依頼電文の結果待ちタイムアウトと結果電文の受信がすれ違った可能性があります。

aaaa：電文区分

TTTTTTTT：受信電文に設定されているTP1/FSP（ATM）が依頼電文を送信した時刻（16進数8桁固定）

(hh:mm:ss)：受信電文に設定されているTP1/FSP（ATM）が依頼電文を送信した時刻（時:分:秒）

tttttttt：TP1/FSP(ATM)が期待する依頼電文を送信した時刻（16進数8桁固定）

(hh:mm:ss)：TP1/FSP(ATM)が期待する依頼電文を送信した時刻（時:分:秒）

表示できない場合は，**....**を表示します。

なお，16進数表記の時刻はグリニッジ標準時（GMT）となります。

(Ｓ)フォーマットが不正の内容に従って必要に応じエラー送信し，受信電文を破棄します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57012-E

POSTコードが00以外の結果電文を受信しました。電文区分＝aaaa，POSTコード＝xxyy

The POST code received a results message other than 00. message type = aaaa, POST code = xxyy　　（E+P+L）（2）（SUP）

POSTコードが00以外の結果電文を受信しました。

aaaa：電文区分

xxyy：上位2バイトxx：POSTコード

下位2バイトyy：詳細1コード

(Ｓ)受信電文を破棄します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57013-E

受信シーケンス番号の重複を検知しました。電文区分＝aaaa，受信シーケンス番号＝nn....nn

A duplicate reception sequence number was detected. message type = aaaa, reception sequence number = nn....nn　　（E+P+L）（2）（SUP）

受信シーケンス番号の重複を検知しました。

aaaa：電文区分

nn....nn：受信シーケンス番号

(Ｓ)依頼電文の場合，エラー送信（POST＝14,詳細１＝D3）し，受信電文を破棄します。

結果電文の場合，受信電文を破棄します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57014-E

タイムスタンプチェックエラーを検知しました。送信時刻＝aaaaaaaa(hh:mm:ss)，受信時刻＝bbbbbbbb(hh:mm:ss)

A time stamp check error was detected. transmission time = aaaaaaaa(hh:mm:ss), reception time = bbbbbbbb(hh:mm:ss)　　（E+P+L）（2）（SUP）

タイムスタンプチェックエラーを検知しました。

aaaaaaaa：ATMセンタの送信時刻（16進数8桁固定）

(hh:mm:ss)：ATMセンタの送信時刻（時:分:秒）

bbbbbbbb：受信した時刻（オフセット値を加味した値）（16進数8桁固定）

(hh:mm:ss)：受信した時刻（オフセット値を加味した値）（時:分:秒）

なお，16進数表記の時刻はグリニッジ標準時（GMT）となります。

(Ｓ)エラー送信し，受信電文を破棄します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージが多発する場合は，eeatmchgコマンドによるタイムスタンプチェック無効化機能の使用の検討を行ってください。

KFSB57015-E

電文情報部にセットされているデータ長がプロトコル規定値と異なる電文を受信しました。電文区分＝aaaa，プロトコル規定値＝b，電文情報部にセットされているデータ長＝cc....cc

The data length set for message information in the received message is different from the value defined for the protocol. message type = aaaa, value defined for protocol = b, data length set for message information = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

電文情報部にセットされている可変情報部データ長が規定値と異なる電文を受信しました。

aaaa：電文区分

b：プロトコル規定値

cc....cc：電文情報部にセットされているデータ長

(Ｓ)受信電文を破棄します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57016-E

送信論理端末が閉塞中のため受信電文を破棄しました。電文区分＝eeee

A received message was discarded because a logical terminal for transmission is closed. message type = eeee　　（E+P+L）（2）（SUP）

送信論理端末が閉塞中のため，結果電文が送信できないので受信電文を破棄しました。

eeee：電文区分

(Ｓ)受信電文を破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕送信論理端末が閉塞状態となった原因を取り除き，閉塞解除状態としてください。

KFSB57017-E

送信論理端末が閉塞中のため送信要求を却下しました。電文区分＝eeee

The transmission request was rejected because the logical terminal for transmission was closed. message type = eeee　　（E+P+L）（2）（SUP）

送信論理端末が閉塞中のため送信要求を却下しました。

eeee：電文区分

(Ｓ)送信要求を却下しました。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕送信論理端末が閉塞状態となった原因を取り除き，閉塞解除状態としてください。

KFSB57018-E

PVC状態監視依頼送信リトライ回数が規定値を超過しました。

The number of retransmissions for a PVC status monitoring request exceeded the defined value.　　（E+P+L）（2）（SUP）

PVC状態監視依頼送信リトライ回数が規定値を超過しました。

(Ｓ)PVC未接続状態とし，業務UAPにはその旨を通知します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージはATMセンタ側の無応答だけでなく，送信論理端末閉塞状態の場合も該当するので，送信論理端末の状態を確認し，閉塞状態の場合はその原因を取り除き，閉塞解除状態としてください。

KFSB57019-E

PVC切断結果待ちタイマのタイムアウト回数が規定値を超過しました。

The number of timeouts for the timer waiting for PVC disconnection results exceeded the defined value.　　（E+P+L）（2）（SUP）

PVC切断結果待ちタイマのタイムアウト回数が規定値を超過しました。

(Ｓ)PVC未接続状態とし，業務UAPにはその旨を通知します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージはATMセンタ側の無応答だけでなく，送信論理端末閉塞状態の場合も該当するので，送信論理端末の状態を確認し，閉塞状態の場合はその原因を取り除き，閉塞解除状態としてください。

KFSB57020-E

PVC時刻取得結果待ちタイマのタイムアウト回数が規定値を超過しました。

The number of timeouts for the timer waiting for PVC time acquisition results exceeded the defined value.　　（E+P+L）（2）（SUP）

PVC時刻取得結果待ちタイマのタイムアウト回数が規定値を超過しました。

(Ｓ)時刻取得依頼のリトライを打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕時刻補正が行われなかったためタイムスタンプチェックエラー（KFSB57014-E）が多発する可能性があります。多発した場合にはeeatmchgコマンドによるタイムスタンプチェック無効化機能の使用の検討を行ってください。

また，このメッセージはATMセンタ側の無応答だけでなく，送信論理端末閉塞状態の場合も該当するので，送信論理端末の状態を確認し，閉塞状態の場合はその原因を取り除き，閉塞解除状態としてください。

KFSB57021-E

PVC時刻取得結果の伝送遅延リトライ回数が規定値を超過しました。

The number of transmission delay retries for a PVC time acquisition result exceeded the defined value.　　（E+P+L）（2）（SUP）

PVC時刻取得結果の伝送遅延リトライ回数が規定値を超過しました。

(Ｓ)PVC時刻取得依頼のリトライを打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕時刻補正が行われなかったためタイムスタンプチェックエラー（KFSB57014-E）が多発する可能性があります。多発した場合にはeeatmchgコマンドによるタイムスタンプチェック無効化機能の使用の検討を行ってください。

KFSB57022-E

未実装回線で受信しました。電文区分＝aaaa，受信した回線番号＝b，実装回線番号＝c

A message was received on an unmounted line. message type = aaaa, receiving line number = b, mounted line number = c　　（E+P+L）（2）（SUP）

未実装回線で受信しました。

aaaa：電文区分

b：受信した回線番号

c：実装回線番号

(Ｓ)エラー送信（POST＝11，詳細1＝03）し，受信電文を破棄します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57023-W

受信電文を破棄しました。回線番号＝a，ステータス＝ssss，電文区分＝eeee

A received message was discarded. line number = a, status = ssss, message type = eeee　　（E+P+L）（4）（SUP）

受信した電文を受付られない状態（回線状態）であったため破棄しました。

a：電文を受信した回線の回線番号

ssss：ステータス

0001：回線クローズ状態

0002：回線オープン状態

eeee：電文区分

(Ｓ)エラー送信（POST＝12）し，受信電文を破棄します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57024-W

結果電文が期待する電文ではありませんでした。電文区分＝aaaa，送信シーケンス番号＝SS....SS，ss....ss

The results message was not the expected message. message type = aaaa, transmission sequence number = SS....SS, ss....ss　　（E+P+L）（4）（SUP）

受信した結果電文が送信時にセットした情報と異なっています。TP1/FSP（ATM）が送信した依頼電文の結果待ちタイムアウトと結果電文の受信がすれ違った可能性があります。

aaaa：電文区分

SS....SS：受信電文に設定されているTP1/FSP（ATM）が依頼電文を送信した送信シーケンス番号

ss....ss：TP1/FSP（ATM）が期待する依頼電文送信時の送信シーケンス番号

(Ｓ)受信電文を破棄します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57025-E

通信障害が発生しました。詳細コード＝aa....aa

A communication error has occurred. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

通信障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57026-E

受信したメッセージのサイズが不正です。メッセージ種別＝aa....aa，論理端末名＝bb....bb，送受信種別＝cccc，メッセージサイズ＝dd....dd

The size of the received message is invalid. message type = aa....aa, logical terminal name = bb....bb, sending or receiving = cccc, message size = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

受信したメッセージのサイズが不正です。

aa....aa：受信したメッセージ種別

RCVMSG：相手システムから通信プロトコルを介して送られたメッセージ

bb....bb：受信した論理端末名

cccc：論理端末の送受信種別

RECV：受信用論理端末

dd....dd：受信したメッセージのサイズ

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)MCPトレースファイル，syslog，メッセージログを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57101-E

エラートランザクションの起動を検知しました。論理端末名＝aa....aa，コネクションID＝bb....bb，論理パス名＝cc....cc，トランザクション名＝dd....dd，理由コード＝ee....ee

An error-transaction has been detected. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb, logical path name = cc....cc, transaction name = dd....dd, reason code = ee....ee　　　（E+P+L）（2）（SUP）

エラートランザクションの起動を検知しました。

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

cc....cc：論理パス名

dd....dd：トランザクション名

ee....ee：理由コード

ERRTRNS：送信障害通知

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕マニュアル「TP1/EE/Message Control Extension 使用の手引」を参照して，障害情報を収集してください。

KFSB57102-E

論理端末が閉塞されているため，送信要求を却下しました。論理端末名＝aa....aa

The transmission request was rejected because the logical terminal was closed. logical terminal name = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

論理端末が閉塞されているため，送信要求を却下しました。

aa....aa：論理端末名

(Ｓ)送信要求を却下します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕論理端末の閉塞を解除し，再度送信要求してください。

KFSB57103-E

コネクションが接続状態にないため，送信要求を却下しました。コネクションID＝aa....aa，ステータス＝bbb

The transmission request was rejected because a connection could not be established. connection ID = aa....aa, status = bbb　　（E+P+L）（2）（SUP）

コネクションが接続状態にないため，送信要求を却下しました。

aa....aa：コネクションID

bbb：ステータス

INA：未確立状態

BID：確立処理中

OBS：解放処理中

(Ｓ)送信要求を却下します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コネクションの状態を確認後，再度送信要求してください。

KFSB57104-E

論理端末が閉塞されているため，電文送信に失敗しました。論理端末名＝aa....aa，電文種別＝bbb

Message transmission failed because the logical terminal was closed. logical terminal name = aa....aa, message type = bbb　　（E+P+L）（2）（SUP）

論理端末が閉塞されているため，メッセージ送信に失敗しました。

aa....aa：論理端末名

bbb：メッセージ種別

ACK：送達管理メッセージ

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕論理端末の閉塞を解除してください。

KFSB57105-E

コネクションが接続状態にないため，電文送信に失敗しました。コネクションID＝aa....aa，電文種別＝bbb，ステータス＝ccc

Message transmission failed because a connection could not established. connection ID = aa....aa, message type = bbb, status = ccc　　（E+P+L）（2）（SUP）

コネクションが接続状態にないため，メッセージ送信に失敗しました。

aa....aa：コネクションID

bbb：メッセージ種別

ACK：送達管理メッセージ

ccc：ステータス

INA：未確立状態

BID：確立処理中

OBS：解放処理中

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コネクションの状態を確認してください。

KFSB57106-E

電文送信に失敗しました。論理端末名＝aa....aa，コネクションID＝bb....bb，論理パス名＝cc....cc，電文種別＝ddd，詳細コード1＝ee....ee，詳細コード2＝ff....ff，リターン値＝gg....gg

Message transmission failed. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb, logical path name = cc....cc, message type = ddd, detail code 1 = ee....ee, detail code 2 = ff....ff, return value = gg....gg　　（E+P+L）（2）（SUP）

メッセージ送信に失敗しました。

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

cc....cc：論理パス名

ddd：メッセージ種別

INF：情報メッセージ

ACK：送達管理メッセージ

CTL：制御メッセージ

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

gg....gg：関数の設定したリターン値

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示された関数のリターン値に従って対策してください。

リターン値

意味

対策

-10020

論理端末が閉塞しています。

論理端末の閉塞を解除してください。

-10021

出力メッセージ編集UOCがエラーリターンしました。

UOCのエラー内容を確認して，対策してください。

-10022

出力メッセージ編集UOCが正しい値を設定していません。

直前に出力されているメッセージに従って，対策してください。

-10025

送信障害が発生しました。

直前に出力されているメッセージに従って，対策してください。

-10030

メモリ不足が発生しました。

直前に出力されているメッセージに従って，対策してください。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB57108-W

受信電文を破棄しました。論理端末名＝aa....aa，コネクションID＝bb....bb，論理パス名＝cc....cc，理由コード＝dd，電文種別＝eee，シーケンス番号＝ffffffff

A received message was discarded. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb, logical path name = cc....cc, reason code = dd, message type = eee, sequence number = ffffffff　　（E+P+L）（4）（SUP）

受信メッセージを破棄しました。

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

cc....cc：論理パス名

dd：理由コード

01：送達管理メッセージの場合，タイムアウト後の応答メッセージのため破棄しました。

制御メッセージの場合，受信したメッセージを受け付けられない状態のため破棄しました。

eee：メッセージ種別

ACK：送達管理メッセージ

CTL：制御メッセージ

ffffffff：シーケンス番号

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)受信メッセージを破棄します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57109-E

フォーマット不正の電文を受信しました。論理端末名＝aa....aa，コネクションID＝bb....bb，ロケーション＝cc....cc，受信電文＝dd....dd

A message regarding an invalid format was received. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb, location = cc....cc, received message = dd....dd　　（E+P+L）（2）（SUP）

フォーマット不正のメッセージを受信しました。

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

cc....cc：フォーマット不正を検知した位置

dd....dd：受信メッセージ

受信データ有効サイズを最大64バイトで表示します。

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)TCPコネクションを解放します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ロケーションに出力された数字が24，26，または28の場合は，表に示す定義を見直してください。

定義に誤りがない場合，およびロケーションに出力された数字が24，26，または28以外の場合は，保守員に連絡してください。

ロケーション

見直す定義

24

MCP構成定義のeemcpcn定義コマンド（コネクション定義（TCP/IP））の-zオプションのblinenoオペランド

26

MCP構成定義のeemcpcn定義コマンド（コネクション定義（TCP/IP））の-zオプションのrlinenoオペランド

28

MCP構成定義のeemcpzrcpa定義コマンド（全銀RCパス定義）の-nオプション

KFSB57110-E

シーケンス番号不正の電文を受信しました。論理端末名＝aa....aa，コネクションID＝bb....bb，論理パス名＝cc....cc，電文種別＝ddd，シーケンス番号1＝eeeeeeee，シーケンス番号2＝ffffffff

A message with an incorrect sequence number has been received. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb, logical path name = cc....cc, message type = ddd, sequence number 1 = eeeeeeee, sequence number 2 = ffffffff　　（E+P+L）（2）（SUP）

シーケンス番号不正のメッセージを受信しました。

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

cc....cc：論理パス名

ddd：メッセージ種別

INF：情報メッセージ

ACK：送達管理メッセージ

eeeeeeee：受信メッセージに設定されていたシーケンス番号

ffffffff：TP1/FSP（全銀RC）が管理しているシーケンス番号

情報メッセージを送信していない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)TCPコネクションを解放します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57111-E

コネクション定期監視の無応答回数が規定値を超過しました。論理端末名＝aa....aa，コネクションID＝bb....bb

The number of times there was no response to periodic connection monitoring exceeded the predefined value. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

コネクション定期監視の無応答回数が規定値を超過しました。

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

(Ｓ)コネクションを解放します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージは全国銀行データ通信センタ側の無応答の場合だけでなく，論理端末閉塞状態の場合でも該当します。このため，論理端末の状態を確認し，閉塞状態の場合はその原因を取り除いて，閉塞解除状態にしてください。

KFSB57112-E

送達管理メッセージ受信待ちタイムアウト回数が規定値を超過しました。論理端末名＝aa....aa，コネクションID＝bb....bb

The number of timeouts that occurred while waiting to receive a transmission management message exceeded the predefined number. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb　　（E+P+L）（2）（SUP）

送達管理メッセージ受信待ちタイムアウト回数が規定値を超過しました。

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

(Ｓ)コネクションを解放します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57113-E

電文送信中状態のため送信要求を却下しました。論理端末名＝aa....aa，コネクションID＝bb....bb，論理パス名＝cc....cc

The transmission request was rejected because a message was transmitting. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb, logical path name = cc....cc　　（E+P+L）（2）（SUP）

メッセージ送信中状態のため送信要求を却下しました。

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

cc....cc：論理パス名

(Ｓ)送信要求を却下します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕しばらく待ってから，再度送信要求してください。

KFSB57114-E

発行条件が不正なため送信要求を却下しました。論理端末名＝aa....aa，コネクションID＝bb....bb，論理パス名＝cc....cc，理由コード＝dddd

The transmission request has been rejected due to an invalid issuance condition. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb, logical path name = cc....cc, reason code = dddd　　（E+P+L）（2）（SUP）

発行条件が不正なため送信要求を却下しました。

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

cc....cc：論理パス名

dddd：理由コード

0001：ee_trn_rollback_mark関数が発行済みです。

0002：不正なトランザクションから発行しました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕送信要求の発行条件を見直してください。

KFSB57125-E

通信障害が発生しました。詳細コード＝aa....aa

A communication error has occurred. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

コマンド処理において通信障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB57127-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード＝aa....aa

An internal inconsistency has occurred. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（SUP）

コマンド処理において内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB58001-E

領域の確保に失敗しました。領域サイズ＝aa....aa，対象領域コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An attempt to allocate area has failed. area size = aa....aa, target area code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（NOS）

領域の確保に失敗しました。

aa....aa：領域サイズ（単位：バイト）

bb....bb：対象領域コード

XDB_POOLBUF：XDBの更新ログ転送用の送信バッファ

RCV_WKSEG：キュー・ログ回復用ワークセグメント

SKIPMSG_BUF：UDP用送信バッファ（滞留メッセージのスキップ情報用）

REMAINMSG_BUF：UDP用送信バッファ（滞留メッセージの情報用）

cc....cc：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

対象領域コードがXDB_POOLBUFの場合

クラスタ連携関連定義のmch_xdb_buf_pool_countオペランド，またはメモリ関連定義のudp_send_message_buf_cntオペランドを見直してください。必要であれば定義を変更したあと，再起動してください。

対象領域コードがRCV_WKSEGの場合

XTC用ワーク領域（XTCPOOL）に関連する定義を見直してください。必要であれば定義を変更したあと，再起動してください。

対象領域コードがSKIPMSG_BUF，またはREMAINMSG_BUFの場合

メモリ関連定義のudp_send_message_buf_cntオペランドを見直してください。

KFSB58002-E

不正なメッセージを受信しました。ノード識別子＝aaaa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc，詳細コード３＝dd....dd

Received an invalid message. node ID = aaaa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc, detail code 3 = dd....dd　　（E+P+L）（2）（NOS）

不正なメッセージを受信しました。

aaaa：メッセージ送信元のノード識別子

bb....bb：XTCがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：XTCがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)受信メッセージを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB58003-E

処理キューの登録に失敗しました。理由コード＝aaaa，サービス名＝bb....bb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd，詳細コード３＝ee....ee

An attempt to register a processing queue has failed. reason code = aaaa, service name = bb....bb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd, detail code 3 = ee....ee　　（E+P+L）（2）（NOS）

処理キュー登録に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：キュー登録先のサービス名

サービス名を特定できない場合は*を表示します。

cc....cc：XTCがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：XTCがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)理由コードに従って処理します。

理由コードが0001の場合

処理キュー登録処理を中止します。受信メッセージは破棄します。

理由コードが0002の場合

処理キュー登録処理を行わないで，受信メッセージを処理します。

理由コードが0003の場合

処理キュー登録処理を行わないで，サービス閉塞処理を続行します。

理由コードが0004の場合

処理キュー登録処理を中止します。系切り替え処理中の場合，受信メッセージはキューダンプファイルの出力対象になります。系切り替え処理中以外の場合，受信メッセージは破棄します。

理由コードが0005の場合

処理キュー登録処理を中止します。受信メッセージは破棄します。

理由コードが上記以外の場合

処理キュー登録処理を中止します。系切り替え処理中，かつ，サービス名が表示されている場合，受信メッセージはキューダンプファイルの出力対象になります。系切り替え処理中以外，または，サービス名が表示されていない場合，受信メッセージは破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

PCE数が不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの設定値を見直して，再実行してください。

0002

このエラーが多発する場合は，メモリ関連定義のpce_noオペランドの設定値を見直してください。

0003

サービス閉塞情報転送用の処理キュー登録に失敗しました。

表示されたサービス名について，CLサーバの実行系と待機系でeelssvコマンドを実施し，サービスの状態に相違がないか確認してください。相違がある場合は，待機系でeedctsvコマンドを実施し実行系のサービスの状態と一致させてください。

0004

入力キュー（ITQ）が満杯です。

サービスの閉塞状態および滞留メッセージ数を確認してください。必要に応じて閉塞解除または滞留メッセージのスキップを実行してください。

0005

PCE数不足によって処理キュー仮登録に失敗しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの設定値を見直して，再実行してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

システムの状態を確認してください。開始または終了処理中でない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB58010-E

トランザクション処理でオーバフローを検知しました。サービス名＝aa....aa，サイズ＝bb....bb

An overflow was detected during transaction processing. service name = aa....aa, size = bb....bb　　（E+P+L）（2）（NOS）

トランザクション処理でサービス関数インタフェース作成時，受け付けたメッセージがメッセージ引き渡しエリアサイズを超えていたため，以降のメッセージを破棄しました。

aa....aa：サービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

bb....bb：不足しているサイズ（単位：バイト）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_message_sizeオペランドの設定値を見直してください。

KFSB58099-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc，詳細コード４＝dd....dd，詳細コード５＝ee....ee

An internal conflict has occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc, detail code 4 = dd....dd, detail code 5 = ee....ee　　（E+P+L）（1）（NOS）

内部矛盾が発生しました。

aa....aa：XTCがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：XTCがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：XTCがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：XTCがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB58100-E

定義の送信に失敗しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

Failed to send the definition. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（E+P+L）（2）（NOS）

定義の送信に失敗しました。

aa....aa：XTCがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)定義の送信を中止して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

KFSB58101-E

状態の送信に失敗しました。詳細コード＝aa....aa

Failed to send the status. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（2）（NOS）

状態の送信に失敗しました。

aa....aa：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

KFSB58102-E

状態通知送信に失敗しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

Failed to send the status notification. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（E+P+L）（2）（NOS）

状態通知送信に失敗しました。

aa....aa：XTCがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)状態の通知を中止して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

KFSB58103-E

実行系と待機系の定義情報が異なります。理由コード＝aa....aa，オペランド名＝bb....bb

Definitions in the execution system are different from that in the standby system. reason code = aa....aa, operand name = bb....bb　　（E+P+L）（2）（NOS）

CLサーバの実行系と待機系の定義情報が異なります。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：オペランド名

指定値の異なる定義名を表示します。

(Ｓ)XTCプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

定義に指定された値が異なります。

オペランド名に出力された定義の指定値を確認してください。CLサーバの実行系と待機系の指定値が一致しているときに出力された場合は，関連するほかの定義でこのメッセージが出力されていないか，またはほかのメッセージが出力されていないか確認してください。

2

定義のバージョンが異なります。

CLサーバの実行系と待機系の製品のバージョンが同じかどうか確認してください。また，直前にほかのメッセージが出力されていないか確認してください。

KFSB58104-E

処理キューの登録に失敗しました。理由コード＝aaaa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc

An attempt to register a processing queue has failed. reason code = aaaa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（2）（NOS）

終了処理時，処理キューの登録に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：XTCがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理キューの登録を中止して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

PCE数が不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの設定値を見直して，再実行してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

システムの状態を確認してください。開始または終了処理中でない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB58105-E

待機系の起動完了待ちでタイムアウトになりました。

A timeout was detected during the standby system startup.　　（E+P+L）（2）（NOS）

CLサーバの待機系の起動完了待ちでタイムアウトになりました。タイムアウトになった時点で待機系が一つ以上起動完了していて，かつクラスタ連携関連定義のstandby_start_error_switchオペランドにcontinueが指定されているため，処理を続行します。

(Ｓ)待機系の起動完了待ちを中止して処理を続行します。

(Ｏ)待機系が正常に起動できる状態か確認してください。

〔対策〕standby_start_watch_timeオペランドの指定値が，待機系の起動に必要十分な値であるか見直してください。

KFSB58106-E

ＨＡモニタ連携における終了処理でエラーが発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

An error has occurred during termination of HA monitor linkage. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（E+P+L）（2）（NOS）

終了処理中にHAモニタ連携の終了処理でエラーが発生しました。

aa....aa：XTCがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。待機系が終了していなければ，待機系に対してeesvstopコマンドを実行してください。

KFSB58200-E

送信処理で障害が発生しました。サービスグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，処理種別＝cc....cc，理由コード＝dddd，詳細コード１＝ee....ee，詳細コード２＝ff....ff，詳細コード３＝gg....gg

A failure has occurred during transmission. service group name = aa....aa, service name = bb....bb, processing type = cc....cc, reason code = dddd, detail code 1 = ee....ee, detail code 2 = ff....ff, detail code 3 = gg....gg　　（E+P+L）（2）（NOS）

一方送信メッセージの送信処理で障害が発生しました。

aa....aa：送信先のサービスグループ名

bb....bb：送信先のサービス名

cc....cc：処理種別

ee_mch_cmtsend：ee_mch_cmtsend関数による一方送信メッセージの送信

ee_mch_cmtsend_sync：ee_mch_cmtsend_sync関数による一方送信メッセージの送信

dddd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：XTCがトラブルシュートで使用する情報

ff....ff：XTCがトラブルシュートで使用する情報

gg....gg：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)一方送信メッセージ送信処理を中止し，エラートランザクションを起動します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0002

メッセージ送信障害（RPC関連定義の不正）

次の事項を確認してください。

RPC関連定義のrpc_udp_packet_sizeオペランドの指定値が，送信先サービスグループの指定値と一致しているか。

送信先サービスグループのRPC関連定義のrpc_udp_departure_limitオペランドの指定値が不足していないか。

0003

メッセージ送信障害（リソース不足）

送信先サービスグループのメモリ関連定義のudp_recv_message_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0004

メッセージ送信障害（受け付け不可状態）

送信先サービスグループの状態を確認して，再実行してください。

0005

メッセージ送信障害（その他）

次の事項を確認してください。

送信先サービスグループの状態を確認してください。

UDPグループ情報関連定義のeeudpdef定義コマンド，myudpsnddef定義コマンド，およびmyudprcvdef定義コマンドの指定値を見直してください。

0010

送達確認待ちタイムアウト

次の事項を確認してください。

高速メッセージ送信関連定義のmch_send_ack_timerオペランドの指定値を見直してください。

送信先のクラスタ連携関連定義のsend_thread_noオペランドの指定値（送信スレッド数）を見直してください。送信スレッドの用途については，マニュアル「TP1/EE/Extended Transaction Controller 使用の手引」のsend_thread_noオペランドの説明を参照してください。

0011

送達確認エラー受信（CL同期エラー）

送信先サービスグループの次の事項を確認してください。

UDPグループ情報関連定義のclgrpdef定義コマンドの指定値を見直してください。

クラスタ連携関連定義のmch_clsend_ack_timerオペランドとmch_clsend_next_timerオペランドの指定値を見直してください。

クラスタ連携関連定義のsend_thread_noオペランドの指定値（送信スレッド数）を見直してください。送信スレッドの用途については，マニュアル「TP1/EE/Extended Transaction Controller 使用の手引」のsend_thread_noオペランドの説明を参照してください。

0012

送達確認エラー受信（リソース不足）

送信先サービスグループの次の事項を確認してください。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直してください。

高速メッセージ送信関連定義のmch_receive_limitオペランドの指定値を見直してください。

0014

送達確認エラー受信（サービス閉塞），またはサービス閉塞（自プロセスあて）

送信先サービスグループの状態を確認して，再実行してください。

0016

送達確認エラー受信（サービスグループ名の不正）

サービス関数で指定するサービスグループ名を見直して，再実行してください。

0017

送達確認エラー受信（サービス名の不正）

サービス関数で指定するサービス名を見直して，再実行してください。

0019

送達確認エラー受信（メッセージ送信形態の不正，またはオプションの不正）

サービス関数で指定するメッセージ形態とオプションを見直して，再実行してください。

0020

処理キュー登録失敗

直前に出力されているメッセージを基に，原因を取り除いてください。

0021

送達確認待ちエラー

保守員に連絡してください。

KFSB58201-E

処理キューの登録に失敗しました。理由コード＝aaaa，サービス名＝bb....bb，送信コード＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An attempt to register a processing queue has failed. reason code = aaaa, service name = bb....bb, transmission code = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（NOS）

一方送信メッセージの送信処理で処理キュー登録処理に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：サービス名

メッセージ送信指示要求の場合は，*を表示します。

cc....cc：送信コード

SEND：送信スレッドへのメッセージ送信指示要求の処理キュー登録に失敗しました。

MYPROC：自プロセス送信要求の処理キュー登録に失敗しました。

ERRTRNS：ERRTRNS起動要求の処理キュー登録に失敗しました。

dd....dd：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)送信コードに従って処理します。

送信コードがSENDの場合

処理キュー登録処理をいったん中止し，別のタイミングで処理キュー登録を行います。

送信コードがMYPROCの場合

処理キュー登録処理を中止し，エラートランザクション（ERRTRNS，またはERRTRNR）を起動します。

送信コードがERRTRNSの場合

処理キュー登録処理を中止します。トランザクション同期の一方送信メッセージの場合，メッセージを破棄します。トランザクション非同期の一方送信メッセージの場合，別のタイミングで処理キュー登録処理を行います。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

PCE数が不足しているか，または入力キュー（ITQ）が満杯です。

システムの状態を確認してください。また，メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0002

処理キューを登録できる状態ではありません。

システムの状態を確認してください。開始または終了処理中でない場合は，保守員に連絡してください。

0010

バッファの確保に失敗しました。

メモリ関連定義のudp_send_message_buf_cntオペランドとudp_recv_message_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

9000

その他の障害です。

保守員に連絡してください。

KFSB58203-E

ＯＴＱ閉塞監視を中止しました。サービスグループ名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

OTQ shutdown monitoring has been cancelled. service group name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E+P+L）（2）（NOS）

出力キュー（OTQ）の閉塞監視を中止しました。

aa....aa：サービスグループ名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)出力キューの閉塞監視を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

サービス要求先のサービスグループ名の不正

サービス要求先のサービスグループ名を見直して，出力キューの閉塞解除要求をしてください。

KFSB58204-E

転送処理で障害が発生しました。ノード識別子＝aaaa，処理種別＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

A failure has occurred during transfer. node ID = aaaa, processing type = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（NOS）

転送処理で障害が発生しました。

aaaa：転送先のノード識別子

障害が発生した転送先のノード識別子が特定できない場合は，****を表示します。

bb....bb：処理種別

CLSEND：CL同期要求（永続または非永続）

CLSEND_RESOURCE：CL同期要求（非同期）

CLSEND_END：CL同期済み通知

CLSEND_ACK：CL同期要求に対する送達確認

CLSEND_CANCEL：待機系への受信メッセージ破棄指示

CLSEND_MESSAGE ：CL同期要求（メッセージ転送）

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)転送処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

転送元のリソース不足を検知しました。

転送元のメモリ関連定義のudp_send_message_buf_cntオペランドの指定値を見直してください。

0103

送達確認エラーを受信しました。

待機系の状態を確認してください。

0105

リソース不足の送達確認エラーを受信しました。

CLサーバの待機系のメモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0201

0202

送信時に障害が発生しました。

CLサーバの実行系または待機系の状態を確認してください。また，次の事項を確認してください。

UDPグループ情報関連定義のclgrpdef定義コマンドを見直してください。

0203

0204

受信時に障害が発生しました。

CLサーバの実行系または待機系の状態を確認してください。また，次の事項を確認してください。

クラスタ連携関連定義のmch_clsend_ack_timerオペランドとmch_clsend_next_timerオペランドの指定値を見直してください。

クラスタ連携関連定義のsend_thread_noオペランドの指定値（送信スレッド数）を見直してください。送信スレッドの用途については，マニュアル「TP1/EE/Extended Transaction Controller 使用の手引」のsend_thread_noオペランドの説明を参照してください。

0301

RPC関連定義不正を検知しました。

次の事項を確認してください。

RPC関連定義のrpc_udp_packet_sizeオペランドの指定値が，クラスタを構成する全サーバで一致しているか。

転送先ノードのRPC関連定義のrpc_udp_departure_limitオペランドの指定値が不足していないか。

0302

リソース不足を検知しました。

転送先ノードのメモリ関連定義のudp_recv_message_buf_cntオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0303

UDPグループ情報関連定義のmyudpsnddef定義コマンドの-bオプションの指定値を見直して，再実行してください。

0304

送信時に待機系の障害を検知しました。

CLサーバの待機系の状態を確認してください。また，次の事項を確認してください。

UDPグループ情報関連定義のclgrpdef定義コマンドを見直してください。

KFSB58301-E

サービスの受信処理で障害が発生しました。ノード識別子＝aaaa，ＩＦＡ番号＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred in the receive processing of services. node ID = aaaa, IFA number = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（NOS）

トランザクションと同期した一方送信メッセージの受信処理で障害が発生しました。

aaaa：一方送信メッセージの送信元のノード識別子

bb....bb：一方送信メッセージのIFA番号

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)受信メッセージを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0101

CLサーバ以外では，マルチキャスト指定の一方送信メッセージは処理できません。

サービス要求元のサービス関数で指定するメッセージ形態とオプションを見直して，再実行してください。

0102

CLサーバでは，ユニキャスト指定の一方送信メッセージは処理できません。

0103

サービスグループ名が不正なメッセージを受信しました。

サービス要求元のサービス関数で指定するサービスグループ名を見直して，再実行してください。

0104

一方送信メッセージと待機系からの送達確認の待ち合わせでタイムアウトを検知しました。

サービス要求元，およびCLサーバの待機系の状態を確認して再実行してください。このエラーが必ず発生する場合は，サービス要求元のUDPグループ情報関連定義のeeudpdef定義コマンドおよびmyudpsnddef定義コマンドについて，次の事項を確認してください。

eeudpdef定義コマンドの-cオプションにMCを指定しているか。

サービス要求元が自ホストの場合，myudpsnddef定義コマンドの-kオプションを指定しているか。

このエラーが多発する場合は，クラスタ連携関連定義のmch_clsend_ack_timerオペランド，mch_clsend_retry_countオペランド，およびmch_clsend_retry_intervalオペランドの指定値を見直してください。

0105

CLサーバの実行系でPCE数が不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0106

CLサーバの実行系で一方送信メッセージの送信元数が定義を超過しました。

高速メッセージ送信関連定義のmch_receive_limitオペランドの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

0107

サービス名が不正なメッセージを受信しました。

サービス要求元のサービス関数で指定するサービス名を見直して，再実行してください。

0108

入力キュー（ITQ）が満杯です。

サービスの閉塞状態および滞留メッセージ数を確認してください。必要に応じて閉塞解除または滞留メッセージのスキップを実行してください。

0109

CLサーバの待機系でPCE数が不足しました。

システムの状態を確認してください。また，メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0110

CLサーバの待機系で一方送信メッセージの送信元数が定義を超過しました。

高速メッセージ送信関連定義のmch_receive_limitオペランドの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB58302-E

サービスの受信処理で障害が発生しました。ノード識別子＝aaaa，ＯＴＱ識別番号＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred in the receive processing of services. node ID = aaaa, OTQ ID number = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（NOS）

トランザクションと非同期の一方送信メッセージの受信処理で障害が発生しました。

aaaa：一方送信メッセージの送信元のノード識別子

bb....bb：一方送信メッセージの出力キュー（OTQ）識別番号

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)受信メッセージを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0101

CLサーバ以外では，マルチキャスト指定の一方送信メッセージは処理できません。

サービス要求元のサービス関数で指定するメッセージ形態とオプションを見直して，再実行してください。

0102

CLサーバでは，ユニキャスト指定の一方送信メッセージは処理できません。

0103

サービスグループ名が不正なメッセージを受信しました。

サービス要求元のサービス関数で指定するサービスグループ名を見直して，再実行してください。

0104

一方送信メッセージと待機系からの送達確認の待ち合わせでタイムアウトを検知しました。

サービス要求元，およびCLサーバの待機系の状態を確認して再実行してください。このエラーが必ず発生する場合は，サービス要求元のUDPグループ情報関連定義のeeudpdef定義コマンドおよびmyudpsnddef定義コマンドについて，次の事項を確認してください。

eeudpdef定義コマンドの-cオプションにMCを指定しているか。

サービス要求元が自ホストの場合，myudpsnddef定義コマンドの-kオプションを指定しているか。

このエラーが多発する場合は，クラスタ連携関連定義のmch_clsend_ack_timerオペランド，mch_clsend_retry_countオペランド，およびmch_clsend_retry_intervalオペランドの指定値を見直してください。

0105

CLサーバの実行系でPCE数が不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0106

CLサーバの実行系で一方送信メッセージの送信元数が定義を超過しました。

高速メッセージ送信関連定義のmch_receive_limitオペランドの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

0107

サービス名が不正なメッセージを受信しました。

サービス要求元のサービス関数で指定するサービス名を見直して，再実行してください。

0108

入力キュー（ITQ）が満杯です。

サービスの閉塞状態および滞留メッセージ数を確認してください。必要に応じて閉塞解除または滞留メッセージのスキップを実行してください。

0109

CLサーバの待機系でPCE数が不足しました。

システムの状態を確認してください。また，メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，再実行してください。

0110

CLサーバの待機系で一方送信メッセージの送信元数が定義を超過しました。

高速メッセージ送信関連定義のmch_receive_limitオペランドの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB58303-E

メッセージの送信処理で障害が発生しました。ノード識別子＝aaaa，処理種別＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred during transmission processing. node ID = aaaa, processing type = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（2）（NOS）

メッセージの送信処理で障害が発生しました。

aaaa：メッセージの送信先のノード識別子

CLサーバの待機系から実行系への送信時，実行系の系切り替えによって実行系のノード識別子を特定できない場合は，****を表示します。

bb....bb：処理種別

CMTSEND_ACK：CLサーバの実行系から一方送信メッセージの送信元への送達確認送信

CMTSEND_CL_ACK：CLサーバの待機系から実行系への一方送信メッセージの送達確認送信

CL_ACK：CLサーバの待機系から実行系へのCL同期要求メッセージの送達確認送信

ACCEPT_REPLY：CLサーバの実行系から受付確認要求メッセージの送信元への応答送信

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)メッセージの送信処理を中止して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

RPC関連定義の不正を検知しました。

次の事項を確認してください。

RPC関連定義のrpc_udp_packet_sizeオペランドの指定値が，送信先のサービスグループの指定値と一致しているか。

送信先サービスグループのRPC関連定義のrpc_udp_departure_limitオペランドの指定値が不足していないか。

0002

相手システムがメッセージを受け付けられる状態ではありません。

相手システムの状態を確認してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

KFSB58401-E

キュー・ログ回復処理で障害が発生しました。理由コード＝aaaa，詳細コード＝bb....bb

A failure has occurred during queue and log recovery. reason code = aaaa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（2）（NOS）

キュー・ログ回復処理で障害が発生しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)以下の一覧を参照してください。

理由コード

システムの処理

1001

1002

1003

処理を続行します。

1004

2001

2002

CLサーバの待機系を切り離して処理を続行します。

4001

4002

5001〜5007

CLサーバの実行系の場合，キュー・ログ回復を中断して実行系孤立状態になります。待機系の場合，処理続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1001〜1003

CLサーバの実行系への送信エラー

このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていなければ，相手システムの状態を確認してください。相手システムが正常に稼働していても，このエラーが発生した場合は，保守員に連絡してください。

1004

CLサーバの待機系への送信エラー

2001

CLサーバの待機系から受信エラー

2002

CLサーバの待機系のキュー・ログ回復処理エラー

4001

4002

サーバ静止化エラー

直前に出力したメッセージを参照してください。

5001〜5006

仕掛かりリソース情報回復処理エラー

5007

仕掛かりリソース情報回復処理エラー

系間でリソース情報の状態が一致していません。それぞれの系の状態を確認し，キューダンプ機能で回復してください。

5　KFSB60000〜KFSB69999

この章では，致命的なエラーメッセージ（KFSB60000〜KFSB69999）とその意味，および対策について説明します。

5.1　KFSB60000〜KFSB69999

KFSB60300-E

領域確保に失敗しました。対象領域コード＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An attempt to allocate area has failed. target area code = aa....aa, request size = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

通信機能の初期化処理で領域確保に失敗しました。

aa....aa：対象領域コード

CON_CLS：コネクション切断テーブル

CON_M_CLS：コネクション切断管理テーブル

DESAREA：ファイルディスクリプタ領域

FGT：フラグメント管理テーブル

HST：ホスト管理テーブル

LUT：コネクション管理テーブル

OJEDIT：OJ編集領域

RPC_M_STIME：起動時刻管理テーブル

RPC_STIME：起動時刻テーブル

RPCAHMT：非同期ハンドラ管理テーブル

RPCAHT：非同期ハンドラテーブル

RPCCML：起動通知送信先リスト

RPCCOSMI：Cosminexus連携用テーブル

RPCDES：ファイルディスクリプタ管理用テーブル

RPCDOBF：ダミー用OBFテーブル

RPCEHMT：外部要求ハンドラ管理テーブル

RPCEHT：外部要求ハンドラテーブル

RPCFAT：空き管理テーブル

RPCFAT_T：TCP/IP共有送信用コネクション用の空き管理テーブル

RPCHRT：操作依頼テーブル

RPCHRT_D：DBキュー機能用操作依頼テーブル

RPCHSTH：ホスト管理テーブルハッシュテーブル

RPCHSTH_T：TCP/IP共有送信用コネクション用のホスト管理テーブルハッシュテーブル

RPCHSTHM：HSTH管理テーブル

RPCIFA：RPCインタフェーステーブル

RPCNAMGC：ネームサービスグローバルキャッシュ

RPCNAMLC：ネームサービスローカルキャッシュ

RPCNMT：ネームサービス管理テーブル

RPCNSGH：ネームサービス用サービスグループハッシュ

RPCNSL：ネームサーバリスト

RPCNTIBUF：ネームサービス用スレッド間インタフェーステーブル

RPCPSIB：ネームサービス用ポインタSIB

RPCPSIB2：RPC用ポインタSIB

RPCRLI：rap監視テーブル

RPCRPMT：rap管理テーブル

RPCRPMTC：rapクライアント用rap管理テーブル

RPCRPT：rapテーブル

RPCRPTC：rapクライアント用rapテーブル

RPCRRMT：RPC応答待ち管理テーブル

RPCRRT：RPC応答待ちテーブル

RPCRSH：受信バッファ選択用ハンドラテーブル

RPCRSHM：受信バッファ選択用ハンドラ管理テーブル

RPCRSMT：応答抑止管理テーブル

RPCRST：応答抑止テーブル

RPCSAT：RPCシステム管理テーブル

RPCSCTLINF：一時クローズ情報テーブル

RPCSCTLSRCH：LUT検索用テーブル

RPCSHMT：システム用サービスハンドラ管理テーブル

RPCSHT：システム用サービスハンドラテーブル

RPCTRMT：受信メッセージ管理テーブル

RPCTSCM：トランザクション同期応答テーブル

RPCU_ACKM：UDP用ACK管理テーブル

RPCU_ACKN：UDP用ACKノード情報テーブル

RPCU_ADRG：UDP用あて先UDPグループテーブル

RPCU_DUMYBUF：UDP用ダミーバッファテーブル

RPCU_MCINFO：UDP用マルチキャスト情報テーブル

RPCU_NODEIF：UDP用クラスタ内ノード情報テーブル

RPCU_PORT：UDP用ポート番号重複チェックテーブル

RPCU_RCVG：UDP用受信UDPグループテーブル

RPCU_RCVMGR：UDP用受信管理テーブル

RPCU_RCVPKT：UDP用受信パケット管理テーブル

RPCU_RCVPKT_H：UDP用パケット管理テーブルハッシュテーブル

RPCU_SNDG：UDP用送信UDPグループテーブル

RPCU_SNDPKT：UDP用送信パケット管理テーブル

RPCU_SOCK：UDP用ソケットテーブル

RPCU_TMINF：UDP用タイマ情報テーブル

RPCU_TMINFH：UDP用タイマ情報テーブルハッシュテーブル

SVG：サービスグループ管理テーブル

SVGH：サービスグループ管理ハッシュテーブル

SVGH_D：DBキュー機能用サービスグループ管理ハッシュテーブル

ULT：UAPライブラリ管理テーブル

bb....bb：領域確保要求サイズ（単位：バイト）

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)RPC初期化処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB60301-E

テーブルの作成に失敗しました。理由コード＝aaaa，対象領域コード＝bb....bb

An attempt to create a table has failed. reason code = aaaa, target area code = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

通信機能の初期化処理でテーブルの作成に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：対象領域コード

FGT：フラグメント管理テーブル

HST：ホスト管理テーブル

LUT：コネクション管理テーブル

RPCCML：起動通知送信先リスト

RPCCOSMI：Cosminexus連携用テーブル

RPCHRT_D：DBキュー機能用操作依頼テーブル

RPCHSTH：HSTハッシュテーブル

RPCHSTH_T：TCP/IP共有送信用コネクション用のホスト管理テーブルハッシュテーブル

RPCNSGH：ネームサービス用サービスグループハッシュ

RPCNSL：ネームサーバリスト

RPCRAPCIP：rapクライアント用IPアドレステーブル

RPCRLI：rap監視テーブル

RPCRPMTC：rapクライアント用rap管理テーブル

RPCRPT：rapテーブル

RPCRPTC：rapクライアント用rapテーブル

RPCTRMT：スレッド間メッセージ受信管理テーブル

RPCU_ACKM：UDP用ACK管理テーブル

RPCU_ADRG：UDP用あて先UDPグループテーブル

RPCU_RCVG：UDP用受信UDPグループテーブル

RPCU_SNDG：UDP用送信UDPグループテーブル

SVG：サービスグループ管理テーブル

(Ｓ)通信機能の初期化処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

RPC関連定義の指定値を超えるサイズのテーブルを作成しようとしました。

次のどれかの対策をしてください。

対象領域コードがSVGの場合

RPC関連定義のservice_group_noオペランド，またはサービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドの-gオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

対象領域コードがHSTの場合

RPC関連定義のhostname_noオペランド，またはサービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドおよびeesvgdef定義コマンドの-hオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

対象領域コードがLUTの場合

RPC関連定義のsocket_noオペランド，またはサービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドおよびeesvgdef定義コマンドの-sオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

対象領域コードがFGTの場合

RPC関連定義のfragment_buf_noオペランド，またはサービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドの-fオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

次のオペランドを省略してテーブル数を自動算出している場合は，各オペランドの最大値を超過しないようeesvgdefおよびmysvgdefオペランドを見直し，TP1/EEを再起動してください。

service_group_no

hostname_no

socket_no

fragment_buf_no

0002

プロセス関連定義のservice_groupオペランドとサービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドの-gオプションで指定されたサービスグループ名が不一致です。

サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドの-gオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0003

ホスト名が不正です。

対象領域コードに従って，次のオペランドで指定しているホスト名が，/etc/hostsまたはDNSに登録されているか確認し，TP1/EEを再起動してください。

対象領域コードがHSTの場合

サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンド，mysvgdef定義コマンド，またはmyreplydef定義コマンド

対象領域コードがRPCCMLの場合

RPC関連定義のrap_client_manager_nodeオペランド

対象領域コードがRPCRLIの場合

RPC関連定義のrap_listen_infオペランド

対象領域コードがRPCU_ADRGの場合

UDPグループ情報関連定義のeeudpdef定義コマンド

対象領域コードがRPCU_SNDGの場合

UDPグループ情報関連定義のmyudpsnddef定義コマンド

対象領域コードがRPCU_RCVGの場合

UDPグループ情報関連定義のmyudprcvdef定義コマンド，またはclgrpdef定義コマンド

対象領域コードがRPCRAPCIPの場合

RPC関連定義のrap_client_hostnameオペランド

0004

プロセス関連定義のservice_groupオペランドとサービスグループ情報関連定義のmyreplydef定義コマンドの-gオプションで指定されたサービスグループ名が不一致です。

サービスグループ情報関連定義のmyreplydef定義コマンドの-gオプションの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

0005

リソースが不足しています。

直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージを参照して対策してください。直前にメッセージが出力されていない場合は，メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

0006

UDPグループ情報関連定義のeeudpdef定義コマンドの-pオプションで指定したポート番号が重複しています。

UDPグループ情報関連定義のeeudpdef定義コマンドの-pオプションの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

0007

UDPグループ情報関連定義のmyudpsnddef定義コマンドの-gオプションで指定した送信UDPグループ名が重複しています。

UDPグループ情報関連定義のmyudpsnddef定義コマンドの-gオプションの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

0008

UDPグループ情報関連定義のmyudprcvdef定義コマンドの-gオプションで指定した受信UDPグループ名が重複しているか，CLを指定しています。

UDPグループ情報関連定義のmyudprcvdef定義コマンドの-gオプションの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

0009

UDPグループ情報関連定義のmyudprcvdef定義コマンド，またはclgrpdef定義コマンドの-aオプションで指定したホスト名が重複しています。

UDPグループ情報関連定義のmyudprcvdef定義コマンド，またはclgrpdef定義コマンドの-aオプションの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

0010

UDPグループ情報関連定義のclgrpdef定義コマンドの-nオプションで指定したノード識別子が重複しています。

UDPグループ情報関連定義のclgrpdef定義コマンドの-nオプションの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

0011

UDPグループ情報関連定義のeeudpdef定義コマンドの-gオプションで指定されたあて先UDPグループ名が不正です。

UDPグループ情報関連定義のeeudpdef定義コマンドの-gオプションにはCL以外を指定して，TP1/EEを再起動してください。

0012

サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドの-uオプションで指定されたあて先UDPグループ名が不正です。

サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドの-uオプションにはCL以外を指定して，TP1/EEを再起動してください。

9000

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB60302-E

インタフェーステーブルは壊れています。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

The interface table is corrupted. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

該当するインタフェーステーブルは壊れています。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)RPC初期化処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB60303-E

ＵＡＰ共用ライブラリのオープンに失敗しました。理由コード＝aaaa，ＵＡＰ共用ライブラリ名＝bb....bb

An attempt to open a UAP common library has failed. reason code = aaaa, UAP common library name = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

UAP共用ライブラリをオープンしようとしましたが失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：UAP共用ライブラリ名

(Ｓ)UAP共用ライブラリのオープン処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0021

ユーザサービス関連定義のmoduleオペランドが指定されていません。

ユーザサービス関連定義のmoduleオペランドを見直して，TP1/EEを再起動してください。

0022

UAP共用ライブラリのオープンに失敗しました。

UAP共用ライブラリファイルのアクセス権限を確認してください。

0023

パス名が指定値を超えています。

パス名を確認してください。

0024

メモリが不足しています。

以前に出力されたメッセージに従って障害を取り除き，TP1/EEを再起動してください。

0031

ファイルのヘッダが正しくありません。

UAP共用ライブラリファイルの状態を確認してください。

0032

シンボリックの数が多過ぎます。

0033

ローディング時，またはシンボル解決時に障害が発生しました。

0034

すでにほかのプロセスがファイルをオープンしています。

0035

パス・プレフィクスが存在しません。

0036

パス・プレフィクスの構成要素がディレクトリではありません。

0037

対象ディレクトリがすでにアンマウントされたファイルシステムの領域に割り当てられています。

8000

システムコールの呼び出しに失敗しました。

このメッセージの直前に出力されたKFSB40107-Eメッセージを参照して原因を取り除き，再実行してください。解決しない場合は，保守員に連絡してください。

9000

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB60304-E

エントリポインタ名は見つかりませんでした。サービス名＝aa....aa，エントリポインタ名＝bb....bb

The name of the entry pointer was not found. service name = aa....aa, entry pointer name = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

ユーザサービス関連定義で設定されたエントリポインタがUAP共用ライブラリ内で見つかりませんでした。

aa....aa：該当するサービス名

bb....bb：該当するエントリポインタ名

(Ｓ)UAP共用ライブラリのローディング処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/EEのユーザサービス関連定義，MCP構成定義などを見直してください。

サービス名

見直す定義内容

SYSTEM_MI

TP1/EEのユーザサービス関連定義のsystem_start_miオペランド

SYSTEM_ME

TP1/EEのユーザサービス関連定義のsystem_end_meオペランド

SYSTEM_UI

TP1/EEのユーザサービス関連定義のsystem_start_uiオペランド

SYSTEM_JI

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のji_trnオペランド

SYSTEM_UT

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のuser_init_utオペランド

SYSTEM_BS

TP1/FSPのオフラインバッチ関連定義のuser_bpp_bsオペランド

ERRTRN1

TP1/EEのユーザサービス関連定義のerrtrn1オペランド

ERRTRN2

TP1/EEのユーザサービス関連定義のerrtrn2オペランド

ERRTRN3

TP1/EEのユーザサービス関連定義のerrtrn3オペランド

ERRTRN4

TP1/EEのユーザサービス関連定義のerrtrn4オペランド

ERRTRNR

TP1/EEのユーザサービス関連定義のerrtrnrオペランド

ERRTRNS

TP1/EEのユーザサービス関連定義のerrtrnsオペランド

OWNSTA

TP1/EEのユーザサービス関連定義のuoc_funcオペランドの-sオプション

OWNTRN

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のuoc_func定義コマンドの-pオプション

OWNPTM

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のuoc_func定義コマンドの-tオプション

OWNOJED

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のuoc_func定義コマンドの-oオプション

OWNOBST

TP1/FSPのOBM関連定義のbcmuocfunc定義コマンドの-sオプション

OWNOBED

TP1/FSPのOBM関連定義のbcmuocfunc定義コマンドの-eオプション

OWNOBSV

TP1/FSPのOBM関連定義のbcsuocfunc定義コマンドの-sオプション

OWNOBSK

TP1/FSPのOBM関連定義のbcsuocfunc定義コマンドの-dオプション

OWNOBLT

TP1/EEサービス定義（OBM関連定義）bcmuocfuncの-pまたはbcsuocfuncの-p

OWNLSG

MCP構成定義のアプリケーション定義（eemcpfunc定義コマンド）の-uオプションのownlsgオペランド

OWNLMC

MCP構成定義のアプリケーション定義（eemcpfunc定義コマンド）の-uオプションのownlmcオペランド

OWNLRA

MCP構成定義のアプリケーション定義（eemcpfunc定義コマンド）の-uオプションのownlraオペランド

OWNLCN

MCP構成定義のアプリケーション定義（eemcpfunc定義コマンド）の-uオプションのownlcnオペランド

MCP_論理端末名_ERRTRN1

該当の論理端末に対応した，MCP構成定義の論理端末アプリケーション定義（eemcplefunc定義コマンド）の-eオプションのerrtrn1オペランド

MCP_論理端末名_ERRTRN2

該当の論理端末に対応した，MCP構成定義の論理端末アプリケーション定義（eemcplefunc定義コマンド）の-eオプションのerrtrn2オペランド

MCP_論理端末名_ERRTRN3

該当の論理端末に対応した，MCP構成定義の論理端末アプリケーション定義（eemcplefunc定義コマンド）の-eオプションのerrtrn3オペランド

MCP_論理端末名_ERRTRNR

該当の論理端末に対応した，MCP構成定義の論理端末アプリケーション定義（eemcplefunc定義コマンド）の-eオプションのerrtrnrオペランド

MCP_論理端末名_ERRTRNS

該当の論理端末に対応した，MCP構成定義の論理端末アプリケーション定義（eemcplefunc定義コマンド）の-eオプションのerrtrnsオペランド

MCP_論理端末名_OWNTRN

該当の論理端末に対応した，MCP構成定義の論理端末アプリケーション定義（eemcplefunc定義コマンド）の-uオプションのowntrnオペランド

MCP_論理端末名_OWNOJED

該当の論理端末に対応した，MCP構成定義の論理端末アプリケーション定義（eemcplefunc定義コマンド）の-uオプションのownojedオペランド

MCP_論理端末名_OWNLSG

該当の論理端末に対応した，MCP構成定義の論理端末アプリケーション定義（eemcplefunc定義コマンド）の-uオプションのownlsgオペランド

MCP_論理端末名_OWNLMC

該当の論理端末に対応した，MCP構成定義の論理端末アプリケーション定義（eemcplefunc定義コマンド）の-uオプションのownlmcオペランド

MCP_論理端末名_OWNLRA

該当の論理端末に対応した，MCP構成定義の論理端末アプリケーション定義（eemcplefunc定義コマンド）の-uオプションのownlraオペランド

MCP_論理端末名_OWNLCN

該当の論理端末に対応した，MCP構成定義の論理端末アプリケーション定義（eemcplefunc定義コマンド）の-uオプションのownlcnオペランド

ee_zrc_uap_entry_pname

MCP構成定義の全銀RCシステム定義（eemcpzrc定義コマンド）の-uオプション

RKSSTE

TP1/EEサービス定義（データ連携支援関連定義）のtrn_rks_startend_uoc

RKSENT

TP1/EEサービス定義（データ連携支援関連定義）のtrn_rks_entry_uoc

上記以外

TP1/EEのユーザサービス関連定義のserviceオペランド，dbq_serviceオペランド，dbq_obs_serviceオペランド，またはobm_serviceオペランド

TP1/EEサービス定義（データ連携支援関連定義）のtrnrks_service

KFSB60305-E

ホスト管理テーブルの排他初期化処理に失敗しました。詳細コード１＝aaaa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc

An attempt to initialize the lock on the host management table has failed. detail code 1 = aaaa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

ホスト管理テーブルの排他初期化処理で障害が発生しました。

aaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)RPC初期化処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB60306-E

ＵＡＰ共用ライブラリの定義数が変更されました。

The number of definitions of UAP common libraries has been changed.　　（E+P+L）（1）（NOS）

ユーザサービス関連定義のuap_exchange_useオペランドでYを指定している場合の再開始で，ユーザサービス関連定義のmoduleオペランドの定義数が変更されました。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ユーザサービス関連定義のmoduleオペランドを見直してTP1/EEを再起動してください。

KFSB60310-E

受信スレッドの初期化処理中に障害が発生しました。詳細コード１＝aaaa，詳細コード２＝bb....bb

An error occurred during initialization processing of a received thread. detail code 1 = aaaa, detail code 2 = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

初期化処理中に回復できない障害が発生したため，プロセスを終了します。

aaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)初期化処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB60311-E

受信スレッドのサービス処理中に障害が発生しました。詳細コード１＝aaaa，詳細コード２＝bb....bb

An error occurred during service processing of a received thread. detail code 1 = aaaa, detail code 2 = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

サービス処理中に回復できない障害が発生したため，プロセスを終了します。

aaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)サービス処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB60320-E

サーバコネクションの初期化に失敗しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

An attempt to initialize a server connection has failed. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（1）（NOS）

相手システム（クライアント）からのコネクションを受け付けるソケットの初期化処理に失敗しました。

aa....aa：自システムのIPアドレス

0.0.0.0を表示します。

bb....bb：自システムのポート番号

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ソケット，またはパイプの生成に失敗しました。

プロセス関連定義のmax_descriptorsオペランドの指定値を見直してください。指定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0002

自システムのIPアドレスとポート番号の，ソケットへの割り当てに失敗しました。

RPC要求メッセージ受信用コネクションの場合は，サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドの-hオプションの指定値を見直してください。

RPC応答メッセージ送受信用コネクションの場合は，サービスグループ情報関連定義のmyreplydef定義コマンドの-hオプションの指定値を見直してください。

rapサーバのrap用コネクションの場合は，RPC関連定義のrap_listen_portオペランドの指定値を見直してください。

rapクライアントのrap用コネクションの場合は，RPC関連定義のrap_client_manager_portオペランドの指定値を見直してください。

DBキューのイベント通知メッセージ受信用コネクションの場合は，サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドの-hオプションの指定値を見直してください。

指定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB60321-E

ＲＰＣサービス要求を行うコネクション取得時、排他解放に失敗しました。詳細コード１＝aaaa，詳細コード２＝bb....bb

An attempt to release a lock has failed during the acquisition of a connection for executing RPC service requests. detail code 1 = aaaa, detail code 2 = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

相手システム（サーバ）にRPCサービス要求を行うためのコネクション取得処理時に，排他解放に失敗しました。

aaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB60322-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc

An internal conflict has occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

関数発行時に内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB60323-E

ソケットの初期化に失敗しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

Failed to initialize the socket. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（1）（NOS）

myudpsnddef定義コマンド，myudprcvdef定義コマンド，またはclgrpdef定義コマンドで指定したソケットの初期化処理が失敗しました。

aa....aa：自システムのIPアドレス

myudprcvdef定義コマンドおよびclgrpdef定義コマンドのソケットは，0.0.0.0と表示されます。また，myudpsnddef定義コマンドのソケットでもタイミングによっては，0.0.0.0と表示されることがあります。

bb....bb：自ポート番号

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)エラー要因を取り除いて，TP1/EEプロセスを再起動してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

0002

ソケットの作成に失敗しました。

プロセス関連定義のmax_descriptorsオペランドの設定値を見直してください。設定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0021

ソケット受信バッファの設定に失敗しました。

myudprcvdef定義コマンドおよびclgrpdef定義コマンドの-Bオペランドの設定値を見直してください。システムで設定できるソケット受信バッファの最大値を超過している場合は，ソケット受信バッファ最大値を拡張するか，または-Bオペランドの設定値を小さくしてください。設定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。なお，システムのソケット受信バッファの最大値については，OSのマニュアルを参照して設定方法および参照方法を確認してください。

0022

ソケット送信バッファの設定に失敗しました。

myudpsnddef定義コマンドの-bオペランドの設定値を見直してください。システムで設定できるソケット送信バッファの最大値を超過している場合は，ソケット送信バッファ最大値を拡張するか，または-bオペランドの設定値を小さくしてください。設定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。なお，システムのソケット送信バッファの最大値については，OSのマニュアルを参照して設定方法および参照方法を確認してください。

0023

マルチキャストグループの参加に失敗しました。

次に示す要因が考えられます。問題がない場合は，保守員に連絡してください。

myudprcvdef定義コマンドの-aオプション，またはclgrpdef定義コマンドの-a，-mオプションのホストグループのホスト名として，ホストグループ以外のホスト名を指定している。

myudprcvdef定義コマンドの-aオプション，またはclgrpdef定義コマンドの-a，-mオプションのLANアダプタのホスト名として，LANアダプタ以外のホスト名，または無効なホスト名を指定している。

myudprcvdef定義コマンドの-aオプション，またはclgrpdef定義コマンドの-a，-mオプションで指定したホストグループのホスト数の合計が，一つのソケットで参加できるマルチキャストグループのシステム上限を超過している。なお，マルチキャストグループのシステム上限値の参照方法は，OSのマニュアルを参照してください。

0030

自IPアドレスと自ポート番号のソケットへの割り当てに失敗しました。

次に示す要因が考えられます。問題がない場合は，保守員に連絡してください。

myudpsnddef定義コマンド，myudprcvdef定義コマンド，clgrpdef定義コマンドの-pオプションで指定したポート番号が，すでに使用されている。

myudpsnddef定義コマンド，myudprcvdef定義コマンド，clgrpdef定義コマンドの-aオプションに，無効なLANアダプタのホスト名を指定している。

上記以外

内部矛盾が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB60330-E

ＲＰＣの初期化処理に失敗しました。理由コード＝aaaa，詳細コード＝bb....bb

Failed to format the RPC. reason code = aaaa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

RPCの初期化処理で障害が発生しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

RPC関連定義のrpc_nam_conn_checkオペランドにYを指定している状態で，サービスの起動に失敗しました。

TP1/Server Baseのユーザサービス定義のserviceオペランドの指定値を見直してください。TP1/EEで指定しているサービスはserviceオペランドの先頭に指定する必要があります。また，指定したサービスの状態を確認してください。

次のすべての条件を満たす場合，他ユーザサーバの起動遅延が原因のおそれがあります。そのときは，条件を満たさないように定義変更するか，または，すべてのユーザサーバが5秒以内に起動完了するようにしてください。

TP1/Server Baseのシステム環境定義のstart_scheduling_timingオペランドにBEFOREを指定している

TP1/Server Baseのシステムサービス定義のdcsvstartコマンドなどで，自TP1/EEを含む複数のユーザサーバを並行に起動している

KFSB60350-E

ＲＰＣサービス処理中に致命的な障害が発生しました。サービス名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cc....cc

A fatal error occurred during RPC service processing. service name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

RPCサービス処理中に致命的な障害が発生しました。

aa....aa：障害が発生したサービス名

システム用トランザクション処理で障害が発生した場合は，*を表示します。

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

応答データ格納領域を破壊しています。

UAPを見直して，再実行してください。

1001

ステータスファイルのアクセスに失敗しました。

このメッセージの直前に出力されたメッセージを基に障害の原因を取り除いてください。

KFSB60351-E

定義解析処理中にエラーが発生しました。理由コード＝aaaa，オペランド名＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred during definition analysis processing. reason code = aaaa, operand name = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

RPC関連定義の定義解析時にエラーが発生しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：オペランド名

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

RPC関連定義のloadcheck_typeオペランドにrateを指定していますが，levelup_queue_rateオペランドを指定していません。

levelup_queue_rateオペランドを指定してください。

0002

RPC関連定義のloadcheck_typeオペランドにcountを指定していますが，levelup_queue_countオペランドを指定していません。

levelup_queue_countオペランドを指定してください。

0011

RPC関連定義のlevelup_queue_rateオペランド，およびleveldown_queue_rateオペランドに指定した値の大小関係が不正です。

levelup_queue_rateオペランド，およびleveldown_queue_rateオペランドの指定値を見直してください。

0012

RPC関連定義のlevelup_queue_countオペランド，およびleveldown_queue_countオペランドに指定した値の大小関係が不正です。

levelup_queue_countオペランド，およびleveldown_queue_countオペランドの指定値を見直してください。また，メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値より大きな値をlevelup_queue_countオペランド，およびleveldown_queue_countオペランドに指定していないかどうか確認してください。

0030

RPC関連定義のrap_notifyオペランドにYを指定していますが，rap_client_manager_nodeオペランドが指定されていません。

rap_notifyオペランドにYを指定した場合，必ずrap_client_manager_nodeオペランドも指定してください。

0031

RPC関連定義のrap_client_manager_portオペランドに受信用ポート番号を指定していますが，rap_listen_infオペランドが指定されていません。

rap_client_manager_portオペランドに受信用ポート番号を指定した場合，必ずrap_listen_infオペランドも指定してください。

0040

サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドの-hオプション（ポート番号）が複数指定されていますが，二つ目以降のポート番号にも0が指定されています。

mysvgdef定義コマンドで，-hオプション（ポート番号）に0を指定する場合は，先頭のポート番号だけに指定してください。

0041

サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドの-tオプションにDBQを指定していますが，-hオプション（ポート番号）に0が指定されています。

mysvgdef定義コマンドの-tオプションにDBQを指定した場合，-hオプション（ポート番号）に0を指定しないでください。

0050

myudpsnddef定義コマンド，myudprcvdef定義コマンド，およびclgrpdef定義コマンドの-pオプションで，同一のポート番号が指定されています。

myudpsnddef定義コマンド，myudprcvdef定義コマンド，およびclgrpdef定義コマンドの-pオプションには，すべて異なるポート番号を指定してください。

0051

eeudpdef定義コマンドまたは，clgrpdef定義コマンドの-sオプションに指定した送信UDPグループ名がmyudpsnddefオペランドで指定されていません。

該当オペランドの-sオプションとmyudpsnddef定義コマンドの-gオプションの指定値を見直してください。

0052

eeudpdef定義コマンドの-rオプションに指定した受信UDPグループ名がmyudprcvdef定義コマンドで指定されていません。

該当オペランドの-rオプションとmyudprcvdef定義コマンドの-gオプションの指定値を見直してください。

0053

myudpsnddef定義コマンドの-Lオプションと-lオプション指定値の大小関係が不正です。

該当オペランドの指定値を見直してください。

0054

複数のclgrpdef定義コマンドの-nオプションの指定値が一致していません。

複数のclgrpdef定義コマンドを指定する場合，-nオプションの指定値はすべて一致させてください。

0055

複数のclgrpdef定義コマンドの，-mオプションまたは-aオプションの指定値が一致していません。

複数のclgrpdef定義コマンドを指定する場合，-mオプションと-aオプションの指定値はすべて一致させてください。

0056

eesvgdef定義コマンドの-uオプション設定値が，eeudpdef定義コマンドの-gオプションで指定されていません。

該当オペランドの-uオプションとeeudpdef定義コマンドの-gオプションの指定値を見直してください。

0057

複数のclgrpdef定義コマンドの-pオプションの指定値が一致していません。

複数のclgrpdef定義コマンドを指定する場合，-pオプションの指定値はすべて一致させてください。

0058

複数のclgrpdef定義コマンドの-cオプションの指定値が一致していません。

複数のclgrpdef定義コマンドを指定する場合，-cオプションの指定値はすべて一致させてください。

0059

複数のeesvgdef定義コマンドの-tオプションにUDPが指定されていて，かつ，-gオプションの指定値が一致しています。

複数のeesvgdef定義コマンドの-tオプションにUDPを指定する場合は，-gオプションを一致させないでください。

0060

複数のeeudpdef定義コマンドの-gオプションの指定値が一致していますが，-cオプションが一致していません。

あて先UDPグループ名が一致するeeudpdef定義コマンドを複数指定する場合，-cオプションの指定値も一致させてください。

0061

node_idオペランドと一致するノード識別子がclgrpdefオペランドの-nオプションに指定されていません。

node_idオペランドと，clgrpdef定義コマンドの-nオプションの指定値を見直してください。

0062

rpc_udp_packet_sizeオペランドとオペランド名に指定されているオペランドの大小関係が不正です。

オペランド名に指定されているオペランドによって，次の対策を行ってください。

udp_recv_message_buf_sizeまたはudp_send_message_buf_sizeの場合

udp_recv_message_buf_sizeオペランドとudp_send_message_buf_sizeオペランドの指定値が，rpc_udp_packet_sizeオペランドよりも大きい値を指定しているか見直してください。

myudpsnddefの場合

myudpsnddef定義コマンドの-bオプションの指定値が，rpc_udp_packet_sizeオペランドよりも大きい値を指定しているか見直してください。

myudprcvdefの場合

myudprcvdef定義コマンドの-Bオプションの指定値が，rpc_udp_packet_sizeオペランドよりも大きい値を指定しているか見直してください。

clgrpdefの場合

clgrpdef定義コマンドの-Bオプションの指定値が，rpc_udp_packet_sizeオペランドよりも大きい値を指定しているか見直してください。

0063

udp_recv_message_buf_cntオペランドの指定値が不正です。

udp_recv_message_buf_cntオペランドの指定値が，次の値よりも大きな値を指定しているか見直してください。

（myudprcvdef定義コマンドとclgrpdef定義コマンドの-pオプションに指定したポート番号数）×6

0064

複数のclgrpdef定義コマンドの-Bオプションの指定値が一致していません。

複数のclgrpdef定義コマンドを指定する場合，-Bオプションの指定値はすべて一致させてください。

9000番台

内部矛盾が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB60352-E

TCP/IP共有送信用コネクション関連のテーブル作成中に不正を検知しました。理由コード＝aa....aa

An invalid event was detected while tables associated with connections for TCP/IP common transmission were being created. reason code = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

TCP/IP共有送信用コネクション関連のテーブル作成中に不正を検知しました。

aa....aa：理由コード

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

TCP/IP共有送信用コネクション関連のテーブルは作成しませんでしたが，該当するコネクションを使用する機能が存在します。

TCP/IP共有送信用コネクションに関連するRPC関連定義の次に示すオペランドの指定値，または，TCP/IP共有送信用コネクションを使用する機能の設定を見直して，TP1/EEを再起動してください。

rpc_tcpsend_con_max_cnt

rpc_tcpsend_con_cnt

rpc_tcpsend_proc_max_cnt

KFSB60353-E

ＲＰＣ関連定義の設定に矛盾があります。オペランド名＝aa....aa，理由コード１＝bbbb，理由コード２＝cc....cc

The settings of RPC-related definitions conflict. operand name = aa....aa, reason code 1 = bbbb, reason code 2 = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

RPC関連定義の設定に矛盾があります。

aa....aa：オペランド名

bbbb：理由コード1

理由コード1の意味と対策を表に示します。

cc....cc：理由コード2

理由コード2の意味と対策を表に示します。

(Ｓ)TP1/EEを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード1

理由コード2

意味

対策

0001

オペランド指定値

オペランド名で指定した取得先IDは，TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrnaphputid定義コマンドの-iオプションで未定義です。

理由コード2を指定しているオペランド名を見直してください。

0010

*

同一サービスグループ名に対するeesvgdefコマンド形式定義で，-cオプションありと-cオプションなしが混在しています。

サービス要求先がCosminexusの場合は-cオプションあり，Cosminexus以外の場合は-cオプションなしで，eesvgdefコマンド形式定義を統一してください。

上記以外

−

内部矛盾が発生しました。

保守員に連絡してください。

（凡例）

−：該当しません。

KFSB60400-E

排他制御用のテーブルが不足しています。

The table for exclusive control is insufficient.　　（E+P+L）（1）（NOS）

トランザクションが必要とする排他制御用のテーブルが不足しています。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB60401-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc，詳細コード４＝dd....dd，詳細コード５＝ee....ee

An internal conflict has occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc, detail code 4 = dd....dd, detail code 5 = ee....ee　　（E，E+P+L）（1）（NOS）

内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB60402-E

テーブルの確保に失敗しました。要求サイズ＝aa....aa

An attempt to allocate a table has failed. request size = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

初期化処理でテーブル用の領域確保に失敗しました。

aa....aa：要求したテーブルのサイズ（単位：バイト）

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランド，またはmax_mem_size_mbオペランドの指定値を見直したあと，eedefchkコマンドでメモリが十分であることを確認してください。その後，TP1/EEを再起動してください。

KFSB60500-E

永続タイマ機能用ライブラリのローディングに失敗しました。ＤＢＭＳ＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd

Failed to load the persistent timer library. DBMS = aa....aa, reason code = bbbb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd　　（E）（1）（NOS）

永続タイマ機能用ライブラリルーチンのローディングに失敗しました。

aa....aa：ローディングに失敗した永続タイマ機能用ライブラリに対応するDBMS

HiRDBと表示します。

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ライブラリのオープンに失敗しました。

直前にKFSB40107-Eメッセージが出力されていれば，エラーコード，およびダイナミックローディングモジュールのシステムコールがエラーリターンした場合のエラー内容を参照して原因を取り除いてください。KFSB40107-Eメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

0002

ライブラリルーチンのアドレス取得に失敗しました。

KFSB60501-E

テーブル作成に失敗しました。対象領域コード＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An attempt to create a table has failed. target area code = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

タイマ制御の初期化処理でテーブルの作成に失敗しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値を見直してTP1/EEを再起動してください。

KFSB60502-E

タイマデータ表の構成チェックに失敗しました。タイマデータ表名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An attempt to check the structure of a timer data table failed. timer data table name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

タイマデータ表の構成チェック，またはタイマデータ削除に失敗しました。

aa....aa：タイマデータ表名

特定のタイマデータ表に関係ない場合は*を表示します。

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)プロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

ENTRY

自サービスグループをタイマ登録対象とするタイマデータ表を監視対象としていますが，タイマ登録用の定義がありません。

該当するタイマデータ表を，TP1/FSPのタイマ機能関連定義のtimpermdef定義コマンドの-aオプションにentryを指定した定義中の，-tオプションで指定しているか確認してください。

MEMORY

メモリ不足が発生しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランド，およびicb_noオペランドの指定値を見直してください。

NOTHING

リソースマネジャ名称が不正です。

タイマデータ表名，またはタイマ監視表が不正です。

TP1/FSPのタイマ機能関連定義のtimpermdef定義コマンドの-tオプションで指定したタイマデータ表名，または-nオプション，-iオプションで指定したリソースマネジャ名の指定値を見直してください。

RETRY

構成チェックのリトライ回数を超過しました。

DBMSとの接続状態を確認してください。

SVGNAME

自サービスグループでは登録できないタイマデータ表を指定しています。

TP1/FSPのeetimtblhコマンドで自サービスグループを指定して作成したタイマデータ表を，TP1/FSPのtimpermdef定義コマンドの-tオプションで指定してください。

TABLE

タイマデータ表，またはタイマ監視表の構成が不正です。

TP1/FSPのtimpermdef定義コマンドの-tオプションで正しいタイマデータ表を指定しているか確認してください。

KFSB60503-E

タイマデータ表を更新したトランザクションがヒューリスティックミックス決着しました。タイマデータ表名＝aa....aa

A transaction to update the timer data table was completed by using heuristic mix. timer data table name = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

タイマデータ表を更新したトランザクションがヒューリスティックミックス決着しました。

aa....aa：タイマデータ表名

特定のタイマデータ表に関係ない場合は*を表示します。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕トランザクションがヒューリスティックミックス決着した原因を取り除いてください。

KFSB60590-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

An internal contradiction occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

関数発行時に内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB60801-E

領域不足のためテーブル作成に失敗しました。テーブル名＝aa....aa

An attempt to create a table has failed due to insufficient space. table name = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

TP1/EEプロセスの初期化処理で領域が不足したため，テーブル作成に失敗しました。

aa....aa：テーブル名

FRBD：サービス停止管理テーブル

PCI：処理キュー管理テーブル

PCIT：処理キュー管理テーブル（トランザクションレベル用）

PSLA：システムサービス属性リスト

PSLS：システムサービス用処理キュースケジュールリスト

PSLT：ユーザサービス用処理キュースケジュールリスト（トランザクションレベル用）

PSLU：ユーザサービス用処理キュースケジュールリスト

SPTHD：特定PCI用処理スレッド機能定義格納領域

SVA：サービス属性テーブル

SVT：サービス管理テーブル

SVTT：サービス管理テーブル（トランザクションレベル用）

(Ｓ)初期化処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ所要量の合計がメモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値以下となるように，各TP1/EEサービス定義の指定値を変更してください。そのあとに，TP1/EEを再起動してください。メモリ所要量の見積もりについては，TP1/EEのリリースノートを参照してください。

KFSB60802-E

ＰＣＥの処理率が低いためプロセスを強制停止します。滞留率１＝aa....aa，滞留率２＝bb....bb，ＰＣＥ処理数１＝cc....cc，ＰＣＥ処理数２＝dd....dd

A process will now be forcibly terminated because its PCE processing rate is low. retention ratio 1 = aa....aa, retention ratio 2 = bb....bb, number of PCE processing occurrences 1 = cc....cc, number of PCE processing occurrences 2 = dd....dd　　（E+P+L）（1）（NOS）

サービス要求が滞留し，処理キューの処理率が低い状態です。トラブルシュート情報の出力後，TP1/EEプロセスを強制停止します。

aa....aa：前回監視時の処理キューの滞留率（単位：%）

bb....bb：今回監視時の処理キューの滞留率（単位：%）

cc....cc：監視時間間隔に処理されなければならなかった処理キューの数

dd....dd：前回監視時から今回監視時までに実際に処理された処理キューの数

(Ｓ)トラブルシュート情報の出力後，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕トラブルシュート情報を参照し，処理率が低下している原因を検証してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB60890-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

An internal conflict has occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

関数発行時に内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB60900-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc

An internal conflict has occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc　　（E，E+P+L）（1）（NOS）

関数発行時に内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB60901-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc，詳細コード４＝dd....dd，詳細コード５＝ee....ee

An internal conflict has occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc, detail code 4 = dd....dd, detail code 5 = ee....ee　　（E，E+P+L）（1）（NOS）

内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB60902-E

トランザクションデータのステータスファイル書き込みが失敗しました。詳細コード１＝aaa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc，詳細コード４＝dd....dd，詳細コード５＝ee....ee

An attempt to write transaction data to a status file has failed. detail code 1 = aaa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc, detail code 4 = dd....dd, detail code 5 = ee....ee　　（E+P+L）（1）（NOS）

ステータスファイルへのトランザクションデータの書き込みに失敗しました。

aaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕以前に出力されているメッセージに従って対策してください。

KFSB60903-E

監視スレッドの初期化処理中に障害が発生しました。監視スレッド種別＝a，詳細コード１＝bbbb，詳細コード２＝cc....cc

An error occurred during initialization processing of a monitoring thread. monitoring thread type = a, detail code 1 = bbbb, detail code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

初期化処理中に回復できない障害が発生したため，プロセスを終了します。

a：監視スレッド種別

D：リソースマネジャ障害監視スレッド

I：通信障害監視スレッド

W：UAP履歴情報監視スレッド

bbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)初期化処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB60904-E

監視スレッドの監視処理中に障害が発生しました。監視スレッド種別＝a，詳細コード１＝bbbb，詳細コード２＝cc....cc

An error occurred during monitoring processing of a monitoring thread. monitoring thread type = a, detail code 1 = bbbb, detail code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

監視処理中に回復できない障害が発生したため，プロセスを終了します。

a：監視スレッド種別

D：リソースマネジャ障害監視スレッド

I：通信障害監視スレッド

W：UAP履歴情報監視スレッド

bbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)監視処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB60905-E

RM要因のスレッドダウン回数がＴＰ１／ＥＥサービス定義値を超えたためＴＰ１／ＥＥプロセスを強制停止します。

The TP1/EE process was forcibly terminated because the number of thread failures caused by resource managers exceeded the definition value for TP1/EE services.　　（E+P+L）（1）（NOS）

リソースマネジャが要因のスレッドダウン回数が，TP1/EEサービス定義のtrn_thd_down_countオペランドの指定値を超えたため，プロセスを終了します。

このメッセージの前に出力されるすべてのKFSB50919-Eメッセージを参照し，障害が発生しているリソースマネジャの状態を確認してください。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リソースマネジャの状態を確認してください。リソースマネジャが起動している場合は，リソースマネジャが出力するメッセージログファイルを参照してください。リソースマネジャの障害を取り除き，TP1/EEを再起動してください。

KFSB60906-E

xa_open関数の実行に失敗しました。rmid＝aa....aa，RM＝bb....bb

An attempt to execute an xa_open function has failed. rmid = aa....aa, RM = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

トランザクション関連定義のtrn_wait_rm_openオペランドにstopまたはretry_stopが指定されたTP1/EEプロセスで，xa_open関数の実行に失敗したため，プロセスを終了します。

aa....aa：TP1/EEがリソースマネジャに割り当てたID

bb....bb：該当するリソースマネジャ名（リソースマネジャ拡張子を含む）

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するリソースマネジャの保守情報がある場合は，その情報を基に原因を取り除いてください。障害が発生したリソースマネジャが起動していない場合は，リソースマネジャを起動してください。リソースマネジャの障害を取り除いたあと，TP1/EEを再起動してください。

KFSB60907-E

不正なRM連携オブジェクトがリンケージされています。rmid＝aa....aa，RM＝bb....bb

An invalid object for connect with resource manager is linked. rmid = aa....aa, RM = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

不正なリソースマネジャ連携オブジェクトがリンケージされていたため，リソースマネジャが提供する関数の呼び出し時に障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEでリソースマネジャに割り当てたID

bb....bb：該当するリソースマネジャ名（リソースマネジャ拡張子を含む）

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リソースマネジャ連携オブジェクトのリンケージ環境を見直し，再構築してください。

KFSB60908-E

リソースマネジャにＴＰ１／ＥＥでは決着できないトランザクションが見つかりました。

A transaction that cannot be determined by TP1/EE exists in a resource manager.　　（E+P+L）（1）（NOS）

接続しているリソースマネジャにTP1/EEでは決着できないトランザクションが見つかったため，プロセスを終了します。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次に示す事項について確認しても原因がわからないときは，保守員に連絡してください。

前回，TP1/EEが正常終了していない場合は，ステータスファイルが正しく定義されているかどうか。

リソースマネジャの状態に問題がないかどうか。

KFSB60950-E

履歴情報表管理テーブル用のバッファ確保に失敗しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，処理種別＝bb....bb

An attempt to reserve a buffer for the log information table failed. UAP log information group name = aa....aa, processing type = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

UAP履歴情報取得機能で使用する履歴情報表管理テーブル用のバッファ確保に失敗しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

処理種別がHISTORY_WATCHの場合は*を表示します。

bb....bb：処理種別

PROCESS_END：終了処理

PROCESS_START：開始処理

HISTORY_WATCH：監視処理

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のsystem_work_sizeオペランドの指定値を見直してTP1/EEを再起動してください。

KFSB60951-E

開始時の表構成確認処理で内部矛盾が発生しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

An internal conflict occurred during confirmation of the table structure at startup. UAP log information group name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E+P+L）（1）（NOS）

UAP履歴情報取得機能による開始時の表構成確認処理でエラーを検知しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

メモリ破壊を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB60952-E

開始時の起動情報設定処理で内部矛盾が発生しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

An internal conflict occurred when startup information was being set at startup. UAP log information group name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E+P+L）（1）（NOS）

UAP履歴情報取得機能による開始時の起動情報設定処理でエラーを検知しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

メモリ破壊を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB60953-E

終了時の終了情報設定処理で内部矛盾が発生しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

An internal conflict occurred when termination information was being set at termination. UAP log information group name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E+P+L）（1）（NOS）

UAP履歴情報取得機能による終了時の終了情報設定処理でエラーを検知しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

メモリ破壊を検知しました。

保守員に連絡してください。

0002

内部関数エラーとなりました。

KFSB60954-E

ＵＡＰ履歴情報取得機能用ライブラリのローディングに失敗しました。ＤＢＭＳ＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd

Failed to load the UAP log information acquisition function library. DBMS = aa....aa, reason code = bbbb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd　　（E）（1）（NOS）

UAP履歴情報取得機能用ライブラリルーチンのローディングに失敗しました。

aa....aa：ローディングに失敗したUAP履歴情報取得機能用ライブラリに対応するDBMS

HiRDBと表示します。

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ライブラリのオープンに失敗しました。

直前にKFSB40107-Eメッセージが出力されていれば，エラーコード，およびダイナミックローディングモジュールのシステムコールがエラーリターンした場合のエラー内容を参照して原因を取り除いてください。KFSB40107-Eメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

0002

ライブラリルーチンのアドレス取得に失敗しました。

KFSB60955-E

監視処理で内部矛盾が発生しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

An internal conflict occurred in monitoring processing. UAP log information group name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E+P+L）（1）（NOS）

UAP履歴情報取得機能による監視処理でエラーを検知しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

グループ単位の処理でない場合は，「＊」を出力します。

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

メモリ破壊を検知しました。

保守員に連絡してください。

0002

内部関数エラーとなりました。

KFSB60956-E

オフラインバッチ用ライブラリのローディングに失敗しました。ＤＢＭＳ＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd

Failed to load the offline batch function library. DBMS = aa....aa, reason code = bbbb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd　　（E）（1）（NOS）

オフラインバッチ用ライブラリルーチンのローディングに失敗しました。

aa....aa：ローディングに失敗したオフラインバッチ用ライブラリに対応するDBMS

HiRDBと表示します。

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ライブラリのオープンに失敗しました。

直前にKFSB40107-Eメッセージが出力されていれば，エラーコード，およびダイナミックローディングモジュールのシステムコールがエラーリターンした場合のエラー内容を参照して原因を取り除いてください。KFSB40107-Eメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

0002

ライブラリルーチンのアドレス取得に失敗しました。

KFSB60957-E

ライブラリのローディングに失敗しました。ライブラリ種別＝aa....aa，ＤＢＭＳ＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード１＝dd....dd，詳細コード２＝ee....ee

Failed to load a library. Library kind = aa....aa, DBMS = bb....bb, reason code = cccc, detail code 1 = dd....dd, detail code 2 = ee....ee　　（E）（1）（NOS）

ライブラリルーチンのローディングに失敗しました。

aa....aa：ライブラリ種別

NON_XA：非XA連携機能用ライブラリ

RKS：データ連携支援用ライブラリ

bb....bb：ローディングに失敗したライブラリに対応するDBMS

「HiRDB」と出力します。

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：詳細コード1

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

ee....ee：詳細コード2

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ライブラリのオープン失敗

直前にKFSB40107-Eメッセージが出力されていれば，エラーコード，およびダイナミックローディングモジュールのシステムコールがエラーリターンした場合のエラー内容を参照して原因を取り除いてください。メッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

0002

ライブラリルーチンのアドレス取得失敗

KFSB61000-E

ステータスファイルの開始に失敗しました。理由コード＝aaaa

An attempt to start a status file has failed. reason code = aaaa　　（E+P+L）（1）（NOS）

TP1/EEプロセスの初期化処理で，ステータスファイルの開始に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)初期化処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0002

制御用ステータスファイルのバッファ長が不正です。

ステータスファイル関連定義のsts_control_buffer_lengthオペランドに，eestsinitコマンドを実行して作成した制御用ステータスファイルのレコード長と同じ値を指定して，TP1/EEを再起動してください。

0003

シグナル用ステータスファイルのバッファ長が不正です。

ステータスファイル関連定義のsts_signal_buffer_lengthオペランドに，eestsinitコマンドを実行して作成したシグナル用ステータスファイルのレコード長と同じ値を指定して，TP1/EEを再起動してください。

0004

現用ステータスファイルがありません。

ステータスファイルを用意して，TP1/EEを再起動してください。

0005

バッファ数が不足しています。

ステータスファイル関連定義のsts_buffer_countオペランドに必要なバッファ数を指定し，TP1/EEを再起動してください。

0006

メモリが不足しています。

以前に出力されたメッセージに従って障害を取り除き，TP1/EEを再起動してください。

0007

ステータスファイルに障害が発生しました。

以前に出力されたメッセージに従って障害を取り除き，TP1/EEを再起動してください。

0008

ステータスファイルの管理レコードバッファの常駐化で障害が発生しました。

以前に出力されたメッセージに従って障害を取り除き，TP1/EEを再起動してください。

0009

スワップ処理で障害が発生しました。

以前に出力されたメッセージに従って障害を取り除き，TP1/EEを再起動してください。

0010

ステータスファイル関連定義のsts_initial_error_switchオペランドにstopが指定され，かつ，ステータスファイルに障害が発生しました。

ステータスファイルの障害を取り除き，TP1/EEを再起動してください。

0015

TP1/EEが選択した現用ステータスファイル名とstsflgrp定義コマンドの-lオプションに指定した論理ファイル名とが一致しません。

stsflgrp定義コマンドの-lオプションに，前回までの最新の現用ステータス論理ファイル名を指定し，TP1/EEを再起動してください。stsflgrp定義コマンドの-lオプションに最新の現用ファイル名を指定している場合にこのメッセージが出力されたときは，TP1/EEを再開始できません。eestsinitコマンドで全ステータスファイルを初期化するか，強制正常開始でTP1/EEを再起動するかしてください。

0016

前回までの最新の現用ステータスファイルを確定できない状態が発生し，かつ，stsflgrp定義コマンドの-lオプションに，論理ファイル名の指定がありません。

stsflgrp定義コマンドの-lオプションに，前回までの最新の現用ステータス論理ファイル名を指定し，TP1/EEを再起動してください。

0017

stsflgrp定義コマンドの-kオプションに指定した系に障害が発生しました。

TP1/EEを再開始できません。eestsinitコマンドで全ステータスファイルを初期化するか，強制正常開始でTP1/EEを再起動するかしてください。

0018

前回までの最新の現用ステータスファイルの片系に障害が発生し，かつ，stsflgrp定義コマンドの-kオプションに系の指定がありません。

前回のオンライン中の現用ステータスファイルの状態と，直前に出力されたKFSB51008-Eメッセージが通知した障害の発生した系の組み合わせで，stsflgrp定義コマンドの-kオプションに系を指定して，TP1/EEを再起動してください。障害系の組み合わせを下記の表に示します。

0019

再開始時に初期設定状態のファイルグループを指定しています。

stsflnam定義コマンドに前回までの最新の現用ステータスファイル名を指定し，TP1/EEを再起動してください。前回までの最新の現用ステータスファイル名を正しく指定している場合にこのメッセージが出力されたときは，TP1/EEを再開始できません。eestsinitコマンドで全ステータスファイルを初期化するか，強制正常開始でTP1/EEを再起動するかしてください。

0020

ほかのTP1/EEプロセスで同じステータスファイルを使用しています。

ほかのTP1/EEプロセスとは異なるステータスファイルを指定し，TP1/EEを再起動してください。

0021

レコード数が不正です。

このメッセージより前に出力されたメッセージに従って障害を取り除き，TP1/EEを再起動してください。

理由コード0018が表示された場合に，再起動時にstsflgrp定義コマンドの-kオプションに指定する系を次の表に示します。

前回オンライン中の現用ステータスファイルの状態

KFSB51008-Eメッセージが表示した障害の発生した系

再起動時にstsflgrp定義コマンドの-kオプションで指定する現用系

A系

B系

ACTIVE

ACTIVE

A

B

B

A

ACTIVE

ACTIVE以外

A

TP1/EEを再開始できません。

B

A

ACTIVE以外

ACTIVE

A

B

B

TP1/EEを再開始できません。

KFSB61001-E

テーブルを確保できません。要求サイズ＝aa....aa

A table could not be allocated. request size = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

ステータスファイル関連のテーブル格納領域の確保に失敗しました。

aa....aa：要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)初期化処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB61002-E

ステータスファイル関連テーブルの作成に失敗しました。理由コード＝aaaa，対象領域コード＝bb....bb

An attempt to create tables related to a status file has failed. reason code = aaaa, target area code = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

ステータスファイルの初期化処理でテーブルの作成に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：対象領域コード

STS：ステータス管理テーブル

STG：ステータスファイルグループ管理テーブル

STF：ステータスファイル管理テーブル

(Ｓ)初期化処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対象領域コード

対策

0001

ステータスファイル関連定義のstsflnam定義コマンドの指定値が上限値を超えています。

STF

ステータスファイル関連定義のstsflnam定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0002

ステータスファイル関連定義のstsflgrp定義コマンドの指定数が必要数を満たしていません。

STG

ステータスファイル関連定義のstsflgrp定義コマンドの指定数を見直し，TP1/EEを再起動してください。

STF

ステータスファイル関連定義のstsflnam定義コマンドの指定数を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0003

ステータスファイル関連定義のstsflgrp定義コマンドの-gオプションが0から昇順に指定されていません。

STG

ステータスファイル関連定義のstsflgrp定義コマンドの-gオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0004

ステータスファイル関連定義のstsflgrp定義コマンドの-gオプションと，stsflnam定義コマンドの-gオプションに指定されたファイルグループ番号が不一致です。

STF

ステータスファイル関連定義のstsflnam定義コマンドの-gオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0005

論理ファイル名の指定が重複しています。

STF

ステータスファイル関連定義のstsflnam定義コマンドの-lオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0006

パス名の指定が重複しています。

STF

ステータスファイル関連定義のstsflnam定義コマンドの-aオプションおよび-bオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0007

パス名の中の物理ファイル名が14文字以内ではありません。

STF

ステータスファイル関連定義のstsflnam定義コマンドの-aオプションおよび-bオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0008

ステータスファイル関連定義のsts_initial_error_switchオペランドにforceが指定されているのに，sts_single_operation_switchオペランドにcontinueが指定されていません。

STS

ステータスファイル関連定義のsts_initial_error_switchオペランドおよびsts_single_operation_switchオペランドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB61003-E

ステータスファイルグループの排他初期化処理に失敗しました。詳細コード１＝aaaa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc

An attempt to initialize the lock for a status file group has failed. detail code 1 = aaaa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

ステータスファイルグループの排他初期化処理で障害が発生しました。

aaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)初期化処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB61401-E

テーブル作成に失敗しました。対象領域コード＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

An attempt to create a table has failed. target area code = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

MCP初期化処理でテーブルの作成に失敗しました。

aa....aa：MCPがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)プロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

領域確保に失敗しました。

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値を見直してTP1/EEを再起動してください。

0002

ホスト名が不正です。または自ホスト名の取得に失敗しました。

/etc/hostsまたはDNSにホスト名が登録されているかどうかを確認し，TP1/EEを再起動してください。

0003

サーバ属性のコネクションの相手IPアドレスとポート番号に重複があります。

MCP構成定義のコネクション定義（eemcpcn定義コマンド）の-oオプションを見直し，TP1/EEを再起動してください。

0004

オブジェクトファイルが不正です。

eemcpgenコマンドを再実行し，オブジェクトファイルを再作成してください。解決しない場合は保守員に連絡してください。

0005

領域確保に失敗しました。

しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。再発する場合，OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

0006

オブジェクトファイルのファイルサイズが不正です。

eemcpgenコマンドを再実行し，オブジェクトファイルを再作成してください。解決しない場合は保守員に連絡してください。

0007

オブジェクトファイルのバージョンが一致しません。

eemcpgenコマンドを再実行し，オブジェクトファイルを再作成してください。解決しない場合は保守員に連絡してください。

0008

コネクション定義間で自IPアドレスとポート番号に重複があります。

MCP構成定義のコネクション定義（eemcpcn定義コマンド）の-rオプションを見直し，TP1/EEを再起動してください。

0009

論理端末定義間で自IPアドレスとポート番号に重複があります。

MCP構成定義のコネクション定義（eemcpcn定義コマンド）の-rオプションを見直し，TP1/EEを再起動してください。

0010

TP1/EEのバージョンが不正です。

TP1/EEのバージョンを確認してください。

0011

TP1/FSP以外で回線定義を指定しています。

プロセス関連定義のfsp_useオペランドの設定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB61402-E

定義解析中に環境変数値の取得に失敗しました。環境変数名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

Acquisition of environment variable values failed during definition analysis. environment variable name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

TP1/Server Baseで定義された環境変数値の取得に失敗しました。

aa....aa：環境変数名

DCUAPCONFPATH：TP1/Server Baseのシステム環境定義に指定された環境変数

DCCONFPATH：TP1/Server Baseのシステム環境定義に指定された環境変数

DCDIR：TP1/Server Baseのホームディレクトリを設定した環境変数

MCPDEFFILE：TP1/Server Baseのシステム環境定義に指定された環境変数

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)定義解析を中止しプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し再起動してください。

理由コード

意味

対策

1

環境変数が定義されていません。

TP1/Server Baseの定義に該当する環境変数が正しく指定されているかどうかを確認してください。

2

環境変数の取得関数に渡す引数が不正です。

保守員に連絡してください。

KFSB61403-E

定義解析中にファイルのオープンに失敗しました。ファイル名＝aa....aa

Opening of the definition file failed during definition analysis. file name = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

定義オブジェクトファイルをオープンできませんでした。

aa....aa：オープンできなかったファイルの絶対パス

DCCONFPATHに設定したディレクトリでファイルのオープンに失敗した場合は，DCUAPCONFPATHに設定したディレクトリをオープンします。DCUAPCONFPATHに設定したディレクトリでのファイルのオープンにも失敗した場合は，DCCONFPATHに設定したディレクトリのパス名が表示されます。

(Ｓ)定義解析を中止しプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルの障害を取り除き再起動してください。考えられる障害の要因を次に示します。

設定されたファイルが存在しません。

ファイル障害が発生しました。

ディスク障害が発生しました。

設定されたパスが不正です。

設定されたファイルに対するアクセス権が不正です。

リソースが不足しています。

OSの制限（ファイルディスクリプタ，シンボリックリンク数など）を超えています。

NFS障害が発生しました。

ファイル名称ではなくディレクトリを指定しています。

KFSB61404-E

定義解析中にエラーが発生しました。システムの上限を超える定義がされました。ファイル名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

An error occurred during definition analysis. The system upper limit was exceeded. file name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

システムの上限を超える定義がされました。

aa....aa：障害が発生したファイルの絶対パス（最大1023バイト分表示されます）

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)定義解析を中止しプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

PATH

MCP定義オブジェクトファイルの絶対パス名とファイル名の合計が1023文字を超えています。

TP1/Server Baseのユーザサービス定義に指定した環境変数MCPDEFFILEに指定したMCP定義オブジェクトファイル名を見直し，MCP定義オブジェクトファイルの絶対パス名とファイル名の合計が1023文字を超えないように指定し直したあと，再起動してください。

KFSB61405-E

サービス名が見つかりませんでした。サービス名＝aa....aa

Could not find the service name. service name = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

トランザクション起動サービス名が見つかりませんでした。

aa....aa：サービス名

(Ｓ)定義解析を中止しプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービス名がERRTRNSの場合は，TP1/EEサービス定義のerrtrnsオペランドを見直してください。サービス名がERRTRNS以外の場合は，入力メッセージを受信したときに起動するサービス名，またはトランザクション起動サービス名を意味します。MCP構成定義の論理端末定義（eemcple定義コマンド）の-vオプションの指定値，MCP構成定義のアプリケーション定義（eemcpfunc定義コマンド）の-uオプションのrltrnオペランドの指定値，または論理端末アプリケーション定義（eemcplefunc定義コマンド）の-uオプションのrltrnオペランドの指定値が，ユーザサービス関連定義のserviceオペランドと一致しているかどうかを見直してください。

KFSB61406-E

実行系と待機系の定義情報が異なります。理由コード＝aa....aa，定義名＝bb....bb，オプションフラグ＝cc，オペランド名＝dd....dd

Definitions in the execution system are different from that in the standby system. reason code = aa....aa, definition name = bb....bb, option flag = cc, operand name = dd....dd　　（E+P+L）（2）（NOS）

実行系と待機系の定義情報が異なります。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：コマンド形式定義名

コマンド形式定義名に関係のない場合は，**が表示されます。

cc：オプションフラグ

オプションフラグに関係のない場合は，**が表示されます。

dd....dd：オペランド名

オペランド名に関係のない場合は，**が表示されます。

(Ｓ)MCPプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

定義に指定された値が異なります。

dd....ddに出力されたオペランド名の指定値を確認してください。

また，次の場合は，それぞれ対処してください。

dd....ddに出力されたオペランド名がipaddr，oipaddr，hostgroupaddr，ripaddrの場合

次の指定値が異なっていないか，確認してください。

ホスト名に関連するオペランド（hostname，ohostname，hostgroupname，およびrhostname）の指定値

名前解決後のIPアドレス

実行系と待機系の指定値が一致している場合

関連するほかの定義でこのメッセージが出力されているか，またはほかのメッセージが出力されていないかを確認してください。

2

定義オブジェクトファイルのバージョンが異なります。

実行系と待機系の定義オブジェクトファイルのバージョンが一致しているか確認してください。

3

MCPのバージョンが異なります。

実行系と待機系のMCPのバージョンが一致しているか確認してください。

KFSB61407-E

トランザクションレベル名の定義解析処理中にエラーが発生しました。トランザクションレベル名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，理由コード＝cccc

An error occurred during definition analysis of a transaction level name. transaction level name = aa....aa, service name = bb....bb, reason code = cccc　　（E）（1）（NOS）

トランザクションレベル名の定義解析処理中にエラーが発生しました。

aa....aa：トランザクションレベル名

トランザクションレベル名に関係のない場合は，**が表示されます。

bb....bb：サービス名

サービス名に関係のない場合は，**が表示されます。

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)定義解析を中止し，プロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

MCP後処理トランザクションのトランザクションレベル名が見つかりませんでした。

論理端末アプリケーション定義（eemcplefunc定義コマンド）の-uオプションの指定値，またはアプリケーション定義（eemcpfunc定義コマンド）のrltrnlevelオペランドの指定値が，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_trnlevelオペランドの指定値と一致するか見直してください。

0002

MCP後処理トランザクションを起動するサービス名を指定しているにもかかわらず，トランザクションレベル名が指定されていませんでした。

TP1/EEでトランザクションレベル方式指定時，MCP後処理トランザクション起動サービス名を指定する場合は，トランザクションレベル名の指定が必須となります。

論理端末アプリケーション定義e（emcplefunc定義コマンド）の-uオプション，またはアプリケーション定義（eemcpfunc定義コマンド）のrltrnlevelオペランドの指定値を見直してください。

KFSB61408-E

定義の設定に矛盾があります。オペランド名＝aa....aa，理由コード１＝bbbb，理由コード２＝cc....cc

The settings of definitions conflict. operand name = aa....aa, reason code 1 = bbbb, reason code 2 = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

定義の設定に矛盾があります。

aa....aa：オペランド名

bbbb：理由コード1

理由コード1の意味と対策を表に示します。

cc....cc：理由コード2

理由コード2の意味と対策を表に示します。

(Ｓ)TP1/EE/MCPプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード1

理由コード2

意味

対策

0001

オペランド指定値

オペランド名で指定した取得先IDは，TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrnaphputidオペランドの-iオプションで未定義です。

理由コード2を指定しているオペランド名を見直してください。

上記以外

−

上記以外のエラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB61469-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

An internal conflict has occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

関数発行時に内部矛盾が発生しました。

aa....aa：MCPがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)プロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB61470-E

領域確保に失敗しました。プロトコル種別＝aa....aa，対象領域コード＝bb....bb，要求サイズ＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

Failed to secure an area. protocol type = aa....aa, target area code = bb....bb, requested size = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E）（1）（NOS）

通信機能初期化処理で領域確保に失敗しました。

aa....aa：プロトコル種別

TCP：TCP/IPプロトコル

UDP：UDPプロトコル

bb....bb：対象領域コード

MCPFAT：空き管理テーブル

MCPHRT：操作依頼テーブル

MCPHST：ホスト管理テーブル

MCPHSTH：ホスト管理テーブルハッシュ

MCPLUT：コネクション管理テーブル

cc....cc：領域確保要求サイズ（単位：バイト）

dd....dd：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)通信初期化処理を中止してTP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの設定値を見直してTP1/EEを再起動してください。

KFSB61471-E

テーブルの作成に失敗しました。プロトコル種別＝aa....aa，理由コード＝bbbb，対象領域コード＝cc....cc

Failed to create a table. protocol type = aa....aa, reason code = bbbb, target area code = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

通信機能初期化処理でテーブルの作成に失敗しました。

aa....aa：プロトコル種別

TCP：TCP/IPプロトコル

UDP：UDPプロトコル

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：対象領域コード

MCPFAT：空き管理テーブル

MCPHRT：操作依頼テーブル

MCPHST：ホスト管理テーブル

MCPHSTH：ホスト管理テーブルハッシュ

MCPLUT：コネクション管理テーブル

(Ｓ)通信機能初期化処理を中止してTP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0005

リソース不足が発生しました。

直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージから対処してください。それ以外の場合は，メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの設定値を見直してTP1/EEを再起動してください。

9000

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB61472-E

受信スレッドのサービス処理中に障害が発生しました。プロトコル種別＝aa....aa，詳細コード１＝bbbb，詳細コード２＝cc....cc

An error occurred while processing a service for the receiving thread. protocol type = aa....aa, detail code 1 = bbbb, detail code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

サービス処理中に回復できない障害が発生したので，プロセスを終了します。

aa....aa：プロトコル種別

TCP：TCP/IPプロトコル

UDP：UDPプロトコル

bbbb：MCPがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)サービス処理を中止してTP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB61474-E

受信スレッドの初期化処理中に障害が発生しました。プロトコル種別＝aa....aa，詳細コード１＝bbbb，詳細コード２＝cc....cc

An error occurred while initializing the receiving thread. protocol type = aa....aa, detail code 1 = bbbb, detail code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

初期化処理中に回復できない障害が発生したので，プロセスを終了します。

aa....aa：プロトコル種別

TCP：TCP/IPプロトコル

UDP：UDPプロトコル

どちらのプロトコル種別でもない場合は，*を表示します。

bbbb：MCPがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)初期化処理を中止してTP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB61475-E

サーバソケットの初期化に失敗しました。プロトコル種別＝aa....aa，ＩＰアドレス＝bb....bb，ポート番号＝cc....cc，理由コード＝dddd，詳細コード＝ee....ee

Failed to initialize the server socket. protocol type = aa....aa, IP address = bb....bb, port number = cc....cc, reason code = dddd, detail code = ee....ee　　（E+P+L）（1）（NOS）

相手システム（クライアント）からのコネクションを受け付けるソケットの初期化処理に失敗しました。

aa....aa：プロトコル種別

TCP：TCP/IPプロトコル

bb....bb：自IPアドレス

MCP構成定義のコネクション定義（eemcpcn定義コマンド）で-rオプションのipaddrオペランドまたはhostnameオペランドを設定していない場合は，*.*.*.*を表示します。

cc....cc：自ポート番号

dddd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

0101

ソケットの生成に失敗しました。

プロセス関連定義のmax_descriptorsオペランドの設定値を見直してください。設定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

0002

0102

自IPアドレスと自ポート番号のソケットへの割り当てに失敗しました。

MCP構成定義のコネクション定義（eemcpcn定義コマンド）の-rオプションの設定値を見直してください。設定値に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

上記以外

上記以外のエラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB61476-E

内部矛盾が発生しました。プロトコル種別＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc，詳細コード３＝dd....dd

An internal conflict occurred. protocol type = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc, detail code 3 = dd....dd　　（E+P+L）（1）（NOS）

関数発行時に，内部矛盾が発生しました。

aa....aa：プロトコル種別

TCP：TCP/IPプロトコル

UDP：UDPプロトコル

プロトコル種別を特定できない場合は，*を表示します。

bb....bb：MCPがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：MCPがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB61801-E

定義解析処理中に領域確保に失敗しました。対象領域コード＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，領域サイズ＝cc....ccバイト

Area allocation failed during definition analysis. code of affected area = aa....aa, reason code = bb....bb, area size = cc....cc bytes　　（E）（1）（NOS）

定義格納領域および定義解析作業用領域の確保に失敗しました。

aa....aa：確保に失敗した領域コード

1：解析済み定義（設定数固定の定義）の格納領域の初期確保失敗

2：set形式のserviceオペランドの格納領域の初期確保失敗

3：set形式のserviceオペランドの格納領域の追加確保失敗

4：eesvgdef定義コマンドの格納領域の初期確保失敗

5：eesvgdef定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

6：eesvgdef定義コマンドの-hオプションに指定したホスト情報の格納領域の確保失敗

7：mysvgdef定義コマンドの格納領域の初期確保失敗

8：mysvgdef定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

9：mysvgdef定義コマンドの-hオプションに指定したポート情報の格納領域の確保失敗

11：定義ファイル名格納領域の確保失敗

13：定義解析作業領域の初期確保失敗

14：定義解析作業領域の追加確保失敗

15：MYSVGホストの重複チェック作業領域の確保失敗

16：myreplydef定義コマンドの格納領域の初期確保失敗

17：trnstring定義コマンドの格納領域の初期確保失敗

18：trnstring定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

19：trnstring定義コマンドの-iオプションに指定した拡張子の格納領域の確保失敗

20：DBキュー機能関連定義コマンドの格納領域の初期確保失敗

21：dbqsrvdef定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

22：dbqsrvdef定義コマンドの-qオプションに指定したDBキュー名の格納領域の確保失敗

23：dbqdef定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

24：dbqgrpdef定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

25：dbqsvgdef定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

26：ステータスファイル関連定義コマンドの格納領域の初期確保失敗

27：stsflgrp定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

28：stsflnam定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

29：オンラインバッチ機能関連定義コマンドの格納領域の初期確保失敗

30：dbqobssrvdef定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

31：dbqobsdef定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

32：dbqobslotdef定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

33：set形式のmoduleオペランドの格納領域の初期確保失敗

34：set形式のmoduleオペランドの格納領域の追加確保失敗

39：dbqprcdef定義コマンドの格納領域の初期確保失敗

40：dbqprcdef定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

41：set形式のrap_client_manager_nodeオペランドの格納領域の初期確保失敗

42：set形式のrap_client_manager_nodeオペランドの格納領域の追加確保失敗

43：set形式のrap_listen_infオペランドの格納領域の初期確保失敗

44：set形式のrap_listen_infオペランドの格納領域の追加確保失敗

45：eemchsrvdef定義コマンドの格納領域の初期確保失敗

46：eemchsrvdef定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

47：eemchsrvdef定義コマンドの-vオプションに指定したサービス名の格納領域の確保失敗

48：service_attr定義コマンドの格納領域の初期確保失敗

49：service_attr定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

50：uoc_func定義コマンドの格納領域の初期確保失敗

51：uoc_func定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

52：eeudpdef定義コマンドの格納領域の初期確保失敗

53：eeudpdef定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

54：eeudpdef定義コマンドの-pオプションに指定したポート番号の格納領域の初期確保失敗

55：eeudpdef定義コマンドの-pオプションに指定したポート番号の格納領域の追加確保失敗

56：myudpsnddef定義コマンドの格納領域の初期確保失敗

57：myudpsnddef定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

58：myudpsnddef定義コマンドの-pオプションに指定したポート番号の格納領域の初期確保失敗

59：myudpsnddef定義コマンドの-pオプションに指定したポート番号の格納領域の追加確保失敗

60：myudprcvdef定義コマンドの格納領域の初期確保失敗

61：myudprcvdef定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

62：myudprcvdef定義コマンドの-pオプションに指定したポート番号の格納領域の初期確保失敗

63：myudprcvdef定義コマンドの-pオプションに指定したポート番号の格納領域の追加確保失敗

64：myudprcvdef定義コマンドの-aオプションに指定したホスト名の格納領域の初期確保失敗

65：myudprcvdef定義コマンドの-aオプションに指定したホスト名の格納領域の追加確保失敗

66：clgrpdef定義コマンドの格納領域の初期確保失敗

67：clgrpdef定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

68：clgrpdef定義コマンドの-pオプションに指定したポート番号の格納領域の初期確保失敗

69：clgrpdef定義コマンドの-pオプションに指定したポート番号の格納領域の追加確保失敗

70：clgrpdef定義コマンドの-nオプションに指定したノード識別子の格納領域の初期確保失敗

71：clgrpdef定義コマンドの-nオプションに指定したノード識別子の格納領域の追加確保失敗

72：clgrpdef定義コマンドの-aオプションに指定したホスト名の格納領域の初期確保失敗

73：clgrpdef定義コマンドの-aオプションに指定したホスト名の格納領域の追加確保失敗

74：shinfdef定義コマンドの格納領域の初期確保失敗

75：shinfdef定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

76：trnaphgroup定義コマンドの格納領域の初期確保失敗

77：trnaphgroup定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

78：trnaphputid定義コマンドの格納領域の初期確保失敗

79：trnaphputid定義コマンドの格納領域の追加確保失敗

80：trnaphputid定義コマンドの-uオプションのUAP履歴情報グループ名の格納領域の初期確保失敗

81：trnaphputid定義コマンド-uオプションのUAP履歴情報グループ名の格納領域の追加確保失敗

82：set形式のqueue_trnlevelオペランドの格納領域の初期確保失敗

83：set形式のqueue_trnlevelオペランドの格納領域の追加確保失敗

84：特定PCI用処理スレッド機能定義格納領域の初期確保失敗

85：特定PCI用処理スレッド機能定義格納領域の追加確保失敗

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：確保に失敗した領域のサイズ

(Ｓ)定義解析処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

メモリが不足しています。

必要なメモリを確保して，TP1/EEを再起動してください。

2

その他の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB61802-E

定義解析処理中に環境変数値の取得に失敗しました。環境変数名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

Acquisition of environment variable values failed during definition analysis. environment variable name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

TP1/Server Baseで定義された環境変数値の取得に失敗しました。

aa....aa：取得に失敗した環境変数名

DCUAPCONFPATH：TP1/Server Baseのシステム環境定義に指定された環境変数

DCCONFPATH：TP1/Server Baseのシステム環境定義に指定された環境変数

DCDIR：TP1/Server Baseのホームディレクトリを設定した環境変数

EEDEFFILE：TP1/Server Baseのユーザサービス定義に指定された環境変数

EEPARM1：TP1/Server Baseのユーザサービス定義に指定された環境変数

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)定義解析処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

環境変数が定義されていません。

TP1/Server Baseの定義に該当する環境変数が正しく指定されているかどうか確認してください。

2

環境変数の取得関数に渡す引数が不正です。

保守員に連絡してください。

3

環境変数の指定値が不正です。

TP1/Server Baseの定義に該当する環境変数が正しく指定されているかどうか確認してください。

KFSB61803-E

定義解析処理中に定義ファイルのオープンに失敗しました。ファイル名＝aa....aa

Opening of the definition file failed during definition analysis. file name = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

定義ファイルをオープンできませんでした。

aa....aa：オープンできなかったファイルの絶対パス

TP1/EEの起動時に出力された場合で，DCCONFPATHに設定したディレクトリでファイルのオープンに失敗したときは，DCUAPCONFPATHが設定されていれば，DCUAPCONFPATHに設定したディレクトリでファイルをオープンします。DCUAPCONFPATHに設定したディレクトリでのファイルのオープンにも失敗した場合は，DCCONFPATHに設定したディレクトリのパス名が表示されます。

eedefchkコマンドの使用時に出力された場合は，eedefchkコマンドの引数に指定した定義ファイルのパス名が表示されます。

オフラインバッチプロセス起動時に出力された場合は，オフラインバッチ実行環境下に退避した定義ファイルのパス名が表示されます。

(Ｓ)定義解析処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルの障害を取り除き，再実行してください。考えられる障害の要因を次に示します。

設定されたファイルが存在しません。

ファイル障害が発生しました。

ディスク障害が発生しました。

設定されたパスが不正です。

設定されたファイルに対するアクセス権限が不正です。

リソースが不足しています。

OSの制限（ファイルディスクリプタ，シンボリックリンク数など）を超えています。

NFS障害が発生しました。

KFSB61804-E

定義解析処理中に定義ファイルの読込みに失敗しました。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb

Loading of the definition file failed during definition analysis. file name = aa....aa, line = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

定義ファイルの読み込み時に障害が発生しました。

aa....aa：障害が発生したファイルの絶対パス

bb....bb：読み込みに失敗した行の行数

(Ｓ)定義解析処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルの障害を取り除き，再実行してください。考えられる障害の要因を次に示します。

ファイル障害が発生しました。

ディスク障害が発生しました。

設定されたファイルに対するアクセス権限が不正です。

OSの制限（ファイルディスクリプタ，シンボリックリンク数など）を超えています。

NFS障害が発生しました。

KFSB61805-E

定義解析処理中にエラーが発生しました。定義形式が不正です。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

An error occurred during definition analysis. The definition format is incorrect. file name = aa....aa, line = bb....bb, reason code = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

定義形式が不正です。

aa....aa：不正な内容があったファイルの絶対パス

オフラインバッチ用定義の定義解析で出力された場合は，オペランドの指定を変更する環境変数が表示されます。また，その指定値が不正であるときは*が表示されます。

bb....bb：不正があった行の行数

cc....cc：理由コード

1：定義ファイルの1行の文字数が規定の範囲（80文字）を超えています。

2：コマンド名が不正です。または，行の先頭にsetでもコマンド名でもない文字列があります。

3：set形式のオペランドがありません。

4：set形式のオペランドが不正です。

5：set形式のオペランドと指定値の間に=がありません。

6：set形式の指定値がありません。

7：set形式の形式が誤っています。

8：指定値の引用符が閉じていません。

9：指定値のあとに不要な文字があります。または，指定値の中に不要な引用符があります。

10：文字列がありません。

11：指定値がないか，指定値の先頭にコンマがあるか，または，指定値の間にコンマが連続しています。

12：指定値の数が規定数を超えています。

13：指定値の数が規定数に達していません。

14：指定値の間の区切りにコンマがありません。

15：指定値が引用符で囲まれていません。

16：「ノード名:ポート番号」の形式が不正です。

17：「ノード識別子:ポート番号=ノード名:ポート番号」の形式が不正です。

18：該当のオペランドはコンマで区切って複数指定できません。または，指定値にコンマを使用できません。

19：指定値が絶対パスで指定されていません。

(Ｓ)定義解析処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルのbb....bb行目に指定した定義を，理由コードに従って見直し，TP1/EEを再起動してください。ファイル名aa....aaに*が表示されている場合は，オペランドの指定値を変更する環境変数の設定内容を理由コードに従って見直し，TP1/EEを再起動してください。環境変数名は，このメッセージのあとに出力されるKFSB61823-Eメッセージを参照してください。

KFSB61806-E

定義解析処理中にエラーが発生しました。設定値が不正です。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

An error occurred during definition analysis. An incorrect value is set. file name = aa....aa, line = bb....bb, reason code = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

定義ファイルに指定した値に不正な内容があります。

aa....aa：不正な内容があったファイルの絶対パス

オフラインバッチ用定義の定義解析で出力された場合は，オペランドの指定を変更する環境変数が表示されます。また，その指定値が不正であるときは*が表示されます。

bb....bb：不正があった行の行数

オフラインバッチ用定義の定義解析で出力された場合は，オペランドの指定を変更する環境変数が表示されます。また，その指定値が不正であるときは0が表示されます。

cc....cc：理由コード

1：正の数字，または16進数を指定する所に，使用できない文字を指定しているか，または負の値を指定しています。

2：数値が規定の範囲内にありません。

4：文字列の文字数が規定の範囲内にありません。

5：識別子の先頭にアルファベット以外の文字を使用しているか，または英大識別子の先頭に大文字のアルファベット以外の文字を使用しています。

6：指定できない文字を使用しています。

識別子または英数字列を指定する所に，英数字以外の文字を使用しています。

英大識別子を指定する所に，大文字の英数字以外の文字を使用しています。

ホスト名を指定する所に，ホスト名以外の文字を使用しています。

7：選択値を指定する所に，選択値以外を指定しています。

8：パス名またはファイル名が不正であるか，ファイル名まで指定する所にディレクトリまでしか指定していません。

9：けた数が不正です。

10：cmd_portオペランドで指定したポート番号が，mysvgdef定義コマンドの-hオプションで指定したポート番号と重複しています。

cmd_portオペランドを省略した場合は，cmd_portオペランドのデフォルト値とmysvgdef定義コマンドの-hオプションで指定したポート番号が重複していると，この理由コードが表示されます。

11：指定値の中に不要なコンマがあります。

12：送信リトライ最大間隔T2に，送信リトライ開始間隔T1の設定値よりも小さい値が設定されています。

13：ディレクトリまたはファイルのアクセス権が不正です。

14：パス名が不正か，またはディレクトリ名を指定する所にディレクトリ名を指定していません。

15：オペランドの指定値に重複があります。

(Ｓ)定義解析処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルのbb....bb行目に指定した定義を，理由コードに従って見直し，TP1/EEを再起動してください。ファイル名aa....aaに*が表示されている場合は，オペランドの指定値を変更する環境変数の設定内容を理由コードに従って見直し，TP1/EEを再起動してください。環境変数名は，このメッセージのあとに出力されるKFSB61823-Eメッセージを参照してください。

KFSB61807-E

定義解析処理中にエラーが発生しました。サービス名の定義が不正です。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，不正箇所＝cc....cc，理由コード＝dd....dd

An error occurred during definition analysis. A service name is incorrectly defined. file name = aa....aa, line = bb....bb, location = cc....cc, reason code = dd....dd　　（E）（1）（NOS）

定義ファイルのserviceオペランド，dbq_serviceオペランド，dbq_obs_serviceオペランド，またはobm_serviceオペランドが不正です。

aa....aa：該当するファイルの絶対パス

bb....bb：serviceオペランド，dbq_serviceオペランド，dbq_obs_serviceオペランド，またはobm_serviceオペランドの開始行の行数

cc....cc：不正と判断された文字列

不正と判断された個所にコンマ，イコール，引用符などの区切り文字が連続している場合は，**を表示します。

dd....dd：理由コード

1：サービス名の前に引用符がありません。

2：引用符が閉じていません。

3：サービス名とエントリポインタ名の間に=がありません。

4：サービス名が指定されていません。

5：エントリポインタ名が指定されていません。

6：サービス名に不正があります。

サービス名に空白が含まれる場合も，この理由コードが表示されます。

7：エントリポインタ名に不正があります。

エントリポインタ名に空白が含まれる場合も，この理由コードが表示されます。

8：引用符を閉じたあと，コンマがありません。

9：同時処理限界数に不正があります。

同時処理限界数の前後に不要な空白がある場合も，この理由コードが表示されます。

10：指定値の中に不要なコンマがあります。

11：該当するオペランドには指定できない指定値を指定しています。

(Ｓ)定義解析処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルのbb....bb行目に指定したserviceオペランド，dbq_serviceオペランド，dbq_obs_serviceオペランド，またはobm_serviceオペランドの指定値を理由コードに従って見直し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB61808-E

定義解析処理中にエラーが発生しました。コマンド形式定義が不正です。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，コマンド名＝cc....cc，オプションフラグ＝dd，理由コード＝ee....ee

An error occurred during definition analysis. The command format definition is incorrect. file name = aa....aa, line = bb....bb, command name = cc....cc, option flag = dd, reason code = ee....ee　　（E）（1）（NOS）

定義ファイルの定義コマンドが不正です。

aa....aa：該当するファイルの絶対パス

bb....bb：不正な定義コマンドの開始行の行数

cc....cc：定義コマンド名

dd：オプションフラグ

ee....ee：理由コード

1：コマンド名しかありません。

2：設定内容が多過ぎます。または，フラグ引数のどれかに空白が含まれている可能性があります。

3：オプションフラグを重複して指定しています。

4：オプションフラグとフラグ引数が対応していません。または，フラグ引数に空白が含まれている可能性があります。

5：オプションフラグに指定したフラグ引数が不正です。

フラグ引数を不正に引用符で囲んでいる場合，またはフラグ引数で不正にコンマを使用している場合も，この理由コードが表示されます。

6：フラグ引数に不要なコンマが含まれているか，またはコンマしかありません。

7：ホストグループのホスト名：LANアダプタのホスト名の形式が不正です。

8：ノード識別子：HAホスト名：LANアダプタのホスト名の形式が不正です。

9：オプションフラグが不正であるか，または指定内容の先頭がオプションフラグではありません。

10：省略できないオプションフラグを指定していません。

11：同時に指定できないオプションフラグを指定しています。

(Ｓ)定義解析処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイル中のbb....bb行目に指定した定義コマンドを，理由コードに従って見直し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB61809-E

定義解析処理中にエラーが発生しました。コマンド形式定義の−ｈで指定したフラグ引数が不正です。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，コマンド名＝cc....cc，理由コード＝dd....dd

An error occurred during definition analysis. An incorrect flag argument is specified in -h in the command format definition. file name = aa....aa, line = bb....bb, command name = cc....cc, reason code = dd....dd　　（E）（1）（NOS）

定義コマンドの-hオプションに指定したフラグ引数が不正です。

aa....aa：該当するファイルの絶対パス

bb....bb：フラグ引数が不正な定義コマンドの開始行の行数

cc....cc：定義コマンド名

dd....dd：理由コード

1：「相手ホスト名:ポート番号」の形式が不正です。

2：「ポート番号:自ホスト名」の形式が不正です。

3：最後に不要なコンマがあります。

4：相手ホスト名が不正です。

5：ポート番号が不正です。

6：自ホスト名が不正です。

7：複数指定できないフラグ引数を，コンマで区切って複数指定しています。

8：「相手ホスト名:ポート番号:自ホスト名」の形式が不正です。

(Ｓ)定義解析処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイル中のbb....bb行目に指定した定義コマンドの-hオプションで指定したフラグ引数を，理由コードに従って見直し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB61810-E

定義解析処理中にエラーが発生しました。システムの上限値を超える定義がされました。ファイル名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

An error occurred during definition analysis. The system upper limit was exceeded. file name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

システムの上限値を超える値が指定されました。

aa....aa：該当するファイルの絶対パス

ただし，理由コードが4の場合は，1023バイト分だけ表示されます。

オフラインバッチ用定義の定義解析で出力された場合は，オペランドの指定を変更する環境変数が設定されます。また，その指定値が不正であるときは，*が表示されます。

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)定義解析処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。aa....aaに*が表示されている場合は，オペランドの指定値を変更する環境変数の設定内容を理由コードに従って見直し，TP1/EEを再起動してください。環境変数名は，このメッセージのあとに出力されるKFSB61823-Eメッセージを参照してください。

理由コード

意味

対策

1

スレッド数の合計（受信スレッド数+通常処理スレッド数＋予備処理スレッド数＋応答受信スレッド数＋回復スレッド数＋タイマ処理スレッド数＋1）が1000を超えています。

thread_noオペランド，reserve_thread_noオペランド，recover_thread_noオペランド，tim_perm_thread_noオペランドの指定値，mysvgdef定義コマンドの-hオプションで指定したポート番号と自ホスト名の組み合わせ数（ポート番号の重複を除く），およびmyreplydef定義コマンドの-hオプションで指定したポート番号と自ホスト名の組み合わせ数の合計が，1000を超えないよう指定し直し，TP1/EEを再起動してください。

2

serviceオペランド，dbq_serviceオペランド，dbq_obs_serviceオペランド，およびobm_serviceオペランドの指定値の合計が32000を超えています。

serviceオペランド，dbq_serviceオペランド，dbq_obs_serviceオペランド，およびobm_serviceオペランドの指定値を見直し，サービス数が32000を超えないよう指定し直し，TP1/EEを再起動してください。

3

mysvgdef定義コマンドの-hオプションで指定されたポート番号と，自ホスト名の組み合わせ数が上限値を超えています。ただし，ポート番号が同じものは一つとして数えています。

mysvgdef定義コマンドを見直し，ポート番号と自ホスト名の組み合わせ数がポート番号の重複を除いて64を超えないように指定し直し，TP1/EEを再起動してください。

4

TP1/EEサービス定義ファイルの絶対パス名とファイル名の合計が1023文字を超えています。

TP1/Server Baseのユーザサービス定義で環境変数EEDEFFILEに指定したTP1/EEサービス定義ファイル名を見直し，TP1/EEサービス定義ファイルの絶対パス名とファイル名の合計が1023文字を超えないように指定し直し，TP1/EEを再起動してください。

5

moduleオペランドの指定数が64を超えています。

moduleオペランドの指定数が64を超えないように指定し直し，TP1/EEを再起動してください。

8

TP1/FSPのtrnaphgroup定義コマンドの指定数が30を超えています。

trnaphgroup定義コマンドの指定数が30を超えないように指定し直し，TP1/EEを再起動してください。

9

TP1/FSPのtrnaphputid定義コマンドの指定数が255を超えています。

trnaphputid定義コマンドの指定数が255を超えないように指定し直し，TP1/EEを再起動してください。

10

queue_trnlevelオペランドの指定数が255を超えています。

queue_trnlevelオペランドの指定数が255を超えないように指定し直し，TP1/EEを再起動してください。

11

module_dirオペランドまたはstatic_module_dirオペランドの指定数が5を超えています。

module_dirオペランドまたはstatic_module_dirオペランドの指定数が5を超えないように指定し直し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB61811-E

定義解析処理中にエラーが発生しました。省略できない定義が未定義です。ファイル名＝aa....aa，定義項目＝bb....bb

An error occurred during definition analysis. A mandatory definition is missing. file name = aa....aa, definition item = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

省略できないオペランドまたは定義コマンドが指定されていません。

aa....aa：該当するファイルの絶対パス

bb....bb：指定されていないオペランドまたは定義コマンド名

(Ｓ)定義解析処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義内容を見直しbb....bbを追加して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB61812-E

定義解析処理においてメモリリソース領域作成時にエラーが発生しました。

An error occurred while a memory resource area was being created during definition analysis.　　（E）（1）（NOS）

定義解析処理の，メモリリソース領域作成中に障害が発生しました。

(Ｓ)定義解析処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前に出力された次に示すメッセージを参照し，原因を取り除き，TP1/EEを再起動してください。

KFSB55101-Eメッセージ

KFSB55190-Eメッセージ

KFSB65101-Eメッセージ

KFSB65102-Eメッセージ

KFSB65103-Eメッセージ

KFSB61813-E

定義で指定したディレクトリが存在しません。定義名＝aa....aa

The directory specified in a definition does not exist. definition name = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

必要なディレクトリが存在しないため，処理を続行できません。

aa....aa：ディレクトリを指定した定義名

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕aa....aaで指定したディレクトリが存在するかどうか確認してください。

KFSB61814-E

ディレクトリ存在確認処理中に障害が発生しました。詳細コード＝aa....aa

An error occurred during checking of whether a directory exists. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

処理に必要なディレクトリの存在確認で障害が発生したため，処理を続行できません。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB61815-E

定義解析処理において関数処理エラーが発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

A function processing error occurred during definition analysis. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

定義解析処理で，関数発行時に障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB61816-E

定義解析処理においてエラーが発生しました。設定が不正です。理由コード＝aa....aa

An error occurred during definition analysis. A setting is incorrect. reason code = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

定義解析処理に必要な設定が不正です。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)定義解析処理を中止しTP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

TP1/Server Baseのユーザサービス定義に指定した環境変数EEDEFFILEに，TP1/EEサービス定義ファイル名称ではなくディレクトリを設定しています。

TP1/Server Baseのユーザサービス定義の環境変数EEDEFFILEに，TP1/EEサービス定義ファイル名称を指定し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB61817-E

定義解析処理中にエラーが発生しました。オペランド設定値間に矛盾があります。ファイル名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

An error occurred during definition analysis. Operand values conflict. file name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

オペランドの指定値間で矛盾があります。

aa....aa：矛盾があるファイルの絶対パス

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)定義解析処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

シンプルトランザクション機能を使用する設定ですが，プロセス関連定義のdbq_useオペランドにYを指定しています。

トランザクション関連定義のtrn_simpletrn_modeオペランドおよびプロセス関連定義のdbq_useオペランドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

2

プロセス関連定義のdbq_useオペランドにNを指定していますが，ほかのDBキュー機能関連定義を指定しています。

DBキュー機能関連定義とプロセス関連定義のdbq_useオペランドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

3

プロセス関連定義のcobol_use_flagオペランドにNを指定していますが，メモリ関連定義のmemory_cobol_area_sizeオペランドを指定しています。

プロセス関連定義のcobol_use_flagオペランドおよびメモリ関連定義のmemory_cobol_area_sizeオペランドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

4

シンプルトランザクション機能を使用する設定ですが，プロセス関連定義のdbq_obs_useオペランドにYを指定しています。

トランザクション関連定義のtrn_simpletrn_modeオペランドとプロセス関連定義のdbq_obs_useオペランドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

5

プロセス関連定義のdbq_obs_useオペランドにNを指定していますが，ほかのオンラインバッチ機能関連定義を指定しています。

オンラインバッチ機能関連定義とプロセス関連定義のdbq_obs_useオペランドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

6

RPC関連定義のrpc_reply_errtrnrオペランドにYを指定していますが，ユーザサービス関連定義のerrtrnrオペランドを指定していません。

RPC関連定義のrpc_reply_errtrnrオペランドおよびユーザサービス関連定義のerrtrnrオペランドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

8

プロセス関連定義のcobol_use_flagオペランドにYを指定し，かつご使用のプラットフォームでは使用できないCOBOL製品をプロセス関連定義のcobol_langオペランドに指定しています。

プロセス関連定義のcobol_use_flagオペランドおよびcobol_langオペランドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

9

シンプルトランザクション機能を使用する設定ですが，サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンド，-hオプション（ポート番号）に0を指定しています。

トランザクション関連定義のtrn_simpletrn_modeオペランドおよびサービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

10

RPC関連定義のname_useオペランドにNを指定していますが，mysvgdef定義コマンドの-hオプション（ポート番号）に0を指定しています。

RPC関連定義のname_useオペランドおよびサービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

11

プロセス関連定義のxtc_useオペランドにNを指定していますが，xdb_useオペランドにYを指定しています。

プロセス関連定義のxtc_useオペランドとxdb_useオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

12

プロセス関連定義のxtc_useオペランドにNを指定していますが，クラスタ連携関連定義のcluster_modeオペランドにYを指定しています。

プロセス関連定義のxtc_useオペランドとクラスタ連携関連定義のcluster_modeオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

14

プロセス関連定義のxtc_useオペランドおよびfsp_useオペランドにNを指定していますが，ステータスファイル関連定義のsts_fileless_useオペランドにYを指定しています。

プロセス関連定義のxtc_useオペランド，fsp_useオペランド，およびステータスファイル関連定義のsts_fileless_use オペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

15

プロセス関連定義のxtc_useオペランドおよびfsp_useオペランドにNを指定していますが，トランザクション関連定義のtrn_transactional_rpcless_useオペランドにYを指定しています。

プロセス関連定義のxtc_useオペランド，fsp_useオペランド，およびトランザクション関連定義のtrn_transactional_rpcless_useオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

16

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドとmax_mem_size_mbオペランドの両方を指定しています。

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドとmax_mem_size_mbオペランドのどちらか一方の定義を省略し，TP1/EEを再起動してください。

17

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドとmax_mem_size_mbオペランドの両方を指定していません。

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドとmax_mem_size_mbオペランドのどちらか一方を定義し，TP1/EEを再起動してください。

18

クラスタ連携関連定義のcluster_modeオペランドにYを指定していて，かつ，cluster_test_modeオペランドにNを指定していますが，standby_start_watch_timeオペランドを指定していません。

クラスタ連携関連定義のcluster_modeオペランド，cluster_test_modeオペランド，およびstandby_start_watch_timeオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

19

プロセス関連定義のxdb_useオペランドにYを指定していますが，メモリ関連定義のmemory_xdb_area_sizeオペランドを指定していません。

プロセス関連定義のxdb_useオペランドとメモリ関連定義のmemory_xdb_area_sizeオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

20

プロセス関連定義のxdb_useオペランドにYを指定していますが，メモリ関連定義のmemory_xdb_limit_sizeオペランドを指定していません。

プロセス関連定義のxdb_useオペランドとメモリ関連定義のmemory_xdb_limit_sizeオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

21

プロセス関連定義のxtc_useオペランドにYを指定していますが，メモリ関連定義のmemory_xtc_area_sizeオペランドを指定していません。

プロセス関連定義のxtc_useオペランドとメモリ関連定義のmemory_xtc_area_sizeオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

22

プロセス関連定義のxtc_useオペランドにYを指定していますが，メモリ関連定義のmemory_xtc_limit_sizeオペランドを指定していません。

プロセス関連定義のxtc_useオペランドとメモリ関連定義のmemory_xtc_limit_sizeオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

23

プロセス関連定義のxtc_useオペランドにNを指定していますが，メモリ関連定義のmemory_xtc_area_sizeオペランドまたはmemory_xtc_limit_sizeオペランドを指定しています。

オペランドxtc_useオペランド，memory_xtc_area_sizeオペランド，memory_xtc_limit_sizeオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

24

プロセス関連定義のxdb_useオペランドにNを指定していますが，メモリ関連定義のmemory_xdb_area_sizeオペランドまたはmemory_xdb_limit_sizeオペランドを指定しています。

プロセス関連定義のxdb_useオペランド，メモリ関連定義のmemory_xdb_area_sizeオペランド，およびmemory_xdb_limit_sizeオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

25

クラスタ連携関連定義のcluster_modeオペランドにNを指定していますが，プロセス関連定義のxdb_useオペランドにYを指定しています。

クラスタ連携関連定義のcluster_modeオペランドとプロセス関連定義のxdb_useオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

26

プロセス関連定義のxdb_useオペランドにYを指定していますが，トランザクション関連定義のtrn_transactional_rpcless_useオペランドにNを指定しています。または，xdb_useオペランドにYを指定していますが，XA連携に関する定義を指定しています。

プロセス関連定義のxdb_useオペランドとトランザクション関連定義のtrn_transactional_rpcless_useオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。または，リソースマネジャ連携オブジェクトのリンケージ環境を見直し，再構築してください。

27

シンプルトランザクション機能を使用する設定ですが，プロセス関連定義のxtc_useオペランド，mcp_useオペランド，またはfsp_useオペランドにYを指定しています。

トランザクション関連定義のtrn_simpletrn_modeオペランド，プロセス関連定義のxtc_useオペランド，mcp_useオペランド，またはfsp_useオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

28

クラスタ連携関連定義のcluster_modeオペランドにYを指定していますが，ステータスファイル関連定義のsts_fileless_useオペランドにNを指定しているか，またはsts_fileless_levelオペランドに1以外を指定しています。

クラスタ連携関連定義のcluster_modeオペランド，ステータスファイル関連定義のsts_fileless_useオペランド，およびsts_fileless_levelオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

29

RPC関連定義のrpc_tcp_communication_useオペランドにNを指定していますが，次のどれかに該当しています。

プロセス関連定義のxtc_useオペランドにNを指定している。

RPC関連定義のname_useオペランドにYを指定している。

トランザクション関連定義のtrn_transactional_rpcless_useオペランドにNを指定している。

RPC関連定義のrpc_tcp_communication_useオペランド，プロセス関連定義のxtc_useオペランド，RPC関連定義のname_useオペランド，およびトランザクション関連定義のtrn_transactional_rpcless_useオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

30

プロセス関連定義のxtc_useオペランドにNを指定していますが，メモリ関連定義のmemory_mdpsys_area_sizeオペランド，またはmemory_mdpusr_area_sizeオペランドを指定しています。

プロセス関連定義のxtc_useオペランド，メモリ関連定義のmemory_mdpsys_area_sizeオペランドおよびmemory_mdpusr_area_sizeオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

31

clgrpdef定義コマンドを省略していますが，クラスタ関連定義のcluster_test_modeオペランドにYを指定しています。

クラスタ関連定義のcluster_test_modeオペランド，またはUDPグループ情報関連定義のclgrpdef定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

32

メモリ関連定義のsystem_user_areaオペランド，およびsystem_user_area_mbオペランドの両方を指定しています。

メモリ関連定義のsystem_user_areaオペランド，またはsystem_user_area_mbオペランドのどちらか一方の定義を省略し，TP1/EEを再起動してください。

33

メモリ関連定義のthread_user_areaオペランド，およびthread_user_area_mbオペランドの両方を指定しています。

メモリ関連定義のthread_user_areaオペランド，またはthread_user_area_mbオペランドのどちらか一方の定義を省略し，TP1/EEを再起動してください。

34

プロセス関連定義のfsp_useオペランドにNを指定していますが，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のshinfdef定義コマンド，またはji_trnオペランドを指定しています。

fsp_useオペランド，shinfdef定義コマンド，およびji_trnオペランドの設定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

35

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のshinfdef定義コマンドまたはji_trnオペランドのどちらか片方しか指定していません。

shinfdef定義コマンドとji_trnオペランドの両方を指定するか，両方を省略し，TP1/EEを再起動してください。

36

プロセス関連定義のfsp_useオペランドにNを指定していますが，TP1/FSPのトランザクション関連定義のtrn_aph_useオペランドでYを指定しています。

fsp_useオペランド，およびtrn_aph_useオペランドの設定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

37

プロセス関連定義のfsp_useオペランドにYを指定していますが，dbq_obs_useオペランドでYを指定しているか，またはxtc_useオペランドでYを指定しています。

fsp_useオペランド，dbq_obs_useオペランド，およびxtc_useオペランドの設定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

38

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_draw_method定義コマンドにtrnlevelを指定していますが，queue_trnlevelオペランドを指定していません。

queue_draw_method定義コマンド，およびqueue_trnlevelオペランドの設定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

39

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_draw_method定義コマンドにtrnlevelを指定していますが，uoc_funcオペランドを指定していません。

queue_draw_method定義コマンド，およびuoc_funcオペランドの設定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

40

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_draw_method定義コマンドにtrnlevelを指定していますが，プロセス関連定義のreserve_thread_noオペランドで0以外を指定しています。

queue_draw_method定義コマンド，およびreserve_thread_noオペランドの設定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

41

プロセス関連定義のfsp_useオペランドにNを指定していますが，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_draw_methodオペランドにtrnlevelを指定しています。

fsp_useオペランド，およびqueue_draw_methodオペランドの設定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

42

プロセス関連定義のfsp_useオペランドにNを指定していますが，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のuser_init_utオペランドを指定しています。

fsp_useオペランド，およびuser_init_utオペランドの設定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

43

プロセス関連定義のcobol_use_flagオペランドにNを指定していますが，メモリ関連定義のmemory_cobol_area_thd_sizeオペランドを指定しています。

スレッド単位のCOBOL用メモリ管理機能が必要な場合は，cobol_use_flagオペランドにYを指定してください。必要でない場合は，memory_cobol_area_thd_sizeオペランドを指定しないでください。

対策後，TP1/EEを再起動してください。

44

プロセス関連定義のfsp_useオペランドにNを指定していますが，TP1/FSPのSDBハンドラ関連定義のsdh_useオペランドでYを指定しています。

fsp_useオペランド，およびsdh_useオペランドの設定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

46

TP1/FSPのOBM関連定義のobm_server_typeオペランドにMまたはSを指定していますが，プロセス関連定義のfsp_useオペランドにNを指定しています。

obm_server_typeオペランド，およびfsp_useオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

47

TP1/FSPのOBM関連定義のobm_server_typeオペランドにMまたはSを指定していますが，RPC関連定義のname_useオペランドにNを指定しています。

obm_server_typeオペランド，およびname_useオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

48

TP1/FSPのOBM関連定義のobm_server_typeオペランドにMまたはSを指定していますが，RPC関連定義のrpc_nowait_cntオペランドに0を指定しています。

obm_server_typeオペランド，およびrpc_nowait_cntオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

49

TP1/FSPのOBM関連定義のobm_server_typeオペランドにMまたはSを指定していますが，TP1/FSPのメモリ関連定義のmemory_obm_area_sizeオペランドを指定していません。

obm_server_typeオペランド，およびmemory_obm_area_sizeオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

50

プロセス関連定義のfsp_useオペランドにYを指定していますが，ユーザサービス関連定義のmoduleオペランドを指定しています。

fsp_useオペランド，およびmoduleオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

51

プロセス関連定義のfsp_useオペランドにYを指定していますが，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のuap_exchange_useオペランドにYを指定しています。

fsp_useオペランド，およびuap_exchange_useオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

52

プロセス関連定義のfsp_useオペランドにYを指定していますが，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のmodule_dirオペランドを指定していません。

fsp_useオペランド，およびmodule_dirオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

53

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のuapdir_exchange_useオペランドにYを指定していますが，RPC関連定義のname_useオペランドにNを指定しています。

uapdir_exchange_useオペランド，およびname_useオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

54

プロセス関連定義のfsp_useオペランドにNを指定していますが，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のmodule_dirオペランドまたはstatic_module_dirオペランドを指定しています。

fsp_useオペランド，module_dirオペランド，およびstatic_module_dirオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

55

プロセス関連定義のfsp_useオペランドにNを指定していますが，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のuapdir_exchange_useオペランドにYを指定しています。

fsp_useオペランド，およびuapdir_exchange_useオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

56

RPC関連定義のname_useオペランドにNを指定していますが，TP1/FSPのタイマ関連定義のtim_perm_thread_noオペランドに1以上の値を指定しています。

name_useオペランド，およびtim_perm_thread_noオペランドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

57

【Linux限定】

descriptors_expanse_useオペランドの指定が’N’であるにもかかわらずオペランドの上限値が拡張されています。

【Linux限定】

オペランドdescriptors_expanse_use，max_descriptors，fil_filesystem_no，socket_no，rpc_reply_con_max_cnt，rpc_reply_con_cnt，rpc_reply_proc_max_cnt，rap_max_client，rpc_tcpsend_con_max_cnt，rpc_tcpsend_con_cnt，rpc_tcpsend_proc_max_cntの設定内容を見直し，対策後TP1/EEを再起動してください。

59

trn_cl_rpc_reply_timingオペランドの指定が’N’または省略しているにもかかわらず，trn_cl_commit_func_timingオペランドに’1’を指定しています。

オペランドtrn_cl_rpc_reply_timing，trn_cl_commit_func_timingの指定を見直し，対策後TP1/EEを再起動してください。

60

eesvgdefコマンド形式定義で-cオプションを指定しているにもかかわらず，同一eesvgdefコマンド形式定義の-tオプションで’RPC’以外を指定しているか，またはname_useに’N’を指定しています。

eesvgdefコマンド形式定義，オペランドname_useの設定内容を見直し，対策後TP1/EEを再起動してください。

61

fsp_useの指定が’N’であるにもかかわらず，hub_useに’Y’を指定しています。

fsp_useオペランド，hub_useの指定を見直し，対策後TP1/EEを再起動してください。

62

assistance_useオペランドに’Y’を指定しているにもかかわらず，fsp_useオペランドで'N'を指定しているか，MCP構成定義のeemcpcnコマンド形式定義-zオプションかeemcpatmuaptコマンド形式定義が指定されていません。

assistance_use，fsp_useオペランド，MCP構成定義のeemcpcnコマンド形式定義-zオプションまたはeemcpatmuaptコマンド形式定義の指定値を見直し，対策後TP1/EEを再起動してください。

63

rpc_reply_errtrn3の指定が’Y’であるにもかかわらず，errtrn3オペランドを指定していません。

オペランドrpc_reply_errtrn3とerrtrn3の設定内容を見直し，対策後にTP1/EEを再起動してください。

64

hub_useオペランドの指定が’N’であるにもかかわらず，trn_rm_pool_useオペランドに’Y’を指定しています。

オペランドhub_useとtrn_rm_pool_useの設定内容を見直し，対策後にTP1/EEを再起動してください。

65

trn_aph_nonxa_useオペランドに’Y’を指定しているにもかかわらず，hub_useオペランドに’N’を指定しているか，またはtrn_aph_useオペランドに’N’を指定しています。

オペランドtrn_aph_nonxa_use，hub_useとtrn_aph_useの設定内容を見直し，対策後にTP1/EEを再起動してください。

66

fsp_useオペランドの指定が’N’であるにもかかわらず，API受付許容残り時間を指定しています。

オペランドfsp_use，trn_expiration_time，trn_expiration_time_**※とservice_attr定義コマンドの-aオプションの設定内容を見直し，対策後にTP1/EEを再起動してください。

67

trn_expiration_time_**オペランド（**はトランザクション種別）※でAPI受付許容残り時間を省略しているにもかかわらず，同定義のトランザクション処理監視時間にtrn_expiration_timeオペランドのAPI受付許容残り時間以下の値を指定しています。

または，service_attr定義コマンドの-aオプションでAPI受付許容残り時間を省略しているにもかかわらず，同定義のトランザクション処理監視時間にtrn_expiration_timeオペランドもしくはtrn_expiration_time_**オペランド※のAPI受付許容残り時間以下の値を指定しています。

オペランドtrn_expiration_time，trn_expiration_time_**※とservice_attr定義コマンドの-aオプションの設定内容を見直し，対策後にTP1/EEを再起動してください。

注※

次の定義が該当します。

trn_expiration_time_mn

trn_expiration_time_tm

trn_expiration_time_e1

trn_expiration_time_e2

trn_expiration_time_e3

trn_expiration_time_e4

trn_expiration_time_es

trn_expiration_time_er

trn_expiration_time_rl

trn_expiration_time_cu

KFSB61818-E

yyyy/mm/dd hh:mm:ss (aa....aa) KFSB61818-E Command practice server(eeadmspp) failed in starting. function=bb....bb, code=cc....cc　　（E）（1）（NOS）

運用コマンド実行サーバの起動中に発行した関数がエラーリターンしたため，サーバの起動に失敗しました。

yyyy/mm/dd：起動に失敗した年月日

hh:mm:ss：起動に失敗した時分秒

aa....aa：起動に失敗したプロセスID（10進形式）

bb....bb：エラーリターンした関数名

cc....cc：エラーリターンした関数のリターンコード

(Ｓ)運用コマンド実行サーバの起動を停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラーリターンした関数とそのリターンコードから原因を調査して，運用コマンド実行サーバを再起動してください。関数とリターンコードの詳細については，マニュアル「OpenTP1 プログラム作成リファレンス C言語編」またはマニュアル「OpenTP1 プログラム作成リファレンス COBOL言語編」のうち，ご使用になる言語に対応したマニュアルを参照してください。

KFSB61819-E

ステータスファイルアクセスでエラーが発生しました。理由コード＝aaaa，詳細コード＝bb....bb

An error occurred during status file access. reason code = aaaa, detail code = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

ステータスファイルアクセスに失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)初期化処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1000

ステータスレコードの確保に失敗しました。

以前に出力されているメッセージに従って対策してください。

1001

ステータスファイルの書き込みに失敗しました。

1002

ステータスファイルの読み込みに失敗しました。

1009

ステータスファイルの書き込み領域の確保に失敗しました。

KFSB61821-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

An internal contradiction occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

関数発行時に，内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB61822-E

代理応答ネーム削除に失敗しました。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，詳細コード１＝cccc，詳細コード２＝dd....dd

Deletion of the proxy name failed. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, detail code 1 = cccc, detail code 2 = dd....dd　　（E+P+L）（1）（NOS）

代理応答ネーム情報の削除に失敗しました。

aa....aa：代理応答ネーム情報の削除要求先のIPアドレス

bb....bb：代理応答ネーム情報の削除要求先のポート番号

cccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB61823-E

環境変数が不正です。環境変数名＝aa....aa

An environment variable is incorrect. environment variable name = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

環境変数に設定した内容が不正です。

aa....aa：環境変数名

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージに表示された環境変数を確認してください。環境変数に問題がない場合は保守員に連絡してください。

KFSB61824-E

ＸＴＣ用ライブラリのローディングに失敗しました。ライブラリ名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

Failed to load the XTC library. library name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

XTC用ライブラリのローディングに失敗しました。

aa....aa：ローディングに失敗したライブラリ名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プロセス関連定義のxtc_useオペランドの指定値を確認してください。また，ライブラリが存在するか確認してください。

KFSB61825-E

ＸＤＢ用ライブラリのローディングに失敗しました。ライブラリ名＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc，詳細コード３＝dd....dd

Failed to load the XDB library. library name = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc, detail code 3 = dd....dd　　（E+P+L）（1）（NOS）

XDB用ライブラリのローディングに失敗しました。

aa....aa：ローディングに失敗したライブラリ名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プロセス関連定義のxdb_useオペランドの指定値を確認してください。また，ライブラリが存在するか確認してください。

KFSB61826-E

ＭＣＰ用ライブラリのローディングに失敗しました。ライブラリ名＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc，詳細コード３＝dd....dd

Failed to load the MCP library. library name = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc, detail code 3 = dd....dd　　（E+P+L）（1）（NOS）

MCP用ライブラリのローディングに失敗しました。

aa....aa：ローディングに失敗したライブラリ名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プロセス関連定義のmcp_useオペランドの指定値を確認してください。また，ライブラリが存在するか確認してください。

KFSB61827-E

ＭＣＰの初期化処理に失敗しました。詳細コード＝aa....aa

Failed to format the MCP. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

MCPの初期化処理で障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

KFSB61828-E

ＸＤＢの定義解析でエラーが発生しました。詳細コード＝aa....aa

An error has occurred during definition analysis for the XDB. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

XDBの定義解析で障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

KFSB61829-E

定義解析処理中にエラーが発生しました。トランザクションレベル名の定義が不正です。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，不正箇所＝cc....cc，理由コード＝dd....dd

An error occurred during definition analysis. A transaction level name is incorrectly defined. file name = aa....aa, line = bb....bb, location = cc....cc, reason code = dd....dd　　（E）（1）（NOS）

定義ファイル中bb....bb行目のユーザサービス関連定義のqueue_trnlevelオペランドの指定が不正です。

aa....aa：ファイル名の絶対パス

bb....bb：TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_trnlevelオペランドの開始行の行数

cc....cc：不正と判断した文字列

不正と判断した個所にコンマやイコール，引用符などの区切り文字が連続して記述してある場合，ここには**が表示されます。

dd....dd：理由コード

1：トランザクションレベル名の前に引用符がありません。

2：引用符が閉じていません。

3：同時処理限界数に不正があります。

同時処理限界数の前後に不要な空白がある場合も，この理由コードが表示されます。

4：トランザクションレベル名に不正があります。

トランザクションレベル名に空白が含まれるエラーの場合も，この理由コードが表示されます。

5：引用符を閉じたあと，コンマがありません。

(Ｓ)定義解析処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイル中のbb....bb行目に指定したユーザサービス関連定義のqueue_trnlevelオペランドの指定値について，不正個所に該当する部分を理由コードに従って見直し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB61830-E

ＦＳＰ用ライブラリのローディングに失敗しました。ライブラリ名＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc，詳細コード３＝dd....dd

Failed to load the FSP library. library name = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc, detail code 3 = dd....dd　　（E+P+L）（1）（NOS）

FSP用ライブラリのローディングに失敗しました。

aa....aa：ローディングに失敗したライブラリ名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プロセス関連定義のfsp_useオペランドの指定値を確認してください。また，ライブラリが存在するか確認してください。

ライブラリの前提バージョンを確認してください。

KFSB61831-E

コマンド形式定義の定義解析中にエラーが発生しました。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，定義名＝cc....cc，オプションフラグ＝dd....dd，オペランド名＝ee....ee，理由コード＝ff....ff

An error occurred while a command format definition was being analyzed. file name = aa....aa, line = bb....bb, definition name = cc....cc, option flag = dd....dd, operand name = ee....ee, reason code = ff....ff　　（E）（NOS）

定義ファイルの定義コマンドを解析中にエラーが発生しました。

aa....aa：障害が発生したファイルのファイルパス

bb....bb：不正があった行の行番号

行番号に関係のない場合は，**を表示します。

cc....cc：定義コマンド名

複数の定義コマンド名に関係のある場合は，:で区切って複数表示します。

dd....dd：オプションフラグ

複数のオプションフラグに関係のある場合は，:で区切って複数表示します。オプションフラグに関係のない場合は，**を表示します。

ee....ee：オペランド名

複数のオペランドに関係のある場合は，:で区切って複数表示します。オペランド名に関係のない場合は，**を表示します。

ff....ff：理由コード

DUPLICATE：オプションフラグまたはオペランドを重複して指定しています。

FLAG：オプションフラグに指定したフラグ引数が不正または指定できないフラグを指定しています。

MAX：最大定義数を超過しました。

MEMORY：定義解析用の作業用領域の確保に失敗しました。

MIN：最小定義数を超過しました。または，省略できない定義コマンドが定義されていません。

NOTHING：省略できないコマンド，オプションフラグまたはオペランドを指定していません。

OPERAND：オペランドに指定した値が不正，または指定できないオペランドを指定しています。

OVER：指定内容が多過ぎます。または，フラグ引数のどれかに空白が含まれています。

(Ｓ)定義解析を中止しプロセスを強制停止します。

(Ｏ)理由コードを見て対処してください。

理由コードがMEMORYの場合

しばらく待ってからTP1/EEを再実行してください。再発する場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

上記以外の理由コードの場合

OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードがMEMORYの場合は，OS全体のメモリ使用状況を確認してください。定義ファイルのbb....bb行目に指定した定義コマンドを理由コードに従って見直し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB61832-E

Ｈｕｂ用ライブラリのローディングに失敗しました。ライブラリ名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

Failed to load the Hub library. library name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

TP1/FSP-Hub用ライブラリのローディングに失敗しました。

aa....aa：ローディングに失敗したライブラリ名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕hub_useの指定値を確認してください。

ライブラリが存在するか確認してください。

KFSB61833-E

Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ用ライブラリのローディングに失敗しました。ライブラリ名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

Failed to load the Assistance library. library name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

TP1/FSP-Assistance用ライブラリのローディングに失敗しました。

aa....aa：ローディングに失敗したライブラリ名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕assistance_useの指定値を確認してください。

ライブラリが存在するか確認してください。

KFSB61901-E

拡張SYSLOGライブラリルーチンのローディングに失敗しました。ライブラリ名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd

An attempt to load the library routine failed. library name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd　　（E）（1）（NOS）

拡張SYSLOGライブラリルーチンのローディングに失敗しました。

aa....aa：ローディングに失敗した拡張SYSLOGライブラリ名

bbbb：理由コード

0001：拡張SYSLOGライブラリのオープン失敗

0002，0003：拡張SYSLOGライブラリルーチンのアドレス取得失敗

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

対策

0001

拡張SYSLOGがインストールされているか確認してください。直前にKFSB40107-Eメッセージが出力されていれば，エラーコード，およびダイナミックローディングモジュールのシステムコールがエラーリターンした場合のエラー内容を参照して，原因を取り除いてください。メッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

0002

直前にKFSB40107-Eメッセージが出力されていれば，エラーコード，およびダイナミックローディングモジュールのシステムコールがエラーリターンした場合のエラー内容を参照して，原因を取り除いてください。メッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

0003

拡張SYSLOG 02-00以降がインストールされているか確認してください。直前にKFSB40107-Eメッセージが出力されていれば，エラーコード，およびダイナミックローディングモジュールのシステムコールがエラーリターンした場合のエラー内容を参照して，原因を取り除いてください。メッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

KFSB61902-E

SYSLOG出力の設定が不正です。理由コード＝aa....aa

The SYSLOG output setting is invalid. reason code=aa....aa　　（E）（1）（NOS）

syslog出力の設定値に不正があります。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

COBOLでsyslog出力する指定と，拡張SYSLOG機能を使用する指定に矛盾があります。

環境変数CBLSYSLOGの指定値，またはメッセージログ関連定義のlog_syslog_elistオペランドの指定値を確認してください。CBLSYSLOGにYESを指定する場合はlog_syslog_elistオペランドに1以上の値を指定してください。

KFSB62000-E

領域の確保に失敗しました。要求サイズ＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An attempt to allocate area has failed. request size = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（P+L）（1）（NOS）

データ連携支援で使用する領域の確保に失敗しました。

aa....aa：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)データ連携支援のプロセスを強制停止します。

(Ｏ)しばらく待ってからデータ連携支援を再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

OSメモリの確保に失敗しました。

OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

0002

共有メモリの確保に失敗しました。

0003

OSメモリの確保時に，内部矛盾が発生しました。

OpenTP1管理者に連絡してください。

0004

共有メモリの確保時に，内部矛盾が発生しました。

0005

共有メモリのアタッチに失敗，または共有メモリのアタッチ時に，内部矛盾が発生しました。

KFSB62002-E

パラメタが不一致です。制御文＝aa....aa，オペランド名＝bb....bb，オペランド値１＝cc....cc，オペランド値２＝dd....dd

Parameters do not match. control statement = aa....aa, operand name = bb....bb, operand value 1 = cc....cc, operand value 2 = dd....dd　　（P+L）（1）（NOS）

データ連携支援の再開始時に，前回起動時の開始パラメタと今回の開始パラメタで不一致があります。なお，オペランド値にNOTHINGが表示されている場合，オペランドが指定されていないことを示します。

aa....aa：制御文（CONTROL文，INPUT文，またはOUTPUT文）

bb....bb：オペランド名

cc....cc：前回起動時のオペランド値，またはNOTHING

dd....dd：今回起動時のオペランド値，またはNOTHING

(Ｓ)データ連携支援のプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示されたオペランド値を修正し，データ連携支援を再実行してください。

KFSB62003-E

最終累積データ通番が見つかりませんでした。最終累積データ通番＝aa....aa

The last accumulated data number does not exist. last accumulated data number = aa....aa　　（P+L）（1）（NOS）

強制開始時に，指定した最終累積データ通番が見つかりませんでした。

aa....aa：最終累積データ通番（16けたの16進数）

(Ｓ)データ連携支援のプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕指定された最終累積データ通番を見直し，再度，データ連携支援を強制開始してください。

KFSB62004-E

ＵＪ数が，指定した値を超えました。

The number of UJs exceeded the specified value.　　（P+L）（1）（NOS）

UOCに渡す1トランザクションのUJ数が，OUTPUT文のUAPMXCTオペランドに指定した値を超えました。

(Ｓ)データ連携支援のプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OUTPUT文のUAPMXCTオペランドに指定する値を大きくして，データ連携支援を再実行してください。

KFSB62007-E

データ連携支援の初期化に失敗しました。理由コード＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

Failed to initialize the data linkage support. reason code = aa....aa, detail code = bb....bb　　（P+L）（1）（NOS）

データ連携支援の初期化に失敗しました。

aa....aa：理由コード

0004：領域の確保に失敗しました。

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)データ連携支援のプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードで出力されたコード一覧に従って対策してください。

理由コード

意味

対策

0004

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

このメッセージの前に出力されている次のメッセージを基にエラー要因を取り除き，対策してください。

KFSB62000-E

解決できない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB62008-E

処理中に障害が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

An error occurred during processing. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（P+L）（1）（NOS）

データ連携支援の処理中に障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)データ連携支援のプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB62010-E

継続不可の障害が発生した為，データ連携支援のプロセスを強制停止します。データ連携支援ＩＤ＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd

Cannot continue by error. Shutdown the data linkage support process. data linkage support ID = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd　　（P+L, P）（1）（NOS）

続行できない障害が発生したため，データ連携支援のプロセスを強制停止します。

aa....aa：データ連携支援ID

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)データ連携支援のプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードで出力されたコード一覧に従って対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

開始処理中に障害が発生しました。

このメッセージの前に次のメッセージが出力されている場合は，メッセージに従ってエラー要因を取り除き，対策してください。

KFSB62000-E〜KFSB62002-E

KFSB62008-E

KFSB52110-E〜KFSB52137-E

KFSB50970-E

これらのメッセージが出力されない，または解決できない場合は，保守員に連絡してください。

0002

抽出処理中に障害が発生しました。

このメッセージの前に次のメッセージが出力されている場合は，メッセージに従ってエラー要因を取り除き，対策してください。

KFSB62003-E〜KFSB62004-E

KFSB62008-E

KFSB52110-E〜KFSB52137-E

KFSB52008-W

KFSB52009-E

KFSB50970-E

対策後，データ連携支援の再開始に失敗した場合，制御情報ファイルのBLOCKNOオペランドにKFSB62011-Eで表示した仕掛中累積データ通番，最終累積データ通番を設定し，再実行してください。これらのメッセージが出力されない，または解決できない場合は，保守員に連絡してください。

0003

終了処理中に障害が発生しました。

このメッセージの前に次のメッセージが出力されている場合は，メッセージに従ってエラー要因を取り除き，対策してください。

KFSB62003-E〜KFSB62004-E

KFSB62008-E

KFSB52110-E〜KFSB52137-E

KFSB52008-W

KFSB52009-E

KFSB50970-E

対策後，データ連携支援の再開始に失敗した場合，制御情報ファイルのBLOCKNOオペランドにKFSB62011-Eで表示した仕掛中累積データ通番，最終累積データ通番を設定し，再実行してください。これらのメッセージが出力されない，または解決できない場合は，保守員に連絡してください。

0004

抽出処理中に，DBアクセスでエラーが発生しました。

このメッセージの前に次のメッセージが出力されている場合は，メッセージに従ってエラー要因を取り除き，対策してください。

KFSB62003-E〜KFSB62004-E

KFSB62008-E

KFSB52110-E〜KFSB52137-E

KFSB52008-W

KFSB52009-E

KFSB50970-E

対策後，データ連携支援の再開始に失敗した場合，制御情報ファイルのBLOCKNOオペランドにKFSB62011-Eで表示した仕掛中累積データ通番，最終累積データ通番を設定し，再実行してください。これらのメッセージが出力されない，または解決できない場合は，保守員に連絡してください。

0005

抽出一時中断時間がtrn_rks_trn_wait定義値に達しました。

事前に出力されている以下のメッセージに従って対策してください。

KFSB42005-W

0006

反映先指定UOCのサービス名指定エリアの設定が不正です。

事前に出力されている以下のメッセージに従って対策してください。

KFSB62016-E

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB62011-E

データ連携支援の障害情報：データ連携支援ＩＤ＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，ルート世代番号＝cccccccc，世代番号＝dddddddd，履歴情報表名＝ee....ee，累積データ通番＝ff....ff（gg....gg），最大累積データ通番＝hh....hh

Data linkage support error information: data linkage support ID = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, root generation number = cccccccc, generation number = dddddddd, log information table name = ee....ee, accumulated data number = ff....ff (gg....gg) , maximum accumulated data number = hh....hh　　（P+L,P）（1）（NOS）

データ連携支援の障害情報を出力します。

aa....aa：データ連携支援ID

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

cccccccc：終了したルート世代番号（8けたの16進数）

dddddddd：最終世代番号（8けたの16進数）

ee....ee：最終世代番号に対応する履歴情報表名

ff....ff：仕掛かり中の累積データ通番（16けたの16進数）

反映サービス処理が完了していないユーザデータ（UJ）のうち，最小の累積データ通番を設定します。トランザクション内で複数のUAP履歴情報を取得している場合，先頭のユーザデータ（UJ）の累積データ通番となります。

反映サービス処理が完了しているときは，最終累積データ通番と同じ値を設定します。

gg....gg：最終累積データ通番（16けたの16進数）

反映サービス処理が完了したユーザデータ（UJ）の最終累積データ通番を設定します。

hh....hh：最大累積データ通番（16けたの16進数）

オンライン（TP1/EE）が出力した最大の累積データ通番を設定します。

抽出対象がリロード用履歴情報表の場合は，すべて0が表示されます。

(Ｓ)データ連携支援のプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されているKFSB62010-Eメッセージを基にエラー要因を取り除き，対策してください。

KFSB62015-E

データサイズの指定値が不正です。反映サービス名＝aa....aa，リターンコード＝bb....bb，最大データサイズ＝cc....cc，指定サイズ値＝dd....dd

The value specified for the data size is invalid. reflect service name = aa....aa, return code = bb....bb, maximum data size = cc....cc, specified size value = dd....dd　　（P+L）（1）（NOS）

データサイズの指定値が不正です。

aa....aa：反映サービス名

bb....bb：編集UOCリターンコード

UOC省略時は「****」を表示します。

cc....cc：最大データエリアサイズ

trn_rks_max_msg_sizeオペランド，またはeedbqtblh定義コマンドの-zオプションの指定値を表示します。

dd....dd：指定サイズ値

bb....bbが「****」の場合：対象UJサイズ

bb....bbが「0」の場合：UOC引数の編集データサイズ指定値

bb....bbが「4」の場合：対象UJサイズ

(Ｓ)データ連携支援を中断します。

再開始時，データ連携支援は中断したトランザクションのUJから渡します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕編集UOCの編集データサイズ指定値，trn_rks_max_msg_sizeオペランド，またはeedbqtblh定義コマンドの-zオプションの指定値を見直してください。

KFSB62016-E

反映先指定ＵＯＣのサービス名指定エリアの設定が不正です。理由コード＝aa....aa，指定サービス数＝bb....bb，最大サービス数＝cc....cc，反映サービス名＝dd....dd

The area settings that specify the UOC service name that dictates the reflecting destination are invalid. reason code = aa....aa, number of specified services = bb....bb, maximum number of services = cc....cc, reflect service name = dd....dd　　（P+L）（1）（NOS）

反映先指定UOCのサービス名指定エリアの設定が不正です。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味を表に示します。

bb....bb：指定サービス数

cc....cc：最大サービス数

dd....dd：反映サービス名

表示する反映サービス名を表に示します。

(Ｓ)データ連携支援を強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに従って，trnrks_service定義コマンドの指定値を見直してください。または反映先指定UOCの処理を見直してください。

理由コード

意味

反映サービス名

0001

サービス数が最大サービス数を超過しました。

「****」を表示します。

0002

指定した反映サービス名が未定義です。

または，反映サービス名の設定がありません。

未定義の反映サービス名を表示します。

反映サービス名の設定がない場合は「****」を表示します。

0003

同じUJで重複した反映サービス名を指定しています。

重複した反映サービス名を表示します。

KFSB62018-E

前回起動時の定義値と今回起動時の定義値が異なります。データ連携支援を強制停止します。オペランド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，前回情報＝cc....cc，今回情報＝dd....dd

The defined value when starting the last time and the defined value when starting this time do not match. The data linkage support will now be forcefully terminated. operand name = aa....aa, reason code = bb....bb, previous information = cc....cc, current information = dd....dd　　（P+L）（1）（NOS）

前回起動時の定義値と今回起動時の定義値が異なります。データ連携支援を強制停止します。

aa....aa：オペランド名

bb....bb：理由コード

理由コードに応じた前回起動時の定義情報を表に示します。

cc....cc：前回起動時の定義情報

表示する前回起動時の定義情報を表に示します。

dd....dd：今回起動時の定義情報

理由コードに応じた今回起動時の定義情報を表に示します。

(Ｓ)データ連携支援を強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに従ってaa....aa定義の指定値を見直して，データ連携支援を再実行してください。

理由コード

意味

前回起動時の定義情報，および今回起動時の定義情報

0001

前回と今回の定義数が異なります。

aa....aaオペランドの定義数

0002

前回と今回の定義のオプションが異なります。

aa....aaオペランドで指定したオプションフラグ名

0003

前回と今回の定義の指定値が異なります。

aa....aaオペランドで指定した指定値。前回情報，または今回情報がない場合は「****」を表示します。

KFSB62019-E

定義解析処理中にエラーが発生しました。オペランド設定値間に矛盾があります。理由コード＝aa....aa，オペランド１＝bb....bb，オペランド２＝cc....cc

An error occurred during definition analysis. Operand values conflict. reason code = aa....aa, operand 1 = bb....bb, operand 2 = cc....cc　　（P+E）（1）（NOS）

オペランド設定値間に矛盾があります。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味を表に示します。

bb....bb：オペランド1

理由コードに応じたオペランド値を表に示します。

cc....cc：オペランド2

理由コードに応じたオペランド値を表に示します。

(Ｓ)データ連携支援を強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに従って，オペランドの指定値を見直してください。

理由コード

意味

オペランド1

オペランド2

0001

trnrks_service定義で指定したリソースマネジャ名がtrnstring定義で未定義です。

trnrks_service定義-nオプション指定値

trnrks_service定義-iオプションの指定値。-iオプションを未指定の場合は「**」を表示します。

0002

trnrks_service定義で指定した送信先サービスグループ名がeesvgdef定義で未定義です。

trnrks_service定義-v オプションで指定した送信先サービスグループ名

「**」を表示します。

0003

データ連携支援制御情報ファイルのPJUPITVLオペランド指定値未満の値を， trn_rks_max_trn_numオペランドに指定しています。

trn_rks_max_trn_numオペランド指定値

データ連携支援制御情報ファイルのPJUPITVLオペランド指定値

KFSB62100-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc

An internal conflict has occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc　　（P+L）（1）（NOS）

内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)データ抽出ユティリティを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB64300-E

領域の確保に失敗しました。対象領域コード＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An attempt to allocate area has failed. target area code = aa....aa, request size = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

SDBハンドラ機能初期化処理で領域の確保に失敗しました。

aa....aa：対象領域コード

SDHIFA：SDBハンドラ用スレッド管理テーブル

SDHSAT：SDBハンドラ用プロセス管理テーブル

bb....bb：領域確保要求サイズ（単位：バイト）

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)SDBハンドラ初期化処理を中止しTP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値を見直してTP1/EEを再起動してください。

KFSB64301-E

継続不可の障害が発生しました。理由コード＝aaaa，詳細コード＝bb....bb

An error has occurred. Processing cannot continue. reason code = aaaa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

継続できない障害が発生しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)SDBハンドラ初期化処理を中止しTP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

リソースマネジャが未起動のため，SDBハンドラ関連定義のsdh_start_rmerr_modeオペランド，またはsdh_restart_rmerr_modeオペランドの指定値に従い，TP1/EEを強制停止しました。

直前に出力されているメッセージを確認して対策してください。そのあと，TP1/EEを再起動してください。

0002

メモリが不足しました。

0003

リソースマネジャで障害が発生したため，TP1/EEを強制停止しました。

0005

PCE数が不足したため，TP1/EEを強制停止しました。

0006

HiRDB/SDが前提バージョン未満のため，TP1/EEを強制停止しました。

HiRDBクライアント，およびHiRDBサーバのバージョンを確認してください。

上記以外

内部処理で障害が発生したため，TP1/EEを強制停止しました。

保守員に連絡してください。

KFSB64303-E

ＳＤＢハンドラ用ライブラリのローディングに失敗しました。理由コード＝aaaa，詳細コード１＝bbbb，詳細コード２＝cc....cc

Failed to load the SDB handler library. reason code = aaaa, detail code 1 = bbbb, detail code 2 = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

SDBハンドラ用ライブラリルーチンのローディングに失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの対策を表に示します。

bbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ライブラリのオープンに失敗しました。

直前にKFSB40107-Eメッセージが出力されていれば，エラーコード，およびダイナミックローディングモジュールのシステムコールがエラーリターンした場合のエラー内容を参照して原因を取り除いてください。KFSB40107-Eメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

0002

ライブラリルーチンのアドレス取得に失敗しました。

KFSB64399-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc

An internal conflict has occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

SDBハンドラ機能内で内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB65001-E

コマンド制御でエラーが発生したため、サービスを続行することができません。理由コード＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

The service cannot continue operation because a command control error occurred. reason code = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

TP1/EEプロセスの起動処理で，処理を続行できない障害が発生しました。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

コマンド制御で使用するポート番号が使用できません。

TP1/EEシステム定義で指定するコマンドポート番号を見直して，起動してください。

2

コマンド制御が使用するファイルの作成で障害が発生しました。

OpenTP1のセットアップディレクトリ下のディスクスペースに空きがあるかどうか確認してください。

3

その他の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB65002-E

テーブル作成に失敗しました。対象領域コード＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An attempt to create a table has failed. target area code = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

コマンド制御の初期化処理でテーブルの作成に失敗しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)プロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの設定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB65003-E

起動時のＵＡＰ共用ライブラリの読み込みに失敗しました。理由コード＝aaaa，詳細情報＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

UAP common libraries could not be loaded at startup. reason code = aaaa, detail information = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

起動時のUAP共用ライブラリの読み込みに失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：詳細情報

問題があったディレクトリ名またはライブラリ名，見つからなかったエントリポインタ名を表示します。

理由コードが0002，0003，0007の場合は，*が表示されます。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

詳細情報に表示されているディレクトリのオープンに失敗しました。

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のmodule_dirオペランド，およびstatic_module_dirオペランドの指定値を確認してください。

0002

ライブラリファイルが存在しません。

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のmodule_dirオペランドの指定値を確認してください。

0003

有効なライブラリファイルが上限値より多く存在します。

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のmodule_dirオペランド，およびstatic_module_dirオペランドに指定したディレクトリにあるライブラリファイル数を規定値以内にしてください。

0004

詳細情報に表示されているライブラリファイルのオープンに失敗しました。

詳細情報に表示されている名称のライブラリファイルを見直してください。

0006

ディレクトリ名が重複しています。

詳細情報に表示されているディレクトリ名が，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のmodule_dirオペランド，およびstatic_module_dirオペランドの両方に指定されています。指定値を見直してください。

0007

ステータスファイルからの情報取得に失敗しました。

保守員に連絡してください。

KFSB65010-E

ＵＡＰ共用ライブラリの入替えに失敗しました。理由コード＝aaaa，ライブラリ名＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

The UAP common libraries could not be replaced. reason code = aaaa, library name = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

ライブラリの入れ替えに失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：ライブラリ名

理由コードが0004の場合は，*が表示されます。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)ライブラリの入れ替えを中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

表示されているライブラリのオープンに失敗しました。

表示されているライブラリの状態を見直してください。

0003

表示されているライブラリのクローズに失敗しました。

保守員に連絡してください。

0004

UTトランザクションの登録に失敗しました。

KFSB65099-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

An internal conflict has occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

関数発行時に内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)プロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB65101-E

サービス定義が不正です。定義＝aa....aa，指定値＝bb....bb

The service definition is invalid. definition = aa....aa, specified value = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

TP1/EEサービス定義，または環境変数のオペランドに指定した値が不正です。

aa....aa：該当するTP1/EEサービス定義，または環境変数のオペランド

EEUSERDUMPDIR：環境変数EEUSERDUMPDIRの設定値が510バイトを超えています。

fsp_use：必要なサービス定義が設定されていません。

max_mem_size：TP1/EEのメモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値が不正です。

bb....bb：該当するオペランドの指定値

ただし，EEUSERDUMPDIRの場合は，*を表示します。

(Ｓ)初期化処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕出力されたTP1/EEサービス定義名，または環境変数によって，次の対策をしてください。

不正を検知した定義

対策

EEUSERDUMPDIR

環境変数EEUSERDUMPDIRに，510バイト以下のパス名を指定し，TP1/EEを再起動してください。

fsp_use

TP1/FSPのトラブルシュート関連定義のtrb_dump_area_kindオペランドに64が論理和で指定されている，または環境変数EEUSERDUMPDIRが指定されていますが，TP1/FSPの機能を使用しない設定になっています。ユーザメモリダンプ機能が必要な場合は，プロセス関連定義のfsp_useオペランドにYを設定し，TP1/EEを再起動してください。

max_mem_size

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB65102-E

領域不足のためテーブル作成に失敗しました。テーブル名＝aa....aa

An attempt to create a table has failed due to insufficient space. table name = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

TP1/EEプロセスの初期化処理で領域が不足したため，テーブル作成に失敗しました。

aa....aa：テーブル名

CBLPOOL：COBOL用メモリ領域

CIBF：コマンド受信用バッファ

CITCB：システムバッファ管理テーブル

COBF：コマンド送信用バッファ

EIT：ワークエリア

EITCB：ユーザワーク管理テーブル

EPBF：ERRTRN3，回復トランザクション用拡張PCE

ETBF：ERRTRN3用バッファ

IBF：入力バッファ

IBFCB：入力バッファ管理テーブル

ICB：タイマサービス制御管理テーブル

IFA：スレッドインタフェースエリア

IMA：入力メッセージ引き渡しエリア

MEMSAT：メモリ管理用テーブル

OBF：出力バッファ

OBFCB：出力バッファ管理テーブル

OBMPOOL：OBM用ワーク領域

OMA：メッセージ応答エリア

PCE：処理キューエレメント

QIBF：DBキュー用入力バッファ

QOBF：DBキュー用出力バッファ

QWBF：DBキュー用ライトアクセスリストバッファ

RIT：共用ワーク領域

SAT：システム用プロセス管理テーブル

SATHEAD：出力バッファシステム用プロセス管理テーブルヘッダ

SIT：ワークエリア

SITCB：システムワーク管理テーブル

TTBF：タイマトランザクション用バッファ

UIA：ユーザIFA

USAT：ユーザSAT

XDBPOOL：XDB用ワーク領域

XTCPOOL：XTC用ワーク領域

(Ｓ)初期化処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ所要量の合計がメモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値以下となるように，各TP1/EEサービス定義の指定値を変更してください。そのあとに，TP1/EEを再起動してください。

メモリ所要量の見積もりについては，TP1/EEのリリースノートを参照してください。

KFSB65103-E

テーブル初期化に失敗しました。詳細コード＝aa....aa

An attempt to initialize tables has failed. detail code = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

TP1/EEプロセスの初期化処理で，テーブル初期化に失敗しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)初期化処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前に出力されているほかのメッセージを参照し，TP1/EEサービス定義を見直してください。

KFSB65104-E

ユーザワーク領域でメモリ破壊を検知しました。

Corrupted memory was detected in the user work area.　　（P+L）（1）（NOS）

ユーザ用ワーク領域のセグメントでメモリ破壊を検知しました。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕UAPを見直してください。

KFSB65105-E

メモリ破壊を検知しました。領域名称＝aa....aa

Corrupted memory was detected. area name = aa....aa　　（P+L）（1）（NOS）

TP1/EE連携製品用のメモリ領域でメモリ破壊を検知しました。

aa....aa：領域名称

CBLPOOL：COBOL用メモリプール

EIT：ユーザ用ワーク領域

MPSPOOL：大量処理用システムメモリプール

MPUPOOL：大量処理用ユーザメモリプール

RIT：共用ワーク領域

SIT：システム用ワーク領域

XDBPOOL：XDB用ワーク領域

XTCPOOL：XTC用ワーク領域

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕出力された領域名称によって次の対策をしてください。

出力された領域名称がCBLPOOL，MPSPOOL，SIT，XDBPOOL，またはXTCPOOLの場合

保守員に連絡してください。

出力された領域名称がEIT，MPUPOOL，またはRITの場合

UAPを見直してください。

KFSB65106-E

システムコールでエラーが発生しました。システムコール名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An error has occurred in a system call. system call name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

システムコールでエラーが発生しました。

aa....aa：システムコール名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65190-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

An internal conflict has occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（E, E+P+L）（1）（NOS）

関数発行時に内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB65300-E

サーバ停止に失敗しました。理由コード＝aaaa，詳細コード１＝bbbbbbbb，詳細コード２＝cccccccc

An attempt to stop a server has failed. reason code = aaaa, detail code 1 = bbbbbbbb, detail code 2 = cccccccc　　（E+P+L）（1）（NOS）

TP1/EEの停止に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cccccccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0051

サーバを停止するeesvstopコマンドの実行に失敗しました。

該当するサーバ（TP1/EE）が存在するかどうか，および$DCDIR/bin/eesvstopを実行できるかどうか確認してください。問題がない場合は，保守員に連絡してください。

9999

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB65305-E

メインスレッドの初期化中に致命的な障害が発生しました。詳細コード１＝aaaaaaaa，詳細コード２＝bbbbbbbb

failed to initialize main-thread. detail code1=aaaaaaaa, detail code2=bbbbbbbb　　（E+P+L）（1）（NOS）

メインスレッドの初期化中に致命的な障害が発生しました。メッセージオブジェクトファイルの読み出し時に障害が発生した場合は，英語のメッセージが出力されます。

aaaaaaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65306-E

メインスレッドの終了中に致命的な障害が発生しました。詳細コード１＝aaaaaaaa，詳細コード２＝bbbbbbbb

A fatal error has occurred during termination processing of the main thread. detail code 1 = aaaaaaaa, detail code 2 = bbbbbbbb　　（E+P+L）（1）（NOS）

メインスレッドの終了中に致命的な障害が発生しました。

aaaaaaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前に，ほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65310-E

モニタスレッドの初期化中に致命的な障害が発生しました。詳細コード１＝aaaaaaaa，詳細コード２＝bbbbbbbb

A fatal error has occurred during initialization processing of a monitor thread. detail code 1 = aaaaaaaa, detail code 2 = bbbbbbbb　　（E+P+L）（1）（NOS）

モニタスレッドの初期化中に致命的な障害が発生しました。

aaaaaaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65311-E

モニタスレッドの処理中に致命的な障害が発生しました。詳細コード１＝aaaaaaaa，詳細コード２＝bbbbbbbb

A fatal error has occurred during processing of a monitor thread. detail code 1 = aaaaaaaa, detail code 2 = bbbbbbbb　　（E+P+L）（1）（NOS）

モニタスレッドの処理中に致命的な障害が発生しました。

aaaaaaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65315-E

処理スレッドの初期化中に致命的な障害が発生しました。詳細コード１＝aaaaaaaa，詳細コード２＝bbbbbbbb

A fatal error has occurred during initialization processing of a processing thread. detail code 1 = aaaaaaaa, detail code 2 = bbbbbbbb　　（E+P+L）（1）（NOS）

処理スレッドの初期化中に致命的な障害が発生しました。

aaaaaaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65316-E

処理スレッドの処理中に致命的な障害が発生しました。詳細コード１＝aaaaaaaa，詳細コード２＝bbbbbbbb

A fatal error has occurred during processing of a processing thread. detail code 1 = aaaaaaaa, detail code 2 = bbbbbbbb　　（E+P+L）（1）（NOS）

処理スレッドの処理中に致命的な障害が発生しました。

aaaaaaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65317-E

処理スレッドの回復中に致命的な障害が発生しました。詳細コード１＝aaaaaaaa，詳細コード２＝bbbbbbbb

A fatal error has occurred during recovery processing of a processing thread. detail code 1 = aaaaaaaa, detail code 2 = bbbbbbbb　　（E+P+L）（1）（NOS）

処理スレッドの回復中に致命的な障害が発生しました。

aaaaaaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65320-E

シグナルスレッドの初期化中に致命的な障害が発生しました。詳細コード１＝aaaaaaaa，詳細コード２＝bbbbbbbb

A fatal error has occurred during initialization processing of a signal thread. detail code 1 = aaaaaaaa, detail code 2 = bbbbbbbb　　（E+P+L）（1）（NOS）

シグナルスレッドの初期化中に致命的な障害が発生しました。

aaaaaaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65321-E

シグナルスレッドの処理中に致命的な障害が発生しました。詳細コード１＝aaaaaaaa，詳細コード２＝bbbbbbbb

A fatal error has occurred during processing of a signal thread. detail code 1 = aaaaaaaa, detail code 2 = bbbbbbbb　　（E+P+L）（1）（NOS）

シグナルスレッドの処理中に致命的な障害が発生しました。

aaaaaaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bbbbbbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65325-E

動作可能な処理スレッド数が必要最低限の稼働率を下回りました。最低稼働率＝aa....aa

The number of operable processing threads is now less than the required minimum availability. minimum availability = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

処理スレッド（予備処理スレッド含む）の稼働率が，オンラインの続行に最低限必要な稼働率を下回りました。

稼働率は，動作可能な処理スレッド（予備処理スレッド含む）と定義処理スレッド（プロセス関連定義のthread_noオペランドの指定値+プロセス関連定義のreserve_thread_noオペランドの指定値）の比率です。稼働率は，処理スレッドの再起動に失敗すると低下します。

aa....aa：最低稼働率（%）

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB65330-E

プロセス内の時刻が、制御可能な上限値を超過しました。

The time in a process has exceeded the system's upper limit.　　（E+P+L）（1）（NOS）

TP1/EE内の時刻が，制御可能な上限値（0xfffffffe）を超過しました。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕マシン時刻が不正な場合は，マシン時刻を修正してください。マシン時刻が正しい場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65335-E

初期化／終了処理中にスレッドの強制終了を検出しました。トランザクション種別＝aa

A forced termination of a thread was detected during initialization or termination processing. transaction type = aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

初期化処理または終了処理中に，スレッドの強制終了を検出しました。

aa：UAP起動トランザクション種別

トランザクション種別については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option プログラム作成の手引」のトランザクション種別の説明を参照してください。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕トランザクション種別がME，MI，RM，UI，JI，およびUTの場合は，UAPを見直し，問題がある場合は修正してください。問題がない場合は，保守員に連絡してください。トランザクション種別がME，MI，RM，UI，JI，およびUT以外の場合は，直前に出力されたメッセージに従って原因を取り除いてください。

KFSB65336-E

eesvstopコマンドの実行に失敗しました。理由コード＝aaaa，詳細コード＝bb....bb

Execution of the eesvstop command failed. reason code = aaaa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

回復モードによるトランザクション回復完了後，eesvstopコマンドによる自TP1/EEプロセスの強制停止が失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

eesvstopコマンド実行後，自TP1/EEプロセスが5秒以内に終了しませんでした。

eesvstopコマンド実行失敗メッセージが標準エラー出力に出力されている場合はメッセージに従い対策してください。出力されていない場合は保守員に連絡してください。

0010

プロセス数の上限超過またはメモリ不足によってeesvstopコマンドが実行できませんでした。

このメッセージが多発する場合は，不要プロセスを終了させてください。

9000

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB65337-E

回復モードを実行できませんでした。サービスグループ名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

Recovery mode execution failed. service group name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E+P+L）（1）（NOS）

回復モードを実行できませんでした。または，実行する必要がありません。

aa....aa：サービスグループ名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

前回オンラインが正常終了しているため，回復モードの手動起動はできません。

なし。

0002

回復モード実行中にTP1/EEプロセスが異常終了しました。

異常終了時に出力されたメッセージを基に障害を取り除いてください。その後，必要であれば回復モードを手動起動してください。

0010

TP1/FSP以外では回復モードの手動起動はできません。

なし。

KFSB65380-E

継続不可の障害が発生した為、プロセスを強制停止します。サービスグループ名＝aa....aa，ランＩＤ＝bbbbbbbb，ＩＦＡ番号＝cc....cc，終了要因＝dd....dd，エラー要因コード＝eeeeeeee，中央処理通番＝ffffffff，トランザクション種別＝gg，サービス名＝hh....hh，詳細コード１＝iiiiiiii

cannot continue by error. shutdown process. service group name=aa....aa, runid=bbbbbbbb, ifano=cc....cc, end info=dd....dd, errno=eeeeeeee, central tranid=ffffffff, transaction type=gg, service name=hh....hh, detail code1=iiiiiiii　　（E+P+L）（1）（NOS）

続行できない障害が発生したため，TP1/EEプロセスを強制停止します。メッセージオブジェクトファイルの読み出し時に障害が発生した場合は，英語のメッセージが出力されます。

aa....aa：障害が発生したサービスグループ名

定義解析が終了していない場合は，*を表示します。

bbbbbbbb：障害が発生したランID

ランIDが決定していない場合は，00000000を表示します。

cc....cc：障害の発生したスレッドのIFA番号（10進表記）

IFA作成前，またはIFAを特定できない場合は，0を表示します。

dd....dd：終了要因

COMMIT LIMIT OVER：コミット関数の発行回数が上限値を超えました。

ROLLBACK ABEND：UAPでee_trn_chained_rollback関数（EETRN_PRCS設定）を呼び出しました。

ROLLBACK LIMIT OVER：ロールバック関数の発行回数が上限値を超えました。

INSIDE：TP1/EE内部に要因があります。

UNKNOWN：次に示すどちらかの状態になりました。

UAPまたはUOCで，pthread_exit関数またはCBLABNサービスルーチンを呼び出しました。

UAPでCOBOL実行時に障害が発生しました。

QUEUE RATE OVER：処理キューの滞留監視によってプロセスが強制停止しました。

XDB INSIDE：XDBで障害が発生しました。

BPP TERM：UAPやUOCでee_bpp_termを呼び出しました。

eeeeeeee：エラー要因コード（16進表記）

終了要因がROLLBACK ABENDの場合は，ee_trn_chained_rollback関数で設定したエラー要因コードが表示されます。

終了要因がROLLBACK ABEND以外の場合は，TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報が表示されます。

ffffffff：中央処理通番

トランザクション処理中に障害が発生した場合は，トランザクションのエントリ中央処理通番が表示されます。トランザクション処理中以外に障害が発生した場合は，00000000が表示されます。

gg：トランザクション種別

トランザクション種別については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option プログラム作成の手引」のトランザクション種別の説明を参照してください。

hh....hh：サービス名

サービス名のないトランザクションの場合は，*を表示します。

iiiiiiii：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕終了要因に従って次の対策をしてください。

終了要因がUNKNOWNの場合

UAPを見直してください。

終了要因がROLLBACK ABENDの場合

ee_trn_chained_rollback関数が呼び出された要因を取り除いてください。

終了要因がINSIDEの場合

このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

終了要因がBPP TERMの場合

ee_bpp_term()の呼び出し要因を取り除いてください。

KFSB65385-E

シグナルが発生した為、プロセスを強制停止します。サービスグループ名＝aa....aa，ランＩＤ＝bbbbbbbb，ＩＦＡ番号＝cc....cc，シグナル番号＝dd....dd，中央処理通番＝eeeeeeee，トランザクション種別＝ff，サービス名＝gg....gg，走行モード＝hh....hh，詳細コード１＝iiiiiiii

A process will now be forcibly terminated because a signal has occurred. service group name = aa....aa, run ID = bbbbbbbb, IFA number = cc....cc, signal number = dd....dd, central processing number = eeeeeeee, transaction type = ff, service name = gg....gg, run mode = hh....hh, detail code 1 = iiiiiiii　　（E）（1）（NOS）

シグナルが発生したため，TP1/EEプロセスを強制停止します。

aa....aa：該当するサービスグループ名

定義解析が終了していない場合は，*を表示します。

bbbbbbbb：ランID

ランIDが決定していない場合は，00000000を表示します。

cc....cc：シグナルの発生したスレッドのIFA番号（10進表記）

IFA作成前，またはIFAを特定できない場合は，0を表示します。

dd....dd：シグナル番号（10進表記）

OSがAIXの場合に31が表示されたときは，タイムアウトが原因です。

OSがLinuxの場合に12が表示されたときは，タイムアウトが原因です。

eeeeeeee：中央処理通番

トランザクション処理中にシグナルが発生した場合は，トランザクションのエントリ中央処理通番が表示されます。トランザクション処理中以外にシグナルが発生した場合は，00000000が表示されます。

ff：トランザクション種別

トランザクション種別については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option プログラム作成の手引」のトランザクション種別の説明を参照してください。

gg....gg：サービス名

サービス名のないトランザクションの場合は，*を表示します。

hh....hh：走行モード

シグナル発生個所が表示されます。

タイムアウトが原因の場合，シグナルで処理が停止された個所が表示されますが，停止処理中も対象スレッドが稼働しているため，タイムアウト原因となった個所以外が表示されることがあります。

TP1/EE：TP1/EE内部処理実行中にシグナルが発生しました。

USER：UAPまたはUOC実行中にシグナルが発生しました。

API：UAPまたはUOCが発行したTP1/EE提供API実行中にシグナルが発生しました。

iiiiiiii：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAPまたはUOC実行中にTP1/EEプロセスが強制停止した場合は，UAPまたはUOCを見直してください。UAPやUOCに問題がない場合，またはUAPやUOC以外でシグナルが発生した場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65387-E

プロセスのハングアップを検出した為、プロセスを強制停止します。サービスグループ名＝aa....aa，ランＩＤ＝bbbbbbbb，詳細コード１＝cccccccc，詳細コード２＝dddddddd

A process will now be forcibly terminated because a hung process was detected. service group name = aa....aa, run ID = bbbbbbbb, detail code 1 = cccccccc, detail code 2 = dddddddd　　（E）（1）（NOS）

プロセスのハングアップを検出したため，TP1/EEプロセスを強制停止します。

aa....aa：該当するサービスグループ名

定義解析が終了していない場合は，*を表示します。

bbbbbbbb：ランID

ランIDが決定していない場合は，00000000を表示します。

cccccccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dddddddd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕マシン内の負荷（CPU，ファイル入出力など）が増加したため，TP1/EEプロセスの処理が遅延したおそれがあります。マシンの負荷が高い場合は，負荷の原因を取り除いてください。解決できない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65390-E

連続異常終了限界経過時間内に３回障害が発生、又は初期化中に障害が発生した為、サーバを停止します。サービスグループ名＝aa....aa

The server will now stop because an error has occurred three times within the monitoring period for consecutive abnormal terminations, or an error has occurred during initialization processing. service group name = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

連続異常終了限界経過時間（プロセス関連定義のterm_watch_timeオペランド指定値）内に3回障害が発生した，または初期化中に障害が発生したため，サーバを停止します。以降，TP1/EEプロセスは再起動されません。

aa....aa：該当するサービスグループ名

(Ｓ)TP1/EEを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害を取り除き，TP1/EEを再起動してください。

KFSB65391-E

継続不可能な障害が発生した為、サーバを停止します。サービスグループ名＝aa....aa，ランＩＤ＝bbbbbbbb，理由コード＝cccccccc，詳細コード＝dddddddd

The server will now stop because an error of not being possible to continue occurred. service group name = aa....aa, run ID = bbbbbbbb, reason code = cccccccc, detail code = dddddddd　　（E+P+L）（1）（NOS）

継続できない障害が発生したため，サーバを停止します。以降，TP1/EEプロセスは再起動されません。

aa....aa：サービスグループ名

bbbbbbbb：ランID

ランIDがまだ決定されていない場合は，00000000が表示されます。

cccccccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dddddddd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

00094000

UAP履歴情報取得機能の処理でエラーが発生しました。

ランIDが同じプロセスのダウン時に出力されたKFSB65380-Eメッセージに従って，原因を取り除いてください。

メッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

KFSB65400-E

トラブルシュート機能初期化処理に障害が発生しました。詳細コード＝aa

Failure occurred for initialization processing for the troubleshooting function. detail code = aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

トラブルシュート機能の初期化処理で障害が発生したため，TP1/EEを終了します。

aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65401-E

トラブルシュート機能終了処理に障害が発生しました。詳細コード＝aa

Failure occurred for termination processing for the troubleshooting function. detail code = aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

トラブルシュート機能の終了処理で障害が発生しました。

aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65402-E

トラブルシュート情報出力処理に障害が発生しました。詳細コード＝aa

Failure occurred for output processing for troubleshooting information. detail code = aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

トラブルシュート情報の出力処理で障害が発生しました。

aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65403-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb

An internal conflict occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB65404-E

定義解析処理中にエラーが発生しました。理由コード１＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An error occurred during definition analysis processing. reason code = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

トラブルシュート関連定義の定義解析時にエラーが発生しました。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

トラブルシュート関連定義のtrb_tasktm_file_sizeオペランド，およびtrb_tasktm_buffer_sizeオペランドに指定した値の大小関係が不正です。

トラブルシュート関連定義のtrb_tasktm_file_sizeオペランド，およびtrb_tasktm_buffer_sizeオペランドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

2

トラブルシュート関連定義のtrb_trace_file_sizeオペランド，およびtrb_line_trace_buffer_sizeオペランドに指定した値の大小関係が不正です。

トラブルシュート関連定義のtrb_trace_file_sizeオペランド，およびtrb_line_trace_buffer_sizeオペランドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

3

トラブルシュート関連定義のtrb_trace_file_sizeオペランド，およびtrb_line_cmtrace_buffer_sizeオペランドに指定した値の大小関係が不正です。

トラブルシュート関連定義のtrb_trace_file_sizeオペランド，およびtrb_line_cmtrace_buffer_sizeオペランドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

4

トラブルシュート関連定義のtrb_uap_trace_file_sizeオペランド，およびtrb_uap_trace_buffer_sizeオペランドに指定した値の大小関係が不正です。

トラブルシュート関連定義のtrb_uap_trace_file_sizeオペランド，およびtrb_uap_trace_buffer_sizeオペランドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

5

トラブルシュート関連定義のtrb_stc_file_sizeオペランド，およびtrb_stc_buffer_sizeオペランドに指定した値の大小関係が不正です。

トラブルシュート関連定義のtrb_stc_file_sizeオペランド，およびtrb_stc_buffer_sizeオペランドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB65600-E

ＤＢキュー機能関連テーブルの領域確保に失敗しました。対象領域コード＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An attempt to allocate area for tables related to the DB queue functions has failed. target area code = aa....aa, request size = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

DBキュー機能の初期化処理でテーブルの領域確保に失敗しました。

aa....aa：対象領域コード

DQT：DBキュー管理テーブル

DBA：DBキュー管理テーブル（DBアクセス用）

DBAORA：DBキュー管理テーブル（Oracle用）

DQG：DBキューグループ管理テーブル

DQSV：DBキューサービス管理テーブル

DQSW：DBキュー関数スイッチテーブル

DQSG：DBキューサービスグループ管理テーブル

DQQLST：DBキューリスト

DBQSAT：DBキュー機能システム管理テーブル

DBQIFA：DBキュー機能インタフェーステーブル

DBQTTR：DBキュー機能トランザクションテーブル

DBAHND：DBアクセスハンドルリスト

DBT：オンラインバッチ機能用DBキュー管理テーブル

DBTORA：オンラインバッチ機能用DBキュー管理テーブル（Oracle用）

DBLT：ロット定義情報テーブル

DPLT：ロット管理テーブル

DBSV：バッチサービス管理テーブル

DOBSAT：オンラインバッチ機能システム管理テーブル

DOBIFA：オンラインバッチ機能インタフェーステーブル

DOBTTR：オンラインバッチ機能トランザクションテーブル

DOBHND：オンラインバッチ機能用DBアクセスハンドルリスト

DOBLCB：ロット管理テーブル制御ブロック

DOSW：オンラインバッチ関数スイッチテーブル

DQTSTC：統計情報対応DBキュー管理テーブル

DBTSTC：統計情報対応オンラインバッチ機能用DBキュー管理テーブル

DBLTSTC：統計情報対応ロット定義情報テーブル

DQMT：キュー管理テーブル

DQMG：キューグループ管理テーブル

DQMSV：キューサービス管理テーブル

DQMLST：キューリスト

DBMSAT：キュー機能用システム管理テーブル

DBMIFA：キュー機能用インタフェーステーブル

DBMTTR：キュー機能用トランザクションテーブル

DBQM：キュー表

bb....bb：領域確保要求サイズ（単位：バイト）

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)DBキュー機能の初期化処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

KFSB65601-E

ＤＢキュー機能関連テーブルの作成に失敗しました。理由コード＝aaaa，対象領域コード＝bb....bb

An attempt to create a table related to the DB queue functions has failed. reason code = aaaa, target area code = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

DBキュー機能の初期化処理でテーブルの作成に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：対象領域コード

DQT：DBキュー管理テーブル

DQG：DBキューグループ管理テーブル

DQSV：DBキューサービス管理テーブル

DQSG：DBキューサービスグループ管理テーブル

DQQLST：DBキューリスト

DBT：オンラインバッチ機能用DBキュー管理テーブル

DBLT：ロット定義情報テーブル

DBSV：バッチサービス管理テーブル

該当する対象領域コードがない場合は，*を表示します。

(Ｓ)DBキュー機能の初期化処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対象領域コード

対策

0001

DBキュー機能関連定義で指定した上限値を超えてテーブルを作成しようとしました。

DQT

DBキュー機能関連定義のdbqdef定義コマンドの指定を見直し，TP1/EEを再起動してください。

DQG

dbqgrpdef定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

DQSV

DBキュー機能関連定義のdbqsrvdef定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

DQSG

DBキュー機能関連定義のdbqsvgdef定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

DQQLST

DBキュー機能関連定義のdbqsrvdef定義コマンドの-qオプションおよび-nオプションの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0002

DBキュー機能関連定義に，テーブル作成に有効な指定が一つもないオペランドがあります。

DQT

DBキュー機能関連定義のdbqdef定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

DQG

DBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

DQSV

DBキュー機能関連定義のdbqsrvdef定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

DQSG

DBキュー機能関連定義のdbqsvgdef定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0003

オンラインバッチ機能関連定義で指定した上限値を超えてテーブルを作成しようとしました。

DBT

オンラインバッチ機能関連定義のdbqobsdef定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

DBLT

オンラインバッチ機能関連定義のdbqobslotdef定義コマンド，またはdbq_obs_lot_noオペランドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

DBSV

オンラインバッチ機能関連定義のdbqobssrvdef定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0004

オンラインバッチ機能関連定義に，テーブル作成に有効な指定が一つもないオペランドがあります。

DBT

オンラインバッチ機能関連定義のdbqobsdef定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

DBLT

オンラインバッチ機能関連定義のdbqobslotdef定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

DBSV

オンラインバッチ機能関連定義のdbqobssrvdef定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0005

バッチサービス定義に，バッチ終了サービスのオプションを指定しているオペランドが一つもありません。

DBSV

バッチサービス定義のdbqobssrvdef定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0006

トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドの指定値にユーザサーバ用xa_open関数用文字列を指定しているものが一つもありません。または，trnstring定義コマンド自体の指定がありません。

*

トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドの指定内容を見直し，TP1/EEを再起動してください。

9000

内部矛盾を検知しました。

*

保守員に連絡してください。

KFSB65602-E

インタフェーステーブルが壊れています。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

The interface table is corrupted. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

インタフェーステーブルが壊れています。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)DBキュー機能の初期化処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB65603-E

ＤＢキュー機能関連テーブルの排他初期化処理に失敗しました。詳細コード１＝aaaa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc

An attempt to initialize the lock on a table related to the DB queue functions has failed. detail code 1 = aaaa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

DBキュー管理テーブルの排他初期化処理で障害が発生しました。

aaaa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)DBキュー機能の初期化処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB65604-E

ＤＢキュー用ライブラリルーチンのローディングに失敗しました。ＤＢＭＳ＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd

An attempt to load the library routine for the DB queue failed. DBMS = aa....aa, reason code = bbbb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd　　（E）（1）（NOS）

DBキュー用ライブラリルーチンのローディングに失敗しました。

aa....aa：ローディングに失敗したDBキュー用ライブラリルーチンに対応するDBMS

HiRDBまたはOracleが表示されます。

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

DBキューHiRDB用ライブラリ，またはDBキューOracle用ライブラリのオープンに失敗しました。

環境変数LIBPATH※にTP1/EEのライブラリパス，およびDBMSのライブラリパスが設定されているかどうかを確認してください。設定されていなければ，設定してください。環境変数LIBPATH※が正しく設定されていて，直前にKFSB40107-Eメッセージが出力されていれば，エラーコード，およびダイナミックローディングモジュールのシステムコールがエラーリターンした場合のエラー内容を参照して原因を取り除いてください。KFSB40107-Eメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

0002

DBキュー用ライブラリルーチンのアドレス取得に失敗しました。

直前にKFSB40107-Eメッセージが出力されていれば，エラーコード，およびダイナミックローディングモジュールのシステムコールがエラーリターンした場合のエラー内容を参照して原因を取り除いてください。KFSB40107-Eメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

注※

OSがLinuxの場合はLD_LIBRARY_PATHです。

KFSB65605-E

ＤＢキュー機能関連テーブルの作成に失敗しました。理由コード＝aaaa，該当オペランド名＝bb....bb，不正設定値＝cc....cc

An attempt to create a table related to the DB queue functions has failed. reason code = aaaa, operand name = bb....bb, invalid setting value = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

DBキュー機能の初期化処理でテーブルの作成に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：該当するオペランド名

該当するエントリを特定するためのオプション設定値も表示します。

cc....cc：bb....bb内で検知した不正な設定値，またはオプション名

該当するオプション名も表示します。該当する設定値がない場合は，*を表示します。

(Ｓ)DBキュー機能の初期化処理を中止し，TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_draw_method定義コマンドの-pオプションにtrnlevelが指定されていますが，DBキュー機能関連定義のdbqsrvdef定義コマンドに-lオプションが指定されていません。

queue_draw_method定義コマンドの-pオプション，またはdbqsrvdef定義コマンドの-lオプションを見直し，TP1/EEを再起動してください。

0002

cc....cc（DBキュー機能関連定義のdbqsrvdef定義コマンドの-lオプション）に指定しているトランザクションレベル名が，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_trnlevelオペランドで定義されていません。

dbqsrvdef定義コマンドの-lオプション，またはqueue_trnlevelオペランドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0003

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_draw_method定義コマンドの-pオプションにroundrobinが指定されていますが，DBキュー機能関連定義のdbqsrvdef定義コマンドに-lオプションが指定されています。

queue_draw_method定義コマンドの-pオプション，またはdbqsrvdef定義コマンドの-lオプションを見直し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB65606-E

定義解析処理中にエラーが発生しました。オペランド設定値間に矛盾があります。理由コード＝aa....aa，ＤＢキューグループ名＝bb....bb

An error occurred during definition analysis. Operand values conflict. reason code = aa....aa, DB queue group name = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

オペランド設定値間に矛盾があります。

aa....aa：理由コード

bb....bb（dbqdef定義コマンドの-dオプション）に指定しているDBキューグループ名が複数指定されています。

bb....bb（trnrks_service定義コマンドの-dオプション）に指定しているDBキューグループ名がdbqgrpdef定義コマンドで指定されていません。

bb....bb（trnrks_service定義コマンドの-dオプション）に指定しているDBキューグループ名に対応するdbqdef定義コマンドが存在しません。

trnrks_service定義コマンドの-tオプションにdbqが指定されていますが，dbq_use定義がYに設定されていません。

set形式定義オペランドdbq_inhibit_useにYが指定されていますが，bb....bbを指定しているdbqgrpdef定義コマンドの-kオプションが指定されていないか，0が指定されています。

bb....bb：DBキューグループ名

理由コードが４の場合は“＊”が出力されます。

(Ｓ)定義解析処理を中止しデータ連携支援を強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに従って対策してください。

dbqdef定義コマンドの-dオプションを見直し，データ連携支援を再起動してください。

trnrks_service定義コマンドの-dオプション，またはdbqgrpdefの-dオプションを見直し，データ連携支援を再起動してください。

trnrks_service定義コマンドの-dオプション，またはdbqdef定義コマンドを見直し，データ連携支援を再起動してください。

trnrks_service定義コマンドの-tオプション，またはdbq_use定義を見直し，データ連携支援を再起動してください。

set形式定義オペランドdbq_inhibit_useの値，またはdbqgrpdef定義コマンドの-kオプションを見直し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB65607-E

ＤＢキューの空きが不足しました。強制停止します。ＤＢキュー名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb

There is not enough free area to the DB queue. The process will be forcibly stopped. DB queue name = aa....aa, service name = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

DBキューの空きが不足したため強制停止します。

aa....aa：DBキュー名

bb....bb：サービス名

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の対策をしてデータ連携支援を再実行してください。

DBキューからメッセージを読み出すTP1/EEの状態およびDBキューの状態を確認してください。DBキューの状態はeedbqlsコマンドで確認してください。

メッセージを読み出すTP1/EEが停止している場合は，TP1/EEを開始してください。

DBキューの状態が読み出し停止状態の場合は，DBキューからメッセージを読み出すTP1/EEでeedbqrstコマンドを実行して読み出しを開始してください。

DBキューの状態が通常状態の場合は，次のどちらかの対策を行ってください。

（1）DBキューの最大書き込みメッセージ数を増やす

eedbqtblhコマンドの-cオプション指定値を大きくしてDBキューを再作成する

dbqdef -lオプション指定値を大きくする

（2）dbq_rks_retry_count,またはdbq_rks_retry_intervalの指定値を増やす

KFSB65630-E

オンラインバッチ処理の回復ができません。処理中のオンラインバッチサービスのエントリポインタがありません。ＤＢキュー名＝aa....aa，ロット名＝bb....bb，オンラインバッチサービス名＝cc....cc

Online batch processing could not be recovered. The entry pointer of the online batch service performing the processing does not exist. DB queue name = aa....aa, lot name = bb....bb, online batch service name = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

オンラインバッチ処理を回復できません。処理中のオンラインバッチサービスのエントリポインタがありません。

aa....aa：該当するDBキュー名

bb....bb：該当するロット名

cc....cc：該当するオンラインバッチサービス名

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAP共用ライブラリを見直してください。

KFSB65650-E

ＪＩトランザクション関連テーブルの領域確保に失敗しました。詳細コード＝aa....aa

An attempt to allocate area for tables related to JI transaction functions has failed. detail code = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

JIトランザクション関連テーブルの初期化処理でテーブルの領域確保に失敗しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの指定値を見直してTP1/EEを再起動してください。

KFSB65651-E

ＪＩトランザクション関連テーブルの作成に失敗しました。理由コード＝aaaa，オペランド名＝bb....bb，設定値＝cc....cc

An attempt to create a table related to JI transaction functions has failed. reason code = aaaa, operand name = bb....bb, setting value = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

JIトランザクション関連テーブルの作成に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：定義コマンド名

cc....cc：オプションフラグおよび指定値

bb....bbの定義コマンドに不正な指定をしたオプションフラグおよび指定値を表示します。オプションフラグと関係しない場合は，*を表示します。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

定義コマンド名

オプションフラグ

対策

0001

定義数の上限を超えました。

shinfdef

*

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のshinfdef定義コマンドの定義数を見直し，TP1/EEを再起動してください。

0002

対応する定義がありません。

または指定できない組み合わせを指定しています。

-n

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のshinfdef定義コマンドの-nオプション，および-iオプションの指定値にtrnstring定義コマンドの-nオプション，および-iオプションの指定値を指定してTP1/EEを再起動してください。

TP1/FSP-Hub使用時でtrnstringにXA連携用と非XA連携用が混在している場合は，XA連携用のtrnstringと対応するように指定してください。

-n -i

0003

サポートしていないリソースマネジャです。

-n

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のshinfdef定義コマンドの-nオプションの指定を見直し，TP1/EEを再起動してください。

KFSB65652-E

ＪＩトランザクション用ライブラリルーチンのローディングに失敗しました。ＤＢＭＳ＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd

An attempt to load the library routine for JI transaction failed. DBMS = aa....aa, reason code = bbbb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd　　（E）（1）（NOS）

JIトランザクション用ライブラリルーチンのローディングに失敗しました。

aa....aa：ローディングに失敗したJIトランザクション用ライブラリルーチンに対応するDBMS

HiRDBと表示します。

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

JIトランザクションHiRDB用ライブラリのオープンに失敗しました。

直前にKFSB40107-Eメッセージが出力されていれば，エラーコード，およびダイナミックローディングモジュールのシステムコールがエラーリターンした場合のエラー内容を参照して原因を取り除いてください。KFSB40107-Eメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

0002

JIトランザクション用ライブラリルーチンのアドレス取得に失敗しました。

KFSB65653-E

共有情報表の構成が不正です。共有情報表名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cc....cc

The structure of the JI table is invalid. JI table name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

共有情報表の構成が不正です。

aa....aa：共有情報表名

bbbb：理由コード

0001：共有情報表がありません。

0002：共有情報表の構成が不正です。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の観点でTP1/FSPのユーザサービス関連定義のshinfdef定義コマンドの指定に誤りがないか見直し，shinfdef定義コマンドの指定を変更するか，またはTP1/FSPのeeshtblhコマンドで共有情報表を作成してください。

shinfdef定義コマンドの-tオプションに指定した共有情報表名がTP1/FSPのeeshtblhコマンドで作成した共有情報表名と同じかどうか。

shinfdef定義コマンドの-nオプションに指定したリソースマネジャ名が，TP1/FSPのeeshtblhコマンド実行時に接続したリソースマネジャ名と同じかどうか。

KFSB65654-E

処理キューの登録に失敗しました。共有情報表名＝aa....aa，登録コード＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

Registration of the processing queue failed. JI table name = aa....aa, registration code = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（1）（NOS）

処理キューの登録に失敗しました。

aa....aa：共有情報表名

bb....bb：登録コード

JI：JIトランザクション

JICTL1：JIトランザクションを制御するトランザクション

JICTL2：JIトランザクションを制御するトランザクション

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0003

PCEが不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

0004

ICBが不足しました。

メモリ関連定義のicb_noオペランドの指定値を見直して，TP1/EEを再起動してください。

9001

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB65655-E

共有情報表を更新したトランザクションがヒューリスティックミックス決着しました。共有情報表名＝aa....aa

A transaction to update the JI table was completed by using heuristic mix. JI table name = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

共有情報表を更新したトランザクションがヒューリスティックミックス決着しました。

aa....aa：共有情報表名

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕トランザクションがヒューリスティックミックス決着した原因を取り除いてください。対策の手順については，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

KFSB65701-E

処理キューの登録に失敗しました。理由コード＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc

Registration of a processing queue failed. reason code = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

処理キューの登録に失敗しました。

aa....aa：理由コード

ICB：ICBが不足しました。

OTHER：その他の原因で失敗しました。

PCE：PCEが不足しました。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを見て対策したあと，TP1/EEを再起動してください。

ICB：メモリ関連定義のicb_noオペランドの指定値を増やしてください。

OTHER：保守員に連絡してください。

PCE：メモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を増やしてください。

KFSB65702-E

ＯＢＭ構成定義オブジェクトの読み込み処理で障害が発生しました。理由コード＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An error occurred while an OBM configuration definition object was being loaded. reason code = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

OBM構成定義オブジェクトの読み込み処理で障害が発生しました。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策したあと，TP1/EEを再起動してください。

理由コード

意味

対策

DIRECTLY

環境変数EEOBMDEFFILEにディレクトリを指定しています。

BCMのユーザサービス定義の環境変数EEOBMDEFFILEに，TP1/FSPのOBM構成定義オブジェクトを設定してください。

ENVIRON

環境変数EEOBMDEFFILEの取得に失敗しました。

BCMのユーザサービス定義の環境変数EEOBMDEFFILEに，TP1/FSPのOBM構成定義オブジェクトを設定してください。

FOPEN

ファイルのオープンに失敗しました。

ファイルの障害を取り除き再起動してください。考えられる障害の要因を次に示します。

BCMのユーザサービス定義の環境変数EEOBMDEFFILEに設定したファイルが存在しません。

ファイル障害が発生しました。

ディスク障害が発生しました。

設定されたファイルに対するアクセス権が不正です。

リソースが不足しています。

OSの制限（ファイルディスクリプタ，シンボリックリンク数など）を超えています。

NFS障害が発生しました。

FREAD

ファイルのリード中にエラーが発生ました。

INVALID

ファイル形式が正しくありません。次のどれかが原因として考えられます。

BCMのユーザサービス定義の環境変数EEOBMDEFFILEにOBM構成定義ファイルではないファイルが指定されています。

eeobmgenコマンドが異常終了した際に出力したファイルが指定されています。

互換性のないバージョンのeeobmgenコマンドで出力したファイルが指定されています。

BCMのユーザサービス定義の環境変数EEOBMDEFFILEにTP1/FSPのOBM構成定義オブジェクトではないファイルを指定していた場合は，TP1/FSPのOBM構成定義オブジェクトを設定してください。それ以外の場合は，eeobmgenコマンドおよびeeobminithコマンドを再実行してください。

PATH

OBM構成定義オブジェクトの絶対パス名の長さが1023バイトを超過しました。

BCMのユーザサービス定義の環境変数EEOBMDEFFILEに設定したTP1/FSPのOBM構成定義オブジェクトの絶対パス名の長さが1023バイト以下になるようにファイル名を変更してください。

STAT

ファイル情報取得（stat）に失敗しました。

ファイルの障害を取り除き再起動してください。考えられる障害の要因を次に示します。

BCMのユーザサービス定義の環境変数EEOBMDEFFILEに設定したファイルが存在しません。

ファイル障害が発生しました。

ディスク障害が発生しました。

設定されたファイルに対するアクセス権が不正です。

リソースが不足しています。

OSの制限（ファイルディスクリプタ，シンボリックリンク数など）を超えています。

NFS障害が発生しました。

KFSB65703-E

ＯＢＭ構成定義オブジェクトのチェック処理で障害が発生しました。理由コード＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An error occurred while an OBM configuration definition object was being checked. reason code = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

OBM構成定義オブジェクトのチェック処理で障害が発生しました。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策したあと，TP1/EEを再起動してください。

理由コード

意味

対策

CHANGE

TP1/EEを再開始していますが，TP1/FSPのOBM構成定義オブジェクトが変更されました。

正常開始時に使用したTP1/FSPのOBM構成定義オブジェクトを使用してTP1/EEを再起動してください。OBMの状態を引き継ぐ必要がない場合は，TP1/EEを強制正常開始してください。

STS_NOCAPA

ステータスファイルのレコード確保要求で容量不足エラーが発生しました。

直前にKFSB51012-Eメッセージが出力されていれば，エラー内容を参照して原因を取り除いてください。

上記以外

TP1/FSPのOBM構成定義オブジェクトの確認に必要なステータスファイルの入出力で障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB65704-E

ＯＢＭ関連定義の設定に不正がありました。理由コード＝aa....aa，定義名＝bb....bb，フラグ＝cc....cc

An OBM-related definition contains invalid settings. reason code = aa....aa, definition name = bb....bb, flag = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

OBM関連定義の指定に不正がありました。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：定義名

エラーの発生した定義コマンド名またはオペランド名です。

cc....cc：オプションフラグ

エラーの発生した定義コマンドのオプションフラグです。bb....bbにオペランド名が表示されている場合は，**を表示します。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策したあと，TP1/EEを再起動してください。

理由コード

意味

対策

INVALID

該当する定義コマンドのオプションフラグ，またはオペランドの指定値が不正です。

該当する定義コマンドのオプションフラグ，またはオペランドの指定値を見直してください。

NOT_DEF

bb....bbに示す定義コマンドまたはオペランドが定義されていません。

bb....bbに示す定義コマンドまたはオペランドを定義してください。または，TP1/FSPのOBM関連定義のobm_server_typeオペランドの指定値を見直してください。

理由コードがINVALIDの場合，次の定義不正が発生しています。

定義コマンド名またはオペランド名

引数

不正内容

bcmstsdef定義コマンド

（TP1/FSPのOBM関連定義）

-t

指定していません。

-n

指定していません。

または，指定したリソースマネジャ名が不正です。

-n:-i

-nおよび-iで設定されたリソースマネジャがtranstringで設定されたリソースマネジャと一致しません。

bcmsvgdef定義コマンド

（TP1/FSPのOBM関連定義）

-g

指定していません。

-s

-hオプションに指定したハートビート送信間隔の2倍より小さな値を指定しています。

bcssvgdef定義コマンド

（TP1/FSPのOBM関連定義）

-n

指定していません。

-g

指定していません。

-n:-g

-nオプションで指定したTP1/SBのノード識別子の数と，-gオプションで指定したTP1/EE のサービスグループ名の数が一致しません。

-nオプションに指定したTP1/SBのノード識別子と，-gオプションに指定したTP1/EEのサービスグループの組み合わせが，一つ目と二つ目で同じです。

-nオプションに指定したTP1/SB のノード識別子の数，または-gオプションに指定したTP1/EE のサービスグループ名の数が，obmstsdefの数と一致しません。

obm_serviceオペランド

（TP1/FSPのユーザサービス関連定義）

**

OBM構成定義のobmdef定義コマンドの-tオプションのcloseオペランドに指定したサービス名が，obm_serviceオペランドに指定されたサービス名ではありません。

obm_trnlevelオペランド

（TP1/FSPのOBM関連定義）

**

指定したトランザクションレベル名が，ユーザサービス関連定義のqueue_trnlevelオペランドに指定されたトランザクションレベル名ではありません。

obmdef定義コマンド

（TP1/FSPのOBM構成定義）

-n:-i

OBM構成定義のobmdef定義コマンドの-nオプション，および-iオプションに指定したリソースマネジャ名が，トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドに指定されたリソースマネジャ名と一致しません。

obmstsdef定義コマンド

（TP1/FSPのOBM関連定義）

-t

指定していません。

-n

指定していません。または，指定したリソースマネジャ名が不正です。

-n:-i

-nオプションおよび-iオプションに指定したリソースマネジャ名が，トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドに指定されたリソースマネジャ名と一致しません。

-s

二つのobmstsdefの両方で，-sオプションに指定されている値がnormalまたはswitchです。

-t:-n:-i

一つ目のobmstsdefで指定した-t，-n，-iの値が，二つ目のobmstsdefに指定されています。

理由コードがNOT_DEFの場合，次の定義不正が発生しています。

定義コマンド名またはオペランド名

不正内容

bcmstsdef定義コマンド

（TP1/FSPのOBM関連定義）

TP1/FSPのOBM関連定義のobm_server_typeオペランドにMを指定し，かつobmstsdef定義コマンドを二つ指定していますが，bcmstsdef定義コマンドが定義されていません。

bcmsvgdef定義コマンド

（TP1/FSPのOBM関連定義）

TP1/FSPのOBM関連定義のobm_server_typeオペランドにMを指定していますが，TP1/FSPのbcmsvgdef定義コマンドが定義されていません。

bcssvgdef定義コマンド

（TP1/FSPのOBM関連定義）

TP1/FSPのOBM関連定義のobm_server_typeオペランドにSを指定していますが，TP1/FSPのbcssvgdef定義コマンドが定義されていません。

obm_serviceオペランド

（TP1/FSPのユーザサービス関連定義）

TP1/FSPのOBM関連定義のobm_server_typeオペランドにSを指定していますが，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のobm_serviceオペランドが指定されていません。

TP1/FSPのOBM関連定義のobm_server_typeオペランドにMを指定し，かつOBM構成定義のobmstart定義コマンドの-tオプションのclose_no_bcsオペランドにbcmを指定していますが，OBM構成定義のobmdef定義コマンドの-tオプションのcloseオペランドに指定したサービス名がユーザサービス関連定義のobm_serviceオペランドに指定されていません。

obm_trnlevelオペランド

（TP1/FSPのOBM関連定義）

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_draw_method定義コマンドの-pオプションにtrnlevelを指定していますが，TP1/FSPのOBM関連定義のobm_trnlevelオペランドが指定されていません。

obmstsdef定義コマンド

（TP1/FSPのOBM関連定義）

TP1/FSPのOBM関連定義のobm_server_typeオペランドに，MまたはSを指定していますが，TP1/FSPのobmstsdef定義コマンドが定義されていません。

bcmstsdefを設定していますが，obmstsdef定義コマンドが一つしか定義されていません。

bcssvgdef定義コマンドの-nオプションにTP1/SBのノード識別子を，-gオプションにサービスグループ名を，それぞれ二つの値を指定していますが，obmstsdef定義コマンドが一つしか定義されていません。

trnstring定義コマンド

（トランザクション関連定義）

TP1/FSPのOBM関連定義のobm_server_typeオペランドに，MまたはSを指定していますが，トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドが定義されていません。

KFSB65752-E

ＯＢＭ用ライブラリルーチンのローディングに失敗しました。ＤＢＭＳ＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd

An attempt to load a library routine for OBM transactions failed. DBMS = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd　　（E）（1）（NOS）

OBM用ライブラリルーチンのローディングに失敗しました。

aa....aa：ローディングに失敗したOBM用ライブラリルーチンに対応するDBMS

HiRDBと表示します。

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

dlopen

OBMトランザクションHiRDB用ライブラリのオープンに失敗しました。

直前にKFSB40107-Eメッセージが出力されていれば，エラーコード，およびダイナミックローディングモジュールのシステムコールがエラーリターンした場合のエラー内容を参照して原因を取り除いてください。KFSB40107-Eメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

dlsym

OBMトランザクション用ライブラリルーチンのアドレス取得に失敗しました。

KFSB65780-E

ＯＢＭ開始時の表構成チェックで障害が発生しました。ＯＢＭ管理表名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred while a table structure was being checked at OBM startup. OBM management table name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

OBM開始時の表構成チェックで障害が発生しました。

aa....aa：OBM管理表名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策したあと，TP1/EEを再起動してください。

理由コード

意味

対策

CONNECT

OBM管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが開始されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して原因を取り除いてください。

SQL

OBM管理表のSQLエラーです。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，KFSB55782-Eメッセージを参照して原因を取り除いてください。

TABLE

OBM管理表の構成が不正です。

TP1/FSPのOBM関連定義のobmstsdef定義コマンドの-tオプション，-nオプション，および-iオプションが正しく指定されているか確認してください。

正しく指定されている場合は, TP1/FSPのeeobmtblhコマンドでOBM管理表を再作成したあと，TP1/FSPのeeobminithコマンドでOBM管理表を初期化してください。

KFSB65781-E

ＯＢＭ開始時のテーブル更新／回復で障害が発生しました。ＯＢＭ管理表名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred while tables were being updated or restored at OBM startup. OBM management table name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

OBM開始時のテーブル更新・回復で障害が発生しました。

aa....aa：OBM管理表名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策したあと，TP1/EEを再起動してください。

理由コード

意味

対策

BCMOBM_NUM

OBM表の構成が不正です。

TP1/FSPのeeobmtblhコマンドでOBM管理表を再作成したあと，TP1/FSPのeeobminithコマンドでOBM管理表を初期化してください。

BCMLOT_NUM

BCMLOT_INF

BCMLOT_OVER

BCMLOT_BOTTOM

CONNECT

OBM管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが開始されました。

リソースマネジャ接続エラーです。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して原因を取り除いてください。

OBMSTS_NONE

OBM表の構成が不正です。

TP1/FSPのeeobmtblhコマンドでOBM管理表を再作成したあと，TP1/FSPのeeobminithコマンドでOBM管理表を初期化してください。

ROLLBACK

ロールバックしました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して原因を取り除いてください。

SQL

OBM管理表のSQLエラーです。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，KFSB55782-Eメッセージを参照して原因を取り除いてください。

TABLE

OBM管理表の構成が不正です（表がないか，または列がない）。

TP1/FSPのeeobmtblhコマンドでOBM管理表を再作成したあと，TP1/FSPのeeobminithコマンドでOBM管理表を初期化してください。

KFSB65782-E

ＯＢＭ構成定義オブジェクトの作成時刻が一致していません。ＯＢＭ管理表名＝aa....aa，作成時刻＝bb....bb，ＯＢＭ表の作成時刻＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

The creation times of OBM configuration definition objects do not match. OBM management table name = aa....aa, creation time = bb....bb, OBM table creation time 1 = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E+P+L）（1）（NOS）

OBM開始時にBCMのユーザサービス定義の環境変数EEOBMDEFFILEに設定したOBM構成定義オブジェクトの作成時刻と，TP1/FSPのeeobminithコマンド実行時に使用したOBM構成定義オブジェクトの作成時刻で不一致を検知しました。

aa....aa：OBM管理表名

bb....bb：BCMのユーザサービス定義の環境変数EEOBMDEFFILEに設定したオブジェクト作成時刻

YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssssの形式で表示します。

YYYY：年（西暦）

MM：月

DD：日

hh：時

mm：分

ss.ssssss：秒（マイクロ秒まで表示）

cc....cc：TP1/FSPのeeobminithコマンド実行時に入力したオブジェクトの作成時刻

YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssssの形式で表示します。

YYYY：年（西暦）

MM：月

DD：日

hh：時

mm：分

ss.ssssss：秒（マイクロ秒まで表示）

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の対策をしたあとに，TP1/EEを再起動してください。

環境変数EEOBMDEFFILEに設定したOBM構成定義オブジェクトが正しいか見直してください。誤っている場合は，環境変数EEOBMDEFFILEの設定を修正してください。

環境変数EEOBMDEFFILEの設定が正しい場合は，TP1/FSPのeeobminithコマンドでOBM管理表を初期化してください。

KFSB65783-E

ＯＢＭ管理表の整合性を保障できない障害が発生しました。ＯＢＭ管理表名＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc

The consistency of an OBM management table cannot be guaranteed. OBM management table name = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

OBM管理表の整合性を保障できない障害が発生しました。OBM管理表を更新するトランザクションがヒューリスティックミックス決着しています。

aa....aa：OBM管理表名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕トランザクションがヒューリスティックミックス決着した原因を調査してください。

DBの整合性に問題がない場合は，TP1/EEを再起動してください。

DBの整合性に問題がある場合は，TP1/FSPのeeobmtblhコマンドでOBM管理表を再作成し，TP1/FSPのeeobminithコマンドでOBM管理表を初期化してからTP1/EEを再起動してください。

KFSB65785-E

ＯＢＭ表が他のＢＣＭで使用されています。ＯＢＭ管理表名＝aa....aa，ノード識別子＝bb....bb，ランＩＤ＝cc....cc，ＯＢＭ表のノード識別子＝dd....dd，ＯＢＭ表のランＩＤ＝ee....ee，詳細コード＝ff....ff

An OBM table is being used by another BCM. OBM management table name = aa....aa, node ID = bb....bb, run ID = cc....cc, node ID for the OBM table = dd....dd, run ID for the OBM table = ee....ee, detail code = ff....ff　　（E+P+L）（1）（NOS）

OBM管理表がほかのBCMで使用されていたため，このBCMでは使用できません。

aa....aa：OBM管理表名

bb....bb：BCMのTP1/EEのノード識別子

cc....cc：BCMのTP1/EEのランID

dd....dd：OBM管理表を使用しているBCMのTP1/EEのノード識別子

ee....ee：OBM管理表を使用しているBCMのTP1/EEのランID

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/FSPのOBM構成定義のobmdef定義コマンドに指定したOBM管理表名，および対応するトランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドで，接続するHiRDBを見直したあとに，TP1/EEを再起動してください。

KFSB65786-E

ＯＢＭ開始時の表構成チェックで障害が発生しました。ＯＰＥＮ状態管理表名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred while a table structure was being checked at OBM startup. OPEN management table name = aa...aa, reason code = bb...bb, detail code = cc...cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

OBM開始時の表構成チェックで障害が発生しました。

aa....aa：OPEN状態管理表名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策したあと，TP1/EEを再起動してください。

理由コード

意味

対策

CONNECT

OPEN状態管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが開始されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して原因を取り除いてください。

SQL

OPEN状態管理表のSQLエラーです。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，KFSB55782-Eメッセージを参照して原因を取り除いてください。

TABLE

OPEN状態管理表の構成が不正です。

TP1/FSPのOBM関連定義のbcmstsdef定義コマンドの-tオプション，-nオプション，および-iオプションが正しく指定されているか確認してください。

正しく指定されている場合は, TP1/FSPのeebcmtblhコマンドでOPEN状態管理表を再作成したあと，TP1/FSPのeebcminithコマンドでOPEN状態管理表を初期化してください。

KFSB65787-E

ＯＢＭ開始時のテーブル更新／回復で障害が発生しました。ＯＰＥＮ状態管理表名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred while tables were being updated or restored at OBM startup. OPEN management table name = aa...aa, reason code = bb...bb, detail code = cc...cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

OBM開始時のテーブル更新・回復で障害が発生しました。

aa....aa：OPEN状態管理表名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策したあと，TP1/EEを再起動してください。

理由コード

意味

対策

CONNECT

OPEN状態管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが開始されました。

リソースマネジャ接続エラーです。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して原因を取り除いてください。

ROLLBACK

ロールバックしました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して原因を取り除いてください。

SQL

OPEN状態管理表のSQLエラーです。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，KFSB55782-Eメッセージを参照して原因を取り除いてください。

TABLE

OPEN状態管理表の構成が不正です（表がないか，または列がない）。

eeobminithコマンドの-tオプション，-sオプションとobmstsdef定義の-tオプション，-sオプションの組み合わせが一致するように，eeobminithコマンドを再実行するか，obmstsdef定義コマンド設定値を変更してください。

KFSB65788-E

ＯＢＭ構成定義オブジェクトの作成時刻が一致していません。ＯＰＥＮ状態管理表名＝aa....aa，作成時刻＝bb....bb，ＯＰＥＮ状態管理表の作成時刻＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

The creation times of OBM configuration definition objects do not match. OPEN management table name = aa...aa, creation time = bb...bb, OPEN management table creation time 1 = cc...cc, detail code = dd...dd　　（E+P+L）（1）（NOS）

OBM開始時にBCMのユーザサービス定義の環境変数EEOBMDEFFILEに設定したOBM構成定義オブジェクトの作成時刻と，TP1/FSPのeeobminithコマンド実行時に使用したOBM構成定義オブジェクトの作成時刻で不一致を検知しました。

aa....aa：OPEN状態管理表名

bb....bb：BCMのユーザサービス定義の環境変数EEOBMDEFFILEに設定したオブジェクト作成時刻

YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssssの形式で表示します。

YYYY：年（西暦）

MM：月

DD：日

hh：時

mm：分

ss.ssssss：秒（マイクロ秒まで表示）

cc....cc：TP1/FSPのeeobminithコマンド実行時に入力したオブジェクトの作成時刻

YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssssの形式で表示します。

YYYY：年（西暦）

MM：月

DD：日

hh：時

mm：分

ss.ssssss：秒（マイクロ秒まで表示）

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の対策をしたあとに，TP1/EEを再起動してください。

環境変数EEOBMDEFFILEに設定したOBM構成定義オブジェクトが正しいか見直してください。誤っている場合は，環境変数EEOBMDEFFILEの設定を修正してください。

環境変数EEOBMDEFFILEの設定が正しい場合は，TP1/FSPのeeobminithコマンドでOBM管理表を初期化してください。

KFSB65789-E

領域の確保に失敗しました。要求サイズ＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An attempt to allocate area has failed. request size = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

OBM機能の他BCMのOPEN状態確認処理で領域の確保に失敗しました。

aa....aa：領域確保要求サイズ（単位：バイト）

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランド，およびsystem_work_sizeの設定値を見直してTP1/EEを再起動してください。

KFSB65799-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc

An internal conflict has occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

内部矛盾が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB65900-E

現在ＨＡモニタは停止中です。

HA monitor is currently stopped.　　（E+P+L）（1）（NOS）

現在HAモニタは停止中です。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)HAモニタを起動してから，TP1/EEプロセスを再起動してください。

〔対策〕なし。

KFSB65901-E

ＨＡモニタと接続できません。理由コード＝aa....aa

Cannot connect to HA monitor. reason code = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

HAモニタとの接続に失敗しました。

aa....aa：HAモニタと接続できない理由を示します。

HA_NOEXIST：HAモニタがないか，または起動していません。

DUPLICATE：同一名のサーバを起動しようとしました。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)エラー要因を取り除いて，TP1/EEプロセスを再起動してください。

〔対策〕なし。

KFSB65902-E

ＨＡモニタへの連絡処理中でシステムエラーを検知しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc

A system error was detected during notification processing to HA monitor. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

HAモニタへの連絡処理中にシステムエラーを検知しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ) OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB65904-E

正副制御機能で回復不能な障害が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

An unrecoverable failure was detected during execution of the online/standby control function. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

CL連携による系切り替え機能で，回復できない障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65905-E

ＨＡモニタからの停止要求によりＴＰ１／ＥＥを停止します。詳細コード＝aa....aa

TP1/EE has been stopped due to the termination request issued from HA monitor. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

HAモニタからの停止要求によって，TP1/EEを停止します。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65906-E

ＨＡモニタからの再起動要求によりＴＰ１／ＥＥを停止します。詳細コード＝aa....aa

TP1/EE has been stopped due to the restart request issued from HA monitor. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

HAモニタからの再起動要求によって，TP1/EEを停止します。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB65907-E

ＴＰ１／ＥＥとＨＡモニタの定義が不一致です。理由コード１＝aa....aa，理由コード２＝bb....bb

Definitions for TP1/EE and HA monitor did not match. reason code 1 = aa....aa, reason code 2 = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

TP1/EEとHAモニタの定義が不一致です。

aa....aa：理由コード1

定義が不一致の理由を示します。理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：理由コード2

定義が不一致の項目を示します。理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義を見直してください。

理由コード1

理由コード2

意味

0001

HAモニタのホスト名称

自系のホスト名がHAモニタのホスト名と一致しません。

0002

実行系のホスト名称

実行系として起動しているホストがTP1/EEに定義されていません。

0003

*

実行系のホストがありません。

KFSB65908-E

正副制御機能関連テーブルの領域確保に失敗しました。対象領域コード＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

Failed to allocate a table area for the online/standby control function. target area code = aa....aa, requested size = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

CL連携による系切り替え機能の初期化処理で，テーブルの領域確保に失敗しました。

aa....aa：対象領域コード

HAMSAT：正副制御管理テーブル

HAMPOST：正副制御要求テーブル

HAMHOST：正副制御ホストテーブル

HAMSTS：正副制御ステータステーブル

bb....bb：領域確保要求サイズ（単位：バイト）

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランド，またはmax_mem_size_mbオペランドの設定値を見直したあと，eedefchkコマンドでメモリが十分であることを確認してください。その後，TP1/EEを再起動してください。

KFSB65909-E

ＨＡモニタ情報ファイルの保存に失敗しました。理由コード＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An error has occurred during output processing of the HA monitor information file. reason code = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

HAモニタ情報ファイルの保存に失敗しました。

aa....aa：理由コード

01：HAモニタ情報ファイルのオープンに失敗しました。

02：HAモニタ情報ファイルの書き込みに失敗しました。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB65910-E

ＨＡモニタ情報ファイルの読み込みに失敗しました。理由コード＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An error has occurred during input processing of the HA monitor information file. reason code = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

HAモニタ情報ファイルの読み込みに失敗しました。

aa....aa：理由コード

05：ＨＡモニタソケットファイルの情報取得に失敗しました。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB65911-E

初期化中に孤立を検知しました。

An isolate was detected during initialization processing.　　（E+P+L）（1）（NOS）

初期化中に実行系孤立状態を検知しました。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

KFSB65912-E

切り離された待機系に切り替わりました。

Hotstandby is disconnected system.　　（E+P+L）（1）（NOS）

実行系から切り離された待機系に切り替えが発生しました。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕切り替わる前の実行系のメッセージから，切り離された原因を取り除いてください。

KFSB66002-E

"aa....aa"."bb....bb"は存在しません。

Table "aa....aa"."bb....bb" is not found in the system.　　（E+P+L）（2）（NOS）

指定した表識別子は存在しません。

aa....aa：スキーマ名

bb....bb：表識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)表識別子の指定を修正して処理を再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，インポート制御ファイルまたは定義系SQL文記述ファイルの指定内容に誤りがあります。指定を修正したあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，コマンドに指定した処理対象表識別子に誤りがないか確認してください。誤りがない場合は，インポート対象表が定義されていません。

〔対策〕なし。

KFSB66003-E

メモリ不足を検知しました。

Memory is insufficient for processing.　　（E+P+L）（2）（NOS）

メモリ不足を検知しました。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)TP1/EEサービス定義に指定するXDBが使用するプロセスメモリのサイズを大きくしたあとに，処理を再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，対処をしたあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66004-E

ファイルへのaaaaaa操作においてエラーが発生しました。ファイル名＝bb....bb

An error occurred in aaaaaa processing on the file bb....bb.　　（E+P+L）（2）（NOS）

ファイルへの入出力エラーが発生しました。

aaaaaa：エラーが発生した処理

次のどれかが出力されます。

open

read

write

close

reopen

bb....bb：ファイル名またはディレクトリ名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージログファイルでこのメッセージに続いて出力されるメッセージを参照し，エラーの原因を取り除いたあとに処理を再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，エラーの原因を取り除いたあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

また，メッセージログファイルにメッセージが出力されていない場合は，bb....bbのファイルに対して次のような原因が考えられます。

ファイルに対して必要なアクセス権限が設定されていない。

ディスク容量が満杯である。

入出力障害が発生している。

〔対策〕なし。

KFSB66005-E

ファイル入出力中にエラーが発生しました。（エラー理由＝aa....aa，関数名＝bb....bb，エラー番号＝cc....cc，保守情報＝dd....dd）

A file I/O error occurred. (reason = aa....aa, func = bb....bb, errno = cc....cc, (dd....dd))　　（E+P+L）（2）（NOS）

ファイルへの入出力エラーが発生しました。

aa....aa：エラーの理由

次の表を参照してください。

aa....aaの値

説明

File-lock

該当するファイルは，ほかのユーザが使用しています。

Invalid-environment

unameシステムコールで得られる設定値が誤っているため，ストリーミングテープ装置が使用できません。OSが正しく組み込まれているか，また，OSのバージョンや関連プログラムプロダクトの前提条件に合っているかを確認してください。

Invalid-parameter

指定したパラメタの組み合わせが不正です。

Invalid-path

次に示すどちらかの原因が考えられます。

パス名が誤っています。

プログラム実行中に，操作対象のファイルに対する操作（削除，更新など）をしています。

Invalid-permission

次に示すどれかの原因が考えられます。

指定したファイルのパーミッションが不正です。

書き込みファイルに対して，読み取り専用ファイルを指定しています。

ほかのアプリケーションで開かれたファイルを指定しています。

File-format

次に示すどちらかの原因が考えられます。

指定した形式と実際のファイル形式が異なります。定義から計算する入力ファイル行長よりも，実際にファイルから入力した行長（改行までの長さ）が大きい場合，このエラーになることがあります。

表識別子，またはインデクス識別子を指定するファイルの形式が不正です。

File-sequence

マルチボリュームのファイル順序が不正です。

Invalid-device

指定されたファイルのエントリタイプ（属性）が不正です。エントリタイプが識別できる場合は英字1文字を括弧で囲んで表示します。ファイル名を指定する必要がある個所にディレクトリ名を指定（またはその逆）しているおそれがあります。

No-file

読み込み用のファイルがありません。または，書き込み中のファイルが削除されました。

No-space

書き込むファイルに十分な容量がありません。

No swap-file

マルチボリューム用のスワップファイルがありません。容量を見直してください。またはマルチボリュームを指定してください。

Same-file

マルチボリュームのファイルとして，直前に処理したファイルと同じファイルを指定しています。または，マルチボリュームへの書き込み時，現ボリューム以前のボリュームに上書きしようとしました。

Unmatch-entry

ヘッダがあるファイルに対して，ヘッダ中のエントリが制御情報ファイルの指定と一致しません。一致しないエントリ名称を括弧で囲んで表示します。

no-data

同期点で記憶されているデータ件数分のデータが，指定されたファイルにありません。

bb....bb：エラーが発生したシステム関数名

cc....cc：システム関数が返却したエラー番号

dd....dd：障害を検知したファイル名と行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)エラーの理由，システム関数名，およびエラー番号を参照してエラーの原因を取り除いたあとに処理を再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，エラーの原因を取り除いたあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66006-E

インデクス情報ファイル（aa....aa）中のレコードに不正なレコードがあります。 （理由コード＝bb....bb）

An invalid record was found in the index record file aa....aa. (reason = bb....bb)　　（E+P+L）（2）（NOS）

インデクス情報ファイルaa....aa中に不正なレコードがあるため，インデクスの作成に失敗しました。

aa....aa：インデクス情報ファイル名（インポート処理時に作成される一時ファイル名）

bb....bb：理由コード

Tally-length：固定長の総レコード長が整数倍ではありません。

Variable-record：可変長のデータ部分長が不正です。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除いたあとに，処理を再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，エラーの原因を取り除いたあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66007-E

aaaaの処理でエラーが発生しました。（機能名＝bb....bb，リターンコード＝cc....cc）

An error occurred in aaaa processing. (func = bb....bb, return code = cc....cc)　　（E+P+L）（2）（NOS）

aaaaの処理でエラーが発生しました。

aaaa：プログラム名

SORT

bb....bb：エラーが発生した機能名

cc....cc：エラーが発生した機能のリターンコード

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)aaaaがSORTの場合のエラーコード，原因，および対処を次の表に示します。

エラーコード

原因

対処

-202

メモリ不足です。

ソートバッファサイズを小さくしてください。

-290

ワークバッファ不足です。

ソートバッファサイズを大きくしてください。

-210

-230

ソートワーク用ディスク不足です。

作業用ディレクトリに十分な容量があるディスクを指定してください。

上記以外

ソート処理でエラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，エラーの原因を取り除いたあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66008-E

aa....aaの処理中にエラーが発生しました。（インデクス識別子＝"bb....bb"，スキーマ名＝"cc....cc"，ファイル名＝dd....dd，ＤＢエリア名＝"ee....ee"）

An error occurred in aa....aa processing. (index_identifier = "bb....bb", schema_name = "cc....cc", file = dd....dd, DB area ="ee....ee")　　（E+P+L）（2）（NOS）

aa....aaの処理中にエラーが発生しました。

aa....aa：処理内容

Check-status：インデクス状態チェックの処理中

Commit：インデクスの作成終了中

Load-index：インデクスの作成中

Preparation：処理の準備

Purge-index：インデクスの削除処理中

Unfinish-index：インデクス未完状態の処理中

bb....bb：インデクス識別子

cc....cc：スキーマ名

dd....dd：ファイル名

ee....ee：DBエリア名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)このメッセージの前に出力されたメッセージを参照し，そのメッセージに従ってエラーの原因を取り除いたあとに，必要に応じて処理を再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，エラーの原因を取り除いたあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66009-E

プログラムに論理的な不整合が発生しました。（関数名＝aa....aa，不正データ内容＝bb....bb）

A logical inconsistency occurred in the program. (func = aa....aa, invalid data = bb....bb)　　（E+P+L）（2）（NOS）

プログラムに論理的な不整合が発生しました。

aa....aa：関数名

bb....bb：不正なデータ

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB66010-E

aa....aaの処理中に表でエラーが発生しました。表名＝"bb....bb"."cc....cc"

An error occurred in the table during aa....aa processing. The table is "bb....bb"."cc....cc".　　（E+P+L）（2）（NOS）

aa....aaの処理中に表でエラーが発生しました。

aa....aa：処理内容

scan：行の検索処理

delete：行の削除処理

insert：行の挿入処理

bb....bb：スキーマ名

cc....cc：表識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)このメッセージの前にメッセージログファイルに出力されているメッセージを参照し，そのメッセージに従ってエラーの原因を取り除いたあとに，処理を再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，エラーの原因を取り除いたあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66011-E

aaaaaaの定義情報を取得できませんでした。（表名＝"bb....bb"."cc....cc"）

The defined information aaaaaa could not be acquired. (table = "bb....bb"."cc....cc")　　（E+P+L）（2）（NOS）

定義情報aaaaaaを取得できませんでした。

aaaaaa：定義情報の種別

table：表定義情報

column：列定義情報

index：インデクス定義情報

bb....bb：スキーマ名

cc....cc：表識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)ディクショナリに対する入出力エラーが発生しているおそれがあります。エラーの原因を取り除いたあとに，処理を再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，エラーの原因を取り除いたあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

エラーの原因が特定できない場合は，保守員に連絡してください。

〔対策〕なし。

KFSB66012-E

メモリ不足が発生しました。（確保サイズ＝aa....aa，保守情報１＝bb....bb，保守情報２＝cc....cc）

Memory is insufficient. (size of the insufficient memory = aa....aa, part number = bb....bb, part code = cc....cc)　　（E+P+L）（2）（NOS）

メモリ不足が発生しました。

aa....aa：確保しようとしたメモリサイズ（単位：バイト）

bb....bb：保守情報1

cc....cc：保守情報2

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)TP1/EEサービス定義に指定するXDBが使用するプロセスメモリのサイズを大きくしたあとに，処理を再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，対処をしたあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

また，このメッセージが出力された場合は，次に示す対策も検討してください。

実行する環境のメモリが，aa....aaで表示されるメモリサイズ分確保できるかを確認してください。

エラーとなった表の列定義を見直し，列の定義長が格納されるデータの最大長よりも大きくなっていないかを確認してください。大きくなっている場合は，列の定義長を小さくすることを検討してください。

〔対策〕なし。

KFSB66013-E

ファイルのaaaaaa操作に失敗しました。ファイル名＝bb....bb

An attempt to perform aaaaaa processing for the file bb....bb has failed.　　（E+P+L）（2）（NOS）

ファイルの削除に失敗しました。

aaaaaa：unlink

bb....bb：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)ファイルが削除されていないので，必要に応じてファイルを削除してください。

〔対策〕なし。

KFSB66014-E

システムコール（関数）でエラーが発生しました。（関数名＝aa....aa，エラー番号＝bb....bb）

An error occurred in a system call. (func = aa....aa, errno = bb....bb)　　（E+P+L）（2）（NOS）

システムコール（関数）でエラーが発生しました。

aa....aa：システムコール（関数）名

bb....bb：errnoにセットされたエラー番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)システムコール名がmallocの場合は，メモリが不足しています。この場合，TP1/EEサービス定義に指定するXDBが使用するプロセスメモリのサイズを大きくしたあとに，処理を再度実行してください。

また，このメッセージの直前に表示されたメッセージを参照し，そのメッセージに従ってエラーの原因を取り除いたあとに，処理を再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，エラーの原因を取り除いたあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66015-E

aa....aa行目のデータ格納中にエラーが発生しました。

An error occurred during storage of data. (row number = aa....aa)　　（E+P+L）（2）（NOS）

aa....aa行目のデータ格納中にエラーが発生しました。

aa....aa：行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)このメッセージの前に出力されているエラーメッセージを参照し，そのメッセージに従ってエラー原因を取り除いたあとに，処理を再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，エラーの原因を取り除いたあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66016-E

ＤＡＴ形式に変換後，aa....aaが最大長（bb....bbバイト）を超えました。

After conversion to the DAT format, aa....aa exceeded the maximum length (bb....bb bytes).　　（E+P+L）（2）（NOS）

CSV形式への変換後，1行の行長が最大長を超えました。

aa....aa：row length

bb....bb：最大長（単位：バイト）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドの制限事項です。SQL（INSERT文）を発行するアプリケーションを作成して格納してください。

〔対策〕なし。

KFSB66017-E

aa....aa行目，列番号＝bbbbの入力データ長が不正です。

The input data length is invalid. (row = aa....aa, column = bbbb)　　（E+P+L）（2）（NOS）

aa....aa行目，列番号がbbbbの入力データ長が不正です。

aa....aa：行番号

bbbb：列番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)入力データファイル中の該当する行番号のデータを修正したあとに，処理を再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，入力データファイルを修正したあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66018-E

aa....aa行目，列番号＝bbbbの固定小数点数形式データが不正です。

The pack format data is invalid. (row = aa....aa, column = bbbb)　　（E+P+L）（2）（NOS）

aa....aa行目，列番号がbbbbの固定小数点数形式データが不正です。

aa....aa：行番号

bbbb：列番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)入力データファイル中の該当する行番号のデータを修正したあとに，処理を再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，入力データファイルを修正したあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66019-E

aa....aa行目，列番号＝bbbbの可変長データの長さ部が不正です。

The variable-data length is invalid. (row = aa....aa, column = bbbb)　　（E+P+L）（2）（NOS）

aa....aa行目，列番号がbbbbの可変長データの長さ部分が不正です。

aa....aa：行番号

bbbb：列番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)入力データファイル中の該当する行番号のデータを修正したあとに，処理を再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，入力データファイルを修正したあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66020-E

aa....aa行目，列番号＝bbbbの入力データの変換処理中にエラーが発生しました。

An error occurred during conversion of input data. (row = aa....aa, column = bbbb)　　（E+P+L）（2）（NOS）

aa....aa行目，列番号がbbbbの入力データの変換処理中にエラーが発生しました。

aa....aa：行番号

bbbb：列番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)入力データファイル中の該当する行番号のデータを修正したあとに，処理を再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，入力データファイルを修正したあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66021-E

aa....aa行目の入力データの列数が，格納する列数と一致しません。

The number of columns in the input data does not match the number of stored columns. (row = aa....aa)　　（E+P+L）（2）（NOS）

aa....aa行目の入力データの列数が，格納する列数と一致しません。

aa....aa：行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)入力データファイル中の該当する行番号のデータを修正したあとに，処理を再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，入力データファイルを修正したあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

なお，入力データの列数と表の列数が一致している場合は，次の原因が考えられます。

入力ファイルのデータに「(00)16」が含まれている。

最後のデータが改行で終わっていない。

ファイルの終端にEOF制御文字が記述されている。

〔対策〕なし。

KFSB66022-E

aa....aa行目，列番号＝bbbbにおいて，ナル値を格納できない列にナル値を指定しています。

The input data contains an invalid null value. (row = aa....aa, column = bbbb)　　（E+P+L）（2）（NOS）

aa....aa行目の，列番号bbbbで，ナル値を格納できない列にナル値を指定しています。

aa....aa：行番号

bbbb：列番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)入力データファイル中の該当する行番号のデータを修正したあとに，処理を再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，入力データファイルを修正したあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66023-E

aa....aa行目のデータに不正な囲み文字を検出しました。

An invalid enclosing character was detected in the data. (row = aa....aa)　　（E+P+L）（2）（NOS）

aa....aa行目のデータに不正な囲み文字を検出しました。

aa....aa：行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)入力データファイル中の該当する行番号のデータを修正したあとに，処理を再度実行してください。

CSV形式の入力データファイルの場合，囲み文字と同じ値をデータとして使用しているときには，その文字を2個連続して指定してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，入力データファイルを修正したあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66024-E

aa....aa行目，列番号＝bbbbのデータは，列定義よりも長いため格納できません。

The specified data is longer than the column length. (row = aa....aa, column = bbbb)　　（E+P+L）（2）（NOS）

aa....aa行目の，列番号bbbbのデータは，列定義よりも長いため格納できません。

aa....aa：行番号

bbbb：列番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)入力データファイル中の該当する行番号のデータを修正したあとに，処理を再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，入力データファイルを修正したあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66025-E

aa....aaの指定に誤りがあります。（エラー詳細情報＝bb....bb）

The aa....aa specification contains an error or indispensable operand is not specified, or a necessary operand has not been specified. (reason = bb....bb)　　（E+P+L）（2）（NOS）

aa....aaの指定に，bb....bbに示す誤りがあります。指定場所は次のとおりです。

コマンド実行の場合

コマンドで指定した引数

初期インポートの場合

初期インポートのインポート制御ファイル

終了時のエクスポートの場合

終了時のエクスポート制御ファイル

aa....aa：指定内容

詳細を次の表に示します。

aa....aaの値

説明

table

表名（"〔スキーマ名.〕表識別子"の全体）

schema-name

表名のスキーマ名部

table-identifier

表名の表識別子部

file-name

ファイル名

filetype

データタイプ

fld-char

フィールド区切り文字

fld-char-pre

フィールド区切り文字（前）

fld-char-suf

フィールド区切り文字（後）

trm-char

行区切り文字

esc-char

エスケープ文字

idx-mode

インデクス作成方法

index

インデクス識別子

col-inf_n

列単位情報数

col-inf

列単位情報

data-len

列の入力データ長

err-inf

エラー情報

flags

フラグ

deliminator

区切り文字

enclosing-character

囲み文字

table-name-file

表名記述ファイル

table option

表オプション

dump-file-name

ダンプファイル名

export-file-name

エクスポートファイル名

timing-to-output-progress-message

処理経過メッセージの出力契機間隔

temporary-directory

作業ディレクトリパス名

作業ディレクトリパス名を省略している場合は，eexdbimportコマンドの仮定値に従います。詳細については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の-wオプションの説明を参照してください。

sort-buffer-size

ソートバッファサイズ

bb....bb：エラー詳細情報

詳細を次の表に示します。

bb....bbの値

説明

null pointer

領域ポインタの値がナル値です。

invalid char

指定した文字が不正です。指定したファイル名が予約文字である場合や，インポート制御ファイルにEOF制御文字が含まれる場合も，このエラーとなります。

invalid value

指定した値が不正です。

invalid combination

指定の組み合わせが不正です。

invalid format

指定したフォーマットが不正です。

length over

指定した値が制限値を超えているか，0バイト文字で指定されています。

length short

指定した値が指定できる最小値未満です。

limit over

指定できる最大数を超えています。

not drive name

ドライブ名が見つかりません。

not directory name

指定したパスはディレクトリでないか，または存在しません。

not file name

ファイル名が見つかりません。

not table name

表名が見つかりません。

insufficient memory(u)

メモリ領域を取得できません。

insufficient memory(s)

メモリ領域を取得できません。

error convert path

絶対パスの変換でエラーが発生しました。

duplicate

指定が重複しています。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)エラーの原因を取り除き，再度実行してください。このエラーは，指定値不正のほかに次の原因が考えられます。

必須のパラメタを指定していない。

必須のパラメタのあとにオプションを指定している。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，インポート制御ファイルの指定を修正したあとにXDBを再開始してください。

〔対策〕なし。

KFSB66026-E

ＳＱＬコード＝aa....aaのエラーを検知しました。

An error was detected in the system. (SQLCODE = aa....aa)　　（E+P+L）（2）（NOS）

SQLCODE aa....aaのエラーを検知しました。

aa....aa：SQLコード

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)対応するSQLCODEのメッセージを参照し，再度実行してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，エラーの原因を取り除いたあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，データベースを回復する必要があります。データベースを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。データベースの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66027-E

aa....aa行目，列番号＝bbbbのデータは，データ変換できません。

The data cannot be converted. (row = aa....aa, column = bbbb)　　（E+P+L）（2）（NOS）

aa....aa行目の，列番号bbbbのデータは，データ変換できません。

aa....aa：行番号

bbbb：列番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)インポートしようとしたデータを見直してください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，エラーの原因を取り除いたあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，データベースを回復する必要があります。データベースを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。データベースの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66028-E

データベース状態解析でエラーが発生しました。（エラー要因＝aa....aa）

An error occurred in the status analysis function. (reason = aa....aa)　　（E+P+L）（2）（NOS）

データベースの状態解析で，aa....aaに示すエラーが発生しました。

aa....aa：エラー要因

エラー要因の意味を表に示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)エラー要因に従って，次の表に示す対処をしてください。

エラー要因

意味

対処

A function process error occurred.

eexdbstaコマンド（データベースの状態解析）の処理中にエラーが発生しました。エラー要因を次に示します。

データベースの更新を行うプログラムとこのコマンドを同時に実行している場合に，ディレクトリの更新とデータベースの状態解析の取得タイミングが重なってしまった。

同時に実行している，データベースの更新を行うプログラムの終了を待ってから再度コマンドを実行してください。

func：システムコール（関数）名

errno：errnoにセットされたエラー番号

システムコール（関数）で，errnoに示す理由によるエラーが発生しました。

error.hおよびユーザが使用するOSマニュアルを参照して，エラー番号（errno：エラー状態を表す外部整数変数）からエラーの原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB66029-E

作業表用ＤＢエリアまたはデータ用ＤＢエリアが定義されていません。

The DB area for the work table or for the data is not defined.　　（E+P+L）（2）（NOS）

作業表用DBエリアまたは表用DBエリアが定義されていません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)作業表用DBエリアを定義していない場合は，作業表用DBエリアを一つだけ定義してください。表用DBエリアを定義していない場合は，一つ以上の表用DBエリアを定義してください。

〔対策〕なし。

KFSB66030-E

確保共有メモリ面数の定義値が不正です。ＤＢエリア名＝"aa....aa"

The number of allocated shared memory segments is specified incorrectly. DB area = "aa....aa"　　（E+P+L）（2）（NOS）

確保共用メモリ面数の定義値が不正です。

aa....aa：DBエリア名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)最大確保共用メモリ面数の定義値が，初期確保共用メモリ面数の定義値以下になっています。確保共用メモリ面数の定義値を見直し，次の関係が成立するようにしてください。

初期確保共用メモリ面数＜最大確保共用メモリ面数

〔対策〕なし。

KFSB66031-E

警告メッセージ出力タイミングの定義値が不正です。ＤＢエリア名＝"aa....aa"

The alert message output timing is specified incorrectly. DB area = "aa....aa"　　（E+P+L）（2）（NOS）

警告メッセージ出力タイミングの定義値が不正です。

aa....aa：DBエリア名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)次の原因が考えられます。

警告メッセージ出力タイミング2の定義値が，警告メッセージ出力タイミング1の定義値以下になっている。

警告メッセージ出力タイミング2の値が定義されていない。

警告メッセージ出力タイミングを省略するか，または二つ同時に定義する必要があります。また，次の関係が成立するようにしてください。

警告メッセージ出力タイミング1＜警告メッセージ出力タイミング2

〔対策〕なし。

KFSB66032-E

確保共有メモリ面数と警告メッセージ出力タイミングの大小関係が正しくありません。ＤＢエリア名＝"aa....aa"

The relation between the number of allocated shared memory segments and alert message output timing is incorrect. DB area = "aa....aa"　　（E+P+L）（2）（NOS）

確保する共用メモリ面数と警告メッセージ出力タイミングが不正です。

aa....aa：DBエリア名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)次の原因が考えられます。

警告メッセージ出力タイミング1または警告メッセージ出力タイミング2の指定値が，初期確保共用メモリ面数の指定値以下になっている。

警告メッセージ出力タイミング1または警告メッセージ出力タイミング2の指定値が，最大確保共用メモリ面数の指定値以上になっている。

確保共用メモリ面数の定義値と警告メッセージ出力タイミングの定義値を見直し，次の関係が成立するようにしてください。

初期確保共用メモリ面数＜警告メッセージ出力タイミング1＜警告メッセージ出力タイミング2＜最大確保共用メモリ面数

〔対策〕なし。

KFSB66033-E

作業表用ＤＢエリアが複数定義されました。

The DB area for the work table has already been defined.　　（E+P+L）（2）（NOS）

複数の作業表用DBエリアが定義されました。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)作業表用DBエリアは一つしか定義できません。DBエリアの定義を見直してください。

〔対策〕なし。

KFSB66034-E

ＤＢエリアの数が上限に達しています。

The maximum number of DB areas has been reached.　　（E+P+L）（2）（NOS）

DBエリアの定義数が上限を超えました。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)作業表用DBエリアは一つ，表用DBエリアとインデクス用DBエリアは合わせて1014までしか定義できません。DBエリアの指定を見直してください。

〔対策〕なし。

KFSB66035-E

ダンプファイルのメモリマッピング処理でエラーが発生しました。ファイル名 = aa....aa

An error occurred in memory mapping processing for a dump file. file name = aa....aa　　（E）（2）（NOS）

ダンプファイルのメモリマッピング処理でエラーが発生しました。

aa....aa：ダンプファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)直前に出力されるメッセージを基にエラーの原因を取り除き，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB66036-E

ダンプファイルの内容不正を検知しました。ファイル名 = aa....aa, エラーコード = bbbb

An error was found in a dump file. file name = aa....aa, error code = bbbb　　（E）（2）（NOS）

ダンプファイルの内容不正を検知しました。

aa....aa：ダンプファイル名

bbbb：エラーコード

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)指定したダンプファイル名が正しいか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB66038-E

このユティリティを実行できる環境ではありません。理由コード：aa....aa

This utility cannot be executed in this environment. reason = aa....aa　　（E）（2）（NOS）

このコマンドを実行できる環境ではありません。エラーとなった理由コードをaa....aaに示します。

aa....aa：理由コード

1：待機系で実行しています。

2：テストモード以外で実行しています。

3：ほかのプログラムが動作しているため実行できません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)適切な環境でこのコマンドを実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB66039-E

ＸＤＢサービス定義の取得に失敗しました。定義名＝aa....aa，エラーコード＝bb....bb

An error occurred during acquisition of the XDB service definition. definition name = aa....aa, code = bb....bb　　（E）（2）（NOS）

XDBサービス定義の取得に失敗しました。

aa....aa：取得に失敗した定義名

bb....bb：エラーコード

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB66041-E

更新ログ反映処理に失敗しました。

Reflection of the update-log has failed.　　（E+P+L）（2）（NOS）

更新ログ反映処理に失敗しました。

(Ｓ)異常終了します。

(Ｐ)前後のメッセージを参照してエラーの原因を取り除き，システムを再起動してください。

〔対策〕前後にKFSB46003-Wメッセージ，KFSB46004-Wメッセージ，KFSB30930-Eメッセージ，またはKFSB66233-Eメッセージが表示されます。表示されたメッセージを参照してエラーの原因を取り除き，TP1/EEシステムを再起動してください。

KFSB66045-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝ccccc

An error occurred while processing a command. command name = aa....aa, reason code = bbbb, details code = ccccc　　（E）（2）（NOS）

コマンド実行中にエラーが発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名称

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ccccc：XDBがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

データの通信に失敗しました。または，TP1/EEプロセス側で障害が発生しました。

TP1/EEとの通信障害，またはTP1/EEプロセス側の障害の原因を調査し，その原因を取り除いてください。

0002

TP1/EEプロセス側でエラーが発生しました。

TP1/EEプロセス側のエラーの原因を調査し，その原因を取り除いてください。

0003

指定されたサービスグループ名が見つかりません。

正しいサービスグループ名を指定してコマンドを再実行してください。TP1/EEが起動していない場合は，TP1/EEの起動後にコマンドを再実行してください。

KFSB66046-E

インデクス情報ファイル（aa....aa）が不正です。（理由コード＝bb....bb）

The index record file is illegal. (file = aa....aa, reason = bb....bb)　　（E）（2）（NOS）

インデクス情報ファイルaa....aaが不正です。原因をbb....bbに示します。

aa....aa：インデクス情報ファイル名（インポート処理時に作成される一時ファイル名）

bb....bb：理由コード

詳細を次の表に示します。

bb....bbの値

説明

Duplicated-entry

保守員に連絡してください。

Invalid-device

保守員に連絡してください。

Invalid-header

保守員に連絡してください。

Invalid-permission

ファイルのパーミッションが不正です。

Invalid-record-length

保守員に連絡してください。

No-file

保守員に連絡してください。

No-header

保守員に連絡してください。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)理由コードを参照してエラーの原因を取り除いてください。

XDB開始時のインポート処理でこのメッセージが出力された場合は，エラーの原因を取り除いたあとにXDBを再開始してください。

eexdbimportコマンドの実行時にこのメッセージが出力された場合は，インポート対象表およびそのインデクスを格納しているDBエリアを回復する必要があります。DBエリアを回復したあとに，eexdbimportコマンドを再度実行してください。DBエリアの回復方法については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」の「eexdbimport（表データのインポート）」の注意事項を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66051-E

ファイル操作に失敗しました。ファイル名＝aa....aa，操作＝bbbbb

A file operation has failed. file = aa....aa, operation = bbbbb　　（E+P+L）（2）（NOS）

ファイル操作に失敗しました。

aa....aa：ファイル名

bbbbb：操作名

次に示すどれかが表示されます。

open

read

stat

close

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)前後のメッセージを参照してエラーの原因を取り除き，再度コマンドを実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB66052-E

定義文の形式が不正です。行数＝aa....aa

The format of a definition statement is invalid. line = aa....aa　　（E+P+L）（2）（NOS）

定義系SQL文記述ファイルに記述した定義文の形式が不正です。

aa....aa：形式が不正な行

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｐ)定義系SQL文記述ファイルの記述内容を修正してください。定義系SQL文記述ファイルについては，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66053-E

初期インポートの制御文の形式が不正です。行数＝aa....aa

The format of an initial-import control statement is invalid. line = aa....aa　　（E+P+L）（2）（NOS）

インポート制御ファイルの形式が不正です。

aa....aa：形式が不正な行

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｐ)インポート制御ファイルの記述内容を修正してください。インポート制御ファイルについては，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66054-E

初期インポートの制御文中に指定した値が不正です。行数＝aa....aa，オペランド名＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

A value in an initial-import control statement is invalid. line = aa....aa , operand = bb....bb, reason code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（NOS）

インポート制御ファイルの制御文中に指定した値が不正です。

aa....aa：不正な値を記述した行

bb....bb：不正な値を記述した指定項目を表すコード

cc....cc：不正の意味を表すコード

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｐ)エラーの原因を取り除き，再度実行してください。

bb....bb：詳細を次の表に示します。

bb....bbの値

意味

*

指定項目のどれか

table-identifier

対象表識別子

file-name

入力データファイル名またはエクスポートファイル名

enclosing-character

囲み文字

deliminator

区切り文字

sort-buffer-size

ソートバッファサイズ

timing-to-output-progress-message

処理経過メッセージの出力契機間隔

temporary-directory

一時ファイルを作成するディレクトリパス名

cc....cc：詳細を次の表に示します。

cc....ccの値

意味

*

次のどれかに該当します。

処理対象表識別子，入力データファイル名の長さ，またはエクスポートファイル名の長さが0である。

囲み文字または区切り文字の長さが1でない。

ソートバッファサイズ，または処理経過メッセージの出力契機間隔に指定した数のけた数が多い。

対象表識別子の長さが制限を超えている。

invalid char

指定した文字が不正です。指定したファイル名が予約文字である場合や，インポート制御ファイルにEOF制御文字が含まれる場合も，このエラーとなります。

invalid value

指定した値が不正です。

invalid format

指定したフォーマットが不正です。

length over

指定した値が指定できる最大値を超えています。

length short

指定した値が指定できる最小値未満です。

not table name

表名が見つかりません。

insufficient memory(u)

メモリ領域を取得できません。

duplicate

指定が重複しています。

not file name

指定したパスはファイル名でないか，または存在しません。

not directory name

指定したパスはディレクトリでないか，または存在しません。

not found

指定した値が見つかりません。

上記以外

保守員に連絡してください。

〔対策〕なし。

KFSB66055-E

終了時エクスポートの制御文の形式が不正です。行数＝aa....aa

The format of a final-export control statement is invalid. line = aa....aa　　（E+P+L）（2）（NOS）

エクスポート制御ファイルの形式が不正です。

aa....aa：形式が不正な行

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｐ)エクスポート制御ファイルの記述内容を修正してください。エクスポート制御ファイルについては，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66056-E

終了時エクスポートの制御文中に指定した値が不正です。行数＝aa....aa，オペランド名＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

A value in a final-export control statement is invalid. line = aa....aa, operand = bb....bb, reason code = cc....cc　　（E+P+L）（2）（NOS）

エクスポート制御ファイルの制御文中に指定した値が不正です。

aa....aa：不正な値を記述した制御文の行

bb....bb：不正な値を記述した指定項目を表すコード

cc....cc：不正の意味を表すコード

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｐ)エラーの原因を取り除き，再度実行してください。bb....bbおよびcc....ccについては，KFSB66054-Eメッセージの説明を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB66057-E

ファイルサイズが２ＧＢを超えています。ファイル名＝aa....aa

The file size exceeds 2 GB. file = aa....aa　　（E+P+L）（2）（NOS）

定義系SQL文記述ファイル，インポート制御ファイル，またはエクスポート制御ファイルのサイズが2147483647バイトを超えています。

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｐ)エラーの原因を取り除き，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB66200-E

解析ファイルをオープンできません。解析ファイル名＝aa....aa，エラー番号＝bb....bb

An analysis file cannot be opened. analysis file = aa....aa, error number = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

定義情報を解析するために使用する解析ファイルがオープンできません。

aa....aa：解析ファイル名

bb....bb：エラー番号（errnoの値）

エラー番号が0の場合は，パス名の記述に誤りがあります。

(Ｓ)定義情報を解析するために使用する解析ファイルがオープンできません。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害を取り除いたあと，再度OpenTP1を起動してください。

KFSB66201-E

変数の指定値に誤りがあります。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，オペランド名＝cc....cc

A value specified for a variable is invalid. file = aa....aa, line = bb....bb, operand = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

定義ファイルに記述されている変数の指定値が誤っています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

cc....cc：オペランド名

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当する変数名の記述形式を確認したあと，指定値を修正してください。

KFSB66202-E

コマンド名に誤りがあります。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，コマンド名＝cc....cc

A command name is invalid. file = aa....aa, line = bb....bb, command = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

定義ファイルに記述されているコマンドが解析できません。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

cc....cc：コマンド名

(Ｓ)定義ファイルに記述されているコマンドが解析できません。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するコマンド名の記述形式を確認したあと，コマンド名を修正してください。

KFSB66203-E

オプション名に誤りがあります。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，オプション名＝cc....cc

An option name is invalid. file = aa....aa, line = bb....bb, option = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

定義ファイルに記述されているオプション名に誤りがあります。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

cc....cc：オプション名

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するオプション名の記述形式を確認したあと，オプション名を修正してください。

KFSB66204-E

オプションの指定が重複してます。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，オプション名＝cc....cc

An option is specified more than once. file = aa....aa, line = bb....bb, option = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

コマンド形式の定義のオプション指定に重複があります。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

cc....cc：オプション名

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するコマンドの記述形式を確認したあと，引数を修正してください。

KFSB66205-E

オプションの引数に誤りがあります。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，オプション名＝cc....cc

An argument of an option is invalid. file = aa....aa, line = bb....bb, option = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

定義ファイル中のオプション名に誤りがあります。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

cc....cc：オプション名

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するオプションの記述形式を確認したあと，引数を修正してください。

KFSB66206-E

メモリが足りないため，定義ファイルの解析を行えません。要求メモリ量＝aa....aa

A definition file cannot be analyzed because memory is insufficient. required memory = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

定義ファイルの解析処理で，メモリ不足になりました。

aa....aa：エラーが発生した際の要求メモリサイズ（単位：バイト）

(Ｓ)定義ファイルの解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不要なプロセスがあれば削除し，再度実行してください。不要なプロセスがない場合は，メモリが不足しています。対策後，再度OpenTP1を起動してください。

KFSB66207-E

Ｉ／Ｏエラーが発生しました。ファイル名＝aa....aa

An I/O error occurred. file = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

定義ファイルの読み込みでエラーが発生しました。

aa....aa：定義ファイル名

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルに異常がないか調査し，再度OpenTP1を起動してください。

KFSB66208-E

定義ファイルをオープンできません。定義ファイル名＝aa....aa，エラー番号＝bb....bb

A definition file cannot be opened. definition file = aa....aa, error number = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

XDBサービス定義ファイルがオープンできませんでした。

aa....aa：XDBサービス定義ファイル名

bb....bb：エラー番号（errnoの値）

エラー番号が0の場合は，パス名の記述に誤りがあります。

(Ｓ)エラーが発生したXDBサービス定義ファイルの解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するファイル名の記述形式を確認したあと，ファイル名およびパス名を修正してください。

KFSB66209-E

当該レコードは最大レコード長を超えています。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb

The length of a record exceeds the maximum. file = aa....aa, line = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

定義情報のレコード長が最大レコード長（80バイト）を超えています。

aa....aa：ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当する定義情報の記述形式を確認してください。なお，システム定義の1行に記述できる最大文字数は80バイトです。80バイトを超えて指定する場合は，継続符号（¥）を記述し，継続行として指定してください。

日本語を記述する場合，1文字が2バイト以上に変換されることがあります。このため，テキストエディタ上では1行の長さが80バイト以内であっても，80バイト以上と認識されることがあります。日本語を記述する場合は注意してください。

KFSB66210-E

変数名の指定に誤りがあります。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb

A specified variable name is invalid. file = aa....aa, line = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

指定された変数に次のどちらかの誤りがあり，解析できません。

変数名の記述がありません。

指定された変数名に誤りがあります。

aa....aa：ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕変数名を正しく指定してください。または，定義ファイルと定義内容の関係が正しいか見直してください。

KFSB66211-E

aa....aaの記述形式に誤りがあります。ファイル名＝bb....bb，行数＝cc....cc

The format of aa....aa is invalid. file = bb....bb, line = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

記述形式に誤りがあります。

aa....aa：エラーが発生した定義名

bb....bb：ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当する定義情報の記述形式を確認したあと，修正してください。

KFSB66212-E

必須定義が指定されていません。ファイル名＝aa....aa，オペランド名＝bb....bb

A required definition is not specified. file = aa....aa, operand = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

必須の定義が指定されていません。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：オペランド名

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕必須の定義を指定するよう定義を修正してください。

KFSB66213-E

省略できないオプションが指定されていません。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，コマンド名＝cc....cc，オプション名＝dd....dd

A required option is not specified. file = aa....aa, line = bb....bb, command = cc....cc, option = dd....dd　　（E）（1）（NOS）

省略できないオプションを指定していません。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

cc....cc：コマンド名

dd....dd：オプション名

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕省略できないオプションを指定するよう定義を修正してください。

KFSB66214-E

定義ファイルのパスを取得できません。

Definition file path can not be acquired.　　（E）（1）（NOS）

定義ファイルのパスが取得できません。

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/Server Baseのユーザサービス定義に，XDBサービス定義ファイル名を示す環境変数EEXDBDEFFILEが定義されていることを確認してください。上記の環境変数を定義してもこのメッセージが出力される場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

KFSB66215-E

解析ファイルのパスを取得できません。

Analysis file path can not be acquired.　　（E）（1）（NOS）

解析ファイルのパスを取得できません。

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB66216-E

解析ファイルが不正です。解析ファイル名＝aa....aa

An analysis file is invalid. analysis file = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

XDBのバージョンと解析ファイルのバージョンが異なるため，定義解析処理を中止しました。

aa....aa：解析ファイル名

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕いったん，dcsetupコマンドでOSの登録を削除し，再度OSへ登録したあと，再度OpenTP1を起動してください。それでもこのメッセージが出力される場合は，XDBを再インストールしてください。その後，dcsetupコマンドでOSへ登録して，再度OpenTP1を起動してください。

KFSB66219-E

製品のバージョンが実行系と異なります。

The product version differs from the product version in the execution system.　　（E+P+L）（1）（NOS）

実行系と待機系の製品のバージョンが異なります。

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕実行系と待機系の製品バージョンを同じにしてください。

KFSB66220-E

実行系の定義で待機系に定義されていない定義があります。オペランド名＝aa....aa

There is a definition not defined in the standby system by the definition of the execution system. operand = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

定義情報が異なります。

aa....aa：オペランド名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕実行系と待機系の定義内容を同じにしてください。

KFSB66221-E

ＸＤＢサービス定義情報が実行系と異なります。行数＝aa....aa，オペランド名＝bb....bb

The XDB service definition information differs from the information in the execution system. line = aa....aa, operand = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

定義情報が異なります。

aa....aa：行数

bb....bb：オペランド名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕実行系と待機系の定義内容を同じにしてください。

KFSB66223-E

ＴＰ１／ＥＥ／ＸＤＢで内部矛盾を検知しました。情報１＝aa....aa，情報２＝bb....bb，情報３＝cc....cc

An internal contradiction was detected in TP1/EE/XDB. information 1 = aa....aa, information 2 = bb....bb, information 3 = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

XDBで内部矛盾を検知しました。

aa....aa：保守情報1

bb....bb：保守情報2

cc....cc：保守情報3

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)次の情報を保存して，OpenTP1管理者に連絡してください。

このメッセージの内容

このメッセージのあとにKFSB30318-Eメッセージが出力されていれば，その内容

コアファイルが出力されていれば，そのコアファイル

〔対策〕なし。

KFSB66224-E

実行系のＤＢ情報取得に失敗しました。情報＝aa

Acquisition of database information from the execution system has failed. information = aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

実行系のデータベース情報取得に失敗しました。

aa：

01：実行系のデータベース情報取得中に，XDBサービス定義で指定したxdb_forward_time_limitオペランドの制限を超えました。

02：通信エラーが発生しました。

03：リソース不足が発生しました。

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

aaの値が01の場合：

xdb_forward_time_limitオペランドの値を大きくして，再度実行してください。

aaの値が02の場合：

XTCのメッセージが出力されている場合は，メッセージに従って設定を見直してください。

aaの値が03の場合：

直前に出力されたリソース不足のエラーメッセージに従い，必要なリソースを確保してください。

KFSB66225-E

実行系から待機系へのＤＢ転送が失敗しました。情報＝aa

Database transfer from the execution system to the standby system has failed. information = aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

実行系から待機系へのデータベース転送が失敗しました。

aa：

01：実行系のデータベース情報取得中に，XDBサービス定義で指定したxdb_forward_time_limitオペランドの制限を超えました。

02：通信エラーが発生しました。

03：リソース不足が発生しました。

04：実行系が再起動したことによって，自系が持つ実行系のデータベース情報が古くなったため，データベース転送が続行できません。

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

aaの値が01の場合：

xdb_forward_time_limitオペランドの値を大きくして，再度実行してください。

aaの値が02の場合：

XTCのメッセージが出力されている場合は，メッセージに従って設定を見直してください。

aaの値が03の場合：

直前に出力されたリソース不足のエラーメッセージに従い，必要なリソースを確保してください。

aaの値が04の場合：

待機系を再度起動してください。

KFSB66226-E

共有メモリ破壊を検知しました。情報＝aa....aa

Deallocation of shared memory was detected. information = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

共用メモリ内にある管理情報の破壊を検知しました。

aa....aa：情報

共用メモリ破壊調査用情報

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービス起動時に使用したユーザID権限を使用して，eexdbshmrmコマンドを実行してください。この対策を実施したあともこのメッセージが出力される場合は，ユーザサービス定義に指定したuid句で割り当てている共用メモリをipcsコマンドで削除して，TP1/EEプロセスを再起動してください。削除する共用メモリがわからない場合には，マシンを再起動してください。

KFSB66228-E

ダンプ入力ファイルのデータ破壊を検知しました。情報＝aa....aa

Data corruption was detected in a dump input file. information = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

メモリダンプファイルのデータ破壊を検知しました。

aa....aa：情報

メモリダンプファイルデータ破壊調査用情報

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しいデータが格納されたメモリダンプファイルを指定してください。

KFSB66229-E

共有メモリの割当てに失敗しました。要求サイズ＝aa....aa

Allocation of shared memory has failed. required size = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

共用メモリの割り当てに失敗しました。

aa....aa：要求サイズ

割り当てようとした共用メモリのサイズ（単位：バイト）

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次のどちらかを実施してください。

カーネルに設定している共用メモリの上限値を超えていないかを確認してください。カーネルの上限値を超えた場合，設定値を変更し，TP1/EEプロセスを再起動する必要があります。

不要なプロセスがあれば削除し，再度実行してください。不要なプロセスがない場合またはカーネル設定値の上限値を超えていない場合には，メモリが不足しています。対策後，再度OpenTP1を起動してください。

KFSB66230-E

DB転送完了後のDB復元処理が失敗しました。

DB recovery after DB forwarding failed.　　（E+P+L）（1）（NOS）

データベース転送完了後のデータベース復元処理に失敗しました。

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/EEサービス定義のmemory_xdb_limit_sizeオペランドの値を大きくして，再度実行してください。

KFSB66231-E

権限不正のため，共有メモリ解放処理に失敗しました。

Processing to deallocate shared memory failed because permissions are lacking.　　（E+P+L）（1）（NOS）

権限不正のため，共用メモリの解放処理に失敗しました。

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービス起動時に使用したユーザID権限を使用して，eexdbshmrmコマンドを実行してください。この対策を実施したあともこのメッセージが出力される場合は，ユーザサービス定義に指定したuid句で割り当てている共用メモリをipcsコマンドで削除して，TP1/EEプロセスを再起動してください。削除する共用メモリがわからない場合には，マシンを再起動してください。

KFSB66232-E

指定した値の大小関係に誤りがあります。オペランド名＝aa....aa

The size of a specified value is incorrect. operand = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

XDBサービス定義のオペランドに指定した値の大小関係に誤りがあります。

aa....aa：

xdb_trace_buffer_size：xdb_trace_buffer_sizeオペランドがxdb_trace_file_sizeオペランドより大きいです。

xdb_trace_entry_size：xdb_trace_entry_sizeオペランドがxdb_trace_buffer_sizeオペランドより大きいです。

xdb_sql_text_size：xdb_sql_text_sizeオペランドがxdb_trace_entry_sizeオペランドより大きいです。

xdb_sql_param_size：xdb_sql_param_sizeオペランドがxdb_trace_entry_sizeオペランドより大きいです。

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕オペランドに指定した値を修正して再度起動してください。各オペランドの大小関係については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」のXDBサービス定義の各オペランドの説明を参照してください。

KFSB66233-E

ＴＰ１／ＥＥ／ＸＤＢ実行中にエラーが発生しました。ＳＱＬＣＯＤＥ＝aa....aa，メッセージテキスト＝bb....bb

An error has occurred during TP1/EE/XDB execution. SQLCODE = aa....aa, message text = bb....bb　　（E+L）（1）（NOS）

XDBの実行でエラーが発生しました。

aa....aa：エラーの原因となったSQLCODE

bb....bb：エラーの原因となったメッセージテキスト

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)エラーの原因となったSQLCODE，およびメッセージテキストを基に原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB66234-E

メモリ破壊を検知しました。情報１＝aa....aa，情報２＝bb....bb

Corrupted memory was detected. information 1 = aa....aa, information 2 = bb....bb　　（E+L）（1）（NOS）

XDBが使用するメモリ領域内にある管理情報の破壊を検知しました。

aa....aa：調査用情報1

bb....bb：調査用情報2

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB67101-E

OpenTP1の関数でエラーが発生しました。詳細コード1＝aa....aa，詳細コード2＝bbbb，リターン値＝cc....cc

An error occurred in an OpenTP1 function. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bbbb, return value = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

OpenTP1の関数でエラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

bbbb：保守情報

cc....cc：関数のリターン値

表示できない場合は，**....**を表示します。

リターン値の意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示された関数のリターン値に従って対策してください。

リターン値

意味

対策

-5303

必要なメモリの確保に失敗しました。

OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB67102-E

排他初期化処理に失敗しました。詳細コード1＝aa....aa，詳細コード2＝bbbb

Exclusion initialization processing failed. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bbbb　　（E+P+L）（1）（NOS）

必要なメモリの確保に失敗しました。

aa....aa：保守情報

bbbb：保守情報

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB68001-E

領域確保に失敗しました。対象領域コード＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An attempt to allocate area has failed. target area code = aa....aa, request size = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

初期化処理で領域確保に失敗しました。

aa....aa：対象領域コード

MCHSAT：MCHシステム管理テーブル

MCHSVG：サービスグループ管理テーブル

MCHSVGH：サービスグループ管理ハッシュテーブル

MCHOTQ：出力キュー（OTQ）管理テーブル

MCHOTQH：出力キュー（OTQ）管理ハッシュテーブル

MCHWL：待ち合わせテーブル

MCHWLHSYNC：待ち合わせハッシュテーブル（トランザクション同期）

MCHWLHASYNC：待ち合わせハッシュテーブル（トランザクション非同期）

MCHWRV：受信メッセージ重複チェックテーブル

MCHWRVHSYNC：受信メッセージ重複チェックハッシュテーブル（トランザクション同期）

MCHWRVHASYNC：受信メッセージ重複チェックハッシュテーブル（トランザクション非同期）

MCHCLREQ：CL同期待ち合わせテーブル

MCHCLEND：CL同期済み通知待ち合わせテーブル

MCHRECVCHK：重複チェックテーブル

MCHSTADEF：転送用定義領域

MCH_VRS：バージョン管理テーブル

bb....bb：領域確保要求サイズ（単位：バイト）

cc....cc：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)初期化処理を中止しTP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランド，またはmax_mem_size_mbオペランドの指定値を見直したあと，eedefchkコマンドでメモリが十分であることを確認してください。その後，TP1/EEを再起動してください。対象領域コードがMCHSTADEFの場合は，XTC用ワーク領域（XTCPOOL）に関連する定義の指定値を見直してください。その後，TP1/EEを再起動してください。

KFSB68002-E

定義解析処理中にエラーが発生しました。理由コード＝aaaa，オペランド名＝bb....bb，エラー情報＝cc....cc

An error has occurred during definition analysis. reason code = aaaa, operand name = bb....bb, error information = cc....cc　　（E，E+P+L）（1）（NOS）

定義解析時にエラーが発生しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：オペランド名

cc....cc：エラー情報

理由コードが0003，または0004の場合：サービス名

理由コードが0020の場合：サービスグループ名

上記以外：****

(Ｓ)XTCプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

送信先サービス関連定義のeemchsrvdef定義コマンドの定義数が1024を超えています。

eemchsrvdef定義コマンドを見直してください。

0002

同一のサービスグループ名を持つ送信先サービス関連定義のeemchsrvdef定義コマンド中に指定したサービス名の合計が，1〜32000の範囲内ではありません。

eemchsrvdef定義コマンドを見直してください。

0003

ユーザサービス関連定義のevent_trnオペランドで指定したサービス名がユーザサービス関連定義のserviceオペランドに定義されていません。

event_trnオペランドとserviceオペランドを見直してください。

0004

送信先サービス関連定義のeemchsrvdef定義コマンド中に指定したサービス名がユーザサービス関連定義のserviceオペランドに定義されていません。

eemchsrvdef定義コマンドとserviceオペランドを見直してください。

0020

送信先サービス関連定義のeemchsrvdef定義コマンドで指定したサービスグループ名がサービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドで定義されていません。

eemchsrvdef定義コマンドとeesvgdef定義コマンドを見直してください。

KFSB68099-E

内部矛盾が発生しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb，詳細コード３＝cc....cc，詳細コード４＝dd....dd，詳細コード５＝ee....ee

An internal conflict has occurred. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb, detail code 3 = cc....cc, detail code 4 = dd....dd, detail code 5 = ee....ee　　（E，E+P+L）（1）（NOS）

内部矛盾が発生しました。

aa....aa：XTCがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：XTCがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：XTCがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：XTCがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB68100-E

オンライン開始ＵＯＣがエラーリターンしました。

The online start UOC has returned an error.　　（E+P+L）（1）（NOS）

オンライン開始UOCがEEMCH_UOC_NGでリターンしました。

(Ｓ)XTCプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕EEMCH_UOC_NGがリターンされた原因を調査してください。

KFSB68101-E

実行系が開始処理中ではないため待機系を起動できません。

The standby system cannot be started because the execution system has not been started.　　（E+P+L）（1）（NOS）

実行系が開始処理中ではないため，待機系を起動できません。

(Ｓ)XTCプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕実行系の状態を確認してください。

KFSB68104-E

定義転送要求の送信に失敗しました。詳細コード＝aa....aa

Failed to send a definition transfer request. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

定義転送要求の送信に失敗しました。

aa....aa：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)XTCプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次に示す事項について確認しても原因がわからないときは，保守員に連絡してください。

実行系の状態に問題がないかどうか。

KFSB68105-E

定義の受信に失敗しました。詳細コード＝aa....aa

Failed to receive a definition. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

定義の受信に失敗しました。

aa....aa：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)XTCプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次に示す事項について確認しても原因がわからないときは，保守員に連絡してください。

実行系の状態に問題がないかどうか。

KFSB68107-E

ＸＤＢの初期化処理に失敗しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

Failed to format XDB. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

XDBの初期化処理で障害が発生しました。

aa....aa：XTCがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)XTCプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

KFSB68109-E

状態通知送信に失敗しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

Failed to send the status notification. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（E+P+L）（1）（NOS）

状態通知送信に失敗しました。

aa....aa：XTCがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)XTCプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次に示す事項について確認しても原因がわからないときは，保守員に連絡してください。

実行系の状態に問題がないかどうか。

待機系の状態に問題がないかどうか。

KFSB68110-E

処理キューの登録に失敗しました。理由コード＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc

An attempt to register a processing queue has failed. reason code = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc　　（E+P+L）（1）（NOS）

処理キューの登録に失敗しました。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：XTCがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)XTCプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

PCE数が不足しました。

メモリ関連定義のpce_noオペランドの設定値を見直して，再実行してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB68111-E

状態転送要求の送信に失敗しました。詳細コード＝aa....aa

Failed to send a status transfer request. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

状態転送要求の送信に失敗しました。

aa....aa：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)XTCプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次に示す事項について確認しても原因がわからないときは，保守員に連絡してください。

実行系の状態に問題がないかどうか。

KFSB68112-E

状態の受信に失敗しました。詳細コード＝aa....aa

Failed to receive a status. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

状態の受信に失敗しました。

aa....aa：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)XTCプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次に示す事項について確認しても原因がわからないときは，保守員に連絡してください。

実行系の状態に問題がないかどうか。

KFSB68116-E

ＸＤＢの定義チェックでエラーが発生しました。詳細コード＝aa....aa

An error has occurred during XDB definition check. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

XDBの定義チェックでエラーが発生しました。

aa....aa：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)XTCプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。ほかのメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

KFSB68117-E

待機系の起動完了待ちでタイムアウトになりました。

A timeout was detected during the standby system startup.　　（E+P+L）（1）（NOS）

待機系の起動完了待ちでタイムアウトになりました。タイムアウトになった時点で待機系が一つも起動されていないか，またはクラスタ連携関連定義のstandby_start_error_switchオペランドにstopが指定されているため，処理を中断します。

(Ｓ)XTCプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕待機系が正常に起動できる状態か確認してください。また，standby_start_watch_timeオペランドの指定値が，待機系の起動に必要十分な値であるか見直してください。

KFSB68118-E

ＭＣＰの定義チェックでエラーが発生しました。詳細コード＝aa....aa

An error has occurred during MCP definition check. detail code = aa....aa　　（E+P+L）（1）（NOS）

MCPの定義チェックでエラーが発生しました。

aa....aa：XTCがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)XTCプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，対策してください。ほかのメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

6　KFSB80000〜KFSB89999

この章では，正常に動作しているときのメッセージ（KFSB80000〜KFSB89999）とその意味，および対策について説明します。

6.1　KFSB80000〜KFSB89999

KFSB80001-I

初期化処理を開始します。

Initialization processing will now start.　　（S+P+L）（1）（SUP）

TP1/EEの初期化処理を開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80002-I

ランＩＤ及び開始モードを決定しました。サービスグループ名＝aa....aa，ランＩＤ＝bbbbbbbb，開始モード＝cc....cc

A run ID and start mode have been determined. service group name = aa....aa, run ID = bbbbbbbb, start mode = cc....cc　　（S+P+L）（2）（SUP）

ランIDおよび開始モードが決定しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bbbbbbbb：決定したランID

cc....cc：決定した開始モード

NORMAL：正常開始

RESTART：再開始

データ連携支援プロセスの場合は，「NORMAL」固定となります。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80003-I

オンラインを開始します。サービスグループ名＝aa....aa，ランＩＤ＝bbbbbbbb

Online processing will now start. service group name = aa....aa, run ID = bbbbbbbb　　（S+P+L）（1）（SUP）

初期化処理が完了しました。オンラインを開始します。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bbbbbbbb：該当するランID

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80011-I

ＨＡ構成の待機中に終了指示を受けた為、プロセスを終了します。サービスグループ名＝aa....aa

A process will now stop because a termination instruction has been received while an HA configuration was in standby status. service group name = aa....aa　　（S+P+L）（1）（SUP）

HA構成で現用系サーバが終了したため，待機系サーバも終了します。

aa....aa：該当するサービスグループ名

(Ｓ)TP1/EEを停止します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80021-I

終了処理を開始します。サービスグループ名＝aa....aa，ランＩＤ＝bbbbbbbb，終了モード＝cc....cc

Termination processing will now start. service group name = aa....aa, run ID = bbbbbbbb, termination mode = cc....cc　　（S+P+L）（2）（SUP）

終了指示を受けたため，終了処理を開始します。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bbbbbbbb：該当するランID

cc....cc：終了モード

NORMAL：正常終了

PLANA：計画停止A

PLANB：計画停止B

ISOLATEA：孤立終了モードA

ISOLATEB：孤立終了モードB

連携支援プロセスの場合は，「NORMAL」固定となります。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80022-I

終了処理が完了しました。サービスグループ名＝aa....aa，ランＩＤ＝bbbbbbbb

Termination processing has finished. service group name = aa....aa, run ID = bbbbbbbb　　（S+P+L）（1）（SUP）

TP1/EEの終了処理が完了しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bbbbbbbb：該当するランID

(Ｓ)TP1/EEを終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80300-I

ｒａｐクライアントとの接続を解除します。ＩＰアドレス＝aa....aa，ポート番号＝bb....bb，サービスＩＤ＝cc....cc，理由コード＝dddd

The connection with RAP-processing clients has been released. IP address = aa....aa, port number = bb....bb, service ID = cc....cc, reason code = dddd　　（S+P+L）（5）（SUP）

rapクライアントとの接続を解除します。

aa....aa：rapクライアントのIPアドレス

bb....bb：rapクライアントのポート番号

cc....cc：該当するサービスID

dddd：理由コード

0001：eerpcrapclsコマンドで，rapクライアントとの接続を解除します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80301-I

ＲＰＣ応答メッセージの送信抑止処理を解放します。サービス名＝aa....aa，ＩＰアドレス＝bb....bb，ポート番号＝cc....cc，抑止識別子＝dd....dd，抑止開始時刻＝yy/mm/dd hh:mm:ss，理由コード＝eeee

Transmission suppression processing for RPC response messages has been released. service name = aa....aa, IP address = bb....bb, port number = cc....cc, suppression ID = dd....dd, suppression start time = yy/mm/dd hh:mm:ss, reason code = eeee　　（S+P+L）（5）（SUP）

RPC応答メッセージの送信抑止処理を解放します。

aa....aa：該当するサービス名

bb....bb：相手システムのIPアドレス

自プロセス送信の場合は，0.0.0.0と表示されます。

cc....cc：相手システムのポート番号

自プロセス送信の場合は，0と表示されます。

dd....dd：抑止識別子

yy/mm/dd hh:mm:ss：送信抑止処理の開始日時

eeee：理由コード

0001：eerpcspndrlesコマンドで，RPC応答メッセージの送信抑止処理を解放します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80310-I

サービスグループ閉塞中です。サービスグループ名＝aa....aa，ノード識別子＝bbbb，サービスグループ状態＝cc....cc

The service group is shut down. service group name = aa....aa, node ID = bbbb, service group status = cc....cc　　（S+P+L）（5）（SUP）

サービスグループ閉塞中，または，処理中の状態が継続しています。

aa....aa：サービスグループ名

bbbb：TP1/EEが属するTP1/SBのノード識別子

cc....cc：サービスグループ状態

INA：閉塞中

OBS：閉塞処理中

BID：閉塞解除処理中

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80311-I

サービスグループを閉塞、又は閉塞解除しました。サービスグループ名＝aa....aa，ノード識別子＝bbbb，サービスグループ状態＝cc....cc

The service group has been shut down or released from the shutdown status. service group name = aa....aa, node ID = bbbb, service group status = cc....cc　　（S+P+L）（5）（SUP）

eesgrpctlコマンドの実行でサービスグループの状態が変更されました。

aa....aa：サービスグループ名

bbbb：TP1/EEが属するTP1/SBのノード識別子

cc....cc：サービスグループ状態

INA：閉塞中

OBS：閉塞処理中

ACT：閉塞解除中

BID：閉塞解除処理中

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80400-I

排他待ちタイムアウト情報。link_no＝aa....aa，service＝bb....bb，GID＝cc....cc，BID＝dd....dd，type＝ee....ee，mode＝ff，resource name＝gg....gg，owner＝hh....hh

Information of lock wait timeout. link_no = aa....aa, service = bb....bb, GID = cc....cc, BID = dd....dd, type = ee....ee, mode = ff, resource name = gg....gg, owner = hh....hh　　（S+P+L）（5）（SUP）

資源の排他待ちでタイムアウトが発生しました。排他待ちタイムアウトが発生したトランザクションの情報を表示します。

aa....aa：IFA番号

排他待ちタイムアウトが発生したスレッドのIFA番号が表示されます。

bb....bb：サービス名

該当するサービス名が表示されます。

サービス名がない場合は，*を表示します。

cc....cc：グローバルトランザクション識別子

該当するトランザクションのグローバルトランザクション識別子が表示されます。

dd....dd：トランザクションブランチ識別子

該当するトランザクションのトランザクションブランチ識別子が表示されます。

ee....ee：排他待ち

wait：排他待ちであることを表します。

ff：排他制御モード

排他制御モードが表示されます。

PR：資源を参照します。ほかのUAPには参照だけを許可し，更新を禁止します。

EX：資源を更新します。ほかのUAPには参照と更新の両方を禁止します。

gg....gg：資源名称

排他解除待ちをしていた資源名称が表示されます。

hh....hh：要求種別

排他要求種別が表示されます。

MIGRATE：ユーザの排他要求

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕このメッセージが頻繁に出力される場合は，トランザクションが資源の排他を占有している時間に対して排他待ち限界経過時間が小さ過ぎる可能性があります。トランザクション関連定義のlck_wait_timeoutオペランドの設定値を見直してください。

KFSB80401-I

排他待ちタイムアウト要因。link_no＝aa....aa，service＝bb....bb，GID＝cc....cc，BID＝dd....dd，type＝ee....ee，mode＝ff，resource name＝gg....gg，owner＝hh....hh

Factor of lock wait timeout. link_no = aa....aa, service = bb....bb, GID = cc....cc, BID = dd....dd, type = ee....ee, mode = ff, resource name = gg....gg, owner = hh....hh　　（S+P+L）（5）（SUP）

資源の排他待ちでタイムアウトが発生しました。資源の排他情報を表示します。

aa....aa：IFA番号

資源に対して占有状態，または待ち状態であるスレッドのIFA番号が表示されます。

bb....bb：サービス名

資源に対して占有状態，または待ち状態であるサービス名が表示されます。

サービス名がない場合は，*を表示します。

cc....cc：グローバルトランザクション識別子

資源に対して占有状態，または待ち状態であるトランザクションのグローバルトランザクション識別子が表示されます。

dd....dd：トランザクションブランチ識別子

資源に対して占有状態，または待ち状態であるトランザクションブランチのトランザクションブランチ識別子が表示されます。

ee....ee：排他占有，または排他待ち

排他占有状態，または排他待ち状態を表します。

occupy：排他占有状態であることを表します。

wait：排他待ち状態であることを表します。

ff：排他制御モード

排他制御モードが表示されます。

PR：資源を参照します。ほかのUAPには参照だけを許可し，更新を禁止します。

EX：資源を更新します。ほかのUAPには参照と更新の両方を禁止します。

gg....gg：資源名称

排他占有，または排他待ちをしている資源名称が表示されます。

hh....hh：要求種別

排他要求種別が表示されます。

MIGRATE：ユーザの排他要求

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕このメッセージが頻繁に出力される場合は，トランザクションが資源の排他を占有している時間に対して排他待ち限界経過時間が小さ過ぎる可能性があります。トランザクション関連定義のlck_wait_timeoutオペランドの設定値を見直してください。

KFSB80500-I

永続タイマの監視処理を開始します。タイマデータ表名＝aa....aa

Starting persistent timer monitoring processing. timer data table name = aa....aa　　（S+P+L）（5）（SUP）

永続タイマの監視処理を開始します。

aa....aa：タイマデータ表名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80501-I

永続タイマの監視処理を終了しました。タイマデータ表名＝aa....aa

Persistent timer monitoring processing stopped. timer data table name = aa....aa　　（S+P+L）（5）（SUP）

永続タイマの監視処理を終了しました。

aa....aa：タイマデータ表名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80900-I

トランザクションブランチをロールバックしました。XID＝aa....aa，要因＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

A transaction branch was rolled back. XID = aa....aa, factor = bb....bb, detail code = cc....cc　　（S+P+L）（5）（SUP）

トランザクションブランチをロールバックしました。

aa....aa：該当するトランザクション識別子

bb....bb：ロールバック要因

RM：リソースマネジャの障害

SUPERIOR：親トランザクションブランチからのロールバック指示

SUBORDINATE：子トランザクションブランチからのロールバック報告

RPC_TIMEOUT：通信タイムアウト

RPC_COMMFAIL：通信障害

ee_trn_chained_rollback：UAPでのee_trn_chained_rollback関数呼び出し

ee_trn_rollback_mark：UAPでのee_trn_rollback_mark関数呼び出し

ee_trn_retry_rollback：UAPでのee_trn_retry_rollback関数呼び出し

TIMEOUT：trn_watch_timeでのタイムアウト

DOWN：UAPのダウン

OTHER：その他

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80901-I

決着の付いていないトランザクションブランチがあります。未決着件数＝aa....aa

Undetermined transaction branches exist. number of undetermined transaction branches = aa....aa　　（S+P+L）（5）（SUP）

決着していないトランザクションブランチがあります。

aa....aa：決着していないトランザクション件数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80902-I

仕掛中トランザクションブランチがあるため再開始を一時中断します。仕掛件数＝aa....aa

Restart is temporarily suspended because there are transaction branches in progress. number of in-progress transaction branches = aa....aa　　（S+P+L）（5）（SUP）

仕掛り中トランザクションブランチがあるため，TP1/EEの再開始処理を一時中断します。

aa....aa：仕掛り中のトランザクション件数

(Ｓ)仕掛り中のすべてのトランザクションブランチが決着するまで，TP1/EEの再開始処理を一時中断します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80903-I

トランザクションブランチの回復が完了しました。XID＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，完了種別＝c，dd....dd，中央処理通番＝ee....ee

Recovery of transaction branches has been completed. XID = aa....aa, service name = bb....bb, completion type = c, dd....dd, central processing number = ee....ee　　（S+P+L）（5）（SUP）

トランザクションブランチの回復が完了しました。

aa....aa：該当するトランザクション識別子

bb....bb：サービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

c：該当するトランザクションブランチの完了種別

c：コミット決着

r：ロールバック決着

dd....dd：子トランザクションブランチを含んだ完了種別

c：コミット

r：ロールバック

hc：ヒューリスティックコミット

コマンドでのコミット決着です。

hr：ヒューリスティックロールバック

コマンドでのロールバック決着です。

hm：ヒューリスティックミックス

リソースマネジャまたは子ブランチが，コミット，ロールバックの両方に決着しています。

hh：ヒューリスティックハザード

通信障害などが原因で，リソースマネジャまたは子ブランチの決着が，該当するトランザクションブランチで認識できない場合の決着です。

ee....ee：トランザクションブランチが開始したときの中央処理通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80904-I

XID＝aa....aa，状態＝bb....bb(c)，サービス名＝dd....dd，TTR＝ee....ee，TBR＝ff....ff，OTTR＝gg....gg

XID = aa....aa, status = bb....bb(c), service name = dd....dd, TTR = ee....ee, TBR = ff....ff, OTTR = gg....gg　　（S+P+L）（5）（SUP）

決着していないトランザクションの情報を出力します。

aa....aa：該当するトランザクション識別子

bb....bb：トランザクション第1状態

BEGINNING：トランザクションブランチ開始処理中状態

ACTIVE：実行中状態

SUSPENDED：中断中状態

IDLE：同期点処理へ移行状態

PREPARE：コミット（1相目）処理中状態

READY：コミット（2相目）処理待ち状態

HEURISTIC_COMMIT：ヒューリスティック決着コミット処理中状態

HEURISTIC_ROLLBACK：ヒューリスティック決着ロールバック処理中状態

COMMIT：コミット処理中状態

ROLLBACK_ACTIVE：ロールバック処理待ち状態

ROLLBACK：ロールバック処理中状態

HEURISTIC_FORGETTING：ヒューリスティック決着後のトランザクションブランチ終了処理中状態

FORGETTING：トランザクションブランチ終了処理中状態

c：トランザクション第2状態

u：トランザクション処理実行中状態

r：回復スレッドでのトランザクションブランチ回復処理実行中状態

p：通信障害監視スレッド，またはリソースマネジャ障害監視スレッドでのトランザクションブランチ監視状態

d：リソースマネジャ障害監視スレッドへのトランザクションブランチ監視依頼中状態

i：通信障害監視スレッドへのトランザクションブランチ監視依頼中状態

dd....dd：サービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

ee....ee：トランザクション記述子

ff....ff：ブランチ記述子

ルートトランザクションブランチの場合は，**********を表示します。

gg....gg：親トランザクション記述子

ルートトランザクションブランチの場合は，**********を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80905-I

ヒューリスティック決着しました。XID＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，rmid＝cc....cc，RM＝dd....dd，func＝ee....ee，完了種別＝ff....ff

A transaction was heuristically completed. XID = aa....aa, service name = bb....bb, rmid = cc....cc, RM = dd....dd, func = ee....ee, completion type = ff....ff　　（S+P+L）（5）（SUP）

トランザクション決着処理で該当するリソースマネジャにヒューリスティック決着が発生しました。

aa....aa：トランザクション識別子

bb....bb：トランザクションを起動しているサービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

cc....cc：TP1/EEでリソースマネジャに割り当てたID

dd....dd：リソースマネジャ名（リソースマネジャ拡張子含む）

ee....ee：xa関数種別

xa_commit関数またはxa_rollback関数が表示されます。

ff....ff：xa関数のリターン値としてリソースマネジャから返されたヒューリスティック決着の決着種別

hc：ヒューリスティックコミット

リソースマネジャが独自にコミットしました。

hr：ヒューリスティックロールバック

リソースマネジャが独自にロールバックしました。

hm：ヒューリスティックミックス

リソースマネジャがコミット，ロールバック両方に決着しました。

hh：ヒューリスティックハザード

その他のヒューリスティック決着をしました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)障害の発生したリソースマネジャを調査してください。

〔対策〕リソースマネジャの状態を確認してください。リソースマネジャが起動している場合は，リソースマネジャが出力するメッセージログファイルを参照してください。リソースマネジャの障害を取り除いてください。

KFSB80906-I

ヒューリスティック決着電文を受信しました。XID＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，受信決着種別＝cc....cc，ＩＰアドレス＝dd....dd，送信元TTR＝ee....ee，完了種別＝ff....ff

A heuristic message was received. XID = aa....aa, service name = bb....bb, received determination type = cc....cc, IP address = dd....dd, transmission-source TTR = ee....ee, completion type = ff....ff　　（S+P+L）（5）（SUP）

サブオーディネイトトランザクションブランチからのヒューリスティック決着のメッセージを受信しました。

aa....aa：トランザクション識別子

bb....bb：トランザクションを起動しているサービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

cc....cc：受信元のトランザクションブランチ決着種別

c：トランザクションブランチはコミットしました。

r：トランザクションブランチはロールバックしました。

hm：トランザクションブランチはヒューリスティックミックス決着しました。

リソースマネジャまたはサブオーディネイトトランザクションブランチがコミット，ロールバック両方に決着しました。

hh：トランザクションブランチはヒューリスティックハザード決着しました。

リソースマネジャまたはサブオーディネイトトランザクションブランチのヒューリスティック決着が通信障害などが原因で，該当するトランザクションブランチでは認識できません。

*：トランザクションブランチの決着種別は確定していません。

dd....dd：送信元のIPアドレス

ee....ee：送信元のTTR番号

ff....ff：ヒューリスティックメッセージの決着種別

hc：ヒューリスティックコミット

リソースマネジャまたはサブオーディネイトトランザクションブランチが独自にコミットしました。

hr：ヒューリスティックロールバック

リソースマネジャまたはサブオーディネイトトランザクションブランチが独自にロールバックしました。

hm：ヒューリスティックミックス

リソースマネジャまたはサブオーディネイトトランザクションブランチがコミット，ロールバック両方に決着しました。

hh：ヒューリスティックハザード

リソースマネジャまたはサブオーディネイトトランザクションブランチのヒューリスティック決着が通信障害などが原因で，該当するトランザクションブランチでは認識できません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80907-I

トランザクション処理の監視時間を変更しました。トランザクション種別＝aa....aa，定義時間＝bb....bb，変更前監視時間＝cc....cc，変更後監視時間＝dd....dd

The monitoring time for transaction processing has been changed. transaction type = aa....aa, definition time = bb....bb, monitoring time before change = cc....cc, monitoring time after change = dd....dd　　（S+P+L）（5）（SUP）

eetrntimコマンドによって，トランザクション処理の監視時間が変更されました。

aa....aa：トランザクション種別

MI：初期化トランザクション

ME：終了トランザクション

MN：サービストランザクション

E1：エラートランザクション1

E2：エラートランザクション2

E3：エラートランザクション3

E4：エラートランザクション4

ES：エラートランザクションS

ER：エラートランザクションR

TM：タイマトランザクション

UI：実行系連絡トランザクション

MV：イベント通知トランザクション

RL：MCP後処理トランザクション

UT：ユーザ初期化トランザクション

CU：ユーザコマンドトランザクション

JI：共有リソース初期化トランザクション

ALL：上記のトランザクションすべて

bb....bb：トランザクション関連定義のtrn_expiration_timeオペランドまたはtrn_expiration_time_**オペランド（**は小文字のトランザクション種別）で指定したトランザクション処理の監視時間（単位：秒）

トランザクション種別がALLである場合，*が表示されます。

cc....cc：変更前のトランザクション処理監視時間（単位：秒）

トランザクション種別がALLである場合，*が表示されます。

dd....dd：変更後のトランザクション処理監視時間（単位：秒）

(Ｓ)eetrntimコマンドを実行したあとに起動したトランザクションは，変更後のトランザクション処理監視時間でトランザクション処理の時間監視を行います。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80908-I

トランザクション処理の監視時間を定義値に戻しました。

The monitoring time for transaction processing has been reset to the definition value.　　（S+P+L）（5）（SUP）

eetrntimコマンドによって，トランザクション処理の監視時間がトランザクション関連定義のtrn_expiration_timeオペランドまたはtrn_expiration_time_**オペランド（**は小文字のトランザクション種別）で指定した時間に戻されました。

(Ｓ)eetrntimコマンドを実行したあとに起動したトランザクションは，トランザクション関連定義のtrn_expiration_timeオペランドまたはtrn_expiration_time_**オペランド（**は小文字のトランザクション種別）で指定した監視時間でトランザクション処理の時間監視を行います。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80950-I

現用となる履歴情報表を決定しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，履歴情報表名＝bb....bb，ルート世代番号＝cc....cc，世代番号＝dd....dd，累積データ通番＝ee....ee，割当て可能最大通番＝ff....ff

The current log information table was determined. UAP log information group name = aa....aa, log information table name = bb....bb, root generation number = cc....cc, generation number = dd....dd, accumulated data number = ee....ee, maximum number that can be allocated = ff....ff　　（S+P+L）（1）（SUP）

UAP履歴情報グループで現用となる履歴情報表を決定しました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：現用として使用する履歴情報表名

cc....cc：現用となった履歴情報表のルート世代番号（16進表示）

dd....dd：現用となった履歴情報表の世代番号（16進表示）

ee....ee：現用となった履歴情報表の累積データ通番（16進表示）

ff....ff：現用となった履歴情報表の割り当て可能最大通番（16進表示）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80951-I

ＵＡＰ履歴情報の出力先が切り替わりました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，前回出力先表名＝bb....bb，今回出力先表名＝cc....cc

The output destination for UAP log information was changed. UAP log information group name = aa....aa, table name for previous output destination = bb....bb, table name for current output destination = cc....cc　　（S+P+L）（3）（SUP）

UAP履歴情報の出力先が切り替わりました。前回出力した履歴情報表と今回出力した履歴情報表が異なる場合に出力します。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：前回出力した履歴情報表名

cc....cc：今回出力した履歴情報表名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80952-I

計画停止処理で履歴情報表がスワップしました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，履歴情報表名＝bb....bb，世代番号＝cc....cc，累積データ通番＝dd....dd，割当て可能最大通番＝ee....ee

The log information table was swapped during planned termination processing. UAP log information group name = aa....aa, log information table name = bb....bb, generation number = cc....cc, accumulated data number = dd....dd, maximum number that can be allocated = ee....ee　　（S+P+L）（5）（SUP）

UAP履歴情報取得機能による計画停止処理で履歴情報表がスワップしました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：現用となった履歴情報表名

cc....cc：現用となった履歴情報表の世代番号（16進表示）

dd....dd：現用となった履歴情報表の累積データ通番（16進表示）

ee....ee：現用となった履歴情報表の割り当て可能最大通番（16進表示）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80953-I

切替中の履歴情報表を使用済にしました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，履歴情報表名＝bb....bb，ルート世代番号＝cc....cc，世代番号＝dd....dd，データ通番＝ee....ee，累積データ通番＝ff....ff

The status of the log information table being switched was changed to used. UAP log information group name = aa....aa, log information table name = bb....bb, root generation number = cc....cc, generation number = dd....dd, data number = ee....ee, accumulated data number = ff....ff　　（S+P+L）（1）（SUP）

UAP履歴情報取得機能によるスワップ完了監視処理で切り替え中の履歴情報表を使用済みにしました。該当する履歴情報表で，アンロード，データ抽出ユティリティでのデータ抽出などの運用を行うことができます。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：使用済みとした履歴情報表名

cc....cc：使用済みとした履歴情報表のルート世代番号（16進表示）

dd....dd：使用済みとした履歴情報表の世代番号（16進表示）

ee....ee：使用済みとした履歴情報表のデータ通番（16進表示）

ff....ff：使用済みとした履歴情報表の累積データ通番（16進表示）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80955-I

現用の履歴情報表を使用済にしました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，処理種別＝bb....bb，履歴情報表名＝cc....cc，ルート世代番号＝dd....dd，世代番号＝ee....ee，データ通番＝ff....ff，累積データ通番＝gg....gg

The status of the current log information table was changed to used. UAP log information group name = aa....aa, processing type = bb....bb, log information table name = cc....cc, root generation number = dd....dd, generation number = ee....ee, data number = ff....ff, accumulated data number = gg....gg　　（S+P+L）（1）（SUP）

UAP履歴情報取得機能による開始処理，または終了処理で現用の履歴情報表を使用済みにしました。該当する履歴情報表で，アンロード，データ抽出ユティリティでのデータ抽出などの運用を行うことができます。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：処理種別

PROCESS_START：開始処理

PROCESS_END：終了処理

cc....cc：使用済みとした履歴情報表名

dd....dd：使用済みとした履歴情報表のルート世代番号（16進表示）

ee....ee：使用済みとした履歴情報表の世代番号（16進表示）

ff....ff：使用済みとした履歴情報表のデータ通番（16進表示）

gg....gg：使用済みとした履歴情報表の累積データ通番（16進表示）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80956-I

履歴情報表がスワップしました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，スワップ契機＝bb....bb，スワップ元表名＝cc....cc，スワップ元データ通番＝dd....dd，スワップ先表名＝ee....ee，スワップ先世代番号＝ff....ff，スワップ先累積データ通番＝gg....gg，詳細コード＝hh....hh

The log information table was swapped. UAP log information group name = aa....aa, swap reason = bb....bb, swap origin table name = cc....cc, swap origin data number = dd....dd, swap destination table name = ee....ee, swap destination generation number = ff....ff, swap destination accumulated data number = gg....gg, detail code = hh....hh　　（S+P+L）（1）（SUP）

履歴情報表がスワップしました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：スワップ契機

FULL：現用表が満杯になった，前回スワップに失敗した，またはスワップが競合した

FAULT：現用表へのアクセスエラー

COMMAND：スワップコマンド（TP1/FSPのeeaphswapコマンド）の実行

cc....cc：スワップ元の履歴情報表名

dd....dd：スワップ元のデータ通番（16進数）

ee....ee：スワップ先の履歴情報表名

ff....ff：スワップ先の世代番号（16進数）

gg....gg：スワップ先の累積データ通番（16進数）

hh....hh：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)スワップ元の履歴情報表を切り替え中の状態にして処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80958-I

履歴情報表の監視を再開します。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa

The log information table monitor is restarted. UAP log information group name = aa....aa　　（S+P+L）（5）（SUP）

UAP履歴情報取得機能による履歴情報表数の空き監視およびスワップ完了監視を再開します。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80959-I

切替中の履歴情報表を未使用にしました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，履歴情報表名＝bb....bb

The status of the log information table being switched was changed to unused. UAP log information group name = aa....aa, log information table name = bb....bb　　（S+P+L）（5）（SUP）

UAP履歴情報取得機能によるスワップ完了監視処理で，切り替え中の履歴情報表を使用済みにしようとしましたが，データが1件も格納されていなかったため未使用としました。該当する履歴情報表は，再度，現用として割り当てることができます。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：未使用とした履歴情報表名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB80960-I

メモリ通番の仮予約および同期を再開します。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa

Advance reservation and synchronization of memory sequence number is restarted. UAP log information group name = aa....aa　　（S+P+L）（5）（SUP）

UAP履歴情報メモリ機能での通番仮予約および通番同期を再開します。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB81000-I

現用ステータス論理ファイルを決定しました。グループ番号＝aa....aa，論理ファイル名＝bb....bb

The current logical status file has been determined. group number = aa....aa, logical file name = bb....bb　　（S+P+L）（2）（SUP）

現用ステータス論理ファイルを決定しました。

aa....aa：該当するファイルグループ番号

bb....bb：現用ステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB81002-I

ステータスファイルのスワップを開始しました。契機＝aa....aa，グループ番号＝bb....bb

Swap processing for a status file has started. reason = aa....aa, group number = bb....bb　　（S+P+L）（6）（SUP）

ステータスファイルのスワップを開始しました。

aa....aa：スワップを開始した契機

START：ステータスサービス開始時，および再開始時の現用ファイル異常（アクセスエラー，A系／B系間の論理的エラー）

ONLINE：オンライン中の現用ファイルへのアクセスエラー

COMMAND：スワップコマンド（eestsswap）入力

bb....bb：該当するファイルグループ番号

(Ｓ)なし。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB81003-I

ステータスファイルのスワップを完了しました。グループ番号＝aa....aa，現用論理ファイル名＝bb....bb

Swap processing for a status file has finished. group number = aa....aa, current logical file name = bb....bb　　（S+P+L）（2）（SUP）

ステータスファイルのスワップを完了しました。

aa....aa：該当するファイルグループ番号

bb....bb：該当する現用ステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)なし。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB81004-I

ステータス論理ファイルでフラグメンテーションによるレコード不足が発生しました。グループ番号＝aa....aa，論理ファイル名＝bb....bb

A record shortage has occurred in a logical status file due to fragmentation. group number = aa....aa, logical file name = bb....bb　　（S+P+L）（5）（SUP）

制御用ステータスファイルで，フラグメンテーションによるレコード不足が発生しました。

aa....aa：該当するファイルグループ番号

bb....bb：該当するステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)予備ファイルが存在する場合，スワップ処理をします。予備ファイルが存在しない場合，スワップ処理を中止します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB81005-I

ステータスファイルをオープンしました。ファイル名＝aa....aa

A status file has been opened. file name = aa....aa　　（S+P+L）（5）（SUP）

ステータスファイルのオープンに成功しました。

aa....aa：該当するステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字），またはステータス物理ファイルのパス名（510文字以内）

(Ｓ)なし。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB81006-I

ステータスファイルをクローズしました。ファイル名＝aa....aa

A status file has been closed. file name = aa....aa　　（S+P+L）（5）（SUP）

ステータスファイルのクローズに成功しました。

aa....aa：該当するステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字），またはステータス物理ファイルのパス名（510文字以内）

(Ｓ)なし。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB81401-I

定義オブジェクトファイル名＝aa....aa，バージョン＝bb....bb，作成日時＝YYYY/MM/DD hh:mm:ss nnn.nnn，ＴＰ１／ＥＥサービスグループ名＝cc....cc，ノード識別子＝dddd

definition object file name = aa....aa, version = bb....bb, creation date and time = YYYY/MM/DD hh:mm:ss nnn.nnn, TP1/EE service group name = cc....cc, node ID = dddd　　（S）（5）（SUP）

定義オブジェクトファイルを読み込みました。

aa....aa：定義オブジェクトファイル名

bb....bb：定義オブジェクトファイルのバージョン

YYYY/MM/DD hh:mm:ss nnn.nnn：

定義オブジェクトファイルの作成日時

nnn.nnnはミリ秒．マイクロ秒を表示

cc....cc：TP1/EEサービスグループ名

dddd：ノード識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB81402-I

コネクションを確立しました。コネクションＩＤ＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

Established the connection. connection ID = aa....aa, reason code = bb....bb　　（S+P+L）（5）（SUP）

コネクションを確立しました。

aa....aa：コネクションID

bb....bb：理由コード

トランザクションインタフェースのMCP固有情報（TRNINF_SERVICE_MCP）のreason値（数値）を表示します。

MCP固有情報（TRNINF_SERVICE_MCP）のreason値（数値）については，マニュアル「TP1/EE/Message Control Extension 使用の手引」の「トランザクションインタフェース情報」を参照してください。COBOL言語の場合は，「データ名MG」を参照してください。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB81403-I

コネクションを解放しました。コネクションＩＤ＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

Released the connection. connection ID = aa....aa, reason code = bb....bb　　（S+P+L）（5）（SUP）

コネクションを解放しました。コネクション確立処理の完了前にコネクション解放のコマンドやAPIを発行した場合もこのメッセージを出力します。

aa....aa：コネクションID

bb....bb：理由コード

トランザクションインタフェースのMCP固有情報（TRNINF_SERVICE_MCP）のreason値（数値）を表示します。

MCP固有情報（TRNINF_SERVICE_MCP）のreason値（数値）については，マニュアル「TP1/EE/Message Control Extension 使用の手引」の「トランザクションインタフェース情報」を参照してください。COBOL言語の場合は，「データ名MG」を参照してください。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB81404-I

論理端末の閉塞を解除しました。論理端末名＝aa....aa，コネクションＩＤ＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

Released the shutdown state of the logical terminal. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb, reason code = cc....cc　　（S+P+L）（5）（SUP）

論理端末の閉塞を解除しました。

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

UDPプロトコルの場合は，*を表示します。

cc....cc：理由コード

トランザクションインタフェースのMCP固有情報（TRNINF_SERVICE_MCP）のreason値（数値）を表示します。

MCP固有情報（TRNINF_SERVICE_MCP）のreason値（数値）については，マニュアル「TP1/EE/Message Control Extension 使用の手引」の「トランザクションインタフェース情報」を参照してください。COBOL言語の場合は，「データ名MG」を参照してください。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB81405-I

論理端末を閉塞しました。論理端末名＝aa....aa，コネクションＩＤ＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

The logical terminal was shut down. logical terminal name = aa....aa, connection ID = bb....bb, reason code = cc....cc　　（S+P+L）（5）（SUP）

論理端末を閉塞しました。

aa....aa：論理端末名

bb....bb：コネクションID

UDPプロトコルの場合は，*を表示します。

cc....cc：理由コード

トランザクションインタフェースのMCP固有情報（TRNINF_SERVICE_MCP）のreason値（数値）を表示します。

MCP固有情報（TRNINF_SERVICE_MCP）のreason値（数値）については，マニュアル「TP1/EE/Message Control Extension 使用の手引」の「トランザクションインタフェース情報」を参照してください。COBOL言語の場合は，「データ名MG」を参照してください。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB81406-I

コネクション確立UOCにより確立要求を拒否しました。コネクションＩＤ＝aa....aa，相手IPアドレス＝bb....bb，相手ポート番号＝cc....cc，拒否理由＝dd....dd

Rejects connection establishment request with connection establishment UOC. connection ID =aa....aa, target IP address = bb....bb, target port number = cc....cc, reject code = dd....dd　　（S+P+L）（5）（SUP）

コネクション確立UOCの指示によって確立要求を拒否しました。

aa....aa：コネクションＩＤ

bb....bb：相手IPアドレス

確立要求をした相手システムのIPアドレス

cc....cc：相手ポート番号

確立要求をした相手システムのポート番号

dd....dd：拒否理由

コネクション確立UOCでユーザが設定した拒否理由

(Ｓ)確立要求を拒否します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB81803-I

プロセスの強制再開始を行います。サービスグループ名＝aa....aa

Processes will now be forcibly restarted. service group name = aa....aa　　（S+P+L）（5）（SUP）

TP1/EEプロセスの強制再開始を行います。

aa....aa：該当するサービスグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB81900-I

メッセージ出力を開始します。メッセージログファイル名＝aa....aa，ランＩＤ＝bbbbbbbb

start to output message. logfile name=aa....aa, runid=bbbbbbbb　　（S+P+L）（5）（SUP）

メッセージログファイルにメッセージ出力を開始します。メッセージオブジェクトファイルの読み出し時に障害が発生した場合は，英語のメッセージが出力されます。

aa....aa：メッセージを出力するメッセージログファイル名

bbbbbbbb：ランID

ランIDが決定していない場合は，00000000を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB81901-I

メッセージログファイルがスワップしました。スワップ元ファイル＝aa....aa，スワップ先ファイル＝bb....bb，ランＩＤ＝cccccccc

swap logfile. previous logfile name=aa....aa, next logfile name=bb....bb, runid=cccccccc　　（S+P+L）（5）（SUP）

メッセージログファイルがスワップしました。メッセージオブジェクトファイルの読み出し時に障害が発生した場合は，英語のメッセージが出力されます。

aa....aa：スワップ元ファイル名

bb....bb：スワップ先ファイル名

cccccccc：ランID

ランIDが決定していない場合は，00000000を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB81902-I

SYSLOGへのメッセージ出力を開始します。ランＩＤ＝aaaaaaaa

start to output message to SYSLOG. runid=aaaaaaaa　　（S+P+L）（5）（SUP）

syslogへのメッセージ出力を開始します。メッセージオブジェクトファイルの読み出し時に障害が発生した場合は，英語のメッセージが出力されます。

aaaaaaaa：ランID

ランIDが決定していない場合は，00000000を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82000-I

データ連携支援の開始処理を開始します。

Processing to start data linkage support will now start.　　（P+L）（1）（NOS）

データ連携支援の開始処理を開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82001-I

データ連携支援の開始処理を終了します。

Processing to start data linkage support will now end.　　（P+L）（1）（NOS）

データ連携支援の開始処理を終了します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82002-I

データ連携支援の終了処理を開始します。

Processing to terminate data linkage support will now start.　　（P+L）（1）（NOS）

データ連携支援の終了処理を開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82003-I

データ連携支援の終了処理を終了します。

Processing to terminate data linkage support will now end.　　（P+L）（1）（NOS）

データ連携支援の終了処理を終了します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82004-I

データ連携支援の開始情報１：バージョン＝aa-aa-aa，データ連携支援ＩＤ＝bb....bb，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝cc....cc，開始モード＝dd....dd（f），セグメント識別子＝ee....ee

Data linkage support start information 1: version = aa-aa-aa, data linkage support ID = bb....bb, UAP log information group name = cc....cc, start mode = dd....dd (f), segment identifier = ee....ee　　（P+L）（1）（NOS）

データ連携支援の開始情報を出力します。

aa-aa-aa：実行したeeaphrunrkshコマンドのTP1/EEのバージョン

bb....bb：データ連携支援ID

cc....cc：UAP履歴情報グループ名

dd....dd：データ連携支援の開始モード

NORMAL START：正常開始

RESTART：再開始

FORCE：強制開始

ee....ee：共有メモリのセグメント識別子

f：前回中断時の反映先指定UOCからの読み出しUJ指定有無

Y：読み出しUJ指定あり

N：読み出しUJ指定なし，または読み出しUJ指定は無効

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82005-I

データ連携支援の開始情報２：ルート世代番号＝aaaaaaaa，世代番号＝bbbbbbbb，履歴情報表名＝cc....cc

Data linkage support start information 2: root generation number = aaaaaaaa, generation number = bbbbbbbb, log information table name = cc....cc　　（P+L）（1）（NOS）

データ連携支援の開始情報を出力します。

aaaaaaaa：開始したルート世代番号（8けたの16進数）

bbbbbbbb：開始した世代番号（8けたの16進数）

cc....cc：開始した世代番号に対応する履歴情報表名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82006-I

ＴＰ１／ＥＥプロセス情報：ノード識別子＝aaaa，ランＩＤ＝bbbbbbbb，状態＝cc....cc

TP1/EE process information: node ID = aaaa, run ID = bbbbbbbb, status = cc....cc　　（P+L）（1）（NOS）

TP1/EEプロセス情報を出力します。

抽出対象がリロード用履歴情報表のとき，または抽出対象が最新のルート世代番号の履歴情報表でないときは，このメッセージは表示されません。

aaaa：抽出元TP1/EEのノード識別子

bbbbbbbb：抽出元TP1/EEのランID（8けたの16進数）

TP1/EEが開始していないときは，00000000が表示されます。

cc....cc：状態

ACTIVE：TP1/EE開始処理完了状態

TP1/EE強制停止状態，および計画停止B状態を含みます。

NOT ACTIVE：TP1/EE開始処理未完了状態

TP1/EE正常終了を含みます。

PLAN END：計画停止A状態

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82007-I

データ連携支援の終了情報１：データ連携支援ＩＤ＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，終了モード＝cc....cc（d）

Data linkage support termination information 1: data linkage support ID = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, end mode = cc....cc (d)　　（P+L）（1）（NOS）

データ連携支援の終了情報を出力します。

aa....aa：データ連携支援ID

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

cc....cc：データ連携支援の終了モード

NORMAL END：正常終了

COMMAND REQUEST：eeaphstprksコマンド（-a/-bオプション）による中断

UOC REQUEST：UOC指示による中断

SRV REQUEST：反映サービスで中断要因発生による中断

PLAN END：計画停止検知による中断

RANGE END：TABLE文のUAPTBLオペランドで指定されたユーザデータ（UJ）終了による中断

FORCE END：eeaphstprksコマンド（-cオプション）による強制停止

*：上記以外の要因による中断

d：反映先指定UOCからの読み出しUJ指定有無

Y：読み出しUJ指定あり

N：読み出しUJ指定なし，または読み出しUJ指定は無効

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕終了モードがSRV REQUESTの場合，事前に出力されているKFSB50970-E，KFSB52006-E，KFSB52007-W，またはKFSB62015-Eに従って対策してください。

KFSB82008-I

データ連携支援の終了情報２：ルート世代番号＝aaaaaaaa，世代番号＝bbbbbbbb，履歴情報表名＝cc....cc，終了形態＝dd....dd，レコード数＝ee....ee，累積データ通番＝ff....ff（gg....gg），最大累積データ通番＝hh....hh

Data linkage support termination information 2: root generation number = aaaaaaaa, generation number = bbbbbbbb, log information table name = cc....cc, end status = dd....dd, number of records = ee....ee, accumulated data number = ff....ff (gg....gg), maximum accumulated data number = hh....hh　　（P+L）（1）（NOS）

データ連携支援の終了情報を出力します。

aaaaaaaa：終了したルート世代番号（8けたの16進数）

bbbbbbbb：最終世代番号（8けたの16進数）

cc....cc：最終世代番号に対応する履歴情報表名

dd....dd：終了形態

EOF：ユーザデータ（UJ）終了検知

PLAN EOV：計画停止検知

RANGE EOV：範囲指定のユーザデータ（UJ）終了検知

********：残り情報あり

ee....ee：抽出したユーザデータ（UJ）のレコード数

ff....ff：仕掛かり中の累積データ通番（16けたの16進数）

反映サービス処理が完了していないユーザデータ（UJ）の最小の累積データ通番を設定します。トランザクション内で複数のUAP履歴情報を取得している場合，先頭のユーザデータ（UJ）の累積データ通番となります。

反映サービス処理が完了しているときは，最終累積データ通番と同じ値を設定します。

抽出が完了し，すべてのユーザデータ（UJ）の反映サービス処理が完了しているときは，最大累積データ通番と一致します。

gg....gg：最終累積データ通番（16けたの16進数）

反映サービス処理が完了したユーザデータ（UJ）の最終累積データ通番を設定します。

hh....hh：最大累積データ通番（16けたの16進数）

オンライン（TP1/EE）が出力した最大の累積データ通番を設定します。

抽出対象がリロード用履歴情報表の場合は，すべて0が表示されます。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82010-I

データ連携支援のプロセスを強制停止します。データ連携支援ＩＤ＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd

Shutdown the data linkage support process. data linkage support ID = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd　　（P+L）（1）（NOS）

データ連携支援のプロセスを強制停止します。

aa....aa：データ連携支援ID

bb....bb：理由コード

0001：開始処理中に，中断コマンドが入力されました。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)データ連携支援のプロセスを強制停止します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82013-I

オンラインの開始を待ちます。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，ルート世代番号＝bbbbbbbb

Now waiting for the online transaction to start. UAP log information group name = aa....aa, root generation number = bbbbbbbb　　（P+L）（1）（NOS）

オンラインが開始していないため，オンラインの開始を待ちます。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bbbbbbbb：ルート世代番号（8けたの16進数）

(Ｓ)オンラインが開始し，グループ管理表に情報が出力されるまで待ちます。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82014-I

オンラインが開始しました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，ルート世代番号＝bbbbbbbb

The online transaction started. UAP log information group name = aa....aa, root generation number = bbbbbbbb　　（P+L）（1）（NOS）

開始していなかったオンラインが開始したことを知らせます。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bbbbbbbb：ルート世代番号（8けたの16進数）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82015-I

オンラインの開始処理完了待ちを中止します。

The wait for online transaction start processing to finish will now be canceled.　　（P+L）（1）（NOS）

オンライン開始処理の完了待ち状態で中断コマンドが入力されたため，対象となるオンラインの開始処理完了待ちを中止し，データ連携支援のプロセスを強制停止します。

(Ｓ)データ連携支援のプロセスを強制停止します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82016-I

データ抽出処理を開始しました。ルート世代番号＝aaaaaaaa，世代番号＝bbbbbbbb，累積データ通番＝cc....cc（dd....dd）

Data extraction processing started. root generation number = aaaaaaaa, generation number = bbbbbbbb, accumulated data number = cc....cc (dd....dd)　　（P+L）（5）（NOS）

データ抽出処理を開始しました。

aaaaaaaa：ルート世代番号（8けたの16進数）

bbbbbbbb：開始した世代番号（8けたの16進数）

cc....cc：仕掛かり中の累積データ通番（16けたの16進数）

dd....dd：最終累積データ通番（16けたの16進数）

強制開始，および再開始の場合は，表示された最終累積データ通番を持つUJの次のUJから処理対象とします。

正常開始の場合は，0000000000000000が表示されます。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82017-I

統計情報ファイルがスワップしました。スワップ元ファイル＝aa....aa，スワップ先ファイル＝bb....bb

The statistics file was swapped. swap source file = aa....aa, swap destination file = bb....bb　　（P+L）（5）（NOS）

統計情報ファイルがスワップしました。

aa....aa：スワップ元ファイル名

bb....bb：スワップ先ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)必要に応じて，スワップ元ファイルをバックアップしてください。

〔対策〕なし。

KFSB82018-I

データ連携支援を一時中断します。データ連携支援ＩＤ＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，ルート世代番号＝cccccccc，世代番号＝dddddddd，履歴情報表名＝ee....ee，累積データ通番＝ff....ff（gg....gg），最大累積データ通番＝hh....hh

Data linkage support is temporarily suspended. data linkage support ID = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, root generation number = cccccccc, generation number = dddddddd, log information table name = ee....ee, accumulated data number = ff....ff (gg....gg), maximum accumulated data number = hh....hh　　（P+L）（1）（NOS）

データ連携支援を一時中断します。

aa....aa：データ連携支援ID

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

cccccccc：ルート世代番号（8けたの16進数）

dddddddd：最終世代番号（8けたの16進数）

ee....ee：最終世代番号に対応する履歴情報表名

ff....ff：仕掛中累積データ通番（16けたの16進数）

反映サービス処理が完了していないユーザデータ（UJ）の最小の累積データ通番を設定します。トランザクション内で複数のUAP履歴情報を取得している場合，先頭のユーザデータ（UJ）の累積データ通番となります。

反映サービス処理が完了しているときは，最終累積データ通番と同じ値を設定します。

gg....gg：最終累積データ通番（16けたの16進数）

反映サービス処理が完了したユーザデータ（UJ）の最終累積データ通番を設定します。

hh....hh：最大累積データ通番（16けたの16進数）

オンライン（TP1/EE）が出力した最大の累積データ通番を設定します。

抽出対象がリロード用履歴情報表の場合は，すべて0が表示されます。

(Ｓ)データ連携支援を一時中断します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82019-I

データ連携支援を自動再実行します。再実行回数＝aa....aa

Data linkage support will restart automatically. retry count = aa....aa　　（P+L）（5）（NOS）

データ連携支援関連定義のtrn_rks_retry_intervalオペランド値の時間，待ち合わせ後にデータ連携支援を自動再実行します。

aa....aa：自動再実行回数

障害が解消された場合，次回の自動再実行回数は1となります。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82020-I

読み出しUJ指定時の再開始情報：ルート世代番号＝aaaaaaaa，世代番号＝bbbbbbbb，履歴情報表名＝cc....cc，累積データ通番＝dd....dd（ee....ee）

Restart information during specification of the retrieval UJ: root generation number = aaaaaaaa, generation number = bbbbbbbb, log information table name = cc....cc, accumulated data number = dd....dd (ee....ee)　　（P+L）（1）（NOS）

反映先指定UOCで，再開始（読み出しUJ指定）指示があったときの情報を出力します。

このメッセージは，再開始（読み出しUJ指定）指示があったときの情報をPJ管理表に書き込んで有効となったときに出力します。

aaaaaaaa：ルート世代番号（8けたの16進数）

bbbbbbbb：世代番号（8けたの16進数）

cc....cc：世代番号に対応する履歴情報表名

dd....dd：仕掛中累積データ通番（16けたの16進数）

反映サービス処理が完了していないユーザデータ（UJ）の最小の累積データ通番を設定します。トランザクション内で複数のUAP履歴情報を取得している場合，先頭のユーザデータ（UJ）の累積データ通番となります。

反映サービス処理が完了しているときは，最終累積データ通番と同じ値を設定します。

抽出が完了し，すべてのユーザデータ（UJ）の反映サービス処理が完了しているときは，最大累積データ通番と一致します。

ee....ee：最終累積データ通番（16けたの16進数）

反映サービス処理が完了したユーザデータ（UJ）の最終累積データ通番を設定します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82100-I

データ抽出ユティリティの処理を開始します。

The data extraction utility will now start.　　（P+L）（1）（NOS）

データ抽出ユティリティの処理を開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82101-I

データ抽出ユティリティの処理を終了します。

The data extraction utility will now stop.　　（P+L）（1）（NOS）

データ抽出ユティリティの処理を終了します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82110-I

ＵＡＰ履歴情報の入力を開始します。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，履歴情報表名＝bb....bb，ルート世代番号＝cc....cc，世代番号＝dd....dd

Logging of the UAP log information will now start. UAP log information group name = aa....aa, log information table name = bb....bb, root generation number = cc....cc, generation number = dd....dd　　（P+L）（5）（NOS）

UAP履歴情報の入力を開始します。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：履歴情報表名

cc....cc：ルート世代番号（16進表示）

dd....dd：世代番号（16進表示）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82111-I

ＵＡＰ履歴情報の入力元を切り替えました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，履歴情報表名＝bb....bb，ルート世代番号＝cc....cc，世代番号＝dd....dd

The input source of the UAP log information was switched. UAP log information group name = aa....aa, log information table name = bb....bb, root generation number = cc....cc, generation number = dd....dd　　（P+L）（5）（NOS）

UAP履歴情報の入力元を切り替えました。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：切り替え先の履歴情報表名

cc....cc：ルート世代番号（16進表示）

dd....dd：世代番号（16進表示）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82112-I

ＵＡＰ履歴情報の入力を終了します。理由コード＝aaaa

Logging of UAP log information will stop. reason code = aaaa　　（P+L）（5）（NOS）

UAP履歴情報の入力を終了します。

aaaa：理由コード

0001：EOFを入力しました。

0002：EORを入力しました。

0003：履歴情報表からの入力を完了し，EOTを入力しました。

0004：オンラインに追い付いたため，EOTを入力しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82120-I

再開情報の読み込みを開始します。ＰＪ管理表名＝aa....aa，ＰＪ突合せ表名＝bb....bb

Loading of checkpoint data will start. PJ management table name = aa....aa, PJ comparison table name = bb....bb　　（P+L）（5）（NOS）

再開情報の読み込みを開始します。

aa....aa：PJ管理表名

bb....bb：PJ突き合わせ表名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82121-I

再開情報を読み込んでいます。ＰＪ管理表名＝aa....aa，ＰＪ突合せ表名＝bb....bb，行数＝cc....cc（dd％）

Checkpoint data is being loaded. PJ management table name = aa....aa, PJ comparison table name = bb....bb, number of lines = cc....cc (dd%)　　（P+L）（5）（NOS）

再開情報を読み込んでいます。

aa....aa：PJ管理表名

bb....bb：PJ突き合わせ表名

cc....cc：PJ突き合わせ表のデータ部から読み込んだ行数

dd：PJ突き合わせ表のデータ部からの読み込みの進ちょく率（小数点以下切り捨て）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82122-I

再開情報の読み込みを終了します。ＰＪ管理表名＝aa....aa，ＰＪ突合せ表名＝bb....bb

Loading of checkpoint data will now end. PJ management table name = aa....aa, PJ comparison table name = bb....bb　　（P+L）（5）（NOS）

再開情報の読み込みを終了します。

aa....aa：PJ管理表名

bb....bb：PJ突き合わせ表名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82123-I

再開情報の書き込みを開始します。ＰＪ管理表名＝aa....aa，ＰＪ突合せ表名＝bb....bb

Writing of checkpoint data will now start. PJ management table name = aa....aa, PJ comparison table name = bb....bb　　（P+L）（5）（NOS）

再開情報の書き込みを開始します。

aa....aa：PJ管理表名

bb....bb：PJ突き合わせ表名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82124-I

再開情報を書き込んでいます。ＰＪ管理表名＝aa....aa，ＰＪ突合せ表名＝bb....bb，行数＝cc....cc（dd％）

Checkpoint data is now being written. PJ management table name = aa....aa, PJ comparison table name = bb....bb, number of lines = cc....cc (dd%)　　（P+L）（5）（NOS）

再開情報を書き込んでいます。

aa....aa：PJ管理表名

bb....bb：PJ突き合わせ表名

cc....cc：PJ突き合わせ表のデータ部に書き込んだ行数

dd：PJ突き合わせ表のデータ部への書き込みの進ちょく率（小数点以下切り捨て）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82125-I

再開情報の書き込みを終了します。ＰＪ管理表名＝aa....aa，ＰＪ突合せ表名＝bb....bb

Writing of checkpoint data will now end. PJ management table name = aa....aa, PJ comparison table name = bb....bb　　（P+L）（5）（NOS）

再開情報の書き込みを終了します。

aa....aa：PJ管理表名

bb....bb：PJ突き合わせ表名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82126-I

再開情報を初期化しました。ＰＪ引継ぎ情報名＝aa....aa

Checkpoint data was initialized. PJ checkpoint information name = aa....aa　　（P+L）（5）（NOS）

再開情報を初期化しました。

aa....aa：PJ引き継ぎ情報名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82127-I

履歴情報表がアンロード可能な状態となりました。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，履歴情報表名＝bb....bb，ルート世代番号＝cc....cc，世代番号＝dd....dd

The log information table was the state that unloading is possible. UAP log information group name = aa....aa, log information table name = bb....bb, root generation number = cc....cc, generation number = dd....dd　　（P+L）（3）（NOS）

履歴情報表がアンロード可能な状態となりました。また，履歴情報表を未使用の状態に変更できます。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：アンロード可能な取得用履歴情報表名

cc....cc：ルート世代番号（16進表示）

dd....dd：世代番号（16進表示）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB82128-I

アンロード可能な状態でない履歴情報表があります。ＵＡＰ履歴情報グループ名＝aa....aa，履歴情報表名＝bb....bb，ルート世代番号＝cc....cc，世代番号＝dd....dd

There is the log information table where unloading isn't in the possible state. UAP log information group name = aa....aa, log information table name = bb....bb, root generation number = cc....cc, generation number = dd....dd

データ連携支援の終了時（自動再実行する場合を含む），アンロード可能な状態となっていないため，KFSB82127-Iメッセージを出力していない履歴情報表があります。

aa....aa：UAP履歴情報グループ名

bb....bb：取得用履歴情報表名

cc....cc：ルート世代番号（16進表示）

dd....dd：世代番号（16進表示）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕eeaphlshコマンドによって，履歴情報表の状態を確認し，必要に応じてアンロード運用を行ってください。

KFSB84300-I

再開始時に当該ＲＭをＳＤＢハンドラ機能の対象外としました。ＲＭ名称＝aa....aa

When resuming, the RM was excluded as a target of the SDB handler function. RM name = aa....aa　　（S+P+L）（5）（SUP）

正常開始時に該当するリソースマネジャをSDBハンドラ機能の対象外にしたため，再開始時も対象外にしました。

aa....aa：リソースマネジャ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB84301-I

ＳＤＢ定義情報の取得処理が正常終了しました。領域種別＝aa....aa，取得日時＝bb....bb，総サイズ＝cc....cc，追加確保サイズ＝dd....dd，空きサイズ＝ee....ee，ＳＤＢ表数＝ff....ff

Processing for acquiring the SDB definition information ended properly. area type = aa....aa, acquisition date = bb....bb, total size = cc....cc, additional reserved size = dd....dd, free size = ee....ee, number of SDB tables = ff....ff　　（S+P+L）（1）（SUP）

SDB定義情報の取得処理が正常終了しました。取得したSDB定義情報は，SDB定義情報領域（正），またはSDB定義情報領域（副）に格納しています。

aa....aa：領域種別

PRIMARY：SDB定義情報領域（正）

SECONDARY：SDB定義情報領域（副）

bb....bb：取得処理を開始した日時（「YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssss」形式）

YYYY：年（西暦）

MM：月

DD：日

hh：時

mm：分

ss.ssssss：秒（マイクロ秒まで表示）

cc....cc：SDB定義情報領域の総サイズ（単位：バイト）

dd....dd：SDB定義情報領域の追加確保サイズ（単位：バイト）

追加確保がない場合は「0」を出力します。

ee....ee：SDB定義情報領域の空きサイズ（単位：バイト）

空きがない場合は「0」を出力します。

ff....ff：取得したSDB表の数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB84302-I

ＳＤＢ定義情報領域の正副切替が正常終了しました。正領域取得日時＝aa....aa，副領域取得日時＝bb....bb

Node switching on the SDB definition information area ended properly. primary area acquisition date = aa....aa, secondary area acquisition date = bb....bb　　（S+P+L）（1）（SUP）

SDB定義情報領域の正副切り替えが正常終了しました。

aa....aa：切り替え後のSDB定義情報領域（正）の取得日時（「YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssss」形式）※

YYYY：年（西暦）

MM：月

DD：日

hh：時

mm：分

ss.ssssss：秒（マイクロ秒まで表示）

bb....bb：切り替え後のSDB定義情報領域（副）の取得日時（「YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssss」形式）※

正副切り替え時にSDB定義情報領域（副）を削除した場合（「-d」オプション指定）は，「****/**/** **:**:**.******」を出力

注※　KFSB84301-Iメッセージで出力された日時です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85001-I

ユーザコマンドトランザクションを開始します。サービス名＝aa....aa，中央処理通番＝bbbbbbbb，入力パラメタ＝cc....cc

The user command transaction will start. service name = aa....aa, central processing number = bbbbbbbb, input parameter = cc....cc　　（S+P+L）（5）（SUP）

ユーザコマンドトランザクションを開始します。

aa....aa：実行するサービス名

bbbbbbbb：ユーザコマンドトランザクションの中央処理通番

cc....cc：コマンドで入力したサービスの入力パラメタ（文字列形式）

入力パラメタが128バイト以上の場合は，先頭128バイトを表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85002-I

ユーザコマンドトランザクションが終了しました。サービス名＝aa....aa，中央処理通番＝bbbbbbbb

The user command transaction is complete. service name = aa....aa, central processing number = bbbbbbbb　　（S+P+L）（5）（SUP）

ユーザコマンドトランザクションが終了しました。

aa....aa：実行するサービス名

bbbbbbbb：ユーザコマンドトランザクションの中央処理通番

他ノードのユーザコマンドトランザクション内で，連鎖モードのコミット関数（ee_trn_chained_commit）または連鎖モードのロールバック関数（ee_trn_chained_rollback）の発行後にスレッドダウンした場合，スレッドダウンしたトランザクションの中央処理通番を表示します。

プロセス再開始時に出力する場合は，********を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85003-I

他ノードでユーザコマンドトランザクションの実行を開始します。サービスグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，中央処理通番＝cccccccc，入力パラメタ＝dd....dd

Execution of the user command transaction on another node will start. service group name = aa....aa, service name = bb....bb, central processing number = cccccccc, input parameter = dd....dd　　（S+P+L）（5）（SUP）

他ノードでユーザコマンドトランザクションを開始します。

aa....aa：ユーザコマンドトランザクション実行先サービスグループ名

bb....bb：実行するサービス名

cccccccc：ユーザコマンド転送用トランザクションの中央処理通番

dd....dd：コマンドで入力したサービスの入力パラメタ（文字列形式）

入力パラメタが128バイト以上の場合は，先頭128バイトを表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85004-I

他ノードでユーザコマンドトランザクションが終了しました。サービスグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，中央処理通番＝cccccccc

The user command transaction on another node is complete. service group name = aa....aa, service name = bb....bb, central processing number = cccccccc　　（S+P+L）（5）（SUP）

他ノードでユーザコマンドトランザクションが終了しました。

aa....aa：ユーザコマンドトランザクション実行先サービスグループ名

bb....bb：実行するサービス名

cccccccc：ユーザコマンド転送用トランザクションの中央処理通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85010-I

トランザクションの静止化が完了しました。

A transaction was staticized successfully.　　（S+P+L）（5）（SUP）

トランザクションの静止化が完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85011-I

トランザクションの静止化解除が完了しました。

A transaction was unstaticized successfully.　　（S+P+L）（5）（SUP）

トランザクションの静止化解除が完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85012-I

ＵＡＰ共用ライブラリの入替えが完了しました。

The UAP common libraries were replaced successfully.　　（S+P+L）（5）（SUP）

UAP共用ライブラリの入れ替えが完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85013-I

ＵＡＰ共用ライブラリ同時入替え機能によるトランザクションの静止化解除が完了しました。

A transaction was unstaticized successfully by the functionality that simultaneously replaces UAP common libraries.　　（S+P+L）（5）（SUP）

UAP共用ライブラリ同時入れ替え機能によるトランザクションの静止化解除が完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85101-I

プール確保情報。プール名称＝aa....aa，プール全体サイズ＝bb....bb，プール確保回数＝cc....cc

Pool allocation information. pool name = aa....aa, total size of pool = bb....bb, number of pool allocations = cc....cc　　（P+L）（6）（SUP）

TP1/EEのメモリ管理で確保したプールの統計情報を出力します。

aa....aa：プール名称

CBLPOOL：COBOL用メモリプール

EIT：ユーザ用ワーク領域

MPSPOOL：大量処理用システムメモリプール

MPUPOOL：大量処理用ユーザメモリプール

OBMPOOL：OBM機能用メモリプール

RIT：共用ワーク領域

SIT：システム用ワーク領域

XDBPOOL：XDB用ワーク領域

XTCPOOL：XTC用ワーク領域

bb....bb：オンライン中に確保した該当プールの全体サイズ（最大値）

cc....cc：オンライン中にプールを確保した回数（累計確保回数）

プール確保回数が4294967295回を超えた場合は，4294967295を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85102-I

スレッド単位プールの最大確保情報。プール名称＝aa....aa，プール全体サイズ＝bb....bb，プール確保回数＝cc....cc，中央処理通番＝dd....dd

Pool allocation information of max use thread. pool name = aa....aa, total size of pool = bb....bb, number of pool allocations = cc....cc, central processing number = dd....dd　　（P+L）（6）（SUP）

TP1/EEのメモリ管理で，最も大きなプールを確保したスレッドに関するプールの統計情報を出力します。

aa....aa：プール名称

CBLPOOL：処理スレッド単位のCOBOL用メモリプール

bb....bb：オンライン中に確保した当該プールの全体サイズ（最大値）

cc....cc：オンライン中にプールを確保した回数（累計確保回数）

プール確保回数が4294967295回を超えた場合は，4294967295を表示します。

dd....dd：プール全体サイズが最大となったときの中央処理通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85300-I

サービスを閉塞しました。要求元＝aaa，サービス名＝bb....bb

A service has been shut down. requester = aaa, service name = bb....bb　　（S+P+L）（3）（SUP）

サービスを閉塞しました。

aaa：サービス閉塞の要求元

CMD：コマンド

UAP：UAP

TP1：TP1/EE（UAP異常時のサービス自動閉塞）

bb....bb：閉塞したサービス名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85301-I

サービスを閉塞解除しました。要求元＝aaa，サービス名＝bb....bb

A service has been released from the shutdown state. requester = aaa, service name = bb....bb　　（S+P+L）（3）（SUP）

サービスを閉塞解除しました。

aaa：サービス閉塞解除の要求元

CMD：コマンド

UAP：UAP

bb....bb：閉塞を解除したサービス名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85302-I

全サービスを閉塞しました。要求元＝aaa

All services have been shut down. requester = aaa　　（S+P+L）（3）（SUP）

すべてのサービスを閉塞しました。

aaa：サービス閉塞の要求元

CMD：コマンド

UAP：UAP

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85303-I

全サービスを閉塞解除しました。要求元＝aaa

All services have been released from a shutdown state. requester = aaa　　（S+P+L）（3）（SUP）

すべてのサービスを閉塞解除しました。

aaa：サービス閉塞解除の要求元

CMD：コマンド

UAP：UAP

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85304-I

サービスの最大同時処理限界数を変更しました。サービス名＝aa....aa，変更前＝bbb，変更後＝ccc

The maximum number of processes that a service can handle concurrently has been changed. service name = aa....aa, before the change = bbb, after the change = ccc　　（S+P+L）（3）（SUP）

サービスの最大同時処理限界数を変更しました。

aa....aa：該当するサービス名

bbb：変更前のサービスの最大同時処理限界数

ccc：変更後のサービスの最大同時処理限界数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85305-I

オンラインを強制開始します。サービスグループ名＝aa....aa

Online processing will now be forcibly started. service group name = aa....aa　　（S+P+L）（3）（SUP）

オンライン強制開始コマンドが実行されたため，オンラインを強制開始します。

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85306-I

スレッドを生成しました。スレッド種別＝aa....aa，スレッドＩＤ＝bb....bb

The thread has been created. thread kind = aa....aa, thread ID = bb....bb　　（S+P+L）（1）（SUP）

スレッドを生成しました。

aa....aa：スレッド種別

udp_recv：UDP受信スレッド

bb....bb：スレッドID

生成したスレッドのスレッドIDです。スレッドIDの取得に失敗した場合は-1が表示されます。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)reniceコマンドを実行して，スレッドの優先順位を変更してください。

〔対策〕なし。

KFSB85307-I

スレッドを生成しました。サービスグループ名＝aa....aa，スレッド種別＝bb....bb，ＩＦＡ番号＝cc....cc，スレッドＩＤ＝dd....dd，変更前ｎｉｃｅ値＝ee....ee，変更後ｎｉｃｅ値＝ff....ff

The thread has been created. service group name = aa....aa, thread kind = bb....bb, IFA number = cc....cc, thread ID = dd....dd, nice value before the change = ee....ee, nice value after the change = ff....ff　　（S+P+L）（1）（SUP）

スレッドを生成しました。

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：スレッド種別

T：TASKTMスレッド

K：統計情報スレッド

J：XDBトレーススレッド

O：PPトレーススレッド

cc....cc：IFA番号（10進表記）

生成したスレッドのIFA番号が表示されます。

dd....dd：スレッドID

生成したスレッドのスレッドIDです。

スレッドIDの取得に失敗した場合は，-1を表示します。

ee....ee：変更前nice値

プライオリティ変更前のnice値です。

スレッドID，または変更前nice値の取得に失敗した場合は，*を表示します。

ff....ff：変更後nice値

プライオリティ変更後のnice値です。

スレッドID，変更前nice値，または変更後nice値の取得に失敗した場合は，*を表示します。

プライオリティの変更に失敗した場合，変更前nice値と変更後nice値には同じ値が表示されます。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85308-I

トランザクションレベルの最大同時処理限界数を変更しました。トランザクションレベル名＝aa....aa，変更前＝bb....bb，変更後＝cc....cc

The maximum number of processes that a transaction level can handle concurrently has been changed. transaction level name = aa....aa, before the change = bb....bb, after the change = cc....cc　　（S+P+L）（3）（SUP）

設定した最大同時処理限界数を変更しました。

aa....aa：トランザクションレベル名

bb....bb：変更前の最大同時処理限界数

cc....cc：変更後の最大同時処理限界数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85309-I

ユーザコマンドの実行に成功しました。

The user command was successful.　　（S+P+L）（3）（SUP）

回復モード時，TP1/FSPのプロセス関連定義のrecover_commandオペランドで指定したユーザコマンドを実行し，ユーザコマンドが正常終了しました。ユーザコマンドの出力結果は，TP1/EEプロセスの標準出力および標準エラー出力に出力しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85310-I

回復モードによるトランザクション回復が完了しました。ＴＰ１／ＥＥプロセスを強制停止します。

The transaction was successfully restored in recovery mode. The TP1/EE process will now be forcibly terminated.　　（S+P+L）（1）（SUP）

回復モードによるトランザクション回復が完了しました。eesvstopコマンドに-fオプションを指定して実行し，自TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｓ)TP1/EEプロセスを強制停止します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85312-I

トランザクション静止化が規定時間以内に終了しなかった為，トランザクション実行中の処理スレッドを強制終了します。ＩＦＡ番号＝aa....aa，中央処理通番＝bbbbbbbb，トランザクション種別＝cc....cc，サービス名＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee　　（S+P+L）（3）（SUP）

The processing thread that is executing the transaction is killed because the transaction staticization did not terminate within the specified time. IFA number = aa....aa, central processing number = bb....bb, transaction type = cc....cc, service name = dd....dd, detail code = ee....ee

トランザクション静止化が規定値※以内に終了しなかったため，トランザクション実行中の処理スレッドを強制終了します。

注※

eesvctlコマンドの-tオプション指定値の80％（forced_stop_time_rateの設定値）

aa....aa：IFA番号（10進表記）

強制終了するスレッドのIFA番号を表示します。

bbbbbbbb：トランザクションのエントリ中央処理通番

cc....cc：トランザクション種別

dd....dd：サービス名

サービス名のないトランザクションの場合，*を表示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)該当のスレッドを強制終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85400-I

トラブルシュートファイルがスワップしました。スワップ元ファイル＝aa....aa，スワップ先ファイル＝bb....bb

The troubleshooting file was swapped. swap source file = aa....aa, swap destination file = bb....bb　　（S+P+L）（5）（SUP）

トラブルシュートファイルがスワップしました。

aa....aa：スワップ元ファイル名（10〜40けた）

bb....bb：スワップ先ファイル名（10〜40けた）

(Ｓ)システムを続行します。

(Ｏ)必要に応じて，スワップ元ファイルをバックアップしてください。

〔対策〕なし。

KFSB85401-I

メモリＤＵＭＰファイルを出力しました。ファイル名＝aa....aa，ＩＦＡ番号＝bb....bb

The memory dump file was output. file name = aa....aa, IFA number = bb....bb　　（S+P+L）（5）（SUP）

メモリダンプファイルを出力しました。

aa....aa：出力を完了したメモリダンプファイル名（8〜38けた）

bb....bb：強制終了したスレッドのIFA番号（10進表記）

(Ｓ)システムを続行します。

(Ｏ)必要に応じて，メモリダンプファイルをバックアップしてください。

〔対策〕なし。

KFSB85402-I

メモリＤＵＭＰファイルの並行出力を行いません。ＩＦＡ番号＝aa....aa

Memory dump files will not be output in parallel. IFA number = aa....aa　　（S+P+L）（5）（SUP）

出力中のメモリダンプファイルがあるため，このスレッドではメモリダンプファイルへ出力しません。

aa....aa：強制終了したスレッドのIFA番号（10進表記）

(Ｓ)システムを続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85403-I

トラブルシュート機能を縮退から回復しました。機能名＝aaa，回復ファイル数＝bbb

The troubleshooting function was recovered from reduced operation. function name = aaa, recovery file count = bbb　　（S+P+L）（5）（SUP）

トラブルシュートで使用するファイルが縮退から回復しました。

aaa：トラブルシュートで使用する機能名

tsk：TASKTM機能

lin：回線トレース機能

uat：UAPトレースファイル出力機能

stc：統計情報機能

dmp：メモリダンプ機能

mcp：MCPトレース機能

xdb：XDBトレース情報機能

mid：ミドル固有トレース取得機能

bbb：回復したファイル数

(Ｓ)システムを続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85404-I

トラブルシュート機能を開始します。機能名＝aaa，ファイル名＝bb....bb

The troubleshooting function will start. function name = aaa, file name = bb....bb　　（S+P+L）（5）（SUP）

トラブルシュート機能を開始します。

aaa：トラブルシュートで使用する機能名

tsk：TASKTM機能

lin：回線トレース機能

uat：UAPトレースファイル出力機能

stc：統計情報機能

mcp：MCPトレース機能

xdb：XDBトレース情報機能

mid：ミドル固有トレース取得機能

bb....bb：ファイル名（10〜40けた）

(Ｓ)システムを続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85405-I

タイマの再登録が成功しました。処理種別＝aa....aa

The timer was successfully reregistered. processing type = aa....aa　　（S+P+L）（5）（SUP）

タイマの再登録処理が成功しました。

aa....aa：処理種別

1：基本統計情報のインタバル取得

2：OBM統計情報のインタバル取得

(Ｓ)システムを続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85407-I

滞留メッセージのファイル出力を終了しました。ファイル名＝aa....aa

Remaining messages have been saved to a file. file name = aa....aa　　（S+P+L）（6）（NOS）

滞留メッセージのファイル出力を終了しました。

aa....aa：滞留メッセージを出力したファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85408-I

キューダンプファイルの作成を開始します。ファイル名＝aa....aa

A queue dump file will be created. file name = aa....aa　　（S+P+L）（1）（NOS）

キューダンプファイルの作成を開始します。

aa....aa：キューダンプファイルのファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85409-I

キューダンプファイルの作成を終了しました。ファイル名＝aa....aa

The queue dump file has been created. file name = aa....aa　　（S+P+L）（1）（NOS）

キューダンプファイルの作成を終了しました。

aa....aa：キューダンプファイルのファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85501-I

オフラインバッチプロセスを開始します。ジョブ名＝aa....aa

Offline batch processing will now start. job name = aa....aa　　（S+P+L）（1）（SUP）

オフラインバッチプロセスを開始します。

aa....aa：ジョブ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85502-I

オフラインバッチプロセスを終了します。ジョブ名＝aa....aa，終了要因＝bb....bb

Offline batch processing will now stop. job name = aa....aa, cause of termination = bb....bb　　（S+P+L）（1）（SUP）

オフラインバッチプロセスを終了します。

aa....aa：ジョブ名

bb....bb：終了要因

API：オフラインバッチ強制終了関数（TP1/FSPのee_bpp_term関数）を発行

NORMAL：正常終了

SIGNAL：シグナルを受信

(Ｓ)オフラインバッチプロセスを終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85521-I

データ連携支援プロセスを開始します。データ連携支援ＩＤ＝aa....aa

The data linkage support process will now start. Data linkage support ID = aa....aa　　（S+P+L）（1）（SUP）

データ連携支援プロセスを開始します。

aa....aa：データ連携支援ID

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85522-I

データ連携支援プロセスを終了します。データ連携支援ＩＤ＝aa....aa

The data linkage support process will end. Data linkage support ID = aa....aa　　（S+P+L）（1）（SUP）

データ連携支援プロセスを終了します。

aa....aa：データ連携支援ID

(Ｓ) データ連携支援を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85600-I

プロセスダウンしたオンラインバッチ処理を中断します。ＤＢキュー名＝aa....aa，ロット名＝bb....bb，オンラインバッチサービス名＝cc....cc

Online batch processing in which a process has failed will now be suspended. DB queue name = aa....aa, lot name = bb....bb, online batch service name = cc....cc　　（S+P+L）（5）（SUP）

前回のオンラインでオンラインバッチ処理が原因でプロセスダウンしたため，オンラインバッチ処理を中断します。

aa....aa：該当するDBキュー名

bb....bb：該当するロット名

cc....cc：該当するオンラインバッチサービス名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85620-I

ＤＢキューサービスを閉塞しました。要求元＝aaa，ＤＢキューサービス名＝bb....bb

A DB queue service has been blocked. requester = aaa, DB queue service name = bb....bb　　（S+P+L）（5）（SUP）

DBキューサービスを閉塞しました。

aaa：サービス閉塞の要求元

CMD：コマンド

UAP：UAP

bb....bb：該当するDBキューサービス名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85621-I

ＤＢキューサービスを閉塞解除しました。要求元＝aaa，ＤＢキューサービス名＝bb....bb

Blocking of a DB queue service has been released. requester = aaa, DB queue service name = bb....bb　　（S+P+L）（5）（SUP）

DBキューサービスを閉塞解除しました。

aaa：サービス閉塞解除の要求元

CMD：コマンド

UAP：UAP

bb....bb：該当するDBキューサービス名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85622-I

全ＤＢキューサービスを閉塞しました。要求元＝aaa

All DB queue services have been blocked. requester = aaa　　（S+P+L）（5）（SUP）

すべてのDBキューサービスを閉塞しました。

aaa：サービス閉塞の要求元

CMD：コマンド

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85623-I

全ＤＢキューサービスを閉塞解除しました。要求元＝aaa

Blocking of all DB queue services has been released. requester = aaa　　（S+P+L）（5）（SUP）

すべてのDBキューサービスを閉塞解除しました。ただし，永久閉塞中（サービスのエントリポインタがない）のDBキューサービスは除きます。

aaa：サービス閉塞解除の要求元

CMD：コマンド

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85624-I

ＤＢキューの読出しを停止しました。要求元＝aaa，ＤＢキュー名＝bb....bb

Reading of a DB queue has stopped. requester = aaa, DB queue name = bb....bb　　（S+P+L）（5）（SUP）

DBキューの読み出しを停止しました。

aaa：DBキューの読み出し停止の要求元

CMD：コマンド

UAP：UAP

CNT：TP1/EE（連続ロールバック監視回数を超えた場合の読み出し停止）

TP1：TP1/EE（UAP異常時またはリソースマネジャ障害時の自動読み出し停止）

bb....bb：該当するDBキュー名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85625-I

ＤＢキューの読出し停止を解除しました。要求元＝aaa，ＤＢキュー名＝bb....bb

Reading of a DB queue for which reading stopped has resumed. requester = aaa, DB queue name = bb....bb　　（S+P+L）（5）（SUP）

DBキューの読み出し停止を解除しました。

aaa：DBキューの読み出し停止解除の要求元

CMD：コマンド

UAP：UAP

bb....bb：該当するDBキュー名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85626-I

ＤＢキューを縮退しました。要求元＝aaa，ＤＢキューグループ名＝bb....bb，ＤＢキュー名＝cc....cc

A DB queue has been degraded. requester = aaa, DB queue group name = bb....bb, DB queue name = cc....cc　　（S+P+L）（5）（SUP）

DBキューを縮退運転にしました。

aaa：縮退の要求元

CMD：コマンド

bb....bb：該当するDBキューグループ名

cc....cc：該当するDBキュー名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85627-I

ＤＢキューを縮退復帰しました。要求元＝aaa，ＤＢキューグループ名＝bb....bb，ＤＢキュー名＝cc....cc

A DB queue has been recovered from a degraded condition. requester = aaa, DB queue group name = bb....bb, DB queue name = cc....cc　　（S+P+L）（5）（SUP）

DBキューを縮退運転から復帰しました。

aaa：縮退運転からの復帰の要求元

CMD：コマンド

bb....bb：該当するDBキューグループ名

cc....cc：該当するDBキュー名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85628-I

ＤＢキューの通番初期化を完了しました。ＤＢキュー名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

Number initialization for the DB queue is complete. DB queue name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（S+P+L）（5）（SUP）

DBキューの通番初期化を完了しました。

aa....aa：DBキュー名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85630-I

オンラインバッチ処理を開始します。ＤＢキュー名＝aa....aa，ロット名＝bb....bb，オンラインバッチサービス名＝cc....cc

Online batch processing will now start. DB queue name = aa....aa, lot name = bb....bb, online batch service name = cc....cc　　（S+P+L）（5）（SUP）

オンラインバッチ処理を開始します。

aa....aa：該当するDBキュー名

bb....bb：該当するロット名

cc....cc：該当するオンラインバッチサービス名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85631-I

オンラインバッチ処理を再開始します。ＤＢキュー名＝aa....aa，ロット名＝bb....bb，オンラインバッチサービス名＝cc....cc

Online batch processing will now restart. DB queue name = aa....aa, lot name = bb....bb, online batch service name = cc....cc　　（S+P+L）（5）（SUP）

中断しているオンラインバッチ処理を再開始します。

aa....aa：該当するDBキュー名

bb....bb：該当するロット名

cc....cc：該当するオンラインバッチサービス名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85632-I

オンラインバッチ処理を終了，又は中断します。ＤＢキュー名＝aa....aa，ロット名＝bb....bb，オンラインバッチサービス名＝cc....cc，終了要因＝dd....dd，ステータスコード＝ee....ee

Online batch processing will now stop or be suspended. DB queue name = aa....aa, lot name = bb....bb, online batch service name = cc....cc, cause of termination = dd....dd, status code = ee....ee　　（S+P+L）（5）（SUP）

オンラインバッチ処理を終了，または中断します。

aa....aa：該当するDBキュー名

bb....bb：該当するロット名

cc....cc：該当するオンラインバッチサービス名

dd....dd：終了要因

ABND：障害による中断

FORCE：強制終了

FORCE_RRN：回復処理失敗による中断中の強制終了

NORMAL：正常終了

RRN：回復処理失敗による中断

USER：ユーザ指定による中断

ee....ee：ステータスコード

DATAFORM：データフォーマット不正

OBSERR：オンラインバッチ機能処理中の障害

ROLLBACK：次に示す要因以外でロールバック

UAPでのee_trn_chained_rollback関数（thkindにEETRN_KEEPを設定）呼び出し

UAPでのee_trn_rollback_mark関数呼び出し

データフォーマット不正

DBキューのリソースマネジャアクセスエラー

スレッドダウン

プロセスダウン

RMERR：DBキューのリソースマネジャアクセスエラー

THDDOWN：スレッドダウン

PROCDOWN：プロセスダウン

*：その他

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85633-I

オンラインバッチ終了処理を中止して，オンラインバッチ処理を中断します。ＤＢキュー名＝aa....aa，ロット名＝bb....bb，オンラインバッチサービス名＝cc....cc，終了要因＝dd....dd，ステータスコード＝ee....ee

Online batch termination processing will now stop, and online batch processing will now be suspended. DB queue name = aa....aa, lot name = bb....bb, online batch service name = cc....cc, cause of termination = dd....dd, status code = ee....ee　　（S+P+L）（5）（SUP）

オンラインバッチ終了処理を中止して，オンラインバッチ処理を中断します。

aa....aa：該当するDBキュー名

bb....bb：該当するロット名

cc....cc：該当するオンラインバッチサービス名

dd....dd：終了要因

ABND：障害による中断

RRN：回復処理失敗による中断

ee....ee：ステータスコード

OBSERR：オンラインバッチ機能処理中の障害

ROLLBACK：次に示す要因以外でロールバック

UAPでのee_trn_chained_rollback関数（thkindにEETRN_KEEPを設定）呼び出し

UAPでのee_trn_rollback_mark関数呼び出し

DBキューのリソースマネジャアクセスエラー

スレッドダウン

プロセスダウン

RMERR：DBキューのリソースマネジャアクセスエラー

THDDOWN：スレッドダウン

PROCDOWN：プロセスダウン

*：その他

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85634-I

オンラインバッチ処理の開始要求が正常に終了していません。トランザクションブランチをロールバックします。サービス名＝aa....aa

A request to start online batch processing has not been completed correctly. The transaction branch will now be rolled back. service name = aa....aa　　（S+P+L）（5）（SUP）

オンラインバッチ処理の開始要求が正常に終了していません。トランザクションブランチをロールバックします。

aa....aa：該当するサービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85635-I

プロセスダウンしたオンラインバッチ処理の中断を取り消します。ＤＢキュー名＝aa....aa，ロット名＝bb....bb，オンラインバッチサービス名＝cc....cc

The suspended status of online batch processing in which a process failed will now be canceled. DB queue name = aa....aa, lot name = bb....bb, online batch service name = cc....cc　　（S+P+L）（5）（SUP）

プロセスダウンしたオンラインバッチ処理の中断を取り消します。リソースマネジャでは，すでにオンラインバッチ処理が終了しています。

aa....aa：該当するDBキュー名

bb....bb：該当するロット名

cc....cc：該当するオンラインバッチサービス名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85640-I

最初に起動したサーバのＪＩトランザクションの終了を待ちます。ノード識別子＝aaaa，ランＩＤ＝bb....bb，決定時刻＝YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssss，共有情報表名＝cc....cc

The system will wait for the JI transaction of the server started first to end. Node ID = aaaa, Run ID = bb....bb, Decision time = YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssss, JI table name = cc....cc　　（S+P+L）（6）（SUP）

最初に起動したサーバのJIトランザクションの終了を待ちます。

aaaa：最初に起動したサーバのノード識別子

最初に起動したサーバの情報が取得できなかった場合は，****を表示します。

bb....bb：最初に起動したサーバのランID

最初に起動したサーバの情報が取得できなかった場合は，********を表示します。

YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssss：最初に起動したサーバを決定した時刻（最初に起動したサーバのマシン時刻）

YYYY：年（西暦）

MM：月

DD：日

hh：時

mm：分

ss.ssssss：秒（マイクロ秒まで表示）

最初に起動したサーバの情報が取得できなかった場合は，****/**/** **:**:**.******を表示します。

cc....cc：共有情報表名

(Ｓ)最初に起動したサーバのJIトランザクションの終了を待ちます。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85641-I

ＪＩトランザクションを開始します。起動要因＝aaa，共有情報表名＝bb....bb

The JI transaction will start. cause of startup = aaa, JI table name = bb....bb　　（S+P+L）（6）（SUP）

JIトランザクションを開始します。

aaa：JIトランザクションの起動要因

1ST：最初に起動したサーバ

AFT：2番目以降に起動したサーバ

bb....bb：共有情報表名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85642-I

最初に起動したサーバとしてＪＩトランザクションを登録します。ノード識別子＝aaaa，ランＩＤ＝bb....bb，決定時刻＝YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssss，共有情報表名＝cc....cc

The JI transaction will be registered as the server started first. Node ID = aaaa, Run ID = bb....bb, Decision time = YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssss, JI table name = cc....cc　　（S+P+L）（6）（SUP）

最初に起動したサーバとしてJIトランザクションを登録します。

aaaa：自サーバのノード識別子

bb....bb：自サーバのランID

YYYY/MM/DD hh:mm:ss.ssssss：最初に起動したサーバを決定した時刻

YYYY：年（西暦）

MM：月

DD：日

hh：時

mm：分

ss.ssssss：秒（マイクロ秒まで表示）

cc....cc：共有情報表名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85643-I

共有情報表の状態を未起動に変更しました。共有情報表名＝aa....aa

Not changed the status of the table to start JI table. JI table name = aa....aa　　（S+P+L）（6）（SUP）

共有情報表の状態を未起動に変更しました。

aa....aa：共有情報表名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85650-I

ＤＢキューの読出しを停止しました。要求元＝aaa，ＤＢキュー種別＝bb....bb

Reading of a DB queue has stopped. requester = aaa, DB queue type = bb....bb　　（S+P+L）（5）（SUP）

DBキューの読み出しを停止しました。

aaa：要求元

CMD：コマンド

bb....bb：DBキュー種別

ALL：UAP間通信キューとユーザキュー

UAP：UAP間通信キュー

USER：ユーザキュー

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85651-I

ＤＢキューの読出し停止を解除しました。要求元＝aaa，ＤＢキュー種別＝bb....bb

Reading of a DB queue for which reading stopped has resumed. requester = aaa, DB queue type = bb....bb　（S+P+L）（5）（SUP）

DBキューの読み出し停止を解除しました。

aaa：要求元

CMD：コマンド

bb....bb：DBキュー種別

ALL：UAP間通信キューとユーザキュー

UAP：UAP間通信キュー

USER：ユーザキュー

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85652-I

ＤＢキューの書き込み禁止状態を設定しました。要求元＝aaa，ＤＢキューグループ名＝bb....bb，ＤＢキュー名＝cc....cc, サービス名＝dd....dd

Set DB queue write inhibit status. requester = aaa, DB queue group name = bb....bb, DB queue name = cc....cc, service name = dd....dd　（S+P+L）（5）（SUP）

DBキューの書き込み禁止状態を設定しました。

aaa：要求元

CMD：コマンド

TP1：TP1/EE（DBキュー書き込み処理で障害）

bb....bb：DBキューグループ名

要求元がTP1の場合は，DBキューグループ名を表示します。

要求元がCMDの場合は，eedbqinhibitコマンドのオプションによって表示内容が異なります。eedbqinhibitコマンドのオプションごとの表示内容を次の表に示します。

eedbqinhibitコマンドのオプション

表示内容

-a

ALL

-p

DBキューグループ名

-q

DBキューグループ名

cc....cc：DBキュー名

要求元がTP1の場合は，DBキュー名を表示します。

要求元がCMDの場合は，eedbqinhibitコマンドのオプションによって表示内容が異なります。eedbqinhibitコマンドのオプションごとの表示内容を次の表に示します。

コマンドのオプション

表示内容

-a

ALL

-p

ALL

-q

DBキュー名

dd....dd：サービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕要求元がTP1で設定された書き込み禁止状態を解除する場合は，直前に出力されているKFSB45620-E ，KFSB45621-E，KFSB45626-W，KFSB55622-Eを参照して原因を取り除いたあとに，eedbqinhibitコマンドに-rオプションを指定して実行してください。

KFSB85653-I

ＤＢキューの書き込み禁止状態を解除しました。要求元＝aaa，ＤＢキューグループ名＝bb....bb，ＤＢキュー名＝cc....cc

Release DB queue write inhibit status. requester = aaa, DB queue group name = bb....bb, DB queue name = cc....cc　（S+P+L）（5）（SUP）

DBキューの書き込み禁止状態を解除しました。

aaa：要求元

CMD：コマンド

bb....bb：DBキューグループ名

eedbqinhibitコマンドのオプションによって表示内容が異なります。eedbqinhibitコマンドのオプションごとの表示内容を次の表に示します。

コマンドのオプション

表示内容

-a

ALL

-p

DBキューグループ名

-q

DBキューグループ名

cc....cc：DBキュー名

eedbqinhibitコマンドのオプションによって表示内容が異なります。eedbqinhibitコマンドのオプションごとの表示内容を次の表に示します。

コマンドのオプション

表示内容

-a

ALL

-p

ALL

-q

DBキュー名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85654-I

ＤＢキューの書込み先を交替用のメッセージ表に切り替えました。要求元＝aaa，ＤＢキュー名＝bb....bb，サービス名＝cc....cc

DB queue writing destination changed to replacement message table. requester = aaa, DB queue name = bb....bb, service name = cc....cc　（S+P+L）（5）（SUP）

DBキューの書き込み先を交替用のメッセージ表に切り替えました。

aaa：要求元

TP1：TP1/EE（DBキュー書き込み処理で障害）

bb....bb：DBキュー名

cc....cc：サービス名

サービス名がない場合は，*を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85655-I

ＤＢキューの書込み先を通常のメッセージ表に戻しました。ＤＢキュー名＝aa....aa

DB queue writing destination returned to normal message table. DB queue name = aa....aa　（S+P+L）（5）（SUP）

DBキューの書き込み先を通常のメッセージ表に戻しました。

aa....aa：DBキュー名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85701-I

ＯＢＭ機能の通信を終了しました。理由コード＝aa....aa，接続先情報１＝bb....bb，接続先情報２＝cc....cc，接続先情報３＝dd....dd

OBM functionality communications ended. reason code = aa....aa, connection destination information 1 = bb....bb, connection destination information 2 = cc....cc, connection destination information 3 = dd....dd　　（S+P+L）（6）（SUP）

接続先情報で示すTP1/EEとOBM機能の通信を終了しました。

aa....aa：理由コード

COMMUNICATION：接続先のTP1/EEとの通信障害

NORMAL：接続先のTP1/EEが正常停止，または計画停止Aで停止

bb....bb：接続先情報1

接続先のTP1/EEのサーバタイプ

BCM：BCMとして動作しているTP1/EE

BCS：BCSとして動作しているTP1/EE

cc....cc：接続先情報2

接続先のTP1/EEが動作するTP1/Server Baseのノード識別子

dd....dd：接続先情報3

接続先のTP1/EEのサービスグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85702-I

ＯＢＭ機能の通信を開始しました。接続先情報１＝aa....aa，接続先情報２＝bb....bb，接続先情報３＝cc....cc

OBM functionality communications started. connection destination information 1 = aa....aa, connection destination information 2 = bb....bb, connection destination information 3 = cc....cc　　（S+P+L）（1）（SUP）

接続先情報で示すTP1/EEとOBM機能の通信を開始しました。TP1/FSPのeeobmstartコマンドが実行できる状態になりました。

aa....aa：接続先情報1

接続先のTP1/EEのサーバ種別

BCS：BCSとして動作しているTP1/EE

bb....bb：接続先情報2

接続先のTP1/EEが動作するTP1/Server Baseのノード識別子

cc....cc：接続先情報3

接続先のTP1/EEのサービスグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85703-I

ＯＢＭを開始します。ＯＢＭ名＝aa....aa，開始要求種別＝bb....bb

OBM started. OBM name = aa....aa, start request type = bb....bb　　（S+P+L）（5）（SUP）

OBMを開始しました。

aa....aa：OBM名

bb....bb：OBMを開始した種別

LOTSTART：ロットの再開始

RESTART：OBM再開始

START：OBM開始

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85704-I

ＯＢＭを停止しました。ＯＢＭ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，ユーザ設定理由コード＝cc....cc

OBM was stopped. OBM name = aa....aa, reason code = bb....bb, user-specified reason code = cc....cc　　（S+P+L）（5）（SUP）

OBMを停止しました。

aa....aa：OBM名

bb....bb：OBMを停止した理由コード

0000000001：ユーザ要求

0000000003：全ロット停止

0000000011：BCSのTP1/EE再開始

0000000021：ノーマルトランザクション異常終了

0000000022：オープントランザクション異常終了

0000000023：クローズトランザクション異常終了

0000000024：終了ＵＯＣの設定値不正

0000000031：バッチデータ入力障害

0000000032：メモリ不足

0000000033：バッチデータ通番抜け

0000000034：サービス名不正

0000000035：バッチデータ表不正

0000000036：ヒューリスティックハザード決着による通番矛盾

0000000037：処理済み通番管理表RDエリア不足

0000000038：ロットスケジューラ障害

0000000039：トランザクションレベル名不正

0000000041：BCMからBCSへ送信時の通信障害

0000000042：BCSからの応答受信時の通信障害

0000000043：BCSからのalive電文タイムアウト

0000000046：OBM開始コマンドからのalive電文タイムアウト

0000000099：その他要因

cc....cc：ユーザが設定した停止，終了理由コード

bb....bbに0000000001（ユーザ要求による停止）が表示された場合に，ユーザが設定した停止，終了理由コードを表示します。それ以外の場合は，***********を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85705-I

ＯＢＭを終了しました。ＯＢＭ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，ユーザ設定理由コード＝cc....cc

OBM was ended. OBM name = aa....aa, reason code = bb....bb, user-specified reason code = cc....cc　　（S+P+L）（5）（SUP）

OBMを終了しました。

aa....aa：OBM名

bb....bb：OBMを停止した理由コード

0000000000：正常終了

0000000001：ユーザ要求

0000000003：全ロット停止

0000000011：BCSのTP1/EE再開始

0000000021：ノーマルトランザクション異常終了

0000000022：オープントランザクション異常終了

0000000023：クローズトランザクション異常終了

0000000024：終了ＵＯＣの設定値不正

0000000031：バッチデータ入力障害

0000000032：メモリ不足

0000000033：バッチデータ通番抜け

0000000034：サービス名不正

0000000035：バッチデータ表不正

0000000036：ヒューリスティックハザード決着による通番矛盾

0000000037：処理済み通番管理表RDエリア不足

0000000038：ロットスケジューラ障害

0000000039：トランザクションレベル名不正

0000000041：BCMからBCSへ送信時の通信障害

0000000042：BCSからの応答受信時の通信障害

0000000043：BCSからのalive電文タイムアウト

0000000046：OBM開始コマンドからのalive電文タイムアウト

0000000099：その他要因

cc....cc：ユーザが設定した停止，終了理由コード

bb....bbに0000000001（ユーザ要求による停止）が表示された場合に，ユーザが設定した停止，終了理由コードを表示します。それ以外の場合は，***********を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85706-I

ネゴシエーションが完了していません。ネゴシエーションをリトライします。理由コード１＝aa....aa，接続先情報１＝bb....bb，接続先情報２＝cc....cc

Negotiation has not yet completed. Negotiation will now be retried. reason code 1 = aa....aa, connection destination information 1 = bb....bb, connection destination information 2 = cc....cc　　（S+P+L）（5）（SUP）

BCMとのネゴシエーションが完了していません。ネゴシエーションをリトライします。

aa....aa：理由コード

NOT_ONLINE：BCMのTP1/EEがオンライン状態ではありません。開始処理中，または停止処理中です。

NOT_UP：BCMのTP1/EEが起動していません。

PROGRESS：BCSで仕掛かり中のトランザクションがあります。

bb....bb：接続先情報1

接続先のTP1/EEが動作するTP1/Server Baseのノード識別子

cc....cc：接続先情報2

接続先のTP1/EEのサービスグループ名

(Ｓ)TP1/FSPのOBM関連定義のbcssvgdef定義コマンドの-eオプションで指定した時間を待って，ネゴシエーションをリトライします。

(Ｏ)このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

なお，理由コードがNOT_UPのときは，BCSのTP1/EEを起動してください。起動しているときは，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

対策

NOT_ONLINE

BCMのTP1/EEの動作状況を確認してください。

NOT_UP

BCMのTP1/EEで，TP1/FSPのOBM関連定義のbcssvgdef定義コマンドの-nオプション，および-gオプションを見直してください。

PROGRESS

仕掛かり中のトランザクションの動作状況を確認してください。

KFSB85707-I

ＯＢＭ表の状態を更新しました。ＯＢＭ管理表名＝aa....aa，処理種別＝bb....bb

An OBM table status was updated. OBM management table name = aa....aa, processing type = bb....bb　　（S+P+L）（6）（SUP）

OBM表の状態を更新しました。

aa....aa：OBM管理表名

bb....bb：処理種別

START：開始処理（OBMの状態回復）

END：終了処理（OBMの状態消去）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85709-I

すべてのＢＣＳとの通信を終了しました。サービスグループ名＝aa....aa

Communication with all BCSs ended. service group name = aa....aa　　（S+P+L）（1）（SUP）

すべてのBCSとの通信を終了しました。TP1/FSPのeeobmstartコマンドを実行できない状態になりました。

aa....aa：BCSのサービスグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85710-I

ＯＢＭ機能の通信を開始しました。接続先情報１＝aa....aa，接続先情報２＝bb....bb，接続先情報３＝cc....cc

OBM functionality communications started. connection destination information 1 = aa....aa, connection destination information 2 = bb....bb, connection destination information 3 = cc....cc　　（S+P+L）（5）（SUP）

接続先情報で示すTP1/EEとOBM機能の通信を開始しました。

aa....aa：接続先情報1

接続先のTP1/EEのサーバ種別

BCM：BCMとして動作しているTP1/EE

bb....bb：接続先情報2

接続先のTP1/EEが動作するTP1/Server Baseのノード識別子

cc....cc：接続先情報3

接続先のTP1/EEのサービスグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85711-I

ＯＢＭ開始／再開始処理で障害が発生しました。ＯＢＭ開始／再開始処理をリトライします。ＯＢＭ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred while the OBM was being started or restarted. Processing will now be retried. OBM name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（S+P+L）（6）（SUP）

OBM開始／再開始処理で障害が発生しました。OBM開始／再開始処理をリトライします。

aa....aa：OBM名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)OBM開始／再開始処理をリトライします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージのあとにKFSB55704-Eメッセージが出力された場合は，理由コードに従って対策したあとで，TP1/FSPのeeobmstartコマンドを再実行してください。

理由コード

意味

対策

CONNECT_DATA

バッチデータ表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが実行されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

CONNECT_OBM

OBM管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが実行されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL_DATA

バッチデータ表でSQLエラーが発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL_OBM

OBM管理表でSQLエラーが発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB85712-I

ＯＢＭ停止／終了処理で障害が発生しました。ＯＢＭ停止／終了処理をリトライします。ＯＢＭ名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred while the OBM was being stopped or terminated. Processing will now be retried. OBM name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（S+P+L）（6）（SUP）

OBM停止／終了処理で障害が発生しました。OBM停止／終了処理をリトライします。

aa....aa：OBM名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)OBM停止／終了処理をリトライします。

(Ｏ)このメッセージのあとにKFSB55712-Eメッセージが出力された場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

CONNECT_DATA

バッチデータ表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが実行されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

CONNECT_OBM

OBM管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが実行されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

CONNECT_OPEN

OPEN状態管理表のRMを利用しない状態でトランザクションが実行されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL_DATA

バッチデータ表でSQLエラーが発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL_OBM

OBM管理表でSQLエラーが発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL_OPEN

OPEN状態管理表でSQLエラーが発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，または，KFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB85713-I

バッチデータの読込みに失敗しました。バッチデータの読込みをリトライします。OBM名／ロット名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

OBM batch data could not be loaded. Processing will now be retried. OBM/lot name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（S+P+L）（6）（SUP）

バッチデータの読み込みに失敗しました。

aa....aa：OBM名とロット名

ロットの階層が1階層の場合

OBM名を表示します。

ロットの階層が2階層以上の場合

OBM名のあとにアンダーライン（_）で区切って，2階層目以降のロット名を上位階層から順に表示します。

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)バッチデータの読み込み処理をリトライします。

(Ｏ)このメッセージのあとにKFSB55722-Eメッセージが出力された場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

CONNECT

バッチデータ表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが開始されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL

バッチデータ表のSQLで障害が発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB85714-I

ＯＢＭサービストランザクションで障害が発生しました。ＯＢＭサービスをリトライします。ＯＢＭ名／ロット名＝aa....aa，種別＝bb....bb，処理済通番＝cc....cc，今回処理対象通番＝dd....dd，接続先サービスグループ名＝ee....ee，接続先ノード識別子＝ffff，理由コード＝gg....gg，詳細コード＝hh....hh

An error occurred in an OBM service transaction. Processing will now be retried. OBM/lot name = aa....aa, type = bb....bb, sequence number of the processed record = cc....cc, sequence number of the record to be processed = dd....dd, connection destination service group name = ee....ee, connection destination node ID = ffff, reason code = gg....gg, detail code = hh....hh　　（S+P+L）（6）（SUP）

OBMサービストランザクションで障害が発生しました。

aa....aa：OBM名とロット名

OBMトランザクションの種別がNORMAL，SKIPの場合

ロットの階層が1階層のとき

OBM名を表示します。

ロットの階層が2階層以上のとき

OBM名のあとにアンダーライン（_）で区切って，2階層目以降のロット名を上位階層から順に表示します。

OBMトランザクションの種別がOPEN，CLOSEの場合

OBM名を表示します。

bb....bb：OBMトランザクションの種別

CLOSE：OBMクローズトランザクション

NORMAL：OBMノーマルトランザクション

OPEN：OBMオープントランザクション

SKIP：スキップデータUOCを呼び出したトランザクション

cc....cc：処理済み通番（10進数）

OBMトランザクションの種別がNORMAL，SKIPの場合

バッチ形態がデータ型のとき

これまでに処理したバッチデータの通番を表示します。

ただし，通番が確認できなかった場合は*を表示します。

バッチ形態がイベント型のとき

*を表示します。

OBMトランザクションの種別がOPEN，CLOSEの場合

*を表示します。

dd....dd：今回処理対象通番（10進数）

OBMトランザクションの種別がNORMAL，SKIPの場合

バッチ形態がデータ型のとき

今回処理したバッチデータの通番を表示します。

バッチ形態がイベント型のとき

*を表示します。

OBMトランザクションの種別がOPEN，CLOSEの場合

*を表示します。

ee....ee：接続先サービスグループ名

接続先のTP1/EEのサービスグループ名を表示します。

BCMでOBMクローズトランザクションが動作した場合は，*を表示します。

ffff：接続先ノード識別子

接続先のTP1/EEが動作するTP1/Server Baseのノード識別子

BCMでOBMクローズトランザクションが動作した場合は，****を表示します。

gg....gg：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

hh....hh：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)OBMサービストランザクションをリトライします。

(Ｏ)このメッセージのあとにKFSB55724-Eメッセージが出力された場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

CHAINED_RBK

ee_trn_chained_rollback関数（thkindにEETRN_KILL，またはEETRN_ABRTを指定）が発行されました。

UAPで該当する関数が発行された原因を調べてください。

CONNECT

OBM管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが開始されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

RBK_MARK

ee_trn_rollback_mark関数が発行されました。

UAPで該当する関数が発行された原因を調べてください。

RETRY_RBK

TP1/FSPのee_trn_retry_rollback関数が発行されました。

ROLLBACK

その他の要因でロールバックしました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL

OBM管理表のSQLで障害が発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

THDDOWN

スレッドダウンが発生しました。

UAPがスレッドダウンした原因を調べてください。

KFSB85715-I

このＢＣＭが全てのＯＢＭをＯＰＥＮしました。

This BCM opened all OBM.　　（S+P+L）（5）（SUP）

このBCMがすべてのOBMをOPENしました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85716-I

他のＢＣＭが全てのＯＢＭをＯＰＥＮしました。

Other BCM opened all OBM.　　（S+P+L）（5）（SUP）

ほかのBCMがすべてのOBMをOPENしました。このメッセージが出力されたBCMのOBM構成定義を変更できます。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85780-I

ＯＢＭ開始時の表構成チェックで障害が発生しました。構成チェックをリトライします。ＯＢＭ管理表名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred while the table structure was being checked at OBM startup. Processing will now be retried. OBM management table name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（S+P+L）（6）（SUP）

OBM開始時の表構成チェックで障害が発生しました。

aa....aa：OBM管理表名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理種別に従い，OBMの表構成チェックをリトライします。

(Ｏ)このメッセージのあとにKFSB65780-Eメッセージが出力された場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

CONNECT

OBM管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが開始されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL

OBM管理表のSQLで障害が発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB85781-I

ＯＢＭ開始時のテーブル更新／回復で障害が発生しました。テーブル更新／回復をリトライします。ＯＢＭ管理表名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred while tables were being updated or restored at OBM startup. Processing will now be retried. OBM management table name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（S+P+L）（6）（SUP）

OBM開始時のテーブル更新／回復で障害が発生しました。

aa....aa：OBM管理表名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)テーブル更新／回復処理をリトライします。

(Ｏ)このメッセージのあとにKFSB65781-Eメッセージが出力された場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

CONNECT

OBM管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが開始されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

ROLLBACK

トランザクションがロールバックしました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL

OBM管理表のSQLで障害が発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB85782-I

ＯＢＭ開始時の表構成チェックで障害が発生しました。構成チェックをリトライします。ＯＰＥＮ状態管理表名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred while the table structure was being checked at OBM startup. Processing will now be retried. OPEN management table name = aa...aa, reason code = bb...bb, detail code = cc...cc　　（S+P+L）（6）（SUP）

OBM開始時の表構成チェックで障害が発生しました。

aa....aa：OPEN状態管理表名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理種別に従いOBMの表構成チェックをリトライします。

(Ｏ)このメッセージのあとにKFSB65780-Eメッセージが出力された場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

CONNECT

OPEN状態管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが開始されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL

OPEN状態管理表のSQLで障害が発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB85783-I

ＯＢＭ開始時のテーブル更新／回復で障害が発生しました。テーブル更新／回復をリトライします。ＯＰＥＮ状態管理表名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred while tables were being updated or restored at OBM startup. Processing will now be retried. OPEN management table name = aa...aa, reason code = bb...bb, detail code = cc...cc　　（S+P+L）（6）（SUP）

OBM開始時のテーブル更新／回復で障害が発生しました。

aa....aa：OPEN状態管理表名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)テーブル更新／回復処理をリトライします。

(Ｏ)このメッセージのあとにKFSB65781-Eメッセージが出力された場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

CONNECT

OPEN状態管理表のリソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが開始されました。

このメッセージより前に出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して，原因を取り除いてください。

SQL

OPEN状態管理表のSQLで障害が発生しました。

このメッセージより前に出力されているKFSB45780-Eメッセージ，またはKFSB55782-Eを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB85801-Q

孤立終了モードを選択して、eetrbwtorコマンドを実行してください。サービスグループ名＝aa....aa，メッセージ識別番号＝bb....bb，オプションフラグ＝{-a|-b}

Please select the isolation end mode, and execute the eetrbwtor command. service group name = aa....aa, message ID = bb....bb, option flag = {-a|-b}　　（S+P+L）（1）（NOS）

孤立終了モードを選択して，eetrbwtorコマンドを実行してください。

孤立終了モードA：

正常終了と同様に処理キュー上の受け付け済みのサービス要求をすべて処理したあとにXTCを終了します。

孤立終了モードB：

計画停止Bと同様に処理キュー上の受け付け済みのサービス要求をすべて破棄します。

aa....aa：サービスグループ名

自サービスグループ名

bb....bb：メッセージ識別番号

メッセージ識別番号

(Ｓ)eetrbwtorコマンドが実行されるまで待ち合わせます。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕

孤立終了モードAを選択する場合

eetrbwtorコマンドに-aオプションを指定して実行してください。

孤立終了モードBを選択する場合

eetrbwtorコマンドに-bオプションを指定して実行してください。

KFSB85802-Q

キューダンプファイルの出力障害が発生しました。eetrbwtorコマンドを実行してください。サービスグループ名＝aa....aa，メッセージ識別番号＝bb....bb，オプションフラグ＝{-r|-c}，ファイル名＝cc....cc

An error occurred in the queue dump file output process. Execute the eetrbwtor command. service group name = aa....aa, message ID = bb....bb, option flag = {-r|-c}, file name = cc....cc　　（S+P+L）（1）（NOS）

キューダンプファイルの出力障害が発生しました。障害要因を取り除いてeetrbwtorコマンドを実行してください。

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：メッセージ識別番号

cc....cc：ファイル名

(Ｓ)eetrbwtorコマンドが実行されるまで待ち合わせます。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕

キューダンプファイルの出力をリトライする場合

このメッセージより前に出力されているKFSB40107-Eメッセージ，KFSB45404-Wメッセージ，またはKFSB55405-Eメッセージのエラーコードを参照して障害の原因を取り除いてください。そのあとでeetrbwtorコマンドに-rオプションを指定して実行してください。

キューダンプファイルの出力を中止してオンラインを終了する場合

eetrbwtorコマンドに-cオプションを指定して実行してください。

KFSB85900-I

実行系孤立を検知しました。

The execution system isolation was detected.　　（S+P+L）（1）（NOS）

実行系孤立状態を検知しました。孤立終了処理を開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85901-I

ＨＡモニタと接続しました。系種別＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

It connected it with the HA monitor. initial state = aa....aa, detail code = bb....bb　　（S+P+L）（1）（NOS）

HAモニタとの接続に成功しました。

aa....aa：系種別

ONLINE：実行系

STANDBY：待機系

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85902-I

系切り替えを開始します。

Hotstandby is started.　　（S+P+L）（1）（NOS）

系切り替えを開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85903-I

系切り替えを終了しました。

Hotstandby was completed.　　（S+P+L）（1）（NOS）

系切り替えを終了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85904-I

ＨＡモニタ情報ファイルを削除しました。詳細コード＝aa....aa

The HA monitor information file was deleted. detail code = aa....aa　　（S+P+L）（1）（NOS）

HAモニタ関連状態を初期化し，HAモニタ情報ファイルを削除しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB85905-I

ＨＡモニタから計画系切り替えの連絡を受けました。動作種別＝aa....aa

A planned exchange was notified of the HA monitor. processing type = aa....aa　　（S+P+L）（1）（NOS）

HAモニタから，計画系切り替えの連絡を受けました。

aa....aa：動作種別

01：強制停止します。

02：孤立終了処理を続行します。

03：終了処理を続行します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86001-I

DBエリアを拡張しました。DBエリア名＝"aa....aa"，サイズ＝bb....bb，確保総面数＝cc....cc

A DB area was expanded. DB area = "aa....aa", size = bb....bb, total count = cc....cc.　　（S+P+L）（5）（NOS）

共用メモリを取得し，DBエリアを拡張しました。

aa....aa：DBエリア名

bb....bb：取得した共用メモリのサイズ（単位：キロバイト）

cc....cc：DBエリアの共用メモリセグメントの取得数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86002-I

aa....aaの処理を開始しました。表名＝"bb....bb"."cc....cc"

aa....aa processing started. The table is "bb....bb"."cc....cc".　　（S+P+L）（5）（NOS）

aa....aaの処理を開始しました。

aa....aa：実行した処理を示します。

Import

Export

bb....bb：スキーマ名を示します。

cc....cc：表識別子を示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86003-I

aa....aa行をインポートしました。

aa....aa rows loaded.　　（S+P+L）（5）（NOS）

aa....aa行を格納しました。

aa....aa：格納した行数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86004-I

aa....aaの処理が終了しました。（リターンコード＝bb）

aa....aa processing ended. (return code = bb)　　（S+P+L）（5）（NOS）

aa....aaの処理が終了しました。

aa....aa：実行した処理を示します。

Import：表データのインポート

Export：表データのエクスポート

Dbsta：データベースの状態解析

bb：リターンコードを示します。

0：正常に終了しました。

1：異常終了しました。

12：エラーが発生しました。

20：コマンドパラメタの指定が不正です。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)

リターンコードが1の場合：

メッセージログファイルに出力されている異常終了のメッセージを参照し，そのメッセージに示す対処をしてください。

リターンコードが12または20の場合：

メッセージログファイル，または標準エラー出力に出力されたメッセージを参照して，エラーの原因を取り除き，必要であればデータベースの回復を行ったあとにコマンドを再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB86005-I

aa....aa行目を処理しています。

Row number aa....aa is being processed.　　（S+P+L）（5）（NOS）

aa....aa行目を処理しています。

aa....aa：行数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86006-I

インデクス情報を出力しました。（インデクス名＝"aa....aa"."bb....bb"，ＤＢエリア名＝"cc....cc"，ファイル名＝dd....dd）

The index information file was assigned. (index = "aa....aa"."bb....bb", DB area = "cc....cc"，file = dd....dd)　　（S+P+L）（5）（NOS）

DBエリアcc....ccのインデクスaa....aa.bb....bbのインデクス情報をdd....ddに出力しました。

aa....aa：スキーマ名

bb....bb：インデクス識別子

cc....cc：DBエリア名

dd....dd：ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86007-I

インデクスを生成する処理を開始しました。（インデクス名＝"aa....aa"."bb....bb"，ＤＢエリア名＝"cc....cc"）

Processing to generate the index started. (index = "aa....aa"."bb....bb", DB area = "cc....cc")　　（S+P+L）（5）（NOS）

インデクスaa....aa.bb....bbを生成する処理を開始しました。

aa....aa：スキーマ名

bb....bb：インデクス識別子

cc....cc：DBエリア名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86008-I

インデクス生成処理が終了しました。（インデクス名＝"aa....aa"."bb....bb"，ＤＢエリア名＝"cc....cc"，リターンコード＝dd）

Processing to generate the index ended. (index = "aa....aa"."bb....bb", DB area = "cc....cc", return code = dd)　　（S+P+L）（5）（NOS）

インデクスaa....aa.bb....bbの生成処理がリターンコードddで終了しました。

aa....aa：スキーマ名

bb....bb：インデクス識別子

cc....cc：DBエリア名

dd：リターンコード

0：正常に終了

12：異常終了

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)異常終了した場合は，このメッセージの前に出力したエラーメッセージを参照して，エラーの原因を取り除き，データベースの回復を行ったあとに再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB86009-I

aa....aa の処理を開始しました。

aa....aa processing started.　　（S+P+L）（5）（NOS）

aa....aaの処理を開始しました。

aa....aa：実行した処理

Dbsta：データベースの状態解析

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86010-I

データの削除を行いました。（削除対象＝aaaa，表名＝"bb....bb"."cc....cc"，ＤＢエリア名＝"dd....dd"）

Row aaaa for table "bb....bb"."cc....cc" stored in DB area "dd....dd" was deleted.　　（S+P+L）（5）（NOS）

DBエリアdd....ddに格納されている表bb....bb.cc....ccの行データを削除しました。

aaaa：削除したデータ

bb....bb：スキーマ名

cc....cc：表識別子

dd....dd：DBエリア名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86011-I

エクスポートファイルへの出力処理が終了しました。（ファイル名＝aa....aa）

Processing to output to the export file ended. (file = aa....aa)　　（S+P+L）（5）（NOS）

エクスポートファイルへの出力処理が終了しました。

aa....aa：エクスポートファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86012-I

aa....aa行をエクスポートしました。（処理種別＝bb....bb，表名＝"cc....cc"."dd....dd"，ＤＢエリア名＝"ee....ee"）

aa....aa rows bb....bb. (table = "cc....cc"."dd....dd", DB area = "ee....ee")　　（S+P+L）（5）（NOS）

DBエリアee....eeの表cc....cc.dd....ddに対して，aa....aa行のエクスポート処理をしました。

aa....aa：処理行数

bb....bb：処理種別

exported

cc....cc：スキーマ名

dd....dd：表識別子

ee....ee：DBエリア名

eexdbexttblコマンドの実行時は，***を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86013-I

出力したエクスポートファイルの，行長の最大値はaa....aaバイトです。

The maximum row length of the output export file is aa....aa bytes.　　（S+P+L）（5）（NOS）

出力したエクスポートファイルの，行長の最大値はaa....aaバイトです。

aa....aa：行長の最大値（単位：バイト）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86014-W

ＤＢエリア"aa....aa"のページ長が２，０４８の倍数ではありません。このため，bb....bbに切り上げました。

The page size for the DB area "aa....aa" was raised to bb....bb because the page size was not a multiple of 2,048.　　（S+P+L）（5）（NOS）

ページサイズの定義値が2048の倍数でなかったため，2048の倍数に切り上げます。

aa....aa：DBエリア名

bb....bb：切り上げた後のページサイズ（単位：バイト）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｐ)ページサイズの定義値には2048の倍数を指定してください。

〔対策〕なし。

KFSB86015-W

警告メッセージ出力タイミングの定義値は無視されます。DBエリア名＝"aa....aa"

The alert message output timing will be ignored. DB area = "aa....aa"　　（S+P+L）（5）（NOS）

最大確保共用メモリ面数が定義されていないDBエリア情報では，警告メッセージ出力タイミングの定義値は無視されます。

aa....aa：DBエリア名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｐ)警告メッセージ出力タイミングは，最大確保共用メモリ面数が定義されているときだけ有効になります。次のどちらかの対策をしてください。

警告メッセージ出力タイミングを定義しない。

最大確保共用メモリ面数を定義する。

〔対策〕なし。

KFSB86200-I

ＸＤＢの初期化処理を開始します。

XDB initialization processing will now start.　　（S+P+L）（1）（NOS）

XDBの初期化処理を開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86201-I

ＸＤＢの初期化処理が完了しました。ＸＤＢサービスが開始します。

XDB initialization processing has finished. The XDB service will now start.　　（S+P+L）（1）（NOS）

XDBの初期化処理が完了しました。XDBサービスを開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86202-I

ＸＤＢの初期化処理が完了しました。

XDB initialization processing has finished.　　（S+P+L）（1）（NOS）

XDBの初期化処理が完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86203-I

ＸＤＢサービスを開始します。

The XDB service has started.　　（S+P+L）（1）（NOS）

待機系への切り替えが完了しました。XDBサービスを開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86204-I

ＸＤＢの終了処理を開始します。

XDB termination processing will now start.　　（S+P+L）（1）（NOS）

XDBの終了処理を開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86205-I

ＸＤＢの終了処理が完了しました。

XDB termination processing has finished.　　（S+P+L）（1）（NOS）

XDBの終了処理が完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86206-I

ＤＢの作成を開始します。

The database will now be created.　　（S+P+L）（1）（NOS）

データベースの作成を開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86207-I

ＤＢの作成が完了しました。

The database has been created.　　（S+P+L）（1）（NOS）

データベースの作成が完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86208-I

実行系からのＤＢ転送を実行しています（aa％）。

The database is now being forwarded from the execution system. (aa% complete)　　（S+P+L）（1）（NOS）

実行系からのデータベース転送を実行しています。

aa：データベース転送の進捗率をパーセンテージ（1〜99％）で示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86209-I

実行系からのＤＢ転送が完了しました。

The database has been forwarded from the execution system.　　（S+P+L）（1）（NOS）

実行系からのデータベース転送が完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86210-I

ＤＢの出力を開始します。

The database will now be exported.　　（S+P+L）（1）（NOS）

データベースの出力を開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86211-I

ＤＢの出力が完了しました。

The database has been exported.　　（S+P+L）（1）（NOS）

データベースの出力が完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86212-I

ＤＢエリアのダンプ出力を実行しています（aa％）。

The DB area dump is now being output.(aa% complete)　　（S+P+L）（1）（NOS）

DBエリアのダンプ出力を実行しています。

aa：DBエリアのダンプ出力の進捗率をパーセンテージ（1〜99％）で示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB86213-I

ＤＢエリアのダンプ出力が完了しました。ファイル名＝aa....aa

Output of the DB area dump has finished. file = aa....aa　　（S+P+L）（1）（NOS）

DBエリアのダンプ出力が完了しました。

aa....aa：DBエリアのダンプ出力ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB87001-I

PVC接続しました。論理端末名＝aa....aa，送受信種別＝bbbb，PVC番号＝c

The PVC is connected. logical terminal name = aa....aa, sending or receiving = bbbb, PVC number = c　　（S+P+L）（5）（SUP）

PVC接続しました。

aa....aa：論理端末名

bbbb：論理端末の送受信種別

SEND：送信用論理端末

RECV：受信用論理端末

c：PVC番号

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB87002-I

PVC切断しました。論理端末名＝aa....aa，送受信種別＝bbbb，PVC番号＝c

The PVC is disconnected. logical terminal name = aa....aa, sending or receiving = bbbb, PVC number = c　　（S+P+L）（5）（SUP）

PVC切断しました。

aa....aa：論理端末名

bbbb：論理端末の送受信種別

SEND：送信用論理端末

RECV：受信用論理端末

c：PVC番号

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB87003-I

回線オープンしました。論理端末名＝aa....aa，送受信種別＝bbbb，回線番号＝c

A line was opened. logical terminal name = aa....aa, sending or receiving = bbbb, line number = c　　（S+P+L）（5）（SUP）

回線オープンしました。

aa....aa：論理端末名

bbbb：論理端末の送受信種別

SEND：送信用論理端末

RECV：受信用論理端末

c：回線番号

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB87004-I

回線クローズしました。論理端末名＝aa....aa，送受信種別＝bbbb，回線番号＝c

A line was closed. logical terminal name = aa....aa, sending or receiving = bbbb, line number = c　　（S+P+L）（5）（SUP）

回線クローズしました。

aa....aa：論理端末名

bbbb：論理端末の送受信種別

SEND：送信用論理端末

RECV：受信用論理端末

c：回線番号

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB87005-I

PVC切断依頼を送信しました。論理端末名＝aa....aa，送受信種別＝bbbb

A PVC disconnection request was transmitted. logical terminal name = aa....aa, sending or receiving = bbbb　　（S+P+L）（5）（SUP）

PVC切断依頼を送信しました。

aa....aa：論理端末名

bbbb：論理端末の送受信種別

SEND：送信用論理端末

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB87006-I

PVC未接続またはPVC切断中です。論理端末名＝aa....aa，送受信種別＝bbbb

The PVC has not been connected, or the PVC is being disconnected. logical terminal name = aa....aa, sending or receiving = bbbb　　（S+P+L）（5）（SUP）

PVC未接続またはPVC切断中です。

aa....aa：論理端末名

bbbb：論理端末の送受信種別

SEND：送信用論理端末

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB87007-I

受信シーケンス番号の上昇または下降を検知しました。電文区分＝aaaa，受信シーケンス番号＝nn....nn，mm....mm

An increase or decrease of the reception sequence number was detected. message type = aaaa, reception sequence number = nn....nn, mm....mm　　（S+P+L）（5）（SUP）

期待する受信シーケンス番号と異なるシーケンス番号を受信しました。

aaaa：電文区分

nn....nn：受信シーケンス番号

mm....mm：TP1/FSP（ATM）で期待していた受信シーケンス番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)MCPトレースファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕なし。

KFSB87008-I

PVC時刻取得結果電文を受信し時刻補正値を算出しました。時刻補正値＝aa....aa，T1＝bbbbbbbb，T2＝cccccccc，T3＝dddddddd，T4＝eeeeeeee

A message containing PVC time acquisition results was received, and a time correction value was calculated. time correction value = aa....aa, T1 = bbbbbbbb, T2 = cccccccc, T3 = dddddddd, T4 = eeeeeeee　　（S+P+L）（5）（SUP）

PVC時刻取得結果電文を受信し時刻補正値を算出しました。

aa....aa：時刻補正値（符号付10進表記）

bbbbbbbb：時刻補正値計算用元データ1（16進数8けた固定）

cccccccc：時刻補正値計算用元データ2（16進数8けた固定）

dddddddd：時刻補正値計算用元データ3（16進数8けた固定）

eeeeeeee：時刻補正値計算用元データ4（16進数8けた固定）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB87101-I

コネクションを再確立します。コネクションID＝aa....aa

Connection will now be re-established. connection ID = aa....aa　　（S+P+L）（5）（SUP）

aa....aa：コネクションID

(Ｓ)コネクションを再確立します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB88201-I

サービスグループ下の全サービスに対応するＯＴＱを閉塞しました。サービスグループ名＝aa....aa，閉塞要因＝bb

Shut down OTQ for all services under the service group. service group name = aa....aa, shutdown reason = bb　　（S+P+L）（3）（NOS）

送信先サービス関連定義のeemchsrvdef定義コマンドで指定したサービスグループ下の全サービスに対応する出力キュー（OTQ）を閉塞しました。

aa....aa：サービスグループ名

bb：閉塞要因

00：自動閉塞

01：UAP呼び出しによる出力キューの閉塞

02：コマンド呼び出しによる出力キューの閉塞

(Ｓ)サービスグループ下の全サービスに対応する出力キューを閉塞します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB88202-I

サービスに対応するＯＴＱを閉塞しました。サービスグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，閉塞要因＝cc

Shut down OTQ for the service. service group name = aa....aa, service name = bb....bb, shutdown reason = cc　　（S+P+L）（3）（NOS）

送信先サービス関連定義のeemchsrvdef定義コマンドで指定したサービスに対応する出力キュー（OTQ）を閉塞しました。

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc：閉塞要因

00：自動閉塞

01：UAP呼び出しによる出力キューの閉塞

02：コマンド呼び出しによる出力キューの閉塞

(Ｓ)サービスに対応する出力キューを閉塞します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB88203-I

全てのＯＴＱを閉塞しました。閉塞要因＝aa

Shut down all OTQ. shutdown reason = aa　　（S+P+L）（3）（NOS）

送信先サービス関連定義のeemchsrvdef定義コマンドで指定したすべての出力キュー（OTQ）を閉塞しました。

aa：閉塞要因

00：自動閉塞

01：UAP呼び出しによる出力キューの閉塞

02：コマンド呼び出しによる出力キューの閉塞

(Ｓ)すべての出力キューを閉塞します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB88204-I

サービスグループ下の全サービスに対応するＯＴＱの閉塞を解除しました。サービスグループ名＝aa....aa，閉塞解除要因＝bb

Cancelled the OTQ shutdown for all services under the service group. service group name = aa....aa, shutdown cancellation reason = bb　　（S+P+L）（3）（NOS）

送信先サービス関連定義のeemchsrvdef定義コマンドで指定したサービスグループ下の全サービスに対応する出力キュー（OTQ）の閉塞を解除しました。

aa....aa：サービスグループ名

bb：閉塞解除要因

03：UAP呼び出しによる出力キューの閉塞解除

04：コマンド呼び出しによる出力キューの閉塞解除

(Ｓ)サービスグループ下の全サービスに対応する出力キューの閉塞を解除します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB88205-I

サービスに対応するＯＴＱの閉塞を解除しました。サービスグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，閉塞解除要因＝cc

Cancelled the OTQ shutdown for the service. service group name = aa....aa, service name = bb....bb, shutdown cancellation reason = cc　　（S+P+L）（3）（NOS）

送信先サービス関連定義のeemchsrvdef定義コマンドで指定したサービスに対応する出力キュー（OTQ）の閉塞を解除しました。

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc：閉塞解除要因

03：UAP呼び出しによる出力キューの閉塞解除

04：コマンド呼び出しによる出力キューの閉塞解除

(Ｓ)サービスに対応する出力キューの閉塞を解除します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB88206-I

全てのＯＴＱの閉塞を解除しました。閉塞解除要因＝aa

Cancelled all OTQ shutdown. shutdown cancellation reason = aa　　（S+P+L）（3）（NOS）

送信先サービス関連定義のeemchsrvdef定義コマンドで指定したすべての出力キュー（OTQ）の閉塞を解除しました。

aa：閉塞解除要因

03：UAP呼び出しによる出力キューの閉塞解除

04：コマンド呼び出しによる出力キューの閉塞解除

(Ｓ)すべての出力キューの閉塞を解除します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB88207-I

一部のサービスグループでＯＴＱの閉塞解除が出来ませんでした。閉塞解除要因＝aa

Failed to cancel OTQ shutdown in some service groups. shutdown cancellation reason = aa　　（S+P+L）（3）（NOS）

送信先サービス関連定義のeemchsrvdef定義コマンドで指定した一部のサービスグループで出力キュー（OTQ）の閉塞解除ができませんでした。

aa：閉塞解除要因

03：UAP呼び出しによる出力キューの閉塞解除

04：コマンド呼び出しによる出力キューの閉塞解除

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕eemchotqlsコマンドで出力キューの状態を確認し，閉塞中となっている送信先のサービスグループの状態（起動状態）を確認してください。

KFSB88300-I

メモリ反映待ちの仕掛中リソースがあります。仕掛件数＝aa....aa

There are some valid resources waiting to be allocated to the memory. number of valid resources = aa....aa　　（S+P+L）（5）（NOS）

待機系での仕掛かり中リソース情報の監視で，メモリ反映待ちの仕掛かり中リソースを検出しました。

aa....aa：仕掛かり中リソースの件数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)このメッセージが出力され続ける場合は，OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕メッセージが出力され続ける場合は，実行系にeehamlsコマンドを入力して，自プロセスが切り離されていないか確認してください。切り離されている場合は，速やかに自プロセスを停止してください。切り離されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFSB88401-I

系切り替え時、閉塞中のサービスがあります。

A shutdown service was found during hotstandby.　　（S+P+L）（5）（NOS）

系切り替え時に，閉塞中のサービスがあります。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB88402-I

系切り替え時、閉塞中のＯＴＱがあります。

Shutdown OTQ was found during hotstandby.　　（S+P+L）（5）（NOS）

系切り替え時に，閉塞中の出力キュー（OTQ）があります。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

7　KFSB90000〜KFSB99999

この章では，コマンド実行時のメッセージ（KFSB90000〜KFSB99999）とその意味，および対策について説明します。

7.1　KFSB90000〜KFSB99999

KFSB90301-E

領域の確保に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

An attempt to allocate area has failed. command name = aa....aa, request size = bb....bb　　（E）（NOS）

通信制御コマンドの処理で，必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB90302-E

通信障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbbb

A communication error has occurred. command name = aa....aa, reason code = bbbbb　　（E）（NOS）

通信制御コマンドの処理で，通信障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

05009

該当するコマンドの-gオプションのフラグ引数に指定されたサービスグループ名が不正です。または，TP1/EEプロセスが起動されていないなどの障害が発生しています。

正しいサービスグループ名を指定して，コマンドを再実行してください。TP1/EEが起動していない場合は，TP1/EEを起動して，コマンドを再実行してください。

05060

05012

TP1/EEのプロセスで障害が発生しました。

メッセージログファイルを参照してください。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB90303-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbbb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bbbbb　　（E）（NOS）

通信制御コマンドの形式に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

05001

不正なオプションフラグがあります。

正しいコマンド形式で，コマンドを再実行してください。

05053

不正なコマンド引数があります。

05054

フラグ引数がありません。

05055

必要なオプションフラグがありません。

05056

必須のオプションフラグがありません。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB90304-E

フラグ引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，オプションフラグ＝b，理由コード＝ccccc

The flag argument is invalid. command name = aa....aa, option flag = b, reason code = ccccc　　（E）（NOS）

通信制御コマンドのフラグ引数の指定が不正なため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

b：不正なフラグ引数が指定されたオプションフラグ

ccccc：理由コード

00001：指定値が指定範囲外です。

00002：指定値が指定できる値ではありません。

00003：けた数が多過ぎます。

05054：フラグ引数がありません。

05057：けた数が不正です。このフラグ引数は固定長です。

05058：けた数が多過ぎます。このフラグ引数は可変長です。

05059：指定できない文字を指定しています。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90305-E

コマンド処理でエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbbb

An error occurred during command processing. command name = aa....aa, reason code = bbbbb　　（E）（NOS）

TP1/EEプロセスの通信制御コマンドの処理が不正なため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

00002

シンプルトランザクション機能を使用しているため，実行できません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

00304

作業領域の確保に失敗しました。

保守員に連絡してください。

41502

通信障害が発生しました。

41503

サービスグループ名が不正です。

正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。

41504

ホスト名が不正です。

41505

エントリ位置が不正です。

41513

rap機能は使用できません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

41514

RPC応答抑止機能は使用できません。

41515

UAP共用ライブラリ入れ替え機能は使用できません。

41516

入れ替え元のライブラリファイルが見つかりませんでした。

UAP共用ライブラリファイルが存在するかどうか確認してください。

41518

UAP共用ライブラリの入れ替えに失敗しました。

TP1/EEプロセスのメッセージログを参照して原因を調査してください。

41519

eerpclscnコマンドの-qオプションに対応する表示対象のコネクションはありません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

41522

常設コネクションを切断できません。

なし。

41525

プロセス関連定義のfsp_useオペランドにYを指定している場合は使用できません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

41526

受信用コネクションを切断することができません。

しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。

41528

次のどちらかの要因でコマンドは受け付けられません。

MCP機能を使用している

XTC機能を使用している

なし。

41529

ネームサーバへのアクセス時に障害が発生しました。

TP1/EEプロセスのメッセージログファイルを参照して原因を調査してください。

41530

ステータスファイルへのアクセス時に障害が発生しました。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB90306-E

内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bbbb

An internal conflict has occurred. command name = aa....aa, detail code = bbbb　　（E）（NOS）

通信制御コマンドの処理で予期しない障害が発生したので，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。コマンドプロセスが強制停止した場合は，コアダンプを保守員に渡してください。

KFSB90307-E

オプションフラグの組み合わせが不正です。コマンド名＝aa....aa

The combination of option flags is invalid. command name = aa....aa　　（E）（NOS）

通信制御コマンドのオプションフラグの組み合わせが不正なため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいオプションフラグの組み合わせで，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90311-I

使用方法：eerksrpctcpls -g データ連携支援ＩＤ

Usage: eerksrpctcpls -g <data-linkage-support-ID>　　（S）（NOS）

eerksrpctcplsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しく設定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90313-I

使用方法：eerksrpclscn -g データ連携支援ＩＤ [{-s データ連携支援ＩＤ -n ホスト名 [-m] [-q] | -r | -o {all | clt | svr | rep}}]

Usage: eerksrpclscn -g <data-linkage-support-ID> [{-s <data-linkage-support-ID> -n <host-name> [-m] [-q] | -r | -o {all | clt | svr | rep}}]　　（S）（NOS）

eerksrpclscnコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しく設定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90315-I

使用方法：eerksrpcsockcls -g データ連携支援ＩＤ -i ＩＰアドレス [[-l listenポート番号] [-o 相手ポート番号] [-m 自ポート番号] [-f]]

Usage: eerksrpcsockcls -g <data-linkage-support-ID> -i <IP-address> [[-l <listen port number>] [-o <target port number>] [-m <local port number>] [-f]]　　（S）（NOS）

eerksrpcsockclsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しく設定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90316-I

使用方法：eerksrpcstat -g データ連携支援ＩＤ [-t {all | svr | rep}]

Usage: eerksrpcstat -g <data-linkage-support-ID> [-t {all | svr | rep}]　　（S）（NOS）

eerksrpcstatコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しく設定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90330-I

使用方法：eerpclscn -g サービスグループ名 [{-s サービスグループ名 -n ホスト名 [-m] [-q] | -r | -o {all | clt | svr | rep}}]

Usage: eerpclscn -g <service-group-name> [{-s <service-group-name> -n <host-name> [-m] [-q] | -r | -o {all | clt | svr | rep}}]　　（S）（NOS）

eerpclscnコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90338-I

使用方法：eerpcsockcls -g サービスグループ名 -i ＩＰアドレス [[-l listenポート番号] [-o 相手ポート番号] [-m 自ポート番号] [-f]]

Usage: eerpcsockcls -g <service-group-name> -i <IP-address> [[-l <listen port number>] [-o <target port number>] [-m <local port number>] [-f]]　　（S）（NOS）

eerpcsockclsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90339-I

コネクション切断を受け付けました。ＩＰアドレス＝aa....aa，listenポート番号＝bb....bb，相手ポート番号＝cc....cc，自ポート番号＝dd....dd

The connection close has been accepted. IP-address = aa....aa, listen port number = bb....bb, target port number = cc....cc, local port number = dd....dd　　（S）（NOS）

指定されたコネクションを切断します。

aa....aa：相手IPアドレス

bb....bb：listenポート番号

eerpcsockclsコマンドの-lオプションを省略した場合は，0を表示します。

cc....cc：相手ポート番号

eerpcsockclsコマンドの-oオプションを省略した場合は，0を表示します。

dd....dd：自ポート番号

eerpcsockclsコマンドの-mオプションを省略した場合は，0を表示します。

(Ｓ)コネクションを切断します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB90350-I

使用方法：eerpcspndls -g サービスグループ名

Usage: eerpcspndls -g <service-group-name>　　（S）（NOS）

eerpcspndlsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90355-I

使用方法：eerpcspndrles -g サービスグループ名 -i 抑止識別子

Usage: eerpcspndrles -g <service-group-name> -i <suppression-id>　　（S）（NOS）

eerpcspndrlesコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90356-I

RPC応答メッセージ送信抑止状態を解放します。抑止識別子＝aa....aa

The transmission suppression of RPC response messages will now be released. suppression ID = aa....aa　　（S）（NOS）

RPC応答メッセージの送信抑止状態を解放します。

aa....aa：抑止識別子

(Ｓ)RPC応答メッセージの送信抑止状態を解放します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB90357-E

指定された抑止識別子は無効です。抑止識別子＝aa....aa

The specified suppression ID is invalid. suppression ID = aa....aa　　（E）（NOS）

応答メッセージの送信抑止状態の解放処理が失敗しました。指定した抑止識別子は存在しないか，すでにタイムアウトなどで応答が返されています。

aa....aa：抑止識別子

(Ｓ)RPC応答メッセージの送信抑止状態の解放処理をしないで，コマンドを終了します。

(Ｏ)eerpcspndlsコマンドで応答メッセージの送信抑止状態を確認し，抑止識別子の指定を見直してください。

〔対策〕なし。

KFSB90360-I

使用方法：eerpcrapls -g サービスグループ名

Usage: eerpcrapls -g <service-group-name>　　（S）（NOS）

eerpcraplsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90365-I

使用方法：eerpcrapcls -g サービスグループ名 -i サービスID

Usage: eerpcrapcls -g <service-group-name> -i <service-id>　　（S）（NOS）

eerpcrapclsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90366-I

コネクションを切断します。サービスID＝aa....aa

The connection will now be closed. service ID = aa....aa　　（S）（NOS）

常設コネクションを切断します。

aa....aa：サービスID

(Ｓ)常設コネクションを切断します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB90367-E

指定されたサービスIDは無効です。サービスID＝aa....aa

The specified service ID is invalid. service ID = aa....aa　　（E）（NOS）

常設コネクションの切断処理に失敗しました。指定したサービスIDは存在しないか，すでに常設コネクションが切断されています。

aa....aa：指定したサービスID

(Ｓ)常設コネクションの切断処理をしないで，コマンドを終了します。

(Ｏ)eerpcraplsコマンドで常設コネクションの状態を確認し，サービスIDの指定を見直してください。

〔対策〕なし。

KFSB90368-E

指定されたサービスIDは解放できない状態です。サービスID＝aa....aa

The specified service ID cannot be released. service ID = aa....aa　　（E）（NOS）

常設コネクションの切断処理に失敗しました。指定したサービスIDは，常設コネクションを切断できない状態です。

aa....aa：サービスID

(Ｓ)常設コネクションの切断処理を行わないで，コマンドを終了します。

(Ｏ)常設コネクションの状態をeerpcraplsコマンドで確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB90370-I

使用方法：eechgap -g サービスグループ名 {-s | -r | -b 入替元ＵＡＰ共用ライブラリ名 -a 入替先ＵＡＰ共用ライブラリ名 [-c]} [-t トランザクション静止化監視時間]

Usage: eechgap -g <service-group-name> {-s | -r | -b <name-of-current-uap-common-library> -a <name-of-new-uap-common-library> [-c]} [-t <monitoring-time-of-transaction-staticization>]　　（S）（NOS）

eechgapコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90371-I

ＵＡＰ共用ライブラリの入替が完了しました。サービスグループ名＝aa....aa，入替元ＵＡＰ共用ライブラリ名＝bb....bb，入替先ＵＡＰ共用ライブラリ名＝cc....cc

Switchover processing of a UAP common library has finished. service group name = aa....aa, old UAP common library = bb....bb, new UAP common library = cc....cc　　（S）（NOS）

UAP共用ライブラリの入れ替えが完了しました。

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：入れ替え元のUAP共用ライブラリ名

cc....cc：入れ替え先のUAP共用ライブラリ名

(Ｓ)なし。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB90372-I

トランザクションを静止化しました。サービスグループ名＝aa....aa

A transaction was staticized. service group name = aa....aa　　（S）（NOS）

トランザクションを静止化しました。

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)なし。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB90373-I

トランザクションを静止化解除しました。サービスグループ名＝aa....aa

The staticization of a transaction was released. service group name = aa....aa　　（S）（NOS）

トランザクションの静止化状態を解除しました。

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)なし。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB90374-E

トランザクションの静止化が完了しませんでした。サービスグループ名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

The staticization of a transaction was not completed. service group name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（NOS）

TP1/EEがオンライン中ではない，または起動中のトランザクションがあるためトランザクションの静止化処理が完了しませんでした。

aa....aa：サービスグループ名

bbbb：理由コード

0001：TP1/EEがオンライン中ではありません。

0002：起動中のトランザクションがあります。

0003：MCPのコネクションが解放されていません（TCP/IPプロトコルの場合）。または，論理端末が閉塞されていません（UDPプロトコルの場合）。

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)コマンドを再度実行してください。

〔対策〕

理由コードが0003の場合

MCPのコネクションを解放，または論理端末を閉塞したあと，コマンドを再実行してください。

また，MCP後処理トランザクション（RL）を起動するサービスが引き出し禁止状態でUAP起動前の場合も，この理由コードとなります。引き出し禁止を解除したあと，コマンドを再実行してください。

理由コードが0003以外の場合

なし。

KFSB90375-I

使用方法：eeapls -g サービスグループ名

Usage: eeapls -g <service-group-name>　　（S）（NOS）

eeaplsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90380-I

使用方法：eerpcnamdel -u ユーザサーバ名

Usage: eerpcnamdel -u <user-server-name>　　（S）（NOS）

eerpcnamdelコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90381-E

ネームサービス情報の削除に失敗しました。詳細コード１＝aa....aa，詳細コード２＝bb....bb

An attempt to delete name service information has failed. detail code 1 = aa....aa, detail code 2 = bb....bb　　（E）（NOS）

ネーム情報の削除に失敗しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)ネーム情報の削除をしないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB90382-W

ネームサービス情報の削除に失敗した可能性があります。ユーザサーバ名＝aa....aa

An attempt to delete name service information might have failed. user server name = aa....aa　　（E）（NOS）

ネーム情報の削除に失敗した可能性があります。

aa....aa：ユーザサーバ名

(Ｓ)ネーム情報の削除をしないで処理を続行します。

(Ｏ)ネームサービスを使用していない場合は，このメッセージを無視してください。ネームサービスを使用している場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ネームサービスを使用している場合は，eerpcnamdelコマンドを実行してネーム情報を削除してください。

KFSB90386-I

使用方法：eerpctcpls -g サービスグループ名

Usage: eerpctcpls -g <service-group-name>　　（S）（NOS）

eerpctcplsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90392-E

ネームサービス機能を使用していません。

The name service processing is no use.　　（E）（NOS）

ネームサービス機能を使用していません。

(Ｓ)なし。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB90396-I

使用方法：eenamupdate -g サービスグループ名 -o サービスグループ名

Usage: eenamupdate -g <service-group-name> -o <service-group-name>　　（S）（NOS）

eenamupdateコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しく設定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90399-I

使用方法：eesgrpctl -g サービスグループ名 {-s | -r | -l}

Usage: eesgrpctl -g <service-group-name> {-s | -r | -l}　　（S）（NOS）

eesgrpctlコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しく設定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90401-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（NOS）

コマンドの引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

0001：不正なオプションフラグがあります。

0002：必要なフラグ引数がありません。

0003：必要なオプションフラグがありません。

0004：コマンド引数の個数が多過ぎます。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しい引数を設定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90402-E

フラグ引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝bb，理由コード＝cccc

The flag argument is invalid. command name = aa....aa, option = bb, reason code = cccc　　（E）（NOS）

コマンドのオプションに誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb：オプションフラグ

cccc：理由コード

0001：フラグ引数のけた数が不正です。

0002：フラグ引数に設定した文字の属性が不正です。

0003：フラグ引数に設定した内容が不正です。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいフラグ引数を設定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90404-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cc....cc

Command execution has failed. command name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cc....cc　　（E）（NOS）

コマンド実行中にエラーが発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

サービスグループ名が不正です。

コマンドに指定したサービスグループ名を確認し，再度コマンドを実行してください。

0002

TP1/EEプロセス側でエラーが発生しました。

TP1/EEのメッセージログファイルを調査してください。TP1/EEのメッセージログファイルにメッセージが出力されていなければ，詳細コードを保守員に連絡してください。

0003

排他制御機能が未使用です。

コマンドは実行できません。

0004

TP1/EEプロセスとの通信に失敗しました。

TP1/EEとの通信障害の原因を調査し，取り除いてください。

0005

指定した資源名称は排他制御されていません。

コマンドに指定した資源名称を確認し，再度コマンドを実行してください。

KFSB90405-E

領域の確保に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

An attempt to allocate area has failed. command name = aa....aa, request size = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンド処理に必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。再発する場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB90406-E

内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bbbb

An internal conflict has occurred. command name = aa....aa, detail code = bbbb　　（E）（NOS）

コマンド実行中に予期しない障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。コマンドプロセスが強制停止した場合は，コアダンプを保守員に渡してください。

KFSB90421-I

使用方法：eelckls -g サービスグループ名称 [{-a | -r 資源名称}] [-t]

Usage: eelckls -g <service-group-name> [{-a | -r <resource-name>}] [-t]　　（S）（NOS）

eelcklsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90501-E

領域の確保に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

An attempt to allocate area has failed. command name = aa....aa, request size = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンド処理に必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。再発する場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB90502-E

コマンド処理でエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

A command processing error occurred. command name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E）（NOS）

コマンド実行中にエラーが発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

DATA

メッセージエラーです。

cc....ccに表示された情報を保守員に連絡してください。

EXECUTE

TP1/EEプロセス側でエラーが発生しました。

しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。解決しない場合は，cc....ccに表示された情報を保守員に連絡してください。

INSIDE

内部矛盾を検知しました。

cc....ccに表示された情報を保守員に連絡してください。

IPC

データの通信に失敗しました。

しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。解決しない場合は，cc....ccに表示された情報を保守員に連絡してください。

PUTENV

環境変数の設定エラーです。

OS全体のメモリ使用状況を確認してください。再発する場合はcc....ccに表示された情報を保守員に連絡してください。

SVGNAME

指定されたサービスグループ名が見つかりません。

正しいサービスグループ名を指定してコマンドを再実行してください。TP1/EEが起動していない場合は，TP1/EEの起動後にコマンドを再実行してください。

KFSB90503-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbbb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bbbbb　　（E）（NOS）

コマンドの形式に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bbbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいコマンド形式で，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

05001

不正なオプションフラグがあります。

正しいコマンド形式で，コマンドを再実行してください。

05053

不正なコマンド引数があります。

05054

フラグ引数がありません。

05055

必要なオプションフラグがありません。

05056

必須のオプションフラグがありません。

上記以外

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB90504-E

フラグ引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，オプションフラグ＝b，理由コード＝ccccc

The flag argument is invalid. command name = aa....aa, option flag = b, reason code = ccccc　　（E）（NOS）

コマンドのフラグ引数の指定に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

b：オプションフラグ

ccccc：理由コード

00001：指定範囲外の値です。

05054：フラグ引数がありません。

05057：けた数が不正です。このフラグ引数は固定長です。

05058：けた数が多過ぎます。

05059：指定できない文字です。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90505-E

オプションの組み合わせが不正です。コマンド名＝aa....aa，オプションフラグ＝bb....bb

The combination of options is invalid. command name = aa....aa, option flag = bb....bb　　（E）（NOS）

オプションの組み合わせに誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：組み合わせが不正なオプションフラグ

オプションフラグは:で区切って表示します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90506-E

ＳＱＬ実行においてエラーが発生しました。ＤＢＭＳメッセージ＝aa....aa，タイマデータ表名＝bb....bb，ＳＱＬＣＯＤＥ＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred for SQL execution. DBMS message = aa....aa, timer data table name = bb....bb, SQLCODE = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E）（NOS）

共有情報表へのSQL実行時にSQLエラーが発生しました。SQL実行時のDBMSのエラーメッセージを表示します。

aa....aa：DBMSのエラーメッセージ

bb....bb：タイマデータ表名

cc....cc：SQL実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DBMSのエラーメッセージを参照し原因を取り除いてください。

KFSB90507-E

永続タイマの表の構成が不正です。表名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

The structure for a persistent timer table is invalid. table name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E）（NOS）

永続タイマの表の構成が不正です。

aa....aa：構成不正のタイマデータ表名，またはタイマ監視表名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)タイマデータ表を削除しないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

COLNAME

aa....aaに表示された表の列情報が不正です。

TP1/FSPのeetimtblhコマンドで作成したタイマデータ表を指定しているか確認してください。

COLSIZE

COLTYPE

ROWNUM

aa....aaに表示された表の行情報が不正です。

TABLE

aa....aaに表示された表が見つかりません。

正しいタイマデータ表を指定しているか確認してください。

KFSB90520-I

使用方法：eetimtblh -t タイマデータ表名 -g サービスグループ名 [-z 最大引継ぎデータ長] [-b 表格納用RDエリア名]

eetimtblh -t タイマデータ表名 -r

Usage: eetimtblh -t <timer-data-table-name> -g <service-group-name> [-z <maximum-transfer-information-length>] [-b <table-storage-RD-area-name>]

eetimtblh -t <timer-data-table-name> -r　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeetimtblhコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90521-I

コマンドが成功しました。コマンド名＝aa....aa，タイマデータ表名＝bb....bb

Command execution was successful. command name = aa....aa, timer data table name= bb....bb　　（S）（NOS）

コマンドが成功しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：タイマデータ表名

(Ｓ)コマンド処理を正常終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB90522-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，タイマデータ表名＝bb....bb，理由コード＝cccc

Command execution has failed. command name = aa....aa, timer data table name = bb....bb, reason code = cc....cc　　（E）（NOS）

コマンドが失敗しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：タイマデータ表名

cccc：理由コード

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0505

指定されたタイマデータ表がありません。

-tオプションに指定したタイマデータ表名に誤りがないか確認してください。また，接続するHiRDBが誤っていないかを環境変数（PDHOST，PDNAMEPORT，およびPDUSER）の設定で確認してください。

0511

SQL実行時にエラーが発生しました

直前に出力されているKFSB90506-Eメッセージを参照してSQL実行時のエラーの原因を取り除いてください。

0534

表の構成が不正です。

-tオプションに指定したタイマデータ表名に誤りがないか確認してください。また，接続するHiRDBが誤っていないかを環境変数（PDHOST，PDNAMEPORT，およびPDUSER）の設定で確認してください。

上記以外

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB90530-I

使用方法：eetimchown -g サービスグループ名 -t タイマデータ表名 -n リソースマネジャ名 [-i リソースマネジャ拡張子]

Usage: eetimchown -g <service-group-name> -t <timer-data-table-name> -n <resource-manager-name> [-i <resource-manager-extension>]　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeetimchownコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90531-I

タイマデータ表の監視変更処理を受け付けました。コマンド名＝aa....aa，タイマデータ表名＝bb....bb

A request to change timer data table monitoring was accepted. command name = aa....aa, timer data table name = bb....bb　　（S）（NOS）

タイマデータ表の監視変更処理を受け付けました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：タイマデータ表名

(Ｓ)コマンド処理を正常終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB90532-E

タイマデータ表の監視変更処理でエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，タイマデータ表名＝bb....bb，理由コード＝cccc

An error occurred while timer data table monitoring was being changed. command name = aa....aa, timer data table name = bb....bb, reason code = cccc　　（E）（NOS）

タイマデータ表の監視変更処理でエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：タイマデータ表名

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)タイマデータ表の監視変更処理を中止し，コマンドを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0100

該当するタイマデータ表，またはタイマ監視表がありません。

-tオプションに指定したタイマデータ表名に誤りがないか確認してください。

0101

リソースマネジャ名が不正です。

トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドに指定したリソースマネジャ（-nオプションおよび-iオプション）を指定してコマンドを再実行してください。

0102

リソースマネジャの接続状態が不正です。

TP1/EEのメッセージログファイルに出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照してください。

0103

SQL実行時にエラーが発生しました。

TP1/EEのメッセージログファイルに出力されているKFSB40500-Eメッセージを参照してSQL実行時のエラーの原因を取り除いてください。

0104

該当するタイマデータ表はすでに監視中です。

-tオプションで指定したタイマデータ表名に誤りがないか確認してください。

0105

同時に監視できるタイマデータ表数の上限を超えました。

ほかのTP1/EEでタイマデータ表を監視してください。

0106

ほかのTP1/EEで監視中の可能性があるため，監視変更処理を中止しました。

ほかのTP1/EEでタイマデータ表を監視中でないか確認してください。

0107

永続タイマ機能が有効になっていません。

TP1/FSPのタイマ関連定義のtim_perm_thread_noオペランドの指定値を見直してください。

0108

自サービスグループをタイマ登録対象とするタイマデータ表を監視対象にしようとしましたが，タイマ登録用の定義がありません。

該当するタイマデータ表をTP1/FSPのタイマ関連定義のtimpermdef定義コマンドの-aオプションにentryを指定した定義の-tオプションで指定しているか確認してください。

0109

タイマデータ表，またはタイマ監視表の構成が不正です。

TP1/FSPのeetimtblhコマンドで作成した正しいタイマデータ表を指定しているか確認してください。

0110

サービスグループ閉塞中です。

サービスグループ閉塞解除してから再実行してください。

上記以外

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

KFSB90900-I

使用方法：eetrnls -g サービスグループ名

Usage: eetrnls -g <service-group-name>　　（S）（NOS）

eetrnlsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90901-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（NOS）

コマンドの引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

0001：オプションフラグに不正があります。

0002：必要なフラグ引数がありません。

0003：引数に不正があります。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しい引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90902-E

フラグ引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝bb，理由コード＝cccc

The flag argument is invalid. command name = aa....aa, option = bb, reason code = cccc　　（E）（NOS）

コマンドのオプションに誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：誤りがあったオプションフラグ

cccc：理由コード

0001：フラグ引数のけた数が不正です。

0002：フラグ引数に指定した文字の属性が不正です。

0003：フラグ引数に指定した内容が不正です。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90904-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cc....cc

Command execution has failed. command name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cc....cc　　（E）（NOS）

コマンド実行中に障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)

理由コードが0010の場合

しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

理由コードが上記以外の場合

OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

データ通信に失敗しました。

TP1/EEとの通信障害の原因を調査し，その原因を取り除いてください。

0002

TP1/EEのプロセスで障害が発生しました。

TP1/EEプロセスのメッセージログファイルを参照して原因を調査してください。TP1/EEプロセスのメッセージログファイルにメッセージが出力されていなければ，詳細コードを保守員に連絡してください。

0003

トランザクションが受け付けられる状態ではありません。

TP1/EEのプロセスのトランザクション状態を確認してください。

0004

トランザクション決着の登録時に障害が発生しました。

TP1/EEプロセスのメッセージログファイルを参照して原因を調査してください。TP1/EEプロセスのメッセージログファイルにメッセージが出力されていなければ，詳細コードを保守員に連絡してください。

0005

指定したトランザクション識別子に誤りがあります。

指定したトランザクション識別子が正しいかどうか確認してください。

0007

シンプルトランザクション機能を使用している場合はこのコマンドを実行できません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

0008

指定したノード識別子に誤りがあります。

指定したノード識別子が正しいかどうか確認してください。

0009

排他処理でエラーが発生しました。

コマンドを再実行してください。

0010

環境変数の設定でエラーが発生しました。

OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB90905-E

領域の確保に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

An attempt to allocate area has failed. command name = aa....aa, request size = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンド処理に必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB90906-E

内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bbbb

An internal conflict has occurred. command name = aa....aa, detail code = bbbb　　（E）（NOS）

コマンド実行中に予期しない障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。コマンドプロセスが強制停止した場合は，コアダンプを保守員に渡してください。

KFSB90907-E

ファイルのオープン処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，ファイル名＝cc....cc

An error occurred during processing to open a file. command name = aa....aa, reason code = bbbb, file name = cc....cc　　（E）（NOS）

入出力ファイル（UNIXファイル）のオープンで障害が発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

0001：指定されたファイルが存在しません。

0002：指定されたファイルはすでに存在します。

0003：入出力エラーが発生しました。

cc....cc：該当するファイル名

(Ｓ)障害が発生したファイルへの入出力処理を中止します。

(Ｏ)ファイルが正しいかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB90908-E

ファイルからのリード処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

An error occurred during processing to read a file. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E）（NOS）

入出力ファイル（UNIXファイル）からの読み出しで障害が発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)障害が発生したファイルへの入出力処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB90909-E

ファイルへのライト処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

An error occurred during processing to write a file. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E）（NOS）

入出力ファイル（UNIXファイル）への書き込みで障害が発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)障害が発生したファイルへの入出力処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB90910-E

ファイルのクローズ処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

An error occurred during processing to close a file. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E）（NOS）

入出力ファイル（UNIXファイル）のクローズで障害が発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)障害が発生したファイルへの入出力処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB90911-E

ファイルポインタの移動処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

An error occurred in move processing for a file pointer. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E）（NOS）

入出力ファイル（UNIXファイル）のファイルポインタの移動で障害が発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)障害が発生したファイルへの入出力処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB90912-E

リソースマネジャ情報が表示できません。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

Resource manager information cannot be displayed. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E）（NOS）

指定したオブジェクトファイルのリソースマネジャ情報を表示できません。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)ファイル名が正しいかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB90913-E

RM連携オブジェクトファイルの作成で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，ファイル名＝cc....cc

An error occurred while an object for connect with resource manager was being created. command name = aa....aa, reason code = bbbb, file name = cc....cc　　（E）（NOS）

リソースマネジャ連携用オブジェクトファイルの作成中に障害が発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

0001：オブジェクトファイルのコンパイルに失敗しました。

0002：オブジェクトファイル（Cソース）の削除に失敗しました。

0003：カレントディレクトリの取得に失敗しました。

0004：環境変数のキャンセルに失敗しました。

cc....cc：該当するファイル名

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)コマンド実行環境，およびコマンドに指定したファイル名を確認してください。このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB90914-I

ファイルの作成を開始しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

File creation of a file has started. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（S）（NOS）

リソースマネジャ連携オブジェクトファイルの作成を開始しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)コマンドの処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB90915-I

ファイルの作成を完了しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

The file has been created. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（S）（NOS）

リソースマネジャ連携オブジェクトファイルの作成を完了しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB90916-I

使用方法：eetrnmkobj -r RM名称[,RM名称...] -o RM連携オブジェクト名 -s RMスイッチ名[,RMスイッチ名...] -O RM関連オブジェクト[,RM関連オブジェクト...] [-i HiRDB提供ヘッダのパス] [-C 'コンパイルオプション名[ コンパイルオプション名]...']

Usage: eetrnmkobj -r <RM-name>[,<RM-name>...] -o <name-of-RM-linkage-object> -s <RM-switch-name>[,<RM-switch-name>...] -O <RM-related-object>[,<RM-related-object>...] [-i <path-of-HiRDB-provided-header>] [-C '<compile-option>[ <compile-option>]...']　　（S）（NOS）

eetrnmkobjコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90917-I

使用方法：eetrnlsrm -o ファイル名[,ファイル名...]

Usage: eetrnlsrm -o <file-name>[,<file-name>...]　　（S）（NOS）

eetrnlsrmコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90919-I

使用方法：eetrncmt -g サービスグループ名 {-t [-f]|-T トランザクション識別子 [-f]}

Usage: eetrncmt -g <service-group-name> {-t [-f]|-T <transaction-id> [-f]}　　（S）（NOS）

eetrncmtコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90920-I

使用方法：eetrnrbk -g サービスグループ名 {-t [-f]|-T トランザクション識別子 [-f]}

Usage: eetrnrbk -g <service-group-name> {-t [-f]|-T <transaction-id> [-f]}　　（S）（NOS）

eetrnrbkコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90921-I

使用方法：eetrnfgt -g サービスグループ名 {-t|-T トランザクション識別子}

Usage: eetrnfgt -g <service-group-name> {-t|-T <transaction-id>}　　（S）（NOS）

eetrnfgtコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90922-I

使用方法：eetrnlstr -g サービスグループ名 {-t [-s] [-i]|-T トランザクション識別子 {[-r]|[-s] [-i]}|-a}

Usage: eetrnlstr -g <service-group-name> {-t [-s] [-i]|-T <transaction-id> {[-r]|[-s] [-i]}|-a}　　（S）（NOS）

eetrnlstrコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90923-I

使用方法：eetrntim -g サービスグループ名 {-s トランザクション種別 -t トランザクション処理監視時間|-r|-l}

Usage: eetrntim -g <service-group-name> {-s <transaction-type> -t <monitoring-time-for-transaction-processing>|-r|-l}　　（S）（NOS）

eetrntimコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90924-I

使用方法：eetrnlsdump -t [-s] [-i] ファイル名

Usage: eetrnlsdump -t [-s] [-i] <file-name>　　（S）（NOS）

eetrnlsdumpコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90925-E

指定したファイルに編集するデータがありません。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

The specified file contains no data to be edited. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E）（NOS）

設定したファイルに編集するデータがありません。次に示すどちらかの理由が考えられます。

指定したファイルがコアファイルまたはメモリダンプファイルではありません。

指定したファイルが破壊されています。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)ファイルが正しいかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB90931-I

履歴情報表の状態を変更しました。コマンド名＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，表名＝cc....cc，変更前＝ddd，変更後＝eee

The status of the log information table was changed. command name = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, table name = cc....cc, before change = ddd, after change = eee　　（S）（NOS）

履歴情報表の状態を変更しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

cc....cc：履歴情報表名

ddd，eee：状態

ACT：現用

DCT：閉塞中

ERR：障害中

SBY：未使用

SWP：切替中

USE：使用済

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB90932-Q

プロセスの状態を変更しますか？[y：変更する　n：変更しない] コマンド名＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，ノード識別子＝cccc，ランＩＤ＝dddddddd，ＩＰアドレス＝ee....ee，ポート番号＝ff....ff

Do you want to change the status of the process? [y = yes, n = no] command name = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, node ID = cccc, run ID = dddddddd, IP address = ee....ee, port number = ff....ff　　（S）（NOS）

プロセスの状態を変更してよいかどうか応答を求めます。

このメッセージは，変更対象となるTP1/EEプロセスとのコネクション接続後の通信で失敗したときに出力されます。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

cccc：TP1/EEプロセスのノード識別子

dddddddd：ランID

ランIDが定まっていない場合は，********を表示します。

ee....ee：通信先のIPアドレス

ff....ff：通信先のポート番号

(Ｓ)オペレータが設定した応答に従って処理します。yまたはn以外を応答した場合は，再度応答を求めます。

(Ｏ)このメッセージで表示されたIPアドレスのサーバでnetstatコマンド，またはlsofコマンドを実行し，このメッセージで表示されたポート番号をTP1/EEプロセスで使用しているかどうか確認してください。

TP1/EEプロセスで使用していない場合は，yを応答してください。TP1/EEプロセスで使用している場合は，次の条件を満たすときはyを応答し，満たさないときは，nを応答してください。

このメッセージのランIDがオンライン中のTP1/EEプロセスで表示されたKFSB80002-IメッセージのランIDと一致していない。

なお，応答時に設定するyまたはnは，大文字でも受け付けられます。

〔対策〕なし。

KFSB90933-I

プロセスの状態を変更しました。コマンド名＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，ノード識別子＝cccc，変更前＝ddd，変更後＝eee

The status of the process was changed. command name = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, node ID = cccc, before change = ddd, after change = eee　　（S）（NOS）

プロセスの状態を変更しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

cccc：ノード識別子

ddd，eee：状態

PLA：計画停止A

STA：起動中

STP：未起動

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB90934-I

コマンドの受付が成功しました。コマンド名＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，スワップ元＝cc....cc，スワップ先＝dd....dd

The command was received successfully. command name = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, swap origin = cc....cc, swap destination = dd....dd　　（S）（NOS）

コマンドの受付が成功しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

cc....cc：スワップ元の履歴情報表名

スワップが競合した場合は，*を表示します。

dd....dd：スワップ先の履歴情報表名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB90935-E

コマンドの実行に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

Command execution failed. command name = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E）（NOS）

コマンドの実行に失敗しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)理由コード一覧に示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0002

実行途中で異常が発生しました。

表情報が不一致になっています。以前に出力されたメッセージを参照して対策したあと，必ず再実行してください。

0003

次のどちらかが起動しているため，実行に失敗しました。

TP1/FSPのeeaphchghコマンドの場合

グループ管理表で管理しているTP1/EE。

TP1/FSPのeeaphchgphコマンドの場合

TP1/EEのプロセス。

コマンド名を見て対策してください。

TP1/FSPのeeaphchghコマンドの場合

TP1/FSPのeeaphlshコマンドに-nオプションを指定して実行し，TP1/EEのプロセス状態がすべて未起動（STP）となっているか確認してください。TP1/EEのプロセス状態に未起動以外があるときは，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して対策したあとに，コマンドを再実行してください。

TP1/FSPのeeaphchgphコマンドの場合

指定したノード識別子を持つTP1/EEが起動していないか確認してください。

0004

実行できる状態ではありません。

コマンド名を見て状態を確認し，必要であれば再実行してください。

TP1/FSPのeeaphchghコマンドの場合

指定した履歴情報表の状態が，コマンドを実行できる状態ではありません。

TP1/FSPのeeaphchgphコマンドの場合

指定したノード識別子を持つTP1/EEの状態が，コマンドを実行できる状態ではありません。

0005

KFSB90932-Qメッセージでnが応答されたため，コマンドの実行を中止しました。

なし。

0006

UAP履歴情報グループ名が不正です。

正しいUAP履歴情報グループ名を指定して，コマンドを再実行してください。

0007

UAP履歴情報グループ下の表が使用できない状態です。

UAP履歴情報グループ下の表が使用できない状態（KFSB50955-Eメッセージが出力されている）になっていないか確認してください。

0008

スワップ先の履歴情報表がありません。

TP1/FSPのeeaphlshコマンドに-tオプションを指定して，履歴情報表の状態を確認してください。未使用に変更できる表があるときは，TP1/FSPのeeaphchghコマンドで，未使用の履歴情報表を確保したあと，コマンドを再実行してください。

0009

表にアクセスしているトランザクションがあるため，実行に失敗しました。

即時停止しているTP1/EEがある場合，再開始して，トランザクションを決着してください。

0010

UAP履歴情報取得機能は使用できません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

0011

リソースマネジャと接続していません。

リソースマネジャの状態を確認してください。リソースマネジャが起動している場合はリソースマネジャが出力するメッセージログファイルを参照してください。リソースマネジャの障害を取り除いたあとに，コマンドを再実行してください。

0020

履歴情報表の状態がこのコマンドの対象外です。

TP1/FSPのeeaphlshコマンドに，-tオプションまたは-Tオプションを指定して実行し，履歴情報表の状態を確認してください。

0021

eeaphswap（-cオプション）コマンドは実行できません。

UAP履歴情報メモリ通番機能を使用していないか確認してください。

0022

eeaphswap（-cオプション）コマンドを実行できる状態ではありません。

-cオプションの指定値を確認してください。問題がなければ，eeaphlshコマンドで履歴情報表の状態を確認してください。

0023

eeaphswap（-cオプション）コマンド実行時，スワップ処理後に次の要因によってエラーが発生しました。

UAP履歴情報取得要求（OJ取得要求含む）が発生

ほかのTP1/EEプロセスでeeaphswapコマンド実行

eeaphlshコマンドで履歴情報表の状態を確認し，必要であれば，eeaphswapコマンドを再実行してください。

0100

TP1/EEプロセス側でエラーが発生しました。

TP1/EEプロセスのメッセージログファイルを参照して原因を調査してください。TP1/EEプロセスのメッセージログファイルにメッセージが出力されていない場合は，詳細コードを保守員に連絡してください。

9000

グループ管理表が不正です。

保守員に連絡してください。

KFSB90936-E

表情報はありません。コマンド名＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，入力情報＝cc....cc，理由コード＝dddd，詳細コード＝ee....ee

The table information does not exist. command name = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, input information = cc....cc, reason code = dddd, detail code = ee....ee　　（E）（NOS）

表情報はありません。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

UAP履歴情報グループ名が不明な場合は，*を表示します。

cc....cc：入力情報

グループ管理表名，履歴情報表名，またはノード識別子です。

dddd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)理由コード一覧に示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

UAP履歴情報グループ名が不正です。

UAP履歴情報グループ名を確認してください。また，DROP TABLE文などで表を削除していないか確認してください。

0002

履歴情報表名が不正です。

履歴情報表名を確認してください。また，DROP TABLE文などで表を削除していないか確認してください。

0003

ノード識別子が不正です。

ノード識別子を確認してください。

KFSB90937-E

表の構造不正を検知しました。コマンド名＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，対象＝cccc，表名＝dd....dd，理由コード＝eeee，詳細コード＝ff....ff

A table structure error was detected. command name = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, object = cccc, table name = dd....dd, reason code = eeee, detail code = ff....ff　　（E）（NOS）

表の構造不正を検知しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

UAP履歴情報グループ名が不明な場合は，*を表示します。

cccc：処理の対象

0001：グループ管理表

0002：履歴情報表

0003：通番割り当てルーチン

0004：スワップ前処理ルーチン

0005：スワップ後処理ルーチン

dd....dd：グループ管理表名，履歴情報表名，またはストアドルーチン名

eeee：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)理由コード一覧に示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕接続先のDBMSのバージョンが，TP1/EEが前提としているバージョンかどうか確認してください。バージョンが正しい場合は，理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ストアドルーチンが存在しません。

DROP PROCEDURE文などでストアドルーチンを削除していないか確認してください。

ストアドルーチンを削除している場合は，TP1/FSPのeeaphgrphコマンドで該当するUAP履歴情報グループを再作成してください。

ストアドルーチンを削除していない場合は，保守員に連絡してください。

0002

指定されたUAP履歴情報グループ名に対応する表ではありません。

UAP履歴情報グループ名または履歴情報表名を確認してください。

0101

表の構造が不正です。

表名に示す表が処理の対象に該当する表かどうか確認してください。処理の対象に該当する表の場合，次の対策をしてください。

処理の対象がグループ管理表

表の作成後にALTER TABLE文などで表定義を変更していないか確認してください。

表定義を変更している場合は，TP1/FSPのeeaphgrprmhコマンドで該当するUAP履歴情報グループを削除してください。eeaphgrprmhコマンドでこのメッセージが出力された場合は，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してUAP履歴情報グループに関連するすべての表とストアドルーチンを削除してください。該当するUAP履歴情報グループを削除したあとで，必要に応じてTP1/FSPのeeaphgrphコマンドでUAP履歴情報グループを作成してください。

表定義を変更していない場合は，保守員に連絡してください。

処理の対象が履歴情報表

表の作成後にALTER TABLE文などで表定義を変更していないか確認してください。

表定義を変更している場合は，TP1/FSPのeeaphtblrmhコマンドまたはeeaphrtblrmhコマンドで該当する履歴情報表を削除してください。これらのコマンドでこのメッセージが出力された場合は，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して該当する履歴情報表を削除してください。該当する履歴情報表を削除したあとで，必要に応じてTP1/FSPのeeaphtblhコマンドまたはeeaphrtblhコマンドで履歴情報表を作成してください。

表定義を変更していない場合は，保守員に連絡してください。

0102

表の列の構造が不正です。

0201

表の注釈の内容が不正です。

表名に示す表が処理の対象に該当する表かどうか確認してください。

処理の対象に該当する表の場合は，表の作成後にCOMMENT文などで表の注釈を変更していないか確認してください。表の注釈を変更しているときは，次の対策をしてください。表の注釈を変更していないときは，保守員に連絡してください。

処理の対象がグループ管理表

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して該当するUAP履歴情報グループに関連するすべての表とストアドルーチンを削除してください。該当するUAP履歴情報グループを削除したあとで，必要に応じてTP1/FSPのeeaphgrphコマンドでUAP履歴情報グループを作成してください。

処理の対象が履歴情報表

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して該当する履歴情報表を削除してください。該当する履歴情報表を削除したあとで，必要に応じてTP1/FSPのeeaphtblhコマンドまたはeeaphrtblhコマンドで履歴情報表を作成してください。

0301

表に格納されている行数が不正です。

表名に示す表が処理の対象に該当する表かどうか確認してください。処理の対象に該当する表の場合，次の対策をしてください。

処理の対象がグループ管理表

表の作成後にUAP履歴情報取得機能が提供するコマンドや関数以外で表を更新していないか確認してください。

表を更新している場合は，TP1/FSPのeeaphgrprmhコマンドで該当するUAP履歴情報グループを削除してください。eeaphgrprmhコマンドでこのメッセージが出力された場合は，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して該当するUAP履歴情報グループに関連するすべての表とストアドルーチンを削除してください。該当するUAP履歴情報グループを削除したあとで，必要に応じてTP1/FSPのeeaphgrphコマンドでUAP履歴情報グループを作成してください。

表を更新していない場合は，保守員に連絡してください。

処理の対象が履歴情報表

表の作成後または履歴情報表のリロード後にUAP履歴情報取得機能が提供するコマンドや関数以外で表を更新していないか確認してください。

表を更新している場合は，TP1/FSPのeeaphtblrmhコマンドまたはeeaphrtblrmhコマンドで該当する履歴情報表を削除してください。これらのコマンドでこのメッセージが出力された場合は，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照して該当する履歴情報表を削除してください。該当する履歴情報表を削除したあとで，必要に応じてTP1/FSPのeeaphtblhコマンドまたはeeaphrtblhコマンドで履歴情報表を作成してください。

表を更新していない場合は，保守員に連絡してください。

0302

表に格納されている値が不正です。

0303

表に格納されているデータの最大履歴情報長が不正です。

該当する履歴情報表にリロードした履歴情報表のアンロードファイルの最大履歴情報長と，該当する履歴情報表の最大履歴情報長で次の関係が成立しているか確認してください。

関係が成立している場合は，保守員に連絡してください。

履歴情報表のアンロードファイルの最大履歴情報長＝該当する履歴情報表の最大履歴情報長

関係が成立していない場合は，TP1/FSPのeeaphrtblhコマンドの-zオプションに履歴情報表のアンロードファイルの最大履歴情報長を指定して，リロード用履歴情報表を作成してください。そのあと，作成した表に対してリロードを実行してください。

0401

表が未完成です。または，リロードを実行していない履歴情報表です。

該当する表を作成しているTP1/FSPのeeaphgrphコマンド，eeaphtblhコマンド，または該当する表に対する履歴情報表のリロードを実行中でないか確認してください。コマンドまたはリロードを実行中の場合は，これらが終了するのを待ってコマンドを再実行してください。コマンドまたはリロードを実行中ではない場合は，表名に示す表が処理の対象に示す表かどうか確認してください。

処理の対象に該当する表の場合，次の対策をしてください。

処理の対象がグループ管理表

TP1/FSPのeeaphgrprmhコマンドで該当するUAP履歴情報グループを削除したあと，必要に応じてTP1/FSPのeeaphgrphコマンドでUAP履歴情報グループを作成してください。

処理の対象が履歴情報表

次のどちらかの対策をしてください。

該当する表が取得用履歴情報表のとき

TP1/FSPのeeaphtblrmhコマンドで該当する履歴情報表を削除したあと，必要に応じてTP1/FSPのeeaphtblhコマンドで履歴情報表を作成してください。

該当する表がリロード用履歴情報表のとき

該当する表に対して履歴情報表のリロードを実行したあと，コマンドを再実行してください。

0501

表に格納されている値が不正です。

理由コード0302の対策を参照してください。

0601

ストアドルーチンの構造が不正です。

表名に示すストアドルーチンがTP1/FSPのeeaphgrphコマンドで作成したストアドルーチンかどうか確認してください。TP1/FSPのeeaphgrphコマンドで作成したストアドルーチンの場合は，保守員に連絡してください。

2001

グループ管理部がありません。

TP1/FSPのeeaphgrphコマンドまたはeeaphgrprmhコマンドの実行中でないか確認してください。

コマンドを再実行しても現象が改善されない場合は，表が壊れているおそれがあります。保守員に連絡してください。

2002

現用管理部がありません。

9000

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB90938-E

ＳＱＬ実行時にエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，対象＝cccc，表名＝dd....dd，ＤＢＭＳメッセージ＝ee....ee，ＳＱＬＣＯＤＥ＝ff....ff，詳細コード＝gg....gg

An error occurred during SQL execution. command name = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, object = cccc, table name = dd....dd, DBMS message = ee....ee, SQLCODE = ff....ff, detail code = gg....gg　　（E）（NOS）

SQL実行時にエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

UAP履歴情報グループ名が不明な場合は，*を表示します。

cccc：処理の対象

0001：グループ管理表

0002：履歴情報表

0003：通番割り当てルーチン

0004：スワップ前処理ルーチン

0005：スワップ後処理ルーチン

0006：DBMSとの接続

0007：DBMSとの切り離し

0008：コミット

0009：ロールバック

dd....dd：グループ管理表名，履歴情報表名，またはストアドルーチン名

cc....ccが0006，0007，0008，および0009の場合は，*を表示します。

ee....ee：DBMSのエラーメッセージ

ff....ff：SQL実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

gg....gg：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕接続先のDBMSのバージョンが，TP1/EEが前提としているバージョンかどうか確認してください。バージョンが正しい場合は，次の対策をしてください。

コマンド名が編集出力コマンド名称，かつSQLCODEが-416または-801の場合

制御情報ファイル中のDATEオペランド，またはTIMEオペランドの値を見直してください。

SQLCODEが-770の場合

UAP履歴情報取得機能が提供するコマンドのうち，表名に示す表を使用するコマンドを実行中でないか確認してください。

または，表名に示す表を使用するTP1/EEが開始および終了処理中でないか確認してください。

コマンドを実行中の場合は，コマンドが終了するのを待ってコマンドを再実行してください。

TP1/EEが開始および終了処理中の場合は，TP1/EEの開始および終了を待ってコマンドを再実行してください。

上記以外の場合

DBMSのエラーメッセージ，およびSQLCA構造体の状態変数を基にDBMSのマニュアルを参照して原因を取り除いてください。

KFSB90939-E

表に情報がありません。コマンド名＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，対象＝cccc，表名＝dd....dd，理由コード＝eeee，詳細コード＝ff....ff

The table contains no information. command name = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, object = cccc, table name = dd....dd, reason code = eeee, detail code = ff....ff　　（E）（NOS）

コマンド処理に必要な情報が表にありません。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

cccc：処理の対象

0001：グループ管理表

0002：履歴情報表

dd....dd：グループ管理表，または履歴情報表の表名

eeee：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

2000

管理部に情報がありません。

TP1/FSPのeeaphgrphコマンドまたはeeaphgrprmhコマンドを実行中でないか確認してください。

コマンドを再実行しても現象が改善されない場合は，表が壊れているおそれがあります。保守員に連絡してください。

2003

履歴情報管理部に情報がありません。

TP1/FSPのeeaphgrphコマンドまたはeeaphgrprmhコマンドを実行中でないか確認してください。または，TP1/FSPのeeaphtblhコマンドによって履歴情報表が作成済みかどうかを確認してください。

履歴情報表が作成済みの場合は，表が壊れているおそれがあります。保守員に連絡してください。

2004

プロセス管理部に情報がありません

TP1/FSPのeeaphgrphコマンドまたはeeaphgrprmhコマンドを実行中でないか確認してください。

コマンドを再実行しても現象が改善されない場合は，表が壊れているおそれがあります。保守員に連絡してください。

2005

排他管理部に情報がありません

KFSB90940-I

使用方法：eeaphlsh -u ＵＡＰ履歴情報グループ名 [{-t [-c {act|sby|swp|use|err|dct}]|-T 履歴情報表名|-n [-c {sta|stp|pla}]|-N ノード識別子}]

　　　　　eeaphlsh -R 履歴情報表名

Usage: eeaphlsh -u <UAP-log-information-group-name> [{-t [-c {act|sby|swp|use|err|dct}]|-T <log-information-table-name>|-n [-c {sta|stp|pla}]|-N <node-id>}]

eeaphlsh -R <log-information-table-name>　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeaphlshコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90941-I

使用方法：eeaphchgh -u ＵＡＰ履歴情報グループ名 -t 履歴情報表名 -c {sby|use|bac|err|fer}

Usage: eeaphchgh -u <UAP-log-information-group-name> -t <log-information-table-name> -c {sby|use|bac|err|fer}　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeaphchghコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90942-I

使用方法：eeaphchgph -u ＵＡＰ履歴情報グループ名 -n ノード識別子 -c {stp|pla}

Usage: eeaphchgph -u <UAP-log-information-group-name> -n <node-id> -c {stp|pla}　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeaphchgphコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90943-I

使用方法：eeaphswap -g サービスグループ名 -u ＵＡＰ履歴情報グループ名 [-c 最大履歴情報数]

Usage: eeaphswap -g <service-group-name> -u <UAP-log-information-group-name> [-c <maximum-amount-of-log-information>]　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeaphswapコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90944-I

使用方法：eeaphgrph -u ＵＡＰ履歴情報グループ名 -n ノード識別子[,ノード識別子...] [-z 最大履歴情報長] [-c 最大履歴情報数] [-b 表格納用ＲＤエリア名] [-i インデクス格納用ＲＤエリア名] [-k 分割行数 [-m {1|2}]]

Usage: eeaphgrph -u <UAP-log-information-group-name> -n <node-id>[,<node-id>...] [-z <maximum-length-of-log-information>] [-c <maximum-amount-of-log-information>] [-b <RD-area-name-for-table-storage>] [-i <RD-area-name-for-index-storage>] [-k <division -line-number> [-m {1|2}]]　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeaphgrphコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90945-I

使用方法：eeaphtblh -u ＵＡＰ履歴情報グループ名 -t 履歴情報表名 [-c 最大履歴情報数] [-b 表格納用ＲＤエリア名[,表格納用ＲＤエリア名...]] [-i インデクス格納用ＲＤエリア名[,インデクス格納用ＲＤエリア名...]] [-j 分割キーインデクス格納用ＲＤエリア名[,分割キーインデクス格納用ＲＤエリア名...]] [-o 同期点行数] [-r]

Usage: eeaphtblh -u <UAP-log-information-group-name> -t <log-information-table-name> [-c <maximum-amount-of-log-information>] [-b <RD-area-name-for-table-storage>[,<RD-area-name-for-table-storage>...]] [-i <RD-area-name-for-index-storage>[,<RD-area-name-for-index-storage>...]] [-j <RD-area-name-for-division-key-index-storage>[,<RD-area-name-for-division-key-index-storage>...]] [-o <number-of-synchronization-point-lines>] [-r] 　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeaphtblhコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90946-I

使用方法：eeaphgrprmh -u ＵＡＰ履歴情報グループ名

Usage: eeaphgrprmh -u <UAP-log-information-group-name>　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeaphgrprmhコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90947-I

使用方法：eeaphtblrmh -u ＵＡＰ履歴情報グループ名 -t 履歴情報表名

Usage: eeaphtblrmh -u <UAP-log-information-group-name> -t <log-information-table-name>　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeaphtblrmhコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90948-E

制御情報ファイル解析処理中に領域確保に失敗しました。コマンド名＝aa....aa

Area allocation failed during control information file analysis. command name = aa....aa　　（E）（NOS）

制御情報ファイル解析作業用領域の確保に失敗しました。

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。コマンド名がeeaphrksh以外でメモリ使用状況を改善できない場合は，制御情報ファイルを分割し，複数回に分けてコマンドを実行してください。

KFSB90949-E

制御情報ファイル解析処理中に制御情報ファイルのアクセスに失敗しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb，理由コード＝cccc，エラー番号＝dd....dd

Access of the control information file failed during control information file analysis. command name = aa....aa, file name = bb....bb, reason code = cccc, errno = dd....dd　　（E）（NOS）

制御情報ファイルへのアクセスでエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：ファイルパス

コマンドの引数に指定した制御情報ファイルのパス名です。

cccc：理由コード

0001：システムコールstatでエラーが発生しました。

0002：標準ライブラリ関数fopenでエラーが発生しました。

0003：指定した制御情報ファイルはディレクトリファイルです。

0004：標準ライブラリ関数getcでエラーが発生しました。

dd....dd：エラー番号

理由コードが0001，0002，および0004の場合は，ファイルオープンのシステムコールが設定したerrnoの値を表示します。それ以外の場合は，*を表示します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕指定した制御情報ファイルを見直してください。

KFSB90950-E

制御情報ファイル解析処理中にエラーが発生しました。制御情報ファイル形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb，行数＝cc....cc，オペランド名＝dd....dd，理由コード＝eeee

An error occurred during control information file analysis. The control information file format is incorrect. command name = aa....aa, file name = bb....bb, line = cc....cc, operand name = dd....dd, reason code = eeee　　（E）（NOS）

制御情報ファイルのcc....cc行目の形式が不正です。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：ファイルパス

コマンドの引数に指定した制御情報ファイルのパス名です。

cc....cc：不正があった行番号

dd....dd：オペランド名

eeeeが0001，および0002の場合は，*を表示します。

eeee：理由コード

0001：制御文識別子またはパラメタ制御文識別子に誤りがあります。

パラメタ制御文と制御文の組み合わせが誤っているおそれがあります。

0002：オペランド識別子に誤りがあります。

0003：オペランド識別子とオペランドの間の=に誤りがあります。

0004：複数の値を指定できるオペランドで，指定した値の数が上限を超えたか，必要な個数を満たしていません。

0005：オペランドの指定形式が不正です。

考えられる要因を次に示します。

括弧で囲めないオペランド指定値を括弧で囲んでいます。

括弧で囲む必要のあるオペランド指定値を括弧で囲んでいません。

オペランドの指定値と指定値の間にコンマがありません。

コンマとコンマの間にオペランド指定値がありません。

括弧とコンマの間にオペランド指定値がありません。

括弧が閉じていません。

=のあとに何もありません。

開始と終了の範囲を指定するオペランドに，3個以上の値を指定しました。

使用できない文字を使用しています。

0006：オペランド指定値の後ろに誤りがあります。

0007：パラメタ制御文識別子の後ろに誤りがあります。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕制御情報ファイル形式を，行数，オペランド名，理由コードに従って見直してください。

KFSB90951-E

制御情報解析処理中にエラーが発生しました。設定値が不正です。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb，行数＝cc....cc，オペランド名＝dd....dd，位置＝ee....ee，理由コード＝ffff

An error occurred during control information analysis. An incorrect value is set. command name = aa....aa, file name = bb....bb, line = cc....cc, operand name = dd....dd, position = ee....ee, reason code = ffff　　（E）（NOS）

制御情報ファイル中のcc....cc行目のオペランド指定値に不正な内容があります。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：ファイルパス

コマンドの引数に指定した制御情報ファイルのパス名です。

cc....cc：不正があった行番号

dd....dd：オペランド名

ee....ee：dd....ddのオペランドによって，次のどれかを表示します。

オペランド指定値を一つだけ指定するオペランドの場合

*を表示します。

開始と終了の範囲を指定するオペランドの場合

開始の指定値に誤りがある場合は1，開始の指定値に誤りがなく終了の指定値に誤りがある場合は2を表示します。

複数の値を指定できるオペランドの場合

最初に誤りを検出したオペランド指定値の順序数を表示します。

ffff：理由コード

1001：長さが規定の範囲内にありません。

1002：使用できない文字を使用しています。

1003：選択値以外を指定しました。

1004：識別子の先頭にアルファベット以外の文字を使用しているか，または英大識別子の先頭に大文字のアルファベット以外の文字を使用しています。

1005：数値が範囲外です。

1006：シングルクォートで囲んでください。

1007：シングルクォートで囲めません。

1008：絶対パスの先頭に，/以外の文字を使用しています。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕指定値を，行数，オペランド名，位置，および理由コードに従って見直してください。

KFSB90952-E

制御情報ファイル解析処理中にエラーが発生しました。設定値間に矛盾があります。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb，値＝cc....cc，理由コード＝dd....dd

An error occurred during control information file analysis. Values conflict. command name = aa....aa, file name = bb....bb, value = cc....cc, reason code = dd....dd　　（E）（NOS）

制御情報ファイルの指定値間に矛盾があります。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：ファイルパス

コマンドの引数に指定した制御情報ファイルのパス名です。

cc....cc：値

dd....ddが2013，3005，3006，3008，12003，および16003の場合

重複を検知した値を表示します。dd....ddが3005の場合，大文字で表示します。

その他の場合

*を表示します。

dd....dd：理由コード

2001：EDIT文を複数指定できません。

2002：EDIT文中には，同じオペランドを複数指定できません。

2003：EDIT文のDATEオペランドには，開始年月日＞終了年月日の値を指定できません。

2004：EDIT文のDATEオペランドに開始年月日＝終了年月日と指定している場合は，TIMEオペランドに開始時刻＞終了時刻の値を指定できません。

2005：EDIT文でDATEオペランドに開始年月日あり，終了年月日なし，TIMEオペランドに開始時刻なし，終了時刻ありの組み合わせは，指定できません。

2006：EDIT文のDATEオペランドに開始年月日なし，終了年月日あり，TIMEオペランドに開始時刻あり，終了時刻なしの組み合わせは，指定できません。

2007：EDIT文のUAPFNMオペランドとUAPTBLオペランドは同時に指定できません。

2008：EDIT文のBLOCKXオペランドとDATEオペランド，またはBLOCKXオペランドとTIMEオペランドは，同時に指定できません。

2009：EDIT文のBLOCKXオペランドには，開始累積データ通番＞終了累積データ通番の値を指定できません。

2010：EDIT文のDJSQXオペランドには，開始世代番号＞終了世代番号の値を指定できません。

2011：EDIT文のDJSQXオペランドには，（開始世代番号＋999）＜終了世代番号の値を指定できません。

2012：EDIT文のUAPTBLオペランドの指定数が上限を超えました。

2013：EDIT文に同じオペランド値を持つUAPTBLオペランドは複数指定できません。

3001：SELECT文のJOURNALオペランドにALLを指定した場合は，SELECT文を複数指定できません。

3002：JOURNALオペランドに同じ値を持つSELECT文は複数指定できません。

3003：一つのSELECT文中には，CPNOXオペランドとCPNORXオペランドを同時に指定できません。

3004：一つのSELECT文中には，同じオペランドを複数指定できません。

3005：一つのSELECT文中のCPNOXオペランドには，重複した値を指定できません。

3006：一つのSELECT文中のSERVICEオペランドには，重複した値を指定できません。

3007：一つのSELECT文中のMASKOFFオペランド，CONDオペランド，またはNOTCONDオペランドの指定数が上限を超えました。

3008：一つのSELECT文に同じロケーションを持つMASKOFFオペランドは指定できません。

11001：EEFDPARMパラメタは複数指定できません。

12001：CONTROL文は複数指定できません。

12002：CONTROL文中には，同じオペランドを複数指定できません。

12003：CONTROL文のUSRCODEオペランドには重複した値を指定できません。

12004：CONTROL文のBLOCKNOオペランドには仕掛中累積データ通番＞最終累積データ通番の値を指定できません。

14001：OUTPUT文は複数指定できません。

14002：OUTPUT文中には，同じオペランドを複数指定できません。

15001：EEINPARMパラメタは複数指定できません。

16001：TABLE文は複数指定できません。

16002：TABLE文中には，UAPTBLオペランドを1001個以上指定できません。

16003：TABLE文中には，同じ値を持つUAPTBLオペランドを複数指定できません。

17001：FILE文は複数指定できません。

17002：FILE文中には，同じオペランドを複数指定できません。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕制御情報ファイルを，値，および理由コードに従って見直してください。

KFSB90953-I

使用方法：eeaphedh [-z] -j 制御情報ファイル名

Usage: eeaphedh [-z] -j <control-information-file-name>　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeaphedhコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90954-W

履歴情報のフォーマットが不正です。コマンド名＝aa....aa，表名＝bb....bb，累積データ通番＝cc....cc，行番号＝dd....dd

The format of the log information is invalid. command name = aa....aa, table name = bb....bb, accumulated data number = cc....cc, row number = dd....dd　　（E）（NOS）

履歴情報表に格納した行データに誤りがあります。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：不正があった履歴情報表名

cc....cc：不正があった履歴情報の累積データ通番（16進表記）

dd....dd：不正があった履歴情報のC00_ROW_NUMBER列の値

(Ｓ)編集出力コマンド実行時に指定した制御情報ファイルで，EDIT文のDUMPオペランドにYESを指定していた場合，該当する行データをエラー情報としてダンプ出力し，処理を続行します。NOを指定していた場合，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラー情報のダンプ出力を保守情報として取得し，保守員に連絡してください。

KFSB90955-E

制御情報ファイル解析処理中にエラーが発生しました。省略できない定義が未定義です。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

An error occurred during control information file analysis. A mandatory definition is missing. command name = aa....aa, file name = bb....bb, reason code = cc....cc　　（E）（NOS）

省略できないオペランドが指定されていません。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：ファイルパス

コマンドの引数に指定した制御情報ファイルのパス名です。

cc....cc：理由コード

4001：EDIT文がありません。

4002：EDIT文中に，UAPTBLオペランドもUAPFNMオペランドもありません。

18001：EEFDPARMパラメタがありません。

18002：EEFDPARMパラメタに，CONTROL文がありません。

18004：CONTROL文中に，GRPNAMEオペランドがありません。

18006：EEFDPARMパラメタに，OUTPUT文がありません。

18008：OUTPUT文中に，UAPMXCTオペランドがありません。

18009：EEINPARMパラメタがありません。

18010：EEINPARMパラメタに，TABLE文がありません。

18011：EEINPARMパラメタに，FILE文がありません。

18012：TABLE文中にUAPTBLオペランドがありません。

18014：FILE文中にEEDEFFILEオペランドがありません。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕制御情報ファイルを，理由コードに従って見直してください。

KFSB90956-I

履歴情報表のデータ部を作成しています。コマンド名＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，履歴情報表名＝cc....cc，現在時刻＝YYYY/MM/DD hh:mm:ss，行数＝dd....dd（ee....ee％）

The data division of the log information table is being created. command name = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, log information table name = cc....cc, current time = YYYY/MM/DD hh:mm:ss, number of lines = dd....dd (ee....ee%)　　（S）（NOS）

履歴情報表のデータ部を作成しています。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

cc....cc：履歴情報表名

YYYY/MM/DD hh:mm:ss：現在時刻

時刻を取得できない場合は，****/**/** **:**:**を表示します。

YYYY：年（西暦）

MM：月

DD：日

hh：時

mm：分

ss：秒

dd....dd：作成が完了したデータ部の行数

ee....ee：データ部の作成の進ちょく率（小数点以下切り捨て）

(Ｓ)コマンド処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB90957-E

制御情報ファイル解析処理中に内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細情報＝bb....bb

An internal conflict occurred during control information file analysis. command name = aa....aa, definition information = bb....bb　　（E）（NOS）

制御情報ファイル解析処理中に内部矛盾が発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。使用した制御情報ファイル，およびコマンドのコアダンプを保守員に渡してください。コアダンプファイルは，このメッセージの出力時，コマンド実行ディレクトリに作成します。必要に応じて別の場所に退避するか，削除するなどしてください。

KFSB90958-I

コマンドが成功しました。コマンド名＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，履歴情報表名＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

Command execution was successful. command name = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, log information table name = cc....cc, detail code = dd....dd　　（S）（NOS）

コマンドが成功しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

UAP履歴情報グループ名が不明な場合は，*を表示します。

cc....cc：履歴情報表名

履歴情報表名が不明な場合は，*を表示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB90959-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，対象＝cccc，表名＝dd....dd，理由コード＝eeee，詳細コード＝ff....ff

Command execution failed. command name = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, object = cccc, table name = dd....dd, reason code = eeee, detail code = ff....ff　　（E）（NOS）

コマンド実行中にエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

UAP履歴情報グループ名が不明な場合は，*を表示します。

cccc：処理の対象

0001：グループ管理表

0002：履歴情報表

0003：通番割り当てルーチン

0004：スワップ前処理ルーチン

0005：スワップ後処理ルーチン

dd....dd：グループ管理表名，履歴情報表名，またはストアドルーチン名

eeee：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)理由コード一覧に示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

作成予定の表またはストアドルーチンがすでにあります。

または，作成予定の履歴情報表はすでに該当するUAP履歴情報グループに登録されています。

UAP履歴情報グループ名または履歴情報表名を確認してください。

表またはストアドルーチンを再作成したい場合は，次のどれかの方法で表またはストアドルーチンを削除したあとで，コマンドを再実行してください。ただし，障害中状態の履歴情報表を再作成したい場合は，削除しなくてもTP1/FSPのeeaphtblhコマンドに-rオプションを指定してコマンドを実行すれば再作成できます。

TP1/FSPのeeaphgrphコマンドで作成した表またはストアドルーチンのとき

TP1/FSPのeeaphgrprmhコマンドを実行してください。

TP1/FSPのeeaphtblhコマンドで作成した表のとき

TP1/FSPのeeaphtblrmhコマンドを実行してください。

TP1/FSPのeeaphrtblhコマンドで作成した表のとき

TP1/FSPのeeaphrtblrmhコマンドを実行してください。

TP1/FSPのeeaphgrphコマンド，eeaphtblhコマンド，eeaphrtblhコマンド以外で作成した表またはストアドルーチンのとき

DROP TABLE文やDROP PROCEDURE文などで削除してください。

0002

指定された履歴情報表は該当するUAP履歴情報グループに登録されていません。

UAP履歴情報グループ名または履歴情報表名を確認してください。

0003

該当するUAP履歴情報グループを使用しているTP1/EEプロセス状態が不正です。

TP1/FSPのeeaphlshコマンドに-nオプションを指定して実行し，該当するUAP履歴情報グループを使用しているTP1/EEプロセス状態を確認してください。必要に応じて，TP1/FSPのeeaphchgphコマンドでTP1/EEプロセス状態を変更したあと，コマンドを再実行してください。

0004

該当するUAP履歴情報グループに登録済みの履歴情報表の状態が不正です。

TP1/FSPのeeaphlshコマンドにtオプションを指定して実行し，該当するUAP履歴情報グループに登録済みの履歴情報表の状態を確認してください。必要に応じて，TP1/FSPのeeaphchghコマンドで履歴情報表の状態を変更したあと，コマンドを再実行してください。

0005

該当する履歴情報表の状態が不正です。

TP1/FSPのeeaphlshコマンドに-tオプションまたは-Tオプションを指定して実行し，該当する履歴情報表の状態を確認してください。必要に応じて，TP1/FSPのeeaphchghコマンドで履歴情報表の状態を変更したあと，コマンドを再実行してください。

0006

該当するUAP履歴情報グループに登録できる履歴情報表の数を超過しています。

TP1/FSPのeeaphtblrmhコマンドで該当するUAP履歴情報グループに登録済みの履歴情報表を削除したあと，コマンドを再実行してください。

0007

ノード数が不正です。

TP1/FSPのeeaphmodhコマンドの-cオプションにaddを指定した場合，ノード識別子の登録数が64件を超えます。追加が必要な場合は，登録済みの不要なノード識別子をeeaphmodhコマンドで削除してください。

-cオプションにdelを指定した場合，ノード識別子の登録数が0件になります。削除が必要な場合は，いったんeeaphmodhコマンドで別のノード識別子を追加してください。

0008

ノード識別子は登録済み，または削除済みです。

なし。

0100

実行途中で異常が発生しました。

表情報が不一致になっているおそれがあります。TP1/FSPのeeaphlshコマンドに-nオプションまたは-Nオプションを指定し，ノード識別子の情報を確認して，必要に応じてコマンドを再実行してください。

9000

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB90960-E

表の削除に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，履歴情報表名＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An attempt to delete the table failed. command name = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, log information table name = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E）（NOS）

表またはストアドルーチンの作成処理でエラーが発生したため，作成済みの表またはストアドルーチンを削除しようとしましたが，削除に失敗しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

UAP履歴情報グループ名が不明な場合は，*を表示します。

cc....cc：履歴情報表名

コマンド名がeeaphgrphの場合は，*を表示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)コマンド名を見て対処してください。

eeaphgrphの場合

UAP履歴情報グループ名を-uオプションに指定してTP1/FSPのeeaphgrprmhコマンドを実行してください。

eeaphrtblhの場合

履歴情報表名を-tオプションに指定してTP1/FSPのeeaphrtblrmhコマンドを実行してください。

eeaphtblhの場合

UAP履歴情報グループ名を-uオプション，履歴情報表名を-tオプションに指定してTP1/FSPのeeaphtblrmhコマンドを実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90961-E

ＳＱＬ実行時にエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，対象＝cc....cc，理由コード＝dddd，エラーコード＝ee....ee，詳細コード＝ff....ff

An error occurred during SQL execution. command name = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, object = cc....cc, reason code = dddd, error code = ee....ee, detail code = ff....ff　　（E）（NOS）

SQL実行時にエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

UAP履歴情報グループ名が不明な場合は，*を表示します。

cc....cc：処理の対象

0001：接続ハンドルの割り当て

0002：接続ハンドルの解放

dddd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：SQL実行時のエラーコード

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)理由コード一覧に示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕接続先のDBMSのバージョンが，TP1/EEが前提としているバージョンかどうか確認してください。バージョンが正しい場合は，理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

メモリが不足しています。

しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

9000

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB90962-E

ＳＱＬ実行時にエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，対象＝cc....cc，表名＝dd....dd，ＳＱＬＣＯＤＥ＝ee....ee，ＳＱＬＷＡＲＮ＝ff....ff，詳細コード＝gg....gg

An error occurred during SQL execution. command name = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, object = cc....cc, table name = dd....dd, SQLCODE = ee....ee, SQLWARN = ff....ff, detail code = gg....gg　　（E）（NOS）

SQL実行時にエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

UAP履歴情報グループ名が不明な場合は，*を表示します。

cc....cc：処理の対象

0001：グループ管理表

0002：履歴情報表

0003：通番割り当てルーチン

0004：スワップ前処理ルーチン

0005：スワップ後処理ルーチン

dd....dd：グループ管理表名，履歴情報表名，またはストアドルーチン名

ee....ee：SQL実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

ff....ff：SQL実行時のSQLCA構造体の警告情報（sqlwarn0〜sqlwarnf）

sqlwarn0からsqlwarnfまでを連続で表示します。警告情報が空白のときは，*を表示します。

gg....gg：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕接続先のDBMSのバージョンが，TP1/EEが前提としているバージョンかどうか確認してください。バージョンが正しい場合は，SQLCA構造体の状態変数と警告情報を基にDBMSのマニュアルを参照し原因を取り除いてください。

KFSB90963-E

マスク出口ルーチン用ライブラリのローディングに失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cc....cc

An attempt to load a library for a mask exit routine failed. command name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cc....cc　　（E）（NOS）

マスク出口ルーチン用ライブラリのローディングに失敗しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

0001：制御情報ファイルのMASKEXTオペランドに指定したライブラリのロードでエラーが発生した。

0002：制御情報ファイルのMASKEXTオペランドに指定したマスク出口ルーチン名を見つけられない。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕制御情報ファイル中に指定したライブラリまたはマスク出口ルーチン名が正しいかどうか確認してください。直前にKFSB40107-Eメッセージが出力されていれば，システムコールがエラーリターンした場合のエラー内容を参照して原因を取り除いてください。メッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

KFSB90964-E

マスク出口ルーチンがエラーリターンしました。コマンド名＝aa....aa，リターン値＝bb....bb

A mask exit routine returned an error. command name = aa....aa, return value = bb....bb　　（E）（NOS）

マスク出口ルーチンがエラーリターンしました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：マスク出口ルーチンのリターン値

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕マスク出口ルーチンを見直してください。

KFSB90965-E

マスク出口ルーチンが設定したマスクパターンに誤りがあります。コマンド名＝aa....aa

The mask pattern set by a mask exit routine contains an error. command name = aa....aa　　（E）（NOS）

マスク出口ルーチンが設定したマスクパターンに誤りがあります。

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕直後にマスク出口ルーチンが設定したマスクパターンをダンプ出力します。これを基にマスク出口ルーチンを見直してください。

KFSB90966-E

マスク出口ルーチンによるメモリ破壊を検知しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

Memory corruption caused by a mask exit routine was detected. command name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（NOS）

マスク出口ルーチンに指定した領域の範囲外が更新されました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

0001：マスク出口ルーチンの第一引数に指定した領域

0002：マスク出口ルーチンの第三引数に指定した領域

(Ｓ)コマンドはアボートします。

(Ｏ)原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕マスク出口ルーチンを見直してください。

KFSB90967-E

マスク出口ルーチンの時間監視でタイムアウトが発生しました。コマンド名＝aa....aa

A mask exit routine timed out. command name = aa....aa　　（E）（NOS）

マスク出口ルーチンの時間監視でタイムアウトが発生しました。

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンドはアボートします。

(Ｏ)原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕マスク出口ルーチンを見直してください。

KFSB90968-E

指定した履歴情報表に誤りがあります。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細情報１＝cc....cc（dd....dd），詳細情報２＝ee....ee（ff....ff）

The specified log information table contains errors. command name = aa....aa, reason code = bbbb, detail information 1 = cc....cc (dd....dd), detail information 2 = ee....ee (ff....ff)　　（E）（NOS）

指定した履歴情報表に誤りがあります。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

0001：UAP履歴情報グループが一致していません。

0002：最大履歴情報長が一致していません。

cc....cc：ee....eeの履歴情報表と異なる値を持つ履歴情報表名

dd....dd：履歴情報表cc....ccの理由コードbbbbが示すデータの値

ee....ee：cc....ccの履歴情報表と異なる値を持つ履歴情報表名

ff....ff：履歴情報表ee....eeの理由コードbbbbが示すデータの値

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード，詳細情報1，詳細情報2を参照し，制御情報ファイルを修正してください。

KFSB90969-I

使用方法：eeaphrtblh -t 履歴情報表名 [-z 最大履歴情報長] [-b 表格納用ＲＤエリア名] [-i インデクス格納用ＲＤエリア名]

Usage: eeaphrtblh -t <log-information-table-name> [-z <maximum-length-of-log-information>] [-b <RD-area-name-for-table-storage>] [-i <RD-area-name-for-index-storage>]　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeaphrtblhコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90970-I

使用方法：eeaphrtblrmh -t 履歴情報表名

Usage: eeaphrtblrmh -t <log-information-table-name>　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeaphrtblrmhコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90971-I

使用方法：eeaphmodh -u ＵＡＰ履歴情報グループ名 -k {add|del} -n ノード識別子[,ノード識別子...]

Usage: eeaphmodh -u <UAP-log-information-group-name> -k {add|del} -n <node-id>[,<node-id>...]　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeaphmodhコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90972-I

使用方法：eeaphlsonl -g サービスグループ名 [-u ＵＡＰ履歴情報グループ名]

Usage: eeaphlsonl -g <service-group-name> [-u <UAP-log-information-group-name>]　　（S）（NOS）

eeaphlsonlコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を行わないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90973-I

使用方法：eeaphrouh -u ＵＡＰ履歴情報グループ名

Usage: eeaphrouh -u <UAP-log-information-group-name>　　（S）（NOS）

eeaphrouhコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB90974-I

使用方法：eerkstrnlstr -g データ連携支援ＩＤ {-t [-s] [-i]|-T トランザクション識別子 {[-r]|[-s] [-i]}|-a}

Usage: eerkstrnlstr -g <data-linkage-support-ID> {-t [-s] [-i]|-T <transaction-id> {[-r]|[-s] [-i]}|-a}　　（S）（NOS）

eerkstrnlstrコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91001-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（NOS）

コマンドの引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

0001：オプションフラグに不正があります。

0002：必要なフラグ引数がありません。

0003：引数に不正があります。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しい引数を指定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91002-E

フラグ引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝b，理由コード＝cccc

The flag argument is invalid. command name = aa....aa, option = b, reason code = cccc　　（E）（NOS）

コマンドのオプションに誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：オプションに誤りがあるコマンド名

b：該当するオプションフラグ

cccc：理由コード

0001：フラグ引数のけた数が不正です。

0002：フラグ引数に指定した文字の属性が不正です。

0003：フラグ引数の指定値が設定範囲を超えています。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91003-E

フラグ引数の組み合わせが不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝bb....bb，理由コード＝cccc

The combination of flag arguments is invalid. command name = aa....aa, option = bb....bb, reason code = cccc　　（E）（NOS）

コマンドのオプションの組み合わせに誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：オプションフラグの組み合わせに誤りがあったコマンド名

bb....bb：該当するオプションフラグの組み合わせ

cccc：理由コード

0002：フラグ引数に指定したオプションの組み合わせが不正です。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91004-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cc....cc

Command execution has failed. command name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cc....cc　　（E）（NOS）

コマンド実行中に障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

データ通信に失敗しました。

TP1/EEとの通信障害の原因を調査し，その原因を取り除いてください。

0002

TP1/EEのプロセスで障害が発生しました。

TP1/EEのプロセスのメッセージログを参照して，原因を調査してください。TP1/EEプロセスのメッセージログにメッセージが出力されていなければ，詳細コードを保守員に連絡してください。

0003

-gオプションのフラグ引数（サービスグループ名）が不正です。または，TP1/EEのプロセスが起動されていないなどの障害が発生しています。

正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。TP1/EEが起動していない場合は，TP1/EEを起動して，コマンドを再実行してください。

0004

ステータスファイルレス機能を使用している場合に実行できるコマンドではありません。

ステータスファイル関連定義を見直してください。

KFSB91005-E

領域の確保に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

An attempt to allocate area has failed. command name = aa....aa, request size = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンド処理に必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB91006-E

内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bbbb

An internal conflict has occurred. command name = aa....aa, detail code = bbbb　　（E）（NOS）

コマンド実行中に予期しない障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。コマンドプロセスが強制停止した場合は，コアダンプを保守員に渡してください。

KFSB91007-E

ステータス物理ファイルでエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，物理ファイル名＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dd....dd

An error has occurred in a physical status file. command name = aa....aa, physical file name = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dd....dd　　（E）（NOS）

コマンド実行中にステータス物理ファイルで障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するステータス物理ファイル名（510文字以内）

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ステータスレコードの整合性番号が不一致です。

eestsinitコマンドを実行して，該当するファイルを初期設定してください。

0004

TP1EEファイルシステムに障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

0005

バイトマップが不正です。

0006

指定したファイルがステータスファイルではありません。

コマンドの引数に指定したステータスファイル名を見直してください。

0008

ステータスファイルの容量が不正です。

ステータスファイルの容量を増やしてください。

0020

TP1EEファイルシステムに対するアクセス権限がありません。

TP1EEファイルシステムに対するアクセス権限を付けてください。

0021

TP1EEファイルに対するアクセス権限がありません。

ステータスファイルのアクセス権限を付けてください。

0022

排他エラーが発生しました。

ステータスファイルがほかのプロセスで使用されていないかどうか確認してください。

0023

ロックセグメントが不足しています。

TP1EEファイルの環境を見直してください。

0025

TP1EEファイル数が上限値を超えました。

eefilmkfsコマンドの指定値を見直してください。

0026

TP1EEファイルシステム用に初期化されていません。

eefilmkfsコマンドを実行して初期化してください。

0027

入出力エラーが発生しました。

eestsinitコマンドを実行して，障害の発生したファイルを初期設定してください。

0028

メモリが不足しています。

プロセスを動作させることができるメモリを確保してください。

0029

TP1EEファイルがありません。

eestsinitコマンドを実行して，初期設定してください。

0030

オープンできるファイル数を超えました。

OSのファイルシステムパラメタを見直してください。

0031

TP1EEファイル名が不正です。

コマンドの引数に指定したステータスファイル名を見直してください。

0033

アクセス権限が不正です。

保守員に連絡してください。

0034

オープンフラグが不正です。

0035

レコード数が不正です。

0036

レコード長が不正です。

0037

TP1EEファイルシステムが不正です。

以前に出力されたメッセージを参照して対策してください。メッセージが出力されていない場合は，ステータス物理ファイルのパス名を確認してください。

0038

TP1EEファイルシステムの空き領域が不足しています。

eefilmkfsコマンドの指定値を見直してください。

0039

TP1EEファイルシステムのバージョンが不一致です。

TP1EEファイルシステムを作成するバージョンを合わせてください。

0040

TP1EEファイルディスクリプタが不正です。

保守員に連絡してください。

0041

バッファアドレスが不正です。

KFSB91050-I

使用方法：eestsls -g サービスグループ名 [{-r ファイルグループ番号|-n 論理ファイル名|-f 物理ファイル名|-l|-p}]

Usage: eestsls -g <service-group-name> [{-r <file-group-number>|-n <logical-file-name>|-f <physical-file-name>|-l|-p}]　　（S）（NOS）

eestslsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91053-I

使用方法：eestsclose -g サービスグループ名 {-n 論理ファイル名|-f 物理ファイル名}

Usage: eestsclose -g <service-group-name> {-n <logical-file-name>|-f <physical-file-name>}　　（S）（NOS）

eestscloseコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91054-I

使用方法：eestsfills -f 物理ファイル名 [-cx]

Usage: eestsfills -f <physical-file-name> [-cx]　　（S）（NOS）

eestsfillsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91055-I

使用方法：eestsinit -f 物理ファイル名 [-s レコード長] [-c レコード数]

Usage: eestsinit -f <physical-file-name> [-s <record-length>] [-c <record-number>]　　（S）（NOS）

eestsinitコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91056-I

使用方法：eestsopen -g サービスグループ名 {-n 論理ファイル名|-f 物理ファイル名}

Usage: eestsopen -g <service-group-name> {-n <logical-file-name>|-f <physical-file-name>}　　（S）（NOS）

eestsopenコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91057-I

使用方法：eestsrm -f 物理ファイル名

Usage: eestsrm -f <physical-file-name>　　（S）（NOS）

eestsrmコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91058-I

使用方法：eestsswap -g サービスグループ名 -r ファイルグループ番号 [-c]

Usage: eestsswap -g <service-group-name> -r <file-group-number> [-c]　　（S）（NOS）

eestsswapコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91300-E

メモリが確保できません。コマンド名＝aa....aa，サイズ＝bb....bb，詳細コード＝cc

Memory cannot be reserved. command name = aa....aa, size = bb....bb, detail code = cc　　（E）（NOS）

メモリが確保できません。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：確保しようとしたメモリのサイズ（10進数10けた以内，単位：バイト）

cc：MCPがトラブルシュートで使用する情報（10進数2けた）

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)システムの動作状況を確認して，再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91301-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bb　　（E）（NOS）

コマンドの形式が不正です。

aa....aa：コマンド名

bb：理由コード（10進数2けた）

01：不正なオプションフラグを使用しています。

02：必要なフラグ引数がありません。

03：コマンド引数の設定数が制限数を超えています。

04：コマンド引数の数が，指定が必須である数より少ないです。

(Ｓ)コマンドの使用方法を表示してコマンド処理を終了します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの入力が誤っていないかどうかを確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB91302-E

コマンドのオプションが不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝bb，理由コード＝cc

The command options are invalid. command name = aa....aa, option = bb, reason code = cc　　（E）（NOS）

コマンドのオプションが不正です。

aa....aa：コマンド名

bb：設定誤りのオプション（2文字）

cc：理由コード（10進数2けた）

01：必要なオプションフラグがありません。

02：フラグ引数の設定値に誤りがあります。

03：フラグ引数の設定値と，コマンド引数の設定数の組み合わせに誤りがあります。

(Ｓ)コマンドの使用方法を表示してコマンド処理を終了します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの入力が誤っていないかどうかを確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB91303-E

コマンドのオプションの組み合わせが不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション１＝bb，オプション２＝cc

The combination of command options is invalid. command name = aa....aa, option 1 = bb, option 2 = cc　　（E）（NOS）

コマンドのオプションの組み合わせが不正です。

aa....aa：コマンド名

bb：組み合わせが不正なオプション1（2文字）

cc：組み合わせが不正なオプション2（2文字）

(Ｓ)コマンドの使用方法を表示してコマンド処理を終了します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの入力が誤っていないかどうかを確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB91305-E

ファイルのヘッダ情報が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb，ファイル名＝cc....cc

The file header information is invalid. command name = aa....aa, reason code = bb, file name = cc....cc　　（E）（NOS）

ファイルのヘッダ情報が不正です。

aa....aa：コマンド名

bb：理由コード（10進数2けた）

01：設定したファイルにヘッダ情報がありません。

02：設定したファイルがMCPトレースファイルではありません。

03：-rオプションで設定したランIDのファイルではありません。

cc....cc：ファイル名

(Ｓ)ヘッダ情報が不正なファイルへの入出力処理を中止します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの入力が誤っていないかどうかを確認してください。または，ファイルが正しいかどうかを確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB91306-E

データブロックが不正です。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bb，ファイル名＝cc....cc

The data block is invalid. command name = aa....aa, detail code = bb, file name = cc....cc　　（E）（NOS）

データブロックが不正です。

aa....aa：コマンド名

bb：MCPがトラブルシュートで使用する情報（10進数2けた）

cc....cc：ファイル名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)ファイルが正しいかどうかを確認してください。

〔対策〕なし

KFSB91308-E

編集できないファイルタイプです。コマンド名＝aa....aa，コマンドバージョン＝bb....bb，ファイル作成バージョン＝cc....cc，ファイルタイプ＝d，ファイル名＝ee....ee

This file type cannot be edited. command name = aa....aa, command version = bb....bb, file creation version = cc....cc, file type = d, file name = ee....ee　　（E）（NOS）

実行したコマンドのMCPのバージョンでは編集できないファイルタイプです。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：実行したコマンドのMCPのバージョン

cc....cc：ファイルを作成したMCPのバージョン

d：ファイルタイプ

ee....ee：ファイル名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)MCPのバージョンを確認してください。表示したファイルタイプを編集できるバージョンで再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91309-E

実行したコマンドのバージョンとファイル作成バージョンが不一致です。コマンド名＝aa....aa，コマンドバージョン＝bb....bb，ファイル作成バージョン＝cc....cc，ファイル名＝dd....dd

The version of the executed command does not match the file creation version. command name = aa....aa, command version = bb....bb, file creation version = cc....cc, file name = dd....dd　　（E）（NOS）

実行したコマンドのTP1/EEのバージョンとファイル作成時のTP1/EEのバージョンが一致していないため編集できません。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：実行したコマンドのTP1/EEのバージョン

cc....cc：ファイルを作成したTP1/EEのバージョン

dd....dd：ファイル名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)ファイルを作成したTP1/EEのバージョンと同じバージョンのTP1/EEでコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91310-E

ファイルのオープン処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb，ファイル名＝cc....cc

Failure occurred for file open processing. command name = aa....aa, reason code = bb, file name = cc....cc　　（E）（NOS）

入出力ファイル（UNIXファイル）のオープンエラーが発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：理由コード（10進数2けた）

01：指定されたファイルが存在しません。

02：入出力エラーが発生しました。

cc....cc：該当するファイル名

(Ｓ)障害が発生したファイルへの入出力処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB91311-E

ファイルからのリード処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

Failure occurred for read processing from the file. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E）（NOS）

入出力ファイル（UNIXファイル）からの読み出しで障害が発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)障害の発生したファイルへの入出力処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB91312-E

ファイルへのライト処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

Failure occurred for write processing to the file. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E）（NOS）

入出力ファイル（UNIXファイル）への書き込みで障害が発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

標準出力の場合は，stdoutを表示します。

(Ｓ)障害の発生したファイルへの入出力処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB91313-E

ファイルのクローズ処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

Failure occurred for file close processing. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E）（NOS）

入出力ファイル（UNIXファイル）のクローズエラーが発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)障害の発生したファイルへの入出力処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB91314-E

ファイルポインタの移動処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

Failure occurred for file pointer move processing. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E）（NOS）

入出力ファイル（UNIXファイル）のファイルポインタの移動で障害が発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)障害の発生したファイルへの入出力処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB91315-Q

aaオプションに指定したファイルは既に存在します。上書きしていいですか。[y：上書きする　n：上書きしない] コマンド名＝bb....bb，ファイル名＝cc....cc

The file specified for the aa option already exists. Would you like to overwrite it? [y: Overwrite n: Do not overwrite] command name = bb....bb, file name = cc....cc　　（S）（NOS）

aaに表示したオプションに設定したファイルを上書きしてよいか，応答を求めます。

bb....bb：コマンド名

cc....cc：ファイル名

(Ｓ)オペレータが設定した応答に従って処理します。yまたはn以外を応答した場合は，再度応答を求めます。

(Ｏ)ファイルを上書きしてコマンドの処理を続行する場合はyを，ファイルを上書きしないでコマンドの処理を終了する場合はnを設定してください。応答時に設定するyまたはnは，大文字でも受け付けられます。

〔対策〕なし。

KFSB91316-E

指定したファイルに編集するデータがありません。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

The specified file contains no data to be edited. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E）（NOS）

設定したファイルに編集するデータがありません。次に示すどれかが理由として考えられます。

設定したファイルが，コアファイル，またはメモリダンプファイルではありません。

データが破壊されています。

設定したファイルが，MCPトレースファイルの出力オプションが「有り」の環境で作成されたコアファイル，またはメモリダンプファイルではありません。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの指定が誤っていないかどうか確認してください。また，ファイルが正しいかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB91317-E

データの編集途中でファイルの終わりに達しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

The end of the file was reached during data modification. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E）（NOS）

データの編集途中でファイルの終わりに達しました。データが破壊されています。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)ファイルが正しいかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB91325-I

強制出力コマンドが成功しました。コマンド名＝aa....aa，スワップ元ファイル名＝bb....bb，スワップ先ファイル名＝cc....cc

The forced output command was successful. command name = aa....aa, swap source file name = bb....bb, swap destination file name = cc....cc　　（S）（NOS）

強制出力コマンドが成功しました。そのため，スワップ元ファイルからスワップ先ファイルへ交代しました。

aa....aa：強制出力コマンド名

eemcpfput（MCP回線トレースの強制ファイル出力）を表示します。

bb....bb：スワップ元ファイル名

cc....cc：スワップ先ファイル名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB91326-E

強制出力コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb，詳細コード＝cc

The forced output command failed. command name = aa....aa, reason code = bb, detail code = cc　　（E）（NOS）

強制出力コマンド：aa....aaが失敗しました。

aa....aa：強制出力コマンド名

bb：理由コード

01：入出力エラー

02：タイミングエラー（コマンド処理中）

03：タイミングエラー（機能停止中）

04：タイミングエラー（スワップが発生していない）

05：プロセス関連定義のtrb_stc_useオペランドにNが指定されているか，またはtrb_stc_useオペランドの指定が省略されているため，統計情報機能を使用できません。

06：統計情報ファイルが縮退中です。

07：プロセス関連定義のtrb_uap_trace_file_outオペランドにNが指定されているか，またはtrb_uap_trace_file_outオペランドの指定が省略されているため，UAPトレースファイル出力機能を使用できません。

99：予期しないエラーが発生しました。

cc：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)理由コードに示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕TP1/EEプロセスのメッセージログファイルを参照し，原因を調査してください。また，詳細コードが有効な値を示す場合は，保守員に連絡してください。

KFSB91327-E

強制出力コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb

The forced output command failed. command name = aa....aa, reason code = bb　　（E）（NOS）

コマンド実行中にエラーが発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンド処理を途中で中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

03

送信データの取得に失敗しました。

保守員に連絡してください。

04

データの送信に失敗しました。

TP1/EEとの通信障害の原因を調査し，その原因を取り除いてください。

05

応答データの取得に失敗しました。

コマンドが実行されている可能性があります。TP1/EEのメッセージログファイルを参照してください。または，保守員に連絡してください。

06

応答データが正しく格納されていません。

保守員に連絡してください。

07

データ送信に失敗しました。

TP1/EEが起動しているかどうか，およびサービスグループ名が正しいかどうか確認してください。

KFSB91328-E

コマンド実行中に内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bb

An internal conflict occurred during command execution. command name = aa....aa, detail code = bb　　（E）（NOS）

コマンド実行中に内部矛盾が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を途中で中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。コマンドプロセスが強制停止した場合は，コアダンプを保守員に渡してください。

KFSB91331-I

使用方法：eemcped [-e 編集種別] [-t [開始時刻][,終了時刻]] [-r ランＩＤ] [-s {usr|lin}] [-x 下限値,上限値] [-l 論理端末名[,論理端末名...]] [-i ＩＰアドレス[,ＩＰアドレス...]] [-c ｃｓｖ出力ファイル名 [-n ファイル出力行]] ＭＣＰトレースファイル名 [ＭＣＰトレースファイル名...]

Usage: eemcped [-e <modification-type>] [-t [<start-time>][,<end-time>]] [-r <run-id>] [-s {usr|lin}] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-l <logical-terminal-name>[,<logical-terminal-name>...]] [-i <ip-address>[,<ip-address>...]] [-c <csv-output-file-name> [-n <file-output-line>]] <MCP-trace-file-name>[ <MCP-trace-file-name>...]　　（S）（NOS）

eemcpedコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91332-I

使用方法：eemcptrced -o 出力ファイル名 ＭＣＰトレースファイル名

Usage: eemcptrced -o <output-file-name> <MCP-trace-file-name>　　（S）（NOS）

eemcptrcedコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91335-I

使用方法：eemcpfput -g サービスグループ名

Usage: eemcpfput -g <service-group-name>　　（S）（NOS）

eemcpfputコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91344-I

使用方法：eemcpdump [-r ランＩＤ] [-s {usr|lin}] [-x 下限値,上限値] [-l 論理端末名[,論理端末名...]] [-i ＩＰアドレス[,ＩＰアドレス...]] [-c ｃｓｖ出力ファイル名 [-n ファイル出力行]] ファイル名

Usage: eemcpdump [-r <run-id>] [-s {usr|lin}] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-l <logical-terminal-name>[,<logical-terminal-name>...]] [-i <ip-address>[,<ip-address>...]] [-c <csv-output-file-name> [-n <file-output-line>]] <file-name>　　（S）（NOS）

eemcpdumpコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91345-I

使用方法：eemcptrcdump -o 出力ファイル名 ファイル名

Usage: eemcptrcdump -o <output-file-name> <file-name>　　（S）（NOS）

eemcptrcdumpコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91357-Q

aaオプションに指定したファイルは既に存在します。上書きしていいですか。[y：上書きする　a：全てのファイルを上書きする　n：上書きしない] コマンド名＝bb....bb，ファイル名＝cc....cc

The file specified for the aa option already exists. Would you like to overwrite it? [y: Overwrite a: Overwrite all files n: Do not overwrite] Command name = bb....bb, file name = cc....cc　　（S）（NOS）

aaに表示したオプションに設定したファイルを上書きしていいか応答を求めます。

aa：オプション

bb....bb：該当するコマンド名

cc....cc：ファイル名

(Ｓ)オペレータが設定した応答に従って処理します。y，aまたはn以外を応答した場合は，再度応答を求めます。

(Ｏ)

y：ファイルを上書きしてコマンド処理を続行します。

a：すべてのファイルを上書きしてコマンド処理を続行します。

n：ファイルを上書きしないでコマンド処理を終了します。

〔対策〕なし。

y，a，nはマニュアルには小文字で記載しますが，大文字でも受け付けます。

KFSB91401-E

領域の確保に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

An attempt to allocate area has failed. command name = aa....aa, request size = bb....bb　　（E）（NOS）

MCPコマンド処理で，必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。再発する場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB91402-E

通信障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

A communication error has occurred. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

MCPのコマンド処理で通信障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

05009

サービスグループ名（オプションフラグgのフラグ引数）が不正です。または，TP1/EEプロセスが起動されていないなどの障害があります。

正しいフラグ引数を設定して，コマンドを再実行してください。または，TP1/EEが起動していない場合は，TP1/EEの起動後にコマンドを再実行してください。

05060

05012

TP1/EEプロセス側でエラーが発生しました。

メッセージログファイルを参照してください。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB91403-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

MCPのコマンドの形式に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

05001

不正なオプションフラグがあります。

正しい形式で，コマンドを再実行してください。

05053

不正なコマンド引数があります。

05054

フラグ引数がありません。

05055

必要なオプションフラグがありません。

05056

必須のオプションフラグがありません。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB91404-E

フラグ引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，オプションフラグ＝b，理由コード＝cc....cc

The flag argument is invalid. command name = aa....aa, option flag = b, reason code = cc....cc　　（E）（NOS）

MCPのコマンドのフラグ引数の設定に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

b：オプションフラグ

cc....cc：理由コード

00001：設定値が設定できる範囲以外です。

00002：設定値が設定できる値以外です。

00003：けた数が多過ぎます。

05054：フラグ引数がありません。

05057：けた数が不正です。このフラグ引数は固定長です。

05058：けた数が多過ぎます。このフラグ引数は可変長です。

05059：設定できない文字を設定しています。

10008：識別子の個数が多過ぎます。

10068：識別子の形式が不正です。

10061：識別子のけた数が多過ぎます。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいフラグ引数を設定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91405-E

コマンド処理でエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

An error occurred during command processing. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

TP1/EEプロセスの通信制御コマンド処理で誤りを見つけたので，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンド処理を途中で中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

10009

MCPのTCP/IPプロトコルのコネクションが解放済みでないか，またはUDPプロトコルの論理端末が閉塞中でありません。

MCPのTCP/IPプロトコルのコネクション，またはUDPプロトコルの論理端末状態を確認して，コマンドを再実行してください。

10010

指定したコネクションIDの中に不正なコネクションIDがあります。

入力したコネクションIDが正しいか，またコネクション定義が設定されているか確認してください。

10011

指定した論理端末名の中に不正な論理端末名があります。

入力した論理端末名称が正しいか，また論理端末定義がされているかどうかを確認してください。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB91406-E

内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bbbb

An internal conflict has occurred. command name = aa....aa, detail code = bbbb　　（E）（NOS）

MCPのコマンド処理で，コマンドプロセスで予期しない障害が発生したので，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：MCPがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。コマンドプロセスが強制停止した場合は，コアダンプを保守員に渡してください。

KFSB91407-E

オプションフラグの組み合わせが不正です。コマンド名＝aa....aa

The combination of option flags is invalid. command name = aa....aa　　（E）（NOS）

MCPのコマンドのオプションフラグの組み合わせに誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいオプションフラグの組み合わせで，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91408-E

バージョンの組み合わせが不正です。

The combination of the version is invalid.　　（E）（NOS）

TP1/EEとMCPのバージョンの組み合わせが不正です。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/EEとMCPのバージョンを確認してください。

KFSB91420-I

使用方法：eemcpactcn -g サービスグループ名 -c {コネクションID | "コネクションID コネクションID..." | "*" | "先行文字列*"}

Usage: eemcpactcn -g <service-group-name> -c {<connection-ID> | "<connection-ID> <connection-ID>..." | "*" | "<preceding-character-string>*"}　　（S）（NOS）

eemcpactcnコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91421-I

コネクションの確立を受け付けました。コマンド名＝aa....aa

Accepted the request to establish a connection. command name = aa....aa　　（S）（NOS）

コネクションの確立を受け付けました。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)コネクション確立の受け付け処理を行います。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB91422-E

コネクションの確立の受け付けに失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

Failed to accept the request to establish a connection. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

TP1/EEプロセスの通信制御コマンド処理で誤りを見つけたため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コネクションの確立処理をしないで，コマンドを終了します。

(Ｏ)理由コードに示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

10010

指定したコネクションIDの中に不正なコネクションIDがあります。

入力したコネクションIDが正しいか，またコネクション定義がされているかどうかを確認してください。

10030

メモリ不足です。

プロセスが動作できるメモリを確保してください。

10009

コマンド実行タイミング不正です。

コネクションが未確立状態（INA）のときにコマンドを再実行してください。トランザクション静止化状態の場合は，トランザクション静止化状態を解除したあとにコマンドを再実行してください。

10040

指定したIPアドレスまたはホスト名が不正です。

入力したIPアドレス，またはホスト名が正しいか確認してください。

10041

指定したポート番号が不正です。

入力したポート番号が正しいか確認してください。

10048

指定したコネクションIDは使用中です。

コネクションが未確立状態（INA）の時にコマンドを再実行してください。

その他

予期しない障害が発生しました。

TP1/EEプロセスのメッセージログファイルを参照して原因を調査してください。TP1/EEプロセスのメッセージログにメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

KFSB91423-E

コネクションの確立に一部失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

Partly failed to establish a connection. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

コネクションの確立に一部失敗しました。指定したコネクションの一部はコネクションを確立できない状態です。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コネクションの確立に失敗した一部のコネクションを除き，コネクション確立を受け付けます。

(Ｏ)コネクション確立状態をeemcplscnコマンドで確認してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

10028

コネクションの確立に一部失敗しました。

コネクションが未確立状態（INA）のときにコマンドを再実行してください。

KFSB91425-I

使用方法：eemcpdctcn -g サービスグループ名 -c {コネクションID | "コネクションID コネクションID..." | "*" | "先行文字列*"} [-f]

Usage: eemcpdctcn -g <service-group-name> -c {<connection-ID> | "<connection-ID> <connection-ID>..." | "*" | "<preceding-character-string>*"} [-f]　　（S）（NOS）

eemcpdctcnコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91426-I

コネクションの解放を受け付けました。コマンド名＝aa....aa

Accepted the request to release the connection. command name = aa....aa　　（S）（NOS）

コネクションの解放を受け付けました。

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コネクション解放の受け付け処理を行います。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB91427-E

コネクションの解放の受け付けに失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

Failed to accept the request to release the connection. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

TP1/EEプロセスの通信制御コマンド処理で誤りを見つけたため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コネクションの解放処理をしないで，コマンドを終了します。

(Ｏ)理由コードに示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

10010

指定したコネクションIDの中に不正なコネクションIDがあります。

入力したコネクションIDが正しいか，またコネクション定義がされているかどうかを確認してください。

10030

メモリ不足です。

プロセスが動作できるメモリを確保してください。

10009

コマンド実行タイミング不正です。

TP1/EEのシステム状態を確認し，再度コマンドを実行してください。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB91430-I

使用方法：eemcplscn -g サービスグループ名 -c {コネクションID | "コネクションID コネクションID..." | "*" | "先行文字列*"} [-d]

Usage: eemcplscn -g <service-group-name> -c {<connection-ID> | "<connection-ID> <connection-ID>..." | "*" | "<preceding-character-string>*"} [-d]　　（S）（NOS）

eemcplscnコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91440-I

使用方法：eemcpdctle -g サービスグループ名 -l {論理端末名 | "論理端末名 論理端末名..." | "*" | "先行文字列*"}

Usage: eemcpdctle -g <service-group-name> -l {<logical-terminal-name> | "<logical-terminal-name> <logical-terminal-name>..." | "*" | "<preceding-character-string>*"}　　（S）（NOS）

eemcpdctleコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91441-I

論理端末の閉塞を受け付けました。コマンド名＝aa....aa

Accepted the request to shut down the logical terminal. command name = aa....aa　　（S）（NOS）

論理端末の閉塞を受け付けました。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)論理端末の閉塞を受け付けます。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB91442-E

論理端末の閉塞の受け付けに失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

Failed to accept the request to shut down the logical terminal. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

TP1/EEプロセスの通信制御コマンド処理で誤りを見つけたため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)論理端末の閉塞処理をしないで，コマンドを終了します。

(Ｏ)理由コードに示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

10011

指定した論理端末名の中に不正な論理端末名があります。

入力した論理端末名称が正しいか確認してください。

10030

メモリ不足です。

プロセスが動作できるメモリを確保してください。

10009

コマンド実行タイミング不正です。

TP1/EEのシステム状態を確認し，再度コマンドを実行してください。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB91445-I

使用方法：eemcpactle -g サービスグループ名 -l {論理端末名 | "論理端末名 論理端末名..." | "*" | "先行文字列*"}

Usage: eemcpactle -g <service-group-name> -l {<logical-terminal-name> | "<logical-terminal-name> <logical-terminal-name>..." | "*" | "<preceding-character-string>*"}　　（S）（NOS）

eemcpactleコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91446-I

論理端末の閉塞解除を受け付けました。コマンド名＝aa....aa

Accepted the request to release the shutdown state of the logical terminal. command name = aa....aa　　（S）（NOS）

論理端末の閉塞解除を受け付けました。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)論理端末の閉塞解除を受け付けます。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB91447-E

論理端末の閉塞解除の受け付けに失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

Failed to accept the request to release the shutdown state of the logical terminal. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

TP1/EEプロセスの通信制御コマンド処理で誤りを見つけたため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)論理端末の閉塞解除処理をしないで，コマンドを終了します。

(Ｏ)理由コードに示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

10011

指定した論理端末名の中に不正な論理端末名があります。

入力した論理端末名称が正しいか確認してください。

10030

メモリ不足です。

プロセスが動作できるメモリを確保してください。

10009

コマンド実行タイミング不正です。

コネクションが確立状態（ACT）か，論理端末が閉塞中（INA）のときにコマンドを再実行してください。トランザクション静止化状態の場合はトランザクションの静止化状態を解除したあとにコマンドを再実行してください。

その他

予期しない障害が発生しました。

TP1/EEプロセスのメッセージログファイルを参照して原因を調査してください。TP1/EEプロセスのメッセージログにメッセージが出力されていなければ，保守員に連絡してください。

KFSB91448-E

論理端末の閉塞解除に一部失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

Partly failed to release the shutdown state of the logical terminal. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

論理端末の閉塞解除に一部失敗しました。指定した論理端末の一部は論理端末の閉塞を解除できない状態です。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)論理端末の閉塞解除に失敗した一部の論理端末を除き，論理端末の閉塞解除を受け付けます。

(Ｏ)論理端末の状態をeemcplsleコマンドで確認してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

10028

論理端末の閉塞解除に一部失敗しました。

コネクションが確立状態（ACT）か，論理端末が閉塞中（INA）のときにコマンドを再実行してください。

KFSB91450-I

使用方法：eemcplsle -g サービスグループ名 -l {論理端末名 | "論理端末名 論理端末名..." | "*" | "先行文字列*"}

Usage: eemcplsle -g <service-group-name> -l {<logical-terminal-name> | "<logical-terminal-name> <logical-terminal-name>..." | "*" | "<preceding-character-string>*"}　　（S）（NOS）

eemcplsleコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91460-I

使用方法：eemcpgen -i 入力ファイル名 -o 出力オブジェクトファイル名

Usage: eemcpgen -i <input-file-name> -o <output-object-file-name>　　（S）（NOS）

eemcpgenコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91461-E

定義解析中に領域の確保に失敗しました。領域コード＝aa....aa，サイズ＝bb....bb

Area allocation failed during definition analysis. area code = aa....aa, size = bb....bb　　（E）（NOS）

定義格納領域および定義解析作業用領域の確保に失敗しました。

aa....aa：確保に失敗した領域コード

MCPDEF：解析済み定義格納領域の初期確保失敗

READ1：定義読み込み作業領域の初期確保失敗

READ2：定義読み込み作業領域の追加確保失敗

FARGV1：定義解析作業領域の初期確保失敗

FARGV2：定義解析作業領域の追加確保失敗

MCPDEFFILE：定義ファイル名格納領域の確保失敗

MCPDEFCN：eemcpcnコマンド形式定義の格納領域の確保失敗

MCPDEFLE：eemcpleコマンド形式定義の格納領域の確保失敗

MCPDEFZRCPA：eemcpzrcpaコマンド形式定義の格納領域の確保失敗

bb....bb：領域確保を要求したサイズ

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。再発する場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB91462-E

定義解析中にファイルのオープンに失敗しました。ファイル名＝aa....aa

Opening of the definition file failed during definition analysis. file name = aa....aa　　（E）（NOS）

ファイルオープン処理でエラーが発生しました。

aa....aa：オープンできなかったファイルパス

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕入出力ファイルの障害を取り除いて再起動してください。考えられる障害の要因を次に示します。

設定されたファイルが存在しません。

ファイル障害が発生しました。

ディスク障害が発生しました。

設定されたパスが不正です。

設定されたファイルに対するアクセス権が不正です。

リソースが不足しています。

OSの制限（ファイルディスクリプタ，シンボリックリンク数など）を超えています。

NFS障害が発生しました。

KFSB91463-E

定義解析中に定義ファイルの読込みに失敗しました。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb

Loading of the definition file failed during definition analysis. file name = aa....aa, line = bb....bb　　（E）（NOS）

定義ファイルの読み込み時に障害が発生しました。

aa....aa：障害が発生したファイルパス

bb....bb：読み込みに失敗した行番号

(Ｓ)定義解析を中止してプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルの障害を取り除いて再起動してください。考えられる障害の要因を次に示します。

ファイル障害が発生しました。

ディスク障害が発生しました。

設定されたファイルに対するアクセス権が不正です。

OSの制限（ファイルディスクリプタ，シンボリックリンク数など）を超えています。

NFS障害が発生しました。

KFSB91464-E

定義解析中にエラーが発生しました。定義形式が不正です。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

An error occurred during definition analysis. The definition format is incorrect. file name = aa....aa, line = bb....bb, reason code = cc....cc　　（E）（NOS）

定義形式が不正です。

aa....aa：障害が発生したファイルパス

bb....bb：不正があった行の行番号

cc....cc：理由コード

OPERAND：オペランドが不正です。またはオペランドに指定した値が不正です。

FORMAT：定義形式が不正です。

NOTHING：文字列がありません。

OVER：定義ファイルの１行の文字数が規定の範囲（80文字）を超えています。

(Ｓ)定義解析を中止しプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルのbb....bb行目に指定した定義を理由コードに従って見直したあと，再起動してください。

KFSB91465-E

定義解析中にエラーが発生しました。コマンド形式定義が不正です。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，定義名＝cc....cc，オプションフラグ＝dd，オペランド名＝ee....ee，理由コード＝ff....ff

An error occurred during definition analysis. The command format definition is incorrect. file name = aa....aa, line = bb....bb, definition name = cc....cc, option flag = dd, operand name = ee....ee, reason code = ff....ff　　（E）（NOS）

定義ファイルのコマンド形式定義が不正です。

aa....aa：障害が発生したファイルパス

bb....bb：不正があった行の行番号

cc....cc：コマンド形式定義名

dd：オプションフラグ

オプションフラグに関係のない場合は，**を表示します。

ee....ee：オペランド名

オペランド名に関係のない場合は，**を表示します。

ff....ff：理由コード

OVER：設定内容が多過ぎます。または，フラグ引数のどれかに空白が含まれている可能性があります。

DUPLICATE：オプションフラグまたはオペランドを重複して指定しています。

FLAG：オプションフラグに指定したフラグ引数が不正，または指定できないフラグを指定しています。

OPERAND：オペランドに指定した値が不正，または指定できないオペランドを指定しています。

NOTHING：省略できないオプションフラグまたはオペランドを指定していません。

(Ｓ)定義解析を中止しプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルのbb....bb行目に指定したコマンド形式定義を理由コードに従って見直したあと，再起動してください。

KFSB91466-E

定義解析処理においてエラーが発生しました。定義間に不正があります。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，定義名＝cc....cc，オプションフラグ＝dd....dd，オペランド名＝ee....ee，理由コード＝ff....ff

An error occurred in the definition analysis processing. An invalid value is specified in the definition. file name = aa....aa, line number = bb....bb, definition name = cc....cc, option flag = dd....dd, operand name = ee....ee, reason code = ff....ff　　（E）（NOS）

定義ファイルのコマンド形式の定義が不正です。形式定義間に不正があります。

aa....aa：障害が発生したファイルパス

bb....bb：不正があった行の行数

cc....cc：コマンド形式の定義名

複数のコマンド形式の定義名に不正がある場合は，「-」区切りで表示します。

dd....dd：オプションフラグ

複数のオプションフラグに関係のある場合は，「：」で区切って複数表示します。

ee....ee：オペランド名

複数のオペランドに関係のある場合は，「：」で区切って複数表示します。オペランド名に関係のない場合は**を表示します。

ff....ff：理由コード

COMMAND：すでに定義されたコマンド形式定義と矛盾します。

DUPLICATE：すでに定義されています。

NOTHING：先に定義する必要がある項目がありません。

OPERAND：すでに定義されたオペランドの値と矛盾します。

OVER：定義数の上限を超過しました。

(Ｓ)定義解析を中止しプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルのbb....bb行目に指定したコマンド形式定義を見直したあと，再起動してください。

KFSB91467-E

定義解析中にエラーが発生しました。省略できない定義が未定義です。ファイル名＝aa....aa，定義名＝bb....bb，オプションフラグ＝cc，オペランド名＝dd....dd

An error occurred during definition analysis. A mandatory definition is incorrect. file name = aa....aa, definition name = bb....bb, option flag = cc, operand name = dd....dd　　（E）（NOS）

省略できないコマンド形式定義が未定義です。

aa....aa：障害が発生したファイルパス

bb....bb：コマンド形式定義名

cc：オプションフラグ

オプションフラグに関係ない場合は，**を表示します。

dd....dd：オペランド名

オペランド名に関係ない場合は，**を表示します。

(Ｓ)定義解析を中止しプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義内容を見直し，bb....bbを追加して再起動してください。

KFSB91468-I

定義オブジェクトファイルを出力しました。入力ファイル名＝aa....aa，定義オブジェクトファイル名＝bb....bb，バージョン＝cccccccc

Created a definition object file. input file name = aa....aa, definition object file name = bb....bb, version = cccccccc　　（S）（NOS）

定義オブジェクトファイルを出力しました。

aa....aa：入力ファイル名

bb....bb：定義オブジェクトファイル名

cccccccc：定義オブジェクトファイルのバージョン

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB91469-E

ファイルの書き込みに失敗しました。ファイル名＝aa....aa

Failed to write a file. file name = aa....aa　　（E）（NOS）

定義オブジェクトファイルの書き込み時に障害が発生しました。

aa....aa：障害が発生したファイルパス

(Ｓ)定義解析を中止しプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義オブジェクトファイルの障害を取り除いて再起動してください。考えられる障害の要因を次に示します。

ファイル障害が発生しました。

ディスク障害が発生しました。

設定されたファイルに対するアクセス権が不正です。

OSの制限（ファイルディスクリプタ，シンボリックリンク数など）を超えています。

NFS障害が発生しました。

KFSB91470-Q

-oオプションに指定したファイルは既に存在します。上書きしていいですか。[y：上書きする　n：上書きしない] コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

The file specified in the -o option already exists. Are you sure you want to overwrite the existing file? [y: Yes. n: No.] command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（S）（NOS）

-oオプションに設定したファイルを上書きしてよいか，応答を求めます。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：ファイル名

(Ｓ)オペレータが設定した応答に従って処理します。yまたはn以外を応答した場合は，再度応答を求めます。

(Ｏ)ファイルを上書きしてコマンドの処理を続行する場合はyを，ファイルを上書きしないでコマンドの処理を終了する場合はnを設定してください。応答時に設定するyまたはnは，大文字でも受け付けられます。

〔対策〕なし。

KFSB91471-I

使用方法：eemcpactcnto -g サービスグループ名 -c コネクションID {-i 相手システムのIPアドレス | -n 相手システムのホスト名} -p 相手システムのポート番号

Usage: eemcpactcnto -g <service-group-name> -c <connection-ID> {-i <target-IP-address> | -n <target-host-name>} -p <target-port-number>　　（S）（NOS）

eemcpactcntoコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を行わないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91472-E

定義オブジェクトファイルが不正です。ファイル名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

The definition object file is incorrect. File name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

定義オブジェクトファイルが不正です。

aa....aa：障害が発生したファイルパス

bb....bb：理由コード

FORMAT：ファイル形式が不正です。

SIZE：定義オブジェクトファイルのファイルサイズが不正です。

(Ｓ)解析を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕eemcpgenコマンドで作成した定義オブジェクトファイルを指定し，再実行してください。

KFSB91501-I

使用方法：eefilbkup [-y] [-r] [-i] [-{c|l|f}] TP1EEファイルシステム領域名[/TP1EEファイル名] バックアップファイル名

Usage: eefilbkup [-y] [-r] [-i] [-{c|l|f}] <TP1EE-file-system-area-name>[/<TP1EE-file-name>] <backup-file-name>　　（S）（NOS）

eefilbkupコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91502-I

使用方法：eefilrstr [-y] [-{t|r|o}] [-{c|l}] バックアップファイル名[/TP1EEファイル名] TP1EEファイルシステム領域名

Usage: eefilrstr [-y] [-{t|r|o}] [-{c|l}] <backup-file-name>[/<TP1EE-file-name>] <TP1EE-file-system-area-name>　　（S）（NOS）

eefilrstrコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91503-I

使用方法：eefills [-[H][L][{t|u}]] TP1EEファイルシステム領域名[/TP1EEファイル名]

　　　　　　　eefills [-x] TP1EEファイルシステム領域名[/TP1EEファイル名]

Usage: eefills [-[H][L][{t|u}]] <TP1EE-file-system-area-name>[/<TP1EE-file-name>]

　　　　　eefills [-x] <TP1EE-file-system-area-name>[/<TP1EE-file-name>]　　（S）（NOS）

eefillsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91505-I

使用方法：eefilmkfs {-s セクタ長 -n 容量 -l 最大ファイル数 [-v TP1EEファイルシステム名] [-p 物理区画サイズ] スペシャルファイル名 | -c 物理区画サイズ スペシャルファイル名}

　　　　　　　eefilmkfs [-r] -n 容量 -l 最大ファイル数 [-v TP1EEファイルシステム名] 通常ファイル名

Usage: eefilmkfs {-s <sector-length> -n <capacity> -l <max-file-count> [-v <TP1EE-file-system-name>] [-p <physical-partition-size>] <special-file-name> | -c <physical-partition-size> <special-file-name>}

　　　　　eefilmkfs [-r] -n <capacity> -l <max-file-count> [-v <TP1EE-file-system-name>] <path-name>　　（S）（NOS）

eefilmkfsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。なお，-pオプションおよび-cオプションは，OSがAIXの場合に使用できます。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91506-I

使用方法：eefilchown 所有者 TP1EEファイルシステム領域名/TP1EEファイル名

Usage: eefilchown <owner> <TP1EE-file-system-area-name>/<TP1EE-file-name>　　（S）（NOS）

eefilchownコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91507-I

使用方法：eefilchgrp グループ TP1EEファイルシステム領域名/TP1EEファイル名

Usage: eefilchgrp <group> <TP1EE-file-system-area-name>/<TP1EE-file-name>　　（S）（NOS）

eefilchgrpコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91508-I

使用方法：eefilchmod モード TP1EEファイルシステム領域名/TP1EEファイル名

Usage: eefilchmod <mode> <TP1EE-file-system-area-name>/<TP1EE-file-name>　　（S）（NOS）

eefilchmodコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91510-E

バックアップファイル(aa....aa)がオープンできません。コマンド名＝bb....bb

The backup file (aa....aa) cannot be opened. command name = bb....bb　　（E）（NOS）

バックアップファイルのオープンに失敗しました。

aa....aa：オープンに失敗したバックアップファイル名

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB91511-E

バックアップファイル(aa....aa)が既に存在します。コマンド名＝bb....bb

The backup file (aa....aa) already exists. command name = bb....bb　　（E）（NOS）

バックアップファイルがすでに存在しています。

aa....aa：該当するバックアップファイル名

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)-rオプションを指定するか，または退避先ファイル名を変更するかして，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91512-E

TP1EEファイル(aa....aa)の作成に失敗しました。コマンド名＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An attempt to create the TP1EE file (aa....aa) has failed. command name = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E）（NOS）

TP1EEファイルの作成に失敗しました。

aa....aa：該当するTP1EEファイル名

bb....bb：該当するコマンド名

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)障害が発生したファイルの作成を中止し，次のファイル処理を続行します。

(Ｏ)このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB91513-Q

aa....aaからbb....bbへ回復を行います。次の処理を選択してください。[t:停止 g:続行]

Recovery will now be performed from aa....aa to bb....bb. Select either of the following actions: [t: Stop g: Continue]　　（S）（NOS）

オペレータに回復を実行してもよいか応答を求めます。

aa....aa：回復元のバックアップファイル名

bb....bb：回復対象のTP1EEファイルシステム領域名

(Ｓ)オペレータが設定した応答に従って処理します。tまたはgのどちらも設定しない場合は，再度応答を求めます。

(Ｏ)処理を停止する場合はtを，処理を続行する場合はgを設定してください。tまたはgは，大文字でも受け付けられます。

〔対策〕なし。

KFSB91514-Q

aa....aaからbb....bbへ退避を行います。次の処理を選択してください。[t:停止 g:続行]

Saving from aa....aa to bb....bb will now be performed. Select either of the following actions: [t: Stop g: Continue]　　（S）（NOS）

オペレータに退避を実行してもよいか応答を求めます。

aa....aa：退避対象のTP1EEファイルシステム領域名

bb....bb：退避先のバックアップファイル名

(Ｓ)オペレータが設定した応答に従って処理します。tまたはgのどちらも設定しない場合は，再度応答を求めます。

(Ｏ)処理を停止する場合はtを，処理を続行する場合はgを設定してください。tまたはgは，大文字でも受け付けられます。

〔対策〕なし。

KFSB91515-W

TP1EEファイル(aa....aa)のレコード長(bb....bb)が，セクタ長(cc....cc)の整数倍でないため回復できません。コマンド名＝dd....dd

Recovery cannot be performed because the record length (bb....bb) of the TP1EE file (aa....aa) is not a multiple of the sector length (cc....cc). command name = dd....dd　　（E）（NOS）

退避されていたファイルのレコード長が，回復先ファイルシステムのセクタ長よりも小さいか，または回復先ファイルシステムのセクタ長の倍数ではないため，回復できません。

aa....aa：退避されていたTP1EEファイル名

bb....bb：退避されていたファイルのレコード長

cc....cc：回復先ファイルシステムのセクタ長

dd....dd：該当するコマンド名

(Ｓ)該当するファイルに対する処理を中止し，次のファイルの回復を開始します。

(Ｏ)障害が発生したファイルが正しいかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB91516-E

スーパユーザまたはTP1EEファイルシステム初期化ユーザでしか実行できません。コマンド名＝aa....aa

Only the superuser and the user who initialized a TP1EE file system have execution permissions. command name = aa....aa　　（E）（NOS）

該当するコマンドを実行できるのは，スーパユーザまたはeefilmkfsコマンドでTP1EEファイルシステムを初期化したユーザだけです。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕スーパユーザ，またはファイルシステム初期化ユーザで，コマンドを再実行してください。

KFSB91517-W

TP1EEファイル(aa....aa)は，I/Oエラーにより正常に退避されていません。コマンド名＝bb....bb

The TP1EE file (aa....aa) has not been saved correctly due to an I/O error. command name = bb....bb　　（E）（NOS）

TP1EEファイルの入出力エラーが発生しました。

aa....aa：入出力エラーが発生したTP1EEファイル名

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)該当するファイルに対する処理を中止し，次のファイルの回復を開始します。

(Ｏ)障害が発生したファイルが正しいかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB91518-E

ファイル(aa....aa)は，バックアップファイルではありません。コマンド名＝bb....bb

The file (aa....aa) is not a backup file. command name = bb....bb　　（E）（NOS）

指定したファイルが，eefilbkupコマンドで退避した退避ファイルではありません。

aa....aa：ユーザが指定したバックアップファイル名

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)正しいバックアップファイルを指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91519-E

TP1EEファイル(aa....aa)に対する書き込み権がないため回復できません。コマンド名＝bb....bb

Recovery cannot be performed because write permission for the TP1EE file (aa....aa) does not exist. command name = bb....bb　　（E）（NOS）

TP1EEファイルに対する書き込み権限がないため，このファイルに対する処理を中止します。

aa....aa：該当するTP1EEファイル

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)書き込み権限がないTP1EEファイルに対する処理をしないで，次の処理を続行します。

(Ｏ)該当するTP1EEファイルの書き込み権限を確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB91527-E

TP1EEファイルシステム領域(aa....aa)は，他プロセスで使用中のため，TP1EEファイルシステムとして初期化できません。コマンド名＝bb....bb

The TP1EE file system area (aa....aa) cannot be initialized as a TP1EE file system because the area is being used by another process. command name = bb....bb　　（E）（NOS）

fcntlシステムコールを使用して，TP1EEファイルシステムをロックしているプロセスがあるため，TP1EEファイルシステムとして初期化できません。

aa....aa：fcntlシステムコールでロックされているTP1EEファイルシステム領域名

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕fcntlシステムコールを使用してロックしているプロセスを終了させて，コマンドを再実行してください。

KFSB91528-E

TP1EEファイルシステム領域(aa....aa)は，他プロセスで使用中のため，処理を中止します。コマンド名＝bb....bb

Processing will now stop because the TP1EE file system area (aa....aa) is being used by another process. command name = bb....bb　　（E）（NOS）

fcntlシステムコールを使用して，TP1EEファイルシステムをロックしているプロセスがあるため，コマンドの実行を中止します。

aa....aa：fcntlシステムコールでロックされているTP1EEファイルシステム領域名

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕fcntlシステムコールを使用してロックしているプロセスを終了させて，コマンドを再実行してください。

KFSB91529-E

TP1EEファイル(aa....aa)は，他プロセスで使用中のため，処理を行いません。コマンド名＝bb....bb

The processing will not be performed because the TP1EE file (aa....aa) is being used by another process. command name = bb....bb　　（E）（NOS）

TP1EEファイルをロックしているプロセスがあるため，このファイルに対する処理を中止します。

aa....aa：ロックされているTP1EEファイル名

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)ロックされているTP1EEファイルに対する処理をスキップします。

(Ｏ)ほかのプロセスがTP1EEファイルを使用していないかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB91530-Q

ファイル(aa....aa)をTP1EEファイルシステムとして初期化します。次の処理を選択してください。[t:停止 g:続行]

The file (aa....aa) will now be initialized as a TP1EE file system. Select either of the following actions: [t: Stop g: Continue]　　（S）（NOS）

指定したファイルを初期化してもよいか，オペレータに応答を求めています。

aa....aa：初期化対象のTP1EEファイルシステム領域名

(Ｓ)オペレータが設定した応答に従って処理します。tまたはgのどちらも設定しない場合は，再度応答を求めます。

(Ｏ)処理を停止する場合はtを，処理を続行する場合はgを設定してください。tまたはgは，大文字でも受け付けられます。

〔対策〕なし。

KFSB91531-E

容量不足が発生したため，TP1EEファイルシステム領域(aa....aa)をTP1EEファイルシステムとして初期化することができません。コマンド名＝bb....bb

The TP1EE file system area (aa....aa) cannot be initialized as a TP1EE file system because capacity is insufficient. command name = bb....bb　　（E）（NOS）

eefilmkfsの-nオプションで指定した容量を確保できないため，TP1EEファイルシステムを初期化できません。

aa....aa：初期化対象のTP1EEファイルシステム領域名

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次のどれかの対策をして，コマンドを再実行してください。

初期化する容量を減らす。

容量を満たすスペシャルファイルを指定する。

ファイルシステム中にあるほかのファイルを削除する。

KFSB91532-E

このコマンドは，スーパユーザまたはTP1EEファイルシステムの所有者だけが実行できます。コマンド名＝aa....aa

This command can be executed only by the superuser or the owner of the TP1EE file system. command name = aa....aa　　（E）（NOS）

このコマンドの実行権限がありません。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕スーパユーザ，またはTP1EEファイルシステムの所有者が，コマンドを実行してください。

KFSB91533-E

TP1EEファイル(aa....aa)は存在しません。コマンド名＝bb....bb

The TP1EE file (aa....aa) does not exist. command name = bb....bb　　（E）（NOS）

該当するTP1EEファイルは存在しません。または，指定したファイル名が不正です。そのため，ファイルを検索できません。

aa....aa：指定したTP1EEファイル名

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)TP1EEファイルの有無を確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB91534-E

フラグ引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，オプションフラグ＝b，理由コード＝ccccc

The flag argument is invalid. command name = aa....aa, option flag = b, reason code = ccccc　　（E）（NOS）

ファイルサービスコマンドのフラグ引数の指定に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

b：該当するオプションフラグ

ccccc：理由コード

00001：指定値が設定範囲以外の値です。

00002：指定値が設定範囲以外の値です。

00003：けた数が多過ぎます。

05057：けた数が不正です。このフラグ引数は固定長です。

05058：けた数が多過ぎます。このフラグ引数は可変長です。

05059：指定できない文字を指定しています。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91535-E

コマンド引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbbb

The command argument is invalid. command name = aa....aa, reason code = bbbbb　　（E）（NOS）

ファイルサービスコマンドのコマンド引数の指定に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbbb：理由コード

05003：コマンド引数のけた数が多過ぎます。

その他の文字列：コマンド引数解析中に内部矛盾が発生しました。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいコマンド引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91536-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

ファイルサービスコマンドの形式に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：理由コード

05001：不正なオプションフラグがあります。

05053：不正なコマンド引数があります。

05054：フラグ引数，または必要なコマンド引数がありません。

05055：必要なオプションフラグがありません。

05056：省略できないオプションフラグがありません。

その他：内部矛盾が発生しました。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91537-E

オプションフラグの組み合わせが不正です。コマンド名＝aa....aa　

The combination of option flags is invalid. command name = aa....aa　　（E）（NOS）

ファイルサービスコマンドのオプションフラグの組み合わせに誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいオプションフラグの組み合わせで，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91538-E

モード引数の指定が不正です。コマンド名＝aa....aa

The specification of the mode argument is invalid. command name = aa....aa　　（E）（NOS）

eefilchmodコマンドのモード引数の指定に誤りがあります。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)このメッセージの直後に出力されるコマンドの使用方法のメッセージに従い，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91540-E

指定したログイン名(aa....aa)が存在しません。コマンド名＝bb....bb

The specified login name (aa....aa) does not exist. command name = bb....bb　　（E）（NOS）

指定したログイン名が，/etc/passwdファイルにありません。

aa....aa：指定したログイン名

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)正しいログイン名を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91541-E

指定したグループ名(aa....aa)が存在しません。コマンド名＝bb....bb

The specified group name (aa....aa) does not exist. command name = bb....bb　　（E）（NOS）

指定したグループ名が，/etc/groupファイルに存在しません。

aa....aa：指定したグループ名

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)正しいグループ名を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91542-E

指定したユーザIDが大きすぎます。コマンド名＝aa....aa

The specified user ID is too large. command name = aa....aa　　（E）（NOS）

指定したユーザIDが4294967295を超えています。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)正しいユーザIDを指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91543-E

指定したグループIDが大きすぎます。コマンド名＝aa....aa

The specified group ID is too large. command name = aa....aa　　（E）（NOS）

指定したグループIDが4294967295を超えています。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)正しいグループIDを指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91547-I

コマンドが正常に終了しました。コマンド名＝aa....aa

The command has been executed successfully. command name = aa....aa　　（S）（NOS）

aa....aa：正常終了したコマンド名

(Ｓ)なし。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB91548-E

正常に退避されていないTP1EEファイルが存在するため，eefilbkupコマンドが警告終了しました。

Execution of the eefilbkup command has resulted in termination with a warning because a TP1EE file that was not saved correctly exists.　　（E）（NOS）

退避できなかったTP1EEファイル名は，このメッセージが出力される以前のメッセージ（KFSB91529-E，KFSB91581-E）で示しています。

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージが表示されたバックアップファイルは，eefilrstrコマンドで使用しないようにしてください。使用する場合は，以前のメッセージで示されるTP1EEファイルを正常に回復できません。バックアップ時に障害が発生したTP1EEファイルには，障害発生以降，ナル文字（'¥0'）が書き込まれています。

KFSB91549-E

eefilbkupコマンドでエラーが発生したため，処理を中止しました。

Processing has stopped because an error occurred during execution of the eefilbkup command.　　（E）（NOS）

eefilbkupコマンドの処理で障害が発生しました。

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以前に出力されたメッセージで示される障害の原因を取り除き，eefilbkupコマンドを再実行してください。

KFSB91551-I

使用方法：eefilstatfs [-w] [-l] [-p] TP1EEファイルシステム領域名

Usage: eefilstatfs [-w] [-l] [-p] <TP1EE-file-system-area-name>　　（S）（NOS）

eefilstatfsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。なお，-pオプションは，OSがAIXの場合に使用できます。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91570-E

バックアップファイルまたはTP1EEファイルシステム領域(aa....aa)は，このコマンドで扱うことのできないバージョン(bb....bb)です。コマンド名＝cc....cc

This command cannot handle this version (bb....bb) of a backup file or TP1EE file system area (aa....aa). command name = cc....cc　　（E）（NOS）

指定されたバックアップファイル，またはTP1EEファイルシステムは，このコマンドに指定できません。

aa....aa：指定されたバックアップファイル，またはTP1EEファイルシステム領域名

bb....bb：指定されたバックアップファイル，またはTP1EEファイルシステムのバージョン番号

cc....cc：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB91571-E

TP1EEファイルシステム領域(aa....aa)に対するアクセス権がありません。コマンド名＝bb....bb

Access permission for the TP1EE file system area (aa....aa) does not exist. command name = bb....bb　　（E）（NOS）

TP1EEファイルシステム領域に対するアクセス権限がありません。

aa....aa：指定されたTP1EEファイルシステム領域名

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するファイルのアクセス権限を変更するか，またはアクセス権限のあるユーザでコマンドを再実行してください。

KFSB91572-E

TP1EEファイルシステム領域(aa....aa)のオープン処理で上限値オーバが報告されました。コマンド名＝bb....bb

An exceeded upper limit was reported during open processing of the TP1EE file system area (aa....aa). command name = bb....bb　　（E）（NOS）

TP1EEファイルシステム領域のオープンでオープンできるファイル数の上限値を超えました。

aa....aa：指定されたTP1EEファイルシステム領域名

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しい値を指定するか，またはオープンしている不要なファイルをクローズして，コマンドを再実行してください。

KFSB91573-E

TP1EEファイルシステム領域(aa....aa)が存在しません。コマンド名＝bb....bb

The TP1EE file system area (aa....aa) does not exist. command name = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンドに指定されたTP1EEファイルシステム領域がありません。

aa....aa：指定されたTP1EEファイルシステム領域名

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)正しいTP1EEファイルシステム領域名を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91575-E

ファイル(aa....aa)は，TP1EEファイルシステムを構築できるファイルではありません。コマンド名＝bb....bb

The file (aa....aa) is not a file that can be used to construct a TP1EE file system. command name = bb....bb　　（E）（NOS）

指定されたファイルは，キャラクタ型スペシャルファイル，ブロック型スペシャルファイル，または通常ファイルではありません。キャラクタ型スペシャルファイル，またはブロック型スペシャルファイルの場合は，ファイルはありますが，対応する装置がないおそれがあります。

aa....aa：指定されたキャラクタ型スペシャルファイル名，ブロック型スペシャルファイル名，または通常ファイル名

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)正しいキャラクタ型スペシャルファイル名，ブロック型スペシャルファイル名，または通常ファイル名を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91576-E

ファイル(aa....aa)は，TP1EEファイルシステムではありません。コマンド名＝bb....bb

The file (aa....aa) is not a TP1EE file system. command name = bb....bb　　（E）（NOS）

指定されたファイルが，TP1EEファイルシステムではありません。

aa....aa：指定されたキャラクタ型スペシャルファイル名，ブロック型スペシャルファイル名，または通常ファイル名

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)正しいファイル名を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91577-E

このコマンドは，スーパユーザまたはTP1EEファイルの所有者だけが実行できます。コマンド名＝aa....aa

This command can be executed only by the superuser or the owners of the TP1EE file. command name = aa....aa　　（E）（NOS）

コマンドの実行権限がありません。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕スーパユーザまたはファイルの所有者が，コマンドを実行してください。

KFSB91578-E

TP1EEファイルシステムのロックに失敗しました。コマンド名＝aa....aa

An attempt to lock a TP1EE file system has failed. command name = aa....aa　　（E）（NOS）

ファイルシステムのロック処理で使用するfcntlシステムコールで，ロックの上限値オーバが発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ロックできるレコード数のシステム定数を変更して，システムを再構築してください。

KFSB91579-E

TP1EEファイルのロックに失敗しました。コマンド名＝aa....aa

An attempt to lock a TP1EE file has failed. command name = aa....aa　　（E）（NOS）

ファイルのロック処理で使用するfcntlシステムコールで，ロックの上限値オーバが発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ロックできるレコード数のシステム定数を変更して，システムを再構築してください。

KFSB91581-E

ファイル(aa....aa)でI/Oエラーが発生しました。コマンド名＝bb....bb

An I/O error has occurred in the file (aa....aa). command name = bb....bb　　（E）（NOS）

ディスクの入出力エラーが発生したため，処理を終了しました。

aa....aa：入出力エラーの発生したTP1EEファイル，またはバックアップファイル名

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB91582-E

領域の確保に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

An attempt to allocate area has failed. command name = aa....aa, size requested = bb....bb　　（E）（NOS）

ファイルサービスコマンドの処理で，必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB91583-E

TP1EEファイルシステム領域(aa....aa)でI/Oエラーが発生しました。コマンド名＝bb....bb

An I/O error has occurred in the TP1EE file system area (aa....aa). command name = bb....bb　　（E）（NOS）

TP1EEファイルシステムの管理領域で入出力エラーが発生しました。

aa....aa：TP1EEファイルシステムがあるTP1EEファイルシステム領域名

bb....bb：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB91599-E

内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An internal conflict has occurred. command name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E）（NOS）

ファイルサービスコマンドの処理で予期しない障害が発生したので，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次に示す内容を確認しても原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。また，コマンドプロセスが強制停止した場合は，コアファイルを保存して保守員に連絡してください。

eefilmkfsコマンドのオプション，またはコマンドの引数に問題がないか。

ファイルシステムの属性に問題がないか。

KFSB91801-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

The command format is incorrect. command name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（NOS）

コマンドの引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

0001：オプションフラグに不正があります。

0002：必要なフラグ引数がありません。

0003：引数に不正があります。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しい引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91802-E

フラグ引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝bb，理由コード＝cccc

A flag argument is incorrect. command name = aa....aa, option = bb, reason code = cccc　　（E）（NOS）

コマンドのオプションに誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：誤りがあったオプションフラグ

cccc：理由コード

0004：フラグ引数に指定した内容が不正です。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91803-E

コマンドの引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

A command argument is incorrect. command name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（NOS）

コマンドの引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

0001：ユーザサーバ格納ディレクトリの指定が不正です。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しい引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91804-E

コマンドの実行環境が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

The command execution environment is incorrect. command name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（NOS）

コマンドの実行環境に不正があったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

0001：すでに環境設定が済んでいるか，または旧バージョンの環境が残っています。

0002：コマンドを実行したユーザはOpenTP1システム管理者ではありません。

0003：dcsetupコマンドが実行されていません。

0004：TP1/EEのバージョンが古いか，またはTP1/EEが正しくインストールされていません。

0005：環境設定がされていません。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)理由コードに従って環境を設定し，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91805-E

内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bbbb

An internal contradiction occurred. command name = aa....aa, detail code = bbbb　　（E）（NOS）

コマンド処理で予期しない障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB91806-E

領域の確保に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

Area allocation failed. command name = aa....aa, required size = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンド処理に必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：要求されたメモリのサイズ（単位：バイト）

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。再びこのメッセージが出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB91807-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cc....cc

A command failed. command name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cc....cc　　（E）（NOS）

コマンド実行中にエラーが発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0004

コマンド内で実行するシステムコールで，コマンド処理を続行できないエラーが発生しました。

このメッセージの前に出力されたKFSB40107-Eを参照して原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

KFSB91808-E

重複したユーザサーバがあります。ユーザサーバ名＝aa....aa

Duplicate user servers exist. user server name = aa....aa　　（E）（NOS）

ユーザサーバ名が重複しています。

aa....aa：ユーザサーバ名

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいユーザサーバ名を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91810-E

引継ぎファイルの作成に失敗しました。ファイル名＝aa....aa

Creation of an intermediate file failed. file name = aa....aa　　（E）（NOS）

引き継ぎファイル（ステータスファイル）の作成に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：障害の発生したファイル名

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)対策の項目を確認，修正し，コマンドを再実行してください。

〔対策〕次の事項を確認してください。

aa....aaの書き込み権限があるか。

aa....aaと同じ名称でディレクトリが作成されていないか。

ディスク容量が不足していないか。

KFSB91811-E

ＭＣＰ用ライブラリのローディングに失敗しました。ライブラリ名＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc，詳細コード３＝dd....dd

Failed to load the MCP library. library name = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc, detail code 3 = dd....dd　　（E）（NOS）

MCP用ライブラリのローディングに失敗しました。

aa....aa：ローディングに失敗したライブラリ名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕環境変数LIBPATH※にMCPのライブラリパスを設定してください。

注※

OSがLinuxの場合は，LD_LIBRARY_PATHです。

KFSB91812-E

コマンド形式定義の定義解析中にエラーが発生しました。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，定義名＝cc....cc，オプションフラグ＝dd....dd，オペランド名＝ee....ee，理由コード＝ff....ff

An error occurred while a command format definition was being analyzed. file name = aa....aa, line = bb....bb, definition name = cc....cc, option flag = dd....dd, operand name = ee....ee, reason code = ff....ff　　（E）（NOS）

定義ファイルの定義コマンドを解析中にエラーが発生しました。

aa....aa：障害が発生したファイルパス

bb....bb：不正があった行の行番号

行番号に関係のない場合は，**を表示します。

cc....cc：定義コマンド名

複数の定義コマンドに関係のある場合は，:で区切って複数表示します。

dd....dd：オプションフラグ

複数のオプションフラグに関係のある場合は，:で区切って複数表示します。オプションフラグに関係のない場合は，**を表示します。

ee....ee：オペランド名

複数のオペランドに関係のある場合は，:で区切って複数表示します。オペランドに関係のない場合は，**を表示します。

ff....ff：理由コード

DUPLICATE：オプションフラグまたはオペランドを重複して指定しています。

FLAG：オプションフラグに指定したフラグ引数が不正であるか，または指定できないフラグを指定しています。

MAX：最大定義数を超過しました。

MEMORY：定義解析用の作業領域の確保に失敗しました。

MIN：最小定義数を超過しました。または，省略できない定義コマンドを定義していません。

NOTHING：省略できない定義コマンド，オプションフラグまたはオペランドを指定していません。

OPERAND：オペランドに指定した値が不正であるか，または指定できないオペランドを指定しています。

OVER：指定内容が多過ぎます。または，フラグ引数のどれかに空白が含まれているおそれがあります。

(Ｓ)解析を中止します。コマンドは異常終了します。

(Ｏ)理由コードを見て対処してください。

理由コードがMEMORYの場合

しばらく待ってからコマンドを再実行してください。再発する場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

理由コードがMEMORY以外の場合

OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードがMEMORYの場合は，OS全体のメモリ使用状況を確認してください。定義ファイルのbb....bb行目に指定した定義コマンドを理由コードを参照して見直し，コマンドを再実行してください。

KFSB91850-I

使用方法：eesvstart -u ユーザサーバ名１[,ユーザサーバ名２...] [-a {N | R}]

Usage: eesvstart -u <user-server-name1>[,<user-server-name2>...] [-a {N | R}]　　（S）（NOS）

eesvstartコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91851-I

使用方法：eesvstop [-a|-b|-f|-df] ユーザサーバ名１[ ユーザサーバ名２...]

Usage: eesvstop [-a|-b|-f|-df] <user-server-name1>[ <user-server-name2>...]　　（S）（NOS）

eesvstopコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91852-I

使用方法：eeadmccsetup [-d] [ユーザプログラムファイルディレクトリ]

Usage: eeadmccsetup [-d] [<user-program-file-directory>]　　（S）（NOS）

eeadmccsetupコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91853-I

使用方法：eedefchk -t {syntax|detail} EEサービス定義ファイル名

Usage: eedefchk -t {syntax|detail} <EE-service-definition-file-name>　　（S）（NOS）

eedefchkコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

データ連携支援の場合は，EEサービス定義ファイルではなく，データ連携支援制御情報ファイルを指定してください。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91854-I

定義チェック処理を終了します。チェック結果＝aa....aa，メモリ算定量＝bb....bbバイト，max_mem_size＝cc....ccバイト

Definition checking will now end. check result = aa....aa, memory = bb....bb bytes, max_mem_size = cc....cc bytes　　（S）（NOS）

定義チェック処理が終了し，チェック対象の定義内容から算出したメモリ量を表示します。

aa....aa：チェック結果

OK：定義チェック処理は正常に終了しました。eedefchkコマンドの-tオプションにdetailを指定した場合は，メモリ量を算出します。

CHK_NG：定義チェック中に定義不正を検出しました。メモリ量は算出しません。

MEM_NG：定義チェック中にメモリ確保処理で失敗しました。メモリ量は算出しません。

bb....bb：メモリ算出量

eedefchkコマンドの-tオプションにsyntaxを指定した場合

****を表示します。

eedefchkコマンドの-tオプションにdetailを指定した場合

aa....aaがOK以外のときは，****を表示します。aa....aaがOKのときは，TP1/EEの起動に必要な最低限のメモリ量を表示します。

cc....cc：メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドで指定した値

aa....aaがOK以外のときは，****を表示します。

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)

eedefchkコマンドの-tオプションにsyntaxを指定した場合は，チェック結果に従って，次に示す対応をしてください。

OK

本番環境や定義詳細チェックを行う環境ではメモリ算出量を上回る値をメモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドに指定してください。また，警告メッセージが出力されている場合は，必要に応じて定義を修正してください。

CHK_NG

このメッセージより前に出力されたメッセージに従って定義を修正してください。

eedefchkコマンドの-tオプションにdetailを指定した場合は，チェック結果に従って，次に示す対応をしてください。

OK

本番環境では，必ずメモリ算出量以上の値をメモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドの値に指定してください。また，警告メッセージが出力されている場合は，必要に応じて定義を修正してください。

CHK_NG

このメッセージより前に出力されたメッセージに従って定義を修正してください。

MEM_NG

メモリ関連定義のmax_mem_sizeオペランドに指定したサイズの空きメモリがあるかどうか確認してください。また，ulimitコマンドを実行したり，環境変数LDR_CNTRLを調査したりして，使用できるメモリが制限されていないかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB91855-I

定義チェック処理を開始します。eedefchkコマンドのバージョン（aa....aa）

Definition checking will now start. version of the eedefchk command = aa....aa　　（S）（NOS）

定義チェックの処理を開始します。

aa....aa：eedefchkコマンドのバージョン

実行したeedefchkコマンドのバージョンを表示します。

(Ｓ)コマンド処理を開始します。

(Ｏ)チェック対象の定義とeedefchkコマンドのバージョンが一致していることを確認してください。一致していない場合は，チェック対象の定義と同じバージョンのコマンドで再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91856-I

定義チェック処理を終了します。チェック結果＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc

Definition checking will now end. check result = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc　　（S）（NOS）

定義チェック処理でエラーが発生したため，定義チェック処理を終了します。

aa....aa：定義チェック結果

NG：定義チェック中に定義不正を検出しました。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)このメッセージより前に出力されたメッセージに従って定義を修正してください。定義を修正してもこのメッセージが出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕なし。

KFSB91857-I

使用方法：eerksdefchk -t {syntax|detail} 制御情報ファイル名

Usage: eerksdefchk -t {syntax|detail} <control-information-file-name>　　（S）（NOS）

eerksdefchkコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91858-I

使用方法：eebppdefchk -t {syntax|detail} オフラインバッチ定義ファイル名

Usage: eebppdefchk -t {syntax|detail} <offline-batch-process-definition-file-name>　　（S）（NOS）

eebppdefchkコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91901-E

failed to initialize. reason code= aa....aa, detail code=bb....bb　　（E）（NOS）

ログの初期化で障害が発生しました。メッセージを出力できません。

aa....aa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コードがOTHERの場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

ENVIRON

環境変数DCDIRを取得できません。

環境変数DCDIRが設定されているかどうか確認してください。

CATALOG

メッセージオブジェクトファイルをオープンできません。

所定のディレクトリに，使用するシステムの言語環境に対応したメッセージオブジェクトファイルがあるかどうか確認してください。

MEMORY

メモリを確保できません。

しばらくしてから再実行してください。繰り返し発生する場合は，不要なプロセスを停止する，メモリを増やすなどの対策をしてください。

OTHER

その他の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB91902-E

failed to close. detail code1= aa....aa, detail code2=bb....bb　　（E）（NOS）

ログの終了処理で障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB91903-E

failed in the assembly of the message. detail code1=aa....aa, detail code2=bb....bb, detail information=cc....cc　　（E）（NOS）

メッセージの組み立て処理で障害が発生しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：詳細情報

出力に失敗したメッセージ番号と詳細情報を，ハイフンで区切って出力します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB91911-E

メモリが確保できません。

No memory can be allocated.　　（E）（NOS）

TP1/EEでメモリ確保できなかったため，コマンド処理できませんでした。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドを再実行してください。

繰り返し発生する場合，OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕繰り返し発生する場合，保守員に連絡してください。

KFSB91912-E

コマンド処理でエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cc....cc

A command processing error occurred. command name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cc....cc　　（E）（NOS）

コマンド実行中にエラーが発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を途中で中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

データの通信に失敗しました。

TP1/EEとの通信障害の原因を調査し，取り除いてください。

0002

TP1/EEプロセス側でエラーが発生しました。

詳細コードを保守員に連絡してください。

0003

設定されたサービスグループ名が見つかりません。

正しいサービスグループ名を設定してコマンドを再実行してください。TP1/EEが起動していない場合は，TP1/EEの起動後にコマンドを再実行してください。

0005

メッセージエラーが発生しました。

詳細コードを保守員に連絡してください。

0006

内部矛盾が発生しました。

詳細コードを保守員に連絡してください。

KFSB91913-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb［,cc....cc］

The command format is incorrect. command name = aa....aa, reason code = bbbb[,cc....cc]　　（E）（NOS）

コマンドの引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

0001：不正なオプションフラグを使用しています。

0002：必要なフラグ引数がありません。

0003：必要なオプションフラグがありません。

0004：コマンド引数の個数が多過ぎます。

cc....cc：フラグ名称

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しい引数を設定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91914-E

コマンド引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb［,cc....cc］

A command argument is incorrect. command name = aa....aa, reason code = bbbb[,cc....cc]　　（E）（NOS）

コマンド引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

0001：必要なコマンド引数がありません。

0002：コマンド引数の長さが不正です。

0003：文字属性が不正です。

0004：指定値が指定範囲以外です。

0005：指定された値または名称が，不正または見つかりません。

cc....cc：フラグ名称

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいコマンド引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB91920-I

出力抑止対象のメッセージがありません。理由コード＝aaaa

No message about the output suppression target exists. reason code = aaaa　　（S）（NOS）

出力抑止対象のメッセージがありません。

aaaa：理由コード

0001：メッセージの出力抑止機能が有効になっていません。

0002：出力抑止中のメッセージがありません。

(Ｓ)なし。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB92001-I

使用方法：eeaphdsprks -k データ連携支援ＩＤ -m セグメント識別子

Usage: eeaphdsprks -k <data-linkage-support-ID> -m <segment-identifier>　　（S）（NOS）

eeaphdsprksコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB92002-I

使用方法：eeaphstprks -k データ連携支援ＩＤ [-m セグメント識別子] {-a|-b|-c|-f [-d]}

Usage: eeaphstprks -k <data-linkage-support-ID> [-m <segment-identifier>] {-a|-b|-c|-f [-d]}　　（S）（NOS）

eeaphstprksコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB92003-I

使用方法：eeaphpjtblh -p ＰＪ引継ぎ情報名 [-z 最大履歴情報長] [-c 引継ぎ履歴情報数] [-b 表格納用ＲＤエリア名] [-i インデクス格納用ＲＤエリア名] [-o 同期点行数] {[-r {a|b}]|[-x]}

Usage: eeaphpjtblh -p <PJ-checkpoint-information-name> [-z <maximum-length-of-log-information>] [-c <number-of-checkpoint-log-information>] [-b <RD-area-name-for-table-storage>] [-i <RD-area-name-for-index-storage>] [-o <number-of-synchronization-point-lines>] {[-r {a|b}]|[-x]}　　（S）（NOS）

eeaphpjtblhコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB92004-I

使用方法：eeaphpjtblrmh -p ＰＪ引継ぎ情報名

Usage: eeaphpjtblrmh -p <PJ-checkpoint-information-name>　　（S）（NOS）

eeaphpjtblrmhコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB92005-I

コマンドの受付が成功しました。コマンド名＝aa....aa

The command was accepted successfully. command name = aa....aa　　（S）（NOS）

コマンドの受け付けが成功しました。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB92006-E

データ連携支援は、コマンドを受け付ける状態ではありません。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

Data linkage support is unable to accept the command. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

データ連携支援は，コマンドを受け付ける状態ではありません。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：理由コード

0001：データ連携支援が開始処理中です。

0002：データ連携支援が終了処理中，または中断中です。

0003：データ連携支援が中断コマンドの受け付け済みです。

0004：データ連携支援が停止中，または-mオプションに指定したセグメント識別子に対応するデータ連携支援が見つかりません。

0005：-kオプションに指定したデータ連携支援IDに対応するデータ連携支援が見つかりません。

0006〜0010：強制停止できませんでした。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードで出力されたコード一覧に従って対策してください。

理由コード

対策

0001

開始処理終了後にコマンドを再実行してください。

0002

なし。

0003

0004

-mオプションの指定に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

0005

-kオプションまたは-mオプションの指定に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

0006

0007

0008

0009

0010

次を確認し，問題がなければ，保守員に連絡してください。

環境変数EERKSDIRが設定されていない

データ連携支援が起動中でない

ファイルディスクリプタ不足

KFSB92007-E

表情報はありません。コマンド名＝aa....aa，ＰＪ引継ぎ情報名＝bb....bb，対象＝cc....cc，表名＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee

The table information does not exist. command name = aa....aa, PJ checkpoint information name = bb....bb, object = cc....cc, table name = dd....dd, detail code = ee....ee　　（E）（NOS）

表情報はありません。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：PJ引き継ぎ情報名

cc....cc：処理の対象

0010：PJ管理表

0011：PJ突き合わせ表

dd....dd：PJ管理表，またはPJ突き合わせ表の表名

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)処理の対象で出力されたコード一覧に示す原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕処理の対象で出力されたコード一覧に従って対策してください。

処理の対象

対策

0010

表名で出力されたPJ管理表名を確認してください。また，DROP TABLE文などによって表を削除していないか確認してください。

0011

表名で出力されたPJ突き合わせ表名を確認してください。また，DROP TABLE文などによって表を削除していないか確認してください。

KFSB92008-E

表の構造不正を検知しました。コマンド名＝aa....aa，ＰＪ引継ぎ情報名＝bb....bb，対象＝cc....cc，表名＝dd....dd，理由コード＝eeee，詳細コード＝ff....ff

A table structure error was detected. command name = aa....aa, PJ checkpoint information name = bb....bb, object = cc....cc, table name = dd....dd, reason code = eeee, detail code = ff....ff　　（E）（NOS）

表の構造不正を検知しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：PJ引き継ぎ情報名

cc....cc：処理の対象

0010：PJ管理表

0011：PJ突き合わせ表

dd....dd：PJ管理表，またはPJ突き合わせ表の表名

eeee：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)理由コード一覧に示す原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕接続先のDBMSのバージョンが，TP1/EEが前提としているバージョンかどうか確認してください。バージョンが正しい場合は，理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0101

表の構造が不正です。

dd....ddで示す表が，eeaphpjtblh/eerksaphpjtblhコマンドで作成した表かどうか確認してください。eeaphpjtblh/eerksaphpjtblhコマンドで作成した表の場合は，表の作成後にALTER TABLE文などによって表定義を変更していないか確認してください。表定義を変更している場合は，次の対策をしてください。表定義を変更していない場合は，保守員に連絡してください。

処理対象がPJ管理表の場合

DROP TABLE文を実行して，該当するPJ引き継ぎ情報の対象であるPJ管理表およびPJ突き合わせ表を削除してください。

該当するPJ引き継ぎ情報を削除したあとで，必要に応じてeeaphpjtblh/eerksaphpjtblhコマンドでPJ引き継ぎ情報を作成してください。

処理対象がPJ突き合わせ表の場合

DROP TABLE文を実行して該当するPJ突き合わせ表を削除してください。

該当するPJ突き合わせ表の削除後，eeaphpjtblrmh/eerksaphpjtblrmhコマンドで該当するPJ引き継ぎ情報を削除してください。

該当するPJ引き継ぎ情報を削除したあとで，必要に応じてeeaphpjtblh/eerksaphpjtblhコマンドでPJ引き継ぎ情報を作成してください。

0102

表の列の構造が不正です。

0201

表の注釈の内容が不正です。

dd....ddで示す表がeeaphpjtblh/eerksaphpjtblhコマンドで作成した表かどうか確認してください。eeaphpjtblh/eerksaphpjtblhコマンドで作成した表の場合は，表の作成後にCOMMENT文などで表の注釈を変更していないか確認してください。表の注釈を変更している場合は，次の対策をしてください。表の注釈を変更していない場合は，保守員に連絡してください。

処理対象がPJ管理表の場合

DROP TABLE文を実行して，該当するPJ引き継ぎ情報の対象であるPJ管理表およびPJ突き合わせ表を削除してください。

該当するPJ引き継ぎ情報を削除したあとで，必要に応じてeeaphpjtblh/eerksaphpjtblhコマンドでPJ引き継ぎ情報を作成してください。

処理対象がPJ突き合わせ表の場合

DROP TABLE文を実行して該当するPJ突き合わせ表を削除してください。

該当するPJ突き合わせ表の削除後，eeaphpjtblrmh/eerksaphpjtblrmhコマンドで該当するPJ引き継ぎ情報を削除してください。

該当するPJ引き継ぎ情報を削除したあとで，必要に応じてeeaphpjtblh/eerksaphpjtblhコマンドでPJ引き継ぎ情報を作成してください。

0301

表に格納されている行数が不正です。

dd....ddで示す表がeeaphpjtblh/eerksaphpjtblhコマンドで作成した表かどうか確認してください。eeaphpjtblh/eerksaphpjtblhコマンドで作成した表の場合は，表の作成後にデータ連携支援が提供するコマンドや，データ抽出ユティリティのAPI以外で表を更新していないか確認してください。表を変更している場合は，次の対策をしてください。表を変更していない場合は，保守員に連絡してください。

処理対象がPJ管理表の場合

DROP TABLE文を実行して，該当するPJ引き継ぎ情報の対象であるPJ管理表およびPJ突き合わせ表を削除してください。

該当するPJ引き継ぎ情報を削除したあとで，必要に応じてeeaphpjtblh/eerksaphpjtblhコマンドでPJ引き継ぎ情報を作成してください。

処理対象がPJ突き合わせ表の場合

DROP TABLE文を実行して，該当するPJ突き合わせ表を削除してください。

該当するPJ突き合わせ表の削除後，eeaphpjtblrmh/eerksaphpjtblrmhコマンドで該当するPJ引き継ぎ情報を削除してください。

該当するPJ引き継ぎ情報を削除したあとで，必要に応じてeeaphpjtblh/eerksaphpjtblhコマンドでPJ引き継ぎ情報を作成してください。

0302

表に格納されている値が不正です。

0401

表が未完成です。

該当する表を作成しているeeaphpjtblh/eerksaphpjtblhコマンドを実行中でないか確認してください。

コマンドの実行中の場合は，コマンドが終了するのを待ってコマンドを再実行してください。

コマンドの実行中ではない場合は，dd....ddで示す表がeeaphpjtblh/eerksaphpjtblhコマンドで作成した表かどうか確認してください。eeaphpjtblh/eerksaphpjtblhコマンドで作成した表の場合は，eeaphpjtblrmh/eerksaphpjtblrmhコマンドで該当するPJ引き継ぎ情報を削除してください。該当するPJ引き継ぎ情報を削除したあとで，必要に応じてeeaphpjtblh/eerksaphpjtblhコマンドでPJ引き継ぎ情報を作成してください。

0402

PJ突き合わせ表の拡張が完了していません。

該当するPJ突き合わせ表を拡張しているeeaphpjtblh/eerksaphpjtblh -xコマンドの実行中でないか確認してください。

コマンドの実行中の場合は，コマンドが終了するのを待ってコマンドを再実行してください。

コマンドの実行中ではない場合は，dd....ddで示すPJ突き合わせ表がeeaphpjtblh/eerksaphpjtblh -xコマンドでの拡張に失敗した表かどうか確認してください。拡張に失敗した表の場合は，eeaphpjtblh/eerksaphpjtblh -xコマンドでPJ突き合わせ表の拡張を完了させてください。PJ突き合わせ表の拡張に失敗していない場合は，保守員に連絡してください。

0501

表に格納されている値が不正です。

理由コード0302の対策を参照してください。

9000

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB92009-E

ＳＱＬ実行時にエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，ＰＪ引継ぎ情報名＝bb....bb，対象＝cc....cc，表名＝dd....dd，ＤＢＭＳメッセージ＝ee....ee，ＳＱＬＣＯＤＥ＝ff....ff，詳細コード＝gg....gg

An error occurred during SQL execution. command name = aa....aa, PJ checkpoint information name = bb....bb, object = cc....cc, table name = dd....dd, DBMS message = ee....ee, SQLCODE = ff....ff, detail code = gg....gg　　（E）（NOS）

SQL実行時にエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：PJ引き継ぎ情報名

cc....cc：処理の対象

0006：DBMSとの接続

0007：DBMSとの切り離し

0008：コミット

0009：ロールバック

0010：PJ管理表

0011：PJ突き合わせ表

dd....dd：PJ管理表，PJ突き合わせ表の表名

処理の対象が0006，0007，0008，または0009の場合は，*を表示します。

ee....ee：DBMSのエラーメッセージ

ff....ff：SQL実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

gg....gg：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕接続先のDBMSのバージョンが，TP1/EEが前提としているバージョンかどうか確認してください。バージョンが正しい場合は，次の対策をしてください。

SQLCODEが-770の場合

データ連携支援が提供するコマンドのうち，dd....ddで示す表を使用するコマンドが実行中でないか確認してください。コマンドの実行中の場合は，コマンドが終了するのを待ってコマンドを再実行してください。

上記以外の場合

DBMSのエラーメッセージ，およびSQLCA構造体の状態変数を基に，DBMSのマニュアルを参照して原因を取り除いてください。

KFSB92010-I

ＰＪ突合せ表のデータ部を作成しています。コマンド名＝aa....aa，ＰＪ引継ぎ情報名＝bb....bb，ＰＪ突合せ表名＝cc....cc，現在時刻＝YYYY/MM/DD hh:mm:ss，行数＝dd....dd（ee....ee％）

The data division of the PJ comparison table is being created. command name = aa....aa, PJ checkpoint information name = bb....bb, PJ comparison table name = cc....cc, current time = YYYY/MM/DD hh:mm:ss, number of lines = dd....dd (ee....ee%)　　（S）（NOS）

PJ突き合わせ表のデータ部を作成しています。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：PJ引き継ぎ情報名

cc....cc：PJ突き合わせ表名

YYYY/MM/DD hh:mm:ss：現在時刻

YYYY：年（西暦）

MM：月

DD：日

hh：時

mm：分

ss：秒

時刻を取得できなかった場合は，****/**/** **:**:**を表示します。

dd....dd：作成が完了したデータ部の行数

ee....ee：データ部の作成の進ちょく率（小数点以下切り捨て）

(Ｓ)コマンド処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB92011-I

コマンドが成功しました。コマンド名＝aa....aa，ＰＪ引継ぎ情報名＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

Command execution was successful. command name = aa....aa, PJ checkpoint information name = bb....bb, detail code = cc....cc　　（S）（NOS）

コマンドが成功しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：PJ引き継ぎ情報名

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB92012-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，ＰＪ引継ぎ情報名＝bb....bb，対象＝cc....cc，表名＝dd....dd，理由コード＝eeee，詳細コード＝ff....ff

Command execution failed. command name = aa....aa, PJ checkpoint information name = bb....bb, object = cc....cc, table name = dd....dd, reason code = eeee, detail code = ff....ff　　（E）（NOS）

コマンド実行中にエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：PJ引き継ぎ情報名

cc....cc：処理の対象

0010：PJ管理表

0011：PJ突き合わせ表

dd....dd：PJ管理表，またはPJ突き合わせ表の表名

eeee：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)理由コード一覧に示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

作成予定の表がすでに存在しています。

表名を確認してください。

表を再作成したい場合は，次の方法で表を削除したあとで，コマンドを再実行してください。

eeaphpjtblh/eerksaphpjtblhコマンドで作成した表の場合は，eeaphpjtblrmh/eerksaphpjtblrmhコマンドを実行してください。

eeaphpjtblh/eerksaphpjtblhコマンド以外で作成した表の場合は，DROP TABLE文などで削除してください。

9000

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB92013-E

表の削除に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，ＰＪ引継ぎ情報名＝bb....bb，対象＝cc....cc，表名＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee

An attempt to delete the table failed. command name = aa....aa, PJ checkpoint information name = bb....bb, object = cc....cc, table name = dd....dd, detail code = ee....ee　　（E）（NOS）

表の作成処理でエラーが発生したため，作成済みの表を削除しようとしましたが，削除に失敗しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：PJ引き継ぎ情報名

cc....cc：処理の対象

0001：PJ管理表

0002：PJ突き合わせ表

dd....dd：PJ管理表，またはPJ突き合わせ表の表名

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)PJ引き継ぎ情報名を-pオプションに指定して，eeaphpjtblrmh/eerksaphpjtblrmhコマンドを実行してください。表を削除できない場合は，DROP TABLE文などで削除してください。

〔対策〕なし。

KFSB92014-E

ＳＱＬ実行時にエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，ＰＪ引継ぎ情報名＝bb....bb，対象＝cc....cc，理由コード＝dddd，エラーコード＝ee....ee，詳細コード＝ff....ff

An error occurred during SQL execution. command name = aa....aa, PJ checkpoint information name = bb....bb, object = cc....cc, reason code = dddd, error code = ee....ee, detail code = ff....ff　　（E）（NOS）

SQL実行時にエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：PJ引き継ぎ情報名

cc....cc：処理の対象

0001：接続ハンドルの割り当て

0002：接続ハンドルの解放

dddd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ee....ee：SQL実行時のエラーコード

ff....ff：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)理由コード一覧に示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕接続先のDBMSのバージョンが，TP1/EEが前提としているバージョンかどうか確認してください。バージョンが正しい場合は，理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

メモリが不足しています。

しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

9000

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB92015-E

オプションの組み合わせが不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション１＝bb，オプション２＝cc

The combination of options is invalid. command name = aa....aa, option 1 = bb, option 2 = cc　　（E）（NOS）

オプションの組み合わせに誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：組み合わせが不正なオプション1

cc：組み合わせが不正なオプション2

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいオプションを指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB92016-I

ＰＪ突合せ表の引継ぎ履歴情報数は指定数以上存在するため，拡張しませんでした。コマンド名＝aa....aa，ＰＪ引継ぎ情報名＝bb....bb，ＰＪ突合せ表名＝cc....cc

The PJ comparison table was not expanded because the specified value was less than or equal to the number of checkpoint log information in the table. command name = aa....aa, PJ checkpoint information name = bb....bb, PJ comparison table name = cc....cc　　（S）（NOS）

PJ突き合わせ表の引き継ぎ履歴情報数が指定された値以上に存在するため，拡張しませんでした。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：PJ引き継ぎ情報名

cc....cc：PJ突き合わせ表名

(Ｓ)コマンド処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB92017-E

ＳＱＬ実行時にエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，ＰＪ引継ぎ情報名＝bb....bb，対象＝cc....cc，表名＝dd....dd，ＳＱＬＣＯＤＥ＝ee....ee，ＳＱＬＷＡＲＮ＝ff....ff，詳細コード＝gg....gg

An error occurred during SQL execution. command name = aa....aa, PJ checkpoint information name = bb....bb, object = cc....cc, table name = dd....dd, SQLCODE = ee....ee, SQLWARN = ff....ff, detail code = gg....gg　　（E）（NOS）

SQL実行時にエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：PJ引き継ぎ情報名

cc....cc：処理の対象

0001：PJ管理表

0002：PJ突き合わせ表

dd....dd：PJ管理表，またはPJ突き合わせ表の表名

ee....ee：SQL実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

ff....ff：SQL実行時のSQLCA構造体の警告情報（sqlwarn0〜sqlwarnf）

sqlwarn0からsqlwarnfを連続で表示します。警告情報が空白のときは，*を表示します。

gg....gg：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)原因を取り除き，再実行してください。

〔対策〕接続先のDBMSのバージョンが，TP1/EEが前提としているバージョンかどうか確認してください。SQLCA構造体の状態変数と警告情報を基に，DBMSのマニュアルを参照して原因を取り除いてください。

KFSB92020-I

データ連携支援の終了情報：データ連携支援ＩＤ＝aa....aa，ＵＡＰ履歴情報グループ名＝bb....bb，ルート世代番号＝cccccccc，世代番号＝dddddddd，履歴情報表名＝ee....ee，累積データ通番＝ff....ff（gg....gg），最大累積データ通番＝hh....hh

Data linkage support termination information: data linkage support ID = aa....aa, UAP log information group name = bb....bb, root generation number = cccccccc, generation number = dddddddd, log information table name = ee....ee, accumulated data number = ff....ff (gg...gg), maximum accumulated data number = hh....hh　　（S）（NOS）

データ連携支援の終了情報を出力します。

aa....aa：データ連携支援ID

bb....bb：UAP履歴情報グループ名

cccccccc：終了したルート世代番号（8けたの16進数）

dddddddd：最終世代番号（8けたの16進数）

ee....ee：最終世代番号に対応する履歴情報表名

ff....ff：仕掛中累積データ通番（16けたの16進数）

反映サービス処理が完了していないユーザデータ（UJ）の最小の累積データ通番を設定します。トランザクション内で複数のUAP履歴情報を取得している場合，先頭のユーザデータ（UJ）の累積データ通番となります。

反映サービス処理が完了しているときは，最終累積データ通番と同じ値を設定します。

gg....gg：最終累積データ通番（16けたの16進数）

反映サービス処理が完了したユーザデータ（UJ）の最終累積データ通番を設定します。

hh....hh：最大累積データ通番（16けたの16進数）

オンライン（TP1/EE）が出力した最大の累積データ通番を設定します。

抽出対象がリロード用履歴情報表の場合は，すべて0が表示されます。

(Ｓ)データ連携支援のプロセスを強制停止します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB92021-I

使用方法：eerksaphpjtblh -p ＰＪ引継ぎ情報名 [-z 最大履歴情報長] [-c 引継ぎ履歴情報数] [-b 表格納用ＲＤエリア名] [-i インデクス格納用ＲＤエリア名] [-o 同期点行数] {[-r {a|b}]|[-x]}

Usage: eerksaphpjtblh -p <PJ-checkpoint-information-name> [-z <maximum-length-of-log-information>] [-c <number-of-checkpoint-log-information>] [-b <RD-area-name-for-table-storage>] [-i <RD-area-name-for-index-storage>] [-o <number-of-synchronization-point-lines>] {[-r {a|b}]|[-x]}　　（S）（NOS）

eerksaphpjtblhコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しく設定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB92022-I

使用方法：eerksaphpjtblrmh -p ＰＪ引継ぎ情報名

Usage: eerksaphpjtblrmh -p <PJ-checkpoint-information-name>　　（S）（NOS）

eerksaphpjtblrmhコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しく設定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB94301-E

領域の確保に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

An attempt to allocate area has failed. command name = aa....aa, request size = bb....bb　　（E）（NOS）

SDBハンドラコマンド処理で，必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)コマンド処理を行わないで終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。再発する場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB94302-E

通信障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbbb

A communication error has occurred. command name = aa....aa, reason code = bbbbb　　（E）（NOS）

SDBハンドラコマンド処理で，通信障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンド処理を行わないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

05009

サービスグループ名（オプションフラグgのフラグ引数）が不正です。または，TP1/EEプロセスが起動されていないなどの障害があります。

正しいフラグ引数を設定して，コマンドを再実行してください。または，TP1/EEが起動していない場合は，TP1/EEの起動後にコマンドを再実行してください。

05060

05012

TP1/EEプロセス側でエラーが発生しました。

メッセージログファイルを参照してください。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB94303-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbbb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bbbbb　　（E）（NOS）

SDBハンドラコマンドの形式に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンド処理を行わないで終了します。

(Ｏ)正しいコマンド形式で，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

05001

不正なオプションフラグがあります。

正しいコマンド形式で，コマンドを再実行してください。

05053

不正なコマンド引数があります。

05054

フラグ引数がありません。

05055

必要なオプションフラグがありません。

05056

必須のオプションフラグがありません。

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB94304-E

フラグ引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，オプションフラグ＝b，理由コード＝ccccc

The flag argument is invalid. command name = aa....aa, option flag = b, reason code = ccccc　　（E）（NOS）

SDBハンドラコマンドのフラグ引数の設定に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

b：オプションフラグ

ccccc：理由コード

0001：設定値が設定可能範囲以外です。

0002：設定値が設定可能値以外です。

0003：けた数が多過ぎます。

00054：フラグ引数がありません。

00057：けた数が不正です。このフラグ引数は固定長です。

00058：けた数が多過ぎます。このフラグ引数は可変長です。

00059：設定できない文字を設定しています。

00087：ノード識別子の設定が重複しています。

(Ｓ)コマンド処理を行わないで終了します。

(Ｏ)正しいフラグ引数を設定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB94305-E

コマンド処理でエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbbb

An error occurred during command processing. command name = aa....aa, reason code = bbbbb　（E）（NOS）

TP1/EEプロセスのSDBハンドラコマンド処理に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンド処理を行わないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

04388

TP1/FPオプションが無効です。

TP1/EEサービス定義に次を設定しているか確認してください。

fsp_use=Y

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB94306-E

内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bbbb

An internal conflict has occurred. command name = aa....aa, detail code = bbbb　　（E）（NOS）

SDBハンドラコマンド処理で，コマンドプロセスで予期しない障害が発生したので，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：詳細コード

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)コマンド処理を行わないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。コマンドプロセスが強制停止した場合，コアダンプも保守員に送付してください。

KFSB94307-E

オプションフラグの組み合わせが不正です。コマンド名＝aa....aa

The combination of option flags is invalid. command name = aa....aa　　（E）（NOS）

SDBハンドラコマンドのオプションフラグの組み合わせに誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を行わないで終了します。

(Ｏ)正しいオプションフラグの組み合わせで，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB94308-I

使用方法：eesdhchg -g サービスグループ名 [-o サービスグループ名 [-n ノード識別子[:ノード識別子…]]] -b | -c | -l [-t 監視時間] [-d] [-f] [-z]

Usage: eesdhchg -g <service-group-name> [-o <service-group-name> [-n <node-id>[:<node-id>…]]] -b | -c | -l [-t <processing-timeout-value>] [-d] [-f] [-z]　　（S）（NOS）

eesdhchgコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を行わないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しく設定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB94309-I

オン中SDB定義変更のコマンドが成功しました。要求種別＝aa....aa，実行ノード数＝bb....bb

The online SDB definition modify command ended successfully. request type = aa....aa, number of executing nodes = bb....bb　　（S）（NOS）

eesdhchgコマンドによるオン中SDB定義変更の要求が成功しました。

aa....aa：要求種別

GET：SDB定義情報の事前取得

SWITCH：SDB定義情報の正副切り替え

bb....bb：他ノード実行時の実行ノード数（10進表記）

自ノード実行時は「*」を表示します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB94310-E

オン中ＳＤＢ定義変更のコマンドが失敗しました。要求種別＝aa....aa，実行ノード数＝bb....bb

cccc(dddd)[,cccc(dddd)…]

An attempt to execute the online SDB definition modify command has failed. request type = aa....aa, number of executing nodes = bb....bb

cccc(dddd)[,cccc(dddd)…]　　（E）（NOS）

SDB定義情報の事前取得が失敗しました。このメッセージのあとに出力されるノード識別子に****が表示された場合は，コマンドを受け付けたノードのエラーを示します。ノード識別子と理由コードの組み合わせは1行に5個まで出力されます。そのため，失敗したノードが5個を超える場合には複数行出力されます。

aa....aa：要求種別

GET：SDB定義情報の事前取得

SWITCH：SDB定義情報の正副切り替え

DISPLAY：SDB定義情報の表示

bb....bb：他ノード実行時の実行ノード数（10進表記）

実行ノードへの要求前にエラーとなった場合は「0」を表示します。

自ノード実行時は「*」を表示します。

cccc(dddd)：ノード情報

障害が発生したノードの情報

cccc：ノード識別子

dddd：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

7001

7101

他ノード実行時，実行サーバへのRPC発行が失敗しました。

指示サーバのTP1/EEのメッセージログファイルに出力されているメッセージがある場合はその原因を取り除いてください。または，-oオプションで指定したサービスグループの指定値を見直してください。

7002

7102

他ノード実行時，実行サーバからの応答がタイムアウトしました。

ネットワークの状態または実行サーバの状態を確認してください。

7003

7103

他ノード実行時，指示サーバのTP1/EEサービス定義が不正です。

指示サーバのTP1/EEサービス定義に次を設定しているか確認してください。

fsp_use=Y

name_use=Y

7004

7104

他ノード実行時，実行サーバのTP1/EEサービス定義が不正です。

実行サーバのTP1/EEサービス定義に次を設定しているか確認してください。

sdh_use=Y

sdh_redef_use=Y

7005

7105

他ノード実行時，システムエラーが発生しました。

実行サーバのTP1/EEサービス定義のfsp_useオペランドの指定値を見直してください。

また，実行サーバのTP1/EEのバージョンが古い可能性があります。

上記以外の場合は保守員に連絡してください。

7007

他ノード実行時，指定時間内に処理が完了しませんでした。

実行サーバの状態を確認してください。

8001

8101

8201

自ノード実行時，実行サーバのTP1/EEサービス定義が不正です。

実行サーバのTP1/EEサービス定義に次を設定しているか確認してください。

fsp_use=Y

sdh_use=Y

sdh_redef_use=Y

8002

自ノード実行時，指定時間内に処理が完了しませんでした。

実行サーバの状態を確認してください。

上記以外

（0XXX〜6XXX）

実行サーバで，オン中SDB定義変更が失敗しました。

このメッセージの理由コードとして，KFSB54306-Eの理由コードが出力されます。実行サーバのKFSB54306-Eメッセージを基に障害を取り除き，コマンドを再実行してください。

KFSB95001-E

現在コマンドを受け付けることができません。

No commands can be accepted now.　　（E）（NOS）

TP1/EEは現在，該当するコマンドの処理を実行できません。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)TP1/EEの状態を確認して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95002-E

メモリが確保できません。

No memory can be allocated.　　（E）（NOS）

TP1/EEがメモリを確保できなかったため，コマンドの処理を実行できませんでした。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者は連絡してください。

〔対策〕このメッセージが繰り返し出力される場合は，保守員に連絡してください。

KFSB95003-E

コマンド処理で障害が発生しました。

A command processing error occurred.　　（E）（NOS）

TP1/EEで障害が発生したため，コマンドの処理を実行できませんでした。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者は連絡してください。

〔対策〕このメッセージが繰り返し出力される場合は，保守員に連絡してください。

KFSB95004-E

コマンド処理でエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cc....cc

A command processing error occurred. command name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cc....cc　　（E）（NOS）

コマンド実行中にエラーが発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

データの通信に失敗しました。

TP1/EEとの通信障害の原因を調査し，その原因を取り除いてください。

0002

TP1/EEのプロセスで障害が発生しました。

cc....ccを保守員に連絡してください。

0003

指定されたサービスグループ名が見つかりません。

正しいサービスグループ名を指定して，コマンドを再実行してください。TP1/EEが起動していない場合は，TP1/EEを起動して，コマンドを再実行してください。

0004

ファイルの出力に失敗しました。

cc....ccを保守員に連絡してください。

0005

RPCメッセージエラーが発生しました。

cc....ccを保守員に連絡してください。

0006

内部矛盾が発生しました。

cc....ccを保守員に連絡してください。

KFSB95005-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb［,cc....cc］

The command format is incorrect. command name = aa....aa, reason code = bbbb[,cc....cc]　　（E）（NOS）

コマンドの引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

0001：不正なオプションフラグを使用しています。

0002：必要なフラグ引数がありません。

0003：必要なオプションフラグがありません。

0004：コマンド引数の個数が多過ぎます。

cc....cc：フラグ名称

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しい引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95006-E

コマンド引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb［,cc....cc］

A command argument is incorrect. command name = aa....aa, reason code = bbbb[,cc....cc]　　（E）（NOS）

コマンドの引数またはフラグ引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

0001：必要なコマンド引数またはフラグ引数がありません。

0002：コマンド引数またはフラグ引数の長さが不正です。

0003：文字属性が不正です。

0004：指定できない値を指定しています。

0005：指定された値，名称が不正または見つかりません。

0006：設定値に重複があります。

0007：設定値の数が多過ぎます。

cc....cc：フラグ名称

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しい引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95007-E

コマンドの実行環境が不正です。

The command execution environment is invalid.　　（E）（NOS）

このコマンドの処理を実行できる実行環境ではありません。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)TP1/EEの定義内容を確認してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95008-E

コマンドのオプションの組み合わせが不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション１＝bb，オプション２＝cc

The combination of command options is invalid. command name = aa....aa, option1 = bb, option2 = cc　　（E）（NOS）

オプションの組み合わせに誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb：組み合わせが不正なオプション

cc：組み合わせが不正なオプション

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95010-Q

-ｆオプションに指定したファイルは既に存在します。上書きしていいですか。[y：上書きする　n：上書きしない] コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

The file specified in the -f option already exists. Are you sure you want to overwrite the existing file? [y: Yes. n: No.] command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（S）（NOS）

-fオプションに指定したファイルを上書きしてよいかどうか応答を求めます。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)オペレータが設定した応答に従って処理します。yまたはn以外を応答した場合は，再度応答を求めます。

(Ｏ)ファイルを上書きしてコマンドの処理を続行する場合はyを，ファイルを上書きしないでコマンドの処理を終了する場合はnを設定してください。応答時に設定するyまたはnは，大文字でも受け付けられます。

〔対策〕なし。

KFSB95020-I

使用方法：eeucmd -g サービスグループ名 -v サービス名 [-o サービスグループ名] -m 入力文字列 [-t 応答監視時間]

Usage: eeucmd -g <service-group-name> -v <service-name> [-o <service-group-name>] -m <input-string> [-t <response-monitoring-time>]　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeucmdコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95021-E

ユーザサービスの実行処理でエラーが発生しました。理由コード＝aaaa

An error occurred during execution of a user service. reason code = aaaa　　（E）（NOS）

ユーザサービスの実行処理でエラーが発生したため，コマンド処理を中止しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0200

応答がタイムアウトしました。または，ユーザコマンドトランザクション実行中にスレッドダウンが発生しました。

TP1/FSPのeeucmdコマンドの-tオプションの指定値，およびユーザコマンドトランザクション実行先ノードの状態を確認して，コマンドを再実行してください。

0201

指定したサービス名が見つかりません。

正しいサービス名を指定してコマンドを再実行してください。

0202

指定したサービスは閉塞中です。

サービスの閉塞状態を確認してコマンドを再実行してください。

0203

ユーザコマンドトランザクションがロールバック決着しました。または，コミット処理に失敗しました。

ユーザコマンドトランザクションの状態を確認してください。

0204

他ノードへのコマンド転送処理で通信障害が発生しました。

ユーザコマンドトランザクション実行先ノードの状態を確認して，コマンドを再実行してください。

0205

コマンド転送先のノードで，プロセス関連定義のfsp_useオペランドにYが指定されていません。

ユーザコマンドトランザクション実行先ノードの状態を確認して，コマンドを再実行してください。

0210

指定したサービスグループ名が見つかりません。

-oオプションで指定したサービスグループ名を確認してコマンドを再実行してください。

KFSB95022-E

ユーザコマンドトランザクションでexitコードを設定しました。exitコード＝aa....aa

An exit code was set in the user command transaction. exit code = aa....aa　　（E）（NOS）

ユーザコマンドトランザクションで0以外のexitコードを指定しました。

aa....aa：ユーザコマンドトランザクションで指定したexitコード

(Ｓ)aa....aaで示すexitコードでコマンドを終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95030-I

使用方法：eechglib -g サービスグループ名 [-o サービスグループ名 [-n ノード識別子[:ノード識別子...]]] [-a|-r] [-d ＵＡＰ共用ライブラリ格納ディレクトリ名[:ＵＡＰ共用ライブラリ格納ディレクトリ名...]] [-t 処理完了までの監視時間]

Usage: eechglib -g <service-group-name> [-o <service-group-name> [-n <node-id>[:<node-id>...]]] [-a|-r] [-d <UAP-common-library-storage-directory-name>[:<UAP-common-library-storage-directory-name>...]] [-t <processing-timeout-value>]　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeechglibコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95031-E

ＵＡＰ共用ライブラリの入替えに失敗しました。

aaaa(bbbb)[,aaaa(bbbb)...]

Replacement of the UAP common libraries failed.

aaaa(bbbb)[,aaaa(bbbb)...]　　（E）（NOS）

UAP共用ライブラリの入れ替えに失敗しました。

aaaa(bbbb)：障害が発生したノードの情報

aaaa：ノード識別子

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

このメッセージで表示されるノード識別子に****が表示された場合は，コマンドを受け付けたノードのエラーを示します。ノード識別子と理由コードの組み合わせは1行に5個まで表示されます。そのため，失敗したノードが5個を超える場合には複数行表示されます。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

すでにTP1/FSPのeechglibコマンドまたはeeexecutコマンドが実行中です。

先に実行中のコマンドが終了してからコマンドを再実行してください。

0002

RPCの発行に失敗しました。

TP1/EEのメッセージログファイルに出力されているメッセージがある場合はその原因を取り除いてください。または，-oオプションで指定したサービスグループの指定値を見直してください。

0003

実行サーバからの応答がタイムアウトしました。

ネットワークの状態または実行サーバの状態を確認してください。

0004

サービスの静止化に失敗しました。

実行しているサービスの終了後にコマンドを再実行してください。

0005

ライブラリ入れ替えの事前チェックに失敗しました。

失敗した実行サーバに出力されているメッセージの原因を取り除いてください。

0006

ライブラリ入れ替えまたはUTトランザクションの登録に失敗しました。

0007

TP1/EEサービス定義が不正です。

次に示すTP1/EEサービス定義を見直してコマンドを再実行してください。

ノード識別子に****が表示された場合

指示サーバのユーザサービス関連定義のuapdir_exchange_useオペランド，およびRPC関連定義のname_useオペランドの指定値

ノード識別子に****以外が表示された場合

実行サーバのユーザサービス関連定義のuapdir_exchange_useオペランド，およびプロセス関連定義のfsp_useオペランドの指定値

0008

実行サーバ側でサービスの処理キューの登録に失敗しました。

時間が経ってからコマンドを再実行してください。コマンドを再実行しても現象が改善されない場合は，実行サーバのメモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直してください。

0009

実行タイミングが不正です。

なし。

0010

システムエラーが発生しました。

実行サーバ側のプロセス関連定義のfsp_useオペランドの指定値を見直してください。

または，実行サーバのTP1/EEのバージョンが古くないか確認してください。

上記以外の場合は保守員に連絡してください。

KFSB95032-I

ＵＡＰ共用ライブラリの入替えが完了しました。

The UAP common libraries were replaced successfully.　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeechglibコマンドによるUAP共用ライブラリの入れ替えが完了しました。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95033-I

使用方法：eelslibdir -g サービスグループ名

Usage: eelslibdir -g <service-group-name>　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeelslibdirコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95034-I

使用方法：eesvctl -g サービスグループ名 [-o サービスグループ名 [-n ノード識別子[:ノード識別子...]]] {-s|-r} {-v {all|サービス名[:サービス名...]} | -l {all|トランザクションレベル名[:トランザクションレベル名...]}} [-t 静止化完了までの監視時間] [-f]

Usage: eesvctl -g <service-group-name> [-o <service-group-name> [-n <node-id>[:<node-id>...]]] {-s|-r} {-v {all|<service-name>[:<service-name>...]} | -l {all|<transaction-level-name>[:<transaction-level-name>...]}} [-t <processing-timeout-value>] [-f]　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeesvctlコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95035-E

トランザクションの静止化に失敗しました。

aaaa(bbbb)[,aaaa(bbbb)...]

An attempt to staticize a transaction failed.

aaaa(bbbb)[,aaaa(bbbb)...]　　（E）（NOS）

eesvctlコマンドによるトランザクションの静止化処理に失敗しました。

aaaa(bbbb)：障害が発生したノードの情報

aaaa：ノード識別子

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

このメッセージでノード識別子に****が表示された場合は，コマンドを受け付けたノードのエラーを示します。ノード識別子と理由コードの組み合わせは1行に5個まで表示されます。そのため，失敗したノードが5個を超える場合には複数行表示されます。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

すでにTP1/FSPのeesvctlコマンドが実行中です。

先に実行中のコマンドが終了してからコマンドを再実行してください。

0002

RPCの発行に失敗しました。

TP1/EEのメッセージログファイルに出力されているメッセージがある場合はその原因を取り除いてください。または，-oオプションで指定したサービスグループの指定値を見直してください。

0003

実行サーバからの応答がタイムアウトしました。

ネットワークの状態，または実行サーバの状態を確認してください。

0004

指定されたサービス名（トランザクションレベル名）が不正です。

コマンドで指定したサービス名（トランザクションレベル名）を見直し，コマンドを再実行してください。

0005

トランザクションレベル名が指定されましたが，トランザクションレベル方式ではありませんでした。

静止化の対象にトランザクションレベル名を指定している場合は，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_draw_method定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動したあとにコマンドを再実行してください。

0006

指定時間内に実行サーバの実行中トランザクションが終了しませんでした。

-tオプションで指定した監視時間を増やしてコマンドを再実行するか，実行サーバで実行中のトランザクションが終了してからコマンドを再実行してください。

0007

TP1/EEサービス定義が不正です。

RPC関連定義のname_useオペランド，およびプロセス関連定義のfsp_useオペランドの指定値を見直し，コマンドを再実行してください。

0008

実行サーバ側でサービスの処理キューの登録に失敗しました。

時間が経ってからコマンドを再実行してください。コマンドを再実行しても現象が改善されない場合は，実行サーバのメモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直してください。

0009

実行タイミングが不正です。

なし。

0010

システムエラーが発生しました。

実行サーバ側のプロセス関連定義のfsp_useオペランドの指定値を見直してください。

または，実行サーバのTP1/EEのバージョンが古くないか確認してください。

上記以外の場合は保守員に連絡してください。

KFSB95036-E

トランザクションの静止化解除に失敗しました。

aaaa(bbbb)[,aaaa(bbbb)...]

An attempt to unstaticize a transaction failed.

aaaa(bbbb)[,aaaa(bbbb)...]　　（E）（NOS）

TP1/FSPのeesvctlコマンドによるトランザクションの静止化解除処理に失敗しました。

aaaa：ノード識別子

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

このメッセージでノード識別子に****が表示された場合は，コマンドを受け付けたノードのエラーを表しています。ノード識別子と理由コードの組み合わせは1行に5個まで表示されます。組み合わせの情報が5個以上ある場合は複数行で表示されます。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

すでにTP1/FSPのeesvctlコマンドが実行中です。

先に実行中のコマンドが終了してからコマンドを再実行してください。

0002

RPCの発行に失敗しました。

TP1/EEのメッセージログファイルに出力されているメッセージがある場合は，その原因を取り除いてください。

または，-oオプションで指定したサービスグループの指定値を見直してください。

0003

実行サーバからの応答がタイムアウトしました。

ネットワークの状態，または実行サーバの状態を確認してください。

0004

指定されたサービス名（トランザクションレベル名）が不正です。

コマンドで指定したサービス名（トランザクションレベル名）を見直し，コマンドを再実行してください。

0005

トランザクションレベル名が指定されましたが，トランザクションレベル方式ではありませんでした。

静止化解除の対象にトランザクションレベル名を指定している場合は，TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_draw_method定義コマンドの指定値を見直し，TP1/EEを再起動したあとに，コマンドを再実行してください。

0007

TP1/EEサービス定義が不正です。

RPC関連定義のname_useオペランド，およびプロセス関連定義のfsp_useオペランドの指定値を見直して，コマンドを再実行してください。

0008

実行サーバ側でサービスの処理キューの登録に失敗しました。

しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。コマンドを再実行しても現象が改善されない場合は，実行サーバのメモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直してください。

0009

実行タイミングが不正です。

なし。

0010

システムエラーが発生しました。

実行サーバ側のプロセス関連定義のfsp_useオペランドの指定値を見直してください。

または，実行サーバのTP1/EEのバージョンが古くないか確認してください。

上記以外の場合は保守員に連絡してください。

KFSB95037-I

トランザクションの静止化が完了しました。

A transaction was staticized successfully.　　（S）（NOS）

トランザクションの静止化処理が完了しました。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95038-I

トランザクションの静止化解除が完了しました。

A transaction was unstaticized successfully.　　（S）（NOS）

トランザクションの静止化解除処理が完了しました。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95040-E

ＵＡＰ共用ライブラリ同時入替え機能によるトランザクションの静止化解除に失敗しました。

aaaa(bbbb)[,aaaa(bbbb)...]

An attempt to unstaticize a transaction using the functionality that simultaneously replaces UAP common libraries failed.

aaaa(bbbb)[,aaaa(bbbb)...]　　（E）（NOS）

TP1/FSPのeechglibコマンドによるトランザクションの静止化解除に失敗しました。

aaaa(bbbb)：障害が発生したノードの情報

aaaa：ノード識別子

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

このメッセージでノード識別子に****が表示された場合は，コマンドを受け付けたノードのエラーを示します。ノード識別子と理由コードの組み合わせは1行に5個まで表示されます。そのため，失敗したノードが5個を超える場合には複数行で表示されます。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

すでにTP1/FSPのeechglibコマンド，またはeeexecutコマンドが実行中です。

先に実行中のコマンドが終了してからコマンドを再実行してください。

0002

RPCの発行に失敗しました。

TP1/EEのメッセージログファイルに出力されているメッセージがある場合は，その原因を取り除いてください。

または，-oオプションで指定したサービスグループの指定値を見直してください。

0003

実行サーバからの応答がタイムアウトしました。

ネットワークの状態または実行サーバの状態を確認してください。

0007

TP1/EEサービス定義が不正です。

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のuapdir_exchange_useオペランド，およびRPC関連定義のname_useオペランドの指定値を見直し，コマンドを再実行してください。

実行サーバ側のTP1/FSPのユーザサービス関連定義のuapdir_exchange_useオペランド，およびプロセス関連定義のfsp_useオペランドの指定値を見直してください。

0008

実行サーバ側でサービスの処理キュー登録に失敗しました。

しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。コマンドを再実行しても現象が改善されない場合は実行サーバのメモリ関連定義のpce_noオペランドの指定値を見直してください。

0009

実行タイミングが不正です。

なし。

0010

システムエラーが発生しました。

実行サーバ側のプロセス関連定義のfsp_useオペランドの指定値を見直してください。

または，実行サーバのTP1/EEのバージョンが古くないか確認してください。

上記以外の場合は保守員に連絡してください。

KFSB95041-I

ＵＡＰ共用ライブラリ同時入替え機能によるトランザクションの静止化解除が完了しました。

A transaction was unstaticized successfully using the functionality that simultaneously replaces UAP common libraries.　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeechglibコマンドによるトランザクションの静止化解除が完了しました。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95101-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（NOS）

コマンドの引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

0001：不正なオプションを使用しています。

0002：必要なフラグ引数がありません。

0003：必要なオプションがありません。

0004：コマンド引数の個数が多過ぎます。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しい引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95102-E

フラグ引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝bb，理由コード＝cccc

The flag argument is invalid. command name = aa....aa, option = bb, reason code = cccc　　（E）（NOS）

フラグ引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：該当するオプション名

cccc：理由コード

0001：フラグ引数の長さが不正です。

0002：フラグ引数に指定できない文字を指定しています。

0003：指定された値が見つかりません。

0004：指定値が指定範囲以外の値です。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95103-E

コマンド引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

The command argument is invalid. command name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（NOS）

コマンド引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

0001：必要なコマンド引数がありません。

0002：コマンド引数の長さが不正です。

0003：指定された値が見つかりません。

0004：指定値が指定範囲以外の値です。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいコマンド引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95104-E

オプションの組み合わせが不正です。コマンド名＝aa....aa

The combination of options is invalid. command name = aa....aa　　（E）（NOS）

オプションの組み合わせに誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいオプションを指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95105-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cc....cc

Command execution has failed. command name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cc....cc　　（E）（NOS）

コマンド実行中に障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理を中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

データの通信に失敗しました。

TP1/EEとの通信障害の原因を調査し，その原因を取り除いてください。

0002

TP1/EEのプロセスで障害が発生しました。

cc....ccを保守員に連絡してください。

0003

指定されたサービスグループ名が見つかりません。

正しいサービスグループ名を指定して，コマンドを再実行してください。TP1/EEが起動していない場合は，TP1/EEを起動して，コマンドを再実行してください。

KFSB95106-E

領域の確保に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

An attempt to allocate area has failed. command name = aa....aa, request size = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンド処理に必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB95107-E

内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An internal conflict has occurred. command name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンド実行中に予期しない障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理を中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。コマンドプロセスが強制停止した場合は，コアダンプを保守員に渡してください。

KFSB95120-I

使用方法：eememls -g サービスグループ名 [-u]

Usage: eememls -g <service-group-name> [-u]　　（S）（NOS）

eememlsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95141-E

指定されたテーブル通番が無効です。コマンド名＝aa....aa，テーブル種別＝bbb，テーブル通番＝cc....cc

The specified table sequence number is invalid. command name = aa....aa, table type = bbb, table sequence number = cc....cc　　（E）（NOS）

存在しないテーブル通番を指定しています。

aa....aa：該当するコマンド名

bbb：該当するテーブル種別

cc....cc：該当するテーブル通番

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)表示対象のテーブル通番を確認し，再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95142-E

指定されたテーブルは存在しません。コマンド名＝aa....aa，テーブル種別＝bbb

The specified table does not exist. command name = aa....aa, table type = bbb　　（E）（NOS）

TP1/EEサービス定義に指定されていないテーブルを指定しています。

aa....aa：該当するコマンド名

bbb：該当するテーブル種別

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95155-I

使用方法：eerksmemls -g データ連携支援ＩＤ [-u]

Usage: eerksmemls -g <data-linkage-support-ID> [-u]　　（S）（NOS）

eerksmemlsコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95200-I

使用方法：eedbqrkslsh -q ＤＢキュー名 [-k データ連携支援ＩＤ]

Usage: eedbqrkslsh -q <DB-queue-name> [-k <data-linkage-support-ID>]　　（S）（NOS）

eedbqrkslshコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を行わないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95201-I

使用方法：eedbqrkscgh -q ＤＢキュー名 {-k データ連携支援ＩＤ | -a}

Usage: eedbqrkscgh -q <DB-queue-name> {-k <data-linkage-support-ID> | -a}　　（S）（NOS）

eedbqrkscghコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を行わないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95202-I

使用方法：eerksdbqls -g データ連携支援ＩＤ -q ＤＢキュー名

Usage: eerksdbqls -g <data-linkage-support-ID> -q <DB-queue-name>　　（S）（NOS）

eerksdbqlsコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95203-I

使用方法：eerksdbqrkslsh -q ＤＢキュー名 [-k データ連携支援ＩＤ]

Usage: eerksdbqrkslsh -q <DB-queue-name> [-k <data-linkage-support-ID>]　　（S）（NOS）

eerksdbqrkslshコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95204-I

使用方法：eerksdbqrkscgh -q ＤＢキュー名 {-k データ連携支援ＩＤ | -a}

Usage: eerksdbqrkscgh -q <DB-queue-name> {-k <data-linkage-support-ID> | -a}　　（S）（NOS）

eerksdbqrkscghコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95206-I

使用方法：eedbqinhibit -g サービスグループ名 {-a | -p ＤＢキューグループ名 | -q ＤＢキュー名} [-r]

Usage: eedbqinhibit -g <service-group-name> {-a | -p <DB-queue-group-name> | -q <DB-queue-name>} [-r]　　（S）（NOS）

eedbqinhibitコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95208-I

使用方法：eedbqaltput -g サービスグループ名 -q ＤＢキュー名

Usage: eedbqaltput -g <service-group-name> -q <DB-queue-name>　　（S）（NOS）

eedbqaltputコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95209-I

使用方法：eedbqaltlsh -q ＤＢキュー名 [-a][-f]

Usage: eedbqaltlsh -q <DB-queue-name> [-a][-f]　　（S）（NOS）

eedbqaltlshコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95210-I

使用方法：eerksdbqaltput -g データ連携支援ＩＤ -q ＤＢキュー名

Usage: eerksdbqaltput -g <data-linkage-support-ID> -q <DB-queue-name>　　（S）（NOS）

eerksdbqaltputコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95211-I

使用方法：eerksdbqaltlsh -q ＤＢキュー名 [-a][-f]

Usage: eerksdbqaltlsh -q <DB-queue-name> [-a][-f]　　（S）（NOS）

eerksdbqaltlshコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95301-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（NOS）

コマンドの引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

0001：不正なオプションフラグを使用しています。

0002：必要なフラグ引数がありません。

0003：必要なオプションフラグがありません。

0004：コマンド引数の個数が多過ぎます。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しい引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95302-E

フラグ引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝bb，理由コード＝cccc

The flag argument is invalid. command name = aa....aa, option = bb, reason code = cccc　　（E）（NOS）

フラグ引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：該当するオプション名

cccc：理由コード

0001：フラグ引数の長さが不正です。

0002：フラグ引数に指定できない文字を指定しています。

0003：指定された値が見つかりません。

0004：指定値が指定範囲以外の値です。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95303-E

コマンド引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

The command argument is invalid. command name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（NOS）

コマンド引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

0001：必要なコマンド引数がありません。

0002：コマンド引数の長さが不正です。

0003：設定された値が見つかりません。

0004：指定値が指定範囲以外の値です。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいコマンド引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95304-E

オプションの組み合わせが不正です。コマンド名＝aa....aa

The combination of options is invalid. command name = aa....aa　　（E）（NOS）

オプションの組み合わせに誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいオプションを指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95305-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cc....cc

Command execution has failed. command name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cc....cc　　（E）（NOS）

コマンド実行中に障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

データの通信に失敗しました。

TP1/EEとの通信障害の原因を調査し，その原因を取り除いてください。

0002

TP1/EEのプロセスで障害が発生しました。

cc....ccを保守員に連絡してください。

0003

指定されたサービスグループ名が見つかりません。

正しいサービスグループ名を指定して，コマンドを再実行してください。TP1/EEが起動していない場合は，TP1/EEを起動して，コマンドを再実行してください。

KFSB95306-E

領域の確保に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

An attempt to allocate area has failed. command name = aa....aa, request size = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンド処理に必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB95307-E

内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An internal conflict has occurred. command name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンド実行中に予期しない障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理を中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。コマンドプロセスが強制停止した場合は，コアダンプを保守員に渡してください。

KFSB95320-I

使用方法：eedctsv -g サービスグループ名 -v サービス名

Usage: eedctsv -g <service-group-name> -v <service-name>　　（S）（NOS）

eedctsvコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95321-I

サービスを閉塞しました。サービスグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb

A service has been shut down. service group name = aa....aa, service name = bb....bb　　（S）（NOS）

サービスを閉塞しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するサービス名

(Ｓ)なし。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95322-E

サービスの閉塞に失敗しました。サービスグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb

An attempt to shut down a service has failed. service group name = aa....aa, service name = bb....bb　　（E）（NOS）

サービスの閉塞に失敗しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するサービス名

(Ｓ)サービスを閉塞しないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/EEのメッセージログファイルを調査してください。障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KFSB95330-I

使用方法：eeactsv -g サービスグループ名 {-a | -v サービス名}

Usage: eeactsv -g <service-group-name> {-a | -v <service-name>}　　（S）（NOS）

eeactsvコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95331-I

サービスを閉塞解除しました。サービスグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb

A service has been released from the shutdown state. service group name = aa....aa, service name = bb....bb　　（S）（NOS）

サービスの閉塞を解除しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するサービス名

(Ｓ)なし。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95332-E

サービスの閉塞解除に失敗しました。サービスグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb

An attempt to release a service from the shutdown state has failed. service group name = aa....aa, service name = bb....bb　　（E）（NOS）

サービスの閉塞解除に失敗しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するサービス名

(Ｓ)サービスの閉塞を解除しないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/EEのメッセージログファイルを調査してください。障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KFSB95333-I

全てのサービスを閉塞解除しました。サービスグループ名＝aa....aa

All services have been released from the shutdown state. service group name = aa....aa　　（S）（NOS）

すべてのサービスの閉塞を解除しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

(Ｓ)なし。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95334-E

全てのサービスの閉塞解除に失敗しました。サービスグループ名＝aa....aa

An attempt to release all services from the shutdown state has failed. service group name = aa....aa　　（E）（NOS）

すべてのサービスの閉塞解除に失敗しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

(Ｓ)すべてのサービスの閉塞を解除しないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/EEのメッセージログファイルを調査してください。障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KFSB95335-I

サービスの最大同時処理限界数を変更しました。サービスグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb，変更前＝ccc，変更後＝ddd

The maximum number of processing occurrences that a service can handle concurrently has been changed. service group name = aa....aa, service name = bb....bb, before the change = ccc, after the change = ddd　　（S）（NOS）

サービスの最大同時処理限界数を変更しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するサービス名

ccc：変更前のサービスの最大同時処理限界数

ddd：変更後のサービスの最大同時処理限界数

(Ｓ)サービスの最大同時処理限界数を変更します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95340-I

使用方法：eelssv -g サービスグループ名 {-s {act | dct | all} | -v サービス名}

Usage: eelssv -g <service-group-name> {-s {act | dct | all} | -v <service-name>}　　（S）（NOS）

eelssvコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95350-I

使用方法：eethdls -g サービスグループ名 [-p]

Usage: eethdls -g <service-group-name> [-p]　　（S）（NOS）

eethdlsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95360-I

使用方法：eelspce -g サービスグループ名 {-s {sys | usr | all} | -w | -v サービス名 -n 最大同時処理限界数}

Usage: eelspce -g <service-group-name> {-s {sys | usr | all} | -w | -v <service-name> -n <maximum-number-of-processing-occurrences-that-can-be-handled-concurrently>}　　（S）（NOS）

eelspceコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95371-I

オンラインを強制開始します。サービスグループ名＝aa....aa

Online processing will now be forcibly started. service group name = aa....aa　　（S）（NOS）

オンラインを強制開始します。

aa....aa：オンラインを強制開始するサービスグループ名

(Ｓ)オンラインを強制開始します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95372-I

使用方法：eelspcenum -g サービスグループ名 [-v サービス名]

Usage: eelspcenum -g <service-group-name> [-v <service-name>]　　（S）（NOS）

eelspcenumコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95375-I

使用方法：eepceskip -g サービスグループ名 -v サービス名

Usage: eepceskip -g <service-group-name> -v <service-name>　　（S）（NOS）

eepceskipコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95376-I

滞留メッセージのスキップが成功しました。コマンド名＝aa....aa

Remaining messages have been successfully skipped. command name = aa....aa　　（S）（NOS）

滞留メッセージのスキップが成功しました。

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)なし。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95377-E

滞留メッセージのスキップが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

Failed to skip remaining messages. command name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（NOS）

滞留メッセージのスキップが失敗しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)なし。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0002

タイミングエラーです。

サービスが引き出し禁止状態かどうかを確認してください。引き出し禁止状態の場合は，しばらく待ってからコマンドを再実行してください。

0004

内部矛盾です。

保守員に連絡してください。

KFSB95378-I

使用方法：eepcerefer -g サービスグループ名 -v サービス名 -p {p|n} -o 出力ファイル名 [-r]

Usage: eepcerefer -g <service-group-name> -v <service-name> -p {p|n} -o <output-file-name> [-r]　　（S）（NOS）

eepcereferコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95379-I

コマンドを受付けました。コマンド名＝aa....aa

The command has been accepted. command name = aa....aa　　（S）（NOS）

コマンドを受け付けました。

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)滞留メッセージのファイル出力を開始します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95380-E

コマンドを受付けませんでした。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

The command has been rejected. command name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（NOS）

コマンドを受け付けませんでした。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

処理キューの登録に失敗しました。

eememlsコマンドで処理キュー制御用バッファ（PCE）に空きがあることを確認してからコマンドを再実行してください。空きがない場合は，しばらく待ってからeememlsコマンドで処理キュー制御用バッファの使用状況を再確認してください。

0002

ワーク領域が不足しました。

eememlsコマンドで共用ワーク領域，またはXTC用ワーク領域に空きがあることを確認してからコマンドを再実行してください。

0003

タイミングエラーです。

サービスが引き出し禁止状態かどうかを確認してください。引き出し禁止状態の場合は，しばらく待ってからコマンドを再実行してください。

0004

ファイルはすでにあります。

コマンドで指定したファイルはすでにあります。次に示す対策のどれかを実行してください。

ファイルを削除してからコマンドを再実行する。

-rオプションを指定してコマンドを再実行する。

-oオプションに別のファイル名を指定してコマンドを再実行する。

0005

ファイルのオープンに失敗しました。

TP1/EEプロセスが出力したKFSB45404-Wメッセージの理由コード，およびKFSB40107-Eメッセージのエラーコードを参照して原因を取り除いてください。

0006

滞留メッセージはありません。

eelspcenumコマンドで処理キュー制御用バッファ（PCE）の滞留状況を確認してください。

KFSB95381-I

使用方法：eeexecut -g サービスグループ名 [-t トランザクション静止化監視時間]

Usage: eeexecut -g <service-group-name> [-t <monitoring-time-of-transaction-staticization>]　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeexecutコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95382-E

ユーザ初期化トランザクションの起動に失敗しました。サービスグループ名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

Startup of the user initialization transaction failed. service group name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（NOS）

ユーザ初期化トランザクションの起動に失敗しました。

aa....aa：サービスグループ名

bbbb：理由コード

0001：トランザクションの静止化に失敗しました。

0002：前回のユーザ初期化トランザクションが終了していません。

0003：UAP共用ライブラリの入れ替え中です。

0004：ユーザ初期化トランザクション起動用のエントリポインタが定義されていません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドを再実行してください。

〔対策〕

理由コードが0001，0002の場合

しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。

理由コードが0003の場合

UAP共用ライブラリの入れ替え処理が終了してから，コマンドを再実行してください。

理由コードが0004の場合

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のuser_init_utオペランドにユーザ初期化用エントリポインタを指定してTP1/EEを再起動してください。そのあと，コマンドを再実行してください。

KFSB95383-I

ユーザ初期化トランザクションの起動を受け付けました。サービスグループ名＝aa....aa

Startup of the user initialization transaction was accepted. service group name = aa....aa　　（S）（NOS）

ユーザ初期化トランザクションの起動を受け付けました。

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)なし。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95385-I

使用方法：eelstrnlevel -g サービスグループ名 [-t トランザクションレベル名 -n 最大同時処理限界数]

Usage: eelstrnlevel -g <service-group-name> [-t <transaction-level-name> -n <maximum-number-of-processing-occurrences-that-can-be-handled-concurrently>]　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeelstrnlevelコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95387-I

トランザクションレベルの最大同時処理限界数を変更しました。サービスグループ名＝aa....aa，トランザクションレベル名＝bb....bb，変更前＝cc....cc，変更後＝dd....dd

The maximum number of processing occurrences that a transaction level can handle concurrently has been changed. service group name = aa....aa, transaction level name = bb....bb, before the change = cc....cc, after the change = dd....dd　　（S）（NOS）

最大同時処理限界数の値を変更しました。

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：トランザクションレベル名

cc....cc：変更前の最大同時処理限界数

dd....dd：変更後の最大同時処理限界数

(Ｓ)最大同時処理限界数を変更します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95390-I

使用方法：eelsque -g サービスグループ名 [-v {サービス名 | トランザクションレベル名}]

Usage: eelsque -g <service-group-name> [-v {<service-name> | <transaction-level-name>}]　　（S）（NOS）

eelsqueコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95396-I

使用方法：eerksthdls -g データ連携支援ＩＤ [-p]

Usage: eerksthdls -g <data-linkage-support-ID> [-p]　　（S）（NOS）

eerksthdlsコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95397-I

使用方法：eerkslspce -g データ連携支援ＩＤ {-s {sys | usr | all} | -w}

Usage: eerkslspce -g <data-linkage-support-ID> {-s {sys | usr | all} | -w}　　（S）（NOS）

eerkslspceコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95400-E

メモリが確保できません。コマンド名＝aa....aa，サイズ＝bb....bb，詳細コード＝cc

Memory cannot be reserved. command name = aa....aa, size = bb....bb, detail code = cc　　（E）（NOS）

メモリを確保できません。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：確保しようとしたメモリのサイズ（10進数10けた以内。単位：バイト）

cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報（10進数2けた）

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)システムの動作状況を確認して，再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95401-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bb　　（E）（NOS）

コマンドの形式が不正です。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：理由コード（10進数2けた）

01：不正なオプションフラグを使用しています。

02：必要なフラグ引数がありません。

03：コマンド引数の指定数が上限値を超えています。

04：コマンド引数の数が必要な数に達していません。

(Ｓ)コマンドの使用方法を表示して，コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの指定が誤っていないかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB95402-E

コマンドのオプションが不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝bb，理由コード＝cc

The command options are invalid. command name = aa....aa, option = bb, reason code = cc　　（E）（NOS）

コマンドのオプションが不正です。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：指定が不正なオプション（2文字）

cc：理由コード（10進数2けた）

01：必要なオプションフラグがありません。

02：フラグ引数の指定値に誤りがあります。

03：フラグ引数の指定値と，コマンド引数の指定数の組み合わせに誤りがあります。

(Ｓ)コマンドの使用方法を表示して，コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの指定が誤っていないかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB95403-E

コマンドのオプションの組み合わせが不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション１＝bb，オプション２＝cc

The combination of command options is invalid. command name = aa....aa, option 1 = bb, option 2 = cc　　（E）（NOS）

コマンドのオプションの組み合わせが不正です。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：組み合わせが不正なオプション（2文字）

cc：組み合わせが不正なオプション（2文字）

(Ｓ)コマンドの使用方法を表示して，コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの指定が誤っていないかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB95405-E

ファイルのヘッダ情報が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb，ファイル名＝cc....cc

The file header information is invalid. command name = aa....aa, reason code = bb, file name = cc....cc　　（E）（NOS）

ファイルのヘッダ情報が不正です。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：理由コード（10進数2けた）

01：設定したファイルにヘッダ情報がありません。

02：eetrbtaskedコマンドの場合，設定したファイルがTASKTMファイルではありません。eetrblineedコマンドの場合，設定したファイルが回線トレースファイルではありません。eetrbstcedコマンドの場合，設定したファイルが統計情報ファイルではありません。eetrbuatedコマンドの場合，設定したファイルがUAPトレースファイルではありません。

03：-rオプションで指定したランIDのファイルではありません。

cc....cc：該当するファイル名

(Ｓ)ヘッダ情報が不正なファイルへの入出力処理を中止します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの指定が誤っていないかどうか，およびファイルが正しいかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB95406-E

データブロックが不正です。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bb，ファイル名＝cc....cc

The data block is invalid. command name = aa....aa, detail code = bb, file name = cc....cc　　（E）（NOS）

データブロックが不正です。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報（10進数2けた）

cc....cc：ファイル名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)ファイルが正しいかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB95407-E

取得情報のタイプとコマンドで指定したオプションが不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb，ファイル名＝cc....cc

The acquisition information type and option specified by the command are invalid. command name = aa....aa, reason code = bb, file name = cc....cc　　（E）（NOS）

取得情報のタイプおよびコマンドで指定したオプションが不正です。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：理由コード（10進数2けた）

01：定義でTYPE0，または-2を指定しているため，DBキュー情報は存在しません。

cc....cc：該当するファイル名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの指定が誤っていないかどうか確認してください。または，ファイルが正しいかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB95408-E

編集できないファイルタイプです。コマンド名＝aa....aa，コマンドバージョン＝bb....bb，ファイル作成バージョン＝cc....cc，ファイルタイプ＝d，ファイル名＝ee....ee

This file type cannot be edited. command name = aa....aa, command version = bb....bb, file creation version = cc....cc, file type = d, file name = ee....ee　　（E）（NOS）

コマンドを実行した環境のTP1/EEのバージョンでは編集できないファイルタイプです。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：コマンドを実行した環境のTP1/EEのバージョン

cc....cc：ファイルを作成した環境のTP1/EEのバージョン

d：ファイルタイプ

ee....ee：ファイル名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)TP1/EEのバージョンを確認してください。表示したファイルタイプを編集できるTP1/EEのバージョンで再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95409-E

実行したコマンドのバージョンとファイル作成バージョンが不一致です。コマンド名＝aa....aa，コマンドバージョン＝bb....bb，ファイル作成バージョン＝cc....cc，ファイル名＝dd....dd

The version of the executed command does not match the file creation version. command name = aa....aa, command version = bb....bb, file creation version = cc....cc, file name = dd....dd　　（E）（NOS）

実行したコマンドのTP1/EEバージョンとファイル作成時のTP1/EEバージョンが一致していないため，編集できません。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：実行したコマンドのTP1/EEのバージョン

cc....cc：ファイルを作成したTP1/EEのバージョン

dd....dd：ファイル名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)ファイルを作成したTP1/EEのバージョンと同じバージョンのTP1/EEでコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95410-E

ファイルのオープン処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb，ファイル名＝cc....cc

Failure occurred for file open processing. command name = aa....aa, reason code = bb, file name = cc....cc　　（E）（NOS）

入出力ファイル（UNIXファイル）のオープンで障害が発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：理由コード（10進数2けた）

01：指定されたファイルが存在しません。

02：入出力エラーが発生しました。

cc....cc：該当するファイル名

(Ｓ)障害が発生したファイルへの入出力処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB95411-E

ファイルからのリード処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

Failure occurred for read processing from the file. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E）（NOS）

入出力ファイル（UNIXファイル）からの読み出しで障害が発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)障害が発生したファイルへの入出力処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合はそのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB95412-E

ファイルへのライト処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

Failure occurred for write processing to the file. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E）（NOS）

入出力ファイル（UNIXファイル）への書き込みで障害が発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

標準出力の場合は，stdoutを表示します。

(Ｓ)障害が発生したファイルへの入出力処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB95413-E

ファイルのクローズ処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

Failure occurred for file close processing. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E）（NOS）

入出力ファイル（UNIXファイル）のクローズで障害が発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)障害が発生したファイルへの入出力処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB95414-E

ファイルポインタの移動処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

Failure occurred for file pointer move processing. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E）（NOS）

入出力ファイル（UNIXファイル）のファイルポインタの移動で障害が発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)障害が発生したファイルへの入出力処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの直前にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB95415-Q

aaオプションに指定したファイルは既に存在します。上書きしていいですか。[y：上書きする　n：上書きしない] コマンド名＝bb....bb，ファイル名＝cc....cc

The file specified for the aa option already exists. Would you like to overwrite it? [y: Overwrite n: Do not overwrite] Command name = bb....bb, file name = cc....cc　　（S）（NOS）

aaに表示したオプションに指定したファイルを上書きしてよいか，応答を求めます。

aa：オプション

bb....bb：コマンド名

cc....cc：ファイル名

(Ｓ)オペレータが設定した応答に従って処理します。yまたはn以外を応答した場合は，再度応答を求めます。

(Ｏ)ファイルを上書きしてコマンドの処理を続行する場合はyを，ファイルを上書きしないでコマンドの処理を終了する場合はnを設定してください。応答時に設定するyまたはnは，大文字でも受け付けられます。

〔対策〕なし。

KFSB95416-E

指定したファイルに編集するデータがありません。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

The specified file contains no data to be edited. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E）（NOS）

指定したファイルに編集するデータがありません。次に示すどれかが理由として考えられます。

指定したファイルが，コアファイルまたはメモリダンプファイルではありません。

データが破壊されています。

コマンドのパラメタに指定した番号が誤っています（eetrbuapdumpコマンドの場合-eオプションのifaの指定，eetrbtbldumpコマンドの場合-tオプションの指定）。

指定したファイルが，プロセス関連定義のtrb_uap_trace_file_outオペランドを指定した環境下で作成されたコアファイルまたはメモリダンプファイルではありません。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの指定が誤っていないかどうか確認してください。また，ファイルが正しいかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB95417-E

データの編集途中でファイルの終わりに達しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

The end of the file was reached during data modification. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E）（NOS）

データの編集途中にファイルの終わりに達しました。データが破壊されています。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するファイル名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)ファイルが正しいかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB95425-I

強制出力コマンドが成功しました。コマンド名＝aa....aa，スワップ元ファイル名＝bb....bb，スワップ先ファイル名＝cc....cc

The forced output command was successful. command name = aa....aa, swap source file name = bb....bb, swap destination file name = cc....cc　　（S）（NOS）

強制出力コマンドが成功しました。そのため，スワップ元ファイルからスワップ先ファイルへ交代しました。

aa....aa：強制出力コマンド名

eetrbstcfput：統計情報の強制出力コマンド

eetrbtaskfput：TASKTM情報の強制出力コマンド

eetrbtrcefput：回線トレース情報の強制出力コマンド

eetrbuatfput：UAPトレース情報の強制出力コマンド

bb....bb：スワップ元ファイル名

cc....cc：スワップ先ファイル名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95426-E

強制出力コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb，詳細コード＝cc

The forced output command failed. command name = aa....aa, reason code = bb, detail code = cc　　（E）（NOS）

強制出力コマンドが失敗しました。

aa....aa：強制出力コマンド名

bb：理由コード

01：入出力エラー

02：タイミングエラー（コマンド処理中）

03：タイミングエラー（機能停止中）

04：タイミングエラー（スワップが発生していない）

05：プロセス関連定義のtrb_stc_useオペランドにNが指定されているか，またはtrb_stc_useオペランドの指定が省略されているため，統計情報機能を使用できません。

06：統計情報ファイルが縮退中です。

07：プロセス関連定義のtrb_uap_trace_file_outオペランドにNが指定されているか，またはtrb_uap_trace_file_outオペランドの指定が省略されているため，UAPトレースファイル出力機能を使用できません。

08：トラブルシュート関連定義のtrb_middle_trace_useオペランドにNが指定されているか，またはtrb_middle_trace_useオペランドの指定が省略されているため，ミドル固有トレースファイル取得機能を使用できません。

99：予期しないエラーが発生しました。

cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)理由コードに示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕TP1/EEプロセスのメッセージログファイルを参照し，原因を調査してください。また，詳細コードが有効な値を示す場合は，保守員に連絡してください。

KFSB95427-E

強制出力コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb

The forced output command failed. command name = aa....aa, reason code = bb　　（E）（NOS）

コマンド実行中に障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンドの処理を中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

03

送信データの取得に失敗しました。

保守員に連絡してください。

04

データの送信に失敗しました。

TP1/EEとの通信障害の原因を調査し，その原因を取り除いてください。

05

応答データの取得に失敗しました。

コマンドが実行されている可能性があります。TP1/EEのメッセージログファイルを参照してください。または，保守員に連絡してください。

06

応答データが正しく格納されていません。

保守員に連絡してください。

07

データ送信に失敗しました。

TP1/EEが起動しているかどうか，およびサービスグループ名が正しいかどうか確認してください。

KFSB95428-E

コマンド実行中に内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bb

An internal conflict occurred during command execution. command name = aa....aa, detail code = bb　　（E）（NOS）

コマンド実行中に内部矛盾が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理を中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。コマンドプロセスが強制停止した場合は，コアダンプを保守員に渡してください。

KFSB95429-E

コマンドでエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

An error occurred for the command. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンド実行時に障害が発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：発生した障害

PARAM：引数が不正です。

ENVIRONMENT VARIABLE：コマンドの実行に必要な環境変数が不正です。

TEMPORARY DIRECTORY：一時作業領域に十分な空き領域がありません。

OS COMMAND FAILED：OSのコマンド処理に失敗しました。

ファイルのアーカイブ処理またはディレクトリの作成に失敗しました。出力されているOSのコマンドのメッセージに従って対処してください。

(Ｓ)コマンドの処理を中止して終了します。

(Ｏ)障害の要因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95430-I

使用方法：eetrbtasked [-e {f|r[b] [-t [開始時刻][,終了時刻]] [-r ランＩＤ] [-i ＩＦＡ番号] [-x 下限値,上限値] [-p {コード１|コード２}[,{コード１|コード２}...]] [-v サービス名[,サービス名...]] -c ｃｓｖ出力ファイル名 [-n ファイル出力行] [-s [-j 編集間隔]]}] ＴＡＳＫＴＭファイル名 [ＴＡＳＫＴＭファイル名...]

Usage: eetrbtasked [-e {f|r[b] [-t [<start-time>][, <end-time>]] [-r <run-id>] [-i <ifa-number>] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-p {<code-1>|<code-2>}[,{<code-1>|<code-2>}...]] [-v <service-name>[, <service-name>...]] -c <csv-output-file-name> [-n <file-output-line>] [-s [-j <modification-interval>]]}] TASKTM file name [<tasktm-file-name>...]　　（S）（NOS）

eetrbtaskedコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95431-I

使用方法：eetrblineed [-e 編集種別] [-t [開始時刻][,終了時刻]] [-r ランＩＤ] [-s {rpc|trn|rap|dbq|ora|udp|sdh}] [-x 下限値,上限値] [-v サービス名[,サービス名...]] [-i ＩＰアドレス[,ＩＰアドレス...]] [-q ＤＢキュー名[,ＤＢキュー名...]] [-l ロット名[,ロット名...]] [-k 出力種別] [-c ｃｓｖ出力ファイル名 [-n ファイル出力行]] 回線トレースファイル名 [回線トレースファイル名...]

Usage: eetrblineed [-e <modification-type>] [-t [<start-time>][,<end-time>]] [-r <run-id>] [-s {rpc|trn|rap|dbq|ora|udp|sdh}] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-v <service-name>[,<service-name>...]] [-i <ip-address>[,<ip-address>...]] [-q <DB-queue-name>[,<DB-queue-name>...]] [-l <lot-name>[,<lot-name>...]] [-k <output-type>] [-c <csv-output-file-name> [-n <file-output-line>]] <line-trace-file-name> [<line-trace-file-name>...]　　（S）（NOS）

eetrblineedコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95432-I

使用方法：eetrbuapdump [-e {sum|ifa,ＩＦＡ番号|rec}] ファイル名

Usage: eetrbuapdump [-e {sum|ifa,<ifa-number>|rec}] <file-name>　　（S）（NOS）

eetrbuapdumpコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95433-I

使用方法：eetrbtbldump {-t テーブル名[,通番]|-e アイキャッチャ [-p]} [-b サイズ] [-a] ファイル名

Usage: eetrbtbldump {-t <table-name>[,<number>]|-e <eye-catcher> [-p]} [-b <size>] [-a] <file-name>　　（S）（NOS）

eetrbtbldumpコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95434-I

使用方法：eetrbtaskfput -g サービスグループ名

Usage: eetrbtaskfput -g <service-group-name>　　（S）（NOS）

eetrbtaskfputコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95435-I

使用方法：eetrbtrcefput -g サービスグループ名

Usage: eetrbtrcefput -g <service-group-name>　　（S）（NOS）

eetrbtrcefputコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95436-I

使用方法：eerasget [-l|-s] [-c] 取得先ファイル名

Usage: eerasget [-l|-s] [-c] <acquisition-destination-file-name>　　（S）（NOS）

eerasgetコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95437-I

使用方法：eetrbstcse -g サービスグループ名 {[-e 基本統計情報種別[,基本統計情報種別...]] [-k システム統計情報種別[,システム統計情報種別...]] [-i 時間間隔]|-r}

Usage: eetrbstcse -g <service-group-name> {[-e <basic-statistical-information-type>[,<basic-statistical-information-type>...]] [-k <system-statistical-information-type>[,<system-statistical-information-type>...]] [-i <time-interval>]|-r}　　（S）（NOS）

eetrbstcseコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95438-I

使用方法：eetrbstcfput -g サービスグループ名

Usage: eetrbstcfput -g <service-group-name>　　（S）（NOS）

eetrbstcfputコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95439-I

使用方法：eetrbstced [-e 編集種別] [-t [開始時刻][,終了時刻]] [-r ランＩＤ] [-i 時間間隔] [-s [開始編集ＩＤ][,終了編集ＩＤ]] [-v サービス名[,サービス名...]] [-q ＤＢキュー名[,ＤＢキュー名...]] [-l ロット名[,ロット名...]] [-o ＯＢＭ名[,ロット名[,ロット名]]] [-c ｃｓｖ出力ファイル名] 統計情報ファイル名 [統計情報ファイル名...]

Usage: eetrbstced [-e <modification-type>] [-t [<start-time>][,<end-time>]] [-r <run-id>] [-i <time-interval>] [-s [<start-modification-id>][,<end-modification-id>]] [-v <service-name>[,<service-name>...]] [-q <DB-queue-name>[,<DB-queue-name>...]] [-l <lot-name>[,<lot-name>...]] [-o <obm-name> [,<lot-name> [,<lot-name>]]] [-c <csv-output-file-name>] <statistical-information-file-name> [<statistical-information-file-name>...]　　（S）（NOS）

eetrbstcedコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95440-I

使用方法：eetrbreport -g サービスグループ名 [-c] [-r] [-s [開始編集ＩＤ][,終了編集ＩＤ]]

Usage: eetrbreport -g <service-group-name> [-c] [-r] [-s [<start-modification-id>][,<end-modification-id>]]　　（S）（NOS）

eetrbreportコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95441-I

使用方法：eetrbstcese -g サービスグループ名 [-e {[ersp][,edly][,edbq][,eobs]｜eobm [-i 時間間隔]}] [-r] Usage: eetrbstcese -g <service-group-name> [-e {[ersp] [,edly] [,edbq] [,eobs]｜eobm [-i <time-interval>]}] [-r]　　（S）（NOS）

eetrbstceseコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95442-I

使用方法：eetrbrcvr -g サービスグループ名 [-s {tsk|lin|uat|dmp|stc|mcp|xdb|all}]

Usage: eetrbrcvr -g <service-group-name> [-s {tsk|lin|uat|dmp|stc|mcp|xdb|all}]　　（S）（NOS）

eetrbrcvrコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95443-I

使用方法：eetrbtaskdump [-e 編集種別] [-r ランＩＤ] [-i ＩＦＡ番号] [-x 下限値,上限値] [-p {コード１|コード２}[,{コード１|コード２}...]] [-v サービス名[,サービス名...]] -c ｃｓｖ出力ファイル名 [-n ファイル出力行] ファイル名

Usage: eetrbtaskdump [-e <modification-type>] [-r <run-id>] [-i <ifa-number>] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-p {<code-1>|<code-2>}[,{<code-1>|<code-2>}...]] [-v <service-name>[,<service-name>...]] -c <csv-output-file-name> [-n <file-output-line>] <file-name>　　（S）（NOS）

eetrbtaskdumpコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95444-I

使用方法：eetrblinedump [-r ランＩＤ] [-s {rpc|trn|rap|dbq|ora|udp|sdh}] [-x 下限値,上限値] [-v サービス名[,サービス名...]] [-i ＩＰアドレス[,ＩＰアドレス...]] [-q ＤＢキュー名[,ＤＢキュー名...]] [-l ロット名[,ロット名...]] [-k 出力種別] [-c ｃｓｖ出力ファイル名 [-n ファイル出力行]] ファイル名

Usage: eetrblinedump [-r <run-id>] [-s {rpc|trn|rap|dbq|ora|udp|sdh}] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-v <service-name>[,<service-name>...]] [-i <ip-address>[,<ip-address>...]] [-q <DB-queue-name>[,<DB-queue-name>...]] [-l <lot-name>[,<lot-name>...]] [-k <output-type>] [-c <csv-output-file-name> [-n <file-output-line>]] <file-name>　　（S）（NOS）

eetrblinedumpコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95445-I

使用方法：eetrbuatfput -g サービスグループ名

Usage: eetrbuatfput -g <service-group-name>　　（S）（NOS）

eetrbuatfputコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95446-I

使用方法：eetrbuated [-e 編集種別] [-t [開始時刻][,終了時刻]] [-r ランＩＤ] [-x 下限値,上限値] [-v サービス名[,サービス名...]] ＵＡＰトレースファイル名 [ＵＡＰトレースファイル名...]

Usage: eetrbuated [-e <modification-type>] [-t [<start-time>][,<end-time>]] [-r <run-id>] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-v <service-name>[,<service-name>...]] <uap-trace-file-name> [<uap-trace-file-name>...]　　（S）（NOS）

eetrbuatedコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95447-I

使用方法：eetrbqueed [-e 編集種別] [-q キュー種別] [-g サービスグループ名] [-v サービス名] [-o 編集結果出力ファイル名] キューダンプファイル名 [キューダンプファイル名...]

Usage: eetrbqueed [-e <modification-type>] [-q <queue-type>] [-g <service-group-name>] [-v <service-name>] [-o <edit-result-output-file-name>] <queue-dump-file-name> [<queue-dump-file-name>...]　　（S）（NOS）

eetrbqueedコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95448-I

使用方法：eetrbwtor -g サービスグループ名 -n メッセージ識別子 処理オプション

Usage: eetrbwtor -g <service-group-name> -n <message-ID> <processing-option>　　（S）（NOS）

eetrbwtorコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95450-I

コマンドが成功しました。コマンド名＝aa....aa

The command was successful. command name = aa....aa　　（S）（NOS）

コマンドが成功しました。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95451-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb，詳細コード＝cc

The command failed. command name = aa....aa, reason code = bb, detail code = cc　　（E）（NOS）

コマンドが失敗しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)理由コードに示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

01

定義不正です。

プロセス関連定義のtrb_stc_useオペランドにYを指定してTP1/EEプロセスを再起動してください。

02

統計情報取得中です。

統計情報を取得しています。eetrbstcseコマンドの-rを実行してから，コマンドを再実行してください。

03

システム統計情報を取得していません。

eetrbstcseコマンドを実行してシステム統計情報の取得を開始してから，コマンドを再実行してください。

04

統計情報取得中ではありません。

なし。

05

TP1/EEシステムが終了中のため，コマンドを受け付けません。

なし。

06

タイマ登録に失敗しました。TP1/EEシステムで，タイマ登録をリトライしています。

なし。

07

統計情報種別の指定を無視しました。

前提機能のオプションが組み込まれているかどうか確認してください。

08

UAPトレースファイル出力機能は使用できません。

プロセス関連定義のtrb_uap_trace_file_outオペランドにYを指定してTP1/EEプロセスを再起動してください。

09

処理キューの登録に失敗しました。

しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。

10

MCPトレースファイル出力機能は使用できません。

プロセス関連定義のmcp_useオペランドにYを指定して，TP1/EEプロセスを再起動してください。

11

XDBトレース情報ファイル出力機能は使用できません。

プロセス関連定義のxdb_useオペランドにYを指定して，TP1/EEプロセスを再起動してください。

12

OBM統計情報取得中です。

すでにOBM統計情報を取得しています。-r指定のeetrbstceseを実行してから，再実行してください。

13

OBM統計情報取得中ではありません。

なし。

32

メッセージ識別番号が未登録です。

eetrbwtorコマンドの-nオプションに指定したメッセージ識別番号を見直して，コマンドを再実行してください。

33

コマンド処理中にタイミングエラーが発生しました。

コマンドを再実行してください。

34

処理オプションが不正です。

eetrbwtorコマンドの処理オプションを見直して，コマンドを再実行してください。

KFSB95452-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb

The command failed. command name = aa....aa, reason code = bb　　（E）（NOS）

コマンド実行中に障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンドの処理を中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

03

送信データの取得に失敗しました。

保守員に連絡してください。

04

データの送信に失敗しました。

TP1/EEとの通信障害の原因を調査し，その原因を取り除いてください。

05

応答データの取得に失敗しました。

コマンドはすでに実行されている可能性があります。TP1/EEのメッセージログファイルを参照してください。

保守員に連絡してください。

06

応答データが正しく格納されていません。

保守員に連絡してください。

07

データ送信に失敗しました。

TP1/EEが起動しているかどうか，またはサービスグループ名が誤っていないかどうかを確認してください。

KFSB95453-I

コマンドの受付が成功しました。コマンド名＝aa....aa

The command was received successfully. command name = aa....aa　　（S）（NOS）

コマンドの受け付けが成功しました。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95457-Q

aaオプションに指定したファイルは既に存在します。上書きしていいですか。[y：上書きする　a：全てのファイルを上書きする　n：上書きしない] コマンド名＝bb....bb，ファイル名＝cc....cc

The file specified for the aa option already exists. Would you like to overwrite it? [y: Overwrite a: Overwrite all files n: Do not overwrite] Command name = bb....bb, file name = cc....cc　　（S）（NOS）

aaに表示したオプションに設定したファイルを上書きしていいか応答を求めます。

aa：オプション

bb....bb：コマンド名

cc....cc：ファイル名

(Ｓ)ユーザが設定した応答に従って処理します。y，aまたはn以外を応答した場合は，再度応答を求めます。

(Ｏ)

y：ファイルを上書きしてコマンド処理を続行します。

a：すべてのファイルを上書きしてコマンド処理を続行します。

n：ファイルを上書きしないでコマンド処理を終了します。

〔対策〕なし。

y，a，nはマニュアルには小文字で記載しますが，大文字でも受け付けます。

KFSB95460-I

使用方法：eerkstrbtaskfput -g データ連携支援ＩＤ

Usage: eerkstrbtaskfput -g <data-linkage-support-ID>　　（S）（NOS）

eerkstrbtaskfputコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95461-I

使用方法：eerkstrbtasked [-e {f|r[b] [-t [開始時刻][,終了時刻]] [-r ランＩＤ] [-i ＩＦＡ番号] [-x 下限値,上限値] [-p {コード１|コード２}[,{コード１|コード２}...]] [-v サービス名[,サービス名...]] -c ｃｓｖ出力ファイル名 [-n ファイル出力行] [-s [-j 編集間隔]]}] ＴＡＳＫＴＭファイル名 [ＴＡＳＫＴＭファイル名...]

Usage: eerkstrbtasked [-e {f|r[b] [-t [<start-time>][, <end-time>]] [-r <run-id>] [-i <ifa-number>] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-p {<code-1>|<code-2>}[,{<code-1>|<code-2>}...]] [-v <service-name>[, <service-name>...]] -c <csv-output-file-name> [-n <file-output-line>] [-s [-j <modification-interval>]]}] TASKTM file name [<tasktm-file-name>...]　　（S）（NOS）

eerkstrbtaskedコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95462-I

使用方法：eerkstrbtrcefput -g データ連携支援ＩＤ

Usage: eerkstrbtrcefput -g <data-linkage-support-ID>　　（S）（NOS）

eerkstrbtrcefputコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95463-I

使用方法：eerkstrblineed [-e 編集種別] [-t [開始時刻][,終了時刻]] [-r ランＩＤ] [-s {rpc|trn|dbq}] [-x 下限値,上限値] [-v サービス名[,サービス名...]] [-i ＩＰアドレス[,ＩＰアドレス...]] [-k 出力種別] [-c ｃｓｖ出力ファイル名 [-n ファイル出力行]] 回線トレースファイル名 [回線トレースファイル名...]

Usage: eerkstrblineed [-e <modification-type>] [-t [<start-time>][,<end-time>]] [-r <run-id>] [-s {rpc|trn|dbq}] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-v <service-name>[,<service-name>...]] [-i <ip-address>[,<ip-address>...]] [-k <output-type>] [-c <csv-output-file-name> [-n <file-output-line>]] <line-trace-file-name> [<line-trace-file-name>...]　　（S）（NOS）

eerkstrblineedコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95464-I

使用方法：eerkstrbuapdump [-e {sum|ifa,ＩＦＡ番号|rec}] ファイル名

Usage: eerkstrbuapdump [-e {sum|ifa,<ifa-number>|rec}] <file-name>　　（S）（NOS）

eerkstrbuapdumpコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95465-I

使用方法：eerkstrbtbldump -t テーブル名[,通番] [-b サイズ] ファイル名

Usage: eerkstrbtbldump -t <table-name>[,<number>] [-b <size>] <file-name>　　（S）（NOS）

eerkstrbtbldumpコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95466-I

使用方法：eerkstrbstcse -g データ連携支援ＩＤ {[-e 基本統計情報種別[,基本統計情報種別...]] [-k システム統計情報種別[,システム統計情報種別...]] [-i 時間間隔]|-r}

Usage: eerkstrbstcse -g <data-linkage-support-ID> {[-e <basic-statistical-information-type>[,<basic-statistical-information-type>...]] [-k <system-statistical-information-type>[,<system-statistical-information-type>...]] [-i <time-interval>]|-r}　　（S）（NOS）

eerkstrbstcseコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95467-I

使用方法：eerkstrbstcese -g データ連携支援ＩＤ [-e {[ersp][,edly][,edbq] [-i　時間間隔]}] [-r]

Usage: eerkstrbstcese -g <data-linkage-support-ID> [-e {[ersp][,edly][,edbq] [-i <time-interval>]}] [-r]　　（S）（NOS）

eerkstrbstceseコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95468-I

使用方法：eerkstrbstcfput -g データ連携支援ＩＤ

Usage: eerkstrbstcfput -g <data-linkage-support-ID>　　（S）（NOS）

eerkstrbstcfputコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95469-I

使用方法：eerkstrbstced [-e 編集種別] [-t [開始時刻][,終了時刻]] [-r ランＩＤ] [-i 時間間隔] [-s [開始編集ＩＤ][,終了編集ＩＤ]] [-v サービス名[,サービス名...]] [-q ＤＢキュー名[,ＤＢキュー名...]] [-c ｃｓｖ出力ファイル名] 統計情報ファイル名 [統計情報ファイル名...]

Usage: eerkstrbstced [-e <modification-type>] [-t [<start-time>][,<end-time>]] [-r <run-id>] [-i <time-interval>] [-s [<start-modification-id>][,<end-modification-id>]] [-v <service-name>[,<service-name>...]] [-q <DB-queue-name>[,<DB-queue-name>...]] [-c <csv-output-file-name>] <statistical-information-file-name> [<statistical-information-file-name>...]　　（S）（NOS）

eerkstrbstcedコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95470-I

使用方法：eerkstrbreport -g データ連携支援ＩＤ [-c] [-r] [-s [開始編集ＩＤ][,終了編集ＩＤ]]

Usage: eerkstrbreport -g <data-linkage-support-ID> [-c] [-r] [-s [<start-modification-id>][,<end-modification-id>]]　　（S）（NOS）

eerkstrbreportコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95471-I

使用方法：eerkstrbrcvr -g データ連携支援ＩＤ [-s {tsk|lin|uat|stc|all}]

Usage: eerkstrbrcvr -g <data-linkage-support-ID> [-s {tsk|lin|uat|stc|all}]　　（S）（NOS）

eerkstrbrcvrコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95472-I

使用方法：eerkstrbtaskdump [-e 編集種別] [-r ランＩＤ] [-i ＩＦＡ番号] [-x 下限値,上限値] [-p {コード１|コード２}[,{コード１|コード２}...]] [-v サービス名[,サービス名...]] -c ｃｓｖ出力ファイル名 [-n ファイル出力行] ファイル名

Usage: eerkstrbtaskdump [-e <modification-type>] [-r <run-id>] [-i <ifa-number>] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-p {<code-1>|<code-2>}[,{<code-1>|<code-2>}...]] [-v <service-name>[,<service-name>...]] -c <csv-output-file-name> [-n <file-output-line>] <file-name>　　（S）（NOS）

eerkstrbtaskdumpコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95473-I

使用方法：eerkstrblinedump [-r ランＩＤ] [-s {rpc|trn|dbq}] [-x 下限値,上限値] [-v サービス名[,サービス名...]] [-i ＩＰアドレス[,ＩＰアドレス...]] [-k 出力種別] [-c ｃｓｖ出力ファイル名 [-n ファイル出力行]] ファイル名

Usage: eerkstrblinedump [-r <run-id>] [-s {rpc|trn|dbq}] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-v <service-name>[,<service-name>...]] [-i <ip-address>[,<ip-address>...]] [-k <output-type>] [-c <csv-output-file-name> [-n <file-output-line>]] <file-name>　　（S）（NOS）

eerkstrblinedumpコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95474-I

使用方法：eerkstrbuatfput -g データ連携支援ＩＤ

Usage: eerkstrbuatfput -g <data-linkage-support-ID>　　（S）（NOS）

eerkstrbuatfputコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95475-I

使用方法：eerkstrbuated [-e 編集種別] [-t [開始時刻][,終了時刻]] [-r ランＩＤ] [-x 下限値,上限値] [-v サービス名[,サービス名...]] ＵＡＰトレースファイル名 [ＵＡＰトレースファイル名...]

Usage: eerkstrbuated [-e <modification-type>] [-t [<start-time>][,<end-time>]] [-r <run-id>] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-v <service-name>[,<service-name>...]] <uap-trace-file-name> [<uap-trace-file-name>...]　　（S）（NOS）

eerkstrbuatedコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないでに終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95476-I

使用方法：eebpptrbtasked [-e {f|r [-t [開始時刻][,終了時刻]] [-r ランＩＤ] [-i ＩＦＡ番号] [-x 下限値,上限値] [-p {コード１|コード２}[,{コード１|コード２}...]] [-v サービス名[,サービス名...]] -c ｃｓｖ出力ファイル名 [-n ファイル出力行] [-s [-j 編集間隔]]}] ＴＡＳＫＴＭファイル名 [ＴＡＳＫＴＭファイル名...]

Usage: eebpptrbtasked [-e {f|r [-t [<start-time>][, <end-time>]] [-r <run-id>] [-i <ifa-number>] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-p {<code-1>|<code-2>}[,{<code-1>|<code-2>}...]] [-v <service-name>[, <service-name>...]] -c <csv-output-file-name> [-n <file-output-line>] [-s [-j <modification-interval>]]}] TASKTM file name [<tasktm-file-name>...]　　（S）（NOS）

eebpptrbtaskedコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95477-I

使用方法：eebpptrblineed [-e 編集種別] [-t [開始時刻][,終了時刻]] [-r ランＩＤ] [-s {trn|sdh}] [-x 下限値,上限値] [-v サービス名[,サービス名...]] [-i ＩＰアドレス[,ＩＰアドレス...]] [-k 出力種別] [-c ｃｓｖ出力ファイル名 [-n ファイル出力行]] 回線トレースファイル名 [回線トレースファイル名...]

Usage: eebpptrblineed [-e <modification-type>] [-t [<start-time>][,<end-time>]] [-r <run-id>] [-s {trn|sdh}] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-v <service-name>[,<service-name>...]] [-i <ip-address>[,<ip-address>...]] [-k <output-type>] [-c <csv-output-file-name> [-n <file-output-line>]] <line-trace-file-name> [<line-trace-file-name>...]　　（S）（NOS）

eebpptrblineedコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95478-I

使用方法：eebpptrbuapdump [-e {sum|ifa,ＩＦＡ番号|rec}] ファイル名

Usage: eebpptrbuapdump [-e {sum|ifa,<ifa-number>|rec}] <file-name>　　（S）（NOS）

eebpptrbuapdumpコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95479-I

使用方法：eebpptrbtbldump {-t テーブル名[,通番]|-e アイキャッチャ [-p]} [-b サイズ] [-a] ファイル名

Usage: eebpptrbtbldump {-t <table-name>[,<number>]|-e <eye-catcher> [-p]} [-b <size>] [-a] <file-name>　　（S）（NOS）

eebpptrbtbldumpコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95480-I

使用方法：eebpptrbstced [-e 編集種別] [-t [開始時刻][,終了時刻]] [-r ランＩＤ] [-i 時間間隔] [-s [開始編集ＩＤ][,終了編集ＩＤ]] [-v サービス名[,サービス名...]] [-c ｃｓｖ出力ファイル名] 統計情報ファイル名 [統計情報ファイル名...]

Usage: eebpptrbstced [-e <modification-type>] [-t [<start-time>][,<end-time>]] [-r <run-id>] [-i <time-interval>] [-s [<start-modification-id>][,<end-modification-id>]] [-v <service-name>[,<service-name>...]] [-c <csv-output-file-name>] <statistical-information-file-name> [<statistical-information-file-name>...]　　（S）（NOS）

eebpptrbstcedコマンドの使用方法を示します。

コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95481-I

使用方法：eebpptrbtaskdump [-e 編集種別] [-r ランＩＤ] [-i ＩＦＡ番号] [-x 下限値,上限値] [-p {コード１|コード２}[,{コード１|コード２}...]] [-v サービス名[,サービス名...]] -c ｃｓｖ出力ファイル名 [-n ファイル出力行] ファイル名

Usage: eebpptrbtaskdump [-e <modification-type>] [-r <run-id>] [-i <ifa-number>] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-p {<code-1>|<code-2>}[,{<code-1>|<code-2>}...]] [-v <service-name>[,<service-name>...]] -c <csv-output-file-name> [-n <file-output-line>] <file-name>　　（S）（NOS）

eebpptrbtaskdumpコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95482-I

使用方法：eebpptrblinedump [-r ランＩＤ] [-s {trn|sdh}] [-x 下限値,上限値] [-v サービス名[,サービス名...]] [-i ＩＰアドレス[,ＩＰアドレス...]] [-k 出力種別] [-c ｃｓｖ出力ファイル名 [-n ファイル出力行]] ファイル名

Usage: eebpptrblinedump [-r <run-id>] [-s {trn|sdh}] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-v <service-name>[,<service-name>...]] [-i <ip-address>[,<ip-address>...]] [-k <output-type>] [-c <csv-output-file-name> [-n <file-output-line>]] <file-name>　　（S）（NOS）

eebpptrblinedumpコマンドの使用方法を示します。

コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95483-I

使用方法：eebpptrbuated [-e 編集種別] [-t [開始時刻][,終了時刻]] [-r ランＩＤ] [-x 下限値,上限値] [-v サービス名[,サービス名...]] ＵＡＰトレースファイル名 [ＵＡＰトレースファイル名...]

Usage: eebpptrbuated [-e <modification-type>] [-t [<start-time>][,<end-time>]] [-r <run-id>] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-v <service-name>[,<service-name>...]] <uap-trace-file-name> [<uap-trace-file-name>...]　　（S）（NOS）

eebpptrbuatedコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95484-I

使用方法：eetrbmidtrcfput -g サービスグループ名

Usage: eetrbmidtrcfput -g <service-group-name>　　（S）（NOS）

eetrbmidtrcfputコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95485-I

使用方法：eetrbmidtrcdump -o 出力ファイル名 入力ファイル名

Usage: eetrbmidtrcdump -o <output-file-name> <input-file-name>　　（S）（NOS）

eetrbmidtrcdumpコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95500-E

領域の確保に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

An attempt to allocate area has failed. command name = aa....aa, request size = bb....bb　　（E）（NOS）

オフラインバッチ制御コマンド処理で，必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。再発する場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB95501-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbbb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bbbbb　　（E）（NOS）

オフラインバッチ制御コマンドの形式に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bbbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいコマンド形式で，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

05001

不正なオプションフラグがあります。

正しいコマンド形式で，コマンドを再実行してください。

05003

コマンドの引数の長さが不正です。

05053

不正なコマンド引数があります。

05054

フラグ引数がありません。

05055

必要なオプションフラグがありません。

05056

必須のオプションフラグがありません。

上記以外

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB95502-E

コマンドのオプションが不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝bb....bb，理由コード＝ccccc

The command options are invalid. command name = aa....aa, option = bb....bb, reason code = ccccc　　（E）（NOS）

コマンドのオプションが不正です。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：オプション

ccccc：理由コード

00001：指定範囲外の値を指定しています。

00002：指定できない値を指定しています。

00003：けた数が多過ぎます。

05054：フラグ引数がありません。

05057：けた数が不正です。このフラグ引数は固定長です。

05058：けた数が多過ぎます。このフラグ引数は可変長です。

05059：指定できない文字を指定しています。

(Ｓ)コマンドの使用方法を表示してコマンド処理を終了します。

(Ｏ)コマンドのオプションが誤っていないか，確認してください。オプションに誤りがある場合は，正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95503-E

コマンド処理でエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cc....cc

An error occurred during command processing. command name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cc....cc　　（E）（NOS）

オフラインバッチ制御コマンド処理でエラーが発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

データ連携支援の場合は，一覧内のコマンド名を次に示すコマンド名に読み替えてください。

eebppsetup　→　eeaphsetuprks

eebpprun　→　eeaphrunrksh

eebppjobls　→　eeaphjoblsrks

理由コード

意味

対策

0001

オフラインバッチ環境が構築されていません。

TP1/FSPのeebppsetupコマンドの場合

指定したディレクトリを見直してください。指定したディレクトリが正しい場合は，eebppsetupコマンドに-yオプションを追加して再実行してください。

それ以外のコマンドの場合

オフラインバッチ環境の状態を確認してください。

0002

TP1/FSPがインストールされていません。

TP1/FSPをインストールしたあとで，コマンドを再実行してください。

0003

オフラインバッチ環境が構築済みです。

TP1/FSPのeebppsetupコマンドで指定したディレクトリを見直してください。指定したディレクトリが正しい場合は，eebppsetupコマンドに-yオプションを追加して再実行してください。

0004

指定されたディレクトリが不正です。

TP1/FSPのeebppsetupコマンドで指定したディレクトリを見直してください。

1001

コマンドの実行権限がありません。

コマンドを実行するユーザが適切であるか確認してください。

1002

リソースが不足しています。

直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージを基に対策してください。メッセージが出力されていない場合は，システムのリソース状態を確認してください。

1004

環境変数の設定に失敗しました。

しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

1005

定義ファイルの退避に失敗しました。

なし。

1006

オフラインバッチ環境が不正です。

TP1/FSPのeebpprunコマンド，およびeebppjoblsコマンドの場合は，次の内容を確認してください。

実行ユーザはオフラインバッチ環境の所有者と同じか。

オフラインバッチ環境のパス構成要素のアクセス権は適切か。

環境変数EEBPPDIRの設定値は正しいか。

TP1/FSPのeebppsetupコマンドの場合は，指定したオフラインバッチホームディレクトリ内のファイル，およびディレクトリをrmコマンドで削除したあと，オフラインバッチ環境を再構築してください。

1007

1008

同環境内でジョブ名が一致するeebpprunコマンドが実行中です。

または，eebppsetupコマンドが実行中です。

eebpprunコマンドの場合は，同環境内でジョブ名が一致するeebpprunコマンド，またはeebppsetupコマンドが終了したあとで，コマンドを再実行してください。

eebppsetupコマンドの場合は，同環境内のすべてのeebpprunコマンド，またはeebppsetupコマンドが終了したあとで，コマンドを再実行してください。

1009

コマンドの実行が競合しました。

コマンドを再実行してください。

1010

ジョブ実行環境の作成に失敗しました。

オフラインバッチ環境を再構築してください。

1011

1012

1013

1014

1015

環境変数の取得に失敗しました。

オフラインバッチプロセス，または運用コマンドの実行に必要な環境変数の設定の有無を確認してください。

1016

メッセージの初期化に失敗しました。

直前に出力されているメッセージを見て対策してください。

1017

保守情報ファイルの更新に失敗しました。

ディスク容量が不足していないか，またはファイルシステムに異常がないかを確認してください。

2001

オフラインバッチの場合

オフラインバッチ定義ファイル不正

データ連携支援の場合

TP1/EEサービス定義ファイル不正

指定した定義ファイルの有無およびアクセス権を確認してください。

2002

環境変数EEBPPMODULEDIRが不正です。

環境変数の設定値を確認してください。

2003

環境変数EEBPPBSENTPTRが不正です。

3001

子プロセスの起動通知が完了する前に子プロセスがプロセスダウンしました。

コマンドを再実行してください。

3002

子プロセスの起動通知が完了する前に親プロセスがプロセスダウンしました。

コマンドを再実行してください。

8001

子プロセスでOSコマンドに失敗しました。

保守員に連絡してください。

8002

子プロセスでファイルアクセスに失敗しました。

オフラインバッチ環境を再構築してください。

8003

不完全な状態のオフラインバッチ環境ディレクトリが指定されました。

TP1/FSPのeebppsetupコマンドで指定したディレクトリを見直してください。指定したディレクトリが正しい場合は，eebppsetupコマンドに-yオプションを追加して再実行してください。

8090

子プロセスでOSコマンドに失敗しました。

保守員に連絡してください。

8091

9000

内部矛盾が発生しました。

上記以外

予期しない障害が発生しました。

KFSB95504-E

内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード１＝bb....bb，詳細コード２＝cc....cc，詳細コード３＝dd....dd

An internal conflict has occurred. command name = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cc....cc, detail code 3 = dd....dd　　（E）（NOS）

オフラインバッチ制御コマンド処理で内部矛盾が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。コマンドプロセスが強制停止した場合，コアダンプを保守員に渡してください。

KFSB95505-E

コマンドでエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

An error occurred for the command. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

オフラインバッチ制御コマンド処理でエラーが発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：理由コード

ENVIRONMENT VARIABLE：コマンドの実行に必要な環境変数が不正です。

OS COMMAND FAILED：OSのコマンド処理に失敗したため，出力されているOSのコマンドのメッセージを見て対処してください。または，ファイルのアーカイブ処理もしくはディレクトリの作成に失敗しました。

PARAM：引数が正しくありません。

TEMPORARY DIRECTORY：一時作業領域に十分な空き領域がありません。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)エラーの要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95506-I

オペランド設定値を環境変数値で置き換えます。オペランド名＝aa....aa，環境変数名＝bb....bb

The value set for an option will now be replaced with the value of an environment variable. operand name = aa....aa, environment variable name = bb....bb　　（S）（NOS）

オフラインバッチ定義ファイルのオペランド指定値を環境変数値で置き換えて実行します。

aa....aa：オペランド名

置き換え対象のオペランド名を表示します。

bb....bb：環境変数名

オペランド指定値の置き換えに使用する環境変数名を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95550-I

使用方法：eebppsetup [-d] [-y] オフラインバッチホームディレクトリ

Usage: eebppsetup [-d] [-y] <offline-batch-process-home-directory>　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeebppsetupコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95551-I

使用方法：eebpprun -f オフラインバッチ定義ファイル名 [-j ジョブ名] [-m ユーザパラメタ] [-e ジョブ識別子]

Usage: eebpprun -f <offline-batch-process-definition-file-name> [-j <job-name>] [-m <user-parameter>] [-e <job-id>]　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeebpprunコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95552-I

使用方法：eebppjobls

Usage: eebppjobls　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeebppjoblsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95554-I

使用方法：eebpprasget [-l|-s] [-c] 取得先ファイル名

Usage: eebpprasget [-l|-s] [-c] <acquisition-destination-file-name>　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeebpprasgetコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95570-I

使用方法：eeaphsetuprks [-d] [-y] データ連携支援ホームディレクトリ

Usage: eeaphsetuprks [-d] [-y] <data-linkage-support-home-directory>　　（S）（NOS）

eeaphsetuprksコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を行わないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95571-I

使用方法：eeaphrunrksh -j データ連携支援制御情報ファイル名 -k データ連携支援ＩＤ [-e メッセージ識別子] [-i]

Usage: eeaphrunrksh -j <data-linkage-support-control-information-file-name> -k <data-linkage-support-ID> [-e <message-ID>] [-i]　　（S）（NOS）

eeaphrunrkshコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を行わないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95572-I

使用方法：eeaphjoblsrks

Usage: eeaphjoblsrks　　（S）（NOS）

eeaphjoblsrksコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を行わないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95574-I

使用方法：eeaphrasgetrks [-l|-s] [-c] 取得先ファイル名

Usage: eeaphrasgetrks [-l|-s] [-c] <acquisition-destination-file-name>　　（S）（NOS）

eeaphrasgetrksコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を行わないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく設定して再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95600-E

メモリが確保できません。コマンド名＝aa....aa，サイズ＝bb....bb，詳細コード＝cc

Memory cannot be allocated. command name = aa....aa, size = bb....bb, detail code = cc　　（E）（NOS）

メモリを確保できません。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：確保しようとしたメモリのサイズ（10進数10けた以内。単位：バイト）

cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報（10進数2けた）

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)システムの動作状況を確認して，再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95601-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bb　　（E）（NOS）

コマンドの形式が不正です。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：理由コード（10進数2けた）

01：不正なオプションフラグを使用しています。

02：必要なフラグ引数がありません。

03：コマンド引数の指定数が制限数を超えています。

04：コマンド引数の数が必要な数に達していません。

(Ｓ)コマンドの使用方法を表示して，コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの指定が誤っていないかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB95602-E

コマンドのオプションが不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝bb....bb，理由コード＝cc

A command option is invalid. command name = aa....aa, option = bb....bb, reason code = cc　　（E）（NOS）

コマンドのオプションが不正です。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：指定が誤っているオプション

cc：理由コード（10進数2けた）

01：必要なオプションフラグがありません。

02：フラグ引数の指定値に誤りがあります。

03：複数のうち一つを必ず選択するオプションフラグがありません。

(Ｓ)コマンドの使用方法を表示して，コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの指定が誤っていないかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB95603-E

コマンドのオプションの組み合わせが不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション１＝bb，オプション２＝cc

The combination of command options is invalid. command name = aa....aa, option 1 = bb, option 2 = cc　　（E）（NOS）

コマンドのオプションの組み合わせが不正です。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：組み合わせが不正なオプション（2文字）

cc：組み合わせが不正なオプション（2文字）

(Ｓ)コマンドの使用方法を表示して，コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの指定が誤っていないかどうか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB95604-E

ＳＱＬ実行においてエラーが発生しました。ＤＢＭＳメッセージ＝aa....aa，共有情報表名＝bb....bb，ＳＱＬＣＯＤＥ＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred during SQL execution. DBMS message = aa....aa, JI table name = bb....bb, SQLCODE = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E）（NOS）

共有情報表へのSQL実行時にSQLエラーが発生しました。

SQL実行時のDBMSのエラーメッセージを表示します。

aa....aa：DBMSのエラーメッセージ

bb....bb：共有情報表名

cc....cc：SQL実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DBMSのエラーメッセージを参照し原因を取り除いてください。

KFSB95605-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cc....cc

Command execution failed. command name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E）（NOS）

コマンドが失敗しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

メモリが不足しています。

しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

0002

SQL実行時にエラーが発生しました。

直前に出力されているKFSB95604-Eメッセージを参照してSQLエラーの原因を取り除いてください。

0003

表の構成が不正です。

-tオプションに指定した共有情報表名に誤りがないか確認してください。

または，接続するHiRDBが誤っていないか，環境変数PDHOST，環境変数PDNAMEPORT，および環境変数PDUSERの設定を確認してください。

0004

共有情報表の状態が不正です。

TP1/FSPのeeshlshコマンドを実行してTP1/EEの共有情報表の状態を確認してください。共有情報表の状態が未起動以外のTP1/EEを正常終了してください。

0005

表の排他が確保できませんでした。

しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，HiRDBのエラー情報を基に，表の排他をしているトランザクションの状態を確認してください。

KFSB95606-E

ＤＢキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

The library of DB queue functions has not been linked.　　（E）（NOS）

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)DBキュー機能を使用する場合は，DBキュー機能のライブラリをリンケージしてください。

〔対策〕なし。

KFSB95607-E

コマンド実行中に内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bb

An internal conflict has occurred during execution of a command. command name = aa....aa, detail code = bb　　（E）（NOS）

コマンド実行中に内部矛盾が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理を中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。コマンドプロセスが強制停止した場合，コアダンプを保守員に渡してください。

KFSB95608-I

ＤＢキューの読出しを停止しました。サービスグループ名＝aa....aa，ＤＢキュー種別＝bb....bb

Reading of a DB queue has stopped. service group name = aa....aa, DB queue type = bb....bb　　（S）（NOS）

DBキュー種別に指定したDBキューの読み出しを停止しました。

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：DBキュー種別

ALL：UAP間通信機能およびユーザキューアクセス機能のDBキュー

UAP：UAP間通信機能のDBキュー

USER：ユーザキューアクセス機能のDBキュー

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95609-I

ＤＢキューの読出しを開始しました。サービスグループ名＝aa....aa，ＤＢキュー種別＝bb....bb

Reading of a DB queue has started. service group name = aa....aa, DB queue type = bb....bb　　（S）（NOS）

DBキュー種別に指定したDBキューの読み出しを開始しました。

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：DBキュー種別

ALL：UAP間通信機能およびユーザキューアクセス機能のDBキュー

UAP：UAP間通信機能のDBキュー

USER：ユーザキューアクセス機能のDBキュー

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95613-E

ＳＱＬ実行時にエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb，エラーコード＝cc....cc，ＳＱＬＣＯＤＥ＝dd....dd

An error has occurred during SQL execution. command name = aa....aa, DB queue name = bb....bb, error code = cc....cc, SQLCODE = dd....dd　　（E）（NOS）

SQL実行時にエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：表を作成，または削除しようとしたDBキュー名

cc....cc：SQL実行時のエラーコード

HiRDBにエラーが発生した場合に，HiRDBのエラーコードが表示されます。

エラーの発生したSQLが接続ハンドルの割り当て，または解放以外の場合は，*を表示します。

dd....dd：SQL実行時のSQLCODE

HiRDBにエラーが発生した場合に，HiRDBのリターンコードが表示されます。

エラーの発生したSQLが接続ハンドルの割り当て，または解放の場合は，*を表示します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)原因を取り除き，再実行してください。

〔対策〕

エラーコードが表示された場合

保守員に連絡してください。

SQLCODEが表示された場合

表示されたHiRDBのリターンコードは，HiRDBのメッセージIDの下3けたを表します。3けたの数字を基にして，次に示す手順に従ってエラーの内容を確認し，原因を取り除いてください。

マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」のSQL連絡領域に関する記述を参照し，3けたの数字に対応するHiRDBのメッセージIDを検索します。

マニュアル「HiRDB メッセージ」を参照し，手順1.で検索したHiRDBのメッセージの内容を確認します。

KFSB95614-E

未読みメッセージがあるため表を削除できません。コマンド名＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb

A table cannot be deleted because it contains unread messages. command name = aa....aa, DB queue name = bb....bb　　（E）（NOS）

DBキューに未読み出しメッセージがあるため，表を削除できません。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：表を削除しようとしたDBキュー名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕メッセージをすべて読み出すか，eedbqtblhコマンドまたはeedbqtbloコマンドの-rオプションにnochkを指定して再実行してください。

KFSB95616-E

ＳＱＬ実行時にエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，ＤＢＭＳメッセージ＝bb....bb，ＤＢキュー名＝cc....cc，ＳＱＬＣＯＤＥ＝dd....dd，詳細コード＝ee....ee

An error has occurred during SQL execution. command name = aa....aa, DBMS message = bb....bb, DB queue name = cc....cc, SQLCODE = dd....dd, detail code = ee....ee　　（E）（NOS）

SQL実行時にエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：DBMSのエラーメッセージ

cc....cc：表を作成または削除しようとしたDBキュー名

dd....dd：SQL実行時のSQLCA構造体の状態変数（SQLCODE）

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)原因を取り除いて，コマンドを再実行してください。

〔対策〕DBMSのマニュアルを参照して，原因を取り除いてください。

KFSB95618-I

使用方法：eedbqclrh -q ＤＢキュー名

Usage: eedbqclrh -q <DB-queue-name>　　（S）（NOS）

eedbqclrhコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95619-I

使用方法：eedbqclr -g サービスグループ名 -q ＤＢキュー名

Usage: eedbqclr -g <service-group-name> -q <DB-queue-name>　　（S）（NOS）

eedbqclrコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95620-I

使用方法：eedbqlsqg -g サービスグループ名 -p ＤＢキューグループ名

Usage: eedbqlsqg -g <service-group-name> -p <DB-queue-group-name>　　（S）（NOS）

eedbqlsqgコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95621-I

使用方法：eedbqislt -g サービスグループ名 -q ＤＢキュー名 [-r]

Usage: eedbqislt -g <service-group-name> -q <DB-queue-name> [-r]　　（S）（NOS）

eedbqisltコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95622-I

使用方法：eedbqchgr -g サービスグループ名 -f {-q ＤＢキュー名|-G 読出し元サービスグループ名|-N 読出し元ノード識別子} [-t]

Usage: eedbqchgr -g <service-group-name> -f {-q <DB-queue-name>|-G <read-source-service-group-name>|-N <read-source-node-id>} [-t]　　（S）（NOS）

eedbqchgrコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95623-I

使用方法：eedbqwtpr -g サービスグループ名 -q ＤＢキュー名 [-r]

Usage: eedbqwtpr -g <service-group-name> -q <DB-queue-name> [-r]　　（S）（NOS）

eedbqwtprコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95624-I

使用方法：eedbqtblh -q ＤＢキュー名 [-z 最大メッセージ長] [-c 最大メッセージ数] {[-b ＲＤエリア名] | [-m メッセージ表ＲＤエリア名] [-M メッセージ表ＩＮＤＥＸのＲＤエリア名] [-n 交替用メッセージ表ＲＤエリア名] [-N 交替用メッセージ表ＩＮＤＥＸのＲＤエリア名] [-p その他の表のＲＤエリア名]} [-o 同期点行数] [-a ＤＢキューの属性]

eedbqtblh -q ＤＢキュー名 -r {nochk | chk}

Usage: eedbqtblh -q <DB-queue-name> [-z <maximum-message-length>] [-c <maximum-number-of-messages>] {[-b <RD-area-name>] | [-m <message-table-RD-area-name>] [-M <message-index-RD-area-name>] [-n <alter-message-table-RD-area-name>] [-N <alter-message-index-RD-area-name>] [-p <otehr-table-RD-area-name>]} [-o <line-number-at-synchronization-point>] [-a <attribute>]

eedbqtblh -q <DB-queue-name> -r {nochk | chk}　　（S）（NOS）

eedbqtblhコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95625-I

使用方法：eedbqtblo -q ＤＢキュー名 [-c 最大メッセージ数] [-b 表領域名] [-o 同期点行数] -u ユーザー名とパスワード [-n 接続識別子] [-T]

eedbqtblo -q ＤＢキュー名 -r {nochk|chk} -u ユーザー名とパスワード [-n 接続識別子] [-T]

Usage: eedbqtblo -q <DB-queue-name> [-c <maximum-message-count>] [-b <tablespace-name>] [-o <synchronization-point-line-count>] -u <user-name-and-password> [-n <connection-id>] [-T]

eedbqtblo -q <DB-queue-name> -r {nochk|chk} -u <user-name-and-password> [-n <connection-id>] [-T]　　（S）（NOS）

eedbqtbloコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95626-I

使用方法：eeshtblh -t 共有情報表名 [-b 表格納用RDエリア名]

eeshtblh -t 共有情報表名 -r [-f]

Usage: eeshtblh -t <JI-table-name> [-b <RD-area-name>]

eeshtblh -t <JI-table-name> -r [-f]　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeshtblhコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95627-I

使用方法：eeshlsh -t 共有情報表名

Usage: eeshlsh -t <JI-table-name>　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeshlshコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95628-I

使用方法：eeshchgh -t 共有情報表名 -n TP1/EEのノード識別子 -c {non｜fin}

Usage: eeshchgh -t <JI-table-name> -n <TP1/EE-node-id> -c {non|fin}　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeshchghコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95629-I

コマンドを受け付けました。サービスグループ名＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb

The command was received. service group name = aa....aa, DB queue name = bb....bb　　（S）（NOS）

コマンドを受け付けました。

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：DBキュー名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95630-I

ＤＢキューの接続が成功しました。サービスグループ名＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb，ＤＢキューサービス名＝cc....cc

The connection with a DB queue has been established successfully. service group name = aa....aa, DB queue name = bb....bb, DB queue service name = cc....cc　　（S）（NOS）

DBキューの接続に成功しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するDBキュー名

cc....cc：該当するDBキューサービス名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95631-I

ＤＢキューの接続解除が成功しました。サービスグループ名＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb，ＤＢキューサービス名＝cc....cc

The connection with a DB queue has been released successfully. service group name = aa....aa, DB queue name = bb....bb, DB queue service name = cc....cc　　（S）（NOS）

DBキューの接続解除に成功しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するDBキュー名

cc....cc：該当するDBキューサービス名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95632-I

ＤＢキューの読出しを停止しました。サービスグループ名＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb

Reading of a DB queue has stopped. service group name = aa....aa, DB queue name = bb....bb　　（S）（NOS）

DBキューの読み出しを停止しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するDBキュー名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95633-I

ＤＢキューの読出しを開始しました。サービスグループ名＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb

Reading of a DB queue has started. service group name = aa....aa, DB queue name = bb....bb　　（S）（NOS）

DBキューの読み出しを開始しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するDBキュー名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95634-I

ＤＢキューの読出し通番スキップを受け付けました。サービスグループ名＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb

A request to skip serial numbers during reading of a DB queue has been accepted. service group name = aa....aa, DB queue name = bb....bb　　（S）（NOS）

DBキューの読み出し通番を更新しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するDBキュー名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95635-I

ＤＢキューサービスを閉塞しました。サービスグループ名＝aa....aa，ＤＢキューサービス名＝bb....bb

A DB queue service has been blocked. service group name = aa....aa, DB queue service name = bb....bb　　（S）（NOS）

DBキューサービスを閉塞しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するDBキューサービス名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95636-I

全てのＤＢキューサービスを閉塞しました。サービスグループ名＝aa....aa

All DB queue services have been blocked. service group name = aa....aa　　（S）（NOS）

すべてのDBキューサービスを閉塞しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95637-I

ＤＢキューサービスを閉塞解除しました。サービスグループ名＝aa....aa，ＤＢキューサービス名＝bb....bb

Blocking of a DB queue service has been released. service group name = aa....aa, DB queue service name = bb....bb　　（S）（NOS）

DBキュー用のサービスを閉塞解除しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するDBキューサービス名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95638-I

全てのＤＢキューサービスを閉塞解除しました。サービスグループ名＝aa....aa

Blocking of all DB queue services has been released. service group name = aa....aa　　（S）（NOS）

すべてのDBキュー用のサービスを閉塞解除しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95639-I

永久閉塞中サービスを除き全てのＤＢキューサービスを閉塞解除しました。サービスグループ名＝aa....aa

Blocking of all DB queue services, other than services permanently blocked, has been released. service group name = aa....aa　　（S）（NOS）

永久閉塞中サービスを除き，すべてのDBキュー用のサービスを閉塞解除しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95640-I

ＤＢキューの終了監視を強制的に終了しました。サービスグループ名＝aa....aa

The termination monitoring of a DB queue has been forcibly terminated. service group name = aa....aa　　（S）（NOS）

DBキューの終了監視を強制的に終了しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95641-I

オンラインバッチ処理の強制終了を受付けました。サービスグループ名＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb，ロット名＝cc....cc

A request to forcibly terminate online batch processing has been accepted. service group name = aa....aa, DB queue name = bb....bb, lot name = cc....cc　　（S）（NOS）

オンラインバッチ処理の強制終了を受け付けました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するＤＢキュー名

cc....cc：該当するロット名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95642-I

オンラインバッチ処理の中断を受付けました。サービスグループ名＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb，ロット名＝cc....cc

A request to suspend online batch processing has been accepted. service group name = aa....aa, DB queue name = bb....bb, lot name = cc....cc　　（S）（NOS）

オンラインバッチ処理の中断を受け付けました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するＤＢキュー名

cc....cc：該当するロット名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95643-I

オンラインバッチ処理の再開始を受付けました。サービスグループ名＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb，ロット名＝cc....cc

A request to restart online batch processing has been accepted. service group name = aa....aa, DB queue name = bb....bb, lot name = cc....cc　　（S）（NOS）

オンラインバッチ処理の再開始を受け付けました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するＤＢキュー名

cc....cc：該当するロット名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95644-I

オンラインバッチの終了監視を強制的に終了しました。サービスグループ名＝aa....aa

The termination monitoring of online batch processing has been forcibly terminated. service group name = aa....aa　　（S）（NOS）

オンラインバッチ処理の終了監視を強制的に終了しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95645-I

ＤＢキューを縮退しました。サービスグループ名＝aa....aa，ＤＢキューグループ名＝bb....bb，ＤＢキュー名＝cc....cc

A DB queue has been degraded. service group name = aa....aa, DB queue group name = bb....bb, DB queue name = cc....cc　　（S）（NOS）

DBキューを縮退しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するDBキューサービスグループ名

cc....cc：該当するDBキュー名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95646-I

ＤＢキューを縮退復帰しました。サービスグループ名＝aa....aa，ＤＢキューグループ名＝bb....bb，ＤＢキュー名＝cc....cc

A DB queue has been recovered from a degraded condition. service group name = aa....aa, DB queue group name = bb....bb, DB queue name = cc....cc　　（S）（NOS）

DBキューを縮退復帰しました。

aa....aa：該当するサービスグループ名

bb....bb：該当するDBキューサービスグループ名

cc....cc：該当するDBキュー名

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95647-I

コマンドが成功しました。コマンド名＝aa....aa

Command execution was successful. command name = aa....aa　　（S）（NOS）

コマンドが成功しました。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95648-I

コマンドが成功しました。コマンド名＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd

Command execution was successful. command name = aa....aa, DB queue name = bb....bb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd　　（S）（NOS）

コマンドが成功しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するDBキュー名

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95649-W

コマンドが一部失敗しました。コマンド名＝aa....aa，ＤＢキュー名＝bb....bb

Command execution has partially failed. command name = aa....aa, DB queue name = bb....bb　　（E）（NOS）

表の削除に一部失敗しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：該当するDBキュー名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)必要に応じて原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕該当するコマンド名に応じて対策してください。

eedbqtblhコマンドの場合

HiRDBのエラーログファイルを参照して原因を取り除いてください。HiRDBのエラーログファイルに，「表がシステムにありません」という内容以外のメッセージが出力されている場合は，eedbqtblhコマンドを再実行してください。HiRDBのエラーログファイルについては，マニュアル「HiRDB UAP開発ガイド」を参照してください。

eedbqtbloコマンドの場合

このメッセージの前に出力されているKFSB95616-EメッセージのDBMSメッセージを参照して原因を取り除いてください。KFSB95616-EメッセージのDBMSメッセージに「表またはビューが存在しません」という内容以外のメッセージが出力されている場合は，eedbqtbloコマンドを再実行してください。

KFSB95650-E

ＤＢキューコマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cccc

Execution of a DB queue command has failed. command name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cccc　　（E）（NOS）

DBキューコマンドが失敗しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cccc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

理由コードが9999の場合だけ，有効な値になります。理由コードが9999以外の場合は，****を表示します。

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)理由コードに示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕TP1/EEプロセスのメッセージログファイルを参照し，原因を検証してください。

理由コード

意味

対策

0001

DBキュー機能を使用できません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

0002

リソースマネジャへのアクセスに失敗しました。

次のメッセージを基に原因を取り除いてください。

KFSB45620-Eメッセージ

KFSB45627-Eメッセージ

KFSB45630-Eメッセージ

KFSB45636-Eメッセージ

KFSB55670-Eメッセージ

KFSB55671-Eメッセージ

KFSB55672-Eメッセージ

0003

要求されたDBキューは存在しません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

0004

要求されたDBキューは使用できない状態か，または読み出し停止中の状態です。

TP1/EEプロセスのメッセージログファイルを参照し，使用できない原因を検証してください。または，運用コマンドで読み出しを再開してください。

0005

要求されたDBキューはリソースマネジャに接続されていません。

TP1/EEプロセスのKFSB50919-Eメッセージを基に原因を調査し，コマンドを再実行してください。

0006

要求されたDBキューサービスは存在しません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

0007

要求されたDBキューのタイプが相手読み出しの場合は，該当するコマンドは実行できません。

指定するDBキュー名のタイプを確認してください。

0008

要求のあったDBキューが属するグループとDBキューサービスが属するグループとは，接続，接続解除の対象ではありません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

0009

要求のあったDBキューは別のDBキューサービスと接続済みのため接続できません。または，要求のあったDBキューとDBキューサービスとは接続解除の対象ではありません。

DBキュー情報の照会コマンドで現在の接続状態を確認し，コマンドを再実行してください。

0010

コマンド実行のタイミングが不正です。

コマンドを実行できる状態か確認してください。または，しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。

0011

指定された通番が不正です。

DBキュー情報の照会コマンドで確認してください。

0012

要求されたDBキューサービスは永久閉塞中です。

DBキューサービスの閉塞状態表示コマンドで確認してください。

0013

メモリ不足が発生しました。

KFSB45624-EメッセージまたはKFSB45634-Eメッセージを基に原因を取り除いてください。

0014

DBキュー名，DBキューサービス名，ロット名，またはIFA番号が不正です。

TP1/EEサービス定義を見直してください。または，該当するコマンドを見直してください。

0015

該当するDBキューサービスで使用する最大DBキュー数を超えたため接続できません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

0016

すべてのDBキューサービスが永久閉塞中のため，閉塞または閉塞解除できません。

DBキューサービスの閉塞状態表示コマンドで確認してください。

0017

オンラインバッチ機能を使用できません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

0018

要求されたロット名は存在しません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

0019

該当するロットが受け付けられない状態のため，要求を受け付けられません。

該当するロットの状態でも受け付けられるコマンドを実行してください。

0020

要求されたDBキューグループ名は存在しません。

DBキュー機能関連定義を見直してください。

0021

この要求には読み出し済みにするメッセージはありません。

読み出し通番と書き込み通番を確認してください。

0022

コマンドの実行に必要な定義が指定されていません。

TP1/EEサービス定義を見直してください。

0023

コマンドトランザクションのコミット決着に失敗したため，ロールバック決着しました。

コミット決着に失敗した原因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

0024

コマンドトランザクションがヒューリスティックハザード決着したか，またはヒューリスティックミックス決着しました。

ヒューリスティックハザード決着，またはヒューリスティックミックス決着した原因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

0025

要求されたDBキューはUAP間通信機能を使用するDBキューではありません。

DBキュー情報の照会コマンドでDBキュー種別を確認してください。

0026

コマンドの実行に必要なDBキュー属性が付与されていません。または，DBキューのフォーマットタイプが1ではありません。

eedbqclearコマンドの場合は，通番初期化属性がありません。

eedbqaltputコマンドの場合，交替用メッセージ表書き込み機能を使用する属性がありません。

次の対策を実施してください。

DBキュー照会コマンドで必要なDBキュー属性が与えられているか確認してください。

指定したDBキュー名が属するDBキューグループ定義のフォーマットタイプを確認してください。

0080

該当するコマンドの転送処理で，処理の実行後に読み出し先サーバの変更を検知しました。

要求した処理の結果は不定です。

実行結果は，eedbqlsコマンドで確認してください。

0081

該当するコマンドの転送処理で，変更要求対象の読み出し先サーバが存在しません。

DBキュー読み出し先サーバ変更機能を使用して読み出し先サーバを決定するか，該当のDBキューを読み出すTP1/EEプロセスを開始してください。

0082

該当するコマンドの転送処理で，読み出し先サーバがRPC通信を使用したDBキュー機能に対応していません。

メッセージを読み出しているサーバのTP1/EEのバージョンが07-80以降かどうかを確認してください。

0083

該当するコマンドの転送処理実行後の結果確認で，リソースマネジャへのアクセスが失敗しました。

要求した処理の結果は不定です。

理由コード0002の対策で障害要因を取り除いてから，eedbqlsコマンドで実行結果を確認してください。

0084

該当するコマンドの転送処理実行後の結果確認で，変更要求対象の読み出し先サーバが存在しません。

要求した処理の結果は不定です。

理由コード0081の対策で障害要因を取り除いてから，eedbqlsコマンドで実行結果を確認してください。

0085

該当するコマンドの転送処理実行後の結果確認で，読み出し先サーバがRPC通信を使用したDBキュー機能に対応していません。

要求した処理の結果は不定です。

理由コード0082の対策で障害要因を取り除いてから，eedbqlsコマンドで実行結果を確認してください。

0086

該当するコマンドの転送処理が時間切れになりました。

KFSB55626-Eメッセージを基に，要求先のTP1/EEプロセスを特定します。

要求先のTP1/EEプロセスが出力するエラーメッセージを基に障害を取り除いてください。

0087

該当するコマンドの転送処理が失敗しました。

次のメッセージを参考に，障害を取り除いてください。

KFSB40320-E

KFSB40322-E

KFSB40350-E

KFSB40352-E

9999

予期しないエラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB95651-E

ＤＢキューコマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb

Execution of a DB queue command has failed. command name = aa....aa, reason code = bb　　（E）（NOS）

コマンド実行中に障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンドの処理を中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

01

指定されたサービスグループ名が見つかりません。

正しいサービスグループ名を指定して，コマンドを再実行してください。TP1/EEが起動していない場合は，TP1/EEを起動して，コマンドを再実行してください。

02

データの通信に失敗しました。

TP1/EEとの通信障害の原因を調査し，その原因を取り除いてください。

03

応答データの取得に失敗しました。

コマンドが実行されている可能性があります。TP1/EEのメッセージログファイルを参照してください。または，保守員に連絡してください。

04

DBキューに通番初期化属性がありません。

-qに指定したDBキュー名に誤りがないか確認してください。

05

DBキューの構成が不正です。

06

07

-aオプションで8の論理和を指定していませんが，-nオプション，または-Nオプションを指定しています。

-aオプションに8を加算するか，-nオプションおよび-Nオプションを省略してコマンドを再実行してください。

08

DBキューに交替用メッセージ表書き込み機能を使用する属性がありません。

-qに指定したDBキュー名に誤りがないか確認してください。

KFSB95652-E

ＤＢキューコマンド実行中に内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bb

An internal conflict has occurred during execution of a DB queue command. command name = aa....aa, detail code = bb　　（E）（NOS）

DBキューコマンドの実行中に内部矛盾が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理を中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。コマンドプロセスが強制停止した場合は，コアダンプを保守員に渡してください。

KFSB95653-E

ＤＢキューコマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，XID＝bb....bb，理由コード＝cccc，詳細コード＝dddd

Execution of a DB queue command has failed. command name = aa....aa, XID = bb....bb, reason code = cccc, detail code = dddd　　（E）（NOS）

DBキューコマンドが失敗しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：トランザクション識別子

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dddd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

理由コードが9999の場合だけ，有効な値になります。理由コードが9999以外の場合は，****を表示します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)理由コードに示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕TP1/EEプロセスのメッセージログファイルを参照し，原因を調査してください。また，詳細コードが有効な値を示す場合は，保守員に連絡してください。

理由コード

意味

対策

0001〜9998

コマンドトランザクションの決着に失敗したため，トランザクションの回復を行っています。

トランザクションの回復が完了してから，eedbqlsコマンドで状態を確認してください。

9999

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB95660-I

使用方法：eedbqls -g サービスグループ名 -q ＤＢキュー名

Usage: eedbqls -g <service-group-name> -q <DB-queue-name>　　（S）（NOS）

eedbqlsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95661-I

使用方法：eedbqlsdq -g サービスグループ名 -s {act | dct | all} [-u {uap | user | all}] [-m]

Usage: eedbqlsdq -g <service-group-name> -s {act | dct | all} [-u {uap | user | all}] [-m]　　（S）（NOS）

eedbqlsdqコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95662-I

使用方法：eedbqcnct -g サービスグループ名 -q ＤＢキュー名 -v ＤＢキューサービス名

Usage: eedbqcnct -g <service-group-name> -q <DB-queue-name> -v <DB-queue-service-name>　　（S）（NOS）

eedbqcnctコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95663-I

使用方法：eedbqrels -g サービスグループ名 -q ＤＢキュー名 -v ＤＢキューサービス名

Usage: eedbqrels -g <service-group-name> -q <DB-queue-name> -v <DB-queue-service-name>　　（S）（NOS）

eedbqrelsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95664-I

使用方法：eedbqstop -g サービスグループ名 {-q ＤＢキュー名 | -u {uap | user | all}}

Usage: eedbqstop -g <service-group-name> {-q <DB-queue-name> | -u {uap | user | all}}　　（S）（NOS）

eedbqstopコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95665-I

使用方法：eedbqrst -g サービスグループ名 {-q ＤＢキュー名 | -u {uap | user | all}}

Usage: eedbqrst -g <service-group-name> {-q <DB-queue-name> | -u {uap | user | all}}　　（S）（NOS）

eedbqrstコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95666-I

使用方法：eedbqskip -g サービスグループ名 -q ＤＢキュー名 [-s {all | one | num}] [-n メッセージ読出し通番]

Usage: eedbqskip -g <service-group-name> -q <DB-queue-name> [-s {all | one | num}] [-n <serial-number-for-reading messages>]　　（S）（NOS）

eedbqskipコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95667-I

使用方法：eedbqdctsv -g サービスグループ名 -v ＤＢキューサービス名

Usage: eedbqdctsv -g <service-group-name> -v <DB-queue-service-name>　　（S）（NOS）

eedbqdctsvコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95668-I

使用方法：eedbqactsv -g サービスグループ名 {-a | -v ＤＢキューサービス名}

Usage: eedbqactsv -g <service-group-name> {-a | -v <DB-queue-service-name>}　　（S）（NOS）

eedbqactsvコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95669-I

使用方法：eedbqlssv -g サービスグループ名 -s {act | dct | all}

Usage: eedbqlssv -g <service-group-name> -s {act | dct | all}　　（S）（NOS）

eedbqlssvコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95670-I

使用方法：eedbqlscs -g サービスグループ名 -v ＤＢキューサービス名

Usage: eedbqlscs -g <service-group-name> -v <DB-queue-service-name>　　（S）（NOS）

eedbqlscsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95671-I

使用方法：eedbqmstp -g サービスグループ名 [-s {dbq | obs}]

Usage: eedbqmstp -g <service-group-name> [-s {dbq | obs}]　　（S）（NOS）

eedbqmstpコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95672-I

使用方法：eedbqtbl -g サービスグループ名 -t テーブル名 [-q ＤＢキュー名] [-v ＤＢキューサービス名] [-l ロット名] [-n ifa番号]

Usage: eedbqtbl -g <service-group-name> -t <table-name> [-q <DB-queue-name>] [-v <DB-queue-service-name>] [-l <lot-name>] [-n <ifa-number>]　　（S）（NOS）

eedbqtblコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95673-I

使用方法：eedbqobscan -g サービスグループ名 -q ＤＢキュー名 -l ロット名

Usage: eedbqobscan -g <service-group-name> -q <DB-queue-name> -l <lot-name>　　（S）（NOS）

eedbqobscanコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95674-I

使用方法：eedbqobsstp -g サービスグループ名 -q ＤＢキュー名 -l ロット名

Usage: eedbqobsstp -g <service-group-name> -q <DB-queue-name> -l <lot-name>　　（S）（NOS）

eedbqobsstpコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95675-I

使用方法：eedbqobsrst -g サービスグループ名 -q ＤＢキュー名 -l ロット名

Usage: eedbqobsrst -g <service-group-name> -q <DB-queue-name> -l <lot-name>　　（S）（NOS）

eedbqobsrstコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95701-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンドの引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：理由コード

ARGUMENT：必要なオプションフラグがありません。

FLAG：必要なフラグ引数がありません。

LIMITS_OVER：コマンド引数の個数が多過ぎます。

OPERAND：不正なオプションフラグを指定しています。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しい引数を指定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95702-E

フラグ引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝bb，理由コード＝cc....cc

The flag argument is invalid. command name = aa....aa, option = bb, reason code = cc....cc　　（E）（NOS）

フラグ引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb：オプション名

cc....cc：理由コード

INVALID：フラグ引数に指定できない文字を指定しています。

LENGTH：フラグ引数の長さが不正です。

NOTHING：指定された値，および名称が見つかりません。

RANGE：指定範囲外の値を指定しています。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいフラグ引数を指定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95704-E

オプションの組み合わせが不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション１＝bb，オプション２＝cc

The combination of options is invalid. command name = aa....aa, option 1 = bb, option 2 = cc　　（E）（NOS）

オプションの組み合わせに誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb：組み合わせが不正なオプション1（2文字）

cc：組み合わせが不正なオプション2（2文字）

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいオプションを指定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95705-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

Command execution has failed. command name = aa....aa, reason code = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E）（NOS）

コマンド実行中にエラーが発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

COMMUNICATION

データの通信に失敗しました。

TP1/EEとの通信障害の原因を調査し，取り除いてください。

CONNECT

リソースマネジャを利用しない状態でトランザクションが実行されました。

TP1/EEのログファイルに出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して原因を取り除いてください。

INVALID

TP1/FSPのOBM構成定義で次の指定をしている場合，指定したコマンドは実行できません。

lotdef定義コマンドの-rオプションのnode_idオペランドの指定を省略

eeobmchgtrnコマンドに-nオプションは指定できません。

lotdef定義コマンドの-sオプションのfixedオペランドにNを指定

eeobmchgtrnコマンドに-pオプションは指定できません。

eeobmchgtrn -pの場合は，最下位ロットを指定したコマンドは実行できません。

TP1/FSPのユーザサービス関連定義のqueue_draw_method オペランドに-ptrnlevelを指定していないか，またはobmdef定義コマンドの-kオプションのtrnlevel_uoc_useオペランドにYを指定している場合

eeobmchgtrnコマンドに-tオプションは指定できません。

指定したOBM名，およびロット名が誤っていないか確認してください。

LOT_NAME

指定されたロット名が見つかりません。

正しいロット名を指定し，コマンドを再実行してください。

NO_USE

OBM機能を使用していません。

指定したサービスグループ名に誤りがないか確認してください。

NOT_OPEN

OBMをOPENしていません。

eebcmtbllshコマンドでOPENしているBCMを確認してください。

OBM_NAME

指定されたOBM名が見つかりません。

正しいOBM名を指定し，コマンドを再実行してください。

ROLLBACK

コミット要求がロールバックしました。

TP1/EEのログファイルに出力されているKFSB50919-Eメッセージを参照して原因を取り除いてください。

SEQNUM

TP1/FSPのeeobmskipコマンドの場合，指定した通番のバッチデータは処理済みのためスキップできません。

指定したバッチデータの通番に誤りがないか確認してください。

SERVER_TYPE

指定されたOBMサーバでは，このコマンドは実行できません。

正しいサービスグループ名を指定し，コマンドを再実行してください。

SQL

OBM管理表，またはOPEN状態管理表に対するSQL発行でエラーが発生しました。

TP1/EEのログファイルに出力されているKFSB45780-Eメッセージ，KFSB55782-Eメッセージ，またはKFSB55784-Eメッセージを参照して原因を取り除いてください。

STATUS

指定されたOBMは要求されたコマンドの処理ができない状態です。

eeobmstatlsコマンドを実行し，OBMの状態を確認してください。

SUSPEND

指定されたOBMは一時休止状態です。

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照し，一時休止から回復してください。

SVG_NAME

指定されたサービスグループ名が見つかりません。

正しいサービスグループ名を指定し，コマンドを再実行してください。TP1/EEが起動していない場合は，TP1/EEを起動したあとにコマンドを再実行してください。

SYSERR

TP1/EEプロセス側でエラーが発生しました。

詳細コードを保守員に連絡してください。

TYPE

データ型のOBMに対して，TP1/FSPのeeobmstopコマンドの-pオプションが指定されました。

データ型のOBMに対してTP1/FSPのeeobmstopコマンドを実行する場合，-pオプションは指定しないでください。

KFSB95706-E

領域の確保に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

An attempt to allocate area has failed. command name = aa....aa, request size = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンドの処理に必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。再発する場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB95707-E

内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An internal conflict has occurred. command name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンド実行中に予期しない障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。コマンドプロセスが強制停止した場合，コアダンプも保守員に送付してください。

KFSB95710-I

コマンドが成功しました。コマンド名＝aa....aa

Command execution was successful. command name = aa....aa　　（S）（NOS）

コマンドが成功しました。

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を正常終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95711-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，XID＝bb....bb

Command execution has failed. command name = aa....aa, XID = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンドの要求によってOBM管理表を更新するトランザクションの決着に失敗しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：トランザクション識別子

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)トランザクションの回復が完了してからコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95712-E

ＳＱＬ実行においてエラーが発生しました。ＤＢＭＳメッセージ＝aa....aa，表名＝bb....bb，ＳＱＬＣＯＤＥ＝cc....cc，詳細コード＝dd....dd

An error occurred during SQL execution. DBMS message = aa....aa, table name = bb....bb, SQLCODE = cc....cc, detail code = dd....dd　　（E）（NOS）

SQL実行時のDBMSのエラーメッセージを出力します。

aa....aa：DBMSのエラーメッセージ

bb....bb：SQLエラーが発生した表名

OBM表の場合：OBM管理表名

OBM状態管理表の場合：OBM管理表名に加え，STが表示されます。

ロット状態管理表の場合：OBM管理表名に加え，LOが表示されます。

処理済み通番管理表の場合：OBM管理表名に加え，NOが表示されます。

OPEN状態管理表の場合：OPEN状態管理表名

BCM管理表の場合：OPEN状態管理表名に加え，BCが表示されます。

OBM状態管理表INDEXの場合：OBM管理表名に加え，ST_Iが表示されます。

ロット状態管理表INDEXの場合：OBM管理表名に加え，LO_Iが表示されます。

処理済み通番管理表INDEXの場合：OBM管理表名に加え，NO_Iが表示されます。

その他の場合：*

cc....cc：SQLCODE

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DBMSのエラーメッセージを参照し原因を取り除いてください。

KFSB95720-I

使用方法：eeobmconls -g サービスグループ名

Usage: eeobmconls -g <service-group-name>　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeobmconlsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95721-I

使用方法：eeobmcltls -g サービスグループ名

Usage: eeobmcltls -g <service-group-name>　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeobmcltlsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95722-I

使用方法：eeobmtrnls -g サービスグループ名 [-o ＯＢＭ名]

Usage: eeobmtrnls -g <service-group-name> [-o <obm-name>]　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeobmtrnlsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95723-I

使用方法：eeobmstatls -g サービスグループ名 [{-s {sta|act|stp|sus} |-o ＯＢＭ名}]

Usage: eeobmstatls -g <service-group-name> [{-s {sta|act|stp|sus} |-o <obm-name>}]　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeobmstatlsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95724-I

使用方法：eeobmchgtrn -g サービスグループ名 -o ＯＢＭ名 {-p 同時実行数 [-l ロット名] |-t {1|2} |-n ノード識別子 [-l ロット名[,ロット名]]}

Usage: eeobmchgtrn -g <service-group-name> -o <obm-name> {-p <parallel-num> [-l <lot-name>] |-t {1|2} |-n <node-id> [-l <lot-name> [,<lot-name>]]}　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeobmchgtrnコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95725-I

使用方法：eeobmstart -g サービスグループ名 -o ＯＢＭ名 [-l ロット名[,ロット名]]

Usage: eeobmstart -g <service-group-name> -o <obm-name> [-l <lot-name>[,<lot-name>]]　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeobmstartコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95726-I

使用方法：eeobmstop -g サービスグループ名 -o ＯＢＭ名 [{-f|-p}] [-u 理由コード]

Usage: eeobmstop -g <service-group-name> -o <obm-name> [{-f|-p}] [-u <reason-code>]　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeobmstopコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95727-I

使用方法：eeobmcancel -g サービスグループ名 -o ＯＢＭ名 [-c] [-u]

Usage: eeobmcancel -g <service-group-name> -o <obm-name> [-c] [-u]　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeobmcancelコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95728-I

使用方法：eeobmskip -g サービスグループ名 -o ＯＢＭ名 [-l ロット名[,ロット名]] -n バッチデータの通番

Usage: eeobmskip -g <service-group-name> -o <obm-name> [-l <lot-name>[,<lot-name>]] -n <sequence-number>　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeobmskipコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95729-I

使用方法：eeobmtblh -t ＯＢＭ管理表名 [-b ＯＢＭ表格納用ＲＤエリア名] [-c ＯＢＭ状態管理表格納用ＲＤエリア名] [-d ロット状態管理表格納用ＲＤエリア名] [-e 処理済通番管理表格納用ＲＤエリア名] [-E 処理済通番管理表インデクス格納用ＲＤエリア名]

eeobmtblh -t ＯＢＭ管理表名-r

Usage: eeobmtblh -t <OBM-management-table-name> [-b <RDAREA-name-for-OBM-table>] [-c <RDAREA-name-for-OBM-status-management-table>] [-d <RDAREA-name-for-lot-status-management-table>] [-e <RDAREA-name-for-management-table-of-sequence-numbers>] [-E <RDAREA-name-for-management-table-index-of-sequence-numbers>]

eeobmtblh -t <OBM-management-table-name> -r　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeobmtblhコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95730-I

使用方法：eeobminith -t ＯＢＭ管理表名 -o ＯＢＭ構成定義オブジェクト名 [-C ＯＢＭ状態管理表インデクス格納用ＲＤエリア名] [-D ロット状態管理表インデクス格納用ＲＤエリア名] [-s {normal|switch} -S ＯＰＥＮ状態管理表名 [-O ＯＢＭ構成定義オブジェクト名]]

Usage: eeobminith -t <OBM-management-table-name> -o <OBM-configuration-definition-object-name> [-C <RDAREA-name-for-OBM-status-management-table-index>] [-D <RDAREA-name-for-lot-status-management-table-index>] [-s {normal|switch} -S <OPEN-management-table-name> [-O <OBM-configuration-definition-object-name>]]　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeobminithコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95731-I

使用方法：eebcmtblh -S ＯＰＥＮ状態管理表名 [-b ＯＰＥＮ状態管理表格納用ＲＤエリア名] [-c ＢＣＭ管理表格納用ＲＤエリア名]

eebcmtblh -S ＯＰＥＮ状態管理表名 -r

Usage: eebcmtblh -S <OPEN-management-table-name> [-b <RDAREA-name-for-OPEN-table>] [-c <RDAREA-name-for-BCM-table>]

eebcmtblh -S <OPEN-management-table-name> -r　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeebcmtblhコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95732-I

使用方法：eebcmtbllsh -S ＯＰＥＮ状態管理表名-o ＯＢＭ名

Usage: eebcmtbllsh -S <OPEN-management-table-name> -o <obm-name>　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeebcmtbllshコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95740-I

コマンドが成功しました。コマンド名＝aa....aa，ＯＢＭ管理表名＝bb....bb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd

Command execution was successful. command name = aa....aa, OBM management table name = bb....bb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd　　（S）（NOS）

コマンドが成功しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：OBM管理表名

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を正常終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95741-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，ＯＢＭ管理表名＝bb....bb，理由コード＝cc....cc，詳細情報１＝dd....dd，詳細情報２＝ee....ee

Command execution has failed. command name = aa....aa, OBM management table name = bb....bb, reason code = cc....cc, detail information 1 = dd....dd, detail information 2 = ee....ee　　（E）（NOS）

コマンドが失敗しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：OBM管理表名

cc....cc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：詳細情報1

理由コードごとに意味が異なります。

理由コードがINCOMPLETE，LOCK，MEMORY，OTHER，SQL，またはTABLEの場合

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

理由コードがSTATUSの場合

BCMのTP1/EEのサービスグループ名です。

理由コードがLOTPOOLの場合

変更前のobminit -p lotpoolオペランドの設定値です。

ee....ee：詳細情報2

理由コードごとに意味が異なります。

理由コードがINCOMPLETE，LOCK，MEMORY，OTHER，SQL，またはTABLEの場合

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

理由コードがSTATUSの場合

BCMのTP1/EEのランIDです。

理由コードがLOTPOOLの場合

変更後のobminit -p lotpoolオペランドの設定値です。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

INCOMPLETE

OBM管理表の作成が完了していません。

TP1/FSPのeeobmtblhコマンドに-rオプションを指定してOBM管理表を削除してください。そのあと，eeobmtblhコマンドを実行してOBM管理表を作成し，コマンドを再実行してください。

LOCK

表の排他が確保できませんでした。

しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，HiRDBのエラー情報を基に表の排他をしているトランザクションの状態を確認してください。

MEMORY

メモリが不足しています。

しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

OTHER

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

SQL

SQLでエラーが発生しました。

直前に出力されているKFSB95712-Eメッセージを参照してSQLエラーの原因を取り除いてください。

STATUS

BCMのTP1/EEが正常終了していません。

詳細情報で示すBCMのTP1/EEが起動している場合，正常終了させてからコマンドを再実行してください。

TP1/EEが起動していない場合，開始後に正常終了させてからコマンドを再実行してください。

TABLE

表の構成が不正です。

-tオプションに指定したOBM管理表名に誤りがないか確認してください。

接続するHiRDBが誤っていないか，または環境変数PDHOST，環境変数PDNAMEPORT，および環境変数PDUSERの設定を確認してください。

LOTPOOL

-Oオプション設定時にOBM構成定義のobminit -p lotpoolオペランドの設定値が減らされています。

OBM構成定義のobminit -p lotpoolオペランドの設定値を変更する前の値以上に修正して，eeobmgenコマンド，およびeeobminithコマンドを再実行してください。

KFSB95742-E

表の削除に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，ＯＢＭ管理表名＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

An attempt to delete the tables has failed. command name = aa....aa, OBM management table name = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E）（NOS）

表の作成処理でエラーが発生したため，作成済みの表の削除に失敗しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：OBM管理表名

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)TP1/FSPのeeobmtblhコマンドに-rオプションを指定してOBM管理表を削除してください。

〔対策〕なし。

KFSB95743-E

ファイルの読み込みに失敗しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

An attempt to load a file failed. command name = aa....aa, file name = bb....bb, reason code = cc....cc　　（E）（NOS）

OBM構成定義オブジェクトのファイル読み込み処理でエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：オープンできなかったファイル名

cc....cc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

FILE

ファイル形式が正しくありません。

考えられる原因を次に示します。

OBM構成定義ファイルではないファイルが指定されています。

eeobmgenコマンドが異常終了した際に出力したファイルが指定されています。

互換性のないバージョンのeeobmgenコマンドで出力したファイルが指定されています。

OBM構成定義オブジェクトではないファイルを指定していた場合は，OBM構成オブジェクトファイルを指定してコマンドを再実行してください。それ以外の場合は，eeobmgenコマンドを実行してOBM構成オブジェクトファイルを再作成してから，コマンドを再実行してください。

FOPEN

ファイルのオープンに失敗しました。

入力ファイルの障害を取り除いたあと，再実行してください。

考えられる障害の要因を次に示します。

指定されたファイルが存在しません。

ファイル障害が発生しました。

ディスク障害が発生しました。

指定されたパスが不正です。

指定されたファイルに対するアクセス権が不正です。

リソースが不足しています。

OSの制限（ファイルディスクリプタ，シンボリックリンク数など）を超えています。

NFS障害が発生しました。

FREAD

ファイルの読み込みに失敗しました。

KFSB95744-I

コマンドが成功しました。コマンド名＝aa....aa，ＯＰＥＮ状態管理表名＝bb....bb，詳細コード１＝cc....cc，詳細コード２＝dd....dd

Command execution was successful. command name = aa....aa, OPEN management table name = bb....bb, detail code 1 = cc....cc, detail code 2 = dd....dd　　（S）（NOS）

コマンドが成功しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：OPEN状態管理表名

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を正常終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95745-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，ＯＰＥＮ状態管理表名＝bb....bb，理由コード＝cc....cc，詳細情報１＝dd....dd，詳細情報２＝ee....ee

Command execution has failed. command name = aa....aa, OPEN management table name = bb....bb, reason code = cc....cc, detail information 1 = dd....dd, detail information 2 = ee....ee　　（E）（NOS）

コマンドが失敗しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：OPEN状態管理表名

cc....cc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

dd....dd：詳細情報1

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

ee....ee：詳細情報2

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

ALREADY_CHANGED

ほかのBCMのOBM管理表が初期化されています。ほかのBCMがすべてのOBMをOPENするまで自BCMのOBM管理表を初期化できません。

ほかのBCMをeesvstartで開始してください。また，自BCMで未実行状態でないOBMがある場合は，正常終了，または強制終了させてください。

DIFFERENT

-sにnormalを指定した場合は，-Oに指定したOBM構成定義オブジェクトが前回eeominithコマンドを実行したときの-Oに指定したOBM構成定義オブジェクトではありません。

-sにswitchを指定した場合は，-oに指定したOBM構成定義オブジェクトが前回eeominithコマンドを実行したときの-oに指定したOBM構成定義オブジェクトではありません。

-sにnormalを指定した場合は，-Oに前回eeominithコマンドを実行したときの-Oに指定したOBM構成定義オブジェクトを指定してください。

-sにswitchを指定した場合は，-oに前回eeominithコマンドを実行したときの-oに指定したOBM構成定義オブジェクトを指定してください。

INIT

OPEN状態管理表が初期化されていません。

eeobminithコマンドを-sオプションを指定，-Oオプションを省略して実行してください。

LOCK

表の排他が確保できませんでした。

しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，HiRDBのエラー情報を基に表の排他をしているトランザクションの状態を確認してください。

NOT_OPEN

OPEN状態がコマンドを実行できる状態ではありません。

eeobminithコマンドに-Oオプションを指定して実行した場合は，-sに指定したBCMでOPENしているOBMがあります。

-Oオプションを指定しないで実行した場合は，-sに指定したBCMでOPENしていないBCMがあります。

eebcmtbllshコマンドを実行しOPEN状態を確認してください。

-Oオプションを指定していた場合は，-sに指定した値で表示されているOBMを正常終了，または強制終了させてください。

-Oオプションを省略した場合は，-sに指定した値とは異なる値で表示されるOBMを正常終了，または強制終了させてください。

OTHER

内部矛盾を検知しました。

保守員に連絡してください。

SQL

SQLでエラーが発生しました。

直前に出力されているKFSB95712-Eメッセージを参照してSQLエラーの原因を取り除いてください。

TABLE

表の構成が不正です。

-Sオプションに指定したOPEN状態管理表名に誤りがないか確認してください。

接続するHiRDBが誤っていないか，または環境変数PDHOST，環境変数PDNAMEPORT，および環境変数PDUSERの設定を確認してください。

KFSB95760-I

使用方法：eeobmgen -i ＯＢＭ構成定義ファイル -o ＯＢＭ構成定義オブジェクト

Usage: eeobmgen -i <OBM-configuration-definition-file-name> -o <OBM-configuration-definition-object-name>　　（S）（NOS）

TP1/FSPのeeobmgenコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95761-E

定義解析中に領域の確保に失敗しました。領域コード＝aa....aa，サイズ＝bb....bb

Area allocation failed during definition analysis. area code = aa....aa, size = bb....bb　　（E）（NOS）

定義格納領域および定義解析作業用領域の確保に失敗しました。

aa....aa：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

bb....bb：領域確保を要求したサイズ

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。再発する場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB95762-E

定義解析中にファイルのオープンに失敗しました。ファイル名＝aa....aa

Opening of the definition file failed during definition analysis. file name = aa....aa　　（E）（NOS）

入出力ファイル（UNIXファイル）のファイルオープン処理でエラーが発生しました。

aa....aa：オープンできなかったファイルパス

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕入出力ファイルの障害を取り除き再実行してください。

考えられる障害の要因を次に示します。

指定されたファイルがありません。

ファイル障害が発生しました。

ディスク障害が発生しました。

指定されたパスが不正です。

指定されたファイルに対するアクセス権が不正です。

リソースが不足しています。

OSの制限（ファイルディスクリプタ，シンボリックリンク数など）を超えています。

NFS障害が発生しました。

KFSB95763-E

定義解析中に定義ファイルの読込みに失敗しました。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb

Loading of the definition file failed during definition analysis. file name = aa....aa, line = bb....bb　　（E）（NOS）

定義ファイルの読み込み時に障害が発生しました。

aa....aa：障害が発生したファイルパス

bb....bb：読み込みに失敗した行番号

(Ｓ)定義解析を中止しプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルの障害を取り除き再実行してください。

考えられる障害の要因を次に示します。

ファイル障害が発生しました。

ディスク障害が発生しました。

指定されたファイルに対するアクセス権が不正です。

OSの制限（ファイルディスクリプタ，シンボリックリンク数など）を超えています。

NFS障害が発生しました。

KFSB95764-E

定義解析中にエラーが発生しました。定義形式が不正です。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，理由コード＝cc....cc

An error occurred during definition analysis. The definition format is incorrect. file name = aa....aa, line = bb....bb, reason code = cc....cc　　（E）（NOS）

定義形式が不正です。

aa....aa：障害が発生したファイルパス

bb....bb：不正があった行番号

cc....cc：理由コード

FORMAT：定義形式が不正です。

NOTHING：内部矛盾です。

OPERAND：オペランドが不正です。またはオペランドに指定した値が不正です。

OVER：定義ファイルの1行の文字数が規定の範囲（80文字）を超えています。

(Ｓ)定義解析を中止しプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイル中のbb....bb行目に指定した定義を，理由コードに従って見直し，再起動してください。

理由コードがNOTHINGの場合は，保守員に連絡してください。

KFSB95765-I

定義オブジェクトファイルを出力しました。入力ファイル名＝aa....aa，定義オブジェクトファイル名＝bb....bb

Created a definition object file. input file name = aa....aa, definition object file name = bb....bb　　（S）（NOS）

定義オブジェクトファイルの出力が完了しました。

aa....aa：入力ファイル名

bb....bb：定義オブジェクトファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95766-E

ファイルの書き込みに失敗しました。ファイル名＝aa....aa

Failed to write a file. file name = aa....aa　　（E）（NOS）

定義オブジェクトファイルの書き込み時に障害が発生しました。

aa....aa：障害が発生したファイルパス

(Ｓ)定義解析を中止しプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義オブジェクトファイルの障害を取り除き，TP1/EEを再起動してください。考えられる障害の要因を次に示します。

ファイル障害が発生しました。

ディスク障害が発生しました。

指定されたファイルに対するアクセス権が不正です。

OSの制限（ファイルディスクリプタ，シンボリックリンク数など）を超えています。

NFS障害が発生しました。

KFSB95767-Q

-oオプションに指定したファイルは既に存在します。上書きしていいですか。[y：上書きする　n：上書きしない] コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

The file specified in the -o option already exists. Are you sure you want to overwrite the existing file? [y: Yes. n: No.] command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（S）（NOS）

-oオプションに指定したファイルを上書きしていいか応答を求めます。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：ファイル名

(Ｓ)オペレータが指定した応答に従って処理します。yまたはn（YまたはNを含む）以外を応答した場合は，再度応答を求めます。

(Ｏ)yまたはn（YまたはNを含む）で応答します。

y：ファイルを上書きしてコマンドの処理を続行します。

n：ファイルを上書きしないでコマンドの処理を終了します。

〔対策〕なし。

KFSB95770-E

An error occurred during command processing. command name = aa....aa, reason code1 = bb....bb, reason code2 = cc....cc, detail code = dd....dd, detail information = ee....ee　　（E）（NOS）

コマンド処理で障害が発生しました。

aa....aa：コマンド名

eeobmstartが表示されます。

bb....bb：理由コード1

ENVIRON：コマンドの動作環境によるエラーが発生しました。原因については，理由コード2を参照してください。

OTHER：内部矛盾が発生しました。理由コード2には，TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報が表示されます。

cc....cc：理由コード2

理由コード1がENVIRONの場合は，次のどれかが表示されます。

ADMSHM：TP1/EEの内部コマンドでエラーが発生しました。

DCDIR：環境変数DCDIRが設定されていないか，環境変数DCDIRに設定するパス長が52バイト以上です。

MALLOC，PUTENV：メモリ不足のため，環境変数の設定に失敗しました。

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：詳細情報

理由コード2がADMSHMの場合，出力に失敗したメッセージIDと詳細情報を，半角スペースで区切って表示します。該当しない場合は，*を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。必要であればコマンドを再実行してください。

理由コード1

理由コード2

対策

ENVIRON

ADMSHM

TP1/EEが正しくセットアップされているか確認してください。

DCDIR

環境変数DCDIRを設定するか，環境変数DCDIRに設定するパス長を51バイト以下にしてください。

MALLOC

OSのメモリに十分に空きがあるか確認してください。

PUTENV

OTHER

理由コード2はTP1/EEがトラブルシュートで使用する情報です。

保守員に連絡してください。

KFSB95771-E

ＯＢＭの開始／再開始処理でコマンドプロセスでエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード１＝bb....bb，理由コード２＝cc....cc

An error occurred in the command process during an OBM start or restart. command name = aa....aa, reason code 1 = bb....bb, reason code 2 = cc....cc　　（E）（NOS）

OBMの開始，または再開始処理中に，コマンドプロセス側のエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

eeobmstartが表示されます。

bb....bb：理由コード1

cc....cc：理由コード2

理由コード1，理由コード2の意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。必要であればコマンドを再実行してください。

理由コード1

理由コード1の意味

理由コード2

理由コード2の意味

対策

CLTIN_S

TP1/Clientのdc_clt_cltin_s関数でエラーが発生しました。

TP1/Clientのdc_clt_cltin_s関数のリターン値。

TP1/Clientのdc_clt_cltin_s関数のリターン値が表示されます。

マニュアル「OpenTP1 クライアント使用の手引TP1/Client/W，TP1/Client/P編」を参照して，dc_clt_cltin_s関数について，理由コード2に示すリターン値の原因を調査してください。

CLTIN_S(HB)

ハートビート用スレッドについて，TP1/Clientのdc_clt_cltin_s関数でエラーが発生しました。

ENDIAN

コマンドを実行したマシンとBCMとでエンディアンが異なります。

0

0が表示されます。

BCMと同じプラットフォーム（エンディアン）のマシンからコマンドを実行してください。

OPEN_S

TP1/Clientのdc_rpc_open_s関数でエラーが発生しました。

TP1/Clientのdc_rpc_open_s関数のリターン値。

TP1/Clientのdc_rpc_open_s関数のリターン値が表示されます。

マニュアル「OpenTP1 クライアント使用の手引TP1/Client/W，TP1/Client/P編」を参照して，dc_rpc_open_s関数について，理由コード2に示すリターン値の原因を調査してください。

OPEN_S(HB)

ハートビート用スレッドについて，TP1/Clientのdc_rpc_open_s関数でエラーが発生しました。

REJECT

BCMからリジェクト指示がありました。

KFSB55704-Eメッセージの理由コードと同じ値。

KFSB55704-Eメッセージを参照してください。

BCMのリジェクト要因（理由コード2）に示す不備がないか確認してください。

SET_WATCH_TIME_S

TP1/Clientのdc_rpc_set_watch_time_s関数でエラーが発生しました。

TP1/Clientのdc_rpc_set_watch_time_s関数のリターン値。

TP1/Clientのdc_rpc_set_watch_time_s関数のリターン値が表示されます。

マニュアル「OpenTP1 クライアント使用の手引TP1/Client/W，TP1/Client/P編」を参照して，dc_rpc_set_watch_time_s関数について，理由コード2に示すリターン値の原因を調査してください。

SET_WATCH_TIME_S(HB)

ハートビート用スレッドについて，TP1/Clientのdc_rpc_set_watch_time_s関数でエラーが発生しました。

THREAD

ハートビート用のスレッド生成に失敗しました。

0

0が表示されます。

システムリソース不足が発生していないか確認してください。

KFSB95772-E

ＯＢＭの実行中にＴＰ１／ＥＥプロセスでエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード１＝bb....bb，理由コード２＝cc....cc

An error occurred in the TP1/EE process during OBM execution. command name = aa....aa, reason code 1 = bb....bb, reason code 2 = cc....cc　　（E）（NOS）

OBMの実行でエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

eeobmstartが表示されます。

bb....bb：理由コード1

次のどちらかが表示されます。

HB：ハートビート機能によって障害を検知しました。

REJECT：BCMからリジェクト指示がありました。

cc....cc：理由コード2

理由コード1に示すエラーの詳細情報として次のどれかが表示されます。

理由コード1がHBの場合

NEGOTIATION，START，TIMED_OUT

TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報が表示されます。

理由コード1がREJECTの場合

KFSB55704-Eメッセージの理由コードと同じ値

KFSB55704-Eメッセージを参照してください。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)理由コード1がREJECTの場合は，KFSB55704-Eメッセージの対策を参照してください。理由コード1がREJECTでない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード1がHBの場合は，TP1/EE側のメッセージログでBCMの状態を確認してください。必要であればコマンドを再実行してください。

KFSB95773-E

ＯＢＭの実行中に通信エラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード１＝bb....bb，理由コード２＝cc....cc

A communication error occurred during OBM execution. command name = aa....aa, reason code 1 = bb....bb, reason code 2 = cc....cc　　（E）（NOS）

OBMの実行中にBCMとの通信エラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

eeobmstartが表示されます。

bb....bb：理由コード1

理由コード1の意味と対策を表に示します。

cc....cc：理由コード2

理由コード2には，理由コード1に示すエラーに関する詳細情報として，TP1/Clientの関数のリターン値が表示されます。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。必要であればコマンドを再実行してください。

理由コード1

理由コード1の意味

対策

CALL_S

TP1/Clientのdc_rpc_call_s関数でエラーが発生しました。

理由コード2が-2410の場合は，BCMのTP1/EEが起動しているか確認してください。起動していないときは，起動してください。起動後，次のどちらかに誤りがないか確認してください。

eeobmstartコマンドの-gオプション

eeobmstartコマンドの実行環境の環境変数（DCHOST，DCNAMPORT）

理由コード2が-2411の場合は，次のどちらかに誤りがないか確認してください。

eeobmstartコマンドの-gオプション

eeobmstartコマンドの実行環境の環境変数（DCHOST，DCNAMPORT）

理由コード2にそのほかの値が表示されている場合は，マニュアル「OpenTP1 クライアント使用の手引TP1/Client/W，TP1/Client/P編」を参照して，dc_rpc_call_s関数について，理由コード2に示すリターン値の原因を調査してください。

CALL_TO_S

TP1/Clientのdc_rpc_call_to_s関数でエラーが発生しました。

マニュアル「OpenTP1 クライアント使用の手引TP1/Client/W，TP1/Client/P編」を参照して，dc_rpc_call_to_s関数について，理由コード2に示すリターン値の原因を調査してください。

CALL_TO_S(HB)

ハートビート用スレッドについて，TP1/Clientのdc_rpc_call_to_s関数でエラーが発生しました。

KFSB95774-W

ＯＢＭの実行結果出力中に通信エラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード１＝bb....bb，理由コード２＝cc....cc　　（E）（NOS）

A communication error occurred during output of OBM execution results. command name = aa....aa, reason code 1 = bb....bb, reason code 2 = cc....cc

OBMの停止または終了時の，実行結果の出力中にBCMとの通信エラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

eeobmstartが表示されます。

bb....bb：理由コード1

CALL_TO_S：OBM実行結果要求で，TP1/Clientのdc_rpc_call_to_s関数にエラーが発生しました。

HB：OBM実行結果要求で，BCMがハートビート障害を検知しました。

cc....cc：理由コード2

理由コード1に示すエラーの詳細情報が表示されます。

理由コード1がCALL_TO_Sの場合

TP1/Clientの各APIのリターン値

理由コード1がHBの場合

TP1/EEがトラブルシュートに使用する値

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード1がCALL_TO_Sの場合は，マニュアル「OpenTP1 クライアント使用の手引TP1/Client/W，TP1/Client/P編」を参照して，dc_rpc_call_to_s関数について，理由コード2に示すリターン値の原因を調査してください。理由コード1がHBの場合は，TP1/EE側のメッセージログでBCMの状態を確認してください。

なお，オンラインバッチ処理は完了しているため，コマンドを再実行する必要はありません。

KFSB95775-I

計画停止中ロットの再開始を受け付けました。コマンド名＝aa....aa

The request to restart a lot that had been planned termination was accepted. command name = aa....aa　　（S）（NOS）

実行中状態のOBMの計画停止していたロットに対する再開始要求を受け付けました。

aa....aa：コマンド名

eeobmstartが表示されます。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

再開始したロットに関する処理結果は，別に起動しているTP1/FSPのeeobmstartコマンドで応答します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB95900-E

メモリが確保できません。コマンド名＝aa....aa，サイズ＝bb....bb

Cannot secure sufficient memory. command name = aa....aa, size = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンド処理に必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。再発する場合，OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB95901-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（NOS）

コマンドの引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

0001：不正なオプションフラグを使用しています。

0002：必要なフラグ引数がありません。

0003：必要なオプションフラグがありません。

0004：コマンド引数の個数が多過ぎます。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しい引数を設定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95902-E

コマンドのオプションが不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝bb，理由コード＝cccc

The command option is invalid. command name = aa....aa, option = bb, reason code = cccc　　（E）（NOS）

オプションに誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb：オプション名

cccc：理由コード

0001：フラグ引数の長さが不正です。

0002：フラグ引数に設定できない文字を設定しています。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいオプションを設定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95921-I

使用方法：eehamls -g サービスグループ名

Usage: eehamls -g <service-group-name>　　（S）（NOS）

eehamlsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB95950-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cc....cc

The command execution has failed. command name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cc....cc　　（E）（NOS）

コマンド実行中にエラーが発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を途中で中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

データの通信に失敗しました。

TP1/EEとの通信障害の原因を調査し，取り除いてください。

0002

TP1/EEプロセス側でエラーが発生しました。

詳細コードを保守員に連絡してください。

0003

設定されたサービスグループ名が見つかりません。

正しいサービスグループ名を設定してコマンドを再実行してください。TP1/EEが起動していない場合は，TP1/EEの起動後にコマンドを再実行してください。

0004

プロセス関連定義のxtc_useオペランドにY，クラスタ連携関連定義のcluster_modeオペランドにNが指定された状態でコマンドが実行されました。

cluster_modeオペランドにNが指定されていると，eehamlsコマンドは実行できません。

KFSB95951-E

コマンド実行中に内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An internal conflict has occurred during command execution. command name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンド実行中に予期しない障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンド処理を途中で中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。コマンドプロセスが強制停止した場合は，コアダンプを保守員に渡してください。

KFSB96001-I

aa....aaの処理を開始しました。

aa....aa processing started.　　（S）（1）（NOS）

aa....aaの処理を開始しました。

aa....aa：実行した処理

Import：表データのインポート

Export：表データのエクスポート

Dbsta：データベースの状態解析

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB96002-I

aa....aaの処理が終了しました。（リターンコード＝bb）

aa....aa processing ended. (return code = bb)　　（S）（1）（NOS）

aa....aaの処理が終了しました。

aa....aa：実行した処理

Import：表データのインポート

Export：表データのエクスポート

Dbsta：データベースの状態解析

bb：リターンコード

0：正常に終了しました。

12：エラーが発生しました。

20：コマンドパラメタの指定が不正です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)リターンコードが12もしくは20の場合，メッセージログファイルまたは標準エラー出力に出力されたメッセージを参照して，エラーの原因を取り除き，必要であればデータベースの回復を行ったあとにコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96003-E

コマンドのオプションが不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb

The command options are invalid. command name = aa....aa, reason code = bb　　（E）（6）（NOS）

指定されたコマンドに誤りがあります。このメッセージのあとに，コマンドの使用方法を出力します。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：理由コード

01：必要なフラグ引数がありません。

02：フラグ引数の指定値に誤りがあります。

03：指定できないオプションフラグです。

04：フラグ引数の数が不正です。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｐ)コマンドの誤りを修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96004-E

フラグ引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝bb，理由コード＝cccc

The flag argument is invalid. command name = aa....aa, option = bb, reason code = cccc　　（E）（6）（NOS）

コマンドのオプションに誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：誤りがあったオプションフラグ

cccc：理由コード

0001：フラグ引数のけた数が不正です。

0002：フラグ引数に指定した文字の属性が不正です。

0003：フラグ引数に指定した内容が不正です。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96005-E

メモリ不足が発生しました。(確保サイズ＝aa....aa, 保守情報１＝bb....bb, 保守情報２＝ cc....cc)

Memory is insufficient. (size of the insufficient memory = aa....aa, part number = bb....bb, part code = cc....cc)　　（E）（6）（NOS）

XDBの処理中にメモリ不足が発生しました。

aa....aa：確保しようとしたメモリサイズ（単位：バイト）

bb....bb：保守情報1

cc....cc：保守情報2

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メモリを大量に占有するプロセスの終了を待って，必要であればデータベースの回復を行ったあとに再度実行してください。メモリを大量に占有するプロセスがない場合でも，このメッセージが出力される場合は，次の対策を検討してください。

実行する環境のメモリが，aa....aaで表示されるメモリサイズ分確保できるかを確認してください。

エラーとなった表の列定義を見直し，列の定義長が格納されるデータの最大長よりも大きくなっていないかを確認してください。大きくなっている場合は，列の定義長を小さくすることを検討してください。

〔対策〕なし。

KFSB96006-I

使用方法：eexdbimport -g サービスグループ名 [-d] [-k 囲み文字] [-s 区切り文字] [-b ソートバッファサイズ] [-i 処理経過メッセージの出力契機間隔] [-w 一時ファイルを作成するディレクトリパス名] [-R コマンド処理打ち切り時間] 処理対象表識別子 入力ＤＢデータファイル名

Usage: eexdbimport -g <service-group-name> [-d] [-k <enclosing-character>] [-s <deliminator>] [-b <sort-buffer-size>] [-i <timing-to-output-progress-message>] [-w <temporary-directory>] [-R <command-cancellation-time>] <table-name> <input-data-file-name>　　（S）（1）（NOS）

eexdbimportコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96007-I

使用方法：eexdbexport -g サービスグループ名 [-k 囲み文字] [-s 区切り文字] [-i 処理経過メッセージの出力契機間隔] [-r コマンド処理打ち切り時間] 処理対象表識別子 エクスポートファイル名

Usage: eexdbexport -g <service-group-name> [-k <enclosing-character>] [-s <deliminator>] [-i <timing-to-output-progress-message>] [-r <command-cancellation-time>] <table-name> <export-file-name>　　（S）（1）（NOS）

eexdbexportコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96008-I

使用方法：eexdbexttbl -f ダンプファイル名 [-k 囲み文字] [-s 区切り文字] 処理対象表識別子 エクスポートファイル名

Usage: eexdbexttbl -f <dump-file-name> [-k <enclosing-character>] [-s <deliminator>] <table-name> <export-file-name>　　（S）（1）（NOS）

eexdbexttblコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96009-I

使用方法：eexdbsta -g サービスグループ名 [-p|-l] [-r コマンド処理打ち切り時間]

Usage: eexdbsta -g <service-group-name> [-p|-l] [-r <command-cancellation-time>]　　（S）（1）（NOS）

eexdbstaコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96010-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝ccccc

An error occurred while processing a command. command name = aa....aa, reason code = bbbb, details code = ccccc　　（E）（6）（NOS）

コマンド実行中にエラーが発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ccccc：XDBがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｐ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

データの通信に失敗しました。または，TP1/EEプロセス側で障害が発生しました。

TP1/EEとの通信障害，またはTP1/EEプロセス側の障害の原因を調査し，取り除いてください。

0002

TP1/EEプロセス側でエラーが発生しました。

TP1/EEプロセス側のエラーの原因を調査し，取り除いてください。

0003

指定されたサービスグループ名が見つかりません。

正しいサービスグループ名を指定してコマンドを再実行してください。TP1/EEが起動していない場合は，TP1/EEの起動後にコマンドを再実行してください。

KFSB96100-I

ＳＱＬ実行ユティリティを開始します。

The SQL execution utility started.　　（S）（5）（NOS）

eexdbsqlコマンドによって，SQLの実行を開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB96102-I

ＳＱＬの実行処理が完了しました。

SQL processing completed.　　（S）（6）（NOS）

SQLの実行処理が完了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB96103-I

ＳＱＬの実行処理が完了しました。操作行数＝aa....aa，ＳＱＬ動作＝bb....bb

aa....aa rows were bb....bb.　　（S）（6）（NOS）

SQLの実行によって，データベース操作の対象となった行数を示します。

aa....aa：SQLの実行によって，データベース操作の対象となった行数

bb....bb：SQL動作

deleted：削除

inserted：挿入

selected：検索

updated：更新

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB96104-I

インデクス"aa....aa"を使用します。表名＝"bb....bb"."cc....cc"

The index "aa....aa" of table "bb....bb"."cc....cc" will be used.　　（S）（6）（NOS）

表bb....bb.cc....ccのインデクスaa....aaを使用します。インデクスを使用しない場合は，aa....aaを***で表示します。

aa....aa：インデクス識別子

bb....bb：スキーマ名

cc....cc：表識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB96105-I

このＳＱＬの実行によってaa....aa個の作業表を作成します。

Executing this SQL will create aa....aa work tables.　　（S）（6）（NOS）

このSQLの実行によってaa....aa個の作業表を作成します。

aa....aa：作業表の個数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB96106-I

使用方法：eexdbsql -g サービスグループ名 [-V] [-o 出力ファイル名] [-r コマンド処理打ち切り時間]

Usage: eexdbsql -g <service-group-name> [-V] [-o <output-file-name>] [-r <command-cancellation-time>]　　（S）（6）（NOS）

eexdbsqlコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96107-W

返却データ長が通信バッファ長の上限を超過したため，データの転送を中断しました。

Data transmission stopped because the communication buffer length was exceeded.　　（S）（6）（NOS）

データの返却に使用する通信バッファの長さより返却データが長いため，返却データの転送を中断しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕-oオプションを指定して結果を確認してください。

KFSB96151-E

コマンドのオプションが不正です。コマンド名＝eexdbsql，理由コード＝aa

The command options are invalid. command name = eexdbsql, reason code = aa　　（S）（3）（NOS）

指定されたコマンドに誤りがあります。このメッセージのあとに，コマンドの使用方法を出力します。

aa：理由コード

01：必要なフラグ引数がありません。

02：フラグ引数の指定値に誤りがあります。

03：指定できないオプションフラグです。

04：フラグ引数の数が不正です。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドの誤りを修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96152-E

ｅｅｘｄｂｓｑｌ制御文解析処理中にエラーが発生しました。aa....aaが不正です。

aa....aa is invalid.　　（S）（3）（NOS）

eexdbsqlコマンドのaa....aaが不正です。

aa....aa：不正となった項目

(Ｓ)このeexdbsqlコマンドを無視します。

(Ｏ)不正となった項目，またはeexdbsqlコマンドを修正して，再度eexdbsqlコマンドを実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96153-E

ｅｅｘｄｂｓｑｌ制御文が完成していません。

The eexdbsql command is incomplete.　　（S）（3）（NOS）

eexdbsqlコマンドが途中で終了しています。

(Ｓ)このeexdbsqlコマンドを無視します。

(Ｏ)eexdbsqlコマンドを修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96154-E

ｅｅｘｄｂｓｑｌ制御文解析処理中にエラーが発生しました。定数長が３２，０００バイトを超過しています。

The length of the aa....aa string literal exceeded 32,000 bytes.　　（S）（3）（NOS）

eexdbsqlコマンドの上限値を超える定数が指定されました。

aa....aa：定数種別

character：文字列定数

(Ｓ)このeexdbsqlコマンドを無視します。

(Ｏ)eexdbsqlコマンドを修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96155-E

ｅｅｘｄｂｓｑｌ制御文解析処理中にエラーが発生しました。このＳＱＬ文は実行できません。

The SQL statement cannot be executed.　　（S）（3）（NOS）

DELETE文，INSERT文，SELECT文，またはUPDATE文以外のSQL文は実行できません。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｏ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96156-E

出力ファイルへの書き込みに失敗しました。出力ファイル名＝aa....aa

An output file cannot be written. output file = aa....aa　　（S）（3）（NOS）

出力ファイルへの書き込みに失敗しました。

aa....aa：出力ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)エラーとなった要因を取り除き，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96157-E

領域の確保に失敗しました。コマンド名＝ｅｅｘｄｂｓｑｌ，要求サイズ＝aa....aa

Memory is insufficient.(size = aa....aa)　　（S）（3）（NOS）

eexdbsqlコマンドを処理するためのメモリが不足しています。

aa....aa：確保しようとした領域のサイズ（単位：バイト）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，eexdbsqlコマンドを再実行してください。再度このメッセージが出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB96158-E

aa....aaで示すリターンコードによって，ＸＤＢサービスからエラーが返却されました。

An SQL error occurred. (return code =aa....aa)　　（S）（3）（NOS）

aa....aaで示すリターンコードによって，XDBサービスからエラーが返却されました。

aa....aa：リターンコード

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｏ)エラー要因を取り除き，SQL文を再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96159-E

データ格納領域の合計長が２ＧＢを超えています。

The total size of the data storage area exceeds 2 GB.　　（S）（3）（NOS）

データ格納領域の合計長が2GBを超えています。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｏ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96160-E

ｅｅｘｄｂｓｑｌ制御文解析処理中にエラーが発生しました。？パラメタは指定できません。

A dynamic parameter cannot be specified.　　（S）（3）（NOS）

SQL文中に？パラメタを指定しています。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｏ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96161-E

ｅｅｘｄｂｓｑｌ制御文解析処理中にエラーが発生しました。ＳＱＬ文の長さが３００，０００バイトを超過しています。

The length of an SQL statement exceeds 300,000 bytes.　　（S）（3）（NOS）

SQL文の長さが300,000バイトを超えています。

(Ｓ)このSQL文を無視します。

(Ｏ)SQL文を修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96162-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝eexdbsql，理由コード＝aaaa，詳細コード＝bb....bb

An error occurred while processing a command. command name = eexdbsql, reason code = aaaa, details code = bb....bb　　（S）（3）（NOS）

コマンド実行中にエラーが発生したため，処理を中止しました。

aaaa：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

bb....bb：XDBがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)このeexdbsqlコマンドを無視します。

(Ｐ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

データの通信に失敗しました。または，TP1/EEプロセス側で障害が発生しました。

TP1/EEとの通信障害，またはTP1/EEプロセス側の障害の原因を調査し，取り除いてください。

0002

TP1/EEプロセス側でエラーが発生しました。

TP1/EEプロセス側のエラーの原因を調査し，取り除いてください。

直前にメッセージが出力されている場合，その原因も取り除いてください。

0003

指定されたサービスグループ名が見つかりません。

正しいサービスグループ名を指定してコマンドを再実行してください。TP1/EEが起動していない場合は，TP1/EEの起動後にコマンドを再実行してください。

KFSB96163-I

ｅｅｘｄｂｓｑｌ制御文解析処理中にエラーが発生しました。ｅｅｘｄｂｓｑｌ制御文の長さが２，０００，０００バイトを超過しています。

The length of an eexdbsql control statement exceeds 2,000,000 bytes.　　（S）（3）（NOS）

eexdbsqlコマンドの長さが2000000バイトを超えています。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)eexdbsqlコマンドを修正して，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96199-I

各種モードの切り替えが発生しました。aa....aa

aa....aa　　（S）（6）（NOS）

各種モードの切り替えが発生しました。

aa....aa：モード種別，および切り替え内容

DUMPMODE changed (a1 -> a2)：DUMPMODEの切り替え

a1は現在のモード状態を表します。

a2は#SET DUMPMODEサブコマンドの指定値を表します。

OPT REPORT changed (b1 -> b2)：OPT REPORTの切り替え

b1は現在のモード状態を表します。

b2は#SET OPT REPORTサブコマンドの指定値を表します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB96200-E

解析ファイルをオープンできません。解析ファイル名＝aa....aa，エラー番号＝bb....bb

An analysis file cannot be opened. analysis file = aa....aa, error number = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

定義情報を解析するために使用する解析ファイルがオープンできません。

aa....aa：解析ファイル名

bb....bb：エラー番号（errnoの値）

エラー番号が0の場合は，パス名の記述に誤りがあります。

(Ｓ)定義情報を解析するために使用する解析ファイルがオープンできません。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害を取り除いたあと，再度OpenTP1を起動してください。

KFSB96201-E

変数の指定値に誤りがあります。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，オペランド名＝cc....cc

A value specified for a variable is invalid. file = aa....aa, line = bb....bb, operand = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

定義ファイルに記述されている変数の指定値が誤っています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

cc....cc：オペランド名

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するオペランド名の記述形式を確認したあと，指定値を修正してください。

KFSB96202-E

コマンド名に誤りがあります。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，コマンド名＝cc....cc

A command name is invalid. file = aa....aa, line = bb....bb, command = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

定義ファイルに記述されているコマンドが解析できません。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

cc....cc：コマンド名

(Ｓ)定義ファイルに記述されているコマンドが解析できません。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するコマンド名の記述形式を確認したあと，コマンド名を修正してください。

KFSB96203-E

オプション名に誤りがあります。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，オプション名＝cc....cc

An option name is invalid. file = aa....aa, line = bb....bb, option = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

定義ファイルに記述されているオプション名に誤りがあります。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

cc....cc：オプション名

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するオプション名の記述形式を確認したあと，オプション名を修正してください。

KFSB96204-E

オプションの指定が重複してます。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，オプション名＝cc....cc

An option is specified more than once. file = aa....aa, line = bb....bb, option = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

定義ファイル中のコマンド引数に誤りがあります。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

cc....cc：オプション名

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するコマンドの記述形式を確認したあと，引数を修正してください。

KFSB96205-E

オプションの引数に誤りがあります。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，オプション名＝cc....cc

An argument of an option is invalid. file = aa....aa, line = bb....bb, option = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

定義ファイル中のオプション名に誤りがあります。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

cc....cc：オプション名

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するオプションの記述形式を確認したあと，引数を修正してください。

KFSB96206-E

メモリが足りないため，定義ファイルの解析を行えません。要求メモリ量＝aa....aa

A definition file cannot be analyzed because memory is insufficient. required memory = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

定義ファイルの解析処理で，メモリ不足になりました。

aa....aa：エラーが発生した際の要求メモリサイズ（単位：バイト）

(Ｓ)定義ファイルの解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不要なプロセスがあれば削除し，再度実行してください。不要なプロセスがない場合は，メモリが不足しています。対策後，再度OpenTP1を起動してください。

KFSB96207-E

Ｉ／Ｏエラーが発生しました。ファイル名＝aa....aa

An I/O error occurred. file = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

定義ファイルの読み込みでエラーが発生しました。

aa....aa：定義ファイル名

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルに異常がないか調査し，再度OpenTP1を起動してください。

KFSB96208-E

定義ファイルをオープンできません。定義ファイル名＝aa....aa，エラー番号＝bb....bb

A definition file cannot be opened. definition file = aa....aa, error number = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

XDBサービス定義ファイルがオープンできませんでした。

aa....aa：XDBサービス定義ファイル名

bb....bb：エラー番号（errnoの値）

エラー番号が0の場合は，パス名の記述に誤りがあります。

(Ｓ)エラーが発生したXDBサービス定義ファイルの解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するファイル名の記述形式を確認したあと，ファイル名およびパス名を修正してください。

KFSB96209-E

当該レコードは最大レコード長を超えています。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb

A record exceeds the maximum length. file = aa....aa, line = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

定義情報のレコード長が最大レコード長（80バイト）を超えています。

aa....aa：ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当する定義情報の記述形式を確認してください。なお，システム定義の1行に記述できる最大文字数は80バイトです。80バイトを超えて指定する場合は，継続符号（¥）を記述し，継続行として指定してください。

日本語を記述する場合，1文字が2バイト以上に変換されることがあります。このため，テキストエディタ上では1行の長さが80バイト以内であっても，80バイト以上と認識されることがあります。日本語を記述する場合は注意してください。

KFSB96210-E

変数名の指定に誤りがあります。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb

A specified variable name is invalid. file = aa....aa, line = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

指定された変数に次のどちらかの誤りがあり，解析できません。

変数名の記述がありません。

指定された変数名に誤りがあります。

aa....aa：ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕変数名を正しく指定してください。または，定義ファイルと定義内容の関係が正しいか見直してください。

KFSB96211-E

aa....aaの記述形式に誤りがあります。ファイル名＝bb....bb，行数＝cc....cc

The format of aa....aa is invalid. file = bb....bb, line = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

記述形式に誤りがあります。

aa....aa：エラーが発生した定義名

bb....bb：ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当する定義情報の記述形式を確認したあと，修正してください。

KFSB96212-E

必須定義が指定されていません。ファイル名＝aa....aa，オペランド名＝bb....bb

A required definition is not specified. file = aa....aa, operand = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

必須の定義が指定されていません。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：オペランド名

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕必須の定義を指定するよう定義を修正してください。

KFSB96213-E

省略できないオプションが指定されていません。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，コマンド名＝cc....cc，オプション名＝dd....dd

A required option is not specified. file = aa....aa, line = bb....bb, command = cc....cc, option = dd....dd　　（E）（1）（NOS）

省略できないオプションを指定していません。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

cc....cc：コマンド名

dd....dd：オプション名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕省略できないオプションを指定するよう定義を修正してください。

KFSB96214-W

２重定義がありました。１つ目の定義を有効とし処理を続行します。ファイル名＝aa....aa，行数＝bb....bb，オペランド名＝cc....cc

A definition is repeated. The first definition will be used and processing will continue. file = aa....aa, line = bb....bb, operand = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

同じ定義情報を指定している個所があります。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

cc....cc：オペランド名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕有効となった定義値で問題ある場合にはシステムをいったん停止し，修正したあとで再度システムを起動してください。

KFSB96215-E

解析ファイルが不正です。解析ファイル名＝aa....aa

An analysis file is invalid. analysis file = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

XDBのバージョンと解析ファイルのバージョンが異なるため，定義解析処理を中止しました。

aa....aa：解析ファイル名

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕いったん，dcsetupコマンドでOSの登録を削除し，再度OSに登録したあと，再度OpenTP1を起動してください。それでもこのメッセージが出力される場合は，XDBを再インストールしてください。その後，dcsetupコマンドでOSに登録して，再度OpenTP1を起動してください。

KFSB96216-E

領域の確保に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

Area allocation has failed. command name = aa....aa, required size = bb....bb　　（E+L）（1）（NOS）

コマンドの処理で，必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不要なプロセスがあれば削除し，再度実行してください。不要なプロセスがない場合は，メモリが不足しています。

KFSB96217-E

領域の確保に失敗しました。要求サイズ＝aa....aa

Area allocation has failed. required size = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

コマンドの処理で，必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

OSなどが検知してサイズを出力できない場合は，「*」が表示されます。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不要なプロセスがあれば削除し，再度実行してください。不要なプロセスがない場合は，メモリが不足しています。

KFSB96218-E

コマンド送受信処理でタイムアウトを検出しました。タイムアウト時間＝aa....aa

A timeout was detected during command sending or receiving processing. timeout interval = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

コマンドの処理依頼をデータ送信してから結果のデータ応答を受信するまでにタイムアウトを検出しました。

aa....aa：タイムアウト時間（単位：分）

(Ｓ)コマンドによって，処理を終了するか異常終了します。

(Ｏ)コマンド処理打ち切り時間を引数に指定できるコマンドは，コマンド処理打ち切り時間を変更して再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕時間の掛かる処理があればその原因を取り除いて，再実行してください。

KFSB96219-E

コマンド応答待ちでタイムアウトを検出しました。応答種別＝aa....aa，応答待ち時間＝bb....bb

A timeout was detected while a command waited for a response. type = aa....aa, timeout interval = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

コマンドの処理依頼で，データ送信したあとの応答待ちでタイムアウトを検出しました。

aa....aa：応答種別

1：コマンド処理依頼

2：コマンド結果応答

bb....bb：応答待ち時間（単位：秒）

(Ｓ)コマンドによって，処理を終了するか異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

TP1/EEプロセス側で実行されている可能性がありますので，しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。

〔対策〕通信障害がないか原因を調査し，通信障害を取り除いてください。

KFSB96220-E

ＸＤＢコマンド処理中に通信障害が発生しました。詳細コード＝aa....aa

A communication error occurred during XDB command processing. details code = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

XDBのコマンド処理で，通信障害が発生しました。

aa....aa：XDBがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB96221-E

これ以上コマンド処理を実行できません。コマンド処理数＝aa....aa

No more command processing can be executed. command processing count = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

処理できるコマンドの処理数を超えたため，処理を続行できません。

aa....aa：コマンドの処理数

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不要なコマンドプロセスがあれば削除し，再度実行してください。

KFSB96222-I

使用方法：eexdbmemdmp -g サービスグループ名 [-s サービス停止時間] [-r コマンド処理打ち切り時間]

Usage：eexdbmemdmp -g <service-group-name> [-s <service-stop-time>] [-r <command-cancellation-time>]　　（S）（1）（NOS）

eexdbmemdmpコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96223-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝ccccc

An error occurred while processing a command. command name = aa....aa, reason code = bbbb, details code = ccccc　　（E）（1）（NOS）

コマンド実行中にエラーが発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

ccccc：XDBがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

データの通信に失敗しました。または，TP1/EEプロセス側で障害が発生しました。

TP1/EEとの通信障害，またはTP1/EEプロセス側の障害の原因を調査し，取り除いてください。

直前にメッセージが出力されている場合，その原因も取り除いてください。

0002

TP1/EEプロセス側でエラーが発生しました。

TP1/EEプロセス側のエラーの原因を調査し，取り除いてください。

直前にメッセージが出力されている場合，その原因も取り除いてください。

0003

設定されたサービスグループ名が見つかりません。

正しいサービスグループ名を設定してコマンドを再実行してください。TP1/EEが起動していない場合は，TP1/EEの起動後にコマンドを再実行してください。

0004

TP1/EEプロセス側への通信が失敗しました。すでに要求が受け付けられ，実行されている可能性があります。

実行結果が不正であるおそれがあります。必要に応じて，直前に出力されているメッセージの原因を取り除き，再実行してください。

KFSB96224-E

サービス停止待ち時間が超過しました。コマンド名＝aa....aa，サービス停止待ち時間＝bb....bb

The time to wait to stop a service is over. command name = aa....aa, service stop time = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

サービス停止待ち時間が超過したため，処理を続行できません。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：サービス停止待ち時間（単位：秒）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

-sオプションの引数を適切な値に増やしてから，再度実行してください。

TP1/EEの運用コマンド実行機能によって，同期型RPCでコマンドを呼び出した場合には，&をコマンド文字列の最後に付けて非同期型RPCで呼び出すようにプログラムを修正してください。

KFSB96225-E

ダンプ出力対象共有メモリがありません。コマンド名＝aa....aa

There is no shared memory to dump. command name = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

ダンプ出力対象の共用メモリがないため，処理を続行できません。

aa....aa：該当するコマンド名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)対象の共用メモリが存在しないか，起動中または終了中のため存在しません。TP1/EEプロセスが起動されるまでしばらく待ってからコマンドを再実行するか，または出力対象のサービスグループ名が正しいかを確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB96227-E

このコマンドは待機系で実行できません。

This command cannot be executed in the standby system.　　（E）（1）（NOS）

このコマンドは待機系で実行できないため，処理を続行できません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)次のどちらかを実施してください。

実行系で，このコマンドを再実行してください。

コマンドに誤りがあれば，正しいコマンドを実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96228-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb

The command format is incorrect. command name = aa....aa, reason code = bb　　（E）（1）（NOS）

コマンドの形式に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

01

オプションフラグに不正があります。

オプションフラグの過不足や誤りを修正してください。

02

必要なフラグ引数がありません。

フラグ引数が必要なオプションフラグに，フラグ引数を指定してください。

03

引数に不正があります。

コマンド引数の誤りを修正してください。

04

引数の個数が多過ぎます。

余分なコマンド引数を削除してください。

KFSB96229-E

フラグ引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝bb....bb，理由コード＝cccc

The flag argument is invalid. command name = aa....aa, option = bb....bb, reason code = cccc　　（E）（1）（NOS）

コマンドのフラグ引数の指定が不正なため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：オプション

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

フラグ引数に指定した内容が不正です。

フラグ引数の誤りを修正してください。

0002

フラグ引数の値が範囲外です。

フラグ引数の値を範囲内で指定してください。

KFSB96230-E

オンラインが開始していないため，ＸＤＢコマンドが受け付けられません。

XDB command cannot be executed because the online has not started yet.　　（E）（1）（NOS）

オンラインが開始していないため，XDBのコマンドが受け付けられません。そのため，処理を中止しました。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)オンラインが開始するまでしばらく待ってから，XDBのコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96240-E

コマンドでエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

An error occurred for the command. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

コマンド実行時にエラーが発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)エラーの要因を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

PARAM

コマンドに指定したオプションまたは引数に誤りがあります。

保守資料取得ファイル名のパスにワイルドカードは指定できません。

コマンドのオプションまたは引数を正しく指定してください。

保守資料取得ファイル名のパスが一意になるように指定してください。

ENVIRONMENT VARIABLE

コマンドの実行に必要な環境変数の設定に誤りがあります。

環境変数を確認して，正しく設定してください。設定する必要がある環境変数については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」の「OpenTP1管理者の環境設定」を参照してください。

TEMPORARY DIRECTORY

一時作業領域に十分な空きがありません。

保守資料取得ファイルを出力するディレクトリに，保守資料を取得できるだけの十分な空き領域を確保してください。

OS COMMAND FAILED

OSのコマンド処理に失敗しました。

ファイルのアーカイブ処理またはディレクトリの作成に失敗しました。

出力されているOSのコマンドのメッセージに従って対処してください。

KFSB96241-I

使用方法：eexdbrasget [-l|-s] 取得先ファイル名

Usage: eexdbrasget [-l|-s] <acquisition-destination-file-name>　　（S）（1）（NOS）

eexdbrasgetコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96251-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

The command format is incorrect. command name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（1）（NOS）

コマンドの形式に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0011

オプションフラグに不正があります。

オプションフラグを修正してください。

0012

必要なフラグ引数がありません。

必須のフラグ引数を指定してください。

0013

引数に不正があります。

引数を見直して，修正してください。

KFSB96252-E

フラグ引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝bb....bb，理由コード＝cccc

The flag argument is invalid. command name = aa....aa, option = bb....bb, reason code = cccc　　（E）（1）（NOS）

コマンドのフラグ引数の指定が不正なため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：オプション名

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0014

フラグ引数に指定した内容が不正です。

フラグ引数を修正してください。

KFSB96253-I

使用方法：eexdbdefchk -t {syntax|detail} ＸＤＢサービス定義ファイル名

Usage: eexdbdefchk -t {syntax|detail} <XDB-service-definition-file-name>　　（S）（1）（NOS）

eexdbdefchkコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96254-I

定義チェック処理を開始します。

Definition checking will now start.　　（S）（1）（NOS）

定義チェック処理を開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB96255-E

内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝ bb....bb

An internal contradiction occurred. command name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

コマンドの処理で予期しない障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：トラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。コアファイルが出力されている場合は，そのコアファイルを保存してください。

KFSB96256-I

定義チェック処理を終了します。

Definition checking will now end.　　（S）（1）（NOS）

定義チェック処理が終了しました。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB96257-E

共有メモリセグメントの上限を超えました。ＤＢエリア名＝"aa....aa"

The shared memory segment is too large. DB area = "aa....aa"　　（E）（1）（NOS）

XDBサービス定義に指定したDBエリア情報が共用メモリセグメントの上限を超えました。

aa....aa：DBエリア名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)次の観点で見直してください。

共用メモリのOS設定値が不当に小さくないか。

DBエリアのサイズが必要以上に大きくないか（XDBサービス定義のeexdbareaオペランドの指定値が必要以上に大きくないか）。

〔対策〕定義およびOSの設定値を見直し，どちらかの設定を変更して，再度eexdbdefchkコマンドを実行して問題ないかを確認してください。

なお，コマンド実行環境とXDBの実行環境が異なる場合，OSでの設定値によっては，コマンド実行環境ではエラーになるが，XDBの実行環境ではエラーにならないことがあります。

KFSB96258-E

パス名に誤りがあります。オペランド名＝aa....aa，理由コード＝bb

A path name is invalid. operand = aa....aa, reason code = bb　　（E）（1）（NOS）

XDBサービス定義に指定したパス名に誤りがあります。

aa....aa：オペランド名

bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

41

指定されたファイルまたはディレクトリが存在しません。

指定したパスを見直して，正しいファイルまたはディレクトリのパスを指定してください。

42

指定されたパスはファイル名ではありません。

ファイルを指定する必要がある定義に，ディレクトリのパスが指定されています。指定したパスを見直して，正しいファイルのパスを指定してください。

43

指定されたパスはディレクトリ名ではありません。

ディレクトリを指定する必要がある定義に，ファイルのパスが指定されています。指定したパスを見直して，正しいディレクトリのパスを指定してください。

44

指定されたファイルまたはディレクトリに十分な権限がありません。

指定したファイルまたはディレクトリの権限を見直して，必要な権限を与えてください。

ファイル：読み込み権限

ディレクトリ：読み込み，書き込み，および実行権限

45

指定されたパスは長過ぎます。

パス名の長さ，またはパス名に含まれるファイル名もしくはディレクトリ名の長さが制限を超えています。制限内で指定してください。

46

指定されたパスの中にシンボリックリンクが多過ぎます。

パスを見直し，シンボリックリンクの少ないパスを指定してください。

なお，コマンド実行時のユーザとXDB実行時のユーザが異なる場合，コマンド実行時にはエラーにならないで，XDB実行時にエラーになる場合があります。そのため，XDB実行時のユーザでコマンドを実行してください。

KFSB96259-E

共有メモリの合計値がシステムの上限を超えました。理由＝aa....aa

The total value of the shared memory exceeded the upper limit of the system. reason = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

共用メモリの合計値がシステムの上限を超えました。

aa....aa：エラーの原因

SHMALL：システムで使用できる共用メモリサイズ

FSIZE：ファイルに書き込めるサイズ

MLOCK：共用メモリに固定できるサイズ

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

SHMALL

OSで設定されている共用メモリの上限を超えているため，XDB起動時に共用メモリ不足で起動できません。

OSの設定を変更して，使用できる共用メモリサイズを増加させてください。

FSIZE

ファイル書き込みサイズオーバのため，ダンプ出力が発生した場合にDBエリア上のユーザデータを書き込むファイルが作成できません。

OSの設定を変更して，使用できるファイルサイズを増やしてください。

MLOCK

共用メモリを固定するために十分なサイズが，OSで確保されていません。共用メモリが固定されない状態でシステムが動作するおそれがあります。

共用メモリの固定を行わないようにするか，またはsetrlimit_memlockオペランドを指定してください。

なお，setrlimit_memlockオペランドの設定値は定義チェックコマンドでは反映されないため，定義チェックコマンドではエラーが報告されますが，XDBでは正しく共用メモリ固定を行うことができます。

また，コマンドの実行環境とXDBの実行環境が異なる場合，OSの設定値によっては，コマンドの実行環境ではエラーになるが，XDBの実行環境ではエラーにならないことがあります。

KFSB96260-W

システムに共有メモリの設定が存在しないため，本設定値を１バイトと仮定して処理を続行します。種別＝aa....aa

The value of 1 byte is assumed because a shared memory value was not defined for the system. reason = aa....aa　　（E）（4）（NOS）

システムに共用メモリの設定が存在しないため，この設定値を1バイトと仮定して処理を続行します。

aa....aa：カーネルパラメタの種別

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕仮定した値が不適切な場合は，実行環境に必要な値をカーネルパラメタに設定してください。カーネルパラメタの種別一覧を表に示します。

種別

内容

SHMALL

システム全体の共用メモリおよびページの最大数

使用するDBエリアを加算した以上のページ数にする必要があります。増加分の共用メモリも考慮して設定します。

SHMMAX

共用メモリおよびセグメントの，バイト単位の大きさの上限

DBエリアとして使用する領域の中で，最も大きいエリア長以上のバイト数を指定します。

SHMMNI

システム全体の共用メモリ数の上限

DBエリアの初期確保時に一つ，増分ごとに一つの共用メモリおよびセグメントを使用します。増加分を考慮した共用メモリ数を設定します。

なお，コマンドの実行環境とXDBの実行環境が異なる場合，OSの設定値によっては，コマンドの実行環境ではメッセージが出力されるけれど，XDBの実行環境では出力されないことがあります。

KFSB96261-E

確保共有メモリ面数の合計値がシステムの上限を超えました。

The number of shared memory segments exceeded the upper limit of the system.　　（E）（1）（NOS）

確保共用メモリ面数の合計値がシステムの上限を超えました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕カーネルパラメタSHMMNIを，確保共用メモリ面数の合計値以上に設定してください。

なお，コマンドの実行環境とXDBの実行環境が異なる場合，OSの設定値によっては，コマンドの実行環境ではエラーになるが，XDBの実行環境ではエラーにならないことがあります。

KFSB96262-E

確保共有メモリ面数と警告メッセージ出力タイミングの大小関係が正しくありません。ＤＢエリア名＝"aa....aa"

The number of shared memory segments or the warning message timing value is invalid. DB area = "aa....aa"　　（E）（1）（NOS）

確保共用メモリ面数と警告メッセージ出力タイミングの大小関係が正しくありません。

aa....aa：DBエリア名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕確保共用メモリ面数と警告メッセージ出力タイミングの大小関係が次の関係を満たすように，定義ファイルを修正してください。

初期確保共用メモリ面数＜警告メッセージ出力タイミング1＜警告メッセージ出力タイミング2＜最大確保共用メモリ面数

KFSB96263-E

オプションの引数に誤りがあります。ＤＢエリア名＝"aa....aa"，オプション＝b

An argument of an option is invalid. DB area = "aa....aa", option = b　　（E）（1）（NOS）

オプションの引数に誤りがあります。

aa....aa：DBエリア名

b：オプション名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕次の表を参照し，対策してください。

オプション名

対策

a

-aオプションの引数に初期確保共用メモリ面数と最大確保共用メモリ面数の両方を設定してください。

KFSB96264-E

指定した値の大小関係に誤りがあります。オペランド名＝aa....aa

The size of a specified value is incorrect. operand = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

指定値の大小関係に誤りがあります。

aa....aa：定義名

xdb_trace_buffer_size：xdb_trace_buffer_sizeオペランドがxdb_trace_file_sizeオペランドより大きいです。

xdb_trace_entry_size：xdb_trace_entry_sizeオペランドがxdb_trace_buffer_sizeオペランドより大きいです。

xdb_sql_text_size：xdb_sql_text_sizeオペランドがxdb_trace_entry_sizeよオペランドり大きいです。

xdb_sql_param_size：xdb_sql_param_sizeオペランドがxdb_trace_entry_sizeオペランドより大きいです。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕出力された定義を修正してから，再度実行してください。各オペランドの大小関係については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」のXDBサービス定義の各オペランドの説明を参照してください。

KFSB96265-E

メモリ不足のため，eexdbdefchkコマンドを実行できません。

Insufficient memory; cannot execute eexdbdefchk command.　　（E）（1）（NOS）

メモリ不足のため，eexdbdefchkコマンドを実行できません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不要なプロセスがあれば削除し，再度実行してください。不要なプロセスがない場合は，メモリが不足しています。十分にメモリを増やしてから再度実行してください。

KFSB96266-I

使用方法：eexdbshmrm -g サービスグループ名[,サービスグループ名...]

Usage: eexdbshmrm -g <service-group-name>[,<service-group-name>...]　　（E）（1）（NOS）

eexdbshmrmコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96267-E

内部矛盾が発生しました。情報１＝aa....aa，情報２＝ bb....bb，情報３＝ cc....cc

An internal contradiction occurred. information 1 = aa....aa, information 2 = bb....bb, information 3 = cc....cc　　（E）（1）（NOS）

コマンドの処理で予期しない障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：保守情報1

bb....bb：保守情報2

cc....cc：保守情報3

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。コマンドプロセスが強制停止した場合は，コアダンプを保守員に渡してください。

KFSB96268-E

指定されたサービスグループ名が起動中のため，対象の共有メモリ解放処理を中断します。

Processing to deallocate the target shared memory was interrupted because the specified service group is starting.　　（E）（1）（NOS）

TP1/EE起動中には実行できないコマンドのため，処理を中止しました。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)TP1/EEの終了を確認後，再度コマンドを実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96269-E

指定されたサービスグループ名に誤りがあるか，対象の共有メモリは解放済みです。

There is a mistake in the specified service group name, or the target shared memory has been deallocated.　　（E）（1）（NOS）

指定されたサービスグループ名に誤りがあるか，解放対象の共用メモリは解放済みのため，処理を中止しました。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいサービスグループ名を指定し，コマンドを再実行してください。サービスグループ名に誤りがない場合は，解放対象の共用メモリは解放済みです。

〔対策〕なし。

KFSB96270-E

権限不正のため，対象の共有メモリ解放処理を中断します。

Processing to deallocate the target shared memory was interrupted because permissions are lacking.　　（E）（1）（NOS）

権限不正のため，コマンドの処理を中断します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)サービス起動時に使用したユーザIDを使用して，コマンドを実行してください。それでもこのメッセージが出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB96271-E

共有メモリの解放処理に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，サービスグループ名＝bb....bb

Processing to deallocate shared memory has failed. command name = aa....aa, service group name = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

指定されたサービスグループ名に対する共用メモリの解放処理を行いましたが，解放に失敗しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)直前に出力されるメッセージを基にエラー要因を取り除き，再度実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96272-E

予約されたＤＢエリア名です。ＤＢエリア名＝"aa....aa"

It is a reserved DB area name. DB area = "aa....aa"　　（E）（1）（NOS）

DBエリア名に，予約されたDBエリア名と同一の名称が指定されています。

aa....aa：DBエリア名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)予約されたDBエリア名を利用しないように修正してください。DBエリア名に指定できる文字列については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」のXDBサービス定義のeexdbareaオペランドの説明を参照してください。

〔対策〕なし。

KFSB96273-E

作業表用ＤＢエリアが複数定義されました。

The DB area for the work table has already been defined.　　（E）（1）（NOS）

作業表用DBエリアが複数定義されました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕作業表用DBエリアは一つしか定義できません。DBエリア情報の定義を見直してください。

なお，同じ名称の作業表用DBエリアを複数定義した場合は，定義解析の仕様によって最初に定義した作業表用DBエリアだけが有効となるため，このメッセージは出力されません。

KFSB96274-E

作業表用ＤＢエリアまたはデータ用ＤＢエリアが定義されていません。

The DB area for the work table or for the data is not defined.　　（E）（1）（NOS）

作業表用DBエリアまたは表用DBエリアが定義されていません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕作業表用DBエリアを定義していなかった場合は，作業表用DBエリアを一つだけ定義してください。また，表用DBエリアを定義していなかった場合は，DBエリア種別がDATAである表用DBエリアを一つ以上定義してください。

KFSB96275-W

ＤＢエリア"aa....aa"のページ長が2048の倍数ではありません。bb....bbに切り上げられます。

The page size for the DB area "aa....aa" will be raised to bb....bb because the page size was not a multiple of 2048.　　（E）（4）（NOS）

ページサイズの定義値が2048の倍数でなかったため，2048の倍数に切り上げます。

aa....aa：DBエリア名

bb....bb：切り上げたあとのページサイズ（単位：バイト）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ページサイズの定義値には2048の倍数を指定してください。

KFSB96276-E

ＤＢエリアの数が上限に達しています。

The maximum number of DB areas has been reached.　　（E）（1）（NOS）

DBエリアの定義数が上限を超えました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DBエリア情報の指定では，作業表用DBエリアは1個，表用DBエリアとインデクス用DBエリアの総数は1014個までしか定義できません。DBエリア情報の指定を見直してください。

KFSB96277-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb

The command format is incorrect. command name = aa....aa, reason code = bb　　（E）（1）（NOS）

コマンドの形式に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

01

オプションフラグに不正があります。

オプションフラグの過不足や誤りを修正してください。

02

必要なフラグ引数がありません。

フラグ引数が必要なオプションフラグに，フラグ引数を指定してください。

03

引数に不正があります。

コマンド引数の誤りを修正してください。

04

引数の個数が多過ぎます。

余分なコマンド引数を削除してください。

KFSB96278-E

フラグ引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝bb，理由コード＝cccc

The flag argument is invalid. Command name = aa....aa, option = bb, reason code = cccc　　（E）（1）（NOS）

コマンドのフラグ引数の指定が不正なため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb：オプション

cccc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいフラグ引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

フラグ引数に指定した内容が不正です。

フラグ引数の誤りを修正してください。

0002

フラグ引数の値が範囲外です。

フラグ引数の値を範囲内で指定してください。

0003

フラグ引数の個数が上限を超えています。

フラグ引数の個数を少なくしてください。

KFSB96279-E

ＤＢエリア名に指定できない文字が使用されています。ＤＢエリア名＝"aa....aa"

The DB area name is specified incorrectly. DB area = "aa....aa"　　（E）（1）（NOS）

ＤＢエリア名に指定できない文字が使用されています。

aa....aa：DBエリア名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しいDBエリア名に修正してください。DBエリア名に指定できる文字列については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」のXDBサービス定義のeexdbareaオペランドの説明を参照してください。

KFSB96280-E

ＴＰ１／ＥＥ／ＸＤＢコマンドを実行するためのメモリが不足しています。メモリ種別＝aaaa，要求サイズ＝bb....bb

Memory to execute TP1/EE/XDB command is insufficient. memory type = aaaa, request size = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

XDBのコマンドを実行するために必要なメモリの確保に失敗しました。

aaaa：不足しているメモリの種類

HEAP：ヒープ領域が不足しています。

bb....bb：取得しようとしたメモリ領域のサイズ（単位：バイト）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)次の方法で，使用できるメモリに余裕を持たせて，コマンドを再度実行してください。

プロセスに割り当てられるヒープ領域のサイズを大きくしてください。

不要なプロセスがある場合には終了させてください。

〔対策〕なし。

KFSB96281-E

コマンドが失敗しました。Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ：aa....aa

An error occurred while processing a command. information = aa....aa　　（E）（1）（NOS）

コマンド実行中にエラーが発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：保守情報

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)このメッセージの前に出力されているメッセージがある場合には，そのメッセージに従って対策してください。メッセージが出力されていない場合には，このメッセージの内容を，コアファイルが出力されていれば，そのコアファイルも保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕なし。

KFSB96282-E

ＴＰ１／ＥＥ／ＸＤＢコマンド実行中にエラーが発生しました。ＳＱＬＣＯＤＥ＝aa....aa，メッセージテキスト＝bb....bb

An error has occurred during TP1/EE/XDB command execution. SQLCODE = aa....aa, message text = bb....bb　　（E）（1）（NOS）

XDBのコマンド実行で，エラーが発生しました。

aa....aa：エラーの原因となったSQLCODE

bb....bb：エラーの原因となったメッセージテキスト

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)エラーの原因となったSQLCODE，およびメッセージテキストを基に原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB96300-E

メモリが確保できません。コマンド名＝aa....aa，サイズ＝bb....bb，詳細コード＝cc....cc

Memory cannot be reserved. command name = aa....aa, size = bb....bb, detail code = cc....cc　　（E+L）（1）（NOS）

メモリが確保できません。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：確保しようとしたメモリのサイズ（単位：バイト）

cc....cc：保守情報

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不要なプロセスがあれば削除し，再度実行してください。不要なプロセスがない場合は，メモリが不足しています。対策後，再度OpenTP1を起動してください。

KFSB96301-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bb　　（E+L）（1）（NOS）

コマンドの形式が不正です。

aa....aa：コマンド名

bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの入力が誤っていないか確認してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し，再度実行してください。

理由コード

意味

対策

01

不正なオプションフラグを使用しています。

オプションフラグが誤っていないか見直してください。

02

必要なフラグ引数がありません。

フラグ引数が誤っていないか見直してください。

03

コマンド引数の設定数が制限数を超えています。

コマンド引数を少なくしてください。

04

コマンド引数の数が必須の数より少ないです。

必要なコマンド引数を指定してください。

KFSB96302-E

コマンドのオプションが不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝bb，理由コード＝cc

The command options are invalid. command name = aa....aa, option = bb, reason code = cc　　（E+L）（1）（NOS）

コマンドのオプションが不正です。

aa....aa：コマンド名

bb：設定誤りのオプション

cc：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの入力が誤っていないか確認してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し，再度実行してください。

理由コード

意味

対策

01

必要なオプションフラグがありません。

オプションフラグが誤っていないか見直してください。

02

フラグ引数の設定値に誤りがあります。

フラグ引数が誤っていないか見直してください。

03

フラグ引数の設定値と，コマンド引数の設定数の組み合わせに矛盾があります。

コマンド引数の組み合わせを確認してください。

KFSB96303-E

コマンドのオプションの組み合わせが不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション１＝bb，オプション２＝cc

The combination of command options is invalid. command name = aa....aa, option 1 = bb, option 2 = cc　　（E+L）（1）（NOS）

コマンドのオプションの組み合わせが不正です。

aa....aa：コマンド名

bb：組み合わせが不正なオプション1

cc：組み合わせが不正なオプション2

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの入力が誤っていないか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB96305-E

ファイルのヘッダ情報が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb，ファイル名＝cc....cc

The file header information is invalid. command name = aa....aa, reason code = bb, file name = cc....cc　　（E+L）（1）（NOS）

ファイルのヘッダ情報が不正です。

aa....aa：コマンド名

bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの入力が誤っていないか確認してください。または，ファイルが正しいか確認してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し，再度実行してください。

理由コード

意味

対策

01

設定したファイルにヘッダ情報がありません。

ファイルに誤りがないか確認してください。

02

設定したファイルがXDBトレース情報ファイルではありません。

ファイルに誤りがないか確認してください。

03

-rオプションで設定したランIDのファイルではありません。

ランIDが誤っていないか，ファイルに誤りがないか確認してください。

KFSB96306-E

データブロックが不正です。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb，ファイル名＝cc....cc

The data block is invalid. command name = aa....aa, detail code = bb....bb, file name = cc....cc　　（E+L）（1）（NOS）

データブロックが不正です。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：保守情報

cc....cc：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)ファイルが正しいか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB96308-E

編集できないファイルタイプです。コマンド名＝aa....aa，コマンドバージョン＝bb....bb，ファイル作成バージョン＝cc....cc，ファイルタイプ＝d，ファイル名＝ee....ee

This file type cannot be edited. command name = aa....aa, command version = bb....bb, file creation version = cc....cc, file type = d, file name =ee....ee　　（E+L）（1）（NOS）

編集できないファイルタイプです。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：実行したコマンドのXDBのバージョン

cc....cc：ファイルを作成したXDBのバージョン

d：ファイルタイプ

ee....ee：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)XDBのバージョンを確認してください。表示したファイルタイプを編集できるバージョンで再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96309-E

実行したコマンドのバージョンとファイル作成バージョンが不一致です。コマンド名＝aa....aa，コマンドバージョン＝bb....bb，ファイル作成バージョン＝cc....cc，ファイル名＝dd....dd

The version of the executed command does not match the file creation version. command name = aa....aa, command version = bb....bb, file creation version = cc....cc, file name = dd....dd　　（E+L）（1）（NOS）

実行したコマンドのTP1/EEバージョンとファイル作成時のTP1/EEバージョンが一致していないため編集できません。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：実行したコマンドのTP1/EEのバージョン

cc....cc：ファイルを作成したTP1/EEのバージョン

dd....dd：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)ファイルを作成したTP1/EEのバージョンと同じバージョンのTP1/EEでコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96310-E

ファイルのオープン処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb，ファイル名＝cc....cc

Failure occurred for file open processing. command name = aa....aa, reason code = bb....bb, file name = cc....cc　　（E+L）（1）（NOS）

ファイルのオープン処理で障害が発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って原因を取り除いてください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し，再度実行してください。

理由コード

意味

対策

01

指定されたファイルが存在しません。

存在するファイルを指定してください。

02

入出力エラーが発生しました。

ディスクが壊れていないか確認してください。

KFSB96311-E

ファイルからのリード処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

Failure occurred for read processing from the file. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E+L）（1）（NOS）

ファイルからの読み出し処理で障害が発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB96312-E

ファイルへのライト処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

Failure occurred for write processing to the file. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E+L）（1）（NOS）

ファイルへの書き込み処理で障害が発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB96313-E

ファイルのクローズ処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

Failure occurred for file close processing. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E+L）（1）（NOS）

ファイルのクローズ処理で障害が発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB96314-E

ファイルポインタの移動処理で障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

Failure occurred for file pointer move processing. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E+L）（1）（NOS）

ファイルポインタの移動処理で障害が発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って原因を取り除いてください。

〔対策〕なし。

KFSB96316-E

指定したファイルに編集するデータがありません。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

The specified file contains no data to be edited. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E+L）（1）（NOS）

指定したファイルに編集するデータがありません。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドのパラメタの入力が誤っていないか確認してください。または，ファイルが正しいか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB96317-E

データの編集途中でファイルの終わりに達しました。コマンド名＝aa....aa，ファイル名＝bb....bb

The end of the file was reached during data modification. command name = aa....aa, file name = bb....bb　　（E+L）（1）（NOS）

データの編集途中でファイルの終わりに達しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)ファイルが正しいか確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB96325-I

強制出力コマンドが成功しました。コマンド名＝aa....aa，スワップ元ファイル名＝bb....bb，スワップ先ファイル名＝cc....cc

The forced output command was successful. command name = aa....aa, swap source file name = bb....bb, swap destination file name = cc....cc　　（S+L）（1）（NOS）

強制出力コマンドが成功しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：スワップ元ファイル名

cc....cc：スワップ先ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB96326-E

強制出力コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb，詳細コード＝cc

The forced output command failed. command name = aa....aa, reason code = bb, detail code = cc　　（E+L）（1）（NOS）

強制出力コマンドが失敗しました。

aa....aa：コマンド名

bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc：保守情報

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)理由コードに示した原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し，再度実行してください。

理由コード

意味

対策

01

入出力エラーが発生しました。

ディスクが壊れていないか確認してください。

02

タイミングエラー（コマンド処理中）が発生しました。

ほかにTP1/EEのコマンドが実行されていないか確認してください。

03

機能停止中です。

なし。

04

ファイルに出力する情報がないのでスワップしません。

なし。

09

XDBトレース機能縮退中です。

機能縮退の原因を取り除いてからeetrbrcvrコマンドで縮退状態を解除してください。

99

予期しないエラーです。

保守員に連絡してください。

KFSB96327-E

強制出力コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

The forced output command failed. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E+L）（1）（NOS）

強制出力コマンドが失敗しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し，再度実行してください。

理由コード

意味

対策

03

送信データの取得に失敗しました。

保守員に連絡してください。

04

データの送信に失敗しました。

TP1/EEとの通信障害の原因を調査し，取り除いてください。

05

応答データの取得に失敗しました。

コマンドが実行されている可能性があります。TP1/EEのメッセージログファイルを参照してください。

06

応答データが正しく格納されていません。

保守員に連絡してください。

07

データ送信に失敗しました。

TP1/EEが起動しているか，または，サービスグループ名が誤っていないかを確認してください。

KFSB96328-E

コマンド実行中に内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bb

An internal conflict occurred during command execution. command name = aa....aa, detail code = bb　　（E+L）（1）（NOS）

コマンド実行中に内部矛盾が発生しました。

aa....aa：コマンド名

bb：保守情報

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕なし。

KFSB96331-I

使用方法：eexdbed [-e 編集種別] [-t [開始時刻][,終了時刻]] [-r ランＩＤ] [-s {sql}] [-x 下限値,上限値] [-v サービス名[,サービス名...]] ＸＤＢトレースファイル名 [ＸＤＢトレースファイル名...]

Usage: eexdbed [-e <modification-type>] [-t [<start-time>][,<end-time>]] [-r <run-id>] [-s {sql}] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-v <service-name>[,<service-name>...]] <xdb-trace-file-name> [<xdb-trace-file-name>...]　　（S+L）（1）（NOS）

eexdbedコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96335-I

使用方法：eexdbfput -g サービスグループ名

Usage: eexdbfput -g <service-group-name>　　（S+L）（1）（NOS）

eexdbfputコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB96344-I

使用方法：eexdbdump [-r ランＩＤ] [-s {sql}] [-x 下限値,上限値] [-v サービス名[,サービス名...]] ファイル名

Usage: eexdbdump [-r <run-id>] [-s {sql}] [-x <minimum-value>,<maximum-value>] [-v <service-name>[,<service-name>...]] <file-name>　　（S+L）（1）（NOS）

eexdbdumpコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB97001-E

内部関数でエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，関数名＝bb....bb，ファイル名＝cc....cc，行番号＝dd....dd，リターン値＝ee....ee

An error occurred in an internal function. command name = aa....aa, function name = bb....bb, file name = cc....cc, line number = dd....dd, return value = ee....ee　　（E）（NOS）

内部関数でエラーが発生したため，コマンド名aa....aaが失敗しました。

aa....aa：入力コマンド名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)MCPトレースファイル，syslog，メッセージログを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕なし。

KFSB97002-E

OpenTP1の関数でエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，論理端末名＝bb....bb，送受信種別＝cccc，関数名＝dd....dd，リターン値＝ee....ee

An error occurred in an OpenTP1 function. command name = aa....aa, logical terminal name = bb....bb, sending or receiving = cccc, function name = dd....dd, return value = ee....ee　　（E）（NOS）

OpenTP1の関数でエラーが発生したため，コマンド名aa....aaが失敗しました。

aa....aa：入力コマンド名

bb....bb：論理端末名

cccc：論理端末の送受信種別

SEND：送信用論理端末

RECV：受信用論理端末

dd....dd：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

ee....ee：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕なし。

KFSB97003-E

コマンドの引数の指定に誤りがあります。aa....aa

A command argument is incorrectly specified. aa....aa　　（E）（NOS）

コマンドの引数の指定に誤りがあるため，コマンド名aa....aaが失敗しました。

aa....aa：入力コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの引数を確認し，引数を訂正し，再度コマンドを入力してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB97004-E

オプションの指定に誤りがあります。

An option is incorrectly specified.　　（E）（NOS）

コマンドの引数の指定に誤りがあります。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドのオプション名を確認し，オプション名を訂正し，再度コマンドを入力してください。

〔対策〕なし。

KFSB97005-E

オプションの引数の指定に誤りがあります。

An option argument is incorrectly specified.　　（E）（NOS）

オプションの引数の指定に誤りがあります。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドのオプションの引数を確認し，引数を訂正し，再度コマンドを入力してください。

〔対策〕なし。

KFSB97007-E

コマンドの使用方法に誤りがあります。aa....aa

The command contains a usage error. aa....aa　　（E）（NOS）

コマンドの使用方法に誤りがあります。

aa....aa：入力コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法を確認し，再度コマンドを入力してください。

〔対策〕なし。

KFSB97022-I

使用方法：eeatmtbl -g サービスグループ名 -o 出力ファイル名

Usage: eeatmtbl -g <service-group-name> -o <output-file-name>　　（S）（NOS）

eeatmtblの使用方法を示します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)コマンドフォーマットを確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB97023-I

テーブル情報を取得しました。サービスグループ名＝aa....aa，テーブル情報出力ファイル＝bb....bb

Table information was acquired. service group name = aa....aa, table information output file= bb....bb　　（S）（NOS）

テーブル情報を取得しました。

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：テーブル情報出力ファイル名

(Ｓ)コマンド処理を正常終了します。

(Ｏ) なし。

〔対策〕なし。

KFSB97024-E

テーブル情報取得に失敗しました。サービスグループ名＝aa....aa

Acquisition of table information failed. service group name = aa....aa　　（E）（NOS）

テーブル情報取得に失敗しました。

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕syslog，メッセージログのメッセージに従って障害の原因を対策したあと，再度コマンドを入力してください。

KFSB97025-I

使用方法：eeatmrel -g サービスグループ名 [-f]

Usage: eeatmrel -g <service-group-name> [-f]　　（S）（NOS）

eeatmrelの使用方法を示します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)コマンドフォーマットを確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB97027-I

使用方法：eeatmlspvc -g サービスグループ名

Usage: eeatmlspvc -g <service-group-name>　　（S）（NOS）

eeatmlspvcの使用方法を示します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)コマンドフォーマットを確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB97028-I

使用方法：eeatmchg -g サービスグループ名 -m {yes|no}

Usage: eeatmchg -g <service-group-name> -m {yes|no}　　（S）（NOS）

eeatmchgの使用方法を示します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)コマンドフォーマットを確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB97029-I

テーブル状態を変更しました。変更内容＝aa....aa，変更前＝bb....bb，変更後＝cc....cc

Table status was changed. content changed = aa....aa, before change = bb....bb, after change = cc....cc　　（S）（NOS）

aa....aa：変更内容

TPa1：PVC状態監視依頼送信間隔

TPa3：PVC時刻取得結果待ちタイマ

TPa4：PVC切断結果待ちタイマ

TPa5：PVC時刻取得依頼送信間隔タイマ

NPa1：PVC状態監視結果カウンタ

NPa2：PVC時刻取得処理の時刻補正規定値オーバカウンタ

NPa3：PVC時刻取得結果応答なしカウンタ

NPa4：PVC切断結果応答なしカウンタ

trans_time：PVC時刻取得伝送遅延時間許容値

time_stamp_check_time：タイムスタンプチェック誤差許容値

bb....bb：変更前パラメータ

cc....cc：変更後パラメータ

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB97030-I

タイムスタンプチェックの抑止を解除します。

Time stamp checking will no longer be suppressed.　　（S）（NOS）

タイムスタンプチェックの抑止を解除します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB97031-I

タイムスタンプチェックは抑止解除済みです。

Time stamp checking is no longer being suppressed.　　（S）（NOS）

タイムスタンプチェックは抑止解除済みです。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB97032-I

タイムスタンプチェックを抑止します。

Time stamp checking will be suppressed.　　（S）（NOS）

タイムスタンプチェックを抑止します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB97033-I

タイムスタンプチェックは抑止済みです。

Time stamp checking is being suppressed.　　（S）（NOS）

タイムスタンプチェックは抑止済みです。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB97034-I

KFSB87007-Iメッセージ出力の抑止を解除します。

Output of the KFSB87007-I message will no longer be suppressed.　　（S）（NOS）

KFSB87007-Iメッセージ出力の抑止を解除します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB97035-I

KFSB87007-Iメッセージ出力は抑止解除済みです。

Output of the KFSB87007-I message is no longer being suppressed.　　（S）（NOS）

KFSB87007-Iメッセージ出力は抑止解除済みです。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB97036-I

KFSB87007-Iメッセージ出力を抑止します。

Output of the KFSB87007-I message will be suppressed.　　（S）（NOS）

KFSB87007-Iメッセージ出力を抑止します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB97037-I

KFSB87007-Iメッセージ出力は抑止済みです。

Output of the KFSB87007-I message is being suppressed.　　（S）（NOS）

KFSB87007-Iメッセージ出力は抑止済みです。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB97038-I

使用方法：eeatmwtm -g サービスグループ名 [-d] [{-v|-s|-r|-l 回線番号}] -o テーブル先頭からのオフセット -w 変更情報

Usage: eeatmwtm -g <service-group-name> [-d] [{-v|-s|-r|-l <line-number>}] -o <offset-from-top-of-table> -w <changed-information>　　（S）（NOS）

eeatmwtmの使用方法を示します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)コマンドフォーマットを確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB97039-E

変更範囲がテーブル長を超えています。

The change range exceeds the length of the table.　　（E）（NOS）

指定された，テーブル先頭からのオフセット値と変更情報のサイズの合計が，テーブル長より大きいため変更できません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)テーブル先頭からのオフセット値と変更情報の値を確認してください。

〔対策〕なし。

KFSB97040-E

領域の確保に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

Area allocation failed. command name = aa....aa, request size = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンドの処理で，必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1 管理者に連絡してください。

〔対策〕OS 全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB97041-E

OpenTP1の関数でエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード1＝bb....bb，詳細コード2＝cccc，リターン値＝dd....dd

An error occurred in an OpenTP1 function. command name = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cccc, return value = dd....dd　　（E）（NOS）

OpenTP1の関数でエラーが発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：保守情報

cccc：保守情報

dd....dd：関数のリターン値

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕関数のリターン値を見て対策してください。

リターン値

意味

対策

05009

該当するコマンドの-gオプションのフラグ引数に指定されたサービスグループ名が不正です。または，TP1/EEプロセスが起動されていないなどの障害が発生しています。

正しいサービスグループ名を指定して，コマンドを再実行してください。TP1/EEが起動していない場合は，TP1/EEを起動して，コマンドを再実行してください。

05060

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB97042-E

通信障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

A communication error has occurred. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

通信障害が発生しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：保守情報

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB97101-E

内部関数でエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，関数名＝bb....bb，ファイル名＝cc....cc，行番号＝dd....dd，リターン値＝ee....ee

An error occurred in an internal function. command name = aa....aa, function name = bb....bb, file name = cc....cc, line number = dd....dd, return value = ee....ee　　（E）（NOS）

内部関数でエラーが発生したため，コマンドが失敗しました。

aa....aa：入力コマンド名

bb....bb：保守情報

cc....cc：保守情報

dd....dd：保守情報

ee....ee：保守情報

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)MCPトレースファイル，syslog，およびメッセージログファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB97102-E

OpenTP1の関数でエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，論理端末名＝bb....bb，コネクションID＝cc....cc，関数名＝dd....dd，リターン値＝ee....ee

An error occurred in an OpenTP1 function. command name = aa....aa, logical terminal name = bb....bb, connection ID = cc....cc, function name = dd....dd, return value = ee....ee　　（E）（NOS）

OpenTP1の関数でエラーが発生したため，コマンドが失敗しました。

aa....aa：入力コマンド名

bb....bb：論理端末名

cc....cc：コネクションID

dd....dd：OpenTP1の関数名

ee....ee：OpenTP1の関数のリターン値

表示できない場合は，**....**を表示します。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示された関数のリターン値に従って対策してください。

KFSB97103-E

コマンドの引数の指定に誤りがあります。aa....aa

A command argument is incorrectly specified. aa....aa　　（E）（NOS）

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しいコマンドの引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB97104-E

オプションの指定に誤りがあります。

An option is incorrectly specified.　　（E）（NOS）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しいコマンドのオプション名を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB97105-E

オプションの引数の指定に誤りがあります。

An option argument is incorrectly specified.　　（E）（NOS）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しいコマンドのオプションの引数を指定して，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB97106-E

コマンドの使用方法に誤りがあります。aa....aa

The command contains a usage error. aa....aa　　（E）（NOS）

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法を確認し，コマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB97107-I

使用方法：eezrctbl -g サービスグループ名 [{-s|-c コネクションID|-l 論理端末名|-p 論理パス名}] -o 出力ファイル名

Usage: eezrctbl -g <service-group-name> [{-s|-c <connection-ID>|-l <logical-terminal-name>|-p <logical-path-name>}] -o <output-file-name>　　（S）（NOS）

eezrctblコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB97108-I

テーブル情報を取得しました。サービスグループ名＝aa....aa，テーブル情報出力ファイル＝bb....bb

Table information was acquired. service group name = aa....aa, table information output file = bb....bb　　（S）（NOS）

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：テーブル情報出力ファイル名

(Ｓ)コマンド処理を正常終了します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB97109-E

テーブル情報取得に失敗しました。サービスグループ名＝aa....aa

Acquisition of table information failed. service group name = aa....aa　　（E）（NOS）

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕syslog，メッセージログファイルのメッセージに従って障害の原因を対策したあと，コマンドを再実行してください。

KFSB97118-I

使用方法：eezrcls -g サービスグループ名 [{-c コネクションID|-l 論理端末名|-p 論理パス名}]

Usage: eezrcls -g <service-group-name> [{-c <connection-ID>|-l <logical-terminal-name>|-p <logical-path-name>}]　　（S）（NOS）

eezrclsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB97140-E

領域の確保に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

Area allocation failed. command name = aa....aa, request size = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンドの処理で，必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB97141-E

OpenTP1の関数でエラーが発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード1＝bb....bb，詳細コード2＝cccc，リターン値＝dd....dd

An error occurred in an OpenTP1 function. command name = aa....aa, detail code 1 = bb....bb, detail code 2 = cccc, return value = dd....dd　　（E）（NOS）

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：保守情報

cccc：保守情報

dd....dd：関数のリターン値

表示できない場合は，**....**を表示します。

関数のリターン値の意味と対策を表に示します。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕関数のリターン値を見て対策してください。

リターン値

意味

対策

05009

該当するコマンドの-gオプションのフラグ引数に指定されたサービスグループ名が不正です。または，TP1/EEプロセスが起動していないなどの障害が発生しています。

正しいサービスグループ名を指定して，コマンドを再実行してください。TP1/EEプロセスが起動していない場合は，TP1/EEプロセスを起動してコマンドを再実行してください。

05060

その他

予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

KFSB97142-E

通信障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bb....bb

A communication error has occurred. command name = aa....aa, reason code = bb....bb　　（E）（NOS）

aa....aa：該当するコマンド名

bb....bb：保守情報

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFSB97143-E

指定されたテーブルは存在しません。サービスグループ名＝aa....aa

The specified table does not exist. service group name = aa....aa　　（E）（NOS）

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)該当するコマンドの-cオプション，-lオプション，-pオプション，-bオプション，-rオプションのフラグ引数に指定された，コネクションID，論理端末名，論理パス名の一部またはすべてが不正です。

〔対策〕該当するコマンドに正しいコネクションID，論理端末名，論理パス名を指定して，コマンドを再実行してください。

KFSB97144-W

テーブル情報取得に一部失敗しました。サービスグループ名＝aa....aa，テーブル情報出力ファイル＝bb....bb

Some table information could not be obtained. service group name = aa....aa, table information output file = bb....bb　　（E）（NOS）

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：テーブル情報出力ファイル名

(Ｓ)テーブル情報出力ファイルにテーブル情報を一部出力し，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)必要に応じて原因を取り除き，コマンドを再実行してください。

〔対策〕該当するコマンドに正しいコネクションID，論理端末名，論理パス名を指定し，コマンドを再実行してください。指定のコネクションID，論理端末名，論理パス名が正しい場合，またはコネクションID，論理端末名，論理パス名を指定していない場合は，syslog，およびメッセージログファイルを取得してOpenTP1管理者に連絡してください。

KFSB98001-E

コマンドの形式が不正です。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

The command format is invalid. command name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（NOS）

コマンドの引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

0001：不正なオプションフラグを使用しています。

0002：必要なフラグ引数がありません。

0003：必要なオプションフラグがありません。

0004：コマンド引数の個数が多過ぎます。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しい引数を設定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB98002-E

フラグ引数が不正です。コマンド名＝aa....aa，オプション＝bb，理由コード＝cccc

The flag argument is invalid. command name = aa....aa, option = bb, reason code = cccc　　（E）（NOS）

フラグ引数に誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb：オプション名

cccc：理由コード

0001：フラグ引数の長さが不正です。

0002：フラグ引数に設定できない文字を設定しています。

0003：設定された値または名称が見つかりません。

0004：設定できない値が設定されています。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいフラグ引数を設定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB98004-E

オプションの組み合わせが不正です。コマンド名＝aa....aa

The combination of options is invalid. command name = aa....aa　　（E）（NOS）

オプションの組み合わせに誤りがあったため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)正しいオプションを設定してコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB98005-E

コマンドが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb，詳細コード＝cc....cc

Command execution has failed. command name = aa....aa, reason code = bbbb, detail code = cc....cc　　（E）（NOS）

コマンド実行中にエラーが発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

cc....cc：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理を途中で中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

データの通信に失敗しました。

TP1/EEとの通信障害の原因を調査し，取り除いてください。

0002

TP1/EEプロセス側でエラーが発生しました。

TP1/EEのメッセージログファイルを調査してください。TP1/EEのメッセージログファイルにメッセージが出力されていなければ，詳細コードを保守員に連絡してください。

0003

設定されたサービスグループ名またはサービス名が見つかりません。

正しいサービスグループ名またはサービス名を設定して，コマンドを再実行してください。TP1/EEが起動していない場合は，TP1/EEの起動後にコマンドを再実行してください。

0004

出力キュー（OTQ）が定義されていません。または，eemchotqactコマンドの-vオプションに指定した出力キューはサービスグループレベルの閉塞中のため，サービスレベルの閉塞解除はできません。

送信先サービス関連定義のeemchsrvdef定義コマンドを指定しているか確認してください。または，eemchotqactコマンドでサービスグループレベルの閉塞解除を実行してください。

0005

出力キュー（OTQ）の終了監視中ではありません。

出力キューの終了監視中かどうか確認してください。

0006

実行系のサーバでは実行できません。

待機系のサーバでコマンドを実行してください。

0007

タイミングエラーです。

系切り替え処理中ではないか確認してください。

KFSB98006-E

領域の確保に失敗しました。コマンド名＝aa....aa，要求サイズ＝bb....bb

An attempt to allocate area has failed. command name = aa....aa, request size = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンドの処理に必要なメモリの確保に失敗したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：確保に失敗した領域の要求サイズ（単位：バイト）

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)しばらく待ってから，コマンドを再実行してください。再発する場合，OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕OS全体のメモリ使用状況を確認してください。

KFSB98020-I

全てのＯＴＱを閉塞しました。

Shut down all OTQ.　　（S）（NOS）

すべての出力キュー（OTQ）を閉塞しました。

(Ｓ)すべての出力キューを閉塞します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB98021-I

サービスグループ下の全サービスに対応するＯＴＱを閉塞しました。サービスグループ名＝aa....aa

Shut down OTQ for all services under the service group. service group name = aa....aa　　（S）（NOS）

設定したサービスグループ下の全サービスに対応する出力キュー（OTQ）を閉塞しました。

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)サービスグループ下の全サービスに対応する出力キューを閉塞します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB98022-I

サービスに対応するＯＴＱを閉塞しました。サービスグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb

Shut down OTQ for the service. service group name = aa....aa, service name = bb....bb　　（S）（NOS）

設定したサービスに対応する出力キュー（OTQ）を閉塞しました。

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

(Ｓ)サービスに対応する出力キューを閉塞します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB98023-I

全てのＯＴＱの閉塞を解除しました。

Cancelled all OTQ shutdown.　　（S）（NOS）

すべての出力キュー（OTQ）の閉塞を解除しました。

(Ｓ)すべての出力キューの閉塞を解除します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB98024-I

サービスグループ下の全サービスに対応するＯＴＱの閉塞を解除しました。サービスグループ名＝aa....aa

Cancelled the OTQ shutdown for all services under the service group. service group name = aa....aa　　（S）（NOS）

設定したサービスグループ下の全サービスに対応する出力キュー（OTQ）の閉塞を解除しました。

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)サービスグループ下の全サービスに対応する出力キューの閉塞を解除します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB98025-I

サービスに対応するＯＴＱの閉塞を解除しました。サービスグループ名＝aa....aa，サービス名＝bb....bb

Cancelled the OTQ shutdown for the service. service group name = aa....aa, service name = bb....bb　　（S）（NOS）

設定したサービスに対応する出力キュー（OTQ）の閉塞を解除しました。

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

(Ｓ)サービスに対応する出力キューの閉塞を解除します。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB98026-I

未送信メッセージのスキップが成功しました。コマンド名＝aa....aa

Unsent messages have been successfully skipped. command name = aa....aa　　（S）（NOS）

未送信メッセージのスキップが成功しました。

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)なし。

(Ｏ)なし。

〔対策〕なし。

KFSB98030-E

ＯＴＱの閉塞に失敗しました。理由コード＝aa....aa

Failed to shut down OTQ. reason code = aa....aa　　（E）（NOS）

出力キュー（OTQ）の閉塞に失敗しました。

aa....aa：理由コード

0001：出力キューの閉塞処理中，または出力キューの閉塞解除処理中です。

(Ｓ)出力キューを閉塞しないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕eemchotqlsコマンドで出力キューが閉塞解除状態か確認してください。閉塞解除状態の場合は，しばらく待ってからコマンドを再実行してください。

KFSB98032-E

ＯＴＱの閉塞解除に失敗しました。理由コード＝aa....aa

Failed to cancel OTQ shutdown. reason code = aa....aa　　（E）（NOS）

出力キュー（OTQ）の閉塞解除に失敗しました。

aa....aa：理由コード

0001：出力キューの閉塞処理中，または出力キューの閉塞解除処理中です。

0002：出力キューの閉塞解除ができる状態ではありません。

(Ｓ)出力キューの閉塞を解除しないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕理由コードに従って対策してください。

理由コードが0001の場合

eemchotqlsコマンドで出力キューが閉塞中か確認してください。閉塞中の場合は，しばらく待ってからコマンドを再実行してください。

理由コードが0002の場合

eemchotqlsコマンドで出力キューの状態を確認し，閉塞中となっている送信先のサービスグループの状態（起動状態）を確認してください。障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KFSB98033-E

一部のサービスグループでＯＴＱの閉塞解除に失敗しました。

Failed to cancel OTQ shutdown in some service groups.　　（E）（NOS）

一部のサービスグループで出力キュー（OTQ）の閉塞解除に失敗しました。

(Ｓ)出力キューの閉塞を解除しないで終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕eemchotqlsコマンドで出力キューの状態を確認し，閉塞中となっている送信先のサービスグループの状態（起動状態）を確認してください。障害を取り除いたあと，コマンドを再実行してください。

KFSB98034-E

未送信メッセージのスキップが失敗しました。コマンド名＝aa....aa，理由コード＝bbbb

Failed to skip unsent messages. command name = aa....aa, reason code = bbbb　　（E）（NOS）

未送信メッセージのスキップが失敗しました。

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

理由コードの意味と対策を表に示します。

(Ｓ)なし。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0002

タイミングエラーです。

出力キュー（OTQ）が閉塞状態か確認してください。閉塞状態の場合は，しばらく待ってからコマンドを再実行してください。

0005

CLサーバの待機系でコマンドを実行しました。

CLサーバ実行系のでコマンドを実行してください。

KFSB98050-I

使用方法：eemchotqdct -g サービスグループ名 [{-m サービスグループ名 -v サービス名 | -m サービスグループ名}]

Usage: eemchotqdct -g <service-group-name> [{-m <service-group-name> -v <service-name> | -m <service-group-name>}]　　（S）（NOS）

eemchotqdctコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB98051-I

使用方法：eemchotqact -g サービスグループ名 [{-m サービスグループ名 -v サービス名 | -m サービスグループ名}]

Usage: eemchotqact -g <service-group-name> [{-m <service-group-name> -v <service-name> | -m <service-group-name>}]　　（S）（NOS）

eemchotqactコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB98052-I

使用方法：eemchotqskip -g サービスグループ名 -m サービスグループ名 -v サービス名 -s {all | one | num} [-n OTQ通番]

Usage: eemchotqskip -g <service-group-name> -m <service-group-name> -v <service-name> -s {all | one | num} [-n <OTQ number>]　　（S）（NOS）

eemchotqskipコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB98053-I

使用方法：eemchotqls -g サービスグループ名 [-m サービスグループ名] -s {act | dct | all}

Usage: eemchotqls -g <service-group-name> [-m <service-group-name>] -s {act | dct | all}　　（S）（NOS）

eemchotqlsコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB98054-I

使用方法：eemchotqend -g サービスグループ名

Usage: eemchotqend -g <service-group-name>　　（S）（NOS）

eemchotqendコマンドの使用方法を示します。コマンドヘルプを要求した場合，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理をしないで終了します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は，正しい形式でコマンドを再実行してください。

〔対策〕なし。

KFSB98099-E

内部矛盾が発生しました。コマンド名＝aa....aa，詳細コード＝bb....bb

An internal conflict has occurred. command name = aa....aa, detail code = bb....bb　　（E）（NOS）

コマンド実行中に予期しない障害が発生したため，処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：TP1/EEがトラブルシュートで使用する情報

(Ｓ)コマンドの処理を途中で中止して終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。コマンドプロセスが強制停止した場合は，コアダンプを保守員に渡してください。

付録

付録A　中央処理通番

中央処理通番とは，TP1/EEがトランザクションを起動するときに，トランザクション単位に割り当てる通番です。

中央処理通番の範囲は16進数で00000001〜ffffffffです。ラップした場合は，再度00000001から始まります。

中央処理通番には，次の種類があります。

カレント中央処理通番

該当するトランザクションに割り当てられた中央処理通番です。

オリジナル中央処理通番

トランザクションから発生したトランザクションの，トランザクション登録元のカレント中央処理通番です。

トランザクションに割り当てられる中央処理通番の例を次の表に示します。

表A‒1　トランザクションに割り当てられる中央処理通番

同期点

カレント中央処理通番※

オリジナル中央処理通番

トランザクション開始

1

0

コミット／ロールバック後（1回目）

2

1

コミット／ロールバック後（2回目）

3

1

コミット／ロールバック後（3回目）

4

1

コミット／ロールバック後（4回目）

5

1

コミット／ロールバック後（5回目）

6

1

コミット／ロールバック後（6回目）

7

1

（凡例）

コミット：ee_trn_chained_commit関数呼び出し

ロールバック：ee_trn_chained_rollback関数呼び出し

注※

カレント中央処理通番は，同期点ごとに変更されます。また，連番にならないことがあります。

付録B　各バージョンの変更内容

各バージョンの変更内容を示します。

付録B.1　変更内容（3000-3-F53-70）

次の製品の変更内容（3000-3-F53-70）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-91

uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension　02-04

uCosminexus TP1/Financial Service Platform　01-11

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KFSB45637-E，KFSB45638-W，KFSB50974-E，KFSB85654-I，KFSB85655-I，KFSB95208-I，KFSB95209-I，KFSB95210-I，KFSB95211-I

次のメッセージを変更した。

KFSB45624-E，KFSB45660-W，KFSB55350-E，KFSB55600-E，KFSB65385-E，KFSB90935-E，KFSB90943-I，KFSB95021-E，KFSB95503-E，KFSB95624-I，KFSB95650-E，KFSB95651-E

付録B.2　変更内容（3000-3-F53-60）

次の製品の変更内容（3000-3-F53-60）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-89

uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension　02-03

uCosminexus TP1/Financial Service Platform　01-09

追加・変更内容

適用OSにAIX V7.2を追加した。

次のメッセージを追加した。

KFSB55784-E，KFSB65786-E，KFSB65787-E，KFSB65788-E，KFSB65789-E，KFSB82127-I，KFSB85652-I，KFSB85653-I，KFSB85715-I，KFSB85716-I，KFSB85782-I，KFSB85783-I，KFSB95206-I，KFSB95731-I，KFSB95732-I，KFSB95744-I，KFSB95745-E

次のメッセージを変更した。

KFSB40320-E，KFSB45780-E，KFSB55704-E，KFSB55712-E，KFSB60301-E，KFSB65606-E，KFSB65704-E，KFSB82111-I，KFSB85712-I，KFSB95571-I，KFSB95705-E，KFSB95712-E，KFSB95730-I，KFSB95741-E

付録B.3　変更内容（3000-3-F53-50）

次の製品の変更内容（3000-3-F53-50）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-87

uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension　02-03

uCosminexus TP1/Financial Service Platform　01-07

追加・変更内容

次のメッセージを変更した。

KFSB50918-E，KFSB55651-E，KFSB55712-E，KFSB61817-E，KFSB65651-E

次の製品の変更内容（3000-3-F53-50）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-86

uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension　02-03

uCosminexus TP1/Financial Service Platform　01-06

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KFSB55414-E，KFSB95484-I，KFSB95485-I

次のメッセージを変更した。

KFSB45402-W，KFSB45403-W，KFSB45405-W，KFSB45407-W，KFSB50506-E，KFSB52113-E，KFSB52116-E，KFSB52118-E，KFSB52119-E，KFSB52121-E，KFSB52122-E，KFSB52128-E，KFSB52129-E，KFSB52134-E，KFSB52135-E，KFSB52136-E，KFSB52137-E，KFSB55401-E，KFSB61817-E，KFSB62010-E，KFSB85403-I，KFSB85404-I，KFSB95426-E

付録B.4　変更内容（3000-3-F53-40）

次の製品の変更内容（3000-3-F53-40）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-85

uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension　02-03

uCosminexus TP1/Financial Service Platform　01-05

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KFSB40957-W，KFSB42008-W，KFSB50396-E，KFSB61833-E，KFSB80310-I，KFSB80311-I，KFSB82020-I，KFSB90311-I，KFSB90313-I，KFSB90315-I，KFSB90316-I，KFSB90392-E，KFSB90396-I，KFSB90399-I，KFSB90973-I，KFSB90974-I，KFSB91472-E，KFSB91857-I，KFSB91858-I，KFSB92021-I，KFSB92022-I，KFSB95155-I，KFSB95202-I，KFSB95203-I，KFSB95204-I，KFSB95390-I，KFSB95396-I，KFSB95397-I，KFSB95460-I，KFSB95461-I，KFSB95462-I，KFSB95463-I，KFSB95464-I，KFSB95465-I，KFSB95466-I，KFSB95467-I，KFSB95468-I，KFSB95469-I，KFSB95470-I，KFSB95471-I，KFSB95472-I，KFSB95473-I，KFSB95474-I，KFSB95475-I，KFSB95476-I，KFSB95477-I，KFSB95478-I，KFSB95479-I，KFSB95480-I，KFSB95481-I，KFSB95482-I，KFSB95483-I

次のメッセージを変更した。

KFSB50304-E，KFSB61817-E，KFSB81401-I，KFSB82004-I，KFSB82007-I，KFSB85704-I，KFSB85705-I，KFSB90305-E，KFSB90532-E，KFSB91850-I，KFSB92008-E，KFSB92012-E，KFSB92013-E，KFSB95430-I，KFSB95503-E

各バージョンの変更内容を追加した。

付録B.5　変更内容（3000-3-F53-30）

次の製品の変更内容（3000-3-F53-30）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-84

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-84

uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension　02-02

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KFSB61832-E

次のメッセージを変更した。

KFSB60301-E，KFSB61817-E

各バージョンの変更内容を追加した。

次の製品の変更内容（3000-3-F53-30）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-83

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-83

uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension　02-01

追加・変更内容

次のメッセージを変更した。

KFSB55317-E，KFSB62000-E

次の製品の変更内容（3000-3-F53-30）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-82

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-82

uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension　02-00

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KFSB41481-E，KFSB45901-W，KFSB55392-I，KFSB55395-I，KFSB81406-I，KFSB91471-I

次のメッセージを変更した。

KFSB40355-E，KFSB45702-E，KFSB50304-E，KFSB51401-E，KFSB51403-E，KFSB54302-E，KFSB54304-E，KFSB54305-E，KFSB55003-E，KFSB55107-E，KFSB55310-E，KFSB55311-E，KFSB55312-E，KFSB55313-E，KFSB55715-E，KFSB55724-E，KFSB60304-E，KFSB60353-E，KFSB60801-E，KFSB61801-E，KFSB61806-E，KFSB61830-E，KFSB62007-E，KFSB62010-E，KFSB62011-E，KFSB65380-E，KFSB65702-E，KFSB80002-I，KFSB80021-I，KFSB80301-I，KFSB82007-I，KFSB82008-I，KFSB85405-I，KFSB90305-E，KFSB90338-I，KFSB91422-E，KFSB91466-E，KFSB91853-I，KFSB91912-E，KFSB92002-I，KFSB92006-E，KFSB95439-I，KFSB95441-I，KFSB95451-E，KFSB95503-E，KFSB95551-I，KFSB95705-E，KFSB95712-E，KFSB95743-E

次の製品の変更内容（3000-3-F53-30）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-81

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-81

uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension　01-05

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KFSB40956-W，KFSB42003-W，KFSB42005-W，KFSB42006-W，KFSB42007-W，KFSB45615-W，KFSB45616-W，KFSB45711-E，KFSB47001-E，KFSB47003-E，KFSB47004-E，KFSB47005-E，KFSB47006-E，KFSB47007-E，KFSB47008-E，KFSB47010-E，KFSB47011-E，KFSB47013-E，KFSB47014-E，KFSB47015-E，KFSB50802-E，KFSB50963-E，KFSB52006-E，KFSB52007-W，KFSB52008-W，KFSB52009-E，KFSB54306-E，KFSB54307-E，KFSB54370-E，KFSB54371-E，KFSB54375-E，KFSB55540-W，KFSB55541-E，KFSB57003-E，KFSB57004-E，KFSB57005-E，KFSB57006-E，KFSB57007-E，KFSB57008-E，KFSB57009-W，KFSB57010-E，KFSB57011-W，KFSB57012-E，KFSB57013-E，KFSB57014-E，KFSB57015-E，KFSB57016-E，KFSB57017-E，KFSB57018-E，KFSB57019-E，KFSB57020-E，KFSB57021-E，KFSB57022-E，KFSB57023-W，KFSB57024-W，KFSB57025-E，KFSB57026-E，KFSB60957-E，KFSB62015-E，KFSB62016-E，KFSB62018-E，KFSB62019-E，KFSB65606-E，KFSB65607-E，KFSB80960-I，KFSB82018-I，KFSB82019-I，KFSB84301-I，KFSB84302-I，KFSB85521-I，KFSB85522-I，KFSB87001-I，KFSB87002-I，KFSB87003-I，KFSB87004-I，KFSB87005-I，KFSB87006-I，KFSB87007-I，KFSB87008-I，KFSB90972-I，KFSB92020-I，KFSB94301-E，KFSB94302-E，KFSB94303-E，KFSB94304-E，KFSB94305-E，KFSB94306-E，KFSB94307-E，KFSB94308-I，KFSB94309-I，KFSB94310-E，KFSB95200-I，KFSB95201-I，KFSB95570-I，KFSB95571-I，KFSB95572-I，KFSB95574-I，KFSB97001-E，KFSB97002-E，KFSB97003-E，KFSB97004-E，KFSB97005-E，KFSB97007-E，KFSB97022-I，KFSB97023-I，KFSB97024-E，KFSB97025-I，KFSB97027-I，KFSB97028-I，KFSB97029-I，KFSB97030-I，KFSB97031-I，KFSB97032-I，KFSB97033-I，KFSB97034-I，KFSB97035-I，KFSB97036-I，KFSB97037-I，KFSB97038-I，KFSB97039-E，KFSB97040-E，KFSB97041-E，KFSB97042-E

次のメッセージを変更した。

KFSB40804-W，KFSB42002-W，KFSB45320-W，KFSB45405-W，KFSB45604-W，KFSB45624-E，KFSB45701-E，KFSB50310-E，KFSB50360-E，KFSB50362-E，KFSB50395-E，KFSB50918-E，KFSB50952-E，KFSB50954-E，KFSB55320-E，KFSB55401-E，KFSB55407-E，KFSB55600-E，KFSB55902-E，KFSB57109-E，KFSB57114-E，KFSB57125-E，KFSB57127-E，KFSB60300-E，KFSB60955-E，KFSB65902-E，KFSB65910-E，KFSB90944-I，KFSB90945-I，KFSB90955-E

付録B.6　変更内容（3000-3-F53-20）

次の製品の変更内容（3000-3-F53-20）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-80

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-80

uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension　01-04

追加・変更内容

メッセージの出力を抑止できるようにした。

これに伴い，すべてのメッセージに抑止種別を記載した。

次のメッセージを追加した。

KFSB40306-W，KFSB40307-W，KFSB40366-E，KFSB40367-E，KFSB40368-E，KFSB40500-E，KFSB40815-W，KFSB40950-E，KFSB40953-W，KFSB40954-E，KFSB40955-W，KFSB41808-W，KFSB42000-W，KFSB42001-W，KFSB42002-W，KFSB44300-W，KFSB44301-W，KFSB44302-W，KFSB44303-W，KFSB45010-W，KFSB45109-W，KFSB45614-E，KFSB45628-E，KFSB45629-W，KFSB45671-W，KFSB45672-E，KFSB45673-W，KFSB45674-W，KFSB45701-E，KFSB45702-E，KFSB45703-W，KFSB45704-E，KFSB45705-E，KFSB45706-E，KFSB45707-E，KFSB45708-W，KFSB45709-W，KFSB45710-W，KFSB45712-W，KFSB45713-W，KFSB45780-E，KFSB45781-W，KFSB45782-W，KFSB47101-E，KFSB47103-E，KFSB47104-E，KFSB47105-E，KFSB47106-E，KFSB47107-E，KFSB47108-E，KFSB47110-E，KFSB47111-E，KFSB47113-E，KFSB47114-E，KFSB47115-E，KFSB47116-E，KFSB50500-E，KFSB50501-E，KFSB50502-E，KFSB50503-E，KFSB50504-E，KFSB50505-E，KFSB50506-E，KFSB50507-E，KFSB50801-E，KFSB50950-E，KFSB50951-E，KFSB50952-E，KFSB50953-E，KFSB50954-E，KFSB50955-E，KFSB50956-E，KFSB50957-E，KFSB50958-E，KFSB50959-E，KFSB50960-E，KFSB50962-E，KFSB50964-E，KFSB50965-E，KFSB50966-E，KFSB50967-E，KFSB50968-E，KFSB50969-E，KFSB50970-E，KFSB50971-E，KFSB50972-E，KFSB51022-E，KFSB52000-E，KFSB52001-E，KFSB52002-E，KFSB52003-E，KFSB52004-E，KFSB52005-E，KFSB52100-E，KFSB52101-E，KFSB52102-E，KFSB52103-E，KFSB52104-E，KFSB52105-E，KFSB52110-E，KFSB52111-E，KFSB52112-E，KFSB52113-E，KFSB52114-E，KFSB52115-E，KFSB52116-E，KFSB52117-E，KFSB52118-E，KFSB52119-E，KFSB52120-E，KFSB52121-E，KFSB52122-E，KFSB52124-E，KFSB52125-E，KFSB52126-E，KFSB52127-E，KFSB52128-E，KFSB52129-E，KFSB52131-E，KFSB52132-E，KFSB52133-E，KFSB52134-E，KFSB52135-E，KFSB52136-E，KFSB52137-E，KFSB54301-E，KFSB54302-E，KFSB54303-E，KFSB54304-E，KFSB54305-E，KFSB55012-E，KFSB55013-E，KFSB55014-E，KFSB55015-E，KFSB55016-E，KFSB55020-E，KFSB55021-E，KFSB55022-E，KFSB55023-E，KFSB55024-E，KFSB55303-E，KFSB55313-E，KFSB55370-E，KFSB55391-E，KFSB55520-W，KFSB55612-W，KFSB55626-E，KFSB55627-E，KFSB55628-E，KFSB55650-E，KFSB55651-E，KFSB55701-E，KFSB55702-E，KFSB55703-E，KFSB55704-E，KFSB55706-E，KFSB55707-E，KFSB55709-E，KFSB55710-E，KFSB55711-E，KFSB55712-E，KFSB55713-E，KFSB55714-E，KFSB55715-E，KFSB55716-E，KFSB55717-E，KFSB55718-W，KFSB55719-W，KFSB55721-E，KFSB55722-E，KFSB55724-E，KFSB55725-E，KFSB55726-E，KFSB55727-W，KFSB55728-E，KFSB55729-E，KFSB55782-E，KFSB55783-E，KFSB57101-E，KFSB57102-E，KFSB57103-E，KFSB57104-E，KFSB57105-E，KFSB57106-E，KFSB57108-W，KFSB57109-E，KFSB57110-E，KFSB57111-E，KFSB57112-E，KFSB57113-E，KFSB57114-E，KFSB57125-E，KFSB57127-E，KFSB60330-E，KFSB60353-E，KFSB60500-E，KFSB60501-E，KFSB60502-E，KFSB60503-E，KFSB60950-E，KFSB60951-E，KFSB60952-E，KFSB60953-E，KFSB60954-E，KFSB60955-E，KFSB60956-E，KFSB61407-E，KFSB61408-E，KFSB61829-E，KFSB61830-E，KFSB61831-E，KFSB62000-E，KFSB62001-E，KFSB62002-E，KFSB62003-E，KFSB62004-E，KFSB62005-E，KFSB62006-E，KFSB62007-E，KFSB62008-E，KFSB62009-E，KFSB62010-E，KFSB62011-E，KFSB62012-E，KFSB62100-E，KFSB64300-E，KFSB64301-E，KFSB64303-E，KFSB64399-E，KFSB65002-E，KFSB65003-E，KFSB65010-E，KFSB65099-E，KFSB65336-E，KFSB65337-E，KFSB65391-E，KFSB65605-E，KFSB65650-E，KFSB65651-E，KFSB65652-E，KFSB65653-E，KFSB65654-E，KFSB65655-E，KFSB65701-E，KFSB65702-E，KFSB65703-E，KFSB65704-E，KFSB65752-E，KFSB65780-E，KFSB65781-E，KFSB65782-E，KFSB65783-E，KFSB65785-E，KFSB65799-E，KFSB67101-E，KFSB67102-E，KFSB80500-I，KFSB80501-I，KFSB80950-I，KFSB80951-I，KFSB80952-I，KFSB80953-I，KFSB80955-I，KFSB80956-I，KFSB80958-I，KFSB80959-I，KFSB82000-I，KFSB82001-I，KFSB82002-I，KFSB82003-I，KFSB82004-I，KFSB82005-I，KFSB82006-I，KFSB82007-I，KFSB82008-I，KFSB82010-I，KFSB82011-I，KFSB82013-I，KFSB82014-I，KFSB82015-I，KFSB82016-I，KFSB82017-I，KFSB82100-I，KFSB82101-I，KFSB82110-I，KFSB82111-I，KFSB82112-I，KFSB82120-I，KFSB82121-I，KFSB82122-I，KFSB82123-I，KFSB82124-I，KFSB82125-I，KFSB82126-I，KFSB84300-I，KFSB85001-I，KFSB85002-I，KFSB85003-I，KFSB85004-I，KFSB85010-I，KFSB85011-I，KFSB85012-I，KFSB85013-I，KFSB85102-I，KFSB85308-I，KFSB85309-I，KFSB85310-I，KFSB85501-I，KFSB85502-I，KFSB85628-I，KFSB85640-I，KFSB85641-I，KFSB85642-I，KFSB85643-I，KFSB85650-I，KFSB85651-I，KFSB85701-I，KFSB85702-I，KFSB85703-I，KFSB85704-I，KFSB85705-I，KFSB85706-I，KFSB85707-I，KFSB85709-I，KFSB85710-I，KFSB85711-I，KFSB85712-I，KFSB85713-I，KFSB85714-I，KFSB85780-I，KFSB85781-I，KFSB87101-I，KFSB90338-I，KFSB90339-I，KFSB90501-E，KFSB90502-E，KFSB90503-E，KFSB90504-E，KFSB90505-E，KFSB90506-E，KFSB90507-E，KFSB90520-I，KFSB90521-I，KFSB90522-E，KFSB90530-I，KFSB90531-I，KFSB90532-E，KFSB90931-I，KFSB90934-I，KFSB90935-E，KFSB90936-E，KFSB90937-E，KFSB90938-E，KFSB90939-E，KFSB90940-I，KFSB90941-I，KFSB90942-I，KFSB90943-I，KFSB90944-I，KFSB90945-I，KFSB90946-I，KFSB90947-I，KFSB90948-E，KFSB90949-E，KFSB90950-E，KFSB90951-E，KFSB90952-E，KFSB90953-I，KFSB90954-W，KFSB90955-E，KFSB90956-I，KFSB90957-E，KFSB90958-I，SB90961-E，KFSB90962-E，KFSB90963-E，KFSB90964-E，KFSB90965-E，KFSB90966-E，KFSB90967-E，KFSB90968-E，KFSB90969-I，KFSB90970-I，KFSB90971-I，KFSB91812-E，KFSB91911-E，KFSB91912-E，KFSB91913-E，KFSB91914-E，KFSB91920-I，KFSB92000-I，KFSB92001-I，KFSB92002-I，KFSB92003-I，KFSB92004-I，KFSB92005-I，KFSB92006-E，KFSB92007-E，SB92010-I，KFSB92011-I，KFSB92012-E，KFSB92013-E，KFSB92014-E，KFSB92015-E，KFSB92016-I，KFSB92017-E，KFSB92018-E，KFSB92019-E，KFSB95008-E，KFSB95020-I，KFSB95021-E，KFSB95022-E，KFSB95030-I，KFSB95031-E，KFSB95032-I，KFSB95033-I，KFSB95034-I，KFSB95035-E，KFSB95036-E，KFSB95037-I，KFSB95038-I，KFSB95040-E，KFSB95041-I，KFSB95381-I，KFSB95382-E，KFSB95383-I，KFSB95385-I，KFSB95387-I，KFSB95500-E，KFSB95501-E，KFSB95502-E，KFSB95503-E，KFSB95504-E，KFSB95505-E，KFSB95506-I，KFSB95550-I，KFSB95551-I，KFSB95552-I，KFSB95554-I，KFSB95604-E，KFSB95605-E，KFSB95607-E，KFSB95608-I，KFSB95609-I，KFSB95618-I，KFSB95619-I，KFSB95626-I，KFSB95627-I，KFSB95628-I，KFSB95629-I，KFSB95701-E，KFSB95702-E，KFSB95704-E，KFSB95705-E，KFSB95706-E，KFSB95707-E，KFSB95710-I，KFSB95711-E，KFSB95712-E，KFSB95720-I，KFSB95721-I，KFSB95722-I，KFSB95723-I，KFSB95724-I，KFSB95725-I，KFSB95726-I，KFSB95727-I，KFSB95728-I，KFSB95729-I，KFSB95730-I，KFSB95740-I，KFSB95741-E，KFSB95742-E，KFSB95743-E，KFSB95760-I，KFSB95761-E，KFSB95762-E，KFSB95763-E，KFSB95764-E，KFSB95765-I，KFSB95766-E，KFSB95767-Q，KFSB95770-E，KFSB95771-E，KFSB95772-E，KFSB95773-E，KFSB95774-W，KFSB95775-I，KFSB97101-E，KFSB97102-E，KFSB97103-E，KFSB97104-E，KFSB97105-E，KFSB97106-E，KFSB97107-I，KFSB97108-I，KFSB97109-E，KFSB97118-I，KFSB97140-E，KFSB97141-E，KFSB97142-E，KFSB97143-E，KFSB97144-W

次のメッセージを変更した。

KFSB45603-W，KFSB45604-W，KFSB45605-W，KFSB50918-E，KFSB65600-E，KFSB65601-E，KFSB80903-I，KFSB90330-I，KFSB91463-E，KFSB91464-E，KFSB91465-E，KFSB95431-I，KFSB95433-I，KFSB95444-I，KFSB95624-I，KFSB95661-I，KFSB95664-I，KFSB95665-I

次のメッセージの説明を変更した。

KFSB40323-E，KFSB40355-E，KFSB40358-W，KFSB40910-W，KFSB40914-E，KFSB41474-E，KFSB45105-W，KFSB45107-W，KFSB45613-W，KFSB45627-E，KFSB45636-E，KFSB45660-W，KFSB50300-E，KFSB50360-E，KFSB50919-E，KFSB51912-W，KFSB51913-W，KFSB55004-E，KFSB55009-E，KFSB55102-E，KFSB55104-E，KFSB55350-E，KFSB55608-E，KFSB55620-E，KFSB55672-E，KFSB60300-E，KFSB60304-E，KFSB60801-E，KFSB60903-E，KFSB60904-E，KFSB60908-E，KFSB61000-E，KFSB61401-E，KFSB61405-E，KFSB61801-E，KFSB61802-E，KFSB61803-E，KFSB61805-E，KFSB61806-E，KFSB61807-E，KFSB61810-E，KFSB61817-E，KFSB65101-E，KFSB65102-E，KFSB65335-E，KFSB65600-E，KFSB65601-E，KFSB80900-I，KFSB80903-I，KFSB80907-I，KFSB85101-I，KFSB90904-E，KFSB91461-E，KFSB91466-E，KFSB95006-E，KFSB95425-I，KFSB95650-E，KFSB95651-E

別プロセスによるトランザクション回復機能を削除した。

これに伴い，次のメッセージを削除した。

KFSB40916-W，KFSB41807-W，KFSB51806-E，KFSB51808-E，KFSB51809-E，KFSB51810-E，KFSB61820-E，KFSB81800-I，KFSB81801-I，KFSB81802-I，KFSB90926-I，KFSB90927-I，KFSB90928-I，KFSB90929-E，KFSB90930-I，KFSB95370-I

次のメッセージを変更した。

KFSB90919-I，KFSB90920-I，KFSB90921-I，KFSB90922-I

また，次のメッセージの説明を変更した。

KFSB40360-E，KFSB50918-E，KFSB60301-E，KFSB60351-E，KFSB61801-E，KFSB61810-E，KFSB61817-E，KFSB90305-E

各バージョンの変更内容を追加した。

付録B.7　変更内容（3000-3-F53-10）

次の製品の変更内容（3000-3-F53-10）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-70

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-70

uCosminexus TP1/EE/Extended Transaction Controller　01-02

uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension　01-02

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KFSB61406-E，KFSB65404-E，KFSB68118-E，KFSB85307-I，KFSB85905-I，KFSB91408-E，KFSB91811-E

次のメッセージを変更した。

KFSB40326-W，KFSB45403-W，KFSB51809-E，KFSB51810-E，KFSB60401-E，KFSB85306-I，KFSB90305-E，KFSB91405-E，KFSB91503-I，KFSB91505-I，KFSB91548-E，KFSB95431-I，KFSB95436-I，KFSB95437-I，KFSB95442-I，KFSB95444-I，KFSB95447-I

次のメッセージの説明を変更した。

KFSB40911-W，KFSB50300-E，KFSB50310-E，KFSB50311-E，KFSB50922-E，KFSB50923-E，KFSB50927-E，KFSB51004-E，KFSB51054-E，KFSB51055-E，KFSB51401-E，KFSB51406-E，KFSB51407-E，KFSB55320-E，KFSB58010-E，KFSB58204-E，KFSB60304-E，KFSB61401-E，KFSB61405-E，KFSB61817-E，KFSB80400-I，KFSB80401-I，KFSB80903-I，KFSB81402-I，KFSB81403-I，KFSB81404-I，KFSB81405-I，KFSB88207-I，KFSB90305-E，KFSB90904-E，KFSB91004-E，KFSB91007-E，KFSB91405-E，KFSB91422-E，KFSB91447-E，KFSB91548-E，KFSB95377-E，KFSB95407-E，KFSB98030-E，KFSB98032-E，KFSB98033-E

付録B.8　変更内容（3000-3-F53）

次の製品の変更内容（3000-3-F53）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-50

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-60

uCosminexus TP1/EE/Extended Transaction Controller　01-00

uCosminexus TP1/EE/Extended Transaction Controller　01-01

uCosminexus TP1/EE/Extended Data Cache　01-00

uCosminexus TP1/EE/Extended Data Cache　01-01

uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension　01-00

uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension　01-01

追加・変更内容

XDBサポートに伴い，次のとおり変更した。

メッセージの意味に，プログラマの処置を追加した。

出力先種別を追加した。

XDBのメッセージの分類について説明を追加した。

次のメッセージを追加した。

KFSB30101-E，KFSB30102-E，KFSB30104-E，KFSB30105-E，KFSB30106-E，KFSB30107-E，

KFSB30114-E，KFSB30117-E，KFSB30119-E，KFSB30120-E，KFSB30121-E，KFSB30123-E，

KFSB30124-E，KFSB30127-E，KFSB30129-E，KFSB30142-E，KFSB30149-E，KFSB30150-E，

KFSB30151-E，KFSB30201-E，KFSB30202-E，KFSB30203-E，KFSB30204-E，KFSB30205-E，

KFSB30208-E，KFSB30210-E，KFSB30211-E，KFSB30213-E，KFSB30214-E，KFSB30219-E，

KFSB30220-E，KFSB30239-E，KFSB30301-E，KFSB30302-E，KFSB30303-E，KFSB30305-E，

KFSB30311-E，KFSB30312-E，KFSB30313-E，KFSB30317-E，KFSB30318-E，KFSB30326-E，

KFSB30385-E，KFSB30401-E，KFSB30402-E，KFSB30404-E，KFSB30405-E，KFSB30408-E，

KFSB30409-E，KFSB30410-E，KFSB30416-E，KFSB30417-E，KFSB30418-E，KFSB30449-E，

KFSB30501-E，KFSB30502-E，KFSB30512-E，KFSB30549-E，KFSB30563-E，KFSB30564-E，

KFSB30601-E，KFSB30602-E，KFSB30604-E，KFSB30607-E，KFSB30612-E，KFSB30614-E，

KFSB30616-E，KFSB30617-E，KFSB30619-E，KFSB30652-E，KFSB30653-E，KFSB30657-E，

KFSB30661-E，KFSB30673-E，KFSB30692-E，KFSB30705-E，KFSB30706-E，KFSB30756-E，

KFSB30802-E，KFSB30803-E，KFSB30811-E，KFSB30812-E，KFSB30813-E，KFSB30821-E，

KFSB30913-E，KFSB30914-E，KFSB30930-E，KFSB30942-E，KFSB30959-E，KFSB31310-E，

KFSB31405-E，KFSB31713-E，KFSB31719-E，KFSB31824-E，KFSB32000-I，KFSB32100-I，

KFSB33000-E，KFSB33001-E，KFSB33002-E，KFSB33050-E，KFSB33100-E，KFSB33101-E，

KFSB33102-E，KFSB33104-E，KFSB33105-E，KFSB33108-E，KFSB33112-E，KFSB33114-E，

KFSB33118-E，KFSB33122-E，KFSB33131-E，KFSB33132-E，KFSB33133-E，KFSB33134-E，

KFSB33135-E，KFSB33136-E，KFSB33138-E，KFSB33139-E，KFSB33141-E，KFSB33142-E，

KFSB33144-E，KFSB33146-E，KFSB33150-E，KFSB33152-E，KFSB33160-E，KFSB33162-E，

KFSB33170-E，KFSB33201-E，KFSB33202-E，KFSB33203-E，KFSB33204-E，KFSB33205-E，

KFSB33206-E，KFSB33207-E，KFSB33212-E，KFSB33214-E，KFSB33225-E，KFSB33233-E，

KFSB33240-E，KFSB33511-E，KFSB33580-E，KFSB33584-E，KFSB33586-E，KFSB33600-E，

KFSB33601-E，KFSB33602-E，KFSB33603-E，KFSB33610-E，KFSB33635-E，KFSB33706-E，

KFSB33707-E，KFSB33708-E，KFSB33714-E，KFSB33808-I，KFSB40326-W，KFSB40365-E，

KFSB40803-W，KFSB40804-W，KFSB41401-E，KFSB41471-W，KFSB41472-E，KFSB41473-E，

KFSB41474-E，KFSB41475-E，KFSB41476-E，KFSB41477-E，KFSB41478-E，KFSB41479-E，

KFSB41480-E，KFSB45408-E，KFSB45900-W，KFSB46001-W，KFSB46003-W，KFSB46004-W，

KFSB46005-E，KFSB46006-E，KFSB46200-W，KFSB48001-W，KFSB48201-W，KFSB48300-W，

KFSB48301-W，KFSB50313-E，KFSB50930-E，KFSB51401-E，KFSB51402-E，KFSB51403-E，

KFSB51404-E，KFSB51405-E，KFSB51406-E，KFSB51407-E，KFSB51408-E，KFSB51409-E，

KFSB51410-E，KFSB51461-E，KFSB51911-E，KFSB51912-W，KFSB51913-W，KFSB55317-E，

KFSB55318-E，KFSB55410-E，KFSB55411-E，KFSB55412-E，KFSB55413-E，KFSB55625-E，

KFSB55900-E，KFSB55901-E，KFSB55902-E，KFSB55903-E，KFSB56100-W，KFSB56161-W，

KFSB56201-E，KFSB56205-W，KFSB56206-W，KFSB56207-W，KFSB56208-Q，KFSB58001-E，

KFSB58002-E，KFSB58003-E，KFSB58010-E，KFSB58099-E，KFSB58100-E，KFSB58101-E，

KFSB58102-E，KFSB58103-E，KFSB58104-E，KFSB58105-E，KFSB58106-E，KFSB58200-E，

KFSB58201-E，KFSB58203-E，KFSB58204-E，KFSB58301-E，KFSB58302-E，KFSB58303-E，

KFSB58401-E，KFSB60323-E，KFSB60400-E，KFSB60401-E，KFSB60402-E，KFSB61401-E，

KFSB61402-E，KFSB61403-E，KFSB61404-E，KFSB61405-E，KFSB61469-E，KFSB61470-E，

KFSB61471-E，KFSB61472-E，KFSB61474-E，KFSB61475-E，KFSB61476-E，KFSB61824-E，

KFSB61825-E，KFSB61826-E，KFSB61827-E，KFSB61828-E，KFSB61901-E，KFSB61902-E，

KFSB65900-E，KFSB65901-E，KFSB65902-E，KFSB65904-E，KFSB65905-E，KFSB65906-E，

KFSB65907-E，KFSB65908-E，KFSB65909-E，KFSB65910-E，KFSB65911-E，KFSB65912-E，

KFSB66002-E，KFSB66003-E，KFSB66004-E，KFSB66005-E，KFSB66006-E，KFSB66007-E，

KFSB66008-E，KFSB66009-E，KFSB66010-E，KFSB66011-E，KFSB66012-E，KFSB66013-E，

KFSB66014-E，KFSB66015-E，KFSB66016-E，KFSB66017-E，KFSB66018-E，KFSB66019-E，

KFSB66020-E，KFSB66021-E，KFSB66022-E，KFSB66023-E，KFSB66024-E，KFSB66025-E，

KFSB66026-E，KFSB66027-E，KFSB66028-E，KFSB66029-E，KFSB66030-E，KFSB66031-E，

KFSB66032-E，KFSB66033-E，KFSB66034-E，KFSB66035-E，KFSB66036-E，KFSB66038-E，

KFSB66039-E，KFSB66041-E，KFSB66045-E，KFSB66046-E，KFSB66051-E，KFSB66052-E，

KFSB66053-E，KFSB66054-E，KFSB66055-E，KFSB66056-E，KFSB66057-E，KFSB66200-E

次のメッセージを変更した。

KFSB40909-W，KFSB40913-E，KFSB45404-W，KFSB50300-E，KFSB50302-E，KFSB60304-E，

KFSB60907-E，KFSB80902-I，KFSB85400-I，KFSB90913-E，KFSB90916-I，KFSB90917-I，

KFSB91532-E，KFSB91850-I，KFSB95360-I，KFSB95415-Q，KFSB95431-I，KFSB95434-I，

KFSB95435-I，KFSB95436-I，KFSB95442-I，KFSB95444-I

次のメッセージの説明を変更した。

KFSB40301-W，KFSB40305-W，KFSB40350-E，KFSB40352-E，KFSB45105-W，KFSB45107-W，

KFSB45330-W，KFSB45401-W，KFSB45403-W，KFSB45405-W，KFSB45407-W，KFSB45608-W，

KFSB45642-W，KFSB45643-W，KFSB50310-E，KFSB50351-E，KFSB50360-E，KFSB50904-E，

KFSB50915-E，KFSB50918-E，KFSB51004-E，KFSB51500-E，KFSB51908-E，KFSB55102-E，

KFSB55104-E，KFSB55107-E，KFSB55108-E，KFSB55109-E，KFSB55300-E，KFSB55301-E，

KFSB55310-E，KFSB55311-E，KFSB55315-E，KFSB55316-E，KFSB55350-E，KFSB55365-E，

KFSB55401-E，KFSB55408-E，KFSB60300-E，KFSB60301-E，KFSB60351-E，KFSB60801-E，

KFSB61801-E，KFSB61806-E，KFSB61808-E，KFSB61817-E，KFSB61820-E，KFSB65102-E，

KFSB65105-E，KFSB65335-E，KFSB65380-E，KFSB65385-E，KFSB65600-E，KFSB80021-I，

KFSB85101-I，KFSB85403-I，KFSB85404-I，KFSB90305-E，KFSB90374-E，KFSB90929-E，

KFSB91004-E，KFSB91599-E，KFSB91903-E，KFSB95446-I，KFSB95451-E

付録B.9　変更内容（3000-3-984-40）

次の製品の変更内容（3000-3-984-40）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-01

追加・変更内容

英語のメッセージを追加した。

全体

次のメッセージを追加した。

KFSB45613-W，KFSB45627-E，KFSB45636-E，KFSB51502-W，KFSB55312-E，KFSB55608-E，

KFSB55672-E，KFSB65604-E，KFSB91808-E，KFSB95616-E，KFSB95625-I

次のメッセージを変更した。

KFSB40304-W，KFSB51901-E，KFSB51909-E，KFSB61818-E，KFSB81901-I，KFSB90382-W，

KFSB90916-I，KFSB91850-I，KFSB91851-I，KFSB95431-I，KFSB95444-I

付録B.10　変更内容（3000-3-984-30）

次の製品の変更内容（3000-3-984-30）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-00

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KFSB40304-W，KFSB40305-W，KFSB40363-W，KFSB45330-W，KFSB50381-E，KFSB50929-E，

KFSB55390-E，KFSB55409-E，KFSB65106-E，KFSB90368-E，KFSB91807-E，KFSB95443-I，

KFSB95444-I，KFSB95445-I，KFSB95446-I

次のメッセージを変更した。

KFSB61818-E，KFSB95431-I，KFSB95432-I，KFSB95442-I

次のメッセージを削除した。

KFSB90340-I，KFSB90341-I，KFSB90342-I，KFSB90343-I，KFSB95140-I

付録C　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録C.1　関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

OpenTP1 Version 7

関連製品

COBOL85 使用の手引（3000-3-354）

COBOL2002 使用の手引 手引編（3000-3-D42）

COBOL2002 使用の手引 操作編（3000-3-D43）

HiRDB Version 9 構造型データベース機能（3000-6-361）

HiRDB Version 9 解説（3020-6-450）

HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（UNIX(R)用）（3000-6-452）

HiRDB Version 9 システム定義（UNIX(R)用）（3000-6-453）

HiRDB Version 9 システム運用ガイド（UNIX(R)用）（3000-6-454）

HiRDB Version 9 コマンドリファレンス（UNIX(R)用）（3000-6-455）

HiRDB Version 9 UAP開発ガイド（3020-6-456）

HiRDB Version 9 SQLリファレンス（3020-6-457）

HiRDB Version 9 メッセージ（3020-6-458）

HiRDB Version 9 XDM/RD E2接続機能（3020-6-465）

HiRDB Version 10 解説（3020-6-551）

HiRDB Version 10 システム導入・設計ガイド（UNIX(R)用）（3020-6-552）

HiRDB Version 10 システム定義（UNIX(R)用）（3020-6-554）

HiRDB Version 10 システム運用ガイド（UNIX(R)用）（3020-6-556）

HiRDB Version 10 コマンドリファレンス（UNIX(R)用）（3020-6-558）

HiRDB Version 10 UAP開発ガイド（3020-6-560）

HiRDB Version 10 SQLリファレンス（3020-6-561）

HiRDB Version 10 メッセージ（3020-6-562）

HiRDB Version 10 XDM/RD E2接続機能（3020-6-565）

HiRDB Version 10 構造型データベース機能（3020-6-578）

高信頼化システム監視機能 HAモニタ Linux(R)編（3000-9-132）

高信頼化システム監視機能 HAモニタ Linux(R)（x86）編（3000-9-201）

高信頼化システム監視機能 HAモニタ メッセージ（3000-9-203）

Cosminexus Reliable Messaging（3020-3-M17）

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Cosminexus Reliable Messaging（3020-3-U21）

なお，このマニュアルでは，次のマニュアルについて，対象OSおよびバージョン番号を省略して表記しています。マニュアルの正式名称とこのマニュアルでの表記を次に示します。

正式名称

このマニュアルでの表記

HiRDB Version 10 システム導入・設計ガイド（UNIX(R)用）

HiRDB システム導入・設計ガイド

HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（UNIX(R)用）

HiRDB Version 10 システム定義（UNIX(R)用）

HiRDB システム定義

HiRDB Version 9 システム定義（UNIX(R)用）

HiRDB Version 10 システム運用ガイド（UNIX(R)用）

HiRDB システム運用ガイド

HiRDB Version 9 システム運用ガイド（UNIX(R)用）

HiRDB Version 10 コマンドリファレンス（UNIX(R)用）

HiRDB コマンドリファレンス

HiRDB Version 9 コマンドリファレンス（UNIX(R)用）

HiRDB Version 10 UAP開発ガイド

HiRDB UAP開発ガイド

HiRDB Version 9 UAP開発ガイド

HiRDB Version 10 SQLリファレンス

HiRDB SQLリファレンス

HiRDB Version 9 SQLリファレンス

HiRDB Version 10 メッセージ

HiRDB メッセージ

HiRDB Version 9 メッセージ

HiRDB Version 10 XDM/RD E2接続機能

XDM/RD E2接続機能

HiRDB Version 9 XDM/RD E2接続機能

高信頼化システム監視機能 HAモニタ Linux(R)編

高信頼化システム監視機能 HAモニタ

付録C.2　このマニュアルでの表記

(1)　製品名

このマニュアルで使用する製品名称の略称を次に示します。

略称

名称

Linux

Linux (EM64T)

Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)

Red Hat Enterprise Linux Server 7 (64-bit x86_64)

Red Hat Enterprise Linux Server 8 (64-bit x86_64)

Red Hat Enterprise Linux Server 9 (64-bit x86_64)

Linux (IA32)

Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)

MCP

uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension

Oracle

Oracle 10g R2

Oracle Database 10g Release 2

Oracle 11g R1

Oracle Database 11g Release 1

TP1/Client

TP1/Client/J

uCosminexus TP1/Client/J

TP1/Client/P

uCosminexus TP1/Client/P

TP1/Client/W

uCosminexus TP1/Client/W

TP1/EE

TP1/Server Base Enterprise Option

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)

TP1/FSP

uCosminexus TP1/Financial Service Platform

TP1/Server Base

TP1/SB

uCosminexus TP1/Server Base

UNIX

UNIX(R)

XDB

uCosminexus TP1/EE/Extended Data Cache

XTC

uCosminexus TP1/EE/Extended Transaction Controller

次のOSで機能差がない場合，Linux（x86）と表記しています。

Linux（EM64T）

Linux（IA32）

(2)　アーキテクチャによる違い

TP1/EEマニュアルでは，32ビットアーキテクチャ対応OSと64ビットアーキテクチャ対応OSで記述を書き分けている個所があります。ご使用のOSをご確認の上，アーキテクチャに応じた記載個所をお読みください。

このマニュアルでのアーキテクチャの違いによる表記と対応OSを次の表に示します。

マニュアルの表記

OS

32ビットアーキテクチャの場合

Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)

64ビットアーキテクチャの場合

Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)，Red Hat Enterprise Linux Server 7 (64-bit x86_64)，Red Hat Enterprise Linux Server 8 (64-bit x86_64)，Red Hat Enterprise Linux Server 9 (64-bit x86_64)

(3)　インストールディレクトリのパス

このマニュアルでは，TP1/EEのインストールディレクトリを次のように表記しています。

このマニュアルでの表記

読み替え

インストールディレクトリ

/opt/OpenTP1

付録C.3　英略語

このマニュアルで使用する英略語の一覧を次に示します。

英略語

英字での表記

AP

Application Program

API

Application Programming Interface

C/S

Client/Server

CPU

Central Processing Unit

CR

Carriage Return

CSV

Comma Separated Value

CUP

Client User Program

DAM

Direct Access Method

DB

Database

DBMS

Database Management System

DML

Data Manipulation Language

DNS

Domain Name System

DTP

Distributed Transaction Processing

EOF

End of File

FIFO

First-In-First-Out

GUI

Graphical User Interface

HA

High Availability

I/O

Input/Output

ID

Identifier

IP

Internet Protocol

J2EE

Java 2 Platform Enterprise Edition

LAN

Local Area Network

LF

Line Feed

MCF

Message Control Facility

MTU

Maximum Transmission Unit

NFS

Network File System

OLTP

Online Transaction Processing

OS

Operating System

OSI

Open Systems Interconnection

OSI TP

Open Systems Interconnection Transaction Processing

PC

Personal Computer

RAC

Real Application Clusters

RPC

Remote Procedure Call

SDB

Structured Database

SPP

Service Providing Program

SUP

Service Using Program

TAM

Table Access Method

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TP

Transaction Processing

UAP

User Application Program

UDP

User Datagram Protocol

UOC

User Own Coding

WAN

Wide Area Network

WS

Workstation

XA

Extended Architecture

TP1/EEマニュアルで使用する略称の一覧を次に示します。

略称

名称

AP

アプリケーションプログラム

API

アプリケーションプログラミングインタフェース

CUP

クライアントユーザプログラム

DB

データベース

IFA

スレッド対応エリア

IMA

入力メッセージ引き渡しエリア

OMA

出力メッセージ引き渡しエリア

RPC

リモートプロシジャコール

SPP

サービス提供プログラム

SUP

サービス利用プログラム

UAP

ユーザアプリケーションプログラム

WS

ワークステーション

XID

トランザクション識別子

付録C.4　KB（キロバイト）などの単位表記

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

索引

K

KFSB30101-E[1]

KFSB30102-E[1]

KFSB30104-E[1]

KFSB30105-E[1]

KFSB30106-E[1]

KFSB30107-E[1]

KFSB30114-E[1]

KFSB30117-E[1]

KFSB30119-E[1]

KFSB30120-E[1]

KFSB30121-E[1]

KFSB30123-E[1]

KFSB30124-E[1]

KFSB30127-E[1]

KFSB30129-E[1]

KFSB30142-E[1]

KFSB30149-E[1]

KFSB30150-E[1]

KFSB30151-E[1]

KFSB30201-E[1]

KFSB30202-E[1]

KFSB30203-E[1]

KFSB30204-E[1]

KFSB30205-E[1]

KFSB30208-E[1]

KFSB30210-E[1]

KFSB30211-E[1]

KFSB30213-E[1]

KFSB30214-E[1]

KFSB30219-E[1]

KFSB30220-E[1]

KFSB30239-E[1]

KFSB30301-E[1]

KFSB30302-E[1]

KFSB30303-E[1]

KFSB30305-E[1]

KFSB30311-E[1]

KFSB30312-E[1]

KFSB30313-E[1]

KFSB30317-E[1]

KFSB30318-E[1]

KFSB30326-E[1]

KFSB30385-E[1]

KFSB30401-E[1]

KFSB30402-E[1]

KFSB30404-E[1]

KFSB30405-E[1]

KFSB30408-E[1]

KFSB30409-E[1]

KFSB30410-E[1]

KFSB30416-E[1]

KFSB30417-E[1]

KFSB30418-E[1]

KFSB30449-E[1]

KFSB30501-E[1]

KFSB30502-E[1]

KFSB30512-E[1]

KFSB30549-E[1]

KFSB30563-E[1]

KFSB30564-E[1]

KFSB30601-E[1]

KFSB30602-E[1]

KFSB30604-E[1]

KFSB30607-E[1]

KFSB30612-E[1]

KFSB30614-E[1]

KFSB30616-E[1]

KFSB30617-E[1]

KFSB30619-E[1]

KFSB30652-E[1]

KFSB30653-E[1]

KFSB30657-E[1]

KFSB30661-E[1]

KFSB30673-E[1]

KFSB30692-E[1]

KFSB30705-E[1]

KFSB30706-E[1]

KFSB30756-E[1]

KFSB30802-E[1]

KFSB30803-E[1]

KFSB30811-E[1]

KFSB30812-E[1]

KFSB30813-E[1]

KFSB30821-E[1]

KFSB30913-E[1]

KFSB30914-E[1]

KFSB30930-E[1]

KFSB30942-E[1]

KFSB30959-E[1]

KFSB31310-E[1]

KFSB31405-E[1]

KFSB31713-E[1]

KFSB31719-E[1]

KFSB31824-E[1]

KFSB32000-I[1]

KFSB32100-I[1]

KFSB33000-E[1]

KFSB33001-E[1]

KFSB33002-E[1]

KFSB33050-E[1]

KFSB33100-E[1]

KFSB33101-E[1]

KFSB33102-E[1]

KFSB33104-E[1]

KFSB33105-E[1]

KFSB33108-E[1]

KFSB33112-E[1]

KFSB33114-E[1]

KFSB33118-E[1]

KFSB33122-E[1]

KFSB33131-E[1]

KFSB33132-E[1]

KFSB33133-E[1]

KFSB33134-E[1]

KFSB33135-E[1]

KFSB33136-E[1]

KFSB33138-E[1]

KFSB33139-E[1]

KFSB33141-E[1]

KFSB33142-E[1]

KFSB33144-E[1]

KFSB33146-E[1]

KFSB33150-E[1]

KFSB33152-E[1]

KFSB33160-E[1]

KFSB33162-E[1]

KFSB33170-E[1]

KFSB33201-E[1]

KFSB33202-E[1]

KFSB33203-E[1]

KFSB33204-E[1]

KFSB33205-E[1]

KFSB33206-E[1]

KFSB33207-E[1]

KFSB33212-E[1]

KFSB33214-E[1]

KFSB33225-E[1]

KFSB33233-E[1]

KFSB33240-E[1]

KFSB33511-E[1]

KFSB33580-E[1]

KFSB33584-E[1]

KFSB33586-E[1]

KFSB33600-E[1]

KFSB33601-E[1]

KFSB33602-E[1]

KFSB33603-E[1]

KFSB33610-E[1]

KFSB33635-E[1]

KFSB33706-E[1]

KFSB33707-E[1]

KFSB33708-E[1]

KFSB33714-E[1]

KFSB33808-I[1]

KFSB40107-E[1]

KFSB40301-W[1]

KFSB40302-W[1]

KFSB40303-W[1]

KFSB40304-W[1]

KFSB40305-W[1]

KFSB40306-W[1]

KFSB40307-W[1]

KFSB40310-W[1]

KFSB40311-W[1]

KFSB40312-W[1]

KFSB40313-W[1]

KFSB40320-E[1]

KFSB40321-E[1]

KFSB40322-E[1]

KFSB40323-E[1]

KFSB40324-E[1]

KFSB40325-E[1]

KFSB40326-W[1]

KFSB40350-E[1]

KFSB40351-W[1]

KFSB40352-E[1]

KFSB40355-E[1]

KFSB40356-W[1]

KFSB40357-W[1]

KFSB40358-W[1]

KFSB40359-W[1]

KFSB40360-E[1]

KFSB40361-E[1]

KFSB40362-W[1]

KFSB40363-W[1]

KFSB40365-E[1]

KFSB40366-E[1]

KFSB40367-E[1]

KFSB40368-E[1]

KFSB40500-E[1]

KFSB40801-W[1]

KFSB40802-W[1]

KFSB40803-W[1]

KFSB40804-W[1]

KFSB40810-W[1]

KFSB40815-W[1]

KFSB40900-E[1]

KFSB40901-W[1]

KFSB40904-W[1]

KFSB40905-W[1]

KFSB40906-W[1]

KFSB40908-W[1]

KFSB40909-W[1]

KFSB40910-W[1]

KFSB40911-W[1]

KFSB40912-W[1]

KFSB40913-E[1]

KFSB40914-E[1]

KFSB40915-W[1]

KFSB40950-E[1]

KFSB40953-W[1]

KFSB40954-E[1]

KFSB40955-W[1]

KFSB40956-W[1]

KFSB40957-W[1]

KFSB41000-W[1]

KFSB41401-E[1]

KFSB41471-W[1]

KFSB41472-E[1]

KFSB41473-E[1]

KFSB41474-E[1]

KFSB41475-E[1]

KFSB41476-E[1]

KFSB41477-E[1]

KFSB41478-E[1]

KFSB41479-E[1]

KFSB41480-E[1]

KFSB41481-E[1]

KFSB41801-W[1]

KFSB41802-W[1]

KFSB41803-W[1]

KFSB41804-E[1]

KFSB41808-W[1]

KFSB42000-W[1]

KFSB42001-W[1]

KFSB42002-W[1]

KFSB42003-W[1]

KFSB42005-W[1]

KFSB42006-W[1]

KFSB42007-W[1]

KFSB42008-W[1]

KFSB44300-W[1]

KFSB44301-W[1]

KFSB44302-W[1]

KFSB44303-W[1]

KFSB45008-E[1]

KFSB45009-W[1]

KFSB45010-W[1]

KFSB45103-W[1]

KFSB45105-W[1]

KFSB45107-W[1]

KFSB45109-W[1]

KFSB45300-E[1]

KFSB45310-E[1]

KFSB45311-W[1]

KFSB45320-W[1]

KFSB45321-E[1]

KFSB45325-W[1]

KFSB45330-W[1]

KFSB45400-W[1]

KFSB45401-W[1]

KFSB45402-W[1]

KFSB45403-W[1]

KFSB45404-W[1]

KFSB45405-W[1]

KFSB45406-W[1]

KFSB45407-W[1]

KFSB45408-E[1]

KFSB45601-W[1]

KFSB45602-W[1]

KFSB45603-W[1]

KFSB45604-W[1]

KFSB45605-W[1]

KFSB45606-W[1]

KFSB45607-W[1]

KFSB45608-W[1]

KFSB45609-W[1]

KFSB45610-W[1]

KFSB45611-W[1]

KFSB45612-W[1]

KFSB45613-W[1]

KFSB45614-E[1]

KFSB45615-W[1]

KFSB45616-W[1]

KFSB45620-E[1]

KFSB45621-E[1]

KFSB45622-W[1]

KFSB45623-E[1]

KFSB45624-E[1]

KFSB45625-E[1]

KFSB45626-W[1]

KFSB45627-E[1]

KFSB45628-E[1]

KFSB45629-W[1]

KFSB45630-E[1]

KFSB45631-W[1]

KFSB45632-W[1]

KFSB45633-E[1]

KFSB45634-E[1]

KFSB45635-E[1]

KFSB45636-E[1]

KFSB45637-E[1]

KFSB45638-W[1]

KFSB45640-W[1]

KFSB45641-W[1]

KFSB45642-W[1]

KFSB45643-W[1]

KFSB45660-W[1]

KFSB45661-W[1]

KFSB45662-W[1]

KFSB45671-W[1]

KFSB45672-E[1]

KFSB45673-W[1]

KFSB45674-W[1]

KFSB45701-E[1]

KFSB45702-E[1]

KFSB45703-W[1]

KFSB45704-E[1]

KFSB45705-E[1]

KFSB45706-E[1]

KFSB45707-E[1]

KFSB45708-W[1]

KFSB45709-W[1]

KFSB45710-W[1]

KFSB45711-E[1]

KFSB45712-W[1]

KFSB45713-W[1]

KFSB45780-E[1]

KFSB45781-W[1]

KFSB45782-W[1]

KFSB45900-W[1]

KFSB45901-W[1]

KFSB46001-W[1]

KFSB46003-W[1]

KFSB46004-W[1]

KFSB46005-E[1]

KFSB46006-E[1]

KFSB46200-W[1]

KFSB47001-E[1]

KFSB47003-E[1]

KFSB47004-E[1]

KFSB47005-E[1]

KFSB47006-E[1]

KFSB47007-E[1]

KFSB47008-E[1]

KFSB47010-E[1]

KFSB47011-E[1]

KFSB47013-E[1]

KFSB47014-E[1]

KFSB47015-E[1]

KFSB47101-E[1]

KFSB47103-E[1]

KFSB47104-E[1]

KFSB47105-E[1]

KFSB47106-E[1]

KFSB47107-E[1]

KFSB47108-E[1]

KFSB47110-E[1]

KFSB47111-E[1]

KFSB47113-E[1]

KFSB47114-E[1]

KFSB47115-E[1]

KFSB47116-E[1]

KFSB48001-W[1]

KFSB48201-W[1]

KFSB48300-W[1]

KFSB48301-W[1]

KFSB50300-E[1]

KFSB50301-E[1]

KFSB50302-E[1]

KFSB50303-E[1]

KFSB50304-E[1]

KFSB50310-E[1]

KFSB50311-E[1]

KFSB50312-E[1]

KFSB50313-E[1]

KFSB50340-E[1]

KFSB50341-E[1]

KFSB50350-E[1]

KFSB50351-E[1]

KFSB50352-E[1]

KFSB50353-E[1]

KFSB50360-E[1]

KFSB50361-E[1]

KFSB50362-E[1]

KFSB50370-E[1]

KFSB50371-E[1]

KFSB50372-E[1]

KFSB50373-E[1]

KFSB50374-E[1]

KFSB50375-E[1]

KFSB50380-E[1]

KFSB50381-E[1]

KFSB50390-E[1]

KFSB50391-E[1]

KFSB50395-E[1]

KFSB50396-E[1]

KFSB50500-E[1]

KFSB50501-E[1]

KFSB50502-E[1]

KFSB50503-E[1]

KFSB50504-E[1]

KFSB50505-E[1]

KFSB50506-E[1]

KFSB50507-E[1]

KFSB50801-E[1]

KFSB50802-E[1]

KFSB50900-E[1]

KFSB50901-E[1]

KFSB50902-E[1]

KFSB50903-E[1]

KFSB50904-E[1]

KFSB50909-E[1]

KFSB50910-E[1]

KFSB50911-E[1]

KFSB50912-E[1]

KFSB50913-E[1]

KFSB50914-E[1]

KFSB50915-E[1]

KFSB50916-E[1]

KFSB50917-E[1]

KFSB50918-E[1]

KFSB50919-E[1]

KFSB50920-E[1]

KFSB50921-E[1]

KFSB50922-E[1]

KFSB50923-E[1]

KFSB50924-E[1]

KFSB50925-E[1]

KFSB50926-E[1]

KFSB50927-E[1]

KFSB50928-E[1]

KFSB50929-E[1]

KFSB50930-E[1]

KFSB50950-E[1]

KFSB50951-E[1]

KFSB50952-E[1]

KFSB50953-E[1]

KFSB50954-E[1]

KFSB50955-E[1]

KFSB50956-E[1]

KFSB50957-E[1]

KFSB50958-E[1]

KFSB50959-E[1]

KFSB50960-E[1]

KFSB50962-E[1]

KFSB50963-E[1]

KFSB50964-E[1]

KFSB50965-E[1]

KFSB50966-E[1]

KFSB50967-E[1]

KFSB50968-E[1]

KFSB50969-E[1]

KFSB50970-E[1]

KFSB50971-E[1]

KFSB50972-E[1]

KFSB50974-E[1]

KFSB51000-E[1]

KFSB51001-E[1]

KFSB51002-E[1]

KFSB51003-E[1]

KFSB51004-E[1]

KFSB51005-E[1]

KFSB51006-E[1]

KFSB51007-E[1]

KFSB51008-E[1]

KFSB51010-E[1]

KFSB51011-E[1]

KFSB51012-E[1]

KFSB51013-E[1]

KFSB51020-E[1]

KFSB51021-E[1]

KFSB51022-E[1]

KFSB51050-E[1]

KFSB51051-E[1]

KFSB51052-E[1]

KFSB51053-E[1]

KFSB51054-E[1]

KFSB51055-E[1]

KFSB51088-E[1]

KFSB51089-E[1]

KFSB51401-E[1]

KFSB51402-E[1]

KFSB51403-E[1]

KFSB51404-E[1]

KFSB51405-E[1]

KFSB51406-E[1]

KFSB51407-E[1]

KFSB51408-E[1]

KFSB51409-E[1]

KFSB51410-E[1]

KFSB51461-E[1]

KFSB51500-E[1]

KFSB51501-E[1]

KFSB51502-W[1]

KFSB51801-E[1]

KFSB51802-E[1]

KFSB51803-E[1]

KFSB51804-E[1]

KFSB51805-E[1]

KFSB51807-E[1]

KFSB51900-E[1]

KFSB51901-E[1]

KFSB51902-E[1]

KFSB51903-E[1]

KFSB51904-E[1]

KFSB51905-E[1]

KFSB51906-E[1]

KFSB51907-E[1]

KFSB51908-E[1]

KFSB51909-E[1]

KFSB51910-E[1]

KFSB51911-E[1]

KFSB51912-W[1]

KFSB51913-W[1]

KFSB52000-E[1]

KFSB52001-E[1]

KFSB52002-E[1]

KFSB52003-E[1]

KFSB52004-E[1]

KFSB52006-E[1]

KFSB52007-W[1]

KFSB52008-W[1]

KFSB52009-E[1]

KFSB52100-E[1]

KFSB52101-E[1]

KFSB52102-E[1]

KFSB52103-E[1]

KFSB52104-E[1]

KFSB52105-E[1]

KFSB52110-E[1]

KFSB52111-E[1]

KFSB52112-E[1]

KFSB52113-E[1]

KFSB52114-E[1]

KFSB52115-E[1]

KFSB52116-E[1]

KFSB52117-E[1]

KFSB52118-E[1]

KFSB52119-E[1]

KFSB52120-E[1]

KFSB52121-E[1]

KFSB52122-E[1]

KFSB52124-E[1]

KFSB52125-E[1]

KFSB52126-E[1]

KFSB52127-E[1]

KFSB52128-E[1]

KFSB52129-E[1]

KFSB52131-E[1]

KFSB52132-E[1]

KFSB52133-E[1]

KFSB52134-E[1]

KFSB52135-E[1]

KFSB52136-E[1]

KFSB52137-E[1]

KFSB54301-E[1]

KFSB54302-E[1]

KFSB54303-E[1]

KFSB54304-E[1]

KFSB54305-E[1]

KFSB54306-E[1]

KFSB54307-E[1]

KFSB54370-E[1]

KFSB54371-E[1]

KFSB54375-E[1]

KFSB55002-E[1]

KFSB55003-E[1]

KFSB55004-E[1]

KFSB55005-E[1]

KFSB55006-E[1]

KFSB55007-E[1]

KFSB55009-E[1]

KFSB55011-E[1]

KFSB55012-E[1]

KFSB55013-E[1]

KFSB55014-E[1]

KFSB55015-E[1]

KFSB55016-E[1]

KFSB55020-E[1]

KFSB55021-E[1]

KFSB55022-E[1]

KFSB55023-E[1]

KFSB55024-E[1]

KFSB55101-E[1]

KFSB55102-E[1]

KFSB55104-E[1]

KFSB55106-E[1]

KFSB55107-E[1]

KFSB55108-E[1]

KFSB55109-E[1]

KFSB55190-E[1]

KFSB55300-E[1]

KFSB55301-E[1]

KFSB55302-E[1]

KFSB55303-E[1]

KFSB55305-E[1]

KFSB55306-E[1]

KFSB55310-E[1]

KFSB55311-E[1]

KFSB55312-E[1]

KFSB55313-E[1]

KFSB55315-E[1]

KFSB55316-E[1]

KFSB55317-E[1]

KFSB55318-E[1]

KFSB55319-E[1]

KFSB55320-E[1]

KFSB55321-E[1]

KFSB55325-E[1]

KFSB55326-E[1]

KFSB55330-E[1]

KFSB55331-E[1]

KFSB55335-E[1]

KFSB55340-E[1]

KFSB55350-E[1]

KFSB55351-E[1]

KFSB55355-E[1]

KFSB55360-E[1]

KFSB55365-E[1]

KFSB55370-E[1]

KFSB55390-E[1]

KFSB55391-E[1]

KFSB55392-I[1]

KFSB55395-I[1]

KFSB55400-E[1]

KFSB55401-E[1]

KFSB55402-E[1]

KFSB55403-E[1]

KFSB55404-E[1]

KFSB55405-E[1]

KFSB55406-E[1]

KFSB55407-E[1]

KFSB55408-E[1]

KFSB55409-E[1]

KFSB55410-E[1]

KFSB55411-E[1]

KFSB55412-E[1]

KFSB55413-E[1]

KFSB55414-E[1]

KFSB55520-W[1]

KFSB55540-W[1]

KFSB55541-E[1]

KFSB55600-E[1]

KFSB55601-E[1]

KFSB55602-E[1]

KFSB55603-E[1]

KFSB55605-E[1]

KFSB55606-E[1]

KFSB55607-E[1]

KFSB55608-E[1]

KFSB55610-E[1]

KFSB55611-E[1]

KFSB55612-W[1]

KFSB55620-E[1]

KFSB55621-E[1]

KFSB55622-E[1]

KFSB55623-E[1]

KFSB55624-W[1]

KFSB55625-E[1]

KFSB55626-E[1]

KFSB55627-E[1]

KFSB55628-E[1]

KFSB55630-E[1]

KFSB55631-E[1]

KFSB55650-E[1]

KFSB55651-E[1]

KFSB55670-E[1]

KFSB55671-E[1]

KFSB55672-E[1]

KFSB55701-E[1]

KFSB55702-E[1]

KFSB55703-E[1]

KFSB55704-E[1]

KFSB55706-E[1]

KFSB55707-E[1]

KFSB55709-E[1]

KFSB55710-E[1]

KFSB55711-E[1]

KFSB55712-E[1]

KFSB55713-E[1]

KFSB55714-E[1]

KFSB55715-E[1]

KFSB55716-E[1]

KFSB55717-E[1]

KFSB55718-W[1]

KFSB55719-W[1]

KFSB55721-E[1]

KFSB55722-E[1]

KFSB55724-E[1]

KFSB55725-E[1]

KFSB55726-E[1]

KFSB55727-W[1]

KFSB55728-E[1]

KFSB55729-E[1]

KFSB55782-E[1]

KFSB55783-E[1]

KFSB55784-E[1]

KFSB55900-E[1]

KFSB55901-E[1]

KFSB55902-E[1]

KFSB55903-E[1]

KFSB56100-W[1]

KFSB56161-W[1]

KFSB56201-E[1]

KFSB56205-W[1]

KFSB56206-W[1]

KFSB56207-W[1]

KFSB56208-Q[1]

KFSB57003-E[1]

KFSB57004-E[1]

KFSB57005-E[1]

KFSB57006-E[1]

KFSB57007-E[1]

KFSB57008-E[1]

KFSB57009-W[1]

KFSB57010-E[1]

KFSB57011-W[1]

KFSB57012-E[1]

KFSB57013-E[1]

KFSB57014-E[1]

KFSB57015-E[1]

KFSB57016-E[1]

KFSB57017-E[1]

KFSB57018-E[1]

KFSB57019-E[1]

KFSB57020-E[1]

KFSB57021-E[1]

KFSB57022-E[1]

KFSB57023-W[1]

KFSB57024-W[1]

KFSB57025-E[1]

KFSB57026-E[1]

KFSB57101-E[1]

KFSB57102-E[1]

KFSB57103-E[1]

KFSB57104-E[1]

KFSB57105-E[1]

KFSB57106-E[1]

KFSB57108-W[1]

KFSB57109-E[1]

KFSB57110-E[1]

KFSB57111-E[1]

KFSB57112-E[1]

KFSB57113-E[1]

KFSB57114-E[1]

KFSB57125-E[1]

KFSB57127-E[1]

KFSB58001-E[1]

KFSB58002-E[1]

KFSB58003-E[1]

KFSB58010-E[1]

KFSB58099-E[1]

KFSB58100-E[1]

KFSB58101-E[1]

KFSB58102-E[1]

KFSB58103-E[1]

KFSB58104-E[1]

KFSB58105-E[1]

KFSB58106-E[1]

KFSB58200-E[1]

KFSB58201-E[1]

KFSB58203-E[1]

KFSB58204-E[1]

KFSB58301-E[1]

KFSB58302-E[1]

KFSB58303-E[1]

KFSB58401-E[1]

KFSB60300-E[1]

KFSB60301-E[1]

KFSB60302-E[1]

KFSB60303-E[1]

KFSB60304-E[1]

KFSB60305-E[1]

KFSB60306-E[1]

KFSB60310-E[1]

KFSB60311-E[1]

KFSB60320-E[1]

KFSB60321-E[1]

KFSB60322-E[1]

KFSB60323-E[1]

KFSB60330-E[1]

KFSB60350-E[1]

KFSB60351-E[1]

KFSB60352-E[1]

KFSB60353-E[1]

KFSB60400-E[1]

KFSB60401-E[1]

KFSB60402-E[1]

KFSB60500-E[1]

KFSB60501-E[1]

KFSB60502-E[1]

KFSB60503-E[1]

KFSB60590-E[1]

KFSB60801-E[1]

KFSB60802-E[1]

KFSB60890-E[1]

KFSB60900-E[1]

KFSB60901-E[1]

KFSB60902-E[1]

KFSB60903-E[1]

KFSB60904-E[1]

KFSB60905-E[1]

KFSB60906-E[1]

KFSB60907-E[1]

KFSB60908-E[1]

KFSB60950-E[1]

KFSB60951-E[1]

KFSB60952-E[1]

KFSB60953-E[1]

KFSB60954-E[1]

KFSB60955-E[1]

KFSB60956-E[1]

KFSB60957-E[1]

KFSB61000-E[1]

KFSB61001-E[1]

KFSB61002-E[1]

KFSB61003-E[1]

KFSB61401-E[1]

KFSB61402-E[1]

KFSB61403-E[1]

KFSB61404-E[1]

KFSB61405-E[1]

KFSB61406-E[1]

KFSB61407-E[1]

KFSB61408-E[1]

KFSB61469-E[1]

KFSB61470-E[1]

KFSB61471-E[1]

KFSB61472-E[1]

KFSB61474-E[1]

KFSB61475-E[1]

KFSB61476-E[1]

KFSB61801-E[1]

KFSB61802-E[1]

KFSB61803-E[1]

KFSB61804-E[1]

KFSB61805-E[1]

KFSB61806-E[1]

KFSB61807-E[1]

KFSB61808-E[1]

KFSB61809-E[1]

KFSB61810-E[1]

KFSB61811-E[1]

KFSB61812-E[1]

KFSB61813-E[1]

KFSB61814-E[1]

KFSB61815-E[1]

KFSB61816-E[1]

KFSB61817-E[1]

KFSB61818-E[1]

KFSB61819-E[1]

KFSB61821-E[1]

KFSB61822-E[1]

KFSB61823-E[1]

KFSB61824-E[1]

KFSB61825-E[1]

KFSB61826-E[1]

KFSB61827-E[1]

KFSB61828-E[1]

KFSB61829-E[1]

KFSB61830-E[1]

KFSB61831-E[1]

KFSB61832-E[1]

KFSB61833-E[1]

KFSB61901-E[1]

KFSB61902-E[1]

KFSB62000-E[1]

KFSB62002-E[1]

KFSB62003-E[1]

KFSB62004-E[1]

KFSB62007-E[1]

KFSB62008-E[1]

KFSB62010-E[1]

KFSB62011-E[1]

KFSB62015-E[1]

KFSB62016-E[1]

KFSB62018-E[1]

KFSB62019-E[1]

KFSB62100-E[1]

KFSB64300-E[1]

KFSB64301-E[1]

KFSB64303-E[1]

KFSB64399-E[1]

KFSB65001-E[1]

KFSB65002-E[1]

KFSB65003-E[1]

KFSB65010-E[1]

KFSB65099-E[1]

KFSB65101-E[1]

KFSB65102-E[1]

KFSB65103-E[1]

KFSB65104-E[1]

KFSB65105-E[1]

KFSB65106-E[1]

KFSB65190-E[1]

KFSB65300-E[1]

KFSB65305-E[1]

KFSB65306-E[1]

KFSB65310-E[1]

KFSB65311-E[1]

KFSB65315-E[1]

KFSB65316-E[1]

KFSB65317-E[1]

KFSB65320-E[1]

KFSB65321-E[1]

KFSB65325-E[1]

KFSB65330-E[1]

KFSB65335-E[1]

KFSB65336-E[1]

KFSB65337-E[1]

KFSB65380-E[1]

KFSB65385-E[1]

KFSB65387-E[1]

KFSB65390-E[1]

KFSB65391-E[1]

KFSB65400-E[1]

KFSB65401-E[1]

KFSB65402-E[1]

KFSB65403-E[1]

KFSB65404-E[1]

KFSB65600-E[1]

KFSB65601-E[1]

KFSB65602-E[1]

KFSB65603-E[1]

KFSB65604-E[1]

KFSB65605-E[1]

KFSB65606-E[1]

KFSB65607-E[1]

KFSB65630-E[1]

KFSB65650-E[1]

KFSB65651-E[1]

KFSB65652-E[1]

KFSB65653-E[1]

KFSB65654-E[1]

KFSB65655-E[1]

KFSB65701-E[1]

KFSB65702-E[1]

KFSB65703-E[1]

KFSB65704-E[1]

KFSB65752-E[1]

KFSB65780-E[1]

KFSB65781-E[1]

KFSB65782-E[1]

KFSB65783-E[1]

KFSB65785-E[1]

KFSB65786-E[1]

KFSB65787-E[1]

KFSB65788-E[1]

KFSB65789-E[1]

KFSB65799-E[1]

KFSB65900-E[1]

KFSB65901-E[1]

KFSB65902-E[1]

KFSB65904-E[1]

KFSB65905-E[1]

KFSB65906-E[1]

KFSB65907-E[1]

KFSB65908-E[1]

KFSB65909-E[1]

KFSB65910-E[1]

KFSB65911-E[1]

KFSB65912-E[1]

KFSB66002-E[1]

KFSB66003-E[1]

KFSB66004-E[1]

KFSB66005-E[1]

KFSB66006-E[1]

KFSB66007-E[1]

KFSB66008-E[1]

KFSB66009-E[1]

KFSB66010-E[1]

KFSB66011-E[1]

KFSB66012-E[1]

KFSB66013-E[1]

KFSB66014-E[1]

KFSB66015-E[1]

KFSB66016-E[1]

KFSB66017-E[1]

KFSB66018-E[1]

KFSB66019-E[1]

KFSB66020-E[1]

KFSB66021-E[1]

KFSB66022-E[1]

KFSB66023-E[1]

KFSB66024-E[1]

KFSB66025-E[1]

KFSB66026-E[1]

KFSB66027-E[1]

KFSB66028-E[1]

KFSB66029-E[1]

KFSB66030-E[1]

KFSB66031-E[1]

KFSB66032-E[1]

KFSB66033-E[1]

KFSB66034-E[1]

KFSB66035-E[1]

KFSB66036-E[1]

KFSB66038-E[1]

KFSB66039-E[1]

KFSB66041-E[1]

KFSB66045-E[1]

KFSB66046-E[1]

KFSB66051-E[1]

KFSB66052-E[1]

KFSB66053-E[1]

KFSB66054-E[1]

KFSB66055-E[1]

KFSB66056-E[1]

KFSB66057-E[1]

KFSB66200-E[1]

KFSB66201-E[1]

KFSB66202-E[1]

KFSB66203-E[1]

KFSB66204-E[1]

KFSB66205-E[1]

KFSB66206-E[1]

KFSB66207-E[1]

KFSB66208-E[1]

KFSB66209-E[1]

KFSB66210-E[1]

KFSB66211-E[1]

KFSB66212-E[1]

KFSB66213-E[1]

KFSB66214-E[1]

KFSB66215-E[1]

KFSB66216-E[1]

KFSB66219-E[1]

KFSB66220-E[1]

KFSB66221-E[1]

KFSB66223-E[1]

KFSB66224-E[1]

KFSB66225-E[1]

KFSB66226-E[1]

KFSB66228-E[1]

KFSB66229-E[1]

KFSB66230-E[1]

KFSB66231-E[1]

KFSB66232-E[1]

KFSB66233-E[1]

KFSB66234-E[1]

KFSB67101-E[1]

KFSB67102-E[1]

KFSB68001-E[1]

KFSB68002-E[1]

KFSB68099-E[1]

KFSB68100-E[1]

KFSB68101-E[1]

KFSB68104-E[1]

KFSB68105-E[1]

KFSB68107-E[1]

KFSB68109-E[1]

KFSB68110-E[1]

KFSB68111-E[1]

KFSB68112-E[1]

KFSB68116-E[1]

KFSB68117-E[1]

KFSB68118-E[1]

KFSB80001-I[1]

KFSB80002-I[1]

KFSB80003-I[1]

KFSB80011-I[1]

KFSB80021-I[1]

KFSB80022-I[1]

KFSB80300-I[1]

KFSB80301-I[1]

KFSB80310-I[1]

KFSB80311-I[1]

KFSB80400-I[1]

KFSB80401-I[1]

KFSB80500-I[1]

KFSB80501-I[1]

KFSB80900-I[1]

KFSB80901-I[1]

KFSB80902-I[1]

KFSB80903-I[1]

KFSB80904-I[1]

KFSB80905-I[1]

KFSB80906-I[1]

KFSB80907-I[1]

KFSB80908-I[1]

KFSB80950-I[1]

KFSB80951-I[1]

KFSB80952-I[1]

KFSB80953-I[1]

KFSB80955-I[1]

KFSB80956-I[1]

KFSB80958-I[1]

KFSB80959-I[1]

KFSB80960-I[1]

KFSB81000-I[1]

KFSB81002-I[1]

KFSB81003-I[1]

KFSB81004-I[1]

KFSB81005-I[1]

KFSB81006-I[1]

KFSB81401-I[1]

KFSB81402-I[1]

KFSB81403-I[1]

KFSB81404-I[1]

KFSB81405-I[1]

KFSB81406-I[1]

KFSB81803-I[1]

KFSB81900-I[1]

KFSB81901-I[1]

KFSB81902-I[1]

KFSB82000-I[1]

KFSB82001-I[1]

KFSB82002-I[1]

KFSB82003-I[1]

KFSB82004-I[1]

KFSB82005-I[1]

KFSB82006-I[1]

KFSB82007-I[1]

KFSB82008-I[1]

KFSB82010-I[1]

KFSB82013-I[1]

KFSB82014-I[1]

KFSB82015-I[1]

KFSB82016-I[1]

KFSB82017-I[1]

KFSB82018-I[1]

KFSB82019-I[1]

KFSB82020-I[1]

KFSB82100-I[1]

KFSB82101-I[1]

KFSB82110-I[1]

KFSB82111-I[1]

KFSB82112-I[1]

KFSB82120-I[1]

KFSB82121-I[1]

KFSB82122-I[1]

KFSB82123-I[1]

KFSB82124-I[1]

KFSB82125-I[1]

KFSB82126-I[1]

KFSB82127-I[1]

KFSB82128-I[1]

KFSB84300-I[1]

KFSB84301-I[1]

KFSB84302-I[1]

KFSB85001-I[1]

KFSB85002-I[1]

KFSB85003-I[1]

KFSB85004-I[1]

KFSB85010-I[1]

KFSB85011-I[1]

KFSB85012-I[1]

KFSB85013-I[1]

KFSB85101-I[1]

KFSB85102-I[1]

KFSB85300-I[1]

KFSB85301-I[1]

KFSB85302-I[1]

KFSB85303-I[1]

KFSB85304-I[1]

KFSB85305-I[1]

KFSB85306-I[1]

KFSB85307-I[1]

KFSB85308-I[1]

KFSB85309-I[1]

KFSB85310-I[1]

KFSB85312-I[1]

KFSB85400-I[1]

KFSB85401-I[1]

KFSB85402-I[1]

KFSB85403-I[1]

KFSB85404-I[1]

KFSB85405-I[1]

KFSB85407-I[1]

KFSB85408-I[1]

KFSB85409-I[1]

KFSB85501-I[1]

KFSB85502-I[1]

KFSB85521-I[1]

KFSB85522-I[1]

KFSB85600-I[1]

KFSB85620-I[1]

KFSB85621-I[1]

KFSB85622-I[1]

KFSB85623-I[1]

KFSB85624-I[1]

KFSB85625-I[1]

KFSB85626-I[1]

KFSB85627-I[1]

KFSB85628-I[1]

KFSB85630-I[1]

KFSB85631-I[1]

KFSB85632-I[1]

KFSB85633-I[1]

KFSB85634-I[1]

KFSB85635-I[1]

KFSB85640-I[1]

KFSB85641-I[1]

KFSB85642-I[1]

KFSB85643-I[1]

KFSB85650-I[1]

KFSB85651-I[1]

KFSB85652-I[1]

KFSB85653-I[1]

KFSB85654-I[1]

KFSB85655-I[1]

KFSB85701-I[1]

KFSB85702-I[1]

KFSB85703-I[1]

KFSB85704-I[1]

KFSB85705-I[1]

KFSB85706-I[1]

KFSB85707-I[1]

KFSB85709-I[1]

KFSB85710-I[1]

KFSB85711-I[1]

KFSB85712-I[1]

KFSB85713-I[1]

KFSB85714-I[1]

KFSB85715-I[1]

KFSB85716-I[1]

KFSB85780-I[1]

KFSB85781-I[1]

KFSB85782-I[1]

KFSB85783-I[1]

KFSB85801-Q[1]

KFSB85802-Q[1]

KFSB85900-I[1]

KFSB85901-I[1]

KFSB85902-I[1]

KFSB85903-I[1]

KFSB85904-I[1]

KFSB85905-I[1]

KFSB86001-I[1]

KFSB86002-I[1]

KFSB86003-I[1]

KFSB86004-I[1]

KFSB86005-I[1]

KFSB86006-I[1]

KFSB86007-I[1]

KFSB86008-I[1]

KFSB86009-I[1]

KFSB86010-I[1]

KFSB86011-I[1]

KFSB86012-I[1]

KFSB86013-I[1]

KFSB86014-W[1]

KFSB86015-W[1]

KFSB86200-I[1]

KFSB86201-I[1]

KFSB86202-I[1]

KFSB86203-I[1]

KFSB86204-I[1]

KFSB86205-I[1]

KFSB86206-I[1]

KFSB86207-I[1]

KFSB86208-I[1]

KFSB86209-I[1]

KFSB86210-I[1]

KFSB86211-I[1]

KFSB86212-I[1]

KFSB86213-I[1]

KFSB87001-I[1]

KFSB87002-I[1]

KFSB87003-I[1]

KFSB87004-I[1]

KFSB87005-I[1]

KFSB87006-I[1]

KFSB87007-I[1]

KFSB87008-I[1]

KFSB87101-I[1]

KFSB88201-I[1]

KFSB88202-I[1]

KFSB88203-I[1]

KFSB88204-I[1]

KFSB88205-I[1]

KFSB88206-I[1]

KFSB88207-I[1]

KFSB88300-I[1]

KFSB88401-I[1]

KFSB88402-I[1]

KFSB90301-E[1]

KFSB90302-E[1]

KFSB90303-E[1]

KFSB90304-E[1]

KFSB90305-E[1]

KFSB90306-E[1]

KFSB90307-E[1]

KFSB90311-I[1]

KFSB90313-I[1]

KFSB90315-I[1]

KFSB90316-I[1]

KFSB90330-I[1]

KFSB90338-I[1]

KFSB90339-I[1]

KFSB90350-I[1]

KFSB90355-I[1]

KFSB90356-I[1]

KFSB90357-E[1]

KFSB90360-I[1]

KFSB90365-I[1]

KFSB90366-I[1]

KFSB90367-E[1]

KFSB90368-E[1]

KFSB90370-I[1]

KFSB90371-I[1]

KFSB90372-I[1]

KFSB90373-I[1]

KFSB90374-E[1]

KFSB90375-I[1]

KFSB90380-I[1]

KFSB90381-E[1]

KFSB90382-W[1]

KFSB90386-I[1]

KFSB90392-E[1]

KFSB90396-I[1]

KFSB90399-I[1]

KFSB90401-E[1]

KFSB90402-E[1]

KFSB90404-E[1]

KFSB90405-E[1]

KFSB90406-E[1]

KFSB90421-I[1]

KFSB90501-E[1]

KFSB90502-E[1]

KFSB90503-E[1]

KFSB90504-E[1]

KFSB90505-E[1]

KFSB90506-E[1]

KFSB90507-E[1]

KFSB90520-I[1]

KFSB90521-I[1]

KFSB90522-E[1]

KFSB90530-I[1]

KFSB90531-I[1]

KFSB90532-E[1]

KFSB90900-I[1]

KFSB90901-E[1]

KFSB90902-E[1]

KFSB90904-E[1]

KFSB90905-E[1]

KFSB90906-E[1]

KFSB90907-E[1]

KFSB90908-E[1]

KFSB90909-E[1]

KFSB90910-E[1]

KFSB90911-E[1]

KFSB90912-E[1]

KFSB90913-E[1]

KFSB90914-I[1]

KFSB90915-I[1]

KFSB90916-I[1]

KFSB90917-I[1]

KFSB90919-I[1]

KFSB90920-I[1]

KFSB90921-I[1]

KFSB90922-I[1]

KFSB90923-I[1]

KFSB90924-I[1]

KFSB90925-E[1]

KFSB90931-I[1]

KFSB90932-Q[1]

KFSB90933-I[1]

KFSB90934-I[1]

KFSB90935-E[1]

KFSB90936-E[1]

KFSB90937-E[1]

KFSB90938-E[1]

KFSB90939-E[1]

KFSB90940-I[1]

KFSB90941-I[1]

KFSB90942-I[1]

KFSB90943-I[1]

KFSB90944-I[1]

KFSB90945-I[1]

KFSB90946-I[1]

KFSB90947-I[1]

KFSB90948-E[1]

KFSB90949-E[1]

KFSB90950-E[1]

KFSB90951-E[1]

KFSB90952-E[1]

KFSB90953-I[1]

KFSB90954-W[1]

KFSB90955-E[1]

KFSB90956-I[1]

KFSB90957-E[1]

KFSB90958-I[1]

KFSB90959-E[1]

KFSB90960-E[1]

KFSB90961-E[1]

KFSB90962-E[1]

KFSB90963-E[1]

KFSB90964-E[1]

KFSB90965-E[1]

KFSB90966-E[1]

KFSB90967-E[1]

KFSB90968-E[1]

KFSB90969-I[1]

KFSB90970-I[1]

KFSB90971-I[1]

KFSB90972-I[1]

KFSB90973-I[1]

KFSB90974-I[1]

KFSB91001-E[1]

KFSB91002-E[1]

KFSB91003-E[1]

KFSB91004-E[1]

KFSB91005-E[1]

KFSB91006-E[1]

KFSB91007-E[1]

KFSB91050-I[1]

KFSB91053-I[1]

KFSB91054-I[1]

KFSB91055-I[1]

KFSB91056-I[1]

KFSB91057-I[1]

KFSB91058-I[1]

KFSB91300-E[1]

KFSB91301-E[1]

KFSB91302-E[1]

KFSB91303-E[1]

KFSB91305-E[1]

KFSB91306-E[1]

KFSB91308-E[1]

KFSB91309-E[1]

KFSB91310-E[1]

KFSB91311-E[1]

KFSB91312-E[1]

KFSB91313-E[1]

KFSB91314-E[1]

KFSB91315-Q[1]

KFSB91316-E[1]

KFSB91317-E[1]

KFSB91325-I[1]

KFSB91326-E[1]

KFSB91327-E[1]

KFSB91328-E[1]

KFSB91331-I[1]

KFSB91332-I[1]

KFSB91335-I[1]

KFSB91344-I[1]

KFSB91345-I[1]

KFSB91357-Q[1]

KFSB91401-E[1]

KFSB91402-E[1]

KFSB91403-E[1]

KFSB91404-E[1]

KFSB91405-E[1]

KFSB91406-E[1]

KFSB91407-E[1]

KFSB91408-E[1]

KFSB91420-I[1]

KFSB91421-I[1]

KFSB91422-E[1]

KFSB91423-E[1]

KFSB91425-I[1]

KFSB91426-I[1]

KFSB91427-E[1]

KFSB91430-I[1]

KFSB91440-I[1]

KFSB91441-I[1]

KFSB91442-E[1]

KFSB91445-I[1]

KFSB91446-I[1]

KFSB91447-E[1]

KFSB91448-E[1]

KFSB91450-I[1]

KFSB91460-I[1]

KFSB91461-E[1]

KFSB91462-E[1]

KFSB91463-E[1]

KFSB91464-E[1]

KFSB91465-E[1]

KFSB91466-E[1]

KFSB91467-E[1]

KFSB91468-I[1]

KFSB91469-E[1]

KFSB91470-Q[1]

KFSB91471-I[1]

KFSB91472-E[1]

KFSB91501-I[1]

KFSB91502-I[1]

KFSB91503-I[1]

KFSB91505-I[1]

KFSB91506-I[1]

KFSB91507-I[1]

KFSB91508-I[1]

KFSB91510-E[1]

KFSB91511-E[1]

KFSB91512-E[1]

KFSB91513-Q[1]

KFSB91514-Q[1]

KFSB91515-W[1]

KFSB91516-E[1]

KFSB91517-W[1]

KFSB91518-E[1]

KFSB91519-E[1]

KFSB91527-E[1]

KFSB91528-E[1]

KFSB91529-E[1]

KFSB91530-Q[1]

KFSB91531-E[1]

KFSB91532-E[1]

KFSB91533-E[1]

KFSB91534-E[1]

KFSB91535-E[1]

KFSB91536-E[1]

KFSB91537-E[1]

KFSB91538-E[1]

KFSB91540-E[1]

KFSB91541-E[1]

KFSB91542-E[1]

KFSB91543-E[1]

KFSB91547-I[1]

KFSB91548-E[1]

KFSB91549-E[1]

KFSB91551-I[1]

KFSB91570-E[1]

KFSB91571-E[1]

KFSB91572-E[1]

KFSB91573-E[1]

KFSB91575-E[1]

KFSB91576-E[1]

KFSB91577-E[1]

KFSB91578-E[1]

KFSB91579-E[1]

KFSB91581-E[1]

KFSB91582-E[1]

KFSB91583-E[1]

KFSB91599-E[1]

KFSB91801-E[1]

KFSB91802-E[1]

KFSB91803-E[1]

KFSB91804-E[1]

KFSB91805-E[1]

KFSB91806-E[1]

KFSB91807-E[1]

KFSB91808-E[1]

KFSB91810-E[1]

KFSB91811-E[1]

KFSB91812-E[1]

KFSB91850-I[1]

KFSB91851-I[1]

KFSB91852-I[1]

KFSB91853-I[1]

KFSB91854-I[1]

KFSB91855-I[1]

KFSB91856-I[1]

KFSB91857-I[1]

KFSB91858-I[1]

KFSB91901-E[1]

KFSB91902-E[1]

KFSB91903-E[1]

KFSB91911-E[1]

KFSB91912-E[1]

KFSB91913-E[1]

KFSB91914-E[1]

KFSB91920-I[1]

KFSB92001-I[1]

KFSB92002-I[1]

KFSB92003-I[1]

KFSB92004-I[1]

KFSB92005-I[1]

KFSB92006-E[1]

KFSB92007-E[1]

KFSB92008-E[1]

KFSB92009-E[1]

KFSB92010-I[1]

KFSB92011-I[1]

KFSB92012-E[1]

KFSB92013-E[1]

KFSB92014-E[1]

KFSB92015-E[1]

KFSB92016-I[1]

KFSB92017-E[1]

KFSB92020-I[1]

KFSB92021-I[1]

KFSB92022-I[1]

KFSB94301-E[1]

KFSB94302-E[1]

KFSB94303-E[1]

KFSB94304-E[1]

KFSB94305-E[1]

KFSB94306-E[1]

KFSB94307-E[1]

KFSB94308-I[1]

KFSB94309-I[1]

KFSB94310-E[1]

KFSB95001-E[1]

KFSB95002-E[1]

KFSB95003-E[1]

KFSB95004-E[1]

KFSB95005-E[1]

KFSB95006-E[1]

KFSB95007-E[1]

KFSB95008-E[1]

KFSB95010-Q[1]

KFSB95020-I[1]

KFSB95021-E[1]

KFSB95022-E[1]

KFSB95030-I[1]

KFSB95031-E[1]

KFSB95032-I[1]

KFSB95033-I[1]

KFSB95034-I[1]

KFSB95035-E[1]

KFSB95036-E[1]

KFSB95037-I[1]

KFSB95038-I[1]

KFSB95040-E[1]

KFSB95041-I[1]

KFSB95101-E[1]

KFSB95102-E[1]

KFSB95103-E[1]

KFSB95104-E[1]

KFSB95105-E[1]

KFSB95106-E[1]

KFSB95107-E[1]

KFSB95120-I[1]

KFSB95141-E[1]

KFSB95142-E[1]

KFSB95155-I[1]

KFSB95200-I[1]

KFSB95201-I[1]

KFSB95202-I[1]

KFSB95203-I[1]

KFSB95204-I[1]

KFSB95206-I[1]

KFSB95208-I[1]

KFSB95209-I[1]

KFSB95210-I[1]

KFSB95211-I[1]

KFSB95301-E[1]

KFSB95302-E[1]

KFSB95303-E[1]

KFSB95304-E[1]

KFSB95305-E[1]

KFSB95306-E[1]

KFSB95307-E[1]

KFSB95320-I[1]

KFSB95321-I[1]

KFSB95322-E[1]

KFSB95330-I[1]

KFSB95331-I[1]

KFSB95332-E[1]

KFSB95333-I[1]

KFSB95334-E[1]

KFSB95335-I[1]

KFSB95340-I[1]

KFSB95350-I[1]

KFSB95360-I[1]

KFSB95371-I[1]

KFSB95372-I[1]

KFSB95375-I[1]

KFSB95376-I[1]

KFSB95377-E[1]

KFSB95378-I[1]

KFSB95379-I[1]

KFSB95380-E[1]

KFSB95381-I[1]

KFSB95382-E[1]

KFSB95383-I[1]

KFSB95385-I[1]

KFSB95387-I[1]

KFSB95390-I[1]

KFSB95396-I[1]

KFSB95397-I[1]

KFSB95400-E[1]

KFSB95401-E[1]

KFSB95402-E[1]

KFSB95403-E[1]

KFSB95405-E[1]

KFSB95406-E[1]

KFSB95407-E[1]

KFSB95408-E[1]

KFSB95409-E[1]

KFSB95410-E[1]

KFSB95411-E[1]

KFSB95412-E[1]

KFSB95413-E[1]

KFSB95414-E[1]

KFSB95415-Q[1]

KFSB95416-E[1]

KFSB95417-E[1]

KFSB95425-I[1]

KFSB95426-E[1]

KFSB95427-E[1]

KFSB95428-E[1]

KFSB95429-E[1]

KFSB95430-I[1]

KFSB95431-I[1]

KFSB95432-I[1]

KFSB95433-I[1]

KFSB95434-I[1]

KFSB95435-I[1]

KFSB95436-I[1]

KFSB95437-I[1]

KFSB95438-I[1]

KFSB95439-I[1]

KFSB95440-I[1]

KFSB95441-I[1]

KFSB95442-I[1]

KFSB95443-I[1]

KFSB95444-I[1]

KFSB95445-I[1]

KFSB95446-I[1]

KFSB95447-I[1]

KFSB95448-I[1]

KFSB95450-I[1]

KFSB95451-E[1]

KFSB95452-E[1]

KFSB95453-I[1]

KFSB95457-Q[1]

KFSB95460-I[1]

KFSB95461-I[1]

KFSB95462-I[1]

KFSB95463-I[1]

KFSB95464-I[1]

KFSB95465-I[1]

KFSB95466-I[1]

KFSB95467-I[1]

KFSB95468-I[1]

KFSB95469-I[1]

KFSB95470-I[1]

KFSB95471-I[1]

KFSB95472-I[1]

KFSB95473-I[1]

KFSB95474-I[1]

KFSB95475-I[1]

KFSB95476-I[1]

KFSB95477-I[1]

KFSB95478-I[1]

KFSB95479-I[1]

KFSB95480-I[1]

KFSB95481-I[1]

KFSB95482-I[1]

KFSB95483-I[1]

KFSB95484-I[1]

KFSB95485-I[1]

KFSB95500-E[1]

KFSB95501-E[1]

KFSB95502-E[1]

KFSB95503-E[1]

KFSB95504-E[1]

KFSB95505-E[1]

KFSB95506-I[1]

KFSB95550-I[1]

KFSB95551-I[1]

KFSB95552-I[1]

KFSB95554-I[1]

KFSB95570-I[1]

KFSB95571-I[1]

KFSB95572-I[1]

KFSB95574-I[1]

KFSB95600-E[1]

KFSB95601-E[1]

KFSB95602-E[1]

KFSB95603-E[1]

KFSB95604-E[1]

KFSB95605-E[1]

KFSB95606-E[1]

KFSB95607-E[1]

KFSB95608-I[1]

KFSB95609-I[1]

KFSB95613-E[1]

KFSB95614-E[1]

KFSB95616-E[1]

KFSB95618-I[1]

KFSB95619-I[1]

KFSB95620-I[1]

KFSB95621-I[1]

KFSB95622-I[1]

KFSB95623-I[1]

KFSB95624-I[1]

KFSB95625-I[1]

KFSB95626-I[1]

KFSB95627-I[1]

KFSB95628-I[1]

KFSB95629-I[1]

KFSB95630-I[1]

KFSB95631-I[1]

KFSB95632-I[1]

KFSB95633-I[1]

KFSB95634-I[1]

KFSB95635-I[1]

KFSB95636-I[1]

KFSB95637-I[1]

KFSB95638-I[1]

KFSB95639-I[1]

KFSB95640-I[1]

KFSB95641-I[1]

KFSB95642-I[1]

KFSB95643-I[1]

KFSB95644-I[1]

KFSB95645-I[1]

KFSB95646-I[1]

KFSB95647-I[1]

KFSB95648-I[1]

KFSB95649-W[1]

KFSB95650-E[1]

KFSB95651-E[1]

KFSB95652-E[1]

KFSB95653-E[1]

KFSB95660-I[1]

KFSB95661-I[1]

KFSB95662-I[1]

KFSB95663-I[1]

KFSB95664-I[1]

KFSB95665-I[1]

KFSB95666-I[1]

KFSB95667-I[1]

KFSB95668-I[1]

KFSB95669-I[1]

KFSB95670-I[1]

KFSB95671-I[1]

KFSB95672-I[1]

KFSB95673-I[1]

KFSB95674-I[1]

KFSB95675-I[1]

KFSB95701-E[1]

KFSB95702-E[1]

KFSB95704-E[1]

KFSB95705-E[1]

KFSB95706-E[1]

KFSB95707-E[1]

KFSB95710-I[1]

KFSB95711-E[1]

KFSB95712-E[1]

KFSB95720-I[1]

KFSB95721-I[1]

KFSB95722-I[1]

KFSB95723-I[1]

KFSB95724-I[1]

KFSB95725-I[1]

KFSB95726-I[1]

KFSB95727-I[1]

KFSB95728-I[1]

KFSB95729-I[1]

KFSB95730-I[1]

KFSB95731-I[1]

KFSB95732-I[1]

KFSB95740-I[1]

KFSB95741-E[1]

KFSB95742-E[1]

KFSB95743-E[1]

KFSB95744-I[1]

KFSB95745-E[1]

KFSB95760-I[1]

KFSB95761-E[1]

KFSB95762-E[1]

KFSB95763-E[1]

KFSB95764-E[1]

KFSB95765-I[1]

KFSB95766-E[1]

KFSB95767-Q[1]

KFSB95770-E[1]

KFSB95771-E[1]

KFSB95772-E[1]

KFSB95773-E[1]

KFSB95774-W[1]

KFSB95775-I[1]

KFSB95900-E[1]

KFSB95901-E[1]

KFSB95902-E[1]

KFSB95921-I[1]

KFSB95950-E[1]

KFSB95951-E[1]

KFSB96001-I[1]

KFSB96002-I[1]

KFSB96003-E[1]

KFSB96004-E[1]

KFSB96005-E[1]

KFSB96006-I[1]

KFSB96007-I[1]

KFSB96008-I[1]

KFSB96009-I[1]

KFSB96010-E[1]

KFSB96100-I[1]

KFSB96102-I[1]

KFSB96103-I[1]

KFSB96104-I[1]

KFSB96105-I[1]

KFSB96106-I[1]

KFSB96107-W[1]

KFSB96151-E[1]

KFSB96152-E[1]

KFSB96153-E[1]

KFSB96154-E[1]

KFSB96155-E[1]

KFSB96156-E[1]

KFSB96157-E[1]

KFSB96158-E[1]

KFSB96159-E[1]

KFSB96160-E[1]

KFSB96161-E[1]

KFSB96162-E[1]

KFSB96163-I[1]

KFSB96199-I[1]

KFSB96200-E[1]

KFSB96201-E[1]

KFSB96202-E[1]

KFSB96203-E[1]

KFSB96204-E[1]

KFSB96205-E[1]

KFSB96206-E[1]

KFSB96207-E[1]

KFSB96208-E[1]

KFSB96209-E[1]

KFSB96210-E[1]

KFSB96211-E[1]

KFSB96212-E[1]

KFSB96213-E[1]

KFSB96214-W[1]

KFSB96215-E[1]

KFSB96216-E[1]

KFSB96217-E[1]

KFSB96218-E[1]

KFSB96219-E[1]

KFSB96220-E[1]

KFSB96221-E[1]

KFSB96222-I[1]

KFSB96223-E[1]

KFSB96224-E[1]

KFSB96225-E[1]

KFSB96227-E[1]

KFSB96228-E[1]

KFSB96229-E[1]

KFSB96230-E[1]

KFSB96240-E[1]

KFSB96241-I[1]

KFSB96251-E[1]

KFSB96252-E[1]

KFSB96253-I[1]

KFSB96254-I[1]

KFSB96255-E[1]

KFSB96256-I[1]

KFSB96257-E[1]

KFSB96258-E[1]

KFSB96259-E[1]

KFSB96260-W[1]

KFSB96261-E[1]

KFSB96262-E[1]

KFSB96263-E[1]

KFSB96264-E[1]

KFSB96265-E[1]

KFSB96266-I[1]

KFSB96267-E[1]

KFSB96268-E[1]

KFSB96269-E[1]

KFSB96270-E[1]

KFSB96271-E[1]

KFSB96272-E[1]

KFSB96273-E[1]

KFSB96274-E[1]

KFSB96275-W[1]

KFSB96276-E[1]

KFSB96277-E[1]

KFSB96278-E[1]

KFSB96279-E[1]

KFSB96280-E[1]

KFSB96281-E[1]

KFSB96282-E[1]

KFSB96300-E[1]

KFSB96301-E[1]

KFSB96302-E[1]

KFSB96303-E[1]

KFSB96305-E[1]

KFSB96306-E[1]

KFSB96308-E[1]

KFSB96309-E[1]

KFSB96310-E[1]

KFSB96311-E[1]

KFSB96312-E[1]

KFSB96313-E[1]

KFSB96314-E[1]

KFSB96316-E[1]

KFSB96317-E[1]

KFSB96325-I[1]

KFSB96326-E[1]

KFSB96327-E[1]

KFSB96328-E[1]

KFSB96331-I[1]

KFSB96335-I[1]

KFSB96344-I[1]

KFSB97001-E[1]

KFSB97002-E[1]

KFSB97003-E[1]

KFSB97004-E[1]

KFSB97005-E[1]

KFSB97007-E[1]

KFSB97022-I[1]

KFSB97023-I[1]

KFSB97024-E[1]

KFSB97025-I[1]

KFSB97027-I[1]

KFSB97028-I[1]

KFSB97029-I[1]

KFSB97030-I[1]

KFSB97031-I[1]

KFSB97032-I[1]

KFSB97033-I[1]

KFSB97034-I[1]

KFSB97035-I[1]

KFSB97036-I[1]

KFSB97037-I[1]

KFSB97038-I[1]

KFSB97039-E[1]

KFSB97040-E[1]

KFSB97041-E[1]

KFSB97042-E[1]

KFSB97101-E[1]

KFSB97102-E[1]

KFSB97103-E[1]

KFSB97104-E[1]

KFSB97105-E[1]

KFSB97106-E[1]

KFSB97107-I[1]

KFSB97108-I[1]

KFSB97109-E[1]

KFSB97118-I[1]

KFSB97140-E[1]

KFSB97141-E[1]

KFSB97142-E[1]

KFSB97143-E[1]

KFSB97144-W[1]

KFSB98001-E[1]

KFSB98002-E[1]

KFSB98004-E[1]

KFSB98005-E[1]

KFSB98006-E[1]

KFSB98020-I[1]

KFSB98021-I[1]

KFSB98022-I[1]

KFSB98023-I[1]

KFSB98024-I[1]

KFSB98025-I[1]

KFSB98026-I[1]

KFSB98030-E[1]

KFSB98032-E[1]

KFSB98033-E[1]

KFSB98034-E[1]

KFSB98050-I[1]

KFSB98051-I[1]

KFSB98052-I[1]

KFSB98053-I[1]

KFSB98054-I[1]

KFSB98099-E[1]