OpenTP1 Version 7　分散トランザクション処理機能　TP1/Server Base Enterprise Option プログラム作成の手引

手引・文法書

3000-3-F52-70

前書き

対象製品

・適用OS：AIX 5L V5.2，AIX 5L V5.3，AIX V6.1，AIX V7.1

P-1M64-2A21 uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option 07-91

・適用OS：AIX V6.1，AIX V7.1，AIX V7.2

P-1M64-1A11 uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64) 07-91

・適用OS：Red Hat Enterprise Linux 5 (AMD/Intel 64，x86)，Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64，x86)，Red Hat Enterprise Linux Server 6 (32-bit x86)，Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)

P-9S64-2A11 uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option 07-91

・適用OS：Red Hat Enterprise Linux 5 (AMD/Intel 64)，Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)，Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)

P-9W64-2A21 uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64) 07-91

P-9W64-9211 uCosminexus TP1/EE/Extended Transaction Controller 01-03

・適用OS：Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)，Red Hat Enterprise Linux Server 7 (64-bit x86_64)

P-8264-2A21 uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64) 07-91

これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リリースノート」でご確認ください。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，Cosminexus，HAモニタ，HiRDB，OpenTP1，uCosminexusおよびXDMは，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

IBM，AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBM，AIX 5Lは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Itaniumは，アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoftは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Red Hatは，米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

発行

2019年4月　3000-3-F52-70

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2008, 2019, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容（3000-3-F52-70）　uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-91

追加・変更内容

変更個所

次のコマンドを追加した。

eedbqaltlsh

eedbqaltput

eedbqinhibit

eelsque

eenamupdate

eesgrpctl

表2-6

次のAPI関数でトランザクション種別の使用可否を変更した。

ee_dbq_msgget

ee_dbq_msgput

ee_dbq_msgrefer

ee_dbq_msgrefer2

表3-2，表3-3

エラー要因コードに交替用メッセージ表書き込み機能使用時の説明を追加した。

4章

トランザクションインタフェース情報，

5章

トランザクションインタフェース情報

参照できるDBキューの属性として，交替用メッセージ表書き込み機能の使用を指定できるようにした。

4章　DBキュー制御（ee_dbq〜）

ee_dbq_inquire2，

5章　DBキュー制御（CBLEEDBQ）

CBLEEDBQ('INQUIRE2')

【TP1/FSP限定】交替用メッセージ表書き込み機能に関する注意事項を追加した。

4章　DBキュー制御（ee_dbq〜）

ee_dbq_msgget，

ee_dbq_msgput，

ee_dbq_msgrefer，

ee_dbq_msgrefer2，

4章　トランザクション制御（ee_trn_〜）

ee_trn_chained_commit，

5章　DBキュー制御（CBLEEDBQ）

CBLEEDBQ('MSGGET ')，

CBLEEDBQ('MSGPUT ')，

CBLEEDBQ('MSGREFE2')，

CBLEEDBQ('MSGREFER')，

5章　トランザクション制御（CBLEETRN）

CBLEETRN('C-COMMIT')

変更内容（3000-3-F52-70）　uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-90

追加・変更内容

変更個所

トランザクション引き継ぎ情報の領域，およびリトライ回数を追加した。

4章

サービス関数の作成（SPP），

トランザクションインタフェース情報，

5章

サービスプログラムの作成（SPP），

トランザクションインタフェース情報

DBキューのAPIのデッドロックに関する注意事項を追加，変更した。

4章　DBキュー制御（ee_dbq〜）

ee_dbq_clear，

ee_dbq_msgget，

ee_dbq_msgput，

ee_dbq_skip，

5章　DBキュー制御（CBLEEDBQ）

CBLEEDBQ('CLEAR ')，

CBLEEDBQ('MSGGET ')，

CBLEEDBQ('MSGPUT ')，

CBLEEDBQ('SKIP ')

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，次に示すプログラムプロダクトのアプリケーションプログラムの作成方法，API関数の文法について説明したものです。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)

uCosminexus TP1/EE/Extended Transaction Controller

以降，このマニュアルでは，「uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option」および「uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)」を「TP1/EE」と表記します。また，「uCosminexus TP1/EE/Extended Transaction Controller」を「XTC」と表記します。

対象読者

TP1/EEで使うアプリケーションプログラムを作成するプログラマの方々を対象としています。

また，次に示す知識があることを前提としています。

オペレーティングシステム（AIX，Linuxなど）とオンラインシステムの基礎的な知識

使用するマシンの操作に関する知識

アプリケーションプログラムのコーディングに使う高級言語（C言語（ANSI C，C++），COBOL言語）の文法の知識

TP1/EEとあわせて使用するTP1/Server Baseの知識

なお，このマニュアルの記述は，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」の知識があることを前提としていますので，あらかじめお読みいただくことをお勧めします。

図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を，次のように定義します。

JISコード配列のキーボードとASCIIコード配列のキーボードとの違いについて

JISコード配列とASCIIコード配列では，次に示すコードで入力文字の違いがあります。このマニュアルの文字入力例（コーディング例）の表記は，JISコード配列（日本語のキーボード）に従った文字に統一しています。

コード

JISコード配列

ASCIIコード配列

(5c)₁₆

' ¥ '（円記号）

' ＼ '（バックスラッシュ）

(7e)₁₆

' ￣ '（オーバライン）

' ~ '（チルダ）

文法の記号

このマニュアルで使用する各種記号を説明します。特に断りがない場合は，C言語，COBOL言語の説明で共通に使用する記号です。なお，C言語とCOBOL言語で共通の内容を説明するときは，C言語の用語に統一して説明します。C言語の用語に対応するCOBOL言語の用語については，マニュアル「OpenTP1　プログラム作成リファレンス　COBOL言語編」でご確認ください。

(1)文法記述記号

指定する値の説明で使用する記号の一覧を示します。

文法記述記号

意味

〔　　〕

この記号で囲まれている項目は省略してもよいことを示します。この記号は，C言語の説明だけに使用しています。

（例）{EENOFLAGS|EERPC_NOREPLY}〔|EERPC_TPNOTRAN〕

EERPC_TPNOTRANは省略できることを示します。

｛　　｝

この記号で囲まれている複数の項目のうちから一つを選択することを示します。項目の区切りは｜で示します。この記号は，C言語の説明だけに使用しています。

（例）｛EENOFLAGS｜EERPC_NOREPLY｝

これはEENOFLAGSとEERPC_NOREPLYの二つの項目のうち，どちらかを指定することを示します。

【　　】

第1章，第2章，および第3章では，関数を最初に説明する個所で，C言語の関数名に対応するCOBOL言語の関数名をこの記号で囲んで表記しています。それ以降は，C言語の関数名に統一して説明します。

【XTC限定】

関連製品であるXTCを使用する場合に限定して関係する記述であることを示します。XTCを使用しない場合は記述を無視してください。

【TP1/FSP限定】

関連製品であるTP1/FSPを使用する場合に限定して関係する記述であることを示します。TP1/FSPを使用しない場合は記述を無視してください。

△

半角スペースを示します。この記号は，COBOL言語の説明だけに使用しています。

(2)引数として指定する記号の説明

関数の引数として指定する記号を示します。

記号

意味

｜

一つの引数に複数の項目を指定するときに，項目同士の区切りを示します。この記号を項目との間に入れて指定してください。この記号は，C言語の説明だけに使用しています。

（例）EENOFLAGS|EERPC_TPNOTRAN

(3)構文要素記号

説明で使用する構文要素の一覧を示します。すべて半角文字で指定します。

構文要素記号

意味

英字

アルファベット（A〜Z，a〜z）と_（アンダスコア）

英数字

英字と数字（0〜9）

数字

0〜9

パス名

英数字，/，および　.（ピリオド）

（ただし，パス名は使用するOSに依存）

(4)設定する値の条件

設定する値の条件を示します。

設定する値

指定できる値の条件

サービスグループ名

31バイトのアスキー文字列で設定します。ただしNULL文字，空白，ピリオド，および@（アットマーク）は除きます。

C言語をご使用の場合，引数に設定するときはNULL文字で終了させてください。このNULL文字は文字列の長さには数えません。

COBOL言語をご使用の場合，データ領域に設定するときは空白で終了させてください。この空白は文字列の長さには数えません。

サービス名

31バイトのアスキー文字列で設定します。ただしNULL文字，空白は除きます。

C言語をご使用の場合，引数に設定するときはNULL文字で終了させてください。このNULL文字は文字列の長さには数えません。

COBOL言語をご使用の場合，データ領域に設定するときは空白で終了させてください。この空白は文字列の長さには数えません。

物理ファイル名

スペシャルファイル名に14バイト以内の名称を続けたパス名で設定します。このパス名は63文字以内で設定してください。

論理ファイル名

1〜8バイト以内の，先頭が英字の英数字の名称で設定します。

謝　辞

COBOL言語仕様は，CODASYL（the Conference on Data Systems Languages：データシステムズ言語協議会）によって，開発された。原開発者に対し謝意を表すとともに，CODASYLの要求に従って以下の謝辞を掲げる。なお，この文章は，COBOLの原仕様書「CODASYL COBOL JOURNAL OF DEVELOPMENT 1984」の謝辞の一部を再掲するものである。

いかなる組織であっても，COBOLの原仕様書とその仕様の全体又は一部分を複製すること，マニュアルその他の資料のための土台として原仕様書のアイデアを利用することは自由である。ただし，その場合には，その刊行物のまえがきの一部として，次の謝辞を掲載しなければならない。書評などに短い文章を引用するときは，"COBOL"という名称を示せば謝辞全体を掲載する必要はない。

COBOLは産業界の言語であり，特定の団体や組織の所有物ではない。

CODASYL　COBOL委員会又は仕様変更の提案者は，このプログラミングシステムと言語の正確さや機能について，いかなる保証も与えない。さらに，それに関連する責任も負わない。

次に示す著作権表示付資料の著作者及び著作権者

FLOW-MATIC（Sperry Rand Corporationの商標），Programming for the Univac

（R）I and II，Data Automation Systems， Sperry Rand Corporation　著作権表示

1958年，1959年；

IBM Commercial Translator Form No.F 28-8013，IBM著作権表示1959年;

FACT，DSI 27A5260-2760，Minneapolis-Honeywell，著作権表示1960年

は，これら全体又は一部分をCOBOLの原仕様書中に利用することを許可した。この許可は，COBOL原仕様書をプログラミングマニュアルや類似の刊行物に複製したり，利用したりする場合にまで拡張される。

1　TP1/EEのアプリケーションプログラム

この章では，TP1/EEのアプリケーションプログラムの概要について説明します。

1.1　ユーザアプリケーションプログラムと業務形態の関係

TP1/EEのユーザアプリケーションプログラム（UAP）は，ネットワーク（LAN，またはWAN）でつながれているメインフレーム，ワークステーション（WS），パーソナルコンピュータ（PC），および分散機と通信する，オンライントランザクション処理を実現するために作成します。

TP1/EEのUAPでできる通信形態は，次のとおりです。

クライアント／サーバ形態のUAP

TP1/EEとUAPのネットワーク内の位置を次の図に示します。

図1‒1　TP1/EEとUAPのネットワーク内の位置

1.1.1　クライアント／サーバ形態のユーザアプリケーションプログラム

クライアント／サーバ形態のUAPでは，ほかのUAPの処理を呼び出して業務処理を実行できます。呼び出して利用できるプログラムの単位をサービス，サービスを提供するプロセスをサーバといいます。UAPのサーバをユーザサーバといいます。

クライアント／サーバ形態の通信では，サービスを要求するUAP（クライアントUAP）とサービスを提供するUAP（サーバUAP）で一つの業務になります。サーバUAPのサービスは，複数のクライアントUAPで共用できます。

TP1/EEは，TP1/Server BaseのサーバUAPとして動作します。

サービスを要求するときは，リモートプロシジャコール（RPC）を使います。RPCでは，サーバUAPに論理的に付けた名称（サービス名）でサービスを要求できます。

TP1/EEを使用する場合，クライアント／サーバ形態の通信プロトコルにTCP/IPを使えます。UAPでノード間の通信プロトコルを意識する必要はありません。

ノードについて：

このマニュアルで意味する「ノード」とは，ネットワークにつながれた，TP1/EEが稼働する一つの計算機（マシン）のことです。ただし，マルチTP1/EEの場合は，複数のTP1/EEから構成される一つのノードになります。

クライアント／サーバ形態のUAPの概要を次の図に示します。

図1‒2　クライアント／サーバ形態のUAPの概要

1.1.2　ユーザアプリケーションプログラムのトランザクション処理

UAPの処理は，業務処理ごとの単位に区切って，それぞれの処理の結果を有効にするか無効にするかを明確に分ける必要があります。処理が有効であるか無効であるか，どちらかに必ず決定させる単位をトランザクションといいます。

TP1/EEでは，RPCを使ったクライアント／サーバ形態のUAPの処理をトランザクションとして処理できます。

このようにTP1/EEでは，従来のデータコミュニケーションでのトランザクション処理の信頼性を，クライアント／サーバ形態のUAPで実現できます。

トランザクションの業務処理ごとの区切りを同期点といいます。トランザクションの処理が同期点に達した時点で，トランザクションの処理が正常に終了したか（有効）異常が起こったか（無効）を決定します。処理が正常に終了したとする同期点取得をコミットといいます。同期点まで正常に終了できなかったトランザクションの処理は，TP1/EEでそれまでの処理を取り消して，その処理がなかったように回復します。このような同期点処理をロールバック（部分回復）といいます。

1.2　ユーザアプリケーションプログラムの種類

TP1/EEを適用するクライアント／サーバ形態のシステムで使用するUAPについて説明します。

サービス提供プログラム（SPP　Service Providing Program）

SPPは，サーバUAP（サービスを提供する側のUAP）およびクライアントUAP（サービスを要求する側のUAP）として動作します。クライアントUAPからの要求に対してサービスを提供したり，サーバUAPに対してサービスを要求したりします。SPPは，TP1/Server Baseが前提となります。TP1/EEは，TP1/Server BaseのSPPとして動作します。

サービス利用プログラム（SUP　Service Using Program）

SUPは，クライアントUAP（サービスを要求する側のUAP）として動作する，クライアント専用のUAPです。サーバUAPに対してサービスを要求します。SUPは，TP1/Server Baseが前提となります。

SUPの詳細については，マニュアル「OpenTP1 プログラム作成の手引」を参照してください。

クライアントユーザプログラム（CUP　Client User Program）

CUPは，クライアントUAP（サービスを要求する側のUAP）として動作する，クライアント専用のUAPです。WSまたはPCから，TP1/Clientのライブラリ関数を使って，サーバUAPに対してサービスを要求します。CUPは，OpenTP1クライアント機能（TP1/Client/W，TP1/Client/P，またはTP1/Client/J）が前提となります。

CUPの詳細については，マニュアル「OpenTP1 クライアント使用の手引 TP1/Client/W，TP1/Client/P編」またはマニュアル「OpenTP1 クライアント使用の手引 TP1/Client/J編」を参照してください。

1.2.1　サーバUAP（SPP）としてのTP1/EE

TP1/EEは，サーバUAP（SPP）として使用します。TP1/EEは，UAP共用ライブラリと実行形式ファイルを組み合わせてSPPになります。

クライアント／サーバ形態の通信で使用するUAPの概要を次の図に示します。

図1‒3　クライアント／サーバ形態の通信で使用するUAPの役割と位置の概要

クライアントUAPは関数を呼び出して，SPPのサービスを要求します。SPPがどのノードにあるかは，クライアントUAPで意識する必要はありません。

SPPは，サービスを要求されてから業務を開始します。サービスを要求されない間は，要求されるのを待っている状態となります。

SPPでは，SPPのノードにあるユーザファイルへアクセスして，サーバの業務をします。TP1/EE専用のファイルへライブラリ関数でアクセスしたり，DBMSへSQL文でアクセスしたりできます。

SPPからさらに別のSPPへサービスを要求して，業務処理をネストさせることもできます。

SPPの概要を次の図に示します。

図1‒4　SPPの概要

1.3　SPP（TP1/EE）の作成の概要

SPP（TP1/EE）を作成する手順を，次に説明します。

SPPのサービス関数のコーディング

詳細については，「3.1.1　サービス関数のコーディング」を参照してください。

UAP共用ライブラリの作成

詳細については，「3.1.2　UAP共用ライブラリの作成」を参照してください。

UAP実行形式ファイルの作成

詳細については，「3.1.3　UAP実行形式ファイルの作成」を参照してください。

SPP（TP1/EE）の環境設定

詳細については，「3.1.4　SPP（TP1/EE）の環境設定」を参照してください。

SPP（TP1/EE）の実行

詳細については，「3.1.5　SPP（TP1/EE）の実行」を参照してください。

1.4　アプリケーションプログラミングインタフェースの機能

TP1/EEのライブラリ関数を使ってできる機能を，次に示します。

リモートプロシジャコール

UAP間で，関数呼び出しと同様の方法で通信できます。

トランザクション制御

UAPの処理をトランザクションとして制御できます。

タイマトランザクション

指定時間経過後にトランザクションを起動できます。

DBキューによるメッセージ制御

DBキューを使用して，メッセージを管理できます。

システム運用の管理

UAPからコマンドを実行できます。

メッセージログの出力

UAPからユーザ任意の情報を，メッセージログとして出力できます。

スレッド制御

スレッドの生成と終了，プロセスダウンの局所化，およびTP1/EEのハングアップ監視ができます。

高速メッセージ送信

クライアントとサーバの間でUDPプロトコルで高速通信できます。

滞留メッセージ受信

滞留メッセージをUAP起動中に受信できます。

メモリ管理

ワークセグメントの割り当て，および返還ができます。

トラブルシュート

ユーザ固有のトレースデータを取得できます。

各機能を実現する関数の一覧については，「3.2　TP1/EEおよびXTCのアプリケーションプログラムとAPI」を参照してください。

関数の詳細な説明については，「4.　TP1/EEおよびXTCのライブラリ関数の文法（C言語編）」，または「5.　TP1/EEおよびXTCのライブラリ関数の文法（COBOL言語編）」を参照してください。

2　TP1/EEの基本機能

この章では，TP1/EEの各種機能のうち，主な実現方法がAPIである機能について説明します。

主な実現方法がオペランドやコマンドである各種機能の詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」を参照してください。

2.1　リモートプロシジャコール

TP1/EEは，ほかのUAPとRPCを使用して通信できます。RPCとは，クライアントUAPからサーバUAPへサービスを要求し，サービスを要求されたサーバUAPは要求元のクライアントUAPへ処理結果を返す通信です。TP1/EEのUAPでは，サービスを提供するUAPがネットワークのどのノードにあるかを意識しなくても，UAPのサービスを関数呼び出しのように要求できます。サービスを要求されたサーバUAPは，クライアントUAPとは別のスレッドで実行されます。

TP1/EEではOpenTP1独自のインタフェースを使用して，RPCを実現します。通信プロトコルにはTCP/IPを使用します。

2.1.1　リモートプロシジャコールの実現方法

TP1/EEを使用するシステムの場合，サーバUAPはSPPです。クライアントUAPは，SUP，SPP，およびCUPです。TP1/EEはSPPとして動作します。

遠隔サービスを要求するサービス関数を次に示します。

クライアントUAPがTP1/EEの場合

ee_rpc_call関数【CBLEERPC('CALL ')】

ee_rpc_call_to関数【CBLEERPC('CALLTO ')】

クライアントUAPがTP1/Server BaseのSUP，SPPの場合，またはTP1/ClientのUAP（CUP）の場合

dc_rpc_call関数【CBLDCRPC('CALL ')】

dc_rpc_call_to関数

なお，dc_rpc_call_to関数に対応するCOBOL-UAP作成用プログラムはありません。

クライアントUAPから，サービスを要求する関数を使ってサーバUAP（SPP）のサービスを要求できます。クライアントUAPからサービスを要求するときは，サーバUAPのサービスグループ名とサービス名を引数に設定したdc_rpc_call関数，dc_rpc_call_to関数，ee_rpc_call関数，またはee_rpc_call_to関数を呼び出します。

dc_rpc_call関数，またはee_rpc_call関数では，要求されるサービスが，クライアントUAPと別のノードにあっても同じノードにあってもかまいません。要求されるサービスがどのノードにあるかは，TP1/Server Baseのネームサービスで管理しているので，UAPで意識する必要はありません。これに対し，dc_rpc_call_to関数，またはee_rpc_call_to関数を使えば，特定のサービス要求先にサービスを要求できます。dc_rpc_call_to関数，またはee_rpc_call_to関数では，サービスグループ名とサービス名を引数に設定するのに加え，ホスト名またはノード識別子を指定して，特定のサービス要求先にサービスを要求します。

クライアントUAPが，開始していないTP1/EE（サーバUAP）にサービスを要求すると，dc_rpc_call（dc_rpc_call_to）関数，ee_rpc_call（ee_rpc_call_to）関数はエラーリターンします。

RPCを使った通信のクライアント／サーバの関係を次の図に示します。

図2‒1　RPCを使った通信のクライアント／サーバの関係

2.1.2　リモートプロシジャコールでのデータの受け渡し

TP1/EEがクライアントUAP（SPP）の場合のデータの受け渡しについて説明します。

(1)　ee_rpc_call関数またはee_rpc_call_to関数の引数の設定

クライアントUAP（TP1/EE）からサーバUAP（SPP）にサービスを要求するときには，ee_rpc_call関数またはee_rpc_call_to関数の引数に入力パラメタ，入力パラメタ長などを設定します。

ee_rpc_call関数の場合を例にRPCのデータの受け渡しを次の図に示します。

図2‒2　RPCのデータの受け渡し

(2)　フラグメントメッセージの送信

メッセージのサイズが送信バッファサイズ（メモリ関連定義のsend_message_buf_sizeオペランドで指定）を超えた場合，クライアントUAP（TP1/EE）はメッセージを複数のフラグメントに分割して送信します。

2.1.3　リモートプロシジャコールの形態

RPCの形態を次の図に示します。

図2‒3　RPCの形態

RPCの形態は，クライアントUAPの遠隔サービスを要求するサービス関数（ee_rpc_call関数，ee_rpc_call_to関数，dc_rpc_call関数，またはdc_rpc_call_to関数）のフラグで指定します。

応答型RPC

サーバUAPの処理結果をクライアントUAPに返すRPCです。応答型RPCには，遠隔サービスを要求するサービス関数を呼び出してから，サーバUAPの処理結果が返ってくるのを待つ同期応答型RPCと，処理結果を非同期に受信する非同期応答型RPCがあります。

非応答型RPC

サーバUAPの処理結果をクライアントUAPに返さないRPCです。遠隔サービスを要求するサービス関数の呼び出し後にリターンして，処理を続けます。クライアントUAPではサーバUAPの処理結果を受信できません。

トランザクション処理でRPCを使った場合の，同期点とRPCとの関係については「2.2.2　リモートプロシジャコールの形態と同期点の関係」を参照してください。

2.1.4　同期応答型RPC

サーバUAPの処理結果をクライアントUAPに返すRPCです。クライアントUAPでは，サーバUAPの処理結果を受信するまで処理を待ち合わせます。

同期応答型RPCを次の図に示します。

図2‒4　同期応答型RPC

同期応答型RPCは時間監視をします。監視時間内に応答が返らない場合はエラーリターンします。

(1)　TP1/EEがサーバUAPの場合の同期応答型RPC

サーバUAP（TP1/EE）では，クライアントUAP（SUP，SPP）からのRPCメッセージを受信するための受信スレッドは，自ポート番号ごとに存在します。

クライアントUAPからのメッセージの受信には，ソケットAPI（TCP/IPソケットインタフェース）が使用されます。

サービスは，受信したメッセージ中のサービス名を基に，処理キューに登録されます。処理キューに登録されたサービスは，処理スレッドによって引き出され，ユーザデータをサーバUAPに引き渡します。

サーバUAPの処理終了後，ソケットAPIを使用してRPC応答メッセージをクライアントUAPに送信します。

TP1/EEが同期応答型RPCでメッセージを受信したときの処理の流れを次の図に示します。

図2‒5　同期応答型RPCでメッセージを受信したときの処理の流れ

(a)　ノード間負荷バランス機能を使用した場合のRPCメッセージ受信

ノード間負荷バランス機能とは，他ノードにある同じサービスグループ名のサーバUAP間で，サービス処理の負荷を分散させる機能です。ノード間負荷バランス機能を使用してRPCメッセージを受信した場合，自プロセスの負荷が高いとき，または，スケジューラダイレクト機能を使用したRPCメッセージのときに，他ノードにある同じサービスグループ名のサーバUAPの中から負荷の低いプロセスを選択し，メッセージを転送します。他ノードにある同じサービスグループ名のサーバUAPの中に，負荷の低いプロセスがない場合は，自プロセスで処理します。

ノード間負荷バランス機能の詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」を参照してください。

(b)　他サービスグループ名を指定した場合のRPCメッセージ受信

RPCメッセージの受信時，クライアントUAPで指定したサービスグループ名とTP1/EEのサービスグループ名が一致しない場合，ネーム情報から該当するサービスグループを選択し，メッセージを転送します。

(2)　TP1/EEがクライアントUAPの場合の同期応答型RPC

TP1/EEがクライアントUAP（SPP）の場合の同期応答型RPCの送信形態は，クライアントUAPからの要求を受けて即時にメッセージ送信を行う即時送信（TP1/Server Baseのdc_rpc_call関数またはdc_rpc_call_to関数と同じ形態）です。

クライアントUAPとして使用するTP1/EEが要求できるサーバUAPは，キュー受信型サーバと，ソケット受信型サーバのどちらでもかまいません。

ネームサービスを使用する場合は，RPC関連定義のrpc_destination_modeオペランドでメッセージ送信先の取得方法を指定します。また，メッセージ送信先の決定時に，通信障害によって送信先のサーバUAPを起動できなかった場合，または，送信先のサーバUAPが未起動などの旨の応答メッセージが返ってきた場合，別のあて先を取得するためにリトライ処理をします。ただし，ネームサービスからネーム情報を取得する場合は，同じサービスグループの同じあて先に対してリトライ処理をする場合もあります。

ネームサービスを使用しない場合は，サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドで指定したあて先にメッセージを送信します。送信時に障害が発生しても，リトライ処理はしません。

ネームサービスの詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」を参照してください。

(a)　即時送信

即時送信は，クライアントUAPからの要求で指定されたサーバUAPに同期応答型RPCでメッセージを送信します。クライアントUAPは，ee_rpc_call関数でメッセージを作成し，サーバUAPにメッセージを送信します。即時送信時に障害が発生した場合は，クライアントUAP（即時送信要求元）にエラーリターンします。

即時送信の流れを次の図に示します。

図2‒6　即時送信の流れ（同期応答型RPC）

同期応答型RPCの時間監視

ee_rpc_call関数を呼び出してから，応答が返るまでの時間は，RPC関連定義のwatch_timeオペランドに指定した監視時間で監視されています。

サーバUAPの処理に時間が掛かって，指定した監視時間を過ぎた場合は，ee_rpc_call関数はエラーリターンします。

サーバUAPが異常終了すると，ee_rpc_call関数はすぐにエラーリターンします。ただし，次に示す場合には，監視時間が過ぎてからエラーリターンする場合があります。

サーバUAPがあるノードのTP1/EEまたはTP1/Server Base全体が異常終了した場合

サービス要求のデータがサーバUAPに届く前に障害が発生した場合

サーバUAPの処理が終了してからクライアントUAPに結果が届く前に障害が発生した場合

2.1.5　非同期応答型RPC

サーバUAPの処理結果をクライアントUAPに返すRPCです。クライアントUAPでは，サーバUAPの処理結果を待たないで処理を続行し，サーバUAPの処理結果を非同期で受信します。

非同期応答型RPCを次の図に示します。

図2‒7　非同期応答型RPC

非同期応答型RPCは時間監視をします。監視時間内に応答が返らない場合はエラーリターンします。

(1)　TP1/EEがサーバUAPの場合の非同期応答型RPC

サーバUAP（TP1/EE）では，クライアントUAP（TP1/Server Base）からのメッセージを受信するための受信スレッドは，自ポート番号ごとに存在します。

クライアントUAPからのメッセージの受信には，ソケットAPI（TCP/IPソケットインタフェース）が使用されます。

サービスは，受信したメッセージ中のサービス名を基に処理キューに登録されます。処理キューに登録されたサービスは，処理スレッドによって引き出され，ユーザデータをサーバUAPに引き渡します。

サーバUAPの処理終了後，ソケットAPIを使用してRPC応答メッセージをクライアントに送信します。

TP1/EEが非同期応答型RPCでメッセージを受信したときの処理の流れを次の図に示します。

図2‒8　非同期応答型RPCでメッセージを受信したときの処理の流れ

(a)　ノード間負荷バランス機能を使用した場合のRPCメッセージ受信

ノード間負荷バランス機能とは，他ノードにある同じサービスグループ名のサーバUAP間で，サービス処理の負荷を分散させる機能です。ノード間負荷バランス機能を使用してRPCメッセージを受信した場合，自プロセスの負荷が高いとき，または，スケジューラダイレクト機能を使用したRPCメッセージのときに，他ノードにある同じサービスグループ名のサーバUAPの中から負荷の低いプロセスを選択し，メッセージを転送します。他ノードにある同じサービスグループ名のサーバUAPの中に，負荷の低いプロセスがない場合は，自プロセスで処理します。

ノード間負荷バランス機能の詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」を参照してください。

(b)　他サービスグループ名を指定した場合のRPCメッセージ受信

RPCメッセージの受信時，クライアントUAPで指定したサービスグループ名とTP1/EEのサービスグループ名が一致しない場合，ネーム情報から該当するサービスグループを選択し，メッセージを転送します。

(2)　TP1/EEがクライアントUAPの場合の非同期応答型RPC

TP1/EEがクライアントUAP（SPP）の場合の非同期応答型RPCの送信形態は，クライアントUAPからの要求を受けて即時にメッセージ送信を行う即時送信（TP1/Server Baseのdc_rpc_call関数またはdc_rpc_call_to関数と同じ形態）です。

クライアントUAPとして使用するTP1/EEが要求できるサーバUAPは，キュー受信型サーバと，ソケット受信型サーバのどちらでもかまいません。

ネームサービスを使用する場合は，RPC関連定義のrpc_destination_modeオペランドでメッセージ送信先の取得方法を指定します。また，メッセージ送信先の決定時に，通信障害によって送信先のサーバUAPを起動できなかった場合，または，送信先のサーバUAPが未起動などの旨の応答メッセージが返ってきた場合，別のあて先を取得するためにリトライ処理をします。ただし，ネームサービスからネーム情報を取得する場合は，同じサービスグループの同じあて先に対してリトライ処理をする場合もあります。

ネームサービスを使用しない場合は，サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドで指定したあて先にメッセージを送信します。送信時に障害が発生しても，リトライ処理はしません。

ネームサービスの詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」を参照してください。

(a)　即時送信

即時送信は，クライアントUAPからの要求で指定されたサーバUAPに非同期応答型RPCでメッセージを送信します。クライアントUAPは，ee_rpc_call関数でメッセージを作成し，サーバUAPにメッセージを送信します。即時送信時に障害が発生した場合は，クライアントUAP（即時送信要求元）にエラーリターンします。

クライアントUAPがee_rpc_poll_any_replies関数を発行することによって，RPC応答メッセージを受信します。

即時送信の流れを次の図に示します。

図2‒9　即時送信の流れ（非同期応答型RPC）

非同期応答型RPCの時間監視

非同期応答型RPCの場合，ee_rpc_poll_any_replies関数で時間監視します。RPC関連定義のwatch_timeオペランドに指定した監視時間，またはee_rpc_set_watch_time関数で指定した監視時間は無視されます。

(3)　エラーが発生した非同期応答型RPC要求の記述子の取得

エラーが発生した非同期応答型RPC要求に対応する記述子は，ee_rpc_get_error_descriptor関数で取得します。非同期応答の記述子を取得できるのは，サーバUAP側でエラーが発生した場合だけです。ee_rpc_get_error_descriptor関数の呼び出し側でエラーが発生した場合は，非同期応答の記述子を取得できません。

2.1.6　非応答型RPC

サーバUAPの処理結果をクライアントUAPに返さないRPCです。クライアントUAPではサーバUAPの処理結果を受信できません。

非応答型RPCは時間監視をしません。

非応答型RPCの遠隔サービスを要求するサービス関数は，サービス要求後にリターンします。クライアントUAPは，サービス関数のリターン後に処理を続けます。サーバUAPの処理結果は受信できません。

非応答型RPCの遠隔サービスを要求するサービス関数は，サービス要求がサーバUAPに受け付けられたことを確認しないでリターンします。そのため，通信障害などによってサービス要求が消失しても，クライアントUAPで認識することはできません。また，一つのクライアントUAPから同じサービスグループに複数の非応答型RPCでサービスを要求した場合，サーバUAP側でこの要求順どおりにサービスを受け付けるとは限りません。

非応答型RPCを次の図に示します。

図2‒10　非応答型RPC

(1)　TP1/EEがサーバUAPの場合の非応答型RPC

サーバUAP（TP1/EE）では，クライアントUAP（SUP，SPP）からのメッセージを受信するための受信スレッドは，自ポート番号ごとに存在します。

クライアントUAPからの要求メッセージの受信には，ソケットAPI（TCP/IPソケットインタフェース）が使用されます。

サービスは，受信したメッセージ中のサービス名を基に処理キューに登録されます。処理キューに登録されたサービスは，処理スレッドによって引き出され，ユーザデータをサーバUAPに引き渡します。

TP1/EEが非応答型RPCでメッセージを受信したときの処理の流れを次の図に示します。

図2‒11　非応答型RPCでメッセージを受信したときの処理の流れ

(a)　ノード間負荷バランス機能を使用した場合のRPCメッセージ受信

ノード間負荷バランス機能とは，他ノードにある同じサービスグループ名のサーバUAP間で，サービス処理の負荷を分散させる機能です。ノード間負荷バランス機能を使用してRPCメッセージを受信した場合，自プロセスの負荷が高いとき，または，スケジューラダイレクト機能を使用したRPCメッセージのときに，他ノードにある同じサービスグループ名のサーバUAPの中から負荷の低いプロセスを選択し，メッセージを転送します。他ノードにある同じサービスグループ名のサーバUAPの中に，負荷の低いプロセスがない場合は，自プロセスで処理します。

ノード間負荷バランス機能の詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」を参照してください。

(b)　他サービスグループ名を指定した場合のRPCメッセージ受信

RPCメッセージの受信時，クライアントUAPで指定したサービスグループ名とTP1/EEのサービスグループ名が一致しない場合，ネーム情報から該当するサービスグループを選択し，メッセージを転送します。

(2)　TP1/EEがクライアントUAPの場合の非応答型RPC

TP1/EEがクライアントUAP（SPP）の場合の非応答型RPCの送信形態には，次の種類があります。

即時送信

クライアントUAPからの要求を受けて即時にメッセージ送信を行います。TP1/Server Baseのdc_rpc_call関数またはdc_rpc_call_to関数と同じ形態です。

トランザクション同期型送信

クライアントUAPからの要求を受けても即時にメッセージ送信しないで，トランザクションの同期点で要求を有効とし，コミット時にメッセージ送信を行います。

トランザクション同期型送信で要求したRPCは，トランザクショナルRPCになりません。

トランザクション同期型送信は，さらに次の種別に分かれます。

コミット送信

指定されたサーバUAPに対して送信します。

自プロセス送信

クライアントUAPと同じノードのサーバUAPに送信します。

各送信形態の概要を次の表に示します。

表2‒1　各送信形態の概要

送信形態

送信種別

送信先

サービス関数

即時送信

即時送信

他ノードのサーバUAP

ee_rpc_call

ee_rpc_call_to

トランザクション同期型送信※

コミット送信

他ノードのサーバUAP

ee_rpc_cmtsend

【CBLEERPC('CMTSND ')】

ee_rpc_cmtsend_to

【CBLEERPC('CMTSNDTO')】

自プロセス送信

自ノードのサーバUAP

ee_rpc_cmtsend

注※

同期点処理がコミットの場合だけ送信します。ロールバックの場合は送信しません。

非応答型RPCの場合，応答メッセージがないため，コネクションの障害などが発生し，メッセージが消失しても検知できません。ユーザによる送達確認が必要になります。

クライアントUAPとして使用するTP1/EEが要求できるサーバUAPは，キュー受信型サーバと，ソケット受信型サーバのどちらでもかまいません。

ネームサービスを使用する場合は，RPC関連定義のrpc_destination_modeオペランドでメッセージ送信先の取得方法を指定します。また，メッセージ送信先の決定時に，通信障害によって送信先のサーバUAPを起動できなかった場合，または，送信先のサーバUAPが未起動などの旨の応答メッセージが返ってきた場合，別のあて先を取得するためにリトライ処理をします。ただし，ネームサービスからネーム情報を取得する場合は，同じサービスグループの同じあて先に対してリトライ処理をする場合もあります。

ネームサービスを使用しない場合は，サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドで指定したあて先にメッセージを送信します。送信時に障害が発生しても，リトライ処理はしません。

ネームサービスの詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」を参照してください。

(a)　即時送信

即時送信は，クライアントUAPからの要求で指定されたサーバUAPに非応答型RPCでメッセージを送信します。クライアントUAPは，ee_rpc_call関数でメッセージを作成し，サーバUAPにメッセージを送信します。サーバUAPから応答は受け取りません。即時送信時に障害が発生した場合は，クライアントUAP（即時送信要求元）にエラーリターンします。

即時送信の流れを，次の図に示します。

図2‒12　即時送信の流れ（非応答型RPC）

(b)　トランザクション同期型送信

トランザクション同期型送信は，トランザクションのコミット時に，サーバUAPへのサービス要求を有効にします。ロールバック時（ロールバックリターン含む）は，サービス要求は無効になります。

トランザクション同期型送信は，非グローバルトランザクション，非応答型RPCの場合だけ有効です。

トランザクション同期型送信は，サービス要求が有効になるタイミングがコミット時ということ以外は，即時送信と変わりません。

コミット送信

ee_rpc_cmtsend関数またはee_rpc_cmtsend_to関数でサーバUAPを指定してサービス要求を行います。ee_rpc_cmtsend（ee_rpc_cmtsend_to）関数のflagsにはEENOFLAGSを指定します。ee_rpc_cmtsend（ee_rpc_cmtsend_to）関数の呼び出し時は，実際の送信処理はしないで，サービス要求の受け付けだけをして，メッセージ作成後にリターンします。メッセージはメモリ（バッファ）上に退避します。退避していたメッセージは同期点処理（コミット）時に送信されます。同期点処理がロールバックの場合は，メッセージは送信されないで破棄されます。

トランザクション開始から同期点取得までで，複数回ee_rpc_cmtsend（ee_rpc_cmtsend_to）関数を呼び出して複数のメッセージを作成できます。メッセージごとに異なるサーバUAPを指定できます。

コミット送信の流れを次の図に示します。

図2‒13　コミット送信

自プロセス送信

クライアントUAP（TP1/EE）と同じノードのサーバUAPに対してサービス要求をする場合，ee_rpc_cmtsend関数に要求先サーバUAPを指定して呼び出します。自プロセス送信は，コミット送信と同様に，トランザクションの同期点処理（コミット）時にサービス要求を有効にし，メッセージを送信します。このメッセージの送信は，クライアントUAPとは別スレッドで実行されます。

ネームサービスの使用時に自プロセス送信をする場合は，ee_rpc_cmtsend関数のflagsにEERPC_CMTSEND_MYPROCを指定してください。指定しないと，他プロセスにメッセージが送信されることがあります。

自プロセス送信の流れを次の図に示します。

図2‒14　自プロセス送信

2.1.7　通信先を指定したリモートプロシジャコール

ee_rpc_call関数またはee_rpc_cmtsend関数を使ってサービスを要求する場合，要求するサービスがどこにあるかは，OpenTP1のネームサービスで管理しているので，クライアントUAPで意識する必要はありません。しかし，サービス要求先ノードはネームサービスまたは定義によって管理するため，サービス要求先となるノードが複数存在した場合，サービス要求先となるノードを限定できません。

これに対し，ee_rpc_call_to関数またはee_rpc_cmtsend_to関数を使えば，特定のサービス要求先にサービスを要求できます。

サービス要求先を特定するには，ee_rpc_call_to関数またはee_rpc_cmtsend_to関数の引数に，ノード識別子，ホスト名，ホスト名とポート番号のどれかを指定します。

ノード識別子を指定して，サービス要求先を特定したee_rpc_call_to関数を使った通信の例を次の図に示します。

図2‒15　ee_rpc_call_to関数を使った通信の例

(1)　サービス要求先の特定方法

サービス要求先を特定するには，ee_rpc_call_to関数またはee_rpc_cmtsend_to関数の引数に次のどれかを指定します。

(a)　ホスト名

/etc/hostsファイル，またはDNSなどでIPアドレスとマッピングできるホスト名を指定して，サービス要求先ノードを特定します。指定したホストにサービスグループまたはサービスが存在しない場合，RPC要求はエラーとなります。

ネームサーバを指定したRPCの場合

ポート番号には，サービス要求元（ee_rpc_call_to関数を呼び出した側）のname_portオペランドに指定した値が使用されます。サービス要求先のTP1/Server Baseのシステム共通定義のname_portオペランドに指定した値と，サービス要求元のname_portオペランドに指定した値が同じであることが前提です。

サービス要求先のホストは指定したネームサーバのホストだけであり，対象のネームサーバが管理するほかのホストは，サービス要求先になりません。

RPC関連定義のrpc_destination_modeオペランドの指定値に関係なく，ネーム検索によって送信先を決定します。

ノード識別子を指定した場合，ノード識別子の指定は無効とします。

スケジュールサービスのポート（scd_port），またはTP1/EEシステムの受信用ポートを指定したRPCの場合

ポート番号には，サービス要求元（ee_rpc_call_to関数を呼び出した側）のサービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドで指定したTP1/EEシステムの受信用ポート番号が使用されます。サービス要求先のポート番号と，サービス要求元のサービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドで指定したTP1/EEシステムの受信用ポート番号が同じであることが前提です。

キュー受信型のRPCで送信します。ソケット受信型のTP1/Server Baseのユーザサーバに対してこの機能によるRPC要求はできません。指定したホストに対するRPC要求がエラーとなった場合，RPC関連定義のrpc_retryオペランドの指定値を無視し，RPC要求のリトライは行いません。

ノード識別子を指定した場合，エラーリターンします。

(b)　ノード識別子

TP1/Server Baseのシステム共通定義のnode_idオペランドに指定されているノード識別子を指定して，サービス要求先ノードを特定します。

指定したノード識別子に対応するサービス要求先のOpenTP1ノードのホスト名がグローバルドメイン※内にあることが前提です。

該当のRPC要求では，RPC関連定義のrpc_destination_modeオペランドの指定値に関係なく，ネーム検索によって送信先を決定します。サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドに指定した送信先は対象外とします。また，ホスト名とポート番号を指定した場合，ノード識別子の指定は無効とします。

サービス要求先がTP1/EEの場合も，ノード識別子にはサービス要求先のTP1/Server Baseのノード識別子を指定します。

注※

ここでのグローバルドメインとは，次のノード名の集合を指します。

システム共通定義のname_domain_file_useオペランドにNを指定している場合

システム共通定義のall_nodeオペランド，all_node_exオペランドで指定したノード名の集合です。

システム共通定義のname_domain_file_useオペランドにYを指定している場合

ドメイン定義ファイルに指定したノード名の集合です。なお，ドメイン定義ファイルの格納場所は次のとおりです。

all_nodeのドメイン定義ファイル

$DCCONFPATH/dcnamndディレクトリ下

all_node_exのドメイン定義ファイル

$DCCONFPATH/dcnamndexディレクトリ下

(c)　ホスト名とポート番号

/etc/hostsファイル，またはDNSなどでIPアドレスとマッピングできるホスト名，およびポート番号を指定することでサービス要求先ノードを特定します。

ネームサーバを指定したRPCの場合

ポート番号には，サービス要求先のTP1/Server Baseのシステム共通定義のname_portオペランドに指定したネームサービスのポート番号を指定します。

サービス要求先のホストは指定したネームサーバのホストだけであり，対象のネームサーバが管理するほかのホストは，サービス要求先になりません。

RPC関連定義のrpc_destination_modeオペランドの指定値に関係なく，ネーム検索によって送信先を決定します。

ノード識別子を指定した場合，ノード識別子の指定は無効とします。

スケジュールサービスのポート（scd_port），またはTP1/EEシステムの受信用ポートを指定したRPCの場合

ポート番号には，サービス要求先がTP1/Server Baseの場合は，サービス要求先のOpenTP1システムのスケジュールサービス定義のscd_portオペランドで指定したポート番号を指定します。サービス要求先がTP1/EEの場合は，サービス要求先のサービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドで指定したTP1/EEシステムの受信用ポート番号を指定します。

キュー受信型のRPCで送信します。ソケット受信型のTP1/Server Baseのユーザサーバに対してこの機能によるRPC要求はできません。指定したホストに対するRPC要求がエラーとなった場合，RPC関連定義のrpc_retryオペランドの指定値を無視し，RPC要求のリトライは行いません。

ノード識別子を指定した場合，エラーリターンします。

(2)　送信先の決定とリトライ処理

ネームサーバ，またはノード識別子を指定したRPCでは，ネームサービスから送信先を取得して送信します。送信失敗時はリトライ処理を行います。ただし，送信先はノード識別子の一致するノードまたはネームサーバのノードであり，1ノードに限定されます。このため，リトライ中にネーム情報に変化がない場合は，同一のノードに対して再送します。

スケジュールサービスのポート（scd_port），またはTP1/EEシステムの受信用ポートを指定したRPCでは，関数の引数に指定された送信先に対して送信します。送信失敗時はリトライ処理を行いません。

(3)　関数の指定値の関係

ee_rpc_call_to関数またはee_rpc_cmtsend_to関数の指定値の関係を次の表に示します。

表2‒2　ee_rpc_call_to関数またはee_rpc_cmtsend_to関数の指定値の関係

項番

関数の指定値

指定の推奨

処理内容

ホスト名

ノード識別子

ポート番号

サービス要求先※

1

−

−

−

EENOFLAGS

△

ee_rpc_call関数またはee_rpc_cmtsend関数と同じです。

2

−

−

−

EERPC_NAMPORT

×

関数がエラーリターンします。

3

−

−

−

EERPC_SCDPORT

×

4

−

−

○

EENOFLAGS

×

5

−

−

○

EERPC_NAMPORT

×

6

−

−

○

EERPC_SCDPORT

×

7

○

−

−

EENOFLAGS

◎

ネームサーバを指定したRPCになります。

サービス要求先のポート番号には，サービス要求元のシステム共通定義のname_portオペランドの指定値を仮定します。

8

○

−

−

EERPC_NAMPORT

×

関数がエラーリターンします。

9

○

−

−

EERPC_SCDPORT

◎

スケジュールサービスのポート，またはTP1/EEシステムの受信用ポートを指定したRPCになります。

サービス要求先のポート番号には，サービス要求元の自サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドで指定した受信ポート番号を仮定します。

10

○

−

○

EENOFLAGS

×

関数がエラーリターンします。

11

○

−

○

EERPC_NAMPORT

◎

ネームサーバを指定したRPCになります。

12

○

−

○

EERPC_SCDPORT

◎

スケジュールサービスのポート，またはTP1/EEシステムの受信用ポートを指定したRPCになります。

13

−

○

−

EENOFLAGS

◎

ノード識別子を指定したRPCになります。

14

−

○

−

EERPC_NAMPORT

×

関数がエラーリターンします。

15

−

○

−

EERPC_SCDPORT

×

16

−

○

○

EENOFLAGS

×

17

−

○

○

EERPC_NAMPORT

×

関数がエラーリターンします。

ポート番号の指定は無視します（項番14と同じ）。

18

−

○

○

EERPC_SCDPORT

×

関数がエラーリターンします。

19

○

○

−

EENOFLAGS

△

ネームサーバを指定したRPCになります。

ノード識別子の指定は無視します（項番7と同じ）。

20

○

○

−

EERPC_NAMPORT

×

関数がエラーリターンします。

21

○

○

−

EERPC_SCDPORT

△

スケジュールサービスのポート，またはTP1/EEシステムの受信用ポートを指定したRPCになります。

ノード識別子の指定は無視します（項番9と同じ）。

22

○

○

○

EENOFLAGS

×

関数がエラーリターンします。

23

○

○

○

EERPC_NAMPORT

△

ネームサーバを指定したRPCになります。

ノード識別子の指定は無視します（項番11と同じ）。

24

○

○

○

EERPC_SCDPORT

△

スケジュールサービスのポート，またはTP1/EEシステムの受信用ポートを指定したRPCになります。

ノード識別子の指定は無視します（項番12と同じ）。

（凡例）

○：ノード識別子，ホスト名，またはポート番号値を指定します。

−：ノード識別子，ホスト名，またはポート番号値を指定しません。

◎：指定を推奨します。

△：指定できますが，一部の指定値を無視した動作，または通信先を指定しない動作となるため，指定を推奨しません。

×：指定できません。

注※

サービス要求先の指定値「EERPC_NAMPORT」，「EERPC_SCDPORT」，および「EENOFLAGS」は，C言語の値です。COBOL言語では，「VALUE 'N'」，「VALUE 'S'」，および「VALUE 'D'」を指定します。詳細については，各関数の説明を参照してください。

2.1.8　リモートプロシジャコールでメッセージを送受信できない場合

リモートプロシジャコールでメッセージを送受信できない場合について，状況別に説明します。

(1)　TP1/EEがサーバUAPの場合で，メッセージを受信できないとき

次の場合はメッセージ受信処理を実行できません。

サービス名がTP1/EEの処理キューに定義されていない場合（同期応答型RPC，非同期応答型RPCの場合）

メッセージ受信時，クライアントUAPで指定したサービス名がサーバUAP（TP1/EE）の処理キューに定義されていない場合，処理キュー登録要求はエラーリターンします。このとき，クライアントUAPにRPCエラー応答，およびサーバUAPにエラー通知を行うため，RPCエラー応答トランザクション，およびエラートランザクション（ERRTRN1）を起動します。ユーザサービス関連定義のerrtrn1オペランドの指定がない場合は，エラーメッセージを出力し，メッセージを破棄します。

RPCエラー応答トランザクションは，クライアントUAPに対してRPCエラー応答メッセージを送信します。

サービス名がTP1/EEの処理キューに定義されていない場合（非応答型RPCの場合）

メッセージ受信時，クライアントUAPで指定したサービス名がサーバUAP（TP1/EE）の処理キューに定義されていない場合，処理キュー登録要求はエラーリターンします。このとき，サーバUAPにエラー通知を行うため，エラートランザクション処理キューへ登録要求をして，エラートランザクション（ERRTRN1）を起動します。ユーザサービス関連定義のerrtrn1オペランドの指定がない場合は，エラーメッセージを出力し，メッセージを破棄します。

クライアントUAPで指定したサービスグループのネーム情報を取得できない場合（同期応答型RPC，非同期応答型RPCの場合）

メッセージ受信時，クライアントUAPで指定したサービスグループのネーム情報を取得できない場合は，エラーリターンします。このとき，クライアントUAPにRPCエラー応答，およびユーザにエラー通知を行うため，RPCエラー応答トランザクションを起動します。RPCエラー応答トランザクションは，クライアントUAPに対してRPCエラー応答メッセージを送信します。

クライアントUAPで指定したサービスグループのネーム情報を取得できない場合（非応答型RPCの場合）

メッセージ受信時，クライアントUAPで指定したサービスグループのネーム情報を取得できない場合は，エラーメッセージを出力し，メッセージを破棄します。

制御メッセージを受信した場合

クライアントUAPからソケットの一時終了やソケット終了を要求するメッセージを受信した場合，エラーメッセージを出力し，該当するコネクションを解放します。

不正メッセージを受信した場合

クライアントUAPから受信したメッセージのサイズが不正であったり，RPCヘッダに未サポート情報が設定されていたりした場合は，次の処理をします。

エラーメッセージログを出力する。

サイズ不正など，後続処理に影響がある障害が発生している場合は，該当コネクションを解放する。

RPCエラー応答が可能であれば，RPCエラー応答メッセージを送信する。

3.の処理は，非応答型RPCの場合は該当しません。

リソース不足を検知した場合

クライアントUAPからメッセージ受信時，受信バッファ不足や処理キュー不足などのリソース不足によってメッセージ受信処理を実行できない場合は，次の処理をします。

エラーメッセージを出力する。

該当コネクションを解放する。

RPCエラー応答が可能であれば，RPCエラー応答メッセージを送信する。

3.の処理は，非応答型RPCの場合は該当しません。

業務処理中にスレッドダウンした場合（同期応答型RPC，非同期応答型RPCの場合）

業務処理中にスレッドダウンした場合，次の処理をします。

モニタスレッドが回復トランザクションおよびエラートランザクション（ERRTRN3）を登録し，処理スレッドを再起動する。

再起動された処理スレッドは，エラートランザクション（ERRTRN3）を起動する。

RPC応答メッセージは回復トランザクションを引き出した回復スレッドが送信します。

ユーザサービス関連定義のerrtrn3オペランドの指定がない場合は，エラーメッセージを出力し，メッセージを破棄します。

(2)　TP1/EEがクライアントUAPの場合で，メッセージを送信できないとき（非応答型RPCの場合）

送信エラーになる場合を次に示します。

コミット送信エラーになる場合

コミット送信でメッセージ送信処理中に障害が発生し，送信エラーになった場合は，プロセス関連定義のrpc_cmtsend_retryオペランドの指定に従い，エラートランザクション（ERRTRNS）起動，またはリトライ送信を行います。リトライ送信は，別スレッド（送信専用スレッド）で送信要求を行うため，送信順序は保証しません。また，リトライ送信がエラーになった場合は無条件でエラートランザクション（ERRTRNS）を起動します。ユーザサービス関連定義のerrtrnsオペランドの指定がない場合は，エラーメッセージを出力し，メッセージを破棄します。

サーバUAPの正常リターン後にTP1/EEがロールバックした場合

ee_rpc_cmtsend関数が正常に終了したあと，クライアントUAP（TP1/EE）がコミットするまでに，障害が発生し，ロールバックした場合，エラー要因に応じてエラートランザクション（ERRTRN3，ERRTRNR）を起動します。メッセージは破棄され，送信できません。

2.1.9　サービスのネスト

クライアントUAPにサービス要求されたサーバUAPから，さらにサーバUAPを呼び出すことができます。このようなサーバUAPのネストによって，サービス処理を分散化・階層化できます。RPCのネスト例を次の図に示します。

図2‒16　RPCのネスト例

2.1.10　サービス要求の応答待ち時間の参照と更新

クライアントUAP（TP1/EE）の処理の中で，サービス要求の応答待ち時間を一時的に変更できます。現在の応答待ち時間の設定を参照するときはee_rpc_get_watch_time関数【CBLEERPC('GETWATCH')】を，変更するときはee_rpc_set_watch_time関数【CBLEERPC('SETWATCH')】を使います。ee_rpc_set_watch_time関数で変更した値は，そのサービス関数の終了時まで有効です。

ee_rpc_get_watch_time関数は，ee_rpc_set_watch_time関数で変更したサービス応答待ち時間をリターンします。応答待ち時間を変更していない場合は，RPC関連定義の応答待ち時間（watch_timeオペランド）に指定した値がリターンされます。ee_rpc_get_watch_time関数で得られる値は，ee_rpc_call関数の応答待ち時間として有効です。

サービス要求の応答待ち時間を，ee_rpc_set_watch_time関数を呼び出す前の値に戻すときは，事前に呼び出しているee_rpc_get_watch_time関数で返された元の値を，ee_rpc_set_watch_time関数で再度指定してください。

ee_rpc_set_watch_time関数は，関数を呼び出したクライアントUAPのサービス要求に影響するだけで，RPC関連定義のwatch_timeオペランドに指定した値は変更しません。ee_rpc_set_watch_time関数で指定する値は，同じサービス内であとから呼び出すee_rpc_call関数にだけ影響します。

2.1.11　トランザクショナルRPC

次に示すどちらかの場合，RPCはトランザクショナルRPCとなります。

TP1/EEがクライアントUAPで，ee_rpc_call関数のflagsオプションにEERPC_TPNOTRANを指定しない場合，かつ，TP1/Server Baseがトランザクション属性のサーバUAPの場合

TP1/Server Baseがトランザクション属性のクライアントUAPで，dc_rpc_call関数のflagsオプションにDCRPC_TPNOTRANを指定しない場合

トランザクショナルRPCでは，クライアントUAPとサーバUAPが同一トランザクション（グローバルトランザクション）として動作します。

次に示すどちらかの場合，クライアントUAPとサーバUAPが別トランザクションとして動作します。

TP1/EEがクライアントUAPで，ee_rpc_call関数のflagsオプションにEERPC_TPNOTRANを指定した場合

TP1/Server BaseがクライアントUAPで，dc_rpc_call関数のflagsオプションにDCRPC_TPNOTRANを指定した場合

トランザクショナルRPCでは，クライアントUAPのトランザクションの決着によって，サーバUAPのトランザクションが決着します。

トランザクショナルRPCおよび非トランザクショナルRPCの流れを次の図に示します。

図2‒17　トランザクショナルRPCおよび非トランザクショナルRPCの流れ

注意事項

トランザクション同期型送信で要求したRPCは，トランザクショナルRPCにはなりません。

同期点処理が終了するまで処理スレッドを占有するため，グローバルトランザクション内で時間の掛かる処理を行うと，処理スレッドの使用効率が低下します。

同期点処理が終了するまで対象サービスが処理中になるため，サービスの同時処理限界数の指定値によっては，グローバルトランザクション内から同一サービスに対してサービス要求をすると，サービス要求または同期点処理待ちのどちらかがタイムアウトします。

オンラインテスタを起動した状態のTP1/Server BaseからTP1/EEに対してトランザクショナルRPCを実行することはできません。

2.1.12　トランザクションの処理から非トランザクショナルRPCの発行

サーバUAP（TP1/EE）は，トランザクションとしても，グローバルトランザクションとしても動作できます。TP1/Server BaseのクライアントUAPからサービス要求をするときは，次の関数の引数にトランザクションでないRPC（非トランザクショナルRPC）を指定する必要があります。

dc_rpc_call関数

dc_rpc_call_to関数

ee_rpc_call関数

ee_rpc_call_to関数

2.1.13　別トランザクションによるRPC同期応答

別トランザクションによるRPC同期応答は，応答型RPCを受信したルートトランザクションブランチだけで使用できます。

通常の応答型RPCでは，サービストランザクション起動時のサービス関数の引数として指定した応答データ格納領域（out）に，サーバUAPが応答データを格納し，サービス関数終了時にRPC応答メッセージとしてクライアントUAPに送信します。

サーバUAPで応答型RPCを受信したトランザクション（サービス）は，ee_rpc_reply_suspend関数【CBLEERPC('R-SPEND ')】を呼び出すと，サービス終了に伴うRPC応答メッセージをクライアントUAPに送信しません。別の任意のトランザクション（サービス）からee_rpc_reply_send関数を呼び出して，クライアントUAPにRPC応答メッセージを送信します。

ee_rpc_reply_suspend関数を呼び出したあと，RPC関連定義のrpc_reply_suspend_timeオペランド，またはee_rpc_reply_suspend関数の引数で指定した時間以内にee_rpc_reply_send関数【CBLEERPC('R-SEND ')】を呼び出さない場合，RPCエラー応答メッセージが自動的に送信されます。以降にee_rpc_reply_send関数を呼び出しても，ee_rpc_reply_send関数はエラーになります。

別トランザクションによるRPC同期応答処理の流れを次の図に示します。

図2‒18　別トランザクションによるRPC同期応答処理の流れ

注意事項

ee_rpc_reply_suspend関数を呼び出している状態でスレッドダウンした場合，スレッドの回復処理時にRPC応答メッセージは送信されません。そのため，ユーザの回復処理でRPC応答メッセージを送信する必要があります。

応答型RPC以外では，ee_rpc_reply_suspend関数を呼び出せません。応答型RPC以外で呼び出した場合，ee_rpc_reply_suspend関数はエラーリターンします。

RPC応答メッセージ抑止限界時間の監視は5秒間隔で行われます。このため，RPCエラー応答メッセージの送信は，RPC関連定義のrpc_reply_suspend_timeオペランドの指定値より最大で5秒の遅延が発生する場合があります。

TP1/EE再開始時のRPC応答メッセージ抑止状態引き継ぎ

TP1/EEの再開始時にRPC応答メッセージ抑止状態を引き継ぐかどうかは，RPC関連定義のrpc_reply_suspend_recoverオペランドで指定します。

rpc_reply_suspend_recoverオペランドにYを指定した場合，前回のRPC応答メッセージ抑止状態をTP1/EEの再開始時に引き継ぎます。

rpc_reply_suspend_recoverオペランドにNを指定した場合，前回のRPC応答メッセージ抑止状態をTP1/EEの再開始時に引き継ぎません。

また，rpc_reply_suspend_recoverオペランドにYを指定している場合，rpc_reply_suspend_autosendオペランドにYを指定したときは，TP1/EEの再開始時にRPC応答メッセージ抑止状態を自動的に解除し，RPCエラー応答メッセージを送信します。

RPC応答メッセージ抑止中のTP1/EEの終了

RPC応答メッセージ抑止中にTP1/EEを正常終了させた場合，RPC応答メッセージ抑止状態を自動的に解除し，RPCエラー応答メッセージを送信します。

2.1.14　TP1/Server BaseとRPC通信をする場合の設定

TP1/EEとTP1/Server BaseとのRPC通信で設定する必要があるシステム定義または関数の概要について説明します。詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」の，TP1/Server BaseとRPC通信をする場合の設定に関する記述を参照してください。

なお，TP1/EEとTP1/Server Baseとの間でトランザクション連携をする場合は，RPC関連定義のname_useオペランドにYを指定してください。

(1)　TP1/EEがサーバUAPで，TP1/Server BaseがクライアントUAPの場合

TP1/EEがサーバUAPで，TP1/Server BaseがクライアントUAPの場合，TP1/Server Base側で次に示す定義および関数を設定する必要があります。

ユーザサービス定義※

ユーザサービスネットワーク定義※

dc_rpc_call関数

dc_rpc_call_to関数

DCRPC_DIRECT_SCHEDULE関数

注※

dc_rpc_call関数を使用する場合に指定が必要です。

(2)　TP1/Server BaseがサーバUAPで，TP1/EEがクライアントUAPの場合

TP1/Server BaseがサーバUAPで，TP1/EEがクライアントUAPの場合，TP1/EE側で次に示す関数を設定する必要があります。

ee_rpc_call関数

ee_rpc_call_to関数

2.2　トランザクション制御

TP1/EEでは，クライアント／サーバ形態の通信のトランザクション制御ができます。これによって，複数のプロセスにわたるUAPの処理を一つのトランザクションとして処理できます。TP1/EEは，XAインタフェースの関数を使用してトランザクション制御をします。

トランザクションマネジャが管理，実行するトランザクション種別については，「付録A　トランザクション種別」を参照してください。

2.2.1　クライアント／サーバ形態の通信のトランザクション

TP1/EEでは，RPCを使用して複数のUAPプロセスにわたっている処理を，1件のトランザクション処理にできます。このようなトランザクションをグローバルトランザクションといいます。このグローバルトランザクションによって，クライアント／サーバ形態のトランザクションができるようになります。

クライアント／サーバ形態の通信でトランザクションを制御するときは，トランザクションの開始および終了と同期点の取得をUAPで明示します。

(1)　トランザクションの開始と終了

(a)　トランザクションの開始

処理要求が発生した場合に，TP1/EEが，ルートトランザクション，またはトランザクションブランチとしてトランザクションを開始します。

(b)　トランザクションの回復

トランザクション処理中に障害が発生した場合，ステータスファイル情報，またはテーブル状態を基にトランザクションを回復します。回復処理の詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」のプロセスの回復，およびスレッドの回復の説明を参照してください。

(c)　トランザクションの縮退

トランザクション開始時に，リソースマネジャに障害が発生した場合は，障害が発生したリソースマネジャにアクセスできないトランザクションとして縮退して開始します。縮退情報は，トランザクションインタフェースおよびee_trn_getinfo関数【CBLEETRN('GETINFO ')】で取得できます。

トランザクション処理中※に，リソースマネジャに障害が発生した場合も，障害が発生したリソースマネジャにアクセスできないトランザクションとして縮退して処理を続行します。縮退情報は，ee_trn_getinfo関数で取得できます。

注※

トランザクションの処理には，再起動トランザクションの起動処理（ee_trn_chained_commit関数【CBLEETRN('C-COMMIT')】またはEETRN_KEEPを指定したee_trn_chained_rollback関数【CBLEETRN('C-ROLL ')】の呼び出し）も含みます。

(d)　トランザクションの終了

グローバルトランザクションは，コミットまたはロールバックのどちらかに決着して終了します。このとき，グローバルトランザクションとリンケージしたスレッドからの要求で実行したリソースマネジャの処理は，すべて実行される（コミット）か，またはすべて実行されない（ロールバック）かのどちらかです。

グローバルトランザクションの決着結果は，グローバルトランザクションのルートトランザクションブランチが完了する前に保持していた結果と一致します。グローバルトランザクションの決着結果と，グローバルトランザクションに属するトランザクションブランチのトランザクション決着結果との関係を次の表に示します。

表2‒3　トランザクション決着結果

グローバルトランザクションのトランザクション決着結果

各トランザクションブランチのトランザクション決着結果

COMMIT

グローバルトランザクションに属するすべてのトランザクションブランチがコミットできた状態。

ROLLBACK

グローバルトランザクションに属するトランザクションブランチの一つ以上がロールバックしたため，グローバルトランザクションがロールバックした状態。

HEURISTIC_HAZARD

障害のため，グローバルトランザクションに属するトランザクションブランチのうち，ヒューリスティックに完了したトランザクションブランチの決着結果が判明しない状態。

HEURISTIC_MIX

グローバルトランザクションに属するあるトランザクションブランチがコミットし，あるトランザクションブランチがロールバックした状態。ルートトランザクションブランチとトランザクションブランチの決着が矛盾している状態。

(2)　同期点の取得

グローバルトランザクションを構成するトランザクションブランチのすべてを，同期を取って同じ決着結果（コミットまたはロールバック）で終了させることを同期点の取得といいます。

(a)　同期点を取得する関数

同期点を取得するときは，次に示す関数を呼び出します。

ee_trn_chained_commit関数

ee_trn_chained_rollback関数

トランザクションとして実行中のUAPから要求されたサービスは，要求された時点ですでにトランザクションとして実行しています。

コミットの関数の呼び出し

トランザクションをUAPの判断でコミットとしたいときは，UAPからコミットを要求できます。

ロールバックの関数の呼び出し

トランザクションをUAPの判断でロールバックとしたいときは，UAPからロールバックを要求できます。関数を呼び出すときの指定で，該当するスレッドを強制終了させることもできます。

同期点を取得する処理でエラーが起こった場合

同期点を取得する関数の要求時，トランザクションの同期点を取得する処理でエラーが起こった場合は，エラーリターンします。

UAPがTP1/EEに制御を戻したあと，トランザクションの同期点を取得する処理でエラーが起こった場合は，エラートランザクション（ERRTRNR）を起動します。

同期点を取得する関数を呼び出さなかった場合

同期点を取得する関数を呼び出す前にUAPがTP1/EEに制御を戻した場合は，UAPの同期点の決着結果はコミットになります。同期点を取得する関数を呼び出す前にUAPが異常終了した場合は，UAPの同期点の決着結果はロールバックになります。

(b)　リソースマネジャとのコネクションの解放

トランザクションの同期点処理が完了※するときに，スレッドにリンクされているすべてのリソースマネジャに対してコネクションの解放要求（xa_close関数）を指示できます。スレッドにリンクされているすべてのリソースマネジャに対してコネクションの解放を指示するには，ee_trn_rm_close_mark関数【CBLEETRN('RMCLSMK ')】を呼び出します。同期点処理の完了時にコネクション確立済みのリソースマネジャが存在しない場合は，ee_trn_rm_close_mark関数を呼び出してもコネクションの解放要求（xa_close関数）を指示しません。

注※

同期点処理が完了する時点は，次に示す関数または処理が終了した時点を指します。

ee_trn_chained_commit関数

ee_trn_chained_rollback関数

UAPリターン後の同期点処理

リソースマネジャとのコネクションの再確立（xa_open関数）は，ee_trn_rm_close_mark関数を呼び出したスレッドでの次回のトランザクション開始時にTP1/EEが行います。

トランザクション関連定義のtrnstring定義コマンドで複数のOracleに接続するように定義した場合で，SQLの実行時にエラーが発生したときは，ee_trn_rm_close_mark関数を呼び出してリソースマネジャとのコネクションを解放してください。これは，SQL実行時のエラーが発生したあとやトランザクションをロールバックしたあとに，Oracleの暗黙カーソルをクローズさせるためです。Oracleの暗黙カーソルがクローズされない場合に，Oracleに対するSQLの実行でエラーが発生したあとで別のOracleに対してSQLを実行すると，SQLエラーが発生します。コネクションの解放を指示してOracleの暗黙カーソルをクローズすることで，以降のトランザクションでのSQLエラーを回避できます。

注意事項

トランザクションの同期点を取得する処理でエラーが起こった場合，コミット時に実行する次の関数の処理は無効となります。

ee_rpc_cmtsend関数【CBLEERPC('CMTSND ')】

ee_rpc_cmtsend_to関数【CBLEERPC('CMTSNDTO')】

ee_tim_execap関数【CBLEETIM('EXECAP ')】（acttypeにEETIM_COMT指定）

ee_mch_cmtsend関数【CBLEEMCH('CMTSND ')】（XTCを使用する場合）

ee_mch_cmtsend_sync関数【CBLEEMCH('CMTSNDSY')】（XTCを使用する場合）

ee_mcp_send関数【CBLEEMCP('SEND ')】（MCPを使用する場合）

2.2.2　リモートプロシジャコールの形態と同期点の関係

トランザクションとして稼働しているクライアントUAPからトランザクショナルRPCで呼ばれたサーバUAPはトランザクションとして稼働します。各トランザクションブランチは，一つのグローバルトランザクションとして同期を取れます。したがって，各サーバUAPのプロセスは，処理終了後，ee_rpc_call関数を呼び出したUAPにリターンしても，ルートトランザクションブランチに戻って同期点処理が完了するまでは，次のサービス要求を受け付けられません。また，サーバUAPで確保している資源も解放されません。これは非同期応答型RPC，非応答型RPCの場合でも同様です。

このように，UAPの処理ではRPCのトランザクション制御で，複数のUAPで同期が取れます。

RPCのトランザクション制御は，TP1/EE同士，または，TP1/EEとTP1/Server Baseとの間で実行できます。詳細については，「2.1.11　トランザクショナルRPC」またはマニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」のTP1/Server Baseとのトランザクション連携に関する説明を参照してください。

クライアントUAPの同期点処理が完了する前に，サーバUAPのプロセスでほかのサービス要求を処理できる場合があります。これをトランザクションの最適化といいます。トランザクションの最適化については，「2.2.4　トランザクションの最適化」を参照してください。

(1)　リモートプロシジャコールと同期点の関係

同期応答型RPCでのRPC応答メッセージの送信タイミングは，サーバUAPがルートトランザクションブランチかどうかで異なります。

サーバUAPがルートトランザクションブランチの場合

トランザクションの同期点処理が完了したあとにRPC応答メッセージを送信します。

サーバUAPがルートトランザクションでない場合

UAPがリターンしたときにRPC応答メッセージを送信します。

リモートプロシジャコールと同期点の関係を次の図に示します。

図2‒19　リモートプロシジャコールと同期点の関係

(2)　同期応答型RPCと同期点の関係

同期応答型RPCのトランザクション処理の場合は，ルートトランザクションブランチに処理結果が戻って，同期点取得処理を終えた時点でトランザクションの終了となります。

トランザクションを最適化する条件がそろっている場合，サーバUAPのプロセスは処理が終了した時点で，次のサービス要求を受け付けられます。

同期応答型RPCと同期点の関係を次の図に示します。

図2‒20　同期応答型RPCと同期点の関係

(3)　非同期応答型RPCと同期点の関係

非同期応答型RPCのトランザクション処理の場合は，クライアントUAPで同期点処理を終えた時点でRPCの処理を終了とします。同期点処理後にサーバUAPから応答が返ってきても，ee_rpc_call関数を呼び出したUAPでは受信できません。

非同期応答型RPCと同期点の関係を次の図に示します。

図2‒21　非同期応答型RPCと同期点の関係

(4)　非応答型RPCと同期点の関係

非応答型RPCのトランザクション処理の場合は，クライアントUAPの同期点取得でサーバUAPの処理終了を待って，そのあとで同期点取得処理をします。

非応答型RPCと同期点の関係を次の図に示します。

図2‒22　非応答型RPCと同期点の関係

(5)　リモートプロシジャコールのエラーリターン値と同期点

ee_rpc_call関数がエラーリターンしても，トランザクションの同期点がコミットとなる場合があります。

また，リターン値によっては，必ずトランザクションをロールバックさせなければならない場合があります。この場合は，ee_trn_chained_rollback関数またはee_trn_rollback_mark関数【CBLEETRN('ROLLMARK')】を呼び出してロールバックさせてください。

2.2.3　2相コミット

複数の資源を更新するとき，トランザクションは同期点で，2相コミットと呼ばれる方法で最終的に資源を更新するかどうか決定します。2相コミットとは，同期点処理を資源の更新準備処理（プリペア処理）と，資源の更新処理（コミット処理またはロールバック処理）の二段階に分ける方法です。同期点処理を二つの相に分けることで，複数の資源を矛盾なく更新できます。

同期点の第1相で，ルートトランザクションブランチがグローバルトランザクション内のすべてのトランザクションブランチに，コミットの準備を要求します。トランザクションブランチは，コミットの準備が完了したか，ロールバックしたかを，ルートトランザクションブランチに報告します。

同期点の第2相で，グローバルトランザクションをロールバックするかコミットするか決定します。すべてのトランザクションブランチでコミットの準備が完了すると，ルートトランザクションブランチはグローバルトランザクション全体のコミットを決定します。トランザクションブランチのどれかがロールバックしたときには，ルートトランザクションブランチはグローバルトランザクション全体のロールバックを決定します。グローバルトランザクション内のトランザクションブランチはすべて，ルートトランザクションブランチでの決定に従います。

トランザクションの決着（コミット決定，またはロールバック決定）以降にシステムに障害が発生した場合に備えて，2相コミット処理の過程でトランザクションに関する履歴情報を，ステータスファイルに取得します。

2相コミットの流れを次の図に示します。

図2‒23　2相コミットの流れ

(1)　ヒューリスティック決着

ルートトランザクションブランチがトランザクションブランチにコミットの準備を指示したあとで通信障害が発生して，ルートトランザクションブランチでの決着がトランザクションブランチに届かなくなることを，ヒューリスティックハザードといいます。ヒューリスティックハザードが起こった場合には，コマンドを使って，トランザクションブランチごとにトランザクションを強制的に決着できます。ルートトランザクションブランチの同期点処理を待たないで，コマンドでトランザクションブランチのトランザクションを強制的に決着することを，ヒューリスティック決着といいます。

ヒューリスティック決着には，次に示す種類があります。

ヒューリスティックコミット

ルートトランザクションの決着結果に関係なく，トランザクションブランチをコミットすることです。

ヒューリスティックロールバック

ルートトランザクションの決着結果に関係なく，トランザクションブランチをロールバックすることです。

ヒューリスティックコミットにするときにはeetrncmtコマンドを，ヒューリスティックロールバックにするときにはeetrnrbkコマンドを使います。コミットまたはロールバックしたトランザクションブランチを強制終了する場合は，eetrnfgtコマンドを使います。

コミットかロールバックかは，ルートトランザクションブランチとトランザクションブランチとで一致させてください。一致させるためには，まずルートトランザクションブランチがコミットしたかロールバックしたかをeetrnlstrコマンドを使って調べます。eetrnlstrコマンドで表示した状態を参照した上で，eetrncmtコマンドまたはeetrnrbkコマンドを実行します。

コマンドでトランザクションを決着させた場合，トランザクションの扱いについては十分考慮してください。ルートトランザクションブランチの決着とトランザクションブランチの決着とが矛盾（ヒューリスティックミックス）しないように十分注意してからeetrncmtコマンドまたはeetrnrbkコマンドを実行してください。

ヒューリスティック決着の操作方法については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」のトランザクションに関する運用の説明を参照してください。

ヒューリスティック決着の流れを次の図に示します。

図2‒24　ヒューリスティック決着の流れ

2.2.4　トランザクションの最適化

TP1/EEのトランザクションマネジャは，トランザクション処理の性能を上げるため，トランザクション関連定義のtrn_optimum_itemオペランドの指定に従って，次のような最適化の処理をしています。

1相最適化

リードオンリー最適化

それぞれの最適化には，最適化できる条件があります。条件を満たしたUAPを作成すると，トランザクション処理の性能を上げることができます。

1相最適化は，リードオンリー最適化より優先度が高い処理です。

トランザクションの最適化は，クライアント側のトランザクションブランチとサーバ側のトランザクションブランチとの間で，同期点処理の効率を上げることを目的としています。一つのグローバルトランザクション内で複数の最適化を混在できます。

(1)　通常のトランザクション処理（2相コミット）

TP1/EEでは，X/OpenのXAインタフェースによってトランザクションを制御しています。XAインタフェースでは，プリペア処理とコミット処理に分けて，トランザクションの同期点を取得しています。したがって，クライアントUAPとサーバUAPの間では，同期点処理要求の送信と確認の応答で，合計4回通信することになります。2相コミットの処理では，トランザクション処理のプロセスは同期点を取得するまで，次のサービス要求を受け取れません。

通常のトランザクション処理（2相コミット）の概要を，次の図に示します。

図2‒25　通常のトランザクション処理（2相コミット）の概要

(2)　1相最適化

1相最適化の条件は，トランザクションブランチがサーバ側にあるか，クライアント側にあるかによって異なります。

注意事項

サーバ側のトランザクションブランチがあり，トランザクション処理でコミット時に実行される次の関数の呼び出しがあった場合は，1相最適化をしません。

ee_rpc_cmtsend関数【CBLEERPC('CMTSND ')】

ee_rpc_cmtsend_to関数【CBLEERPC('CMTSNDTO')】

ee_tim_execap関数【CBLEETIM('EXECAP ')】（acttypeにEETIM_COMT指定）

ee_mch_cmtsend関数【CBLEEMCH('CMTSND ')】

ee_mch_cmtsend_sync関数【CBLEEMCH('CMTSNDSY')】

ee_mcp_send関数【CBLEEMCP('SEND ')】（MCPを使用する場合）

次の場合には，トランザクション結果は不定となります。

1相最適化の実行中に通信障害やリソースマネジャ障害が発生し，ヒューリスティックハザード扱いとなった場合。

1相最適化の実行中にプロセスダウンが発生し，ロールバック扱いとなった場合。

サーバ側のトランザクションブランチがある場合

1相最適化の条件を満たすと，クライアント側のトランザクションブランチがリソースマネジャへアクセスしないため，サーバ側のトランザクションブランチの同期点処理だけで済みます。このことで，2回分のプロセス間通信が不要になって，トランザクション処理の性能が上がります。

次に示す条件をすべて満たした場合に，1相最適化は実行されます。

トランザクション関連定義のtrn_optimum_itemオペランドにonephaseを指定している。

クライアント側のトランザクションブランチにリンケージされているリソースマネジャは，動的登録をするリソースマネジャだけである。

クライアント側のトランザクションブランチは，リソースマネジャへアクセスしていない。

クライアント側のトランザクションブランチには，子トランザクションブランチが一つだけである。

サーバ側のトランザクションブランチがある場合の1相最適化の概要を次の図に示します。

図2‒26　サーバ側のトランザクションブランチがある場合の1相最適化の概要

クライアント側のトランザクションブランチだけの場合

1相最適化の条件を満たすと，クライアント側の同期点処理だけで済みます。このことで，リソースマネジャへのアクセス1回分が不要になり，トランザクション処理の性能が上がります。

次に示す条件をすべて満たした場合に，1相最適化は実行されます。

クライアント側のトランザクションブランチにリンケージされているリソースマネジャは一つだけである。

(3)　リードオンリー最適化

リードオンリー最適化は，トランザクション関連定義のtrn_optimum_itemオペランドにreadonlyを指定したときだけ実行されます。

リードオンリー最適化の条件を満たすと，サーバ側のトランザクションブランチが更新処理をしていない場合に，同期点取得処理の2相目を実行しません。このことで，2回分のプロセス間通信が不要になって，トランザクション処理の性能が上がります。

次に示す条件をすべて満たした場合に，リードオンリー最適化は実行されます。

サーバ側のトランザクションブランチは，リソースの更新処理をしていない。

リードオンリー最適化の概要を次の図に示します。

図2‒27　リードオンリー最適化の概要

注意事項

トランザクション処理でコミット時に実行される次の関数の呼び出しがあった場合は，リードオンリー最適化をしません。

ee_rpc_cmtsend関数

ee_rpc_cmtsend_to関数

ee_tim_execap関数（acttypeにEETIM_COMT指定）

ee_mch_cmtsend関数（XTCを使用する場合）

ee_mch_cmtsend_sync関数（XTCを使用する場合）

ee_mcp_send関数（MCPを使用する場合）

2.3　タイマトランザクションの登録

タイマトランザクションは，一定時間経過後に実行する業務処理のトランザクションです。時刻または時間を指定して，サービストランザクションと同じサービスに登録すると，各サービスと連動して業務処理を実行できます。

タイマトランザクションを起動するときは，次に示す関数を呼び出します。

ee_tim_execap関数【CBLEETIM('EXECAP ')】

ee_tim_execap関数のserviceに起動させたいタイマトランザクションのサービス名を指定します。

タイマトランザクションの起動を取り消すときは，次に示す関数を呼び出します。

ee_tim_execap_cancel関数【CBLEETIM('CANCEL ')】

タイマトランザクションの起動タイミングは，時刻または経過時間で指定します。タイマトランザクションの起動方式には，次の方式があります。

即時登録方式

トランザクション同期登録方式

2.3.1　即時登録方式

即時登録方式でタイマトランザクションを起動するには，ee_tim_execap関数のacttypeにEETIM_INSTを指定します。即時登録方式は，ee_tim_execap関数の呼び出し時点から指定された時刻または時間に達したときに，タイマトランザクションを起動します。起動する時刻または時間の指定方法を次に示します。

時刻指定

タイマトランザクションを起動する時刻を指定します。指定時刻が現在の時刻以前の場合は，即時起動します。ee_tim_execap関数のactionにEETIM_TIMEを，activeに起動する時刻を指定します。

経過時間指定

ee_tim_execap関数が呼び出されてから，タイマトランザクションを起動するまでの経過時間を指定します。ee_tim_execap関数のactionにEETIM_INTVを，activeに経過時間を指定します。

ee_tim_execap関数のactionにEETIM_JUSTを指定した場合，ee_tim_execap関数が呼び出されたときに，タイマトランザクションを起動します。この場合，ee_tim_execap関数のactiveに時刻または時間を指定しません。

即時登録方式で登録したタイマトランザクションは，トランザクションが異常終了またはロールバックに決着した場合でも有効です。

2.3.2　トランザクション同期登録方式

トランザクション同期登録方式でタイマトランザクションを起動するには，ee_tim_execap関数のacttypeにEETIM_COMTを指定します。トランザクション同期登録方式は，同期点を取得した時点（コミットした時点）から指定された時刻または時間に達したときに，タイマトランザクションを起動します。

指定した時刻または時間に達していても，同期点を取得していない場合，タイマトランザクションを起動しません。この場合，同期点の取得時にトランザクションを起動します。起動する時刻または起動するまでの経過時間の指定方法を次に示します。

時刻指定

タイマトランザクションを起動する時刻を指定します。指定時刻が現在の時刻以前の場合は，即時起動します。ee_tim_execap関数のactionにEETIM_TIMEを，activeに起動する時刻を指定します。

経過時間指定

同期点が取得されてから，タイマトランザクションを起動するまでの経過時間を指定します。ee_tim_execap関数のactionにEETIM_INTVを，activeに経過時間を指定します。

ee_tim_execap関数のactionにEETIM_JUSTを指定した場合，同期点が取得されたときに，タイマトランザクションを起動します。この場合，ee_tim_execap関数のactiveに時刻または時間を指定しません。

トランザクション同期登録方式で登録したタイマトランザクションは，トランザクションが異常終了またはロールバックに決着した場合は無効になります。

トランザクション同期登録方式で登録したタイマトランザクションの取り消しは，トランザクションが異常終了またはロールバックに決着した場合は無効になります。このとき，起動する時刻または時間に達していたタイマトランザクションは，即時起動されます。

2.3.3　時刻または経過時間の指定方法

タイマトランザクションの起動タイミングは，時刻または経過時間で指定できます。タイマトランザクションの起動タイミングは，ee_tim_execap関数のactiveに指定します。

(1)　時刻で指定する場合

起動タイミングを時刻で指定する場合は，時刻をバイナリ形式で指定します。指定できる範囲は0〜86399（0時0分0秒〜23時59分59秒）で，単位は秒です。例えば，14時30分30秒に起動させたい場合は，52230（14×3600＋30×60＋30）と指定してください。なお，起動タイミングとして指定する時刻は，プロセス関連定義のexecap_permission_timeオペランドで指定した範囲の時刻にしてください。

(2)　経過時間で指定する場合

起動タイミングを経過時間で指定する場合は，経過時間をバイナリ形式で指定します。指定できる範囲は，0〜3600000（0ミリ秒〜100時間）で，単位は100ミリ秒です。例えば，1と指定した場合は，100ミリ秒と指定したことになります。

2.3.4　タイマトランザクションの取り消し

タイマトランザクションの起動を取り消すときは，ee_tim_execap_cancel関数を呼び出します。タイマトランザクションは，個別に指定して起動を取り消せます。起動を取り消したいタイマトランザクションのリクエスト識別子（ee_tim_execap関数のreqidの指定値）を，ee_tim_execap_cancel関数のreqidに指定します。同じリクエスト識別子で，複数のタイマトランザクションの起動要求をしている場合は，そのタイマトランザクションの起動方式によって起動を取り消すタイマトランザクションが異なります。

即時登録方式で登録したタイマトランザクションの場合

ee_tim_execap_cancel関数のacttypeにEETIM_INSTまたはEETIM_CMTCを指定すると，タイマトランザクションを起動する時刻または時間の指定が最も早いタイマトランザクションの起動を取り消します。

EETIM_INSTを指定したとき：関数の呼び出し時に，トランザクションの決着（コミット決定，またはロールバック決定）に関係なく，タイマトランザクションの起動を取り消します。

EETIM_CMTCを指定したとき：トランザクションのコミット後に，タイマトランザクションの起動を取り消します。関数の呼び出し後に，対象のタイマトランザクションがコミット前に起動時刻に達しても，タイマトランザクションは起動しません。

すでに起動時刻に達しているタイマトランザクションの起動は取り消せません。

トランザクション同期登録方式で登録したタイマトランザクションの場合

ee_tim_execap_cancel関数のacttypeにEETIM_INST，EETIM_COMTまたはEETIM_CMTCを指定すると，ee_tim_execap関数の呼び出しが最も早いタイマトランザクションの起動を取り消します。

EETIM_INSTを指定したとき：関数の呼び出し時に，コミット後のタイマトランザクションの起動を取り消します。

EETIM_COMTを指定したとき：関数の呼び出し時に，コミット前のタイマトランザクションの起動を取り消します。

EETIM_CMTCを指定したとき：トランザクションのコミット後に，コミット後のタイマトランザクションの起動を取り消します。関数の呼び出し後に，対象のタイマトランザクションがコミット前に起動時刻に達しても，タイマトランザクションは起動しません。

トランザクション同期登録方式で起動したタイマトランザクションの場合，ee_tim_execap_cancel_all関数【CBLEETIM('CANCELAL')】を呼び出すと，コミット前のすべてのタイマトランザクションを取り消せます。

2.3.5　システム終了時のタイマトランザクションの扱い

タイマトランザクション登録中に，正常終了または計画停止Aでシステムを終了させた場合，タイマトランザクションの破棄を通知するエラートランザクション（ERRTRN4）が起動して，トランザクションの破棄を連絡します。終了モードが計画停止Bの場合は，エラートランザクションは起動しません。

プロセス終了処理中にタイマトランザクションの起動要求をした場合，エラーリターンします。

2.3.6　時刻または経過時間の指定とTP1/EEサービス定義との関係

タイマトランザクションの開始を時刻または経過時間で指定する場合のTP1/EEサービス定義との関係を説明します。

(1)　タイマトランザクション起動時の誤差

時刻指定と経過時間指定のどちらの場合も，タイマトランザクションの起動時には，最大で次の合計値が誤差として発生するおそれがあります。

イベント監視インタバル間隔時間（モニタスレッドの監視間隔時間）

プロセス関連定義のclock_time_intervalオペランドで指定した間隔時間で，タイマトランザクションの起動時間を監視しています。このため，イベント監視を開始するモニタスレッドの起動タイミングによって，タイマトランザクションの起動タイミングに誤差（遅れ）が発生するおそれがあります。

また，CPU使用率の高騰によってモニタスレッドの監視間隔に間延びが生じるおそれがあります。

処理キュー滞留時間（処理キュー引き出し待ち時間）

タイマトランザクションが起動時間に達して，タイマトランザクション起動用の処理キューを登録するとき，処理スレッド空き待ちによる処理キュー滞留（処理キューの引き出し待ち）のため，タイマトランザクションの起動タイミングに誤差（遅れ）が発生するおそれがあります。

(2)　先行許容時間／後退許容時間と指定時刻の関係

時刻指定の場合，先行許容時間および後退許容時間の範囲内の時刻を指定します。先行許容時間および後退許容時間は，プロセス関連定義のexecap_permission_timeオペランドに指定します。

起動タイミングとして指定した時刻が，現在時刻以降の時刻の場合，先行許容時間の指定値に従って処理をします。起動タイミングとして指定した時刻が，先行許容時間内の時刻のときは，指定時刻にタイマトランザクションを起動します。起動タイミングとして指定した時刻が，先行許容時間外の時刻のときは，タイマトランザクションの起動要求はエラーリターンします。

起動タイミングとして指定した時刻が，現在時刻以前の時刻の場合，後退許容時間の値に従って処理をします。起動タイミングとして指定した時刻が，後退許容時間内の時刻のときは，タイマトランザクションを即時起動します。起動タイミングとして指定した時刻が，後退許容時間外の時刻のときは，タイマトランザクションの起動要求はエラーリターンします。

なお，トランザクション同期登録方式で登録要求した場合，ee_tim_execap関数の呼び出し時に先行許容時間および後退許容時間をチェックします。

現在時刻が12時00分00秒の場合の，先行許容時間，後退許容時間と，起動タイミングとして指定した時刻との関係を次の表および図に示します。

表2‒4　先行許容時間／後退許容時間と起動タイミングの指定時刻との関係

項番

execap_permission_time

オペランドの指定値（単位：分）

起動タイミングの指定時刻

起動要求の処理

先行許容時間

後退許容時間

1

180

180

9:00:00〜12:00:00

（32400〜43200）

正常（即時起動）

2

12:00:01〜15:00:00

（32401〜54000）

正常（指定時刻で起動）

3

上記以外

エラーリターン

4

1

180

9:00:00〜12:00:00

（32400〜43200）

正常（即時起動）

5

12:00:01〜12:01:00

（43201〜43260）

正常（指定時刻で起動）

6

上記以外

エラーリターン

7

180

1

11:59:00〜12:00:00

（43140〜43200）

正常（即時起動）

8

12:00:01〜15:00:00

（43201〜54000）

正常（指定時刻で起動）

9

上記以外

エラーリターン

10

1

1

11:59:00〜12:00:00

（43140〜43200）

正常（即時起動）

11

12:00:01〜12:01:00

（43201〜43260）

正常（指定時刻で起動）

12

上記以外

エラーリターン

図2‒28　先行許容時間／後退許容時間と起動タイミングの指定時刻との関係

先行許容時間と後退許容時間との合計が，1440（24時間）になる場合，両方の許容時間の範囲内になる時刻が存在します。この場合，後退許容時間内の時刻と判断します。例えば，現在時刻が12時00分00秒の場合に，先行許容時間に1260（21時間），後退許容時間に180（3時間）を指定すると，9時00分00秒が，両方の許容時間の範囲内になります。この状態で，タイマトランザクションを起動する時刻に32400（9時00分00秒）を指定すると，当日の9時00分00秒，または翌日の9時00分00秒が起動時刻になる可能性があります。この場合，後退許容時間内の時刻と判断して，当日の9時00分00秒を起動時刻とします。当日の9時00分00秒は過ぎているので，タイマトランザクションを即時起動します。

注※1

タイマトランザクションを即時起動する範囲です。

注※2

指定した時刻にタイマトランザクションを起動する範囲です。

2.4　DBキューによるメッセージ制御

DBキュー機能を使用すると，データベースをキューとして，TP1/EE内でのAP間通信や，TP1/EEと他システムとのシステム間通信で，非同期型のメッセージ送受信ができます。

2.4.1　DBキューを使用したAP間通信

DBキューとサービス関数の接続形態には，単接続と複接続とがあります。

DBキューにメッセージが書き込まれると，サービストランザクションが起動されます。起動されたサービストランザクションがコミットされると，要求先サービス関数が起動されます。

単接続と複接続の接続形態，およびサービス関数起動の概念図を次に示します。

図2‒29　単接続と複接続の接続形態，サービス関数起動の概念

(1)　単接続

単接続の接続形態とサービス関数起動について説明します。

(a)　接続形態

DBキューと要求先サービス関数とが1対1で対応する接続方法です。DBキューに書き込まれたメッセージに対応する要求先サービス関数を起動し，メッセージを引き渡します。

(b)　サービス関数起動

図2-29のサービス関数1が起動したサービストランザクションから，DBキュー1に1メッセージ，DBキュー2に2メッセージが書き込まれた場合，サービス関数2，およびサービス関数3が起動されます。コミット時にスケジュールされるトランザクションは，サービス関数2，サービス関数3で1トランザクションずつです。DBキュー2に2メッセージが書き込まれても，サービス関数3で同時に2トランザクション起動されることはありません。

(2)　複接続

複接続の接続形態とサービス関数起動について説明します。

(a)　接続形態

DBキューと要求先サービス関数とがn対1で対応する接続方法です。複数のDBキューに書き込まれたメッセージはDBキュー単位で読み出され，順にサービス関数に引き渡されます。

(b)　サービス関数起動

図2-29のサービス関数4と接続されているDBキューグループに対して，1トランザクションで複数のDBキューに書き込みがあった場合，メッセージ読み出しスケジュール方式に従い，順に読み出されてサービス関数4を起動します。

サービス関数の起動はDBキュー単位でシリアライズされるため，一つのサービス関数に対して最大で接続DBキュー数分のトランザクションが同時に起動されます。

サービストランザクション起動の多重管理

サービス関数からDBキューにメッセージの書き込み要求をしたとき，一つのメッセージに対して一つのサービストランザクションが起動されます。そのため，複数のDBキューにメッセージの書き込み要求をすると，一時的に多数のサービストランザクションが起動されます。

DBキュー機能関連定義のdbqsrvdef定義コマンドで，サービス単位に同時に起動させるトランザクションの最大数を指定することで，起動するサービストランザクション数を制限できます。

メッセージ読み出しスケジュール方式

DBキューからメッセージを読み出すときには，次のスケジュール方式があります。

優先スケジュール方式

DBキュー機能関連定義のdbqsrvdef定義コマンドの-qオプションで最初に指定されたDBキューから毎回読み出します。

DBキュー機能関連定義のdbqsrvdef定義コマンドの-qオプションで最初に指定されたDBキューにメッセージがない場合，DBキュー機能関連定義のdbqsrvdef定義コマンドの-qオプションの2番目以降に指定されたDBキューから，1メッセージずつ読み出します。

均等スケジュール方式

DBキュー機能関連定義のdbqsrvdef定義コマンドの-qオプションに指定した順番に，DBキューから，1メッセージずつ読み出します。

スケジュール方式は，DBキュー機能関連定義のdbqsrvdef定義コマンドの-cオプションで指定します。

サービス単位に同時に起動できる最大トランザクション数を1としたときの優先スケジュール方式と均等スケジュール方式を，次の図に示します。

図2‒30　スケジュール方式

2.4.2　DBキューサービスのトランザクションのコミット決着

DBキューサービスのトランザクションは，サービス関数の終了時（サービス関数からリターン時）にコミットします。

DBキュー以外のDBをサービス関数処理の途中でコミットする場合は，サービス関数から，ee_trn_chained_commit関数を呼び出してDBキューをコミットします。

2.4.3　DBキューを使用したシステム間通信

DBキューを使用したシステム間通信の概要について説明します。

(1)　DBキューを使用したシステム

DBキューは，DBキューからメッセージを読み出すシステムと関連づけられています。DBキューとシステムとの関連を次の図に示します。

図2‒31　DBキューとシステムとの関連

システムは，次のDBキューを使用してシステム間通信をします。

読み出しをするDBキュー（自システムと連携しているDBキュー）

書き込みをするDBキュー（相手システムと連携しているDBキュー）

この図の場合，自システムは，読み出しをするDBキューとしてDBキュー1を使用します。書き込みをするDBキューとしてDBキュー2およびDBキュー3を使用します。

システムは，複数のDBキューと連携できます。複数のDBキューは，DBキューグループとしてまとめることができます。DBキューに関する定義は，DBキュー機能関連定義で指定します。

(2)　メッセージの読み出しと書き込み

DBキューからメッセージを読み出す処理，およびDBキューにメッセージを書き込む処理の流れを説明します。

(a)　メッセージの読み出し

メッセージの読み出しは，AP間通信をする場合とユーザキューアクセスをする場合で処理が異なります。

DBキュー機能を使用してAP間通信をする場合

DBキューに書き込まれたメッセージは，イベント受信を契機にメッセージを読み出すトランザクションに読み出されます。メッセージを読み出すトランザクションは，DBキュー機能関連定義で指定されたサービスにメッセージの処理を要求します。メッセージを読み出すトランザクションは，メッセージの処理を実行するサービスごとに起動します。

メッセージの読み出し処理の流れについて，次の図に示します。

図2‒32　メッセージの読み出し処理の流れ

複数のシステムがDBキューにメッセージを書き込むため，自システムは複数のシステムからのイベントを受信しますが，イベント送信元（メッセージの書き込み元）を意識しないでメッセージの読み出しをします。

DBキュー機能を使用してユーザキューアクセスをする場合

メッセージ読み出しトランザクションで，メッセージの読み出し処理をするUAPを起動し，UAP内でee_dbq_msgget関数【CBLEEDBQ('MSGGET ')】を呼び出して，DBキューに書き込まれたメッセージを読み込みます。

(b)　メッセージの書き込み

メッセージを書き込むトランザクションで，ee_dbq_msgput関数を呼び出します。トランザクションのコミット時にDBキューにメッセージを書き込みます。メッセージ書き込みが完了すると，メッセージを書き込んだDBキューと連携しているシステムにイベントを送信します。イベントは，DBキューごとに送信します。

メッセージの書き込み処理の流れについて，次の図に示します。

図2‒33　メッセージの書き込み処理の流れ

(3)　TCP/IPを使用したシステム間通信

DBキューを使用したシステム間通信では，TCP/IPまたはRPCのどちらかの通信形態を，サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンド，mysvgdef定義コマンド，またはDBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドの-tオプションで指定できます。ただし，TP1/EE 01-02以降と通信する場合は，性能やリソースなどの点で，TCP/IP通信を指定することをお勧めします。また，次に示す場合は，使用できる通信形態が決められています。

TP1/EE以外のシステム（J2EEシステム）と通信する場合

TCP/IP通信を指定する必要があります。

TP1/EE 01-01と通信する場合

RPC通信を指定する必要があります。

なお，RPCを使用したシステム間通信をする場合は，ネームサービスを使用できません。

ここでは，TCP/IPを使用したシステム間通信について説明します。

(a)　TCP/IP通信でのイベントの送受信

TP1/EEがサーバUAPの場合のTCP/IP通信

TP1/EEがサーバUAPの場合のTCP/IP通信では，クライアントUAP（J2EEシステムまたはTP1/EE 01-02以降）からイベントを受信するため，サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドの-tオプションにDBQを指定した，DBキュー受信スレッド情報を設定します。

受信したイベントは，処理キューに登録されます。処理キューに登録されたイベントは，処理スレッドによって引き出されます。

TCP/IP通信でイベントを受信したときの処理の流れを次の図に示します。

図2‒34　TCP/IP通信でイベントを受信したときの処理の流れ

TP1/EEがクライアントUAPの場合のTCP/IP通信

TP1/EEがクライアントUAPの場合のTCP/IP通信で，サーバUAP（J2EEシステムまたはTP1/EE 01-02以降）に対してイベントを送信したときの処理の流れを次の図に示します。

図2‒35　TCP/IP通信でイベントを送信したときの処理の流れ

イベントを送信するには，TP1/EEサービス定義でイベントの送信先を指定しておくか，またはDBキュー表でイベントの送信先を管理する必要があります。

TP1/EEサービス定義でイベントの送信先を指定しておく方法

この方法には，サービスグループ情報関連定義またはDBキュー機能関連定義を使用します。

サービスグループ情報関連定義を使用する場合

次に示す定義でイベントの送信先を指定しておくことで，指定したサービスグループ下のサーバUAPに対してイベントを送信します。

サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドの-tオプションにDBQを指定

DBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドの-tオプションを指定

DBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドの-eオプションにサービスグループ名を指定

DBキュー機能関連定義を使用する場合

DBキュー機能関連定義のdbqprcdef定義コマンドの-hオプションにイベントの送信先を指定し，RPC関連定義のrpc_tcpsend_con_max_cntオペランド，rpc_tcpsend_con_cntオペランド，およびrpc_tcpsend_proc_max_cntオペランドを指定することによって，TCP/IP共有送信用コネクションを使用してイベントを送信できます。

TCP/IP共有送信用コネクションの詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」のTCP/IP共有送信用コネクションに関する記述を参照してください。

DBキュー表でイベントの送信先を管理する方法

DBキュー機能関連定義のdbqprcdef定義コマンドの-kオプションに1を指定し，RPC関連定義のrpc_tcpsend_con_max_cntオペランド，rpc_tcpsend_con_cntオペランド，およびrpc_tcpsend_proc_max_cntオペランドを指定することによって，TCP/IP共有送信用コネクションを使用してイベントの送信先を管理できます。

TCP/IP共有送信用コネクションを使用すると，イベントの送信先を動的に管理できるため，DBキューからメッセージを読み出すサーバを変更した場合，イベントの送信先も自動的に更新されます。

TCP/IP共有送信用コネクションの詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」のTCP/IP共有送信用コネクションに関する記述を参照してください。

(b)　TCP/IP通信でイベントを送受信できない場合

TCP/IP通信でイベントを送受信できない場合について，状況別に説明します。

TP1/EEがサーバUAPの場合で，イベントを受信できないとき

不正なイベントを受信した場合

クライアントUAPから受信したイベントのサイズやヘッダ情報が不正である場合は，次の処理をします。

エラーメッセージログを出力する。

サイズ不正など，後続処理に影響がある障害が発生している場合は，該当コネクションを解放する。

リソース不足を検知した場合

クライアントUAPからイベント受信時，受信バッファ不足によってイベント受信処理を実行できない場合は，リソース不足として次の処理をします。

エラーメッセージを出力する。

該当コネクションを解放する。

TP1/EEがクライアントUAPの場合で，イベントを受信できないとき

イベント送信エラーが発生した場合

イベント送信処理中に障害が発生し，送信エラーになった場合は，エラーメッセージを出力します。

2.4.4　DBキュー読み出しサーバ変更機能

DBキューからメッセージを読み出すサーバが障害でダウンした場合，DBキューに書き込まれるメッセージを読み出せなくなるため，DBキューが未読み出しメッセージで満杯になるおそれがあります。この現象は，DBキュー読み出しサーバをeedbqchgrコマンドで変更することによって回避できます。DBキュー読み出しサーバは，サーバがダウンした場合だけではなく，サーバが起動中の場合にも変更できます。

DBキュー読み出しサーバ変更機能の詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」を参照してください。

2.4.5　DBキュー書き込み抑止機能

DBキューからメッセージを読み出すサーバが終了した場合，ほかのサーバがDBキューに書き込むメッセージを読み出せなくなるため，DBキューが未読み出しメッセージで満杯になるおそれがあります。この現象は，サーバ終了前にeedbqwtprコマンドを実行してDBキューへのメッセージの書き込みを抑止することによって回避できます。

DBキュー書き込み抑止機能の詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」を参照してください。

2.4.6　DBキューの通番の管理

TP1/EEによってDBキューにメッセージが書き込まれるのは，サービストランザクション（メッセージ書き込み要求を行うトランザクション）の同期点処理のタイミングです。TP1/EEでは，このときの書き込みの順番を通番管理しています。

サービストランザクション中でee_dbq_msgput関数が発行され，DBキューへのメッセージ書き込み要求が行われると，同期点処理でメッセージを書き込む順番にメッセージに通番が設定されます。この通番は，1から順番に昇順で設定され，番号が抜け落ちることはありません。

通番がdbqdef定義コマンドの-lオプションで指定した最大書き込みメッセージ数に達した場合の動作は，eedbqtblhコマンドでDBキューを作成するときの，-aオプションに指定する属性によって設定できます。

DBキューの通番の管理の詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」を参照してください。

2.4.7　DBキュー自動読み出し停止機能

DBキュー自動読み出し停止機能を使用すると，AP間通信をするDBキューのスケジュール状態を読み出し停止にする条件を指定できます。これによって，TP1/EEの起動時にDBキューを読み出し停止にしたり，障害の発生時に自動的にDBキューを読み出し停止にしたりできます。

DBキュー自動読み出し停止機能の詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」を参照してください。

2.4.8　DBキューメッセージスキップ機能

DBキューから読み出したメッセージが不正なメッセージである場合，そのメッセージをスキップすることで業務を続行できます。また，メッセージ読み出しトランザクションで障害が発生した場合も，障害の発生時に読み出していたメッセージをスキップすることで，読み出しを停止することなく次のメッセージを読み出せます。

DBキューメッセージスキップ機能の詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」を参照してください。

2.4.9　DBキュースケジュール状態一括変更機能

自システムのTP1/EEが読み出すすべてのDBキューのスケジュール状態を，1回のコマンドの実行で読み出し停止（eedbqstopコマンド）にしたり，再開（eedbqrstコマンド）したりできます。

DBキュースケジュール状態一括変更機能の詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」を参照してください。

2.5　オンラインバッチ機能

TP1/EEでは，UAPを利用して大量のデータのバッチ処理を実現できます。これをオンラインバッチ機能と呼びます。TP1/EEのオンラインバッチ機能を使用すると，大量のデータをロット単位で処理することによってデータベースの負荷を分散できたり，データ型とイベント型という2種類の処理形態によって多様な業務に対応できたりします。

オンラインバッチ機能を使用するには，プロセス関連定義のdbq_obs_useオペランドにYを指定します。また，オンラインバッチ機能を使用するには，前提プログラムとしてJustware for OLTPが必要です。Justware for OLTPの詳細については，Justware for OLTPのドキュメントを参照してください。

2.5.1　オンラインバッチ機能の概要

オンラインバッチ機能の概要について説明します。

(1)　ロット単位の処理

ロットとは，ユーザデータを任意の単位にまとめたものです。オンラインバッチ機能では，ロット単位でバッチ処理を行います。大量のデータをロット単位で処理してデータベースの負荷を分散させることによって，データベースの競合を回避できます。ロットは1階層で構成され，一つのロットに対して，一つのトランザクションを起動できます。

(2)　トランザクションの種類

オンラインバッチ機能では，次に示すサービストランザクションによってバッチ処理を制御します。

バッチ処理トランザクション

バッチ処理を実行します。

バッチ終了トランザクション

次に示す3種類があります。

正常終了のバッチ終了トランザクション（バッチ処理の正常終了時に起動する）

中断のバッチ終了トランザクション（バッチ処理の中断時に起動する）

強制終了のバッチ終了トランザクション（バッチ処理の強制終了時に起動する）

(3)　オンラインバッチサービスの指定

バッチ処理の開始時に，ロット単位に任意のオンラインバッチサービスを指定して処理できます。バッチ処理開始時のオンラインバッチサービスは，オンラインバッチ機能関連定義のdbqobssrvdef定義コマンドおよびdbqobslotdef定義コマンドの-vオプション，またはee_dbq_obsstart関数【CBLEEDBQ('OBSSTART')】で指定します。

ただし，バッチ処理の終了時の場合は，TP1/EE全体でオンラインバッチサービスを一つだけ指定できます。バッチ処理の終了時のオンラインバッチサービスは，バッチ機能関連定義のdbqobssrvdef定義コマンドの-eオプションで指定します。

2.5.2　オンラインバッチ機能の処理形態

オンラインバッチ機能の処理形態には，データ型とイベント型の2種類があります。

(1)　データ型オンラインバッチ処理

データ型オンラインバッチ処理では，DBキューに登録されている大量のユーザデータをロット単位でUAPに引き渡してバッチ処理を行うことによって，データ処理を管理できます。ロットは，トランザクション起動単位で1件ずつUAPに引き渡されます。

バッチ処理は，任意のトランザクションからee_dbq_obsstart関数を呼び出すことによって開始します。バッチ処理の開始要求をしたトランザクションのコミットを契機に，バッチ処理トランザクションを起動します。処理するデータがなくなると，バッチ終了トランザクションを起動してバッチ処理を終了します。

バッチ処理の開始要求をしたトランザクションから，バッチ処理トランザクションおよびバッチ終了トランザクションに，任意のデータを引き継ぐことができます。この任意のデータを引き継ぎ情報と呼びます。引き継ぎ情報は，ee_dbq_obsstart関数で指定し，ee_dbq_obschdata関数【CBLEEDBQ('OBSCDT ')】で更新できます。引き継ぎ情報を更新できるのは，バッチ処理トランザクションの実行中です。

データ型オンラインバッチ処理の流れを次の図に示します。

図2‒36　データ型オンラインバッチ処理の流れ

(2)　イベント型オンラインバッチ処理

イベント型オンラインバッチ処理では，大量のユーザデータに対して任意の処理を行うことによって，データ処理のスケジュールを管理できます。

バッチ処理は，任意のトランザクションからee_dbq_obsstart関数を呼び出すことによって開始します。バッチ処理の開始要求をしたトランザクションのコミットを契機に，バッチ処理トランザクションを起動します。バッチ処理トランザクションからee_dbq_obsend関数【CBLEEDBQ('OBSEND ')】を呼び出すことによって，任意のタイミングでバッチ処理を終了できます。

バッチ処理の開始要求をしたトランザクションから，バッチ処理トランザクションおよびバッチ終了トランザクションに，任意のデータを引き継ぐことができます。この任意のデータを引き継ぎ情報と呼びます。引き継ぎ情報は，ee_dbq_obsstart関数で指定し，ee_dbq_obschdata関数で更新できます。引き継ぎ情報を更新できるのは，バッチ処理トランザクションの実行中です。

イベント型オンラインバッチ処理の流れを次の図に示します。

図2‒37　イベント型オンラインバッチ処理の流れ

2.5.3　オンラインバッチ機能で実行できる処理

オンラインバッチ機能で実行できる主な処理の一覧を次の表に示します。

表2‒5　オンラインバッチ機能で実行できる処理

処理

内容

バッチ処理の開始

任意のトランザクションからee_dbq_obsstart関数を呼び出すことによって，ロットのバッチ処理の開始要求をします。

バッチ処理の開始要求をしたトランザクションのコミットを契機に，バッチ処理トランザクションを起動します。

バッチ処理の終了

イベント型オンラインバッチ処理のバッチ処理トランザクションからee_dbq_obsend関数を呼び出すことによって，ロットのバッチ処理の終了要求をします。

バッチ処理の終了要求は，バッチ処理トランザクションの起動対象ロットに対してできます。

バッチ処理の終了要求をしたトランザクションのコミットを契機に，正常終了のバッチ終了トランザクションを起動します。

バッチ処理の中断

バッチ処理トランザクションからee_dbq_obsstop関数【CBLEEDBQ('OBSSTOP ')】を呼び出すことによって，ロットのバッチ処理の中断要求をします。

バッチ処理の中断要求は，バッチ処理トランザクションの起動対象ロットに対してできます。

バッチ処理の中断要求をしたトランザクションのコミットを契機に，中断のバッチ終了トランザクションを起動します。

バッチ処理の強制終了

バッチ処理トランザクション以外の任意のトランザクションからee_dbq_obscancel関数【CBLEEDBQ('OBSCAN ')】を呼び出すことによって，中断中のバッチ処理の強制終了要求をします。

バッチ処理の強制終了要求をしたトランザクションのコミットを契機に，強制終了のバッチ終了トランザクションを起動します。

ロールバック要求時のメッセージの読み出しスキップ

データ型オンラインバッチ処理のバッチ処理トランザクションのロールバック要求時に，ee_dbq_obsrbskip関数【CBLEEDBQ('OBSRBSP ')】を呼び出すことによって，読み出したメッセージのロールバック処理をしないで，読み出し済みにします。

メッセージの読み出しスキップ要求は，バッチ処理トランザクションの起動対象ロットに対してできます。

次に起動するバッチ処理トランザクションでは，前回読み出し済みにしたメッセージの次のメッセージを読み出します。

2.6　運用コマンド実行機能

運用コマンド実行機能は，ユーザがTP1/EEプロセスのUAP中でee_adm_call_command【CBLEEADM('COMMAND ')】関数を呼び出すことによって運用コマンドを実行することを可能にします。ee_adm_call_command関数は，処理結果をUAPに返します。

この機能で実行できる運用コマンドは，ユーザが作成したコマンド，TP1/Server Baseのコマンド，TP1/EEのコマンド，およびXTCのコマンドです。ただし，TP1/Server Baseのコマンド，TP1/EEのコマンド，およびXTCのコマンドには，この機能で実行できないコマンドが一部あります。また，TP1/EEのコマンドおよびXTCのコマンドのうち，コマンドの処理と同等の処理を関数で提供しているものに関しては運用コマンド実行機能を使用して実行することはお勧めしません。

この機能を使用できるトランザクション種別については，以降の表を参照してください。また，トランザクション種別の詳細については，「付録A　トランザクション種別」を参照してください。

TP1/EEのコマンドおよびXTCのコマンドは，使用するトランザクションによって実行可否が異なります。運用コマンド実行機能での，TP1/EEコマンドの自TP1/EEプロセスに対する実行可否を次の表に示します。

表2‒6　運用コマンド実行機能でのTP1/EEコマンドの自TP1/EEプロセスに対する実行可否

コマンド

トランザクション種別

MI

ME

MN

E1

E2

E3

E4

ES

ER

TM

UI

MV

RL

JI

CU

UT

eeactsv

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eeadmccsetup

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

eeapls

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eechgap

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

eedbqactsv

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eedbqaltlsh

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

eedbqaltput

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eedbqchgr

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eedbqclr

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eedbqclrh

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eedbqcnct

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eedbqdctsv

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eedbqinhibit

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eedbqislt

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eedbqls

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eedbqlscs

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eedbqlsdq

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eedbqlsqg

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eedbqlssv

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eedbqrels

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eedbqrst

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eedbqskip

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eedbqstop

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eedbqtblh

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

eedbqtblo

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

eedbqwtpr

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eedctsv

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eedefchk

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eefilbkup

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

eefilchgrp

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

eefilchmod

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

eefilchown

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

eefills

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

eefilmkfs

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

eefilrstr

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

eefilstatfs

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

eelckls

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eelspce

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eelsque

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eelssv

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eememls

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eenamupdate

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

eerasget

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

eerpclscn

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

eerpcnamdel

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

eerpcrapcls

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eerpcrapls

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eerpcsockcls

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eerpcspndls

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eerpcspndrles

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eerpcstat

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

eerpctcpls

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

eesgrpctl

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

eestsclose

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eestsfills

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eestsinit

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eestsls

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eestsopen

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eestsrm

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eestsswap

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

eesvstart

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

eesvstop※

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eetrblinedump

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eetrblineed

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eetrbrcvr

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

eetrbreport

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

eetrbstced

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eetrbstcese

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eetrbstcfput

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

eetrbstcse

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eetrbtaskdump

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eetrbtasked

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eetrbtaskfput

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

eetrbtbldump

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eetrbtrcefput

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

eetrbuapdump

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eetrbuated

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eetrbuatfput

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

eetrbwtor

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

eetrncmt

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eetrnfgt

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eetrnlsdump

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eetrnlsrm

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

eetrnlstr

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eetrnmkobj

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

eetrnrbk

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eetrntim

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

（凡例）

○：実行できます。

×：実行できません。

注※

eesvstopコマンドを実行する場合は，コマンド文字列の最後に「&」を付加して，バックグラウンドで実行してください。

運用コマンド実行機能での，XTCコマンドの自TP1/EEプロセスに対する実行可否を次の表に示します。

表2‒7　運用コマンド実行機能でのXTCコマンドの自TP1/EEプロセスに対する実行可否

コマンド

トランザクション種別

MI

ME

MN

E1

E2

E3

E4

ES

ER

TM

UI

MV

RL

eehamls

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eelspcenum

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eemchotqact

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eemchotqdct

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eemchotqend

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

eemchotqls

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eemchotqskip

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eepcerefer

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

eepceskip

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

eetrbqueed

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

（凡例）

○：実行できます。

×：実行できません。

TP1/Server Baseのコマンドのうち，TP1/Server Baseのdc_adm_call_command関数で実行できないコマンドは，運用コマンド実行機能でも実行できません。詳細については，マニュアル「OpenTP1 プログラム作成の手引」のdc_adm_call_command関数で実行できるコマンドの説明を参照してください。また，次のコマンドはTP1/Server Baseのdc_adm_call_command関数では実行できますが，運用コマンド実行機能では実行できません。

scdhold

scdrles

scdchprc

scdrsprc

2.6.1　運用コマンド実行機能の環境設定

TP1/EEをインストール後，運用コマンド実行機能を使用する前にeeadmccsetupコマンドを実行して，この機能を使用するための環境設定をします。eeadmccsetupコマンドは，初めて運用コマンド実行機能を使用する前に一度だけ実行してください。

2.6.2　運用コマンド実行機能の処理

運用コマンド実行機能を使用すると，あらかじめ起動されたTP1/EEとは別のSPP（運用コマンド実行サーバ）に対して同期型RPCでサービスが要求されます。運用コマンド実行サーバは，コマンドを実行し，処理結果をUAPに返します。

運用コマンド実行機能の処理概要を次の図に示します。

図2‒38　運用コマンド実行機能の処理概要

運用コマンド実行機能は，運用コマンド実行サーバに対して同期型RPCでサービスを要求するため，コマンド実行の処理結果がUAPに返されます。ただし，&をコマンド文字列の最後に付加したコマンドを，この機能で実行する場合は，バックグラウンドで処理を実行します。バックグラウンドで処理を実行した場合は，コマンドを実行した処理結果が返される前に，関数の処理結果がUAPに返されるため，コマンドを実行した処理結果をUAPが受け取れません。

2.6.3　運用コマンド実行機能の時間監視

運用コマンド実行機能の応答時間は，運用コマンド実行サーバに対して同期型RPCを使用して要求したサービスに対するサービス応答時間と，ほぼ同じです。

運用コマンド実行機能は，ee_adm_call_command関数のtimeに指定された監視時間を，サービス要求の応答待ち時間に設定します。サービス要求の応答を運用コマンド実行サーバから受け取ると，サービス要求の応答待ち時間を変更前の値に戻します。サービス要求の応答待ち時間の変更前後に，トランザクションタイマの停止処理および再開処理をします。

運用コマンド実行機能の時間監視による，サービス要求の応答待ち時間の変更の概要を，次の図に示します。

図2‒39　運用コマンド実行機能の時間監視によるサービス要求の応答待ち時間の変更

運用コマンド実行機能の時間監視でタイムアウトが発生した場合は，ee_adm_call_command関数はエラーリターンします。ただし，運用コマンド実行サーバは，コマンドの処理を続行します。運用コマンド実行サーバは，TP1/Server Baseのユーザサービス定義のservice_expiration_timeオペランドで指定した時間が経過すると，プロセスを強制停止します。その後，運用コマンド実行サーバは，再起動され，新しいサービス要求を受け付けられるようになります。ただし，サーバプロセスが停止しても，コマンドプロセスは消滅しません。コマンドプロセスは，killコマンドなどで削除してください。

2.6.4　運用コマンド実行サーバ

運用コマンド実行サーバは，運用コマンド実行機能でコマンドの処理を実行するSPPです。運用コマンド実行サーバは，TP1/Server Baseと1対1の関係です。同一のTP1/Server Baseにある複数のTP1/EEで運用コマンド実行機能を使用した場合でも，一つの運用コマンド実行サーバで対応します。運用コマンド実行サーバの仕様を次に示します。

サーバ名：eeadmspp

実行形式プログラム名：eeadmspp

サービスグループ名：ユーザ指定

サービス名：ユーザ指定

エントリポイント名：ee_call_cmd

(1)　運用コマンド実行機能の環境設定

TP1/EEをインストールしてから運用コマンド実行機能を使用するまでに，次のコマンドを一度だけ実行して，運用コマンド実行機能の環境設定をする必要があります。

eeadmccsetup [ユーザプログラム格納ディレクトリ]

(2)　運用コマンド実行サーバの開始と終了

運用コマンド実行サーバは，運用コマンド実行機能を使用する前に，TP1/Server Baseのdcsvstartコマンドを次のように指定して起動してください。

dcsvstart -u eeadmspp

運用コマンド実行サーバを終了するには，運用コマンド実行機能を使用するUAPがサービス要求を完了したあとに，TP1/Server Baseのdcsvstopコマンドを次のように指定して実行してください。

dcsvstop eeadmspp

dcsvstartコマンドおよびdcsvstopコマンドの詳細については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

2.6.5　運用コマンド実行機能使用時の定義

運用コマンド実行機能を使用する場合に，運用コマンド実行サーバに指定する必要があるTP1/Server Baseのユーザサービス定義およびTP1/EEのシステムサービス定義を示します。

(1)　TP1/Server Baseのユーザサービス定義

運用コマンド実行サーバに指定する必要があるTP1/Server Baseのユーザサービス定義のオペランドを次の表に示します。次の表で示すオペランドの詳細については，マニュアル「OpenTP1 システム定義」のユーザサービス定義の説明を参照してください。

なお，運用コマンド実行サーバ特有の説明があるオペランドについては，表のあとに説明します。

表2‒8　運用コマンド実行サーバのTP1/Server Baseのユーザサービス定義

形式

オペランド

定義内容

指定値

set

service_group

サービスグループ名

〈必須〉

module

このサービスグループを実行する実行形式プログラム名

eeadmspp※1

service

このサービスグループに属するサービス名とそのサービスを提供するエントリポイント名の組

〈必須〉=ee_call_cmd※2

nice

プロセスの優先順位の変更

0※1

parallel_count

常駐プロセス数と最大プロセス数

1※3

hold

UAPが異常終了した場合にサービスグループまたはサービスを閉塞するかどうかを指定

N※1

hold_recovery

サービスグループまたはサービスの閉塞状態をプロセスの回復時に引き継ぐかどうかを指定

N※1

schedule_priority

スケジュールの優先順位

8※1

message_buflen

最大メッセージ長

3000※1

message_store_buflen

メッセージ格納プール長

30000※3

atomic_update

サービスをトランザクションとして実行するかどうかを指定

N※1

receive_from

スケジュールキュー，またはUNIXドメインもしくはインターネットドメインを使用するかどうかを指定

queue※1

uap_trace_max

UAPトレース格納最大数

32※1

term_watch_time

連続異常終了限界経過時間

30※3

type

このサービスグループの種別

other※1

balance_count

1プロセスが処理するサービス要求数

3※3

uid

ユーザ識別子

〈デフォルト〉

auto_restart

UAPが異常終了した場合のサービスグループの処置を指定

Y※1

critical

UAPが異常終了した場合のシステムの処置

N※1

service_hold

サービス単位に閉塞管理するかどうかを指定

N※1

service_priority_control

サービス要求単位の優先順位に従ってスケジュールするかどうかを指定

N※1

trf_put

トランザクションが出力したジャーナルをトランザクションリカバリジャーナルファイルへ出力するかどうかを指定

N※1

trn_statistics_item

トランザクションブランチの統計情報項目

nothing※1

node_down_restart

ユーザサーバを自動起動するかどうかを指定

Y※1

rpc_response_statistics

レスポンス統計情報を取得するかどうかを指定

N※1

server_type

サービス関数呼び出し時OpenTP1のパラダイムに従うかXATMIのパラダイムに従うか指定

betran※1

purge_msgget

非常駐サーバでサーバプロセスがない場合OSのメッセージキューを解放するかどうか指定

N※1

cancel_normal_terminate

dcsvstopコマンドによる正常終了を抑止するかどうかを指定

N※1

prc_abort_signal

サーバのアボート用シグナル番号

3※3

rpc_extend_function

RPCサービスの機能拡張レベル

00000000※1

max_socket_descriptors

ソケット用ファイル記述子の最大数

100※3

max_open_fds

UAPプロセスでアクセスするファイルおよびパイプの最大数

100※3

termed_after_service

サービス終了時非常駐プロセス終了させるかどうか

N※3

rpc_trace

RPCトレースを取得するかどうかを指定

N※1

trn_rollback_information_put

ロールバック要因に関する情報をログに取得するかどうか

no※1

schedule_method

ユーザサーバのスケジューリング方式

msgque※1

adm_message_option

メッセージ出力指定

F※3

status_change_when_terming

次回再開始時に最終的な状態の変化を反映するかどうかを指定

Y※1

service_expiration_time

サービス関数開始から終了までの実行監視時間

60※3

multi_schedule

マルチスケジューラ機能を使用してスケジューリングするかどうかを指定

N※3

make_queue_on_starting

非常駐のサービスグループに割り当てるスケジュールキューをサーバ起動時に割り当てるかどうかを指定

Y※3

ipc_sockctl_highwater

ソケットの一時クローズ処理開始数パーセンテージ

100,0※3

ipc_sockctl_watchtime

ソケット再利用可能監視時間

60※3

ipc_conn_interval

コネクション確立監視時間

60※3

ipc_send_interval

データ送信監視間隔

5※3

ipc_send_count

データ送信監視回数

5※3

ipc_header_recv_time

通信制御データの受信監視時間

10※3

rpc_send_retry_count

TCP/IPコネクションの接続時にエラーが発生した場合のリトライ回数

0※3

rpc_send_retry_interval

TCP/IPコネクションの接続時にエラーが発生した場合のリトライ間隔

0※3

thdlock_sleep_time

スレッド間で排他が競合した場合のスレッドの待ち時間

15※3

ipc_recvbuf_size

TCP/IPの受信バッファサイズ

8192※3

ipc_sendbuf_size

TCP/IPの送信バッファサイズ

8192※3

polling_control_data

一時クローズ処理要求が到着していないかどうかを検査

Y※1

thread_yield_interval

ソケットの再利用指示を受信できる契機を与えるインタバル時間

60※3

ipc_backlog_count

コネクション確立要求を格納するキューの長さ

0※3

rpc_buffer_pool_max

プーリングするバッファ数

64※3

schedule_delay_limit

スケジュール遅延限界経過時間

0※1

core_shm_suppress

コアファイルへの共用メモリダンプの出力を抑止するかどうか

N※1

dcputenv

PATH

パス

〈デフォルト〉

LIBPATH※4

ライブラリパス

$DCDIR/lib※3

（凡例）

〈必須〉：任意の値を指定できるオペランドです。このオペランドは省略できません。

〈デフォルト〉：任意の値を指定できるオペランドです。このオペランドの指定は省略できます。省略した場合は，デフォルト値が設定されます。

注※1

固定の値を指定するオペランドです。指定値の値を指定してください。このオペランドは省略できません。

注※2

サービス名には任意の値を指定してください。エントリポイント名にはee_call_cmdを指定してください。このオペランドは省略できません。

注※3

任意の値を指定できるオペランドです。表中で示している指定値の値はサンプルです。このオペランドを省略すると，TP1/Server Baseのユーザサービスデフォルト定義の該当オペランドの指定値が有効になります。

注※4

OSがLinuxの場合は，LD_LIBRARY_PATHです。

(a)　運用コマンド実行サーバ特有の説明があるオペランド

表2-8中で，運用コマンド実行サーバ特有の説明があるオペランドを，次に示します。

●service_group="サービスグループ名"

運用コマンド実行サーバのサービスグループ名を指定します。ネットワークで接続されるすべてのOpenTP1システムの中で一意になるように指定してください。

●service="サービス名=エントリポイント名"

運用コマンド実行サーバのサービス名およびエントリポイント名を指定します。エントリポイント名には，ee_call_cmdを指定してください。

●max_socket_descriptors=ソケット用ファイル記述子の最大数

OpenTP1制御下のプロセスで，ソケット用に使用するファイル記述子の最大値を指定します。運用コマンド実行サーバで指定するソケット用ファイル記述子の最大数の計算式を次に示します。

↑（運用コマンド実行サーバにサービス要求するTP1/EEの数＋1＋システムサービスプロセス数）/0.8↑

↑↑：小数点以下を切り上げます。

●max_open_fds=UAPプロセスでアクセスするファイルおよびパイプの最大数

サーバのプロセスでアクセスするファイルおよびパイプの最大数を指定します。サーバのプロセスでアクセスするファイルおよびパイプの最大数の計算式を，次に示します。

（全OpenTP1ファイルシステム数）＋20＋3

●service_expiration_time=サービス関数開始から終了までの実行監視時間

SPPプロセスでの，サービス関数開始から終了までの実行監視時間を指定します。

ee_adm_call_command関数のtimeで指定する応答監視時間より大きい値を指定してください。また，運用コマンド実行サーバにサービス要求するTP1/EEのプロセス関連定義のcall_cmd_timeオペランドの指定値より大きい値を指定してください。

●ipc_recvbuf_size=TCP/IPの受信バッファサイズ

コネクションごとに確保されるTCP/IPの受信バッファのサイズを指定します。運用コマンド実行サーバにサービス要求するTP1/EEのRPC関連定義のipc_sendbuf_sizeオペランドの指定値と同じ値を指定することをお勧めします。

●ipc_sendbuf_size=TCP/IPの送信バッファサイズ

コネクションごとに確保されるTCP/IPの送信バッファのサイズを指定します。運用コマンド実行サーバにサービス要求するTP1/EEのRPC関連定義のipc_recvbuf_sizeオペランドと同じ値を指定することをお勧めします。

●PATH△運用コマンド実行機能で実行するコマンドの格納ディレクトリ

運用コマンド実行機能で実行するコマンドの格納ディレクトリを指定します。運用コマンド実行機能の実行環境で，実行したいコマンドのパスが設定されていない場合は，このオペランドで該当コマンドの格納ディレクトリのパスを追加してください。

●LIBPATH△OpenTP1のライブラリパス:TP1/EEのライブラリパス

OpenTP1のライブラリパスとTP1/EEのライブラリパスを指定します。

(2)　TP1/EEのシステムサービス定義

運用コマンド実行機能を使用する場合に指定する必要があるTP1/EEサービス定義のオペランドを，次に示します。

プロセス関連定義

call_cmd_srvgroup

call_cmd_service

call_cmd_time

サービスグループ情報関連定義

eesvgdef※

注※

運用コマンド実行機能を使用するRPC通信では，ネームサービスを使用しないため，サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドを指定する必要があります。

オペランドの詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」を参照してください。

2.7　エラートランザクション

メッセージ送受信の処理などでエラーや障害が起こった場合，TP1/EEはエラートランザクションを起動します。TP1/EEが起動するエラートランザクションを次の表に示します。

表2‒9　エラートランザクション

エラーの種類

トランザクション名

エラートランザクションが起動された原因

不正サービス名称検出通知

ERRTRN1

受信したメッセージに設定されたサービス名は定義されていません。

サービス閉塞通知

ERRTRN2

サービス閉塞中のため，トランザクションを起動できません。

UAP異常終了通知

ERRTRN3

UAPが，メッセージを受信したあとに異常終了しました。

タイマトランザクション起動破棄通知

ERRTRN4

システム終了，または該当サービスが閉塞中のため，タイマトランザクションの起動を破棄しました。

コミット決着失敗通知

ERRTRNR

UAPリターン後のトランザクション同期点処理で，コミット決着できませんでした。

送信障害通知

ERRTRNS

メッセージを送信する途中で通信プロトコル障害が発生しました。

2.7.1　不正サービス名称検出通知（ERRTRN1）

ERRTRN1は，受信したメッセージに設定されたサービス名がユーザサービス関連定義のserviceオペランドに定義されていない場合に起動されます。

ERRTRN1の概要を次の図に示します。

図2‒40　ERRTRN1の概要

2.7.2　サービス閉塞通知（ERRTRN2）

ERRTRN2は，受信したメッセージに設定されたサービス名がユーザサービス関連定義のserviceオペランドに定義されているが，サービス閉塞中の場合に起動されます。

ERRTRN2の概要を次の図に示します。

図2‒41　ERRTRN2の概要

2.7.3　UAP異常終了通知（ERRTRN3）

ERRTRN3は，UAPが異常終了してスレッドダウンした場合に起動されます。

ERRTRN3の概要を次の図に示します。

図2‒42　ERRTRN3の概要

2.7.4　タイマトランザクション起動破棄通知（ERRTRN4）

ERRTRN4は，次に示す場合に起動されます。

サービス閉塞によるタイマトランザクション起動の破棄が発生した場合

システム終了によるタイマトランザクション起動の破棄が発生した場合

ERRTRN4の概要を次の図に示します。

図2‒43　ERRTRN4の概要

登録され，起動待ちのタイマトランザクションが存在するタイミングで，システム終了要求された場合は，ERRTRN4を即時起動します。ERRTRN4の起動は，プロセス終了形態が，正常終了または計画停止Aの場合だけです。それ以外の場合は，ERRTRN4を起動しません。

2.7.5　コミット決着失敗通知（ERRTRNR）

ERRTRNRは，UAPからのリターン後の同期点処理で，リソースマネジャ障害や通信障害などが原因でトランザクションの決着ができなかった場合に起動されます。

ERRTRNRの概要を次の図に示します。

図2‒44　ERRTRNRの概要

2.7.6　送信障害通知（ERRTRNS）

ERRTRNSは，メッセージ送信（コミット同期送信）時に通信障害を検知した場合に起動されます。

同期点後のメッセージ送信要求時に，通信障害を検知した場合，ERRTRNSを起動します。

ERRTRNSの概要を次の図に示します。

図2‒45　ERRTRNSの概要

2.7.7　エラートランザクションの登録に失敗した場合の後処理

エラートランザクションの登録時に，エラーが発生した場合は，メッセージを出力して処理キューの登録を破棄します。ただし，オペランドを省略した（エントリポイントを指定していない）ERRTRN2，ERRTRN4およびERRTRNRの登録時に，エラーが発生した場合は，メッセージを出力しません。

2.8　リモートAPI機能

リモートAPI機能は，クライアント側が呼び出したAPIをサーバ側に転送して，サーバ側で代理実行する機能です。代理実行を要求するクライアント側をrapクライアント，代理実行の要求を受けるサーバ側をrapサーバと呼びます。また，rapクライアント，rapサーバのプロトコルをrapプロトコルと呼びます。

リモートAPI機能を使用する場合，TP1/EEは，rapクライアントとしても，rapサーバとしても動作します。

リモートAPI機能で代理実行できるAPIを次に示します。

ee_rpc_call関数

dc_rpc_call関数

TP1/EEがrapサーバとして動作する場合だけ使用できます。TP1/EEがrapクライアントとして動作する場合は使用できません。

rapサーバとして動作するTP1/EEは，サポートしていないAPIの代理実行を要求された場合，rapクライアントに代理実行エラー応答メッセージを返します。

なお，TP1/Clientを使用する場合は，マニュアル「OpenTP1 クライアント使用の手引 TP1/Client/W，TP1/Client/P編」またはマニュアル「OpenTP1 クライアント使用の手引 TP1/Client/J編」を参照してください。

rapクライアントとrapサーバは，論理的な通信路である常設コネクションを使用して，リモートAPIのメッセージを送受信します。常設コネクションは，トランスポート層以下ではTCPコネクション（INETドメイン）を使用します。TCPコネクション制御の詳細については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」のコネクションに関する運用の説明を参照してください。なお，TP1/EEでは，常設コネクションの確立・解放をOpenTP1が管理します（オートコネクトモード）。

rapプロトコルは，次に示す段階で構成されます。各段階で，rapクライアントとrapサーバとの間で要求メッセージと応答メッセージが送受信されます。

常設コネクションの確立

APIの代理実行

常設コネクションの解放

TP1/EEがrapサーバとしてリモートAPI機能を使用する場合の，コネクション確立からコネクション切断までの流れを，次の図に示します。

図2‒46　リモートAPI機能を使用する場合の，コネクション確立からコネクション切断までの流れ

TCPコネクション確立要求メッセージ

常設コネクション確立要求メッセージ

常設コネクション確立応答メッセージ

APIの代理実行要求メッセージ

APIの代理実行応答メッセージ

常設コネクション解放要求メッセージ

常設コネクション解放応答メッセージ

注※1

常設コネクションがオートコネクトモードのときに，TCPコネクションの確立が要求されます。

注※2

rap受信スレッドは，プロセスごとに1スレッドあります。ソケットAPIを使用してrapクライアントからのメッセージを受信します。

注※3

TCPコネクション確立要求の受け付けは，オンライン開始（初期化トランザクション終了）からプロセス終了処理開始（終了コマンド受け付け）の間だけ受信できます。

rapプロトコルの段階ごとの処理と，メッセージ受信処理を実行できない場合について説明します。

2.8.1　常設コネクションの確立

図2-46で，常設コネクション確立要求受け付けの処理に該当するのは，1.〜3.のメッセージ送受信です。

(1)　TP1/EEがrapクライアントとして動作する場合の処理

rapクライアントは，該当するサービスグループのrapサーバに対してTCPコネクションを確立して，常設コネクション確立要求メッセージをrapサーバに送信します。

常設コネクションは，次に示すサービスグループに対してee_rpc_call関数を呼び出したあと，rapサーバからの常設コネクション確立応答メッセージを受信することによって確立されます。

常設コネクションが確立されていないサービスグループ

常設コネクション（ほかのスレッドによって使用されている）が確立されているサービスグループ

常設コネクションが確立されると，該当するサービスグループに対するee_rpc_call関数は，常設コネクションを経由してrapサーバに送信され，rapサーバ上で代理実行されます。

非同期応答型RPCは使用できません。非同期応答型RPCを使用した場合，リモートAPI機能ではなく，通常のRPCとして動作します。また，トランザクション内からリモートAPI機能でee_rpc_call関数を呼び出してもトランザクションとして動作しません。

なお，常設コネクション確立要求メッセージを送信したあと，応答待ち時間（RPC関連定義のrpc_rap_watch_timeオペランドで指定）以内に常設コネクション確立応答メッセージを受信できない場合，ee_rpc_call関数はエラーリターンします。

(2)　TP1/EEがrapサーバとして動作する場合の処理

rapサーバは，rap受信スレッドでrapクライアントからのTCPコネクション確立要求メッセージ，および常設コネクション確立要求メッセージを受信します。常設コネクション確立要求メッセージは，リモートAPI受信用ポート（RPC関連定義のrap_listen_portオペランドで指定）で受け付けます。確立した常設コネクションは，常設コネクション解放応答メッセージ送信後，または送受信障害発生時に切断されます。

常設コネクション確立要求メッセージを受信したあと，rap制御用処理キューへメッセージの登録要求をします。rap制御用処理キューからサービスを引き出した処理スレッド（rapトランザクション）は，常設コネクションを経由して常設コネクション確立応答メッセージをrapクライアントに送信します。

常設コネクション確立エラーが発生する場合

同時に接続するrapクライアントの数がRPC関連定義のrap_max_clientオペランドの指定値を超えた場合，またはプロセス終了処理中に常設コネクション確立要求メッセージを受信した場合は，常設コネクション確立エラー応答メッセージを送信し，TCPコネクションを切断します。

常設コネクション確立状態でTP1/EEプロセスが終了した場合

rapクライアントと常設コネクションを確立している状態でTP1/EEプロセスを正常終了モード，または計画停止Aモードで終了した場合，TP1/EEの終了処理の動作は，RPC関連定義のrpc_rap_remaincon_endwaitオペランドの指定に従います。

RPC関連定義のrpc_rap_remaincon_endwaitオペランドの指定値がYの場合

常設コネクションが解放されるまでプロセス終了を待ち合わせます。

このとき，RPC関連定義のrap_msg_output_intervalオペランドで設定した時間間隔で常設コネクション数を表示します。rap_msg_output_intervalオペランドに0を設定した場合は，初回だけ常設コネクション数を表示します。rapクライアントから常設コネクション解放要求がない場合は，常設コネクション切断コマンド（eerpcrapcls）で切断できます。

RPC関連定義のrpc_rap_remaincon_endwaitオペランドの指定値が「N」の場合

接続中の常設コネクションに対して切断指示を行い切断します。

RPC関連定義のrpc_rap_remaincon_endwaitオペランドの指定値が「F」の場合

接続中の常設コネクションを強制的に切断します。

2.8.2　APIの代理実行

図2-46で，APIの代理実行要求受け付けの処理に該当するのは，4.，5.のメッセージ送受信です。

(1)　TP1/EEがrapクライアントとして動作する場合の処理

リモートAPI機能を使用するサービスグループに対してee_rpc_call関数を呼び出した場合，常設コネクションを経由して代理実行要求メッセージをrapサーバに送信します。サービスの実行結果は，代理実行応答メッセージとして受信します。

トランザクショナルRPCの代理実行要求を送信した場合

リモートAPI機能を使用するサービスグループに対してトランザクショナルRPC（dc_rpc_call関数のflagsオプションにDCRPC_TPNOTRANを指定しない）を実行した場合，非トランザクショナルRPC（ee_rpc_call関数のflagsオプションにEERPC_TPNOTRANを指定）の代理実行要求として処理されます。

rapクライアントが不正なメッセージを受信した場合，または応答待ちでタイムアウトが発生した場合は，常設コネクションを切断します。

なお，代理実行要求メッセージを送信したあと，応答待ち時間（RPC関連定義のwatch_timeオペランドで指定）以内に代理実行応答メッセージを受信できない場合，ee_rpc_call関数はエラーリターンします。

(2)　TP1/EEがrapサーバとして動作する場合の処理

rapサーバでの代理実行要求受け付けは，他サービスグループに対する代理実行要求の受け付けか，自サービスグループに対する代理実行要求の受け付けかによって処理が異なります。

(a)　他サービスグループに対する代理実行要求の受け付け

rap受信スレッドが，rapクライアントからの代理実行要求メッセージを受信します。メッセージを受信したあと，rap制御用処理キューへメッセージの登録要求をします。rap制御用処理キューからメッセージを引き出した処理スレッド（rapトランザクション）は，メッセージの処理を実行する他サービスグループに代理実行要求をします。処理が完了すると，常設コネクションを経由して代理実行応答メッセージをrapクライアントに送信します。

同期応答型RPCを使用した代理実行要求の最大応答待ち時間

同期応答型RPCを使用した代理実行要求の場合，代理実行要求の最大応答待ち時間はrapクライアント側から継承して，TP1/EE（rapサーバ）が監視します。

トランザクショナルRPCの代理実行要求を受け付けた場合

トランザクショナルRPC（dc_rpc_call関数のflagsオプションにDCRPC_TPNOTRANを指定しない）の代理実行要求を受け付けた場合，TP1/EE（rapサーバ）は，非トランザクショナルRPC（ee_rpc_call関数のflagsオプションにEERPC_TPNOTRANを指定）の代理実行要求として処理します。

代理実行要求の処理を同時に実行する処理スレッド数

代理実行要求の処理を同時に実行する処理スレッド数の割合が，RPC関連定義のrap_max_server_rateオペランドの指定値を超えた場合は，処理中の代理実行要求が終了してから，新しい代理実行要求を処理します。

(b)　自サービスグループに対する代理実行要求の受け付け

rap受信スレッドが，rapクライアントからの代理実行要求メッセージを受信します。メッセージを受信したあと，該当するサービスのサービス処理キューへメッセージの登録要求をします。

サービス処理キューからメッセージを引き出した処理スレッド（サービストランザクション）は，メッセージの処理を実行します。処理が完了すると，常設コネクションを経由して代理実行応答メッセージをrapクライアントに送信します。

同期応答型RPCを使用した代理実行要求の最大応答待ち時間

同期応答型RPCを使用した代理実行要求の場合，TP1/EEでは応答待ち時間を監視しません。そのため，応答待ち時間は，rapクライアント側で監視します。

指定サービス名が不正，またはサービスが閉塞中の場合

代理実行要求のメッセージに指定されたサービス名が不正，またはサービスが閉塞中の場合，エラートランザクション（ERRTRN1およびERRTRN2）を起動しないで，rapクライアントにエラーを返します。

トランザクショナルRPCの代理実行要求を受け付けた場合

トランザクショナルRPC（dc_rpc_call関数のflagsオプションにDCRPC_TPNOTRANを指定しない）の代理実行要求を受け付けた場合，TP1/EE（rapサーバ）は，非トランザクショナルRPC（ee_rpc_call関数のflagsオプションにEERPC_TPNOTRANを指定）の代理実行要求として処理します。

自プロセスで代理実行要求を受け付けてサービスを実行する場合と通常のRPCでサービスを実行する場合との機能差異を次に示します。

ダウン時の「トランザクション処理結果に従ったRPC応答メッセージの送信機能（RPC関連定義のrpc_reply_tp1mode_downオペランド）」

自プロセスがプロセスダウンした場合は常設コネクションが切断されるため，rapクライアント側に応答メッセージは返りません。

自プロセスがスレッドダウンした場合は，リターン値EERPCER_TIMED_OUTでエラーリターンします。

ERRTRNRによるRPC応答メッセージの送信機能

この機能を有効にしても，応答メッセージ送信の抑止は行いません。この機能を無効にした場合と同じ動作になります。

別トランザクションによるRPC同期応答機能

RPC応答メッセージ送信の抑止関数（ee_rpc_reply_suspend関数）を発行した場合，リターン値EERPCER_PROTOでエラーリターンします。

2.8.3　常設コネクションの解放

図2-46で常設コネクション解放要求受け付けの処理に該当するのは，6.，7.のメッセージ送受信です。

(1)　TP1/EEがrapクライアントとして動作する場合の処理

rapクライアントは，常設コネクションを経由して常設コネクション解放要求メッセージをrapサーバに送信します。次に常設コネクション解放応答メッセージ受信して，TCPコネクションを切断します。

常設コネクションを解放し，TCPコネクションを切断する場合を次に示します。

TP1/EEプロセスが正常終了または計画停止Aで終了する場合

rapサーバと常設コネクションを確立している状態で，rapクライアントとして動作しているTP1/EEプロセスを正常終了または計画停止Aで終了した場合，終了トランザクションの終了後にすべての常設コネクションを解放します。常設コネクションは，rapサーバに対して常設コネクション解放要求メッセージを送信することで解放されます。複数の常設コネクションが確立されている場合は，rapクライアントとして動作しているTP1/EEの終了処理に時間（最大でrpc_rap_watch_timeオペランドの指定値分）が掛かることがあります。

最大数を超えて常設コネクションを確立しようとした場合

常設コネクション最大数（RPC関連定義のrpc_rap_connection_countオペランドで指定）を超えてrapサーバに常設コネクションの確立要求を行った場合は，最も古く，かつ使用されていない常設コネクションを解放したあとで，新しく常設コネクションを確立します。

また，次に示す場合に常設コネクションが確立されているときは，強制的にTCPコネクションを切断します。

代理実行要求メッセージを送信したあと，応答待ち時間（RPC関連定義のwatch_timeオペランドで指定）以内に代理実行応答メッセージを受信できなかった場合

代理実行要求メッセージの送信に失敗した場合

代理実行応答メッセージの受信で不正なメッセージを受信した場合

rapサーバから常設コネクション解放指示のメッセージを受信した場合

常設コネクション解放要求メッセージを送信したあと，応答待ち時間（RPC関連定義のrpc_rap_watch_timeオペランドで指定）以内に常設コネクション解放応答メッセージを受信できない場合

(2)　TP1/EEがrapサーバとして動作する場合の処理

rapサーバは，rap受信スレッドでrapクライアントからの常設コネクション解放要求メッセージを受信します。

常設コネクション解放要求メッセージを受信したあと，rap制御用処理キューへメッセージの登録要求をします。rap制御用処理キューからサービスを引き出した処理スレッド（rapトランザクション）は，常設コネクションを経由して常設コネクション解放応答メッセージをrapクライアントに送信し，TCPコネクションを切断します。

rapクライアントから，常設コネクション解放要求メッセージを受信しないで常設コネクションを解放する場合があります。その場合は，rapサーバは，常設コネクションの解放を指示するメッセージを送信します。

2.8.4　メッセージ受信処理を実行できない場合

リモートAPI機能では，次の場合はメッセージ受信処理を実行できません。

(1)　不正メッセージを受信した場合

rapクライアントから受信したメッセージのサイズが不正であったり，またはヘッダの設定値が不正であったりした場合は，メッセージ受信処理をしないで次の処理をします。

メッセージログを出力する。

エラー応答できる場合は，エラー応答メッセージを送信する。

TCPコネクションを切断する。

(2)　リソース不足を検知した場合

rapクライアントからの代理実行要求メッセージ受信時，受信バッファ不足や処理キュー不足などのリソース不足で，メッセージ受信処理を実行できない場合は，リソースの確保，およびメッセージ受信処理をリトライします。リトライしてもリソース不足でメッセージ受信処理を実行できない場合は，メッセージ受信処理をしないで次の処理をします。

メッセージログを出力する。

TCPコネクションを切断する。

常設コネクション確立要求または代理実行要求の処理中にリソース不足が発生した場合は，常設コネクション確立要求，または代理実行要求の処理完了時にTCPコネクションを切断します。

2.9　スレッド制御

マルチスレッド構成のプロセスでUAPに異常が発生した場合，同期シグナルが発生して処理が中断されます。この場合，プロセス内の障害の発生したスレッドの処理だけを終了させて，ほかのスレッドの処理を続行させると，処理を続行させたスレッドがハングアップしたり異常終了したりするおそれがあります。そのため，通常は，UAPに異常が発生した場合は，プロセス内の全スレッドを終了させます。

しかし，プロセス内の全スレッドを終了させると，保留中のすべてのメッセージが破棄されてしまいます。これを避けるため，TP1/EEでは，UAPを処理内容に応じて保護区（プロセスダウン域）と非保護区（スレッドダウン域）に分けてプロセスの終了を制御します。保護区を実行中に異常が発生した場合は，プロセス内の全スレッドを終了させます。非保護区を実行中に異常が発生した場合は，異常が発生したスレッドだけを終了させます。異常が発生したスレッドだけを終了させることで，プロセスの終了を局所化できます。

UAPに異常が発生した場合に発生する同期シグナルを次の表に示します。

表2‒10　UAPの異常で発生する同期シグナル

同期シグナル名

同期シグナルの発生要因

SIGBUS

バスエラー（アドレス境界不正など）が発生しました。

SIGEMT

EMTシグナルです。

SIGFPE

算術演算の例外（0除算など）が発生しました。

SIGILL

不正な命令（0アドレスコールなど）を実行しています。

SIGSEGV

無効なメモリへアクセス（不正アドレスの書き込み，スタックオーバフローなど）しようとしています。

2.9.1　保護区／非保護区の制御

UAPの保護区／非保護区は，ee_thd_protstart関数【CBLEETHD('PRTSTART')】およびee_thd_protend関数【CBLEETHD('PRTEND ')】で切り替えます。デフォルトではすべてのUAPが保護区に設定されています。また，保護区／非保護区の設定を有効にするかどうかは，プロセス関連定義のuapabend_downmodeオペランドで指定します。プロセス関連定義のuapabend_downmodeオペランドの指定については，マニュアル「TP1/Server Base Enterprise Option 使用の手引」の定義の説明を参照してください。

非保護区に設定する場合は，ほかのスレッドへの影響を十分に考慮してください。設定を誤ると，UAPの異常でスレッドを終了させたときに，TP1/EEプロセスがハングアップします。TP1/EEプロセスがハングアップすると，ハングアップ検出によって，TP1/EEプロセスが終了します。

保護区／非保護区に設定する処理と，UAPに異常が発生したときの処理を次の表に示します。

表2‒11　保護区／非保護区に設定する処理と異常発生時の処理

区

処理

異常発生時の処理

保護区

異常が発生したスレッドだけを終了させた場合，ほかのスレッドがハングアップしたり，異常終了したりするおそれがある処理。

プロセスを終了させる。終了させたプロセスは，TP1/Server Baseから再起動される。

非保護区

異常が発生したスレッドだけを終了させても，ほかのスレッドに影響がない処理。

異常が発生したスレッドを終了させる。終了させたスレッドは，モニタスレッドから再起動される。

UAPに非保護区を設定した場合に，プロセスを終了させる範囲，およびスレッドを終了させる範囲を次の図に示します。

図2‒47　非保護区を設定した場合の制御

2.10　資源の排他制御

任意の資源を，UAPから排他制御する方法について説明します。任意の資源を確保する場合，UAPからee_lck_get関数【CBLEELCK('GET ')】を呼び出します。

資源の排他制御は，トランザクションとして実行している処理で使います。それぞれのトランザクションから排他を指定することで，資源は正しく更新されて，UAPのトランザクション処理同士で排他できるようになります。

2.10.1　排他の対象となる資源

排他の対象になるのは，オペレーティングシステム内で固有の名称を定義してある，ファイルなどの資源です。資源の名称は，TP1/EEプロセス内で一意となる固有の名称を付けてください。排他制御する資源の名称が正しいかどうかはTP1/EEでは判断できません。UAPで指定する資源名称は論理的に正しい名称を指定してください。排他指定の有効範囲は，一つのTP1/EEプロセス内で，かつ同じノード内に限ります。ほかのTP1/EEプロセス上のUAPとの排他制御はできません。また，排他状態はリラン時に引き継がれません。

2.10.2　排他の種類

排他制御では，TP1/EEプロセス内で固有の資源名称と排他の条件（排他制御モード）を指定します。排他制御モードには，次の2種類があります。

参照目的の排他（PRモード　Protected Retrieve）

UAPは排他指定した資源の参照だけできます。ほかのUAPには参照だけを許可し，更新を禁止します。

更新目的の排他（EXモード　EXclusive）

UAPは排他指定した資源の参照，更新ができます。ほかのUAPには参照と更新の両方を禁止します。

排他を指定しようとした資源が，ほかのUAPですでに排他指定をされていた場合，互いの排他モードの内容によって，資源を共用できる場合とできない場合があります。

一つの資源に対して複数のUAPから排他制御の指定があった場合の，共用の可否を次の表に示します。資源を共用できない場合に，エラーリターンするか，資源の解放待ちにするかはUAPで指定できます。

表2‒12　排他制御モードの組み合わせと共用の可否

資源を確保中のUAPのモード

排他要求したUAPのモード

参照目的の排他（PRモード）

更新目的の排他（EXモード）

参照目的の排他（PRモード）

共用できます。

共用できません。

更新目的の排他（EXモード）

共用できません。

共用できません。

2.10.3　排他待ち限界経過時間の指定

UAPから排他を指定されている資源に対して，ほかのUAPが排他要求した場合，そのUAPは資源の解放を待つことができます。さらに続けて解放待ちのUAPがある場合は，排他待ちの優先順位に従って，資源の解放を待ちます。排他待ちの優先順位は資源の排他要求を行った順番によって決まります。資源の排他要求を行う順番がほかのUAPよりも早い場合，排他待ちの優先順位はほかのUAPよりも高くなります。排他待ちの優先順位が高い場合，排他待ちしている，優先順位の低いほかのUAPよりも先に資源を排他できます。

トランザクション関連定義のlck_wait_timeoutオペランドで排他待ち限界経過時間を指定して，解放待ちのUAPが指定した時間を超えた場合は，そのUAPはエラーリターンします。

UAPが排他待ちをしている資源名称，排他待ち限界経過時間などは，eelcklsコマンドで知ることができます。

2.10.4　排他の解除方法

資源の排他を解除する方法には次の二つがあります。

資源を確保しているUAPから排他を解除します。解除する資源名称を指定して排他を解除する場合は，ee_lck_release_byname関数【CBLEELCK('RELNAME ')】を呼び出します。UAPで確保しているすべての資源の排他を一度に解除する場合は，ee_lck_release_all関数【CBLEELCK('RELALL ')】を呼び出します。排他を解除する関数は，その資源の排他を指定したUAPからだけ呼び出せます。排他を解除された資源は，TP1/EEが資源の排他の解除待ちのUAPに割り当てます。

資源を確保しているUAPの同期点処理後に，そのUAPが確保していたすべての資源をTP1/EEで解放します。UAPの終了形態が正常でも異常でも，TP1/EEで自動的に解放します。

2.10.5　ロックマイグレーション

ee_lck_get関数で資源の排他をする場合，一つのグローバルトランザクション内の各トランザクションブランチに，資源の占有権が順次移動します。この機能をロックマイグレーションといいます。ロックマイグレーションによって，トランザクションブランチ間の排他待ちやデッドロックを防げます。そのため，あるグローバルトランザクションで排他を指定した資源に対しては，その資源が解放されないかぎり，一つのグローバルトランザクション内のどのトランザクションブランチからでもアクセスできます。

ロックマイグレーションは，一つのTP1/EEプロセス内にグローバルトランザクションがある（グローバルトランザクションが複数のTP1/EEプロセスのサービスから構成されていない）場合に保証されます。

ロックマイグレーションの概要を次の図に示します。

図2‒48　ロックマイグレーションの概要

(1)　ロックマイグレーションと排他制御モード

ロックマイグレーションでは，PRモードで排他をしても，別のトランザクションブランチでEXモードを指定すれば，それ以降の排他はすべてEXモードになります。一つのグローバルトランザクション内では，一度EXモードで排他した資源には，PRモードで排他できません。すべてEXモードでの排他となります。

(2)　ロックマイグレーションでの資源の解放

ロックマイグレーションの排他は，グローバルトランザクションが終了したときに，自動的に解放されます。グローバルトランザクションの終了を待たないで，排他を解除する方法を次に示します。

ee_lck_release_byname関数での解放

ロックマイグレーションの排他をコミット／ロールバックを待たないで解放するときは，資源名称を指定して排他を解除する関数（ee_lck_release_byname関数）を呼び出してください。排他の解除は，どのトランザクションブランチでもできます。この場合，グローバルトランザクション内でその資源に対して排他を指定した回数だけ，排他解除の関数を呼び出すまでは，資源は解放されません。

ee_lck_release_all関数での解放

全資源の排他を解除する関数（ee_lck_release_all関数）をどこかのトランザクションブランチで呼び出せば，どのトランザクションブランチで何回排他を指定していても，すべての資源の排他を解除できます。

(3)　ロックマイグレーションでの注意事項

ロックマイグレーションでの注事項を次に示します。

同期応答型RPCのee_rpc_call関数【CBLEERPC('CALL ')】でロックマイグレーションが起こったあとで，このee_rpc_call関数がタイムアウトなどでエラーリターンした場合は，排他した資源に対するアクセス（確保済みの資源へのアクセスや新たな排他要求）はしないでください。アクセスした場合の動作は保証されません。

非応答型RPC，または非同期応答型RPCのee_rpc_call関数【CBLEERPC('CALL ')】でロックマイグレーションが起こった場合，ほかのトランザクションブランチで排他した資源に対して排他解除の関数を呼び出しても，解除できないことがあります。この場合，次のときに自動的に資源が解放されます。

資源の排他を行ったトランザクションブランチから，排他解除する関数を呼び出したとき。

グローバルトランザクションが終了したとき。

2.10.6　排他のテスト

資源の排他をする関数（ee_lck_get関数）で，資源を排他できるかどうかをテスト（flagsにEELCK_TESTを設定）できます。この場合ee_lck_get関数は，資源を確保できる状態でも実際に排他をしないで正常終了します。指定した資源がほかのUAPから排他されている場合は，排他待ちの指定の有無に関係なくEELCKER_WAIT（00450）でエラーリターンとなります。そのほか，テストの排他の場合は次に示すリターン値が戻ります。なお，タイムアウトおよびメモリ不足のエラーリターンはしません。

EELCKER_PARAM（00401）

引数の設定誤り

EELCKER_OUTOFTRN（00455）

トランザクション処理でないUAPからの関数呼び出し

注意事項

排他のテストは，排他できる状態かどうかを知るために行います。排他のテストが正常終了したことで，それ以降の排他要求が正常終了するかどうかは保証されません。また，排他のテストが正常終了しても，実際には資源は占有されていません。そのため，排他のテストが正常終了したあとに排他を解除する関数（ee_lck_release_all関数，ee_lck_release_byname関数）を呼び出すとエラーリターンします。

3　SPP（TP1/EE）の作成の詳細

この章では，TP1/EEおよびXTCのアプリケーションプログラムをC言語，またはCOBOL言語でコーディングする場合の詳細について説明します。

3.1　SPP（TP1/EE）の作成

SPP（TP1/EE）の作成手順を次の図に示します。

図3‒1　SPP（TP1/EE）の作成手順

図3‒2　SPPの作成手順

UAP作成時の注意

システムサービスによっては，古いバージョンのUAPからの関数呼び出しを受け付けないことがあります。旧バージョンのTP1/EEで作成したUAPを使用する場合，現在使用しているバージョンのTP1/EEで，UAPオブジェクトファイルをコンパイル／リンケージし直すことをお勧めします。

以降に，SPPの作成手順の詳細を説明します。

3.1.1　サービス関数のコーディング

サービス関数のコーディングは，サービスグループ単位で行います。

コーディングには，C言語，C++言語，またはCOBOL言語を使います。

サービス関数をコーディングしてソースファイルを作成するとき，TP1/EEの機能のほかにも，OSの標準の機能やデータベース言語（SQL）を使えます。

(1)　C言語またはC++言語でコーディングする場合

(a)　C言語を使うとき

ANSI Cの形式に従ってコーディングします。TP1/EEの機能を使うときは，TP1/EEのAPI関数を呼び出します。

(b)　C++言語を使うとき

ANSI Cの形式でC++言語の仕様に従ってコーディングします。TP1/EEの機能を使うときは，TP1/EEのAPI関数を呼び出します。TP1/EEのAPI関数は，ヘッダファイル（ee×××.h）でC言語のリンケージを指定しているため，C++言語でコーディングしたUAPオブジェクトファイルのリンケージの際にはC言語の関数としてリンケージされ動作します。また，サービス関数の外部参照名は，C言語の形式にしてください。

(c)　TP1/EEの関数の使い方

OSで標準的に提供する関数と同様，関数を呼び出すときには，引数を設定します。

関数が正常に実行されたかどうかは，戻ってくる値（リターン値）でわかります。

C言語でコーディングする場合の概要を次の図に示します。

図3‒3　C言語でコーディングする場合の概要

(2)　COBOL言語でコーディングする場合

COBOL言語を使うときは，COBOL85，COBOL2002の形式でコーディングします。ただし，OSがLinuxの場合は，次の形式でコーディングしてください。

Linux (IA32)の場合

COBOL製品として使用できるのはCOBOL85だけです。必ずCOBOL85の形式でコーディングしてください。

Linux (EM64T)の場合

COBOL製品として使用できるのはCOBOL2002だけです。必ずCOBOL2002の形式でコーディングしてください。

TP1/EEの機能を使うときは，TP1/EEのライブラリにあるCOBOL-UAP作成用プログラムを使います。COBOL-UAP作成用プログラムを，COBOL言語のCALL文で呼び出して，SPPの処理からTP1/EEのライブラリに制御を移します。

CALL文の実行結果は，戻ってくる数値（ステータスコード）でわかります。

COBOL言語でコーディングする場合の概要を次の図に示します。

図3‒4　COBOL言語でコーディングする場合の概要

(3)　コーディング規約

コーディングするときは，マニュアル「OpenTP1 プログラム作成リファレンス」の該当する言語編のコーディング規約に従ってください。SQLのコーディングの規約については，該当するリファレンスマニュアルを参照してください。

マニュアル「OpenTP1 プログラム作成リファレンス」の該当する言語編で示されているコーディング規約以外に，TP1/EEとして定められているコーディング規約を次に示します。

サービス関数でメイン関数を作成しないでください。

"ee"で始まる名称を使用しないでください。

"CBLEE"で始まる名称を使用しないでください。

どのシグナルに対しても操作をしないでください。

3.1.2　UAP共用ライブラリの作成

ソースファイルをコンパイルして，UAPオブジェクトファイルを作成します。

コンパイルして作成した各UAPオブジェクトファイルをリンケージして，UAP共用ライブラリを作成します。UAP共用ライブラリは，マルチスレッド用ライブラリとして作成する必要があります。コンパイルオプションおよびリンケージオプションについては，TP1/EEのサンプル（makefile）を参照してください。

3.1.3　UAP実行形式ファイルの作成

TP1/EEのオブジェクトファイルとライブラリをリンケージして，UAP実行形式ファイルを作成します。UAP実行形式ファイルは，マルチスレッド用実行形式ファイルとして作成する必要があります。リンケージオプションについては，TP1/EEのサンプル（makefile）を参照してください。

UAP実行形式ファイルの作成に必要なライブラリは次のとおりです。

TP1/EEのライブラリ

DBキュー機能を使用しない場合は，DBキュー共通ライブラリをリンケージしないでください。DBキュー機能を使用する場合は，DBキュー共通ライブラリをほかのTP1/EEのライブラリより前に指定してください。

DBキューHiRDB用ライブラリおよびDBキューOracle用ライブラリは，リンケージしないでください。この二つのライブラリは，使用するリソースマネジャに合わせてTP1/EEが動的にローディングします。

TP1/Server Baseのライブラリ

リソースマネジャ連携オブジェクトファイル

XAインタフェースでDBMSにアクセスする場合に必要になります。eetrnmkobjコマンドを実行してリソースマネジャ連携オブジェクトファイルを作成します。

HiRDBライブラリ

XAインタフェースでDBMS（HiRDB）にアクセスする場合に必要になります。リソースマネジャのオブジェクトファイルのリンケージ方法については，ご使用になるリソースマネジャのリファレンスマニュアルを参照してください。

その他のDBMSのライブラリ

XAインタフェースでDBMS（HiRDB以外）にアクセスする場合に必要になります。リソースマネジャのオブジェクトファイルのリンケージ方法については，ご使用になるリソースマネジャのリファレンスマニュアルを参照してください。

3.1.4　SPP（TP1/EE）の環境設定

作成したUAP共用ライブラリとUAP実行形式ファイルを，TP1/EEで使えるように，次のとおり環境設定します。

(1)　格納するディレクトリ

作成したUAP実行形式ファイルは，$DCDIR/aplibディレクトリに格納します。UAP共用ライブラリは，任意のディレクトリに格納します。

(2)　TP1/EEへの登録

UAP共用ライブラリとUAP実行形式ファイルを，TP1/EEに登録します。

登録方法

TP1/EEのUAP共用ライブラリ名にUAP共用ライブラリを登録するときに，実行環境を設定します。実行環境は，TP1/Server Baseのユーザサービス定義で設定します。

ユーザサーバ名

TP1/Server BaseでSPPを操作するときに使う名称をユーザサーバ名といいます。SPP名は，TP1/Server Baseのユーザサービス定義のファイル名です。

(3)　SPPの名称

SPPの名称について説明します。

UAPの共用ライブラリ名

UAPオブジェクトファイルをライブラリにまとめたときの名称です。

UAP実行形式ファイル

TP1/EEのオブジェクトファイルを関連ライブラリとリンケージするときに，リンケージのコマンドにオプションで指定した名称です。

ユーザサーバ名

UAP実行形式ファイルをTP1/Server Baseに登録するときに指定した名称です。dcsvstartコマンド，およびeesvstartコマンドの引数に使用します。ユーザサーバ名は，1〜8文字で指定します。

サービスグループ名，サービス名

TP1/Server BaseまたはTP1/EEのリモートプロシジャコールで，サービスを要求する関数の引数に指定する名称です。ユーザサーバ名をTP1/Server Baseのユーザサービス定義，およびTP1/EEのTP1/EEサービス定義に登録するときに一緒に指定します。

サービスグループ名は，UAP実行形式ファイル単位に名称を付けます。

サービス名は，サービス関数の関数名です。

3.1.5　SPP（TP1/EE）の実行

UAP共用ライブラリとUAP実行形式ファイルをリンケージして，SPP（TP1/EE）を実行します。

3.2　TP1/EEおよびXTCのアプリケーションプログラムとAPI

3.2.1　TP1/EEおよびXTCのAPI

TP1/EEおよびXTCの機能と，C言語，COBOL言語のAPI関数の対応を次の表に示します。

表3‒1　C言語，COBOL言語のAPI関数の対応

機能分類

機能詳細

C言語のAPI関数名

COBOL言語のAPI関数名

システム運用の管理

運用コマンドの実行

ee_adm_call_command

CBLEEADM('COMMAND ')

DBキュー

DBキューのアクセス制御

ee_dbq_acsctl

CBLEEDBQ('ACSCTL ')

DBキューの通番初期化

ee_dbq_clear

CBLEEDBQ('CLEAR ')

DBキューの接続制御

ee_dbq_conctl

CBLEEDBQ('CONCTL ')

DBキュー用サービスの接続照会

ee_dbq_inqsrv

CBLEEDBQ('INQSRV ')

DBキュー情報の照会

ee_dbq_inquire

CBLEEDBQ('INQUIRE ')

DBキュー情報の照会

（ユーザキューアクセス機能使用時）

ee_dbq_inquire2

CBLEEDBQ('INQUIRE2')

メッセージの読み出し

ee_dbq_msgget

CBLEEDBQ('MSGGET ')

メッセージの書き込み

ee_dbq_msgput

CBLEEDBQ('MSGPUT ')

メッセージの読み出し（参照読み出し）

ee_dbq_msgrefer

CBLEEDBQ('MSGREFER')

メッセージの読み出し（参照読み出し）

（ユーザキューアクセス機能使用時）

ee_dbq_msgrefer2

CBLEEDBQ('MSGREFE2')

オンラインバッチ処理の強制終了

ee_dbq_obscancel

CBLEEDBQ('OBSCAN ')

引き継ぎ情報の更新

ee_dbq_obschdata

CBLEEDBQ('OBSCDT ')

オンラインバッチ処理の終了

ee_dbq_obsend

CBLEEDBQ('OBSEND ')

ロットの情報の照会

ee_dbq_obsinquire

CBLEEDBQ('OBSINQ ')

ロールバック要求時のメッセージの読み出しスキップ

ee_dbq_obsrbskip

CBLEEDBQ('OBSRBSP ')

オンラインバッチ処理の再開始

ee_dbq_obsrestart

CBLEEDBQ('OBSRST ')

メッセージの読み出しスキップ

ee_dbq_obsskip

CBLEEDBQ('OBSSKIP ')

オンラインバッチ処理の開始

ee_dbq_obsstart

CBLEEDBQ('OBSSTART')

オンラインバッチ処理の中断

ee_dbq_obsstop

CBLEEDBQ('OBSSTOP ')

ロールバック要求時のメッセージの読み出しスキップ

ee_dbq_rbskip

CBLEEDBQ('RBSKIP ')

メッセージの読み出しスキップ

ee_dbq_skip

CBLEEDBQ('SKIP ')

DBキュー用サービスの閉塞制御

ee_dbq_srvctl

CBLEEDBQ('SRVCTL ')

資源の排他制御

資源の排他

ee_lck_get

CBLEELCK('GET ')

全資源の排他の解除

ee_lck_release_all

CBLEELCK('RELALL ')

資源名称を指定した排他の解除

ee_lck_release_byname

CBLEELCK('RELNAME ')

メッセージログの出力

メッセージログの出力

ee_logprint

CBLEELOG('PRINT ')

高速メッセージ送信

トランザクション非同期の一方送信メッセージの送信【XTC限定】

ee_mch_cmtsend

CBLEEMCH('CMTSND ')

一方送信メッセージ情報の取得【XTC限定】

ee_mch_cmtsend_get

CBLEEMCH('CMTSNDGT')

トランザクション同期の一方送信メッセージの送信【XTC限定】

ee_mch_cmtsend_sync

CBLEEMCH('CMTSNDSY')

出力キュー（OTQ）の閉塞制御【XTC限定】

ee_mch_otqbkctl

CBLEEMCH('OTQBKCTL')

出力キュー（OTQ）の情報の照会【XTC限定】

ee_mch_otqinquire

CBLEEMCH('OTQINQIR')

一方送信メッセージの送信スキップ【XTC限定】

ee_mch_otqskip

CBLEEMCH('OTQSKIP ')

メモリ管理

ワークセグメントの割り当て

ee_mem_getwkseg

CBLEEMEM('GETWK ')

大量処理用メモリ管理機能の使用開始【XTC限定】

ee_mem_mdpstart

CBLEEMEM('MDPSTART')

使用済みワークセグメントの返還

ee_mem_rlswkseg

CBLEEMEM('RLSWK ')

リモートプロシジャコール

遠隔サービスの要求

ee_rpc_call

CBLEERPC('CALL ')

通信先を指定した遠隔サービスの要求

ee_rpc_call_to

CBLEERPC('CALLTO ')

トランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求

ee_rpc_cmtsend

CBLEERPC('CMTSND ')

通信先を指定したトランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求

ee_rpc_cmtsend_to

CBLEERPC('CMTSNDTO')

すべての非同期応答型RPCの応答受信拒否

ee_rpc_discard_further_replies

CBLEERPC('DISCARDF')

特定の非同期応答型RPCの応答受信拒否

ee_rpc_discard_specific_reply

CBLEERPC('DISCARDS')

エラーが発生した非同期応答型RPCの識別子取得

ee_rpc_get_error_descriptor

CBLEERPC('GETERDES')

サービスの応答待ち時間の参照

ee_rpc_get_watch_time

CBLEERPC('GETWATCH')

非同期応答型RPCの応答受信

ee_rpc_poll_any_replies

CBLEERPC('POLLANYR')

抑止していたRPC応答メッセージの送信

ee_rpc_reply_send

CBLEERPC('R-SEND ')

RPC応答メッセージ送信の抑止

ee_rpc_reply_suspend

CBLEERPC('R-SPEND ')

サービスの応答待ち時間の更新

ee_rpc_set_watch_time

CBLEERPC('SETWATCH')

滞留メッセージ受信

ロールバックリトライ回数のクリア【XTC限定】

ee_scd_clear_rollback_cnt

CBLEESCD('CLRRBCNT')

滞留メッセージの受信【XTC限定】

ee_scd_msg_receive

CBLEESCD('MSGRECV ')

受信メッセージ差し戻し【XTC限定】

ee_scd_msg_rollback

CBLEESCD('MSGRLBK ')

滞留メッセージのスキップ【XTC限定】

ee_scd_msg_skip

CBLEESCD('MSGSKIP ')

スレッド制御

サービス閉塞制御

ee_thd_abdctl

CBLEETHD('ABDCTL ')

現在時刻取得

ee_thd_gettime

CBLEETHD('GETTIME ')

保護区終了

ee_thd_protend

CBLEETHD('PRTEND ')

保護区開始

ee_thd_protstart

CBLEETHD('PRTSTART')

処理スレッド数取得

ee_thd_thdcntget

CBLEETHD('CNTGET ')

ユーザIFA引き継ぎ機能

ee_thd_uifaget

CBLEETHD('UIFAGET ')

タイマトランザクション

タイマトランザクションの起動

ee_tim_execap

CBLEETIM('EXECAP ')

タイマトランザクションの起動取り消し

ee_tim_execap_cancel

CBLEETIM('CANCEL ')

全タイマトランザクションの起動取り消し

ee_tim_execap_cancel_all

CBLEETIM('CANCELAL')

トラブルシュート

ユーザ固有のトレース取得

ee_trb_utrace_put

CBLEETRB('UTPUT ')

ユーザ情報のTASKTM出力

ee_trb_uinfo_tm

CBLEETRB('UINFOTM ')

トランザクション制御

連鎖モードのコミット

ee_trn_chained_commit

CBLEETRN('C-COMMIT')

連鎖モードのロールバック

ee_trn_chained_rollback

CBLEETRN('C-ROLL ')

現在のトランザクション識別情報の取得

ee_trn_getinfo

CBLEETRN('GETINFO ')

リソースマネジャとのコネクションの解放指示

ee_trn_rm_close_mark

CBLEETRN('RMCLSMK ')

トランザクションのロールバック指示

ee_trn_rollback_mark

CBLEETRN('ROLLMARK')

トランザクション処理の監視時間の変更

ee_trn_set_exp_time

CBLEETRN('EXPTIME ')

なお，次の関数はルート以外からトランザクションを発行できません。「ルート」とは，ルートトランザクションブランチ，「ルート以外」とは，ルートトランザクションブランチ以外のトランザクションブランチのことです。

ee_dbq_obsend，CBLEEDBQ('OBSEND ')

ee_dbq_obsrbskip，CBLEEDBQ('OBSRBSP ')

ee_dbq_obsstop，CBLEEDBQ('OBSSTOP ')

ee_dbq_rbskip，CBLEEDBQ('RBSKIP ')

ee_rpc_reply_suspend，CBLEERPC('R-SPEND ')

ee_trn_chained_commit，CBLEETRN('C-COMMIT')

3.2.2　トランザクションで使用できるAPI関数

SPPで使用できるTP1/EEおよびXTCのAPIは，トランザクション種別によって異なります。それぞれのトランザクションで使用できるAPIを，製品別に以降の表に示します。

表3‒2　TP1/EEのトランザクションで使用できるAPI関数

API関数

トランザクション種別

MI

ME

MN

E1

E2

E3

E4

ES

ER

TM

ee_adm_call_command※1

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_dbq_acsctl

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_dbq_clear

×

×

○

○

○

○

○

○

×

○

ee_dbq_conctl

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_dbq_inqsrv

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_dbq_inquire

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_dbq_inquire2

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_dbq_msgget

×

×

○

△

△

○

△

△

×

○

ee_dbq_msgput

×

×

○

△

△

○

△

△

×

○

ee_dbq_msgrefer

×

×

○

△

△

○

△

△

×

○

ee_dbq_msgrefer2

×

×

○

△

△

○

△

△

×

○

ee_dbq_obscancel

×

×

○

○

○

○

○

○

×

○

ee_dbq_obschdata

×

×

○

○

○

×

○

○

×

○

ee_dbq_obsend

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ee_dbq_obsinquire

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_dbq_obsrbskip

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ee_dbq_obsrestart

×

×

○

○

○

○

○

○

×

○

ee_dbq_obsskip

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

ee_dbq_obsstart

×

×

○

○

○

○

○

○

×

○

ee_dbq_obsstop

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ee_dbq_rbskip

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

ee_dbq_skip

×

×

○

○

○

○

○

○

×

○

ee_dbq_srvctl

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_lck_get

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_lck_release_all

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_lck_release_byname

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_logprint

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_mch_cmtsend

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_mch_cmtsend_get※2

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_mch_cmtsend_sync

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_mch_otqbkctl

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_mch_otqinquire

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_mch_otqskip

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_mem_getwkseg

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_mem_mdpstart

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_mem_rlswkseg

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_rpc_call

△

△

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_rpc_call_to

△

△

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_rpc_cmtsend

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_rpc_cmtsend_to

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_rpc_discard_further_replies

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_rpc_discard_specific_reply

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_rpc_get_error_descriptor

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_rpc_get_watch_time

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_rpc_poll_any_replies

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_rpc_reply_send

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_rpc_reply_suspend

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

ee_rpc_set_watch_time

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_scd_clear_rollback_cnt

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_scd_msg_receive

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ee_scd_msg_rollback

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

ee_scd_msg_skip

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_thd_abdctl

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_thd_gettime

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_thd_protend

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_thd_protstart

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_thd_thdcntget

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_thd_uifaget

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

ee_tim_execap

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_tim_execap_cancel

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_tim_execap_cancel_all

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_trb_uinfo_tm

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_trb_utrace_put

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_trn_chained_commit

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_trn_chained_rollback

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_trn_getinfo

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_trn_rm_close_mark

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_trn_rollback_mark

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ee_trn_set_exp_time

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

（凡例）

○：使用できます。

△：一部使用できます。詳細は各APIの説明を参照してください。

×：使用できません。

注※1

運用コマンド実行機能での，TP1/EEコマンドの自TP1/EEプロセスに対する実行可否については，「2.6　運用コマンド実行機能」を参照してください。

注※2

トランザクション種別がES以外の場合，この関数を発行しても一方送信メッセージ情報はありません。

表3‒3　MCP，XTC，およびTP1/FSPのトランザクションで使用できるAPI関数

API関数

トランザクション種別

UI

MV

RL

UT

CU

JI

BS

ee_adm_call_command※1

○

○

○

○

○

○

×

ee_dbq_acsctl

×

×

○

×

○

○

×

ee_dbq_clear

×

×

○

×

○

△

×

ee_dbq_conctl

×

×

○

×

○

○

×

ee_dbq_inqsrv

×

×

○

×

○

○

×

ee_dbq_inquire

×

×

○

×

○

○

×

ee_dbq_inquire2

×

×

○

×

○

○

×

ee_dbq_msgget

×

×

△

×

○

△

×

ee_dbq_msgput

×

×

△

×

○

△

×

ee_dbq_msgrefer

×

×

△

×

○

△

×

ee_dbq_msgrefer2

×

×

△

×

○

△

×

ee_dbq_obscancel

×

×

○

×

×

×

×

ee_dbq_obschdata

×

×

×

×

×

×

×

ee_dbq_obsend

×

×

×

×

×

×

×

ee_dbq_obsinquire

×

×

○

×

×

×

×

ee_dbq_obsrbskip

×

×

○

×

×

×

×

ee_dbq_obsrestart

×

×

○

×

×

×

×

ee_dbq_obsskip

×

×

×

×

×

×

×

ee_dbq_obsstart

×

×

○

×

×

×

×

ee_dbq_obsstop

×

×

×

×

×

×

×

ee_dbq_rbskip

×

×

×

×

×

×

×

ee_dbq_skip

×

×

○

×

○

○

×

ee_dbq_srvctl

×

×

○

×

○

○

×

ee_lck_get

○

○

○

○

○

○

×

ee_lck_release_all

○

○

○

○

○

○

×

ee_lck_release_byname

○

○

○

○

○

○

×

ee_logprint

○

○

○

○

○

○

○

ee_mch_cmtsend

○

○

○

×

×

×

×

ee_mch_cmtsend_get※2

○

○

○

×

×

×

×

ee_mch_cmtsend_sync

○

○

○

×

×

×

×

ee_mch_otqbkctl

○

○

○

×

×

×

×

ee_mch_otqinquire

○

○

○

×

×

×

×

ee_mch_otqskip

○

○

○

×

×

×

×

ee_mem_getwkseg

○

○

○

○

○

○

○

ee_mem_mdpstart

○

○

○

×

×

×

×

ee_mem_rlswkseg

○

○

○

○

○

○

○

ee_rpc_call

○

○

○

△

○

△

×

ee_rpc_call_to

○

○

○

△

○

△

×

ee_rpc_cmtsend

○

○

○

×

○

×

×

ee_rpc_cmtsend_to

○

○

○

×

○

×

×

ee_rpc_discard_further_replies

○

○

○

○

○

○

×

ee_rpc_discard_specific_reply

○

○

○

○

○

○

×

ee_rpc_get_error_descriptor

○

○

○

○

○

○

×

ee_rpc_get_watch_time

○

○

○

○

○

○

×

ee_rpc_poll_any_replies

○

○

○

○

○

○

×

ee_rpc_reply_send

○

○

○

○

○

○

×

ee_rpc_reply_suspend

×

×

×

×

×

×

×

ee_rpc_set_watch_time

○

○

○

○

○

○

×

ee_scd_clear_rollback_cnt

×

○

○

×

×

×

×

ee_scd_msg_receive

×

×

×

×

×

×

×

ee_scd_msg_rollback

×

×

×

×

×

×

×

ee_scd_msg_skip

○

○

○

×

×

×

×

ee_thd_abdctl

○

○

○

○

○

○

×

ee_thd_gettime

○

○

○

○

○

○

○

ee_thd_protend

○

○

○

○

○

○

×

ee_thd_protstart

○

○

○

○

○

○

×

ee_thd_thdcntget

○

○

○

○

○

○

×

ee_thd_uifaget

×

×

×

×

×

×

×

ee_tim_execap

○

○

○

○

○

○

×

ee_tim_execap_cancel

○

○

○

○

○

○

×

ee_tim_execap_cancel_all

○

○

○

○

○

○

×

ee_trb_utrace_put

○

○

○

○

○

○

○

ee_trn_chained_commit

×

×

○

○

○

○

×

ee_trn_chained_rollback

○

○

○

○

○

○

×

ee_trn_getinfo

○

○

○

○

○

○

×

ee_trn_rm_close_mark

○

○

○

○

○

○

×

ee_trn_rollback_mark

○

○

○

○

○

○

×

ee_trn_set_exp_time

○

○

○

○

○

○

×

ee_trb_uinfo_tm

○

○

○

○

○

○

○

（凡例）

○：使用できます。

△：一部使用できます。詳細は各APIの説明を参照してください。

×：使用できません。

注※1

運用コマンド実行機能での，TP1/EEコマンドの自TP1/EEプロセスに対する実行可否については，「2.6　運用コマンド実行機能」を参照してください。

注※2

トランザクション種別がES以外の場合，この関数を発行しても一方送信メッセージ情報はありません。

4　TP1/EEおよびXTCのライブラリ関数の文法（C言語編）

この章では，C言語のUAPで使用できるTP1/EEおよびXTCのライブラリ関数の文法について説明します。

関数の説明形式

C言語のUAPで使用できるTP1/EEおよびXTCのライブラリ関数の文法を，次の形式で説明します。

本文中で記載しているee_rpc_call関数，ee_rpc_call_to関数，ee_rpc_cmtsend関数，およびee_rpc_cmtsend_to関数は，クライアントUAPがTP1/EEの場合です。クライアントUAPがTP1/Server Baseの場合は，dc_rpc_call関数，dc_rpc_call_to関数となります。

形式

TP1/EEおよびXTCのライブラリ関数の形式と，引数のデータ型を示します。

ANSI Cの形式，C++言語でコーディングする場合は「ANSI C，C++の形式」に従ってください。

引数に値を設定するときは，ここで示すデータ型に従ってください。特に断りがないかぎり，引数には固有の名称を任意で付けられます。

機能

ここで説明する関数の機能について説明します。

UAPで値を設定する引数

関数の実行時に，値を指定しておく引数を示します。各引数の説明に従って，値を設定してください。

TP1/EEから値が返される引数

関数を実行したあとに，TP1/EEから値が返される引数（データ領域を含む）です。関数の実行後にこの引数の内容を参照してください。

クライアントUAPから値が渡される引数

サービス関数の場合で，クライアントUAPから値が渡される引数です。この引数の内容を参照して，サービス関数の処理をしてください。

サーバUAPから値が返される引数

同期応答型RPCの場合に，サービス関数から値が返される引数です。ee_rpc_call関数を呼び出したUAPでは，ここに示す引数の値を参照できます。

リターン値

関数を実行したときに戻ってくる値を，表形式で説明します。このリターン値によって，関数が正常に実行されたかどうかがわかります。エラーが起こったときは，エラーの内容を示します。

UAPを作成するときは，互換性を保つために，必ずここで示す定数名でリターン値を使ってください。リターン値の定数名は，ヘッダファイルで定義されています。リターンされる値の情報が必要なときは，ヘッダファイルの定義を参照してください。

指定例

指定例が必要な関数には記述します。

注意事項

関数を使うときの注意について記述します。

サービス関数の作成（SPP）

TP1/EEおよびXTCのUAPのサービス関数の文法について説明します。SPPはサービス関数を作成します。

形式（TP1/EEの場合）

ANSI C，C++の形式

32ビットアーキテクチャの場合

#include <eerpcsrv.h>

void  関数名(char *in, EEULONG *in_len, char *out, EEULONG *out_len,
EERPC_INTERFACE_TBL *trninf)
{
サービスの処理
}

/* EERPC_INTERFACE_TBL構造体の形式 */
EERPC_INTERFACE_TBL {
  EEULONG    trn_len;
  EEULONG    group_len;
  char       servicegroup[32];
  EEULONG    service_len;
  char       service[32];
  char       trn_id[2];
  char       auto_block;
  char       commit_inf;
  EEULONG    thread_no;
  EEULONG    err_code;
  EEULONG    uifa_len;
  char       *uifa;
  EEULONG    usat_len;
  char       *usat;
  char       ans_inf;
  char       msg_inf;
  char       start_inf;
  char       before_end_inf;
  char       end_inf;
  char       thread_down_inf;
  char       uap_errtrn_inf;
  char       trninf_ex;
  EEULONG    rm_no;
  EELONG     rm_inf;
  EEULONG    es_group_len;
  char       es_servicegroup[32];
  EEULONG    es_service_len;
  char       es_service[32];
  EEULONG    abn_thread_no;
  union {
    TRNINF_SERVICE_EX     *trninf_service_ex;
    TRNINF_DBQ_EX         *trninf_dbq_ex;
    TRNINF_DBQ_OBS_EX     *trninf_dbq_obs_ex;
  } ex_inf;
  void             *xtc_pt;
  void             *mcp_pt;
  char             msg_type;
  char             errtrn_factor;
  char             run_inf;
  char             rm_func;
  EEULONG          rerun_cnt;
  char             start_time[14];
  char             node_id[5];
  unsigned char    rtyrbk_cnt;
  EEULONG          trnlevel_len;
  char             trnlevel[32];
  char             yobi_ff[24];
  char             rtyrbk_area[32];
  }

/* TRNINF_SERVICE_EX構造体の形式 */
TRNINF_SERVICE_EX {
  EEULONG           trn_len;
  EEULONG           service_out_len;
  char              yobi[192];
}

/* TRNINF_DBQ_EX構造体の形式 */
TRNINF_DBQ_EX {
  EEULONG           trn_len;
  char              dbqname[28];
  EEULONG           seq_num;
  unsigned short    rollback_cnt;
  char              yobi[162];
}

/* TRNINF_DBQ_OBS_EX構造体の形式 */
TRNINF_DBQ_OBS_EX {
  EEULONG           trn_len;
  EEULONG           trn_kind;
  char              batchque_name[28];
  char              lot_name[24];
  EEULONG           cont_size;
  char              *cont_pt;
  EEULONG           lot_type;
  EEULONG           write_event_num;
  EEULONG           seq_num;
  EEULONG           end_code;
  EEULONG           sts_code;
  EEULONG           read_num;
  EEULONG           skip_num;
  EEULONG           unread_count;
  char              msglen_inf;
  char              yobi[99];
}

64ビットアーキテクチャの場合

#include <eerpcsrv.h>

void  関数名(char *in, EEULONG *in_len, char *out, EEULONG *out_len,
EERPC_INTERFACE_TBL *trninf)
{
サービスの処理
}

/* EERPC_INTERFACE_TBL構造体の形式 */
EERPC_INTERFACE_TBL {
  EEULONG    trn_len;
  EEULONG    group_len;
  char       servicegroup[32];
  EEULONG    service_len;
  char       service[32];
  char       trn_id[2];
  char       auto_block;
  char       commit_inf;
  EEULONG    thread_no;
  EEULONG    err_code;
  EEULONG    uifa_len;
  char       yobi_1[4];
  char       *uifa;
  EEULONG    usat_len;
  char       yobi_2[4];
  char       *usat;
  char       ans_inf;
  char       msg_inf;
  char       start_inf;
  char       before_end_inf;
  char       end_inf;
  char       thread_down_inf;
  char       uap_errtrn_inf;
  char       trninf_ex;
  EEULONG    rm_no;
  EELONG     rm_inf;
  EEULONG    es_group_len;
  char       es_servicegroup[32];
  EEULONG    es_service_len;
  char       es_service[32];
  EEULONG    abn_thread_no;
  EEULONG    trnlevel_len;
  union {
    TRNINF_SERVICE_EX     *trninf_service_ex;
    TRNINF_DBQ_EX         *trninf_dbq_ex;
    TRNINF_DBQ_OBS_EX     *trninf_dbq_obs_ex;
  } ex_inf;
  void             *xtc_pt;
  void             *mcp_pt;
  char             msg_type;
  char             errtrn_factor;
  char             run_inf;
  char             rm_func;
  EEULONG          rerun_cnt;
  EEULONG64        uifa_large_len;
  EEULONG64        usat_large_len;
  char             start_time[14];
  char             node_id[5];
  unsigned char    rtyrbk_cnt;
  char             trnlevel[32];
  char             yobi_ff[4];
  char             rtyrbk_area[32];
  }

/* TRNINF_SERVICE_EX構造体の形式 */
TRNINF_SERVICE_EX {
  EEULONG           trn_len;
  EEULONG           service_out_len;
  char              yobi[192];
}

/* TRNINF_DBQ_EX構造体の形式 */
TRNINF_DBQ_EX {
  EEULONG           trn_len;
  char              dbqname[28];
  EEULONG           seq_num;
  unsigned short    rollback_cnt;
  char              yobi[162];
}

/* TRNINF_DBQ_OBS_EX構造体の形式 */
TRNINF_DBQ_OBS_EX {
  EEULONG           trn_len;
  EEULONG           trn_kind;
  char              batchque_name[28];
  char              lot_name[24];
  EEULONG           cont_size;
  char              *cont_pt;
  char              yobi_1[4];
  EEULONG           lot_type;
  EEULONG           write_event_num;
  EEULONG           seq_num;
  EEULONG           end_code;
  EEULONG           sts_code;
  EEULONG           read_num;
  EEULONG           skip_num;
  EEULONG           unread_count;
  char              msglen_inf;
  char              yobi[91];
}

形式（XTCの場合）

ANSI C，C++の形式

64ビットアーキテクチャの場合

#include <eerpcsrv.h>

void  関数名(char *in, EEULONG *in_len, char *out, EEULONG *out_len,
EERPC_INTERFACE_TBL *trninf)
{
サービスの処理
}

/* EERPC_INTERFACE_TBL構造体の形式 */
  EERPC_INTERFACE_TBL {
  EEULONG    trn_len;
  EEULONG    group_len;
  char       servicegroup[32];
  EEULONG    service_len;
  char       service[32];
  char       trn_id[2];
  char       auto_block;
  char       commit_inf;
  EEULONG    thread_no;
  EEULONG    err_code;
  EEULONG    uifa_len;
  char       yobi_1[4];
  char       *uifa;
  EEULONG    usat_len;
  char       yobi_2[4];
  char       *usat;
  char       ans_inf;
  char       msg_inf;
  char       start_inf;
  char       before_end_inf;
  char       end_inf;
  char       thread_down_inf;
  char       uap_errtrn_inf;
  char       trninf_ex;
  EEULONG    rm_no;
  EELONG     rm_inf;
  EEULONG    es_group_len;
  char       es_servicegroup[32];
  EEULONG    es_service_len;
  char       es_service[32];
  EEULONG    abn_thread_no;
  char       yobi_3[4];
  union {
    TRNINF_SERVICE_EX     *trninf_service_ex;
  } ex_inf;
  void       *xtc_pt;_
  void       *mcp_pt;_
  char       msg_type;
  char       errtrn_factor;
  char       yobi_4[6];
  EEULONG64  uifa_large_len;
  EEULONG64  usat_large_len;
  char       yobi_ff[56];
  }

/* TRNINF_SERVICE_EX構造体の形式 */
TRNINF_SERVICE_EX {
  EEULONG           trn_len
  EEULONG           service_out_len;
  char              yobi[192];
}

/* TRNINF_SERVICE_XTC構造体の形式 */
TRNINF_SERVICE_XTC {
  EEULONG           xtc_trn_len;
  char              system_inf;
  char              pre_online_inf;
  char              otq_auto_block;
  char              otq_auto_block_level;
  EEULONG           otq_number;
  EEULONG           err_code_ex;
  EEULONG           itq_number;
  unsigned short    rollback_cnt;
  char              online_inf;
  char              yobi_xx[169];
}

機能

サービスを実行して結果を返すSPPのサービス関数です。クライアントUAPでee_rpc_call関数やee_rpc_cmtsend関数を呼び出したとき，TP1/EEプロセスの開始・終了などによってトランザクションが発生したとき，DBキュー機能でキューを読み込んだときに呼び出されます。サービス関数は，上記の形式で任意に作成してください。

サービス関数名は，サービス関数のエントリポイント（入り口点）の名称に対応します。この対応づけは，UAPの実行環境を設定するときに指定します。UAPの実行環境を設定する方法を次に示します。

TP1/EEおよびXTCの場合

ユーザサービス関連定義で指定します。

引数の指定

サービス関数には，次の値が引数として渡されます。

入力パラメタ（in）

入力パラメタ長（in_len）

応答の長さ（out_len）

トランザクションインタフェース情報（trninf）

入力パラメタと入力パラメタの長さはクライアントUAPで設定した値が，文字コードや数字の表現形式などを変換しないでサービス関数にそのまま渡されます。応答の長さには，クライアントUAPで設定した長さが渡されます。

ERRTRNRによるRPC応答メッセージ送信機能を使用している場合で，拡張トランザクション種別がEERPC_SERVICE_TRN_EXのときは，次のようになります。

ERRTRNRのサービス関数には，次の値が引数として渡されます。

入力パラメタ（in）

入力パラメタ長（in_len）

サービス関数の応答（out）

サービス関数で設定した応答の長さ（out_len）

トランザクションインタフェース情報（trninf）

ERRTRNRのサービス関数の応答には，サービス関数でクライアントUAPが設定したサービス関数の応答（out），およびサービス関数で設定した応答の長さ（out_len）が渡されます。

サービス関数に値が渡される引数を次の表に示します。

表4‒1　サービス関数に値が渡される引数

引数

トランザクション種別

MI

ME

MN

E1

E2

E3

E4

ES

ER

TM

UI

MV

RL

入力パラメタ

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

入力パラメタ長

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

サービス関数の応答

×

×

×

×

×

×

×

×

○※

×

×

×

×

応答の長さ

×

×

○

○

○

○

×

×

○

×

×

×

×

トランザクションインタフェース情報

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

（凡例）

○：参照できます。

×：参照できません。

注※

ERRTRNRによるRPC応答メッセージ送信機能を使用している場合で，拡張トランザクション種別がEERPC_SERVICE_TRN_EXのときだけ参照できます。

サービス関数では，次の値を引数に設定します。

サービス関数の応答（out）

サービス関数の応答の長さ（out_len）

サービス関数は，outに応答を設定して，その長さをout_lenに設定してからリターンしてください。

サービスのクライアントUAPへの応答は，サービス関数がコミットしたかロールバックしたかには無関係に送信されます。必要であればサービス関数でクライアントUAPにエラーを知らせる応答を作成してください。

クライアントUAPから値が渡される引数

●in

クライアントUAPで設定した，入力パラメタが渡されます。

ただし，トランザクション種別がE4，ES，またはTMの場合は次の表に示す値が渡されます。

表4‒2　トランザクション種別がE4，ES，またはTMの場合に渡される値（in）

トランザクション種別

渡される値

E4

ee_tim_execap関数が起動するトランザクションに渡すデータ（data）に設定した値

ES

トランザクションと同期して送信する非同期型のメッセージ送信API（ee_rpc_cmtsend関数など）の入力パラメタ（in）に設定した値

TM

ee_tim_execap関数が起動するトランザクションに渡すデータ（data）に設定した値

●in_len

クライアントUAPで設定した，入力パラメタの長さが渡されます。

ただし，トランザクション種別がE4，ES，またはTMの場合は次の表に示す値が渡されます。

表4‒3　トランザクション種別がE4，ES，またはTMの場合に渡される値（in_len）

トランザクション種別

渡される値

E4

ee_tim_execap関数が起動するトランザクションに渡すデータ（dataleng）に設定した値

ES

トランザクションと同期して送信する非同期型のメッセージ送信API（ee_rpc_cmtsend関数など）の入力パラメタ（in_len）に設定した値

TM

ee_tim_execap関数が起動するトランザクションに渡すデータ（dataleng）に設定した値

●out_len

クライアントUAPで設定した，応答の長さが渡されます。

TP1/EEから値が返される引数

●trninf

トランザクションインタフェース情報が返されます。詳細については，この章の「トランザクションインタフェース情報」を参照してください。

●TRNINF_SERVICE_XTC

XTC拡張トランザクションインタフェース情報が返されます。この章の「トランザクションインタフェース情報」を参照してください。

UAPで値を設定する引数

●out

サービス関数からの応答を設定します。サービス関数の処理では，outにサービス関数での処理結果を設定してからリターンしてください。

●out_len

サービス関数からの，実際の応答の長さを設定します。クライアントUAPから渡されたout_lenの値以下の数値を設定してください。応答不要（非応答型RPC）の場合は，0を設定してください。

サービス関数の処理での注意

クライアントから応答不要で呼び出されるサービス関数では，outとout_lenは参照できません。クライアントから応答不要で呼び出されるサービス関数を次に示します。

非応答型RPCで呼び出されるRPCのサービス関数

DBキューのサービス関数

オンラインバッチのサービス関数

サービス関数をC言語で記述した場合は，static変数には前回のサービス要求時の値が残っているので，必要であれば初期化してから使用してください。

サービス関数ではexit()，fork()，exec()を使わないでください。これらの関数を使った場合のUAPの動作は保証されません。

トランザクションとサービス関数の関係

グローバルトランザクションのサービス全体は，コミットするかロールバックとなるかのどちらかが保証されています。トランザクションブランチとして実行されるサービス関数がリターン（return）することで，そのトランザクションブランチの正常終了を要求したと見なされます。

リターン値

リターン値はありません。return()で指定した値はクライアントUAPには返りません。TP1/EEでもリターン値を参照しません。リターン値として-1を指定しても，ロールバックを要求したことにはなりません。

トランザクションインタフェース情報

SPPの引数には，TP1/EEからトランザクションインタフェース情報が渡されます。TP1/EEからSPPに渡されるトランザクションインタフェース情報を次の表に示します。

表4‒4　トランザクションインタフェース情報

トランザクションインタフェース情報（変数名）

トランザクション種別

MI

ME

MN

E1

E2

E3

E4

ES

ER

TM

UI

MV

RL

UT

CU

JI

BS

情報長（trn_len）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

サービスグループ名長（group_len）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○※1

サービスグループ名（servicegroup）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○※1

サービス名長（service_len）

×

×

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

×

○

×

×

サービス名（service）

×

×

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

×

○

×

×

トランザクション種別（trn_id）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

自動閉塞有無（auto_block）

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

コミット有無（commit_inf）

×

×

×

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

処理スレッド通番（thread_no）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

エラー要因コード（err_code）

×

×

×

×

×

○

×

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

ユーザIFAエリアサイズ（uifa_len）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ユーザIFAエリアポインタ（*uifa）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ユーザSATエリアサイズ（usat_len）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ユーザSATエリアポインタ（*usat）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

応答要否（ans_inf）

×

×

○

×

×

×

×

×

○

×

×

×

○

×

○

×

×

メッセージ状態（msg_inf）

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

×

○

×

×

プロセス起動要因（start_inf）

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

前回プロセス終了要因（before_end_inf）

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

プロセス終了要因（end_inf）

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

スレッドダウン種別（thread_down_inf）

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

異常発生トランザクション種別（uap_errtrn_inf）

×

×

×

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

拡張トランザクション種別（trninf_ex）

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

×

○

×

×

リソースマネジャ数（rm_no）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

リソースマネジャ接続状態（rm_inf）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

送信サービスグループ名長（es_group_len）

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

○

×

×

×

×

×

送信サービスグループ名（es_servicegroup）

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

○

×

×

×

×

×

送信サービス名長（es_service_len）

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

送信サービス名（es_service）

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

異常発生処理スレッド通番（abn_thread_no）

×

×

×

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

拡張トランザクションインタフェース情報（ex_inf）

×

×

△

×

×

△

×

×

△

×

×

×

×

×

△

×

×

XTC拡張トランザクションインタフェース情報（*xtc_pt）※2

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

×

×

×

×

MCP拡張トランザクションインタフェース情報（*mcp_pt）

×

○※3

×

○※3

○※3

○※3

×

○※3

○※3

×

×

×

○

×

×

×

×

メッセージ種別（msg_type）

×

×

○

○

○

○

×

○

○

×

×

×

×

×

○

×

×

エラートランザクション要因（errtrn_factor）

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

拡張ユーザIFAエリアサイズ（uifa_large_len）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

拡張ユーザSATエリアサイズ（usat_large_len）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

トランザクション起動要因（run_inf）

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

×

サーバ再起動回数（rerun_cnt）

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

トランザクション起動時刻（start_time）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

送信元のノード識別子（node_id）

×

×

○

○

○

○

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

リトライ回数（rtyrbk_cnt）

×

×

○

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

○

×

×

トランザクションレベル名長（trnlevel_len）

×

×

○

○

×

○

×

×

×

○

×

×

○

×

○

×

×

トランザクションレベル名（trnlevel）

×

×

○

○

×

○

×

×

×

○

×

×

○

×

○

×

×

トランザクション引き継ぎ情報（rtyrbk_area）

×

×

○

×

×

○

×

×

×

○

×

×

×

×

○

×

×

（凡例）

○：参照できます。

△：拡張トランザクション種別がNULL以外の場合は参照できます。

×：参照できません。

注※1

サービスグループ名の代わりにジョブ名の情報が設定されます。

注※2

XTCを使用する場合にだけ有効です。

注※3

メッセージ種別（msg_type）がEEMCP_MSGTYPE_TCPまたはEEMCP_MSGTYPE_UDPの場合にだけ参照できます。

上記の表のトランザクションインタフェース情報について，次に説明します。なお，TP1/FSPを使用する場合は，ここで説明していない内容が設定されることがあります。詳細については，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

●情報長

トランザクションインタフェース情報の長さが設定されます（単位：バイト）。

●サービスグループ名長

サービスグループ名の長さが設定されます（単位：バイト）。

●サービスグループ名

該当するトランザクションのサービスグループ名が設定されます。

●サービス名長

サービス名の長さが設定されます（単位：バイト）。

●サービス名

サービス名が設定されます。

●トランザクション種別

トランザクション種別が設定されます。

EERPC_TRNKIND_MI

初期化トランザクション

EERPC_TRNKIND_ME

終了トランザクション

EERPC_TRNKIND_MN

サービストランザクション

EERPC_TRNKIND_E1

エラートランザクション（ERRTRN1）

EERPC_TRNKIND_E2

エラートランザクション（ERRTRN2）

EERPC_TRNKIND_E3

エラートランザクション（ERRTRN3）

EERPC_TRNKIND_E4

エラートランザクション（ERRTRN4）

EERPC_TRNKIND_ES

エラートランザクション（ERRTRNS）

EERPC_TRNKIND_ER

エラートランザクション（ERRTRNR）

EERPC_TRNKIND_TM

タイマトランザクション

EERPC_TRNKIND_UI

実行系連絡トランザクション

EERPC_TRNKIND_MV

イベント通知トランザクション

EERPC_TRNKIND_RL

MCP後処理トランザクション

●自動閉塞有無

サービスの自動閉塞の有無が設定されます。

EERPC_SRV_AUTOABD

自動閉塞有

EERPC_SRV_AUTOABD_NONE

自動閉塞無

●コミット有無

エラーになったトランザクションの同期点の有無が設定されます。

EERPC_COMMIT_NONE

コミット無

EERPC_COMMIT

コミット有

エラーになったサービス処理で一度でも同期点を取得している場合は，コミット有が設定されます。

●処理スレッド通番

該当するトランザクションのスレッド通番が設定されます。

●エラー要因コード

エラーの要因コードが設定されます。

スレッドダウンの場合は，その詳細が設定されます。この場合，スレッドダウン種別によって設定情報が異なります。

同期シグナルの場合：シグナル番号が設定されます。

トランザクションタイマの場合：値は設定されません。

ロールバック要求（スレッド強制終了指示）の場合：ee_trn_chained_rollback関数の引数ecodeの値が設定されます。

DBキューの交替用メッセージ表書き込み機能使用時のロールバック要求（スレッド強制終了指示）の場合：次の情報が設定されます。

EEDBQ_ERRINF_WRITE：書き込み処理でエラー(5)

EEDBQ_ERRINF_READ：読み出し処理でエラー(6)

上記以外の場合：値は設定されません。

トランザクション種別がエラートランザクション（EERTRNR）の場合は，次に示す情報が設定されます。

EERPC_ERRINF_ROLLBACK

UAPリターン後，トランザクションはロールバックしました。

EERPC_ERRINF_HEURISTIC

UAPリターン後，トランザクションはヒューリスティック決着しました。

EERPC_ERRINF_NET_DOWN

UAPリターン後の同期点処理で通信障害が発生したため，トランザクションは未決着です。

EERPC_ERRINF_RM_DOWN

UAPリターン後の同期点処理でリソースマネジャ障害が発生したため，トランザクションは未決着です。

EERPC_ERRINF_XDB_BEFORE_ERR

UAPリターン後，XDB前処理エラーによってロールバックしました。

EERPC_ERRINF_XDB_ERR

UAPリターン後，XDB処理エラーによってロールバックしました。

EERPC_ERRINF_SENDSYNC_ERR

UAPリターン後，トランザクション同期のメッセージの送信失敗によってロールバックしました。

トランザクション種別がエラートランザクション（EERTRNS）の場合は，次に示す情報が設定されます。

EERPC_ERRINF_SENDSYNC_ERR

UAPリターン後，トランザクション同期のメッセージの送信失敗によってロールバックしました。

EERPC_ERRINF_SEND_ERR

UAPリターン後，トランザクション非同期のメッセージの送信失敗によってロールバックしました。

●ユーザIFAエリアサイズ

ユーザIFAエリアのサイズが設定されます（単位：バイト）。

64ビットアーキテクチャの場合，ユーザIFAエリアのサイズが4ギガバイト以上のときは0が設定されます。この場合，uifa_large_lenを参照してユーザIFAエリアのサイズを取得してください。ユーザIFAエリアのサイズが4ギガバイト未満の場合でも，uifa_large_lenを参照してユーザIFAエリアのサイズを取得できます。

●ユーザIFAエリアポインタ

ユーザIFAエリアのポインタが設定されます。ユーザIFAエリアサイズが0の場合は，値を参照できません。

●ユーザSATエリアサイズ

ユーザSATエリアのサイズが設定されます（単位：バイト）。

64ビットアーキテクチャの場合，ユーザSATエリアのサイズが4ギガバイト以上のときは0が設定されます。この場合，usat_large_lenを参照してユーザSATエリアのサイズを取得してください。ユーザSATエリアのサイズが4ギガバイト未満の場合でも，usat_large_lenを参照してユーザSATエリアのサイズを取得できます。

●ユーザSATエリアポインタ

ユーザSATエリアのポインタが設定されます。ユーザSATエリアサイズが0の場合は，値を参照できません。

●応答要否

クライアントUAPからのRPC要求に対する応答要否が設定されます。

EERPC_REPLY

応答要

EERPC_REPLY_NONE

応答不要

●メッセージ状態

引き渡しメッセージの状態が設定されます。

EERPC_MSGINF_NORMAL

正常

EERPC_MSGINF_OVERFLOW

オーバフロー

オーバフローの場合，SPPに渡される入力パラメタにはメッセージの一部しか設定されません。

●プロセス起動要因

TP1/EEプロセス起動時の要因が設定されます。

EERPC_START_STS_NORMAL

通常起動

EERPC_START_STS_RERUN

再起動

●前回プロセス終了要因

前回のTP1/EEプロセス終了時の要因が設定されます。

EERPC_BEEND_STS_NORMAL

正常終了

EERPC_BEEND_STS_PLANA

計画停止A

EERPC_BEEND_STS_PLANB

計画停止B

EERPC_BEEND_STS_FORCE

異常終了

●プロセス終了要因

TP1/EEプロセス終了時の要因が設定されます。

EERPC_END_STS_NORMAL

正常終了

EERPC_END_STS_PLANA

計画停止A

EERPC_END_STS_PLANB

計画停止B

EERPC_END_STS_ISOLATEA

実行系孤立モードA

EERPC_END_STS_ISOLATEB

実行系孤立モードB

●スレッドダウン種別

スレッドダウン種別が設定されます。

EERPC_THDDOWN_SIGNAL

同期シグナル

EERPC_THDDOWN_TIMER

トランザクションタイマ

EERPC_THDDOWN_ROLLBACK

ロールバック要求（スレッド強制終了指示）

EERPC_THDDOWN_ROLLBACKLIMITOVER

ee_trn_chained_rollback関数またはee_trn_rollback_mark関数の呼び出し回数の上限値オーバ

EERPC_THDDOWN_INSTRUCTION

スレッドダウン指示による終了

リトライロールバック前処理UOCでリターン値EETRN_UOC_NORETRY_KILL，EETRN_UOC_NORETRY_ABORT設定時

EERPC_THDDOWN_COMMITLIMITOVER

ee_trn_chained_commit関数の呼び出し回数の上限値オーバ

EERPC_THDDOWN_XDBERROR

XDBの障害

EERPC_THDDOWN_UNKNOWN

上記以外

●異常発生トランザクション種別

異常が発生したトランザクション（要求元トランザクション）の種別が設定されます。

EERPC_UAPABN_MN

サービストランザクション

EERPC_UAPABN_TM

タイマトランザクション

EERPC_UAPABN_RM

再起動トランザクション

●拡張トランザクション種別

拡張トランザクション種別が設定されます。

EERPC_SERVICE_TRN_EX

拡張トランザクションインタフェース情報（DBキュー機能およびオンラインバッチ機能を使用しない場合）

EERPC_TRN_EX_DBQ

拡張トランザクションインタフェース情報（DBキュー機能を使用する場合）

EERPC_TRN_EX_DBQ_OBS

拡張トランザクションインタフェース情報（オンラインバッチ機能を使用する場合）

拡張トランザクション種別がNULL以外の場合は，トランザクションインタフェース情報の一部として拡張トランザクションインタフェース情報が設定されます。

●リソースマネジャ数

接続しているリソースマネジャの数が設定されます。

●リソースマネジャ接続状態

リソースマネジャとの接続状態が設定されます。

EERPC_RM_CONNECT

リソースマネジャ接続正常

EERPC_RM_ERROR

リソースマネジャ接続失敗によるトランザクション縮退起動

複数のリソースマネジャと接続している場合，一部のリソースマネジャでの接続失敗も含みます。

●送信サービスグループ名長

トランザクション種別がEERPC_TRNKIND_ESの場合

ee_rpc_cmtsend関数，ee_mch_cmtsend関数，またはee_mch_cmtsend_sync関数で指定したサービスグループ名の長さが設定されます（単位：バイト）。

トランザクション種別がEERPC_TRNKIND_MVの場合

サービスグループレベルで出力キュー（OTQ）が自動閉塞していたサービスグループ名の長さが設定されます（単位：バイト）。

●送信サービスグループ名

トランザクション種別がEERPC_TRNKIND_ESの場合

ee_rpc_cmtsend関数，ee_mch_cmtsend関数，またはee_mch_cmtsend_sync関数で指定したサービスグループ名が設定されます。

トランザクション種別がEERPC_TRNKIND_MVの場合

サービスグループレベルで出力キュー（OTQ）が自動閉塞していたサービスグループ名が設定されます。

●送信サービス名長

ee_rpc_cmtsend関数，ee_mch_cmtsend関数，またはee_mch_cmtsend_sync関数で指定したサービス名の長さが設定されます（単位：バイト）。

●送信サービス名

ee_rpc_cmtsend関数，ee_mch_cmtsend関数，またはee_mch_cmtsend_sync関数で指定したサービス名が設定されます。

●異常発生処理スレッド通番

異常が発生したトランザクション（要求元トランザクション）のスレッド通番が設定されます。

●拡張トランザクションインタフェース情報

拡張トランザクションインタフェース情報が設定されます。拡張トランザクションインタフェース情報は，DBキュー機能およびオンラインバッチ機能を使用するかどうかによって設定される情報が異なります。それぞれの場合について説明します。

DBキュー機能およびオンラインバッチ機能を使用しない場合

DBキュー機能およびオンラインバッチ機能を使用しない場合，トランザクションインタフェース情報の一部として，次の表に示す拡張トランザクションインタフェース情報がTP1/EEから渡されます。

表4‒5　拡張トランザクションインタフェース情報（DBキュー機能およびオンラインバッチ機能を使用しない場合）

拡張トランザクションインタフェース情報（変数名）

トランザクション種別

MI

ME

MN

E1

E2

E3

E4

ES

ER

TM

UI

MV

RL

情報長（trn_len）

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

サービス関数起動時の応答の長さ（service_out_len）

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

（凡例）

○：参照できます。

×：参照できません。

情報長

拡張トランザクションインタフェース情報の長さが設定されます（単位：バイト）。

サービス関数起動時の応答の長さ

クライアントUAPで設定したサービス関数起動時の応答の長さ（out_len）が設定されます。

DBキュー機能を使用する場合

DBキュー機能を使用する場合，トランザクションインタフェース情報の一部として，次の表に示す拡張トランザクションインタフェース情報がTP1/EEから渡されます。

表4‒6　拡張トランザクションインタフェース情報（DBキュー機能を使用する場合）

拡張トランザクションインタフェース情報（変数名）

トランザクション種別

MI

ME

MN

E1

E2

E3

E4

ES

ER

TM

UI

MV

RL

情報長（trn_len）

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

読み込みDBキュー名（dbqname）

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

通番（読み込み）（seq_num）

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

ロールバック回数（rollback_cnt）

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

（凡例）

○：参照できます。

×：参照できません。

情報長

拡張トランザクションインタフェース情報の長さが設定されます（単位：バイト）。

読み込みDBキュー名

読み込み時のDBキュー名が設定されます。

通番

読み込みメッセージの通番が設定されます。

ロールバック回数

同じメッセージに対してee_trn_chained_rollback関数およびee_trn_rollback_mark関数でロールバックした回数が設定されます。65535を超えた場合は65535が設定されます。

同一メッセージ処理の連続ロールバック監視回数（DBキュー機能関連定義のdbq_rollback_retry_countオペランドの指定値）を超えたためにスケジュールを停止した場合，ロールバック回数は0に戻ります。

オンラインバッチ機能を使用する場合

オンラインバッチ機能を使用する場合，トランザクションインタフェース情報の一部として，次の表に示す拡張トランザクションインタフェース情報がTP1/EEから渡されます。

表4‒7　拡張トランザクションインタフェース情報（オンラインバッチ機能を使用する場合）

拡張トランザクションインタフェース情報（変数名）

トランザクション種別

MI

ME

MN

E1

E2

E3

E4

ES

ER

TM

UI

MV

RL

情報長（trn_len）

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

トランザクション種別（trn_kind）

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

バッチキュー名（batchque_name）

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

ロット名（lot_name）

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

引き継ぎの情報サイズ（cont_size）

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

引き継ぎの情報アドレス（*cont_pt）

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

オンラインバッチ処理形態（lot_type）

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

該当するロットの全メッセージ数（write_event_num）

×

×

△

×

×

△

×

×

△

×

×

×

×

読み込んだメッセージの通番（seq_num）

×

×

△

×

×

△

×

×

×

×

×

×

×

ロット終了要因コード（end_code）

×

×

△

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

終了時のステータスコード（sts_code）

×

×

△

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

読み出し済みメッセージ数（read_num）

×

×

△

×

×

△

×

×

△

×

×

×

×

スキップメッセージ数（skip_num）

×

×

△

×

×

△

×

×

△

×

×

×

×

未読み出しメッセージ数（unread_count）

×

×

△

×

×

△

×

×

△

×

×

×

×

メッセージ長情報（msglen_inf）

×

×

△

×

×

△

×

×

△※

×

×

×

×

（凡例）

○：参照できます。

△：トランザクションの種別や，使用するオンラインバッチ処理の処理方法によって異なります。詳細については，表4-6を参照してください。

×：参照できません。

注※

サービス関数の入力パラメタ長（in_len）が0以外の場合だけ参照できます。

表4‒8　拡張トランザクションインタフェース情報の詳細（オンラインバッチ機能を使用する場合）

トランザクション種別

バッチ処理トランザクション

バッチ終了トランザクション

オンラインバッチ処理形態

データ型

イベント型

データ型

イベント型

該当するロットの全メッセージ数

○

×

○

×

読み込んだメッセージの通番

○

×

×

×

ロット終了要因コード

×

×

○

○

終了時のステータスコード

×

×

○

○

読み出し済みメッセージ数

×

×

○

×

スキップメッセージ数

×

×

○

×

未読み出しメッセージ数

×

×

○

×

メッセージ長情報

○

×

×

×

（凡例）

○：参照できます。

×：参照できません。

情報長

拡張トランザクションインタフェース情報の長さが設定されます（単位：バイト）。

トランザクション種別

トランザクション種別が設定されます。

EEDBQ_OBS_TRNKIND_CNTL

　バッチ処理トランザクション

EEDBQ_OBS_TRNKIND_END

　バッチ終了トランザクション

バッチキュー名

バッチキュー名が設定されます。

ロット名

ロット名が設定されます。

引き継ぎ情報のサイズ

ee_dbq_obsstart関数，およびee_dbq_obschdata関数で設定したロットの引き継ぎ情報のサイズが設定されます。

引き継ぎ情報のアドレス

ee_dbq_obsstart関数，およびee_dbq_obschdata関数で設定したロットの引き継ぎ情報のエリアアドレスが設定されます。

オンラインバッチ処理形態

実行中のロットのオンラインバッチ処理形態が設定されます。

EEDBQ_OBS_TYPE_DATA

　データ型オンラインバッチ処理

EEDBQ_OBS_TYPE_EVNT

　イベント型オンラインバッチ処理

該当するロットの全メッセージ数

該当するロットの全メッセージ数が設定されます。該当するロットのバッチ処理トランザクションには，同じ値が設定されます。

回復処理の失敗による中断，および回復処理の失敗による中断の強制終了要求の場合は，設定されません。

読み込んだメッセージの通番

該当するロットで読み出したメッセージ通番が設定されます。

ロット終了要因コード

該当するロットの終了要因が設定されます。ユーザ指定による処理の中断と，障害による処理の中断の両方が発生した場合は，障害による処理の中断が優先して設定されます。

EEDBQ_OBS_END_NORMAL

　正常終了

EEDBQ_OBS_USER_SUSPEND

　ユーザ指定による中断

EEDBQ_OBS_ABND_SUSPEND

　障害による中断

EEDBQ_OBS_END_FORCE

　強制終了要求

EEDBQ_OBS_RRN_SUSPEND

　回復処理の失敗による中断

EEDBQ_OBS_END_FORCE_RRN

　回復処理の失敗による中断中の強制終了要求

終了時のステータスコード（理由コード）

処理終了時のステータスコード（理由コード）が設定されます。

障害または回復処理の失敗による処理の中断の場合に設定されます。強制終了要求および回復処理の失敗による中断中の強制終了要求の場合は，以前に設定された値が引き継がれます。複数の障害が重なった場合は，範囲が大きい方の障害が優先して設定されます。そのほかの場合はNULLが設定されます。

EEDBQ_OBS_STATUS_DATAFORM

　データフォーマット不正

EEDBQ_OBS_STATUS_OBSERR

　オンラインバッチ機能処理中のエラー

EEDBQ_OBS_STATUS_ROLLBACK

　次に示す要因以外でのロールバック

　・UAPでのthkindにEETRN_KEEPを設定したee_trn_chained_rollback関数の呼び出し

　・UAPでのee_trn_rollback_mark関数の呼び出し

　・データフォーマット不正

　・オンラインバッチ機能処理中のエラー

　・DBキューのリソースマネジャへのアクセスエラー

　・スレッドダウン

　・プロセスダウン

EEDBQ_OBS_STATUS_RMERR

　DBキューのリソースマネジャへのアクセスエラー

EEDBQ_OBS_STATUS_THDDOWN

　スレッドダウン

EEDBQ_OBS_STATUS_PROCDOWN

　プロセスダウン

読み出し済みメッセージ数

該当するロットの読み出し済みメッセージ数が設定されます。

回復処理の失敗による中断，および回復処理の失敗による中断の強制終了要求の場合は，設定されません。

スキップメッセージ数

該当するロットで読み出しをスキップしたメッセージ数が設定されます。

回復処理の失敗による中断，および回復処理の失敗による中断の強制終了要求の場合は，設定されません。

未読み出しメッセージ数

該当するロットの未読み出しメッセージ数が設定されます。

回復処理の失敗による中断，および回復処理の失敗による中断の強制終了要求の場合は，設定されません。

メッセージ長情報

メッセージの前にユーザが設定するメッセージ長と，実際に入力したメッセージ長が一致しているかどうかを確認するための情報が設定されます。

EEDBQ_OBS_MSGLEN_EQUAL

　一致しているか，またはオーバフローしています。オーバフローしているかどうかは，トランザクションインタフェース情報のメッセージ状態を参照して確認してください。

EEDBQ_OBS_MSGLEN_DATA

　ユーザが設定するメッセージ長が実際に入力したデータ長より大きいため，一致していません。実際に入力したデータ長によって，入力パラメタ（in）にメッセージが設定されます。

EEDBQ_OBS_MSGLEN_LL

　ユーザが設定するメッセージ長が実際に入力したデータ長より小さいため，一致していません。メッセージの前に設定されたメッセージ長によって，入力パラメタ（in）にメッセージが設定されます。

●XTC拡張トランザクションインタフェース情報

XTC拡張トランザクションインタフェース情報が設定されます。次の表に示すXTC拡張トランザクションインタフェース情報がTP1/EEから渡されます。

表4‒9　XTC拡張トランザクションインタフェース情報

XTC拡張トランザクションインタフェース情報（変数名）

トランザクション種別

MI

ME

MN

E1

E2

E3

E4

ES

ER

TM

UI

MV

RL

系情報（system_inf）

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

系切り替え前の実行系の状態（pre_online_inf）

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

出力キュー（OTQ）自動閉塞（otq_auto_block）

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

出力キュー（OTQ）自動閉塞レベル（otq_auto_block_level）

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

出力キュー（OTQ）通番（otq_number）

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

エラー要因詳細（err_code_ex）

×

×

×

×

×

×

×

○

○

×

×

×

×

入力キュー（ITQ）通番（itq_number）

×

×

○

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

ロールバックリトライ回数（rollback_cnt）

×

×

○

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

系切り替え後の実行系の状態（online_inf）

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

（凡例）

○：参照できます。

×：参照できません。

系情報

トランザクションを起動したXTCの系が設定されます。

EERPC_SYSTEM_ONLINE

実行系

EERPC_SYSTEM_STANDBY

待機系

系切り替え前の実行系の状態

系切り替えが発生したときの，系切り替え前に実行系だったXTCの状態が設定されます。

EERPC_STATUS_ONLINE

オンライン中

EERPC_STATUS_BEFORE_ME

終了処理中，かつ終了トランザクション起動前，または終了トランザクション起動中

出力キュー（OTQ）自動閉塞有無

メッセージ送信失敗による出力キューの自動閉塞の有無が設定されます。

EERPC_OTQ_AUTOABD

自動閉塞有り

EERPC_OTQ_AUTOABD_NONE

自動閉塞無し

出力キュー（OTQ）自動閉塞レベル

メッセージ送信失敗による出力キューの自動閉塞のレベルが設定されます。

EERPC_OTQ_AUTOABD_NONE

自動閉塞無し

EERPC_OTQ_AUTOABD_GROUP

サービスグループレベル

EERPC_OTQ_AUTOABD_SERVICE

サービスレベル

出力キュー（OTQ）通番

トランザクション非同期のメッセージ送信に失敗したときのメッセージの出力キューの通番が設定されます。

エラー要因詳細

エラー詳細情報が設定されます。

トランザクション種別がES，エラー要因コードがEERPC_ERRINF_SENDSYNC_ERR，またはEERPC_ERRINF_SEND_ERRの場合

EERPC_ERRINFS_SEND_ERR_PACKET

送信障害（パケットサイズ不正などのRPC関連定義の不正）

EERPC_ERRINFS_SEND_ERR_RESOURCE

送信障害（リソース不足）

EERPC_ERRINFS_SEND_ERR_STATUS

送信障害（送信先受信不可状態）

EERPC_ERRINFS_SEND_ERR

送信障害（上記以外）

EERPC_ERRINFS_SEND_ERR_ACK_TIMEOUT

送達確認待ちタイムアウト

EERPC_ERRINFS_SEND_ERR_ACK_ERR

送達確認待ち受信障害

EERPC_ERRINFS_SEND_ERR_ACK_RESOURCE

送達確認エラーメッセージ受信（リソース不足）

EERPC_ERRINFS_SEND_ERR_ACK_CLSYNC

送達確認エラーメッセージ受信（CL同期エラー）

EERPC_ERRINFS_SEND_ERR_ACK_HOLD

送達確認エラーメッセージ受信（送信先サービス閉塞），または自プロセスあて送信時のサービス閉塞

EERPC_ERRINFS_SEND_ERR_ACK_GRP

送達確認エラーメッセージ受信（送信先サービスグループ名不正）

EERPC_ERRINFS_SEND_ERR_ACK_SRV

送達確認エラーメッセージ受信（送信先サービス名不正）

EERPC_ERRINFS_SEND_ERR_ACK_TYPE

送達確認エラーメッセージ受信（メッセージ送信形態不正／オプション不正）

EERPC_ERRINFS_SEND_ERR_ACK

送達確認エラーメッセージ受信（上記以外）

EERPC_ERRINFS_SEND_OTQ_BLOCKADE

出力キュー（OTQ）の閉塞中

EERPC_ERRINFS_SEND_ERR_MYPROC_PUTPCE

処理キュー登録失敗

トランザクション種別がER，エラー要因コードがEERPC_ERRINF_XDB_BEFORE_ERRの場合

EERPC_ERRINFS_XDB_ERR_RESOURCE

XDBコミット処理時のバッファ不足

トランザクション種別がER，エラー要因コードがEERPC_ERRINF_XDB_ERRの場合

エラー要因詳細情報（詳細については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」を参照してください）

入力キュー（ITQ）通番

入力メッセージの入力キューの通番が設定されます。

ロールバックリトライ回数

トランザクションがロールバックして同じメッセージを入力するトランザクションをリトライした回数です。回数が65535を超えた場合は65535を設定します。XTCのロールバックリトライ回数監視によってサービスが閉塞した場合，またはメッセージが読み出し済みとなった場合に0に戻ります。

系切り替え後の実行系の状態

系切り替えが発生したときの，系切り替え後のXTCの状態が設定されます。

EERPC_STATUS_CHG_ONLINE

オンライン

EERPC_STATUS_CHG_ISOLATEA

実行系孤立モードA

EERPC_STATUS_CHG_ISOLATEB

実行系孤立モードB

●MCP拡張トランザクションインタフェース情報

マニュアル「TP1/EE/Message Control Extension 使用の手引」を参照してください。

●メッセージ種別

トランザクション起動契機となった入力メッセージの種別が設定されます。

EERPC_MSGTYPE_RPC

RPCメッセージ（TCP/IP）

EERPC_MSGTYPE_TIM

タイマトランザクションメッセージ

EERPC_MSGTYPE_RAP

RAPメッセージ（TCP/IP）

EERPC_MSGTYPE_MCH

一方送信メッセージ（UDP）

EERPC_MSGTYPE_RPC_UDP

RPCメッセージ（UDP）

EEMCP_MSGTYPE_TCP

MCPメッセージ（TCP/IP）

EEMCP_MSGTYPE_UDP

MCPメッセージ（UDP）

EERPC_MSGTYPE_DBQ

DBキューメッセージ

EERPC_MSGTYPE_OBS

オンラインバッチメッセージ

●エラートランザクション要因

ERRTRN4を起動した要因が設定されます。

EERPC_ERRTRN4_SERVICE_HOLD

サービス閉塞による起動

EERPC_ERRTRN4_ONLINE_END

オンライン終了による起動

●拡張ユーザIFAエリアサイズ

拡張ユーザIFAエリアのサイズが設定されます（単位：バイト）。

●拡張ユーザSATエリアサイズ

拡張ユーザSATエリアのサイズが設定されます（単位：バイト）。

●トランザクション起動要因

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

●サーバ再起動回数

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

●トランザクション起動時刻

トランザクションを開始した時刻が，YYYYMMDDHHMMSSの形式の文字列で設定されます。文字列の末尾にNULL文字は付きません。

●送信元のノード識別子

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

●リトライ回数

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

●トランザクションレベル名長

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

●トランザクションレベル名

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

●トランザクション引き継ぎ情報

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

システム運用の管理（ee_adm_〜）

UAPからTP1/EEシステムの各種機能を使う関数について説明します。システム運用の管理の関数を次に示します。

ee_adm_call_command − 運用コマンドの実行

ee_adm_call_command

名称

運用コマンドの実行

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eeadm.h>
int  ee_adm_call_command(char *com, int *stat, char *outmsg,
                         EEULONG *outsiz, char **errmsg,
                         EEULONG *errsiz, EELONG time,
                         EELONG flags)

機能

オンライン中にコマンドを入力したときと同様に，UAPからコマンドを実行します。コマンドの処理が完了するまで待って，コマンドの実行結果を戻します。コマンドの処理が終了すると，標準出力情報と標準エラー出力情報が返ります。

コマンドの実行形式ファイルを格納したディレクトリをサーチパスに追加しておいてください。

UAPで値を設定する引数

●com

実行する運用コマンドの文字列を設定します。指定できる文字列の最大長は2048バイトです（末尾のNULL文字を含む）。

●outmsg

コマンドの実行結果として標準出力に出力する文字列を受け取る領域の先頭ポインタを設定します。事前にこのアドレスから，（outsizの値＋errsizの値）分の領域を確保しておいてください（単位：バイト）。出力結果を受け取る必要がない場合でも，この長さの領域を確保してください。

●outsiz

コマンドの実行結果として標準出力に出力する文字列（outmsgに返される値）を受け取る長さを設定します（単位：バイト）。指定できる値は1〜32768です。設定する長さには出力結果の末尾のNULL文字分も含まれます。

この引数の値は，UAPから実行するコマンドに応じて決めてください。出力結果を受け取る必要がない場合は，1を設定してください。

処理終了後は，コマンドの実行結果として標準出力に出力した実際の文字列の長さが返されます。

●errsiz

コマンドの実行結果として標準エラー出力に出力する文字列（errmsgに返される値）を受け取る長さを設定します（単位：バイト）。指定できる値は13〜32780です。設定する長さには出力結果の末尾のNULL文字分も含まれます。

この引数の値は，UAPから実行するコマンドに応じて決めてください。出力結果を受け取る必要がない場合は，13を設定してください。

処理終了後は，コマンドの実行結果として標準エラー出力に出力した実際の文字列の長さが返されます。

●time

応答監視時間を設定します（単位：秒）。指定できる値は1〜65535，EEADM_TIMEOUT_DEF，またはEEADM_TIMEOUT_INFです。

EEADM_TIMEOUT_DEFを設定した場合，プロセス関連定義のcall_cmd_timeオペランドで指定した値が応答監視時間になります。EEADM_TIMEOUT_INFを設定した場合は，時間監視をしません。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

TP1/EEから値が返される引数

次に示す引数を参照できるのは，リターン値がEE_OK，EEADMER_STATNOTZERO，EEADMER_MEMORY_OUT，EEADMER_MEMORY_ERR，またはEEADMER_MEMORY_OUTERRのときだけです。ほかのリターン値のときは，参照できません。

●stat

実行したコマンドが，正常終了したか異常終了したか（シェルの終了コード）※が返されます。コマンドをバックグラウンド実行した場合は，正常終了か異常終了かに関係なく0が返されます。

注※

waitpid(2)で指定した形式で，sh(1)の終了ステータスを示します。

●outmsg

コマンドの実行結果として標準出力に出力した文字列が返されます。

文字列の先頭アドレスは，ee_adm_call_command関数を呼び出すときにoutmsgに設定したアドレスです。文字列の長さは，最大で（ee_adm_call_command関数を呼び出すときにoutsizに設定した値−1）です（単位：バイト）。

長さの最大を超える文字列は切り捨てられます。また，パイプの容量を超えた分も切り捨てられます。長さの最大を超えなかった場合は，その文字列の長さ分だけ返されます。

文字列の末尾にはNULL文字が付きます。出力結果がない場合は，NULL文字だけが返されます。

●outsiz

標準出力に出力した文字列の長さが返されます（単位：バイト）。返される長さには出力結果の末尾のNULL文字分は含まれません。

●errmsg

コマンドの実行結果として標準エラー出力に出力した文字列の先頭ポインタが返されます。

この文字列は，標準出力に出力した文字列に続いて出力されます。文字列の長さは，最大で（ee_adm_call_command関数を呼び出すときにerrsizに設定した値−13）です（単位：バイト）。

長さの最大を超える文字列は切り捨てられます。また，パイプの容量を超えた分も切り捨てられます。長さの最大を超えなかった場合は，その文字列の長さ分だけ返されます。

文字列の末尾にはNULL文字が付きます。出力結果がない場合は，NULL文字が13バイト返されます。

●errsiz

標準エラー出力に出力した文字列の長さが返されます（単位：バイト）。返される長さには出力結果の末尾のNULL文字分は含まれません。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

シェルの終了コードは0（コマンドの実行が正常終了）です。標準出力および標準エラー出力の領域に文字列を格納しました。

EEADMER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEADMER_DEF_INVALID

運用コマンド実行サーバ関連の定義が指定されていません。

EEADMER_MEMORY_ERR

標準エラー出力のデータが，領域に収まりません。

EEADMER_MEMORY_OUT

標準出力のデータが，領域に収まりません。

EEADMER_MEMORY_OUTERR

標準出力のデータと標準エラー出力のデータの両方が，領域に収まりません。

EEADMER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EEADMER_RPC_ERR

運用コマンド実行サーバへの通信が失敗しました。

EEADMER_STATNOTZERO

シェルの終了コードは0以外（コマンドの実行が異常終了）です。標準出力および標準エラー出力のデータを領域に格納しました。

EEADMER_SYSTEMCALL

システムコール（close，pipe，dup，またはread）の呼び出しに失敗しました。

EEADMER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

注意事項

この関数で実行できるTP1/EEのコマンドは，トランザクション種別によって異なります。詳細は「2.6　運用コマンド実行機能」を参照してください。

サーチパスに指定したディレクトリ間で，コマンド名が重複しないように注意してください。コマンド名が重複している場合，正しいコマンドが実行されないおそれがあります。

ファイル操作に関連するコマンドを実行する場合，ファイルのI/Oなどの処理に時間が掛かるため，実行する場合は十分注意してください。

DBキュー制御（ee_dbq_〜）

DBキューによるメッセージ管理に使用する関数について説明します。DBキュー制御の関数を次に示します。

ee_dbq_acsctl − DBキューの読み出し制御

ee_dbq_clear − DBキューの通番初期化

ee_dbq_conctl − DBキューの接続制御

ee_dbq_inqsrv − DBキューサービスの接続照会

ee_dbq_inquire − DBキュー情報の照会

ee_dbq_inquire2 − DBキュー情報の照会

ee_dbq_msgget − メッセージの読み出し

ee_dbq_msgput − メッセージの書き込み

ee_dbq_msgrefer − メッセージの参照読み出し

ee_dbq_msgrefer2 − メッセージの参照読み出し

ee_dbq_obscancel − オンラインバッチ処理の強制終了

ee_dbq_obschdata − 引き継ぎ情報の更新

ee_dbq_obsend − オンラインバッチ処理の終了

ee_dbq_obsinquire − ロットの情報の照会

ee_dbq_obsrbskip − ロールバック要求時のメッセージの読み出しスキップ

ee_dbq_obsrestart − オンラインバッチ処理の再開始

ee_dbq_obsskip − メッセージの読み出しスキップ

ee_dbq_obsstart − オンラインバッチ処理の開始

ee_dbq_obsstop − オンラインバッチ処理の中断

ee_dbq_rbskip − ロールバック要求時のメッセージの読み出しスキップ

ee_dbq_skip − メッセージの読み出しスキップ

ee_dbq_srvctl − DBキューサービスの閉塞制御

DBキュー機能で提供している関数の一覧と使用できる機能を次の表に示します。

表4‒10　DBキュー関数の一覧と使用できる機能

項番

関数名

DBキュー

オンラインバッチ（OBS）

UAP間通信

ユーザキュー

1

ee_dbq_acsctl

○

○

×

2

ee_dbq_clear

○

○

×

3

ee_dbq_conctl

○

×

×

4

ee_dbq_inqsrv

○

×

×

5

ee_dbq_inquire

○

×

×

6

ee_dbq_inquire2

○

○

×

7

ee_dbq_msgget

×

○

×

8

ee_dbq_msgput

○

○

×

9

ee_dbq_msgrefer

○

○

×

10

ee_dbq_msgrefer2

○

○

×

11

ee_dbq_obscancel

×

×

○

12

ee_dbq_obschdata

×

×

○

13

ee_dbq_obsend

×

×

○

14

ee_dbq_obsinquire

×

×

○

15

ee_dbq_obsrbskip

×

×

○

16

ee_dbq_obsrestart

×

×

○

17

ee_dbq_obsskip

×

×

○

18

ee_dbq_obsstart

×

×

○

19

ee_dbq_obsstop

×

×

○

20

ee_dbq_rbskip

○

×

×

21

ee_dbq_skip

○

○

×

22

ee_dbq_srvctl

○

×

×

（凡例）

○：使用できます。

×：使用できません。

ee_dbq_acsctl

名称

DBキューの読み出し制御

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_acsctl(EEULONG access_flg, char *dbque_name,
                  EELONG flags)

機能

DBキューの読み出しを停止，および再開します。

UAPで値を設定する引数

●access_flg

次のフラグを設定します。

EEDBQ_ACSCTL_STOP

DBキューの読み出しを停止します。

EEDBQ_ACSCTL_RESTART

DBキューの読み出しを再開します。

●dbque_name

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●flags

オプションを次に示す形式で設定します。

｛EENOFLAGS｜EEDBQ_ACSCTL_ANY｝

EENOFLAGS

dbque_nameに指定した自サーバ読み出しのDBキューを停止，再開します。

EEDBQ_ACSCTL_ANY

dbque_nameに指定した自サーバ読み出しまたは他サーバ読み出しのDBキューを停止，再開します。

dbque_nameに指定したDBキューが他サーバ読み出しの場合，メッセージを読み出しているTP1/EEプロセスが07-80以降かつDBキューのフォーマットタイプが1であれば，RPC通信を行ってDBキューの読み出しを停止，再開します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

トランザクション種別が不正です。

EEDBQER_FUNC_OPT

引数に設定したDBキューのフォーマットタイプが不正です。※1

EEDBQER_FWD_CHGR

変更要求処理を実行しましたが，変更要求処理の実行後に読み出し先サーバの変更を検知しました。※1，※2

EEDBQER_FWD_DEST

変更要求処理に失敗しました。

対象のDBキューを読み出しているサーバが存在しません。※1

EEDBQER_FWD_SEND

変更要求処理に失敗しました。※1

EEDBQER_FWD_TIMED_OUT

変更要求は実行しましたが，変更要求結果の確認処理が時間切れになりました。※1

EEDBQER_FWD_UN_FWD_DEST

変更要求処理を実行しましたが，変更要求処理の結果確認でEEDBQER_FWD_DESTを検知しました。※1，※2

EEDBQER_FWD_UN_FWD_VER

変更要求処理を実行しましたが，変更要求処理の結果確認でEEDBQER_FWD_VERを検知しました。※1，※2

EEDBQER_FWD_UN_RMACCESS

変更要求処理を実行しましたが，変更要求処理の結果確認でEEDBQER_RM_ACCESSが発生しました。※1，※2

EEDBQER_FWD_UN_ROLLBACK_RESERVE

変更要求処理を実行しましたが，変更要求処理の結果確認でEEDBQER_ROLLBACK_RESERVEを検知しました。※1，※2

EEDBQER_FWD_VER

変更要求処理に失敗しました。

対象のDBキューを読み出しているサーバが変更要求に対応していません。※1

EEDBQER_NO_DBQUE

引数に設定したDBキュー名は存在しません。

EEDBQER_NO_LIBRARY

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_QUE_TYPE

設定されたDBキューのタイプは機能対象外です。※3

相手読み出しDBキュー

EEDBQER_RM_ACCESS

リソースマネジャアクセス時にエラーが発生しました。※1

EEDBQER_RM_CONNECT

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。※1

EEDBQER_ROLLBACK_RESERVE

HiRDBの暗黙的ロールバックが発生したため，ee_trn_rollback_mark関数を呼び出しました。※1

HiRDBの暗黙的ロールバックについては，HiRDBシリーズのマニュアルを参照してください。

EEDBQER_STOP

DBキューが使用できない状態です。

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

EEDBQER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

注※1

flagsにEEDBQ_ACSCTL_ANYを指定した場合に返されます。

注※2

DBキューがHiRDBの場合にだけ発生するリターン値です。

注※3

flagsにEENOFLAGSを指定した場合に返されます。

注意事項

DBキューの読み出しトランザクションで，該当するDBキューに対してee_dbq_acsctl関数を呼び出した場合，読み出しトランザクション完了後に読み出しを停止します。この状態でee_dbq_inquire関数を呼び出した場合，DBキューの状態はEEDBQ_QUE_STATUS_CSTOP（読み出し停止中）が返されます。

次の場合，ee_dbq_inquire関数はリターン値EE_OKでリターンします。

読み出し停止状態のDBキューに対して読み出し停止を要求した場合

読み出し開始状態（再開始を含む）のDBキューに対して読み出し再開を要求した場合

DBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドの-kオプションに1を指定したDBキューに対してee_dbq_acsctl関数を呼び出した場合，DBキューのステータスが他サーバ読み出しのときでも，リターン値がEEDBQER_QUE_TYPEとならないで，EE_OKとなることがあります。

flagsにEEDBQ_ACSCTL_ANYを指定した場合に，DBキュー読み出し先サーバ変更機能とee_dbq_acsctl関数が競合すると，リターン値がEE_OKでもDBキューの読み出し状態が読み出し停止，再開状態にならないことがあります。

ee_dbq_acsctl関数のエラーリターン時は，リターン値別に次のように対処してください。

EEDBQER_FWD_TIMED_OUT

ee_dbq_acsctl関数の発行元のTP1/EEプロセスが出力するメッセージで要求先のTP1/EEプロセスを特定します。

要求先のTP1/EEプロセスが出力するエラーメッセージを基に障害を取り除いてください。

このリターン値が返ったときは読み出し停止，再開要求の結果は不定です。

実行結果を確認したい場合は，ee_dbq_inquire2関数またはeedbqlsコマンドで実行結果を確認してください。

EEDBQER_FWD_DEST

DBキュー読み出し先サーバ変更機能を使用して読み出し先サーバを決定するか，該当のDBキューを読み出すTP1/EEプロセスを開始してください。

EEDBQER_FWD_VER

メッセージを読み出しているサーバが07-80以降のTP1/EEであることを確認してください。

EEDBQER_FWD_SEND

ee_dbq_acsctl関数の発行元のTP1/EEプロセスが出力する次のメッセージを参照して，障害を取り除いてください。

KFSB40320-E，KFSB40322-E，KFSB40350-E，KFSB40352-E

EEDBQER_FWD_CHGR

このリターン値が返ったときは読み出し停止，再開要求の結果は不定です。

実行結果を確認したい場合は，ee_dbq_inquire2関数またはeedbqlsコマンドで実行結果を確認してください。

EEDBQER_FWD_UN_RMACCESS，EEDBQER_FWD_UN_FWD_VER，EEDBQER_FWD_UN_FWD_DEST，EDBQER_FWD_UN_ROLLBACK_RESERVE

これらのリターン値が返ったときは読み出し停止，再開要求の結果は不定です。

実行結果を確認したい場合は，変更要求結果処理確認で発生したエラーの障害要因を取り除いてから，ee_dbq_inquire2関数またはeedbqlsコマンドで実行結果を確認してください。

ee_dbq_clear

名称

DBキューの通番初期化

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_clear(char *dbque_name, EELONG flags)

機能

通番初期化属性があるDBキューの書き込み通番，読み出し通番を0で初期化します。未読み出しのメッセージがある場合は破棄します。初期化した通番を元に戻したり，破棄したメッセージを読み出したりはできません。

通番を初期化するためのSQLの実行は，トランザクションの同期点処理内で行います。1トランザクションで複数のDBキューに対してこの関数を実行した場合は，API関数の実行順序に関係なく，DBキュー名の昇順にSQLを実行します。そのため，複数のDBキューに対してこの関数を実行するトランザクション間でこの関数の実行順序が異なっても，実行順序が原因でデッドロックすることはありません。

同一グローバルトランザクションのトランザクションブランチ間でこのAPI関数を実行すると，デッドロックが発生する場合があります。詳細は「注意事項」を参照してください。

通番を初期化するには，次の条件をすべて満たす必要があります。満たさない場合は，エラーリターンします。（　）内は条件を満たさない場合のリターン値です。

自プロセスが対象のDBキューから読み出す（EEDBQER_QUE_TYPE）

読み出し停止中（EEDBQER_TIMING）

書き込み抑止中（EEDBQER_TIMING）

他スレッドでメッセージの読み出し，スキップ，初期化を実行していない（EEDBQER_TIMING）

これらの条件に関係なく，強制的に通番を初期化することもできます。強制的に初期化する場合に，強制初期化と次のトランザクションが競合すると，次のトランザクションがロールバックすることがあります。

DBキューからメッセージを読み出し中のトランザクション

DBキューのメッセージをスキップ中のトランザクション

【TP1/FSP限定】TP1/FSP使用時は，最初に起動したサーバのJIトランザクションから，初期化属性があるすべてのDBキューを初期化できます。

UAPで値を設定する引数

●dbque_name

DBキュー名を，27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

flagsにEEDBQ_MSGCLR_FLAGS_ALLを指定した場合は，NULL文字を設定してください。

●flags

次のフラグを設定します。

EENOFLAGS

関数の呼び出し条件をすべて満たしているかチェックして初期化する場合に指定します。

EEDBQ_MSGCLR_FLAGS_FORCE

関数の呼び出し条件に関係なく強制初期化する場合に指定します。

EEDBQ_MSGCLR_FLAGS_ALL　　【TP1/FSP限定】

定義されているすべてのDBキューの通番を初期化します。TP1/FSP使用時の最初に起動したサーバのJIトランザクションでだけ指定できます。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

トランザクション種別不正

EEDBQER_FUNC_OPT

DBキューの属性が対応していません。

DBキューに通番初期化属性が付与されていません。

DBキューのフォーマットタイプに1以上が指定されていません。

EEDBQER_MEMORY_SHORT※

メモリが不足しました。

EEDBQER_NO_DBQUE

引数に設定したDBキュー名は存在しません。

EEDBQER_NO_LIBRARY

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_QUE_TYPE

設定されたDBキューのタイプは機能対象外です。

相手読み出しDBキュー

EEDBQER_RM_ACCESS※

リソースマネジャアクセス時にエラーが発生しました。

EEDBQER_RM_CONNECT※

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

EEDBQER_ROLLBACK_RESERVE

HiRDBの暗黙的ロールバックが発生したため，ee_trn_rollback_mark関数を呼び出しました。

EEDBQER_STOP※

DBキューが使用できない状態です。

EEDBQER_TIMING※

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

読み出し停止中ではありません。

書き込み抑止中ではありません。

他スレッドでDBキューにアクセスしています。

EEDBQER_UNRESOLVABLE※

その他のエラーが発生しました。

注※

flagsにEEDBQ_MSGCLR_FLAGS_ALLを設定した場合，エラーが発生したDBキューでエラーリターンします。一部のDBキューの通番初期化が実行されているおそれがあります。無効にしたい場合，ロールバックしてください。

注意事項

通番の初期化は，サービス関数のリターン，またはee_trn_chained_commit関数発行時に行われます。

同一グローバルトランザクションのトランザクションブランチ間で，同一DBキューに対してee_dbq_msgput関数の発行，または初期化を行うと，デッドロックが発生する場合があります。

DBキューからメッセージを読み出したトランザクションで該当するDBキューをee_dbq_acsctl関数で読み出し停止にして，該当するDBキューに初期化要求を行っても受け付けません。初期化要求は，別トランザクションまたはコマンドで実行してください。

flagsにEEDBQ_MSGCLR_FLAGS_ALLを設定する場合に，他プロセスでDBキューにアクセスしているとデッドロックするおそれがあります。EEDBQ_MSGCLR_FLAGS_ALLを指定する場合は，すべてのサーバで同じ共有情報表を使用するか，同じ共用情報表を使用していないプロセスからはDBキューにアクセスしないようにしてください。

ee_dbq_clear関数の受け付け後に，eedbqchgrコマンドで読み出し先サーバを07-80より前のバージョンのサーバに変更した場合，ee_dbq_clear関数を受け付けたトランザクションがロールバックします。

flagsにEENOFLAGSを設定したee_dbq_clear関数の受け付け後に，eedbqchgrコマンドで読み出し先サーバを変更した場合，ee_dbq_clear関数を受け付けたトランザクションがロールバックします。

ee_dbq_conctl

名称

DBキューの接続制御

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_conctl(EEULONG conctl_flg, char *dbque_name,
                  char *service_name, EELONG flags)

機能

DBキューとDBキューサービスとを接続，および接続解除します。

UAPで値を設定する引数

●conctl_flg

次のフラグを設定します。

EEDBQ_CONCTL_CONNECT

DBキューとDBキューサービスとを接続します。

EEDBQ_CONCTL_RELEASE

DBキューとDBキューサービスとの接続を解除します。

●dbque_name

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●service_name

DBキューサービス名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EEDBQER_CONNECT_LIMIT

該当するDBキューサービスで使用する最大DBキュー数を超えるため接続できません。

EEDBQER_GROUP

要求のあったDBキューサービスの属するDBキューサービスグループとDBキューの属するDBキューグループはDBキュー機能関連定義で関連づけられていません。

EEDBQER_NO_DBQUE

引数に設定したDBキュー名は存在しません。

EEDBQER_NO_LIBRARY

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_NO_SERVICE

引数に設定したDBキューサービス名は存在しません。

EEDBQER_NOT_CONNECT

要求のあったDBキューとDBキューサービスは接続されていません。

EEDBQER_NOT_UAPQUE

AP間通信機能を使用するDBキューではありません。

EEDBQER_OTHER_CONNECT

すでに，別DBキューサービスと接続済みのため接続できません。

EEDBQER_QUE_TYPE

設定されたDBキューのタイプは機能対象外です。

相手読み出しDBキュー

EEDBQER_SERVICE_STOP

DBキューサービスが永久閉塞中（エントリポイントなし）です。

EEDBQER_STOP

DBキューが使用できない状態です。

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

該当するDBキューの読み出し処理中に接続解除，接続を続けて行えません。

EEDBQER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

注意事項

DBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドに-cオプションを指定していない相手システムの読み出しDBキューとの接続，および接続解除はできません。

該当するDBキューの読み出し処理中に接続解除と接続とを続けて実行できません。

最初のAP起動時には，定義によって任意のDBキューサービスに接続されているか，またはどのDBキューサービスにも接続されていない場合があります。DBキューをほかのDBキューサービスに接続変更する場合は，現在接続されているDBキューサービスを指定して接続を解除してから，変更先のDBキューサービスを指定して接続してください。

次の場合，ee_dbq_conctl関数はリターン値EE_OKでリターンします。

接続されているDBキューとDBキューサービスに対して接続を要求した場合

接続されていないDBキューとDBキューサービスに対して接続解除を要求した場合

ee_dbq_inqsrv

名称

DBキューサービスの接続照会

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_inqsrv(char *svname, EEULONG *srv_sts, void *dbq_list,
                  EEULONG in_cnt, EEULONG *out_cnt, EELONG flags)

機能

DBキューサービスと接続されているDBキュー名を照会します。

UAPで値を設定する引数

●svname

DBキューサービス名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●srv_sts

DBキューサービスの閉塞状態を格納する領域のアドレスを設定します。

●dbq_list

DBキューサービスと接続されているDBキュー名を格納する領域のアドレスを設定します。この領域には，DBキュー名の配列を格納します。一つのDBキュー名の長さは28バイトです。

●in_cnt

DBキュー名の配列を格納する領域の配列要素数を設定します。dbq_listで設定した格納領域は，（28×in_cntの値）分の長さが必要です（単位：バイト）。

●out_cnt

DBキュー名の個数を格納する領域のアドレスを設定します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

TP1/EEから値が返される引数

●srv_sts

DBキューサービスの閉塞状態が返されます。

EEDBQ_INQSRV_ACT

閉塞解除中

EEDBQ_INQSRV_PCT

障害による閉塞中

EEDBQ_INQSRV_CCT

コマンドまたはAPI関数による閉塞中

EEDBQ_INQSRV_ECT

永久閉塞中（エントリポイントなし）

●dbq_list

DBキューサービスと接続されているDBキュー名の配列が返されます。

●out_cnt

DBキューサービスと接続されているDBキュー名の個数が返されます。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EEDBQER_LIST_SZ

DBキュー名リストサイズが不足しています。このとき，引数out_cntには該当するDBキュー数が設定されていますので，引数in_cntの設定値を再考する必要があります。

EEDBQER_NO_LIBRARY

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_NO_SERVICE

引数に設定したサービス名は存在しません。

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

EEDBQER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

注意事項

DBキュー名の配列を格納する領域が不足した場合（リターン値EEDBQER_LIST_SZ）でも，引数in_cntに設定した要素数分のDBキュー名は返されます。

ee_dbq_inquire

名称

DBキュー情報の照会

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_inquire(char *dbque_name, EEDBQINF *dbq_inf,
                   EELONG flags)

機能

DBキューの情報を照会します。ユーザキューアクセス機能を使用するDBキューでは，使用できません。ee_dbq_inquire2関数を使用してください。

UAPで値を設定する引数

●dbque_name

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●dbq_inf

DBキュー情報を格納するための構造体ポインタのアドレスを設定します。

●flags

次のフラグを設定します。

EEDBQ_INF_FLAGS_0200

DBキュー読み出しサーバ変更機能またはDBキュー書き込み抑止機能を使用する場合に設定します。このフラグを設定すると，最新のDBキュー情報を照会します。

EENOFLAGS

DBキュー読み出しサーバ変更機能およびDBキュー書き込み抑止機能以外の機能を使用する場合に設定します。このフラグを設定すると，DBキュー情報を照会します。

TP1/EEから値が返される引数

●dbq_inf

DBキュー情報が構造体EEDBQINFで返されます。構造体の形式は次のとおりです。

struct ee_dbq_inf_t{
  char    service_name[32];
  char    dbq_grp_name[32];
  char    dbque_name[28];
  char    read_srvgrp_name[32];
  EEULONG sts_code;
  EEULONG write_event_num;
  EEULONG read_num;
  EEULONG write_max_num;
  EEULONG unread_count;
}EEDBQINF;

service_name（DBキューサービス名）

指定したDBキューに接続しているDBキューサービス名を返します。接続していない場合はNULL文字を設定します。

dbq_grp_name（DBキューグループ名）

指定したDBキューが属するDBキューグループ名を返します。

dbque_name（DBキュー名）

ee_dbq_inquire関数を呼び出すときにdbque_nameに設定したDBキュー名をそのまま返します。

read_srvgrp_name（DBキューを読み出すサービスグループ名）※1

指定したDBキューを読み出すサービスグループ名を返します。

DBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドに-fオプションを指定した場合，または，-kオプションに1を指定した場合で，DBキューからメッセージを読み出すサーバを確認できないとき，および，DBキューからメッセージを読み出すサーバにサービスグループ名がないときは，値はNULL文字を設定します。

sts_code（ステータスコード）

ステータスコード1

DBキューの状態を返します。※1

・EEDBQ_QUE_STATUS_NORMAL

　正常

・EEDBQ_QUE_STATUS_PSTOP

　障害による読み出し停止中

・EEDBQ_QUE_STATUS_CSTOP

　コマンド，TP1/EEサービス定義，またはAPI関数による読み出し停止中

・EEDBQ_QUE_STATUS_ESTOP

　DB構成不正またはDBキューの内容矛盾による使用不可

・EEDBQ_QUE_STATUS_NOTRM

　リソースマネジャ未接続で使用不可

ステータスコード2

DBキューの状態を返します。

・EEDBQ_QUE_STATUS_WTPR

　書き込み抑止※1，※2

　このステータスは，ステータスコード1がEEDBQ_QUE_STATUS_ESTOPまたはEEDBQ_QUE_STATUS_NOTRMの場合は無効となります。

write_event_num（メッセージ書き込み通番）

DBキューへ最後に書き込んだメッセージの通番を返します。※3

read_num（メッセージ読み出し通番）

DBキューから最後に読み出したメッセージの通番を返します。※3

write_max_num（最大書き込みメッセージ数）

DBキュー機能関連定義のdbqdef定義コマンドで指定した最大書き込みメッセージ数と同一の値を返します。

unread_count（未読み出しメッセージ数）

未読み出しメッセージ数を返します。※3

注※1

flagsにEEDBQ_INF_FLAGS_0200を設定し，かつDBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドの-kオプションに1を指定した場合，DBキューから情報を読み込みます。

注※2

flagsにEEDBQ_INF_FLAGS_0200を設定し，かつDBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドの-kオプションに1を指定した場合，ステータスコードEEDBQ_QUE_STATUS_WTPRは，ほかのコードとの論理和を返します。

注※3

ステータスコードが次の場合，値は参照できません。

EEDBQ_QUE_STATUS_ESTOP

DB構成不正またはDBキューの内容矛盾による使用不可

EEDBQ_QUE_STATUS_NOTRM

リソースマネジャ未接続で使用不可

また，該当するDBキューのタイプが相手読み出しDBキューの場合，値は返りません。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EEDBQER_NO_DBQUE

引数に設定したDBキュー名は存在しません。

EEDBQER_NO_LIBRARY

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_NOT_UAPQUE

AP間通信機能を使用するDBキューではありません。

EEDBQER_RM_ACCESS

リソースマネジャへのアクセス時にエラーが発生しました。

EEDBQER_RM_CONNECT

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

EEDBQER_ROLLBACK_RESERVE

HiRDBの暗黙的ロールバックが発生したため，ee_trn_rollback_mark関数を呼び出しました。

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

通番の初期化中です。

注意事項

DBキュー読み出しサーバ変更機能またはDBキュー書き込み抑止機能を使用する場合，次に示す点に注意してください。

flagsにEEDBQ_INF_FLAGS_0200を設定してください。ただし，EEDBQ_INF_FLAGS_0200を設定し，かつDBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドの-kオプションに1を指定した場合，DBアクセスが発生するため，TP1/EEの性能が低下します。

flagsにEENOFLAGSを設定しないでください。EENOFLAGSを設定し，かつDBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドの-kオプションに1を指定した場合，read_srvgrp_nameやsts_codeのステータスコード1に最新のDBキュー情報が返らないことがあります。

ほかのTP1/EEで，ee_dbq_clear関数またはeedbqtblhコマンドで通番の強制初期化を行った場合，ee_dbq_inquire関数は初期化前の通番を返すことがあります。強制初期化後の通番を知りたい場合は，ee_dbq_inquire2関数を使用してください。

ee_dbq_inquire2

名称

DBキュー情報の照会

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_inquire2(char *dbque_name, EEDBQINF2 *dbq_inf, EELONG flags)

機能

DBキューの情報内容を照会します。

DBキューユーザ要求転送機能を使用した場合は，指定したDBキューを読み出しているサーバの情報を取得できます。

DBキューのフォーマットタイプが1のDBキューに対して実行できます。

UAPで値を設定する引数

●dbque_name

照会するDBキュー名を，27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●dbq_inf

照会したDBキュー情報を格納するための構造体ポインタのアドレスを設定します。

●flags

次のフラグを設定します。

EENOFLAGS

メッセージを読み出しているTP1/EEプロセスの読み出し状態の照会が不要な場合に設定します。

メッセージを読み出しているTP1/EEプロセスのDBキューの読み出し状態を照会するためのRPC通信は行いません。

EEDBQ_REQ_READSTATUS

メッセージを読み出しているTP1/EEプロセスの読み出し状態の照会が必要な場合に設定します。

dbque_nameに指定したDBキューを読み出しているTP1/EEプロセスがAPI発行元のプロセスと異なる場合，RPC通信を行ってDBキューの読み出し状態を照会します。

flagsにEEDBQ_REQ_READSTATUSを指定した場合，メッセージを読み出しているTP1/EEのバージョンが07-80以降である必要があります。

TP1/EEから値が返される引数

●dbq_inf

DBキュー情報が構造体EEDBQINF2で返されます。構造体の形式は次のとおりです。

typedef struct ee_dbq_inf2_t{
  char    service_name[32];
  char    dbq_grp_name[32];
  char    dbque_name[28];
  char    read_srvgrp_name[32];
  EEULONG sts_code;
  EEULONG write_event_num;
  EEULONG read_num;
  EEULONG write_max_num;
  EEULONG unread_count;
  char    read_base_id[8];
  char    read_system_id[16];
  EEULONG dbq_kind;
  EEULONG attribute;
  char    node_id[5];
  char    write_inhibit_sts;
  char    yobi[74];
}EEDBQINF2;

service_name（サービス名）

指定したDBキューに現在接続しているサービス名を返します。接続していない場合，NULL文字を設定します。

dbq_grp_name（DBキューグループ名）

指定したDBキューが属するDBキューグループ名を返します。

dbque_name（DBキュー名）

dbque_nameに設定したDBキュー名をそのまま返します。

read_srvgrp_name（DBキューを読み出すサービスグループ名）

指定したDBキューを読み出すサービスグループ名を返します。

読み出すサーバにサービスグループ名がない場合，NULL文字を設定します。

sts_code（DBキューの読み出し状態）

flagsにEEDBQ_REQ_READSTATUSを指定した場合の，DBキューの読み出し状態を返します。

flagsにEENOFLAGSを指定した場合，DBキューを読み出しているTP1/EEプロセスがee_dbq_inquire2関数の発行元のプロセスと異なっていると，DBキュー状態1が読み出し停止中のときでもEEDBQ_QUE_STATUS_NORMAL（正常）を返します。

DBキューの読み出し状態はDBキューの状態1とDBキューの状態2の和で返します。

DBキューの状態1：

DBキューの状態1を次のコードで返します。

EEDBQ_QUE_STATUS_NORMAL：正常

EEDBQ_QUE_STATUS_PSTOP：障害による読み出し停止中

EEDBQ_QUE_STATUS_CSTOP：コマンド，定義，またはAPI関数による読み出し停止中

EEDBQ_QUE_STATUS_ESTOP：DB構成不正またはDBキューの内容矛盾による使用不可

EEDBQ_QUE_STATUS_NOTRM：リソースマネジャ未接続で使用不可

DBキューの状態2：

DBキューの状態2を次のコードで返します。

EEDBQ_QUE_STATUS_WTPR：書き込み抑止中

　DBキューの状態1がEEDBQ_QUE_STATUS_ESTOPまたはEEDBQ_QUE_STATUS_NOTRMのときは加算しません。

　このとき，書き込み抑止状態は不明となります。

write_event_num（書き込み通番）

DBキューへ最後に書き込んだメッセージの通番を返します。※

read_num（読み出し通番）

DBキューから最後に読み出したメッセージの通番を返します。※

write_max_num（最大書き込みメッセージ数）

定義に指定した最大書き込みメッセージ数と同一の値を返します。

unread_count（未読み出し数）

未読み出し数を返します。※

read_base_id（該当するDBキューを読み出すサーバの基盤種別）

読み出すサーバの基盤種別を返します。※

TP1EE：TP1/EE

CosmiRM：uCosminexus Reliable Messaging

read_system_id（該当するDBキューを読み出すシステム種別）

該当するDBキューを読み出すシステム種別を返します。※

TP1/EEの場合，ノード識別子を返します。

uCosminexus Reliable Messagingの場合，RMSystemNameで指定したシステム名称を返します。

dbq_kind（DBキュー種別）

DBキューの種別を返します。

EEDBQ_QUE_KIND_UAPFUNC：AP間通信機能を使用したDBキュー

EEDBQ_QUE_KIND_USERQUE：ユーザキューアクセス機能を使用したDBキュー

attribute（DBキュー属性）

DBキューに付与した属性を論理和で返します。※

0：付与した属性なし

1：上書き抑止属性

2：通番初期化属性

4：データ連携支援書き込み

8：交替用メッセージ表書き込み機能を使用

node_id（TP1/Server Baseのノード識別子）

該当するDBキューを読み出すTP1/EEプロセスのTP1/Server Baseのノード識別子を返します。文字列の最後はNULL文字です。※

次の条件をすべて満たす場合にTP1/Server Baseのノード識別子を返します。

該当するDBキューを読み出すサーバの基盤種別がTP1/EE

該当するDBキューを読み出すTP1/EEプロセスでネーム機能が有効

該当するDBキューを読み出すTP1/EEプロセスのTP1/EEバージョンが07-80以降

TP1/Server Baseのノード識別子を返さない場合は，NULL文字を返します。

write_inhibit_sts（DBキューの書き込み禁止状態）

該当するDBキューに対する書き込み禁止状態を返します。

EEDBQ_WRITE_INHIBIT_OFF：書き込み可能状態（X'00'）

EEDBQ_WRITE_INHIBIT_ON：書き込み禁止状態（X'01'）

注※

DBキュー状態1がEEDBQ_QUE_STATUS_ESTOPまたはEEDBQ_QUE_STATUS_NOTRMの場合は値を参照できません。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

トランザクション種別が不正です。

EEDBQER_FUNC_OPT

引数に設定したDBキューのフォーマットタイプが不正です。※1

EEDBQER_FWD_CHGR

情報照会処理は実行しましたが，情報照会処理の実行後に読み出し先サーバの変更を検知しました。※1，※2

EEDBQER_FWD_DEST

情報照会処理に失敗しました。

対象のDBキューを読み出しているサーバが存在しません。※1

EEDBQER_FWD_SEND

情報照会処理が失敗しました。※1

EEDBQER_FWD_TIMED_OUT

情報照会処理が時間切れになりました。※1

EEDBQER_FWD_VER

情報照会処理に失敗しました。

対象のDBキューを読み出しているサーバが情報照会処理に対応していません。※1

EEDBQER_NO_DBQUE

引数に設定したDBキュー名は存在しません。

EEDBQER_NO_LIBRARY

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_RM_ACCESS

リソースマネジャアクセス時にエラーが発生しました。

EEDBQER_RM_CONNECT

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

EEDBQER_ROLLBACK_RESERVE

HiRDBの暗黙的ロールバックが発生したため，ee_trn_rollback_mark関数を呼び出しました。

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

通番の初期化中です。

EEDBQER_UNRESOLVABLE

その他のエラーが発生しました。

注※1

flagsにEEDBQ_REQ_READSTATUSを指定した場合にだけ発生するリターン値です。

注※2

DBキューがHiRDBの場合にだけ発生するリターン値です。

注意事項

flagsにEEDBQ_REQ_READSTATUSを指定し，かつDBキューがOracleの場合にDBキュー読み出し先サーバ変更機能とee_dbq_inquire2関数が競合すると，リターン値がEE_OKでもDBキューの読み出し状態が最新の状態にならないことがあります。

ee_dbq_inquire2関数のエラーリターン時は，リターン値別に次のように対処してください。

EEDBQER_FWD_TIMED_OUT

ee_dbq_inquire2関数の発行元のTP1/EEプロセスが出力するメッセージで，照会先のTP1/EEプロセスを特定します。

照会先のTP1/EEプロセスが出力するエラーメッセージを基に障害を取り除いてください。

EEDBQER_FWD_DEST

DBキュー読み出し先サーバ変更機能を使用して読み出し先サーバを決定するか，該当のDBキューを読み出すTP1/EEプロセスを開始してください。

EEDBQER_FWD_VER

メッセージを読み出しているサーバが07-80以降のTP1/EEであることを確認してください。

EEDBQER_FWD_SEND

ee_dbq_inquire2関数の発行元のTP1/EEプロセスが出力する次のメッセージを参照して，障害を取り除いてください。

KFSB40320-E，KFSB40322-E，KFSB40350-E，KFSB40352-E

EEDBQER_FWD_CHGR

ee_dbq_inquire2関数を再発行するか，またはeedbqlsコマンドで実行結果を確認してください。

ee_dbq_msgget

名称

メッセージの読み出し

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_msgget (char *dbque_name, EEULONG buf_len, void *buf_pt,
                   EEULONG *out_len, EEULONG *seq_num, EELONG flags)

機能

メッセージを読み出します。

メッセージをDBキューから読み出すためのSQLの実行は，この関数内で行います。このときのSQLは，SQL実行中だけ排他を取ります。

メッセージを読み出し済みに更新するためのSQLの実行は，トランザクションの同期点処理内で行います。1トランザクションで複数のDBキューに対してこの関数を実行した場合は，API関数の実行順序に関係なく，DBキュー名の昇順にSQLを実行します。そのため，複数のDBキューに対してこの関数を実行するトランザクション間でこの関数の実行順序が異なっても，実行順序が原因でデッドロックすることはありません。

同一グローバルトランザクションのトランザクションブランチ間でこのAPI関数を実行すると，デッドロックが発生する場合があります。詳細は「注意事項」を参照してください。

UAPで値を設定する引数

●dbque_name

読み出し対象のDBキュー名を設定します。27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●buf_len

読み出したメッセージを格納する領域の長さを設定します。65以上の値を指定してください。

●buf_pt

読み出したメッセージを格納する領域のアドレスを設定します。読み出したいメッセージの長さ＋64バイトの領域を用意してください。先頭から64バイトはTP1/EEで使用します。

buf_ptには，8バイトで境界調整した領域のアドレスを指定してください。

●out_len

読み出したメッセージの長さを格納する領域のアドレスを設定します。

●seq_num

読み出したメッセージの通番を格納する領域のアドレスを設定します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

TP1/EEから値が返される引数

●buf_pt

読み出したメッセージが返されます。読み出したメッセージの先頭はbuf_pt＋64バイトのアドレスです。

●out_len

読み出したメッセージの長さが返されます（単位：バイト）。

読み出したメッセージがオーバフローしてしまう場合（リターン値EEDBQER_BUF_OVERFLOW）でも，buf_lenで指定した長さにかかわらず，読み出したメッセージの長さが返されます。この場合，オーバフローしたメッセージは読み出し成功として動作します。

●seq_num

読み出したメッセージの通番が返されます。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_BUF_LEN

バッファ長が指定範囲外です。

EEDBQER_BUF_OVERFLOW

読み出したメッセージがバッファをオーバフローしました。読み出し成功として動作します。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

トランザクション種別が不正です。

EEDBQER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EEDBQER_NO_DBQUE

要求されたDBキューは存在しません。

EEDBQER_NO_LIBRARY

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_MESSAGE

未読み出しのメッセージはありません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_NOT_USERQUE

ユーザキューアクセス機能を使用するDBキューではありません。

EEDBQER_QUE_TYPE

設定されたDBキューのタイプは機能対象外です。

相手読み出しDBキュー

EEDBQER_QUE_TYPE_ROLLBACK

同じトランザクションブランチ内でこの関数が正常に終了したあと，再度呼び出されましたが，設定されたDBキューのタイプの属性が変更されたため，ee_trn_rollback_mark関数を呼び出しました。

EEDBQER_READ_STOP

読み出し停止中です。

EEDBQER_READ_TIMING

他サービスでリード処理中です。

EEDBQER_RM_ACCESS

リソースマネジャアクセス時にエラーが発生しました。

EEDBQER_RM_ACCESS_ROLLBACK

同じトランザクションブランチ内でこの関数が正常に終了したあと，再度呼び出されましたが，RMで障害が発生したため，ee_trn_rollback_mark関数を呼び出しました。

EEDBQER_RM_CONNECT

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

EEDBQER_ROLLBACK_RESERVE

HiRDBの暗黙的ロールバックが発生したため，ee_trn_rollback_mark関数を呼び出しました。

EEDBQER_STOP

DBキューが使用できない状態です。

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

通番の初期化中です。

スキップ処理中です。

EEDBQER_TIMING_ROLLBACK

同じトランザクションブランチ内でこの関数が正常に終了したあと，再度呼び出されましたが，呼び出せる状態ではないため，ee_trn_rollback_mark関数を呼び出しました。

通番の初期化中です。

EEDBQER_UNRESOLVABLE

その他のエラーが発生しました。

注意事項

DBキューサービス（ルートトランザクションブランチ）から呼び出された同一グローバルトランザクションのトランザクションブランチで，同一DBキューに対してメッセージの読み出しを行うと，デッドロックが発生する場合があります。

同一グローバルトランザクション内のトランザクションブランチ間で，同一DBキューに対してメッセージを書き込んだり読み出したりスキップしたりすると，デッドロックが発生する場合があります。

同一トランザクションで同一のDBキューに対して複数回ee_dbq_msgget関数を実行すると，一回目以外の呼び出しでは，前回読み出したメッセージの次の通番のメッセージを読み出します。同じ通番のメッセージの再読み出しはしません。

【TP1/FSP限定】交替用メッセージ表書き込み機能使用時に，この関数内で行うメッセージ表へのアクセスで障害が発生すると，この関数はリターンしないでトランザクションがリトライロールバックする場合があります。

ee_dbq_msgput

名称

メッセージの書き込み

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_msgput(char *dbque_name, char *msg_pt, EEULONG msg_len,
                  EELONG flags)

機能

送信メッセージをDBキューへ書き込みます。

DBキューに書き込むためのSQLの実行は，トランザクションの同期点処理内で行います。1トランザクションで複数のDBキューに対してこの関数を実行した場合は，API関数の実行順序に関係なく，DBキュー名の昇順にSQLを実行します。そのため，複数のDBキューに対してこの関数を実行するトランザクション間でこの関数の実行順序が異なっても，実行順序が原因でデッドロックすることはありません。

同一グローバルトランザクションのトランザクションブランチ間でこのAPI関数を実行すると，デッドロックが発生する場合があります。詳細は「注意事項」を参照してください。

UAPで値を設定する引数

●dbque_name

DBキュー名またはDBキューグループ名を設定します。

flagsにEENOFLAGSを設定する場合，DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。

flagsにEEDBQ_MSGPUT_FLAGS_DBQGRPを設定する場合，DBキューグループ名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。

文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●msg_pt

メッセージを格納する領域のアドレスを設定します。

●msg_len

メッセージを格納する領域の長さを設定します（単位：バイト）。1〜メモリ関連定義のdbq_max_message_sizeオペランドの値の範囲の値を指定できます。

●flags

次のフラグを設定します。

EEDBQ_MSGPUT_FLAGS_DBQGRP

dbque_nameにDBキューグループ名を設定してメッセージを書き込みます。

EENOFLAGS

dbque_nameにDBキュー名を設定してメッセージを書き込みます。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_BUF_LEN

バッファ長が指定範囲外です。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EEDBQER_DBQGRP_ALLSTOP

要求されたDBキューグループ内のすべてのDBキューが次のどれかの状態のため，要求を受け付けられません。

DB構成不正による使用不可

リソースマネジャ未接続で使用不可

縮退中

書き込み禁止状態

EEDBQER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EEDBQER_NO_DBQGRP

要求されたDBキューグループは存在しません。

EEDBQER_NO_DBQUE

要求されたDBキューは存在しません。

EEDBQER_NO_LIBRARY

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_RM_CONNECT

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

EEDBQER_STOP

DBキューが使用できない状態です。次のどちらかの状態となっています。

DB構成不正またはDBキューの内容矛盾による使用不可

リソースマネジャ未接続で使用不可

EEDBQER_WRITE_INHIBIT

DBキューが書き込み禁止状態です。

注意事項

DBキューサービス（ルートトランザクションブランチ）から呼び出された同一グローバルトランザクションのトランザクションブランチで，同一DBキューに対してメッセージを書き込むと，デッドロックが発生する場合があります。

同一グローバルトランザクション内のトランザクションブランチ間で，同一DBキューに対してメッセージを書き込んだりスキップしたりすると，デッドロックが発生する場合があります。

eedbqwtprコマンドで書き込みを抑止しているDBキューに対して，ee_dbq_msgput関数でDBキューまたはDBキューグループを指定してメッセージの書き込み要求を行った場合，ee_dbq_msgput関数は正常に終了し，メッセージ書き込み要求を行ったトランザクションをロールバックしてからエラートランザクション（ERRTRNR）を起動します。ただし，ee_trn_chained_commit関数を呼び出して連鎖モードのコミット要求をした場合，ee_trn_chained_commit関数はエラーリターンし，エラートランザクション（ERRTRNR）を起動しません。

また，DBキューグループを指定してメッセージの書き込み要求を行った場合は，eedbqwtprコマンドで書き込みを抑止しているDBキューに対してeedbqisltコマンドを実行して縮退させることによって，DBキューグループ指定の対象外とする必要があります。

【TP1/FSP限定】交替用メッセージ表書き込み機能使用時に，この関数実行後の同期点処理（UAPリターン，ee_trn_chained_commit関数実行）のメッセージ表へのアクセスで障害が発生すると，トランザクションがリトライロールバックする場合があります。

ee_dbq_msgrefer

名称

メッセージの参照読み出し

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_msgrefer (char *dbque_name, EEULONG read_num,
                     EEULONG buf_len, void *buf_pt,
                     EEULONG *out_len, EELONG flags)

機能

読み出し済みメッセージを読み出します（参照読み出し）。

UAPで値を設定する引数

●dbque_name

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●read_num

読み出すメッセージの通番を設定します。

●buf_len

読み出したメッセージを格納する領域の長さを設定します（単位：バイト）。1以上の値を指定してください。

●buf_pt

読み出したメッセージを格納する領域のアドレスを設定します。

●out_len

読み出したメッセージの長さを格納する領域のアドレスを設定します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

TP1/EEから値が返される引数

●buf_pt

読み出したメッセージが返されます。

●out_len

読み出したメッセージの長さが返されます（単位：バイト）。

読み出したメッセージがオーバフローしてしまう場合（リターン値EEDBQER_BUF_OVERFLOW）は次のようになります。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_BUF_LEN

バッファ長が指定範囲外です。

EEDBQER_BUF_OVERFLOW

読み出したメッセージがバッファをオーバフローしました。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EEDBQER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EEDBQER_NO_DBQUE

要求されたDBキューは存在しません。

EEDBQER_NO_LIBRARY

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_QUE_TYPE

設定されたDBキューのタイプはDBキュー機能で使用できません。

相手読み出しDBキュー

EEDBQER_READ_NUM

引数read_numに指定した値は不当な値です。

1〜最大メッセージ数の指定範囲外の通番です。

読み出し済みの通番ではありません。

EEDBQER_RM_ACCESS

リソースマネジャへのアクセス時にエラーが発生しました。

EEDBQER_RM_CONNECT

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

EEDBQER_ROLLBACK_RESERVE

HiRDBの暗黙的ロールバックが発生したため，ee_trn_rollback_mark関数を呼び出しました。

EEDBQER_STOP

DBキューが使用できない状態です。

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

通番の初期化中です。

EEDBQER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

注意事項

【TP1/FSP限定】交替用メッセージ表書き込み機能使用時に，この関数内で行うメッセージ表へのアクセスで障害が発生すると，この関数はリターンしないでトランザクションがリトライロールバックする場合があります。

ee_dbq_msgrefer2

名称

メッセージの参照読み出し

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_msgrefer2 (char *dbque_name, EEULONG read_num,
                      EEULONG buf_len, void *buf_pt,
                      EEULONG *out_len, EELONG flags)

機能

通番指定で，メッセージを読み出します（参照読み出し）。

他サーバ読み出しのDBキューのメッセージや，未読み出しのメッセージを読み出せます。

UAPで値を設定する引数

●dbque_name

読み出し対象のDBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●read_num

読み出し対象のメッセージの通番を設定します。

●buf_len

読み出したメッセージを格納する領域の長さを設定します。65以上の値を指定してください。

●buf_pt

読み出したメッセージを格納する領域のアドレスを設定します。読み出したいメッセージの長さ＋64バイトの領域を用意してください。先頭から64バイトはTP1/EEで使用します。

buf_ptには，8バイトで境界調整した領域のアドレスを指定してください。

●out_len

読み出したメッセージの長さを格納する領域のアドレスを設定します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

TP1/EEから値が返される引数

●buf_pt

読み出したメッセージが返されます。読み出したメッセージの先頭はbuf_pt＋64バイトのアドレスです。

●out_len

読み出したメッセージの長さが返されます（単位：バイト）。

読み出したメッセージがオーバフローしてしまう場合（リターン値EEDBQER_BUF_OVERFLOW）は次のようになります。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_BUF_LEN

バッファ長が指定範囲外です。

EEDBQER_BUF_OVERFLOW

読み出したメッセージがバッファをオーバフローしました。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

トランザクション種別が不正です。

EEDBQER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EEDBQER_NO_DBQUE

要求されたDBキューは存在しません。

EEDBQER_NO_LIBRARY

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_READ_NUM

read_numに指定した値は不当な値です。

1〜最大メッセージ数の指定範囲外の通番

書き込まれていない通番

EEDBQER_RM_ACCESS

リソースマネジャアクセス時にエラーが発生しました。

EEDBQER_RM_CONNECT

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

EEDBQER_ROLLBACK_RESERVE

HiRDBの暗黙的ロールバックが発生したため，ee_trn_rollback_mark関数を呼び出しました。

EEDBQER_STOP

DBキューが使用できない状態です。

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

通番の初期化中です。

EEDBQER_UNRESOLVABLE

その他のエラーが発生しました。

注意事項

【TP1/FSP限定】交替用メッセージ表書き込み機能使用時に，この関数内で行うメッセージ表へのアクセスで障害が発生すると，この関数はリターンしないでトランザクションがリトライロールバックする場合があります。

ee_dbq_obscancel

名称

オンラインバッチ処理の強制終了

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_obscancel(char *batchque_name, char *lot_name,
                     EELONG flags)

機能

オンラインバッチ処理を中断中のロットに対して，オンラインバッチ処理の強制終了要求を行います。

UAPで値を設定する引数

●batchque_name

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●lot_name

ロット名を23バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EEDBQER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EEDBQER_NO_DBQUE

引数に設定したDBキュー名は存在しません。

EEDBQER_NO_LIBRARY

オンラインバッチ機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_LOT

引数に設定したロット名は存在しません。または，対象のロットではありません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_PROHIBIT

該当するロットが次に示す状態ではないため，要求を受け付けられません。

障害による読み出し中断中

運用による読み出し中断中

回復処理失敗による中断中

正常終了トランザクション障害による中断中

回復処理失敗による正常終了トランザクション中断中

正常終了トランザクション障害による中断中の回復処理失敗

該当するロットに対してAPI関数を呼び出したトランザクションが，コミットまたはロールバックしている

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

EEDBQER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

注意事項

呼び出し元トランザクションがコミットしたときに，オンラインバッチ処理は強制終了します。

呼び出し元トランザクションがコミットまたはロールバックするまでの間，該当するロットが受け付けられるオンラインバッチのAPI関数は，ee_dbq_obsinquire関数およびee_dbq_obschdata関数だけです。ほかのオンラインバッチのAPI関数は受け付けません。

ee_dbq_obschdata

名称

引き継ぎ情報の更新

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_obschdata(char *batchque_name, char *lot_name,
                     char *cont_pt, EEULONG cont_size,
                     EELONG flags)

機能

オンラインバッチ処理中のロットの引き継ぎ情報を更新します。

UAPで値を設定する引数

●batchque_name

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●lot_name

ロット名を23バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●cont_pt

引き継ぎ情報を格納している領域のアドレスを設定します。

●cont_size

引き継ぎ情報のサイズを設定します。1〜256バイトの範囲で設定できます。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EEDBQER_CONT_LEN

引き継ぎ情報を格納している領域のサイズが指定範囲外です。

EEDBQER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EEDBQER_NO_DBQUE

引数に設定したDBキュー名は存在しません。

EEDBQER_NO_LIBRARY

オンラインバッチ機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_LOT

引数に設定したロット名は存在しません。または，対象のロットではありません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_PROHIBIT

該当するロットが次に示す状態ではないため，要求を受け付けられません。

実行中

障害による読み出し中断中

運用による読み出し中断中

回復処理失敗による中断中

正常終了トランザクション障害による中断中

回復処理失敗による正常終了トランザクション中断中

正常終了トランザクション障害による中断中の回復処理失敗

終了トランザクション実行中

回復処理失敗による終了トランザクション実行中

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

EEDBQER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

注意事項

バッチ処理の開始時に引き継ぎ情報が指定されなかった場合は，この関数で指定された引き継ぎ情報を追加します。

呼び出し元トランザクションの決着結果がコミットかまたはロールバックかに関係なく，引き継ぎ情報が更新されます。

ただし，強制停止中の場合，引き継ぎ情報は呼び出し元トランザクションの決着を待たないで即時更新されます。

トランザクション内で複数の要求があった場合は，最新の要求が有効となります。

ee_dbq_obsend

名称

オンラインバッチ処理の終了

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_obsend(char *batchque_name, char *lot_name,
                  EELONG flags)

機能

イベント型オンラインバッチ処理の場合に，オンラインバッチ処理の終了要求を行います。

UAPで値を設定する引数

●batchque_name

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●lot_name

ロット名を23バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EEDBQER_NO_DBQUE

引数に設定したDBキュー名は存在しません。

EEDBQER_NO_LIBRARY

オンラインバッチ機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_LOT

引数に設定したロット名は存在しません。または，対象のロットではありません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_OBJECT_TRN

対象ロットのサービストランザクションから呼び出されていません。

EEDBQER_PROHIBIT

該当するロットが次に示す状態ではないため，要求を受け付けられません。

実行中

該当するロットに対してAPI関数を呼び出したトランザクションが，コミットまたはロールバックしている

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

EEDBQER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

注意事項

このAPI関数は，対象ロットのサービストランザクションからだけ呼び出せます。

呼び出し元トランザクションがコミットしたときに，オンラインバッチ処理は終了します。

呼び出し元トランザクションがコミットまたはロールバックするまでの間，該当するロットが受け付けられるオンラインバッチのAPI関数は，ee_dbq_obsinquire関数およびee_dbq_obschdata関数だけです。ほかのオンラインバッチのAPI関数は受け付けません。

このAPI関数の動作はオンラインバッチ機能関連定義のdbq_obs_trn_end_apiオペランドの指定値に依存します。dbq_obs_trn_end_apiオペランドの指定値がYの場合，ee_trn_chained_commit関数またはee_trn_chained_rollback関数の呼び出し以降，このAPI関数は受け付けません。

ee_dbq_obsinquire

名称

ロットの情報の照会

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_obsinquire(char *batchque_name, char *lot_name,
                      EEDBQOINF *dbqobs_inf, EELONG flags)

機能

ロットの情報を照会します。

UAPで値を設定する引数

●batchque_name

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●lot_name

ロット名を23バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●dbqobs_inf

照会したDBキュー情報を格納するための構造体ポインタのアドレスを設定します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

TP1/EEから値が返される引数

●dbqobs_inf

DBキュー情報が構造体EEDBQOINFで返されます。構造体の形式は次のとおりです。

struct ee_dbq_obsinf_t{
  char   service_name[32];
  char   dbque_name[28];
  char   lot_name[24];
  EEULONG sts_code;
  EEULONG lot_type;
  EEULONG write_event_num;
  EEULONG read_num;
  EEULONG skip_num;
  EEULONG unread_count;
}EEDBQOINF;

service_name（サービス名）

指定したロットに現在接続しているサービス名を返します。※1

dbque_name（DBキュー名）

batchque_nameに設定したDBキュー名をそのまま返します。

lot_name（ロット名）

lot_nameに設定したロット名をそのまま返します。

sts_code（ステータスコード）

ロットの状態を返します。

EEDBQ_OBS_STATUS_NORMAL

実行中

EEDBQ_OBS_STATUS_PSTOP

障害による読み出し中断中

EEDBQ_OBS_STATUS_CSTOP

運用による読み出し中断中

EEDBQ_OBS_STATUS_DEACT

未起動

EEDBQ_OBS_STATUS_RSTOP

回復処理失敗による中断中

EEDBQ_OBS_STATUS_NSTOP

正常終了トランザクション障害による中断中

EEDBQ_OBS_STATUS_RNSTOP

回復処理失敗による正常終了トランザクション中断中，または正常終了トランザクション障害による中断中の回復処理失敗

EEDBQ_OBS_STATUS_END_EXEC

正常，中断，または強制終了トランザクション実行中

EEDBQ_OBS_STATUS_RRN_EXEC

回復処理失敗による中断の終了トランザクション実行中

lot_type（該当するロットのオンラインバッチ処理形態）

ロットのオンラインバッチ処理形態を返します。※1

EEDBQ_OBS_TYPE_DATA

データ型オンラインバッチ処理

EEDBQ_OBS_TYPE_EVNT

イベント型オンラインバッチ処理

write_event_num（該当するロットの全メッセージ数）

DBキュー内の該当するロットのメッセージ数を返します。※1，※2

read_num（読み出し済みメッセージ数）

該当するロットの読み出し済みメッセージ数を返します。※1，※2

skip_num（スキップメッセージ数）

該当するロットのスキップメッセージ数を返します。※1，※2

unread_count（未読み出しメッセージ数）

未読み出しメッセージ数を返します。※1，※2

注※1

ステータスコードがEEDBQ_OBS_STATUS_DEACT以外のときに値が返ります。

注※2

該当するロットのlot_typeがEEDBQ_OBS_TYPE_EVNTで，ステータスコードがEEDBQ_OBS_STATUS_RSTOP，EEDBQ_OBS_STATUS_RNSTOP，またはEEDBQ_OBS_STATUS_RRN_EXECのときは値が返りません。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_NO_DBQUE

引数に設定したDBキュー名は存在しません。

EEDBQER_NO_LIBRARY

オンラインバッチ機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_LOT

引数に設定したロット名は存在しません。または，対象のロットではありません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

EEDBQER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

ee_dbq_obsrbskip

名称

ロールバック要求時のメッセージの読み出しスキップ

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_obsrbskip (EELONG flags)

機能

データ型オンラインバッチ処理の場合で，トランザクションのロールバック要求時に，読み出したメッセージのロールバック処理（メッセージ読み出し通番の戻し）をしないようにします。コミット要求があった場合には，この機能は無効となります。

UAPで値を設定する引数

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EEDBQER_NO_LIBRARY

オンラインバッチ機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_OBJECT_TRN

対象ロットのサービストランザクションから呼び出されていません。

EEDBQER_RETRY_OVER

次にロールバック要求すると，同一メッセージ処理のロールバック監視回数を超えるため，要求を受け付けません。

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

注意事項

このAPI関数は，対象ロットのサービストランザクションからだけ呼び出せます。

このAPI関数を呼び出したトランザクションの実行中に計画停止Bでシステムを停止すると，API関数は正常に終了しますが，メッセージの読み出しはスキップされない場合があります。また，読み出しスキップ処理中に障害が発生すると，メッセージの読み出しがスキップされない場合があります。この場合，同一メッセージを読み出したときに，再度このAPI関数を呼び出してください。

呼び出し元トランザクションがロールバックしたときに，メッセージの読み出しがスキップされます。

このAPI関数の動作はオンラインバッチ機能関連定義のdbq_obs_trn_end_apiオペランドの指定値に依存します。dbq_obs_trn_end_apiオペランドの指定値がYの場合，ee_trn_chained_commit関数またはee_trn_chained_rollback関数の呼び出し以降，このAPI関数は受け付けません。

ee_dbq_obsrestart

名称

オンラインバッチ処理の再開始

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_obsrestart(char *batchque_name, char *lot_name,
                      EELONG flags)

機能

オンラインバッチ処理の再開始要求を行います。

UAPで値を設定する引数

●batchque_name

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●lot_name

ロット名を23バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EEDBQER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EEDBQER_NO_DBQUE

引数に設定したDBキュー名は存在しません。

EEDBQER_NO_LIBRARY

オンラインバッチ機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_LOT

引数に設定したロット名は存在しません。または，対象のロットではありません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_PROHIBIT

該当するロットが次に示す状態ではないため，要求を受け付けられません。

障害による読み出し中断中

運用による読み出し中断中

回復処理失敗による中断中

正常終了トランザクション障害による中断中

回復処理失敗による正常終了トランザクション中断中

正常終了トランザクション障害による中断中の回復処理失敗

該当するロットに対してAPI関数を呼び出したトランザクションが，コミットまたはロールバックしている

EEDBQER_RM_ACCESS

リソースマネジャへのアクセス時にエラーが発生しました。

EEDBQER_RM_CONNECT

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

EEDBQER_ROLLBACK_RESERVE

HiRDBの暗黙的ロールバックが発生したため，ee_trn_rollback_mark関数を呼び出しました。

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

EEDBQER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

注意事項

呼び出し元トランザクションがコミットしたときに，オンラインバッチ処理は再開始します。

呼び出し元トランザクションがコミットまたはロールバックするまでの間，該当するロットが受け付けられるオンラインバッチのAPI関数は，ee_dbq_obsinquire関数およびee_dbq_obschdata関数だけです。ほかのオンラインバッチのAPI関数は受け付けません。

ee_dbq_obsskip

名称

メッセージの読み出しスキップ

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_obsskip(EEULONG skip_flg, char *batchque_name,
                   char *lot_name, EELONG flags)

機能

データ型オンラインバッチ処理の場合に，指定されたロットのメッセージを読み出し済みにします。

UAPで値を設定する引数

●skip_flg

次のフラグを設定します。

EEDBQ_OBS_SKIP_ALL

指定されたロットのすべてのメッセージを読み出し済みにします。

EEDBQ_OBS_SKIP_ONE

未読み出しの先頭にある1メッセージだけを読み出し済みにします。

●batchque_name

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●lot_name

ロット名を23バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EEDBQER_LOT_TYPE

該当するロットのタイプはこの要求では受け付けません。

EEDBQER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EEDBQER_NO_DBQUE

引数に設定したDBキュー名は存在しません。

EEDBQER_NO_LIBRARY

オンラインバッチ機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_LOT

引数に設定したロット名は存在しません。または，対象のロットではありません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_PROHIBIT

該当するロットが次に示す状態ではないため，要求を受け付けられません。

障害による読み出し中断中

運用による読み出し中断中

該当するロットに対してAPI関数を呼び出したトランザクションが，コミットまたはロールバックしている

EEDBQER_RM_CONNECT

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

EEDBQER_SKIPMSG_NOTHING

この要求で読み出し済みにするメッセージはありません。

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

EEDBQER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

注意事項

スキップの処理中（コミットされるまでの間）は別のスキップを受け付けません。

運用または障害によって，該当するロットが中断中の場合だけ呼び出せます。

呼び出し元トランザクションがコミットしたときに，メッセージが読み出し済みになります。

呼び出し元トランザクションがコミットまたはロールバックするまでの間，該当するロットが受け付けられるオンラインバッチのAPI関数は，ee_dbq_obsinquire関数，ee_dbq_obschdata関数だけです。ほかのオンラインバッチのAPI関数は受け付けません。

ee_dbq_obsstart

名称

オンラインバッチ処理の開始

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_obsstart(char *batchque_name, char *lot_name,
                    EEDBQOBSST *start_inf, EELONG flags)

機能

オンラインバッチ処理の開始要求を行います。

UAPで値を設定する引数

●batchque_name

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

データ型オンラインバッチ処理を起動する場合は，定義ファイルで定義されているDBキュー名を指定してください。イベント型オンラインバッチ処理を起動する場合は，任意のDBキュー名を指定してください。オンラインバッチ処理開始以降の関数を呼び出すときに指定するDBキュー名は，この関数で指定したDBキュー名を指定します。

●lot_name

ロット名を23バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●start_inf

DBキュー情報を構造体EEDBQOBSSTで設定します。構造体の形式は次のとおりです。

32ビットアーキテクチャの場合

struct  ee_dbq_obsstart_t{
  char    service_name[32];
  EEULONG lot_type;
  char    *cont_pt;
  EEULONG cont_sz;
}EEDBQOBSST;

64ビットアーキテクチャの場合

struct  ee_dbq_obsstart_t{
  char    service_name[32];
  EEULONG lot_type;
  char    yobi_1[4];
  char    *cont_pt;
  EEULONG cont_sz;
  char    yobi_2[4];
}EEDBQOBSST;

service_name（サービス名）

該当するロットでの読み出しトランザクションを起動するサービス名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。文字列の先頭にNULL文字を設定した場合，定義の指定を有効にします。

lot_type（ロットのオンラインバッチ処理形態）

次のフラグを設定します。

EEDBQ_OBS_TYPE_DATA

データ型オンラインバッチ処理を起動します。

EEDBQ_OBS_TYPE_EVNT

イベント型オンラインバッチ処理を起動します。

cont_pt（引き継ぎ情報を格納している領域のアドレス）

引き継ぎ情報を格納している領域のアドレスを設定します。アドレスを設定する必要がない場合は，NULL文字を設定してください。

cont_sz（引き継ぎ情報を格納している領域のサイズ）

引き継ぎ情報を格納している領域のサイズを設定します。0〜256バイトの範囲で設定できます。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_BEFORE_ROLLBACK

同一トランザクションで以前に行われた開始要求がエラーリターンしたあと，ロールバック処理が行われていないため，要求を受け付けません。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EEDBQER_CONT_LEN

引き継ぎ情報を格納している領域のサイズが指定範囲外です。

EEDBQER_ENDSERVICE_STOP

オンラインバッチ処理を終了するためのサービスにエントリポイントが存在しないため，要求を受け付けません。

EEDBQER_LOT_SHORT

ロット管理テーブル面数が不足しました。

EEDBQER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EEDBQER_NO_DBQUE

引数に設定したDBキュー名は存在しません。

EEDBQER_NO_LIBRARY

オンラインバッチ機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_LOT

引数に設定したロット名は存在しません。または，対象のロットではありません。

EEDBQER_NO_OPTION

オンラインバッチ機能は使用できません。

EEDBQER_NO_SERVICE

引数に設定したサービス名は存在しません。

EEDBQER_PROHIBIT

該当するロットが次に示す状態ではないため，要求を受け付けられません。

初期状態

該当するロットに対してAPI関数を呼び出したトランザクションが，コミットまたはロールバックしている

EEDBQER_RM_ACCESS

リソースマネジャへのアクセス時にエラーが発生しました。

EEDBQER_RM_CONNECT

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

EEDBQER_SERVICE_STOP

引数に設定したサービス名はエントリポイントが存在しないため使用できません。

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

EEDBQER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

注意事項

リターン値がEE_OK以外の場合，必ずロールバックを行ってください。

呼び出し元トランザクションがコミットしたときに，オンラインバッチ処理は開始します。

呼び出し元トランザクションがロールバックまたはコミットするまでの間，該当するロットが受け付けられるオンラインバッチのAPI関数は，ee_dbq_obsinquire関数だけです。ほかのオンラインバッチのAPI関数は受け付けません。

ee_dbq_obsstop

名称

オンラインバッチ処理の中断

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_obsstop(char *batchque_name, char *lot_name,
                   EELONG flags)

機能

オンラインバッチ処理の中断要求を行います。

UAPで値を設定する引数

●batchque_name

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●lot_name

ロット名を23バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EEDBQER_NO_DBQUE

引数に設定したDBキュー名は存在しません。

EEDBQER_NO_LIBRARY

オンラインバッチ機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_LOT

引数に設定したロット名は存在しません。または，対象のロットではありません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_OBJECT_TRN

対象ロットのサービストランザクションから呼び出されていません。

EEDBQER_PROHIBIT

該当するロットが次に示す状態ではないため，要求を受け付けられません。

実行中

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

EEDBQER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

注意事項

この関数は，対象ロットのサービストランザクションからだけ呼び出せます。

呼び出し元トランザクションの決着結果がコミットかまたはロールバックかに関係なく，オンラインバッチ処理が中断します。

ee_dbq_rbskip

名称

ロールバック要求時のメッセージの読み出しスキップ

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_rbskip(EELONG flags)

機能

トランザクションのロールバック要求時に，読み出したメッセージのロールバック処理（メッセージ読み出し通番の戻し）をしないようにします。トランザクションのコミット要求があった場合，この機能は無効になります。この関数を呼び出せるのは，DBキューサービストランザクションだけです。

UAPで値を設定する引数

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EEDBQER_NO_LIBRARY

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_RETRY_OVER

次にロールバック要求すると，同一メッセージ処理のロールバック監視回数を超えるため，要求を受け付けません。

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

注意事項

この関数を呼び出したトランザクションの実行中に計画停止Bでシステムを停止すると，関数は正常に終了しますが，メッセージの読み出しはスキップされない場合があります。また，メッセージの読み出しスキップ処理中に障害が発生すると，読み出しはスキップされない場合があります。同一メッセージを読み出したときに，この関数を再度呼び出してください。

ee_dbq_skip

名称

メッセージの読み出しスキップ

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_skip(EEULONG skip_flg, EEULONG read_num,
                char *dbque_name, EELONG flags)

機能

DBキューのメッセージを読み出し済みにして，読み出しをスキップします。

メッセージを読み出し済みに更新するためのSQLの実行は，トランザクションの同期点処理内で行います。1トランザクションで複数のDBキューに対してこの関数を実行した場合は，API関数の実行順序に関係なく，DBキュー名の昇順にSQLを実行します。そのため，複数のDBキューに対してこの関数を実行するトランザクション間でこの関数の実行順序が異なっても，実行順序が原因でデッドロックすることはありません。

同一グローバルトランザクションのトランザクションブランチ間でこのAPI関数を実行すると，デッドロックが発生する場合があります。詳細は「注意事項」を参照してください。

UAPで値を設定する引数

●skip_flg

次のフラグを設定します。

EEDBQ_SKIP_ALL

読み出し通番が書き込み通番と同じになるまで，すべてのメッセージを読み出し済みにします。

EEDBQ_SKIP_ONE

未読み出しの先頭にある1メッセージだけを読み出し済みにします。

EEDBQ_SKIP_NUM

read_numで設定された読み出し通番まで，メッセージを読み出し済みにします。

●read_num

メッセージ読み出し通番を設定します。

skip_flgでEEDBQ_SKIP_NUMを設定した場合に，この引数が有効になります。

●dbque_name

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EEDBQER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EEDBQER_NO_DBQUE

引数に設定したDBキュー名は存在しません。

EEDBQER_NO_LIBRARY

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_QUE_TYPE

設定されたDBキューのタイプはDBキュー機能で使用できません。

相手読み出しDBキュー

EEDBQER_READ_NUM

引数read_numに指定した値は不当な値です。

EEDBQER_RM_ACCESS

リソースマネジャへのアクセス時にエラーが発生しました。

EEDBQER_RM_CONNECT

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

EEDBQER_ROLLBACK_RESERVE

HiRDBの暗黙的ロールバックが発生したため，ee_trn_rollback_mark関数を呼び出しました。

EEDBQER_SKIPMSG_NOTHING

この要求で読み出し済みにするメッセージはありません。

EEDBQER_STOP

DBキューが使用できない状態です。

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

読み出し停止中ではありません。

通番の初期化中です。

注意事項

スキップの対象になるのは，トランザクションのコミットによって書き込みが完了したメッセージです。コミットしていない場合は，メッセージをスキップできません。

メッセージ読み出し通番は，トランザクションのコミット時に更新されます。

メッセージをスキップしたあと，トランザクションのコミットまでは，さらにスキップすることはできません。

該当するDBキューが読み出し停止の状態（コマンド，TP1/EEサービス定義，API関数で指定するか，または障害発生による）にある場合だけ，メッセージをスキップできます。

同一グローバルトランザクションのトランザクションブランチ間で，同一DBキューに対してメッセージを書き込んだりスキップしたりすると，デッドロックが発生する場合があります。

DBキューの読み出しトランザクションで，該当するDBキューを読み出し停止状態にしている場合，メッセージをスキップできません。別のトランザクションでee_dbq_skip関数を呼び出すか，またはコマンドを実行してメッセージをスキップしてください。

ee_dbq_srvctl

名称

DBキューサービスの閉塞制御

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eedbq.h>
int ee_dbq_srvctl(EEULONG mode, char *svname, EELONG flags)

機能

DBキューサービスを閉塞，および閉塞解除します。

UAPで値を設定する引数

●mode

次のフラグを設定します。

EEDBQ_SRVCTL_DCT

DBキューサービスを閉塞します。

EEDBQ_SRVCTL_ACT

DBキューサービスの閉塞を解除します。

●svname

DBキューサービス名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEDBQER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEDBQER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EEDBQER_NO_LIBRARY

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

EEDBQER_NO_OPTION

DBキュー機能は使用できません。

EEDBQER_NO_SERVICE

引数に設定したDBキューサービス名は存在しません。

EEDBQER_SERVICE_STOP

DBキューサービスが永久閉塞中（エントリポイントなし）です。

EEDBQER_TIMING

このAPI関数を呼び出せる状態ではありません。

EEDBQER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

注意事項

次の場合，ee_dbq_srvctl関数はリターン値EE_OKでリターンします。

閉塞状態のDBキューに対して閉塞を要求した場合

閉塞解除状態のDBキューに対して閉塞解除を要求した場合

資源の排他制御（ee_lck_〜）

任意の資源を排他制御する関数について説明します。資源の排他制御の関数を次に示します。

ee_lck_get − 資源の排他

ee_lck_release_all − 全資源の排他の解除

ee_lck_release_byname − 資源名称を指定した排他の解除

ee_lck_get

名称

資源の排他

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eelck.h>
int ee_lck_get(char *name, EELONG lockmode, EELONG ownerflag,
               EELONG flags)

機能

UAPで使用する資源の排他を指定します。排他の管理は，TP1/EEのトランザクションマネジャで管理するグローバルトランザクション単位で処理されます。

ここで指定した排他は，排他を解除する関数（ee_lck_release_all関数またはee_lck_release_byname関数）を呼び出すか，またはee_lck_get関数を呼び出したグローバルトランザクションの同期点取得後に解除されます。

UAPで値を設定する引数

●name

排他する資源の名称を，16バイトの英数字で設定します。ここで設定した資源名称を基に，ロックサービスで排他を管理します。16バイト未満で，NULL文字がある場合は，そこまでの値が資源名称と見なされます。16バイトを超えた値を設定した場合は，16バイト目までが資源名称と見なされて，超えた部分が切り捨てられます。ロックサービスでは，文字列の内容についてはチェックしません。論理的に正しい名称を設定してください。資源名称に英数字以外の値を使った場合は，タイムアウト情報，およびeelcklsコマンドの表示が乱れることがあります。

●lockmode

排他制御モードとして，次のどちらかを設定します。重複して指定することはできません。

EELCK_PR

資源を参照します。ほかのUAPには参照だけを許可し，更新を禁止します。

EELCK_EX

資源を更新します。ほかのUAPには参照と更新の両方を禁止します。

●ownerflag

EELCK_OWNER_MIGRATEを設定します。

●flags

資源の排他に関するフラグを設定します。設定できる値を次に示します。

EELCK_WAIT

ほかのUAPと資源を競合した場合に，資源を排他できるまで待ちます。競合した場合にこのフラグが設定されていないときは，エラーリターンします。EELCK_TESTと同時に設定したときは，このフラグの設定は無効となります。

EELCK_TEST

資源が使えるかどうかをテストする場合に設定します。このフラグを設定したときは，ee_lck_get関数が正常終了しても，nameに設定した資源は確保されていないので注意してください。

EENOFLAGS

フラグを設定しません。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EELCKER_CONDITION

この機能は使用できません。

EELCKER_MEMORY

排他制御用のテーブルが不足しています。

EELCKER_OUTOFTRN

トランザクション処理でないUAPから指定しています。

EELCKER_PARAM

引数に設定した値が間違っています。

EELCKER_TIMOUT

排他待ち限界経過時間（トランザクション関連定義のlck_wait_timeoutオペランドの指定値）を超えたため，資源を確保できませんでした。

EELCKER_WAIT

ほかのUAPがnameに設定した資源を使っています。

ee_lck_release_all

名称

全資源の排他の解除

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eelck.h>
int ee_lck_release_all(EELONG ownerflag, EELONG flags)

機能

ee_lck_get関数で指定した資源の排他をすべて解除します。同期点取得前に排他を解除するときに，ee_lck_release_all関数を呼び出します。

排他をしたグローバルトランザクションが終了した場合，TP1/EEのロックサービスによって自動的に排他は解除されます。このときは，UAPで排他を解除する必要はありません。

UAPで値を設定する引数

●ownerflag

EELCK_OWNER_MIGRATEを設定します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EELCKER_CONDITION

この機能は使用できません。

EELCKER_NOTHING

この関数を呼び出したトランザクションでは，資源を確保していません。

EELCKER_OUTOFTRN

トランザクション処理でないUAPからee_lck_release_all関数を呼び出しています。

EELCKER_PARAM

引数に設定した値が間違っています。

ee_lck_release_byname

名称

資源名称を指定した排他の解除

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eelck.h>
int ee_lck_release_byname(char *name, EELONG ownerflag,
                          EELONG flags)

機能

ee_lck_get関数で指定した資源の排他を，資源名称を指定して解除します。同期点取得前に排他を解除するときに，ee_lck_release_byname関数を呼び出します。

排他をしたグローバルトランザクションが終了したときに，TP1/EEのロックサービスによって自動的に排他は解除されます。このときは，UAPで排他を解除する必要はありません。

UAPで値を設定する引数

●name

排他の指定を解除する資源名称を設定します。資源名称はee_lck_get関数で設定した名称と同じ値を設定してください。

●ownerflag

EELCK_OWNER_MIGRATEを設定します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EELCKER_CONDITION

この機能は使用できません。

EELCKER_NOTHING

解除を指定した資源名称に該当する資源がありません。

EELCKER_OUTOFTRN

トランザクション処理でないUAPからee_lck_release_byname関数を呼び出しています。

EELCKER_PARAM

引数に設定した値が間違っています。

メッセージログの出力（ee_log〜）

UAPからメッセージログを出力する関数について説明します。メッセージログの出力の関数を次に示します。

ee_logprint − メッセージログの出力

ee_logprint

名称

メッセージログの出力

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eelog.h>
int  ee_logprint(char *msgid,char *pgm_id, char *string,char *info,
                 EELONG flags)

機能

引数に設定した文字列に，行ヘッダ，メッセージID，および要求元プログラムIDを付けて，メッセージログファイル，syslog，標準出力に出力します。メッセージログファイルの行ヘッダは，プロセスID，メッセージ通番，サービス名，中央処理通番，年月日，時刻です。syslogの行ヘッダは定義で設定します。syslog出力は，flagsに設定した出力レベルが定義に指定した出力レベルと同じか高い場合です。flagsに出力レベルを設定しなかった場合の出力レベルは，１です。

標準出力への出力有無は，次の表のようになります。定義：log_usermsg_consoleにallを指定している場合，flagsに設定する標準出力への出力フラグの設定に関係なく，標準出力へ出力します。

定義：

log_msg_console

定義：

log_usermsg_console

API：flags

標準出力への出力フラグの設定

標準出力への出力有無

Y（デフォルト）

all

有り

○

無し（デフォルト）

○

api（デフォルト）

有り

○

無し（デフォルト）

×

N

−

−

×

（凡例）

○：メッセージを標準出力に出力します。

×：メッセージを標準出力に出力しません。

−：該当しません。

TP1/EEでは，ee_logprint関数で使うメッセージID用に，05000から06999までの範囲の番号を割り当てています。UAPから出力するメッセージIDの番号には，05000から06999までの範囲の値を付けてください。

メッセージテキストに復改文字「¥n」を含むメッセージログは，次のように扱います。

メッセージの出力先

復改文字「¥n」の扱い

メッセージログファイル

空白に置き換えて1行で出力する

syslog

空白に置き換えて1行で出力する

標準出力

そのまま出力する（「¥n」で改行する）

障害が発生してUAPからメッセージログが出力できない場合でも，ee_logprint関数がリターン値EE_OKで正常に終了することがあります。そのため，メッセージログが抜ける場合があります。メッセージログの抜けは，メッセージログに付けるメッセージログ通番で確認できます。

一つのスレッドから複数回ee_logprint関数を呼び出した場合，メッセージログファイルへの出力順序は保証されます。複数のスレッドから別々にee_logprint関数を呼び出した場合は，呼び出した順にメッセージログファイルに出力されないことがあります。

エラーを検出した場合，エラーの原因を示すメッセージログにee_logprint関数に指定したメッセージを付けて，標準エラー出力に出力します。

UAPで値を設定する引数

●msgid

メッセージログごとに付ける識別子（メッセージID）を設定します。「KFSBnnnnn-x」の形式（11文字）で，末尾にNULL文字を付けてください。

TP1/EEでは，ee_logprint関数で使うメッセージIDの通番（nnnnnの部分）用に，05000〜06999の範囲の番号を割り当てています。UAPから出力するメッセージIDの通番は，05000〜06999の範囲の値にしてください。

●pgm_id

ee_logprint関数を呼び出したUAPを識別する任意の値（要求元プログラムID）を設定します。英数字2文字で，末尾にNULL文字を付けてください。

●string

メッセージログファイルにメッセージログとして出力したい任意の文字列を設定します。最大222文字で，末尾にNULL文字を付けてください。

文字列に改行「¥n」が含まれる場合，1行で出力されます。

●info

NULLを設定します。

●flags

syslog出力レベルと標準出力への出力フラグを設定します。

syslog出力レベルだけを設定する場合

syslog出力レベルを表す次のフラグを設定します。

EENOFLAGS

特定のフラグは設定しません。syslog出力レベルはデフォルトの1になります。

EELOG_FLAG_SYSLOG_L1

syslog出力レベルを1にします。

EELOG_FLAG_SYSLOG_L2

syslog出力レベルを2にします。

EELOG_FLAG_SYSLOG_L3

syslog出力レベルを3にします。

EELOG_FLAG_SYSLOG_L4

syslog出力レベルを4にします。

EELOG_FLAG_SYSLOG_L5

syslog出力レベルを5にします。

EELOG_FLAG_SYSLOG_L6

syslog出力レベルを6にします。

EELOG_FLAG_SYSLOG_NOPRINT

メッセージをsyslogに出力しません。

syslog出力レベルは，1が最も高く，6が最も低くなります。flagsに設定した出力レベルがメッセージログ関連定義のlog_syslog_outオペランドに指定した出力レベルと同じか高い場合，syslogにメッセージログが出力されます。flagsに出力レベルを設定しなかった場合の出力レベルは1です。

syslog出力レベルと標準出力への出力フラグを設定する場合

syslog出力レベルフラグとの論理和で設定します。

EELOG_FLAG_CONSOLE

メッセージを標準出力に出力します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EELOGER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EELOGER_CONDITION

メッセージを出力できる状態にありません。

EELOGER_EXCLOCK

メッセージログ機能内の排他設定に失敗しました。

EELOGER_EXCUNLOCK

メッセージログ機能内の排他解除に失敗しました。

EELOGER_FILE_OVER

すべてのメッセージログファイル切り替えに失敗しました。

EELOGER_FILEOUT

メッセージログファイルへの出力に失敗しました。

EELOGER_SNPRINTF

メッセージの組み立てに失敗しました。

EELOGER_STDERR

標準エラー出力に失敗しました。

EELOGER_SYSLOG

syslogへの出力に失敗しました。

注意事項

ログ出力量が多い場合は，ee_logprint関数のリターンが遅くなります。例えば，障害発生時にメッセージ出力量が著しく多くなると，トランザクション処理時間が長くなります。これはスローダウンの要因になるので，注意してください。

ee_logprint関数で標準出力に非ASCII文字を含むメッセージを出力する場合，標準出力に複数の文字コードが混在する可能性があります。この場合は次のどちらかの方法で回避してください。

出力メッセージをASCII文字だけにする

flagsにEELOG_FLAG_CONSOLEを指定しない

高速メッセージ送信（ee_mch_〜）

クライアントとサーバの間でUDPプロトコルで高速通信するときに使用する関数について説明します。高速メッセージ送信の関数を次に示します。

ee_mch_cmtsend【XTC限定】 − トランザクション非同期の一方送信メッセージの送信

ee_mch_cmtsend_get【XTC限定】 − 一方送信メッセージ情報の取得

ee_mch_cmtsend_sync【XTC限定】 − トランザクション同期の一方送信メッセージの送信

ee_mch_otqbkctl【XTC限定】 − 出力キュー（OTQ）の閉塞制御

ee_mch_otqinquire【XTC限定】 − 出力キュー（OTQ）の情報の照会

ee_mch_otqskip【XTC限定】 − 一方送信メッセージの送信スキップ

ee_mch_cmtsend【XTC限定】

名称

トランザクション非同期の一方送信メッセージの送信

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eemch.h>
int ee_mch_cmtsend(char *group, char *service,
                   char *in, EEULONG *in_len,
                   EEULONG priority, EELONG flags)

機能

トランザクションのコミットが確定したとき，出力キュー（OTQ）の通番を採番して出力キューにメッセージを格納します。その後，送信用のスレッドを使用して出力キューの通番順に一方送信メッセージをUDPプロトコルで送信します。これによって，SPPに対してサービスを要求します。トランザクションがロールバックとなった場合，メッセージは破棄されます。

サービスを要求するときには，「サービスグループ名」および「サービス名」を引数に設定します。この名称に該当するサービス関数へサービスが要求されます。

この関数を使う場合，サーバUAPがあるノードのTP1/EEが稼働していることが前提です。

UAPで値を設定する引数

●group

SPPのサービスグループ名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。

文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●service

SPPのサービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●in

サービスの入力パラメタを設定します。

●in_len

サービスの入力パラメタ長を設定します。1〜EEMCH_MAX_MESSAGE_SIZE※の範囲の値を設定できます。EEMCH_MAX_MESSAGE_SIZEは，eemch.hで定義してあります。

注※

EEMCH_MAX_MESSAGE_SIZEの値は，将来拡張される場合があります。

●priority

メッセージ送信先で登録された処理キューの中で優先的に起動するかどうかを設定します。

EEMCH_HI

優先的に起動します。

EEMCH_LOW

優先的に起動しないで，登録した順序で起動します。

●flags

メッセージ送信形態とオプションを次に示す形式で設定します。

｛EENOFLAGS｜EEMCH_MULTI_CL｜EEMCH_MYPROC｝〔｜EEMCH_PERMANENCE〕

EENOFLAGS

ユニキャストで一方送信メッセージを送信する場合に設定します。

EEMCH_MULTI_CL

マルチキャストでCLサーバに一方送信メッセージを送信する場合に設定します。

EEMCH_MYPROC

自プロセスあてに一方送信メッセージを送信する場合に設定します。

EEMCH_PERMANENCE

メッセージを永続属性とする場合に設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEMCHER_CONDITION

発行条件が不正です。

EEMCHER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EEMCHER_MESSAGE_TOO_BIG

in_lenに設定した入力パラメタ長が，最大値を超えています。

EEMCHER_NO_SUCH_SERVICE

serviceに設定したサービス名は，定義されていません。

EEMCHER_NO_SUCH_SERVICE_GROUP

groupに設定したサービスグループ名は，定義されていません。

EEMCHER_OTQ_SHUT_DOWN

出力キュー（OTQ）が閉塞中，または閉塞解除処理中です。

EEMCHER_PARAM_FLAGS

flagsに設定した値が間違っています。

EEMCHER_PARAM_GROUP

groupに設定した値が間違っています。

EEMCHER_PARAM_IN

inに設定した値が間違っています。

EEMCHER_PARAM_IN_LEN

in_lenに設定した値が間違っています。

EEMCHER_PARAM_PRIORITY

priorityに設定した値が間違っています。

EEMCHER_PARAM_SERVICE

serviceに設定した値が間違っています。

EEMCHER_SYSERR

システムエラーが起こりました。

ee_mch_cmtsend関数がエラーになる場合

ee_mch_cmtsend関数がエラーリターンする場合について説明します。

プロセス関連定義のxtc_useオペランドにYを指定していない場合，送信先サービス関連定義を指定していない場合，トランザクション処理でないUAPから要求された場合，終了処理中に要求された場合，初期化トランザクション（MI）もしくは終了トランザクション（ME）から要求された場合，またはee_trn_rollback_mark関数が発行済みである場合

ee_mch_cmtsend関数はEEMCHER_CONDITIONのリターン値でエラーリターンします。

flagsにEEMCH_MYPROCを設定して自プロセス送信を行う場合で，送信先サービス関連定義に自サービス名（自サービスグループ名）が設定されていないとき

ee_mch_cmtsend関数はEEMCHER_NO_SUCH_SERVICE（EEMCHER_NO_SUCH_SERVICE_GROUP）のリターン値でエラーリターンします。

メモリ関連定義のudp_send_message_buf_cntオペランドで指定したUDP用送信バッファ面数（UOBF）が不足した場合，またはflagsにEEMCH_MYPROCを設定して自プロセス送信を行う場合にメモリ関連定義のpce_noオペランドで指定する処理キュー数が不足したとき

ee_mch_cmtsend関数はEEMCHER_MEMORY_SHORTのリターン値でエラーリターンします。

注意事項

設定するサービスグループ名およびサービス名は，サーバUAPの環境設定で指定しておいてください。

メッセージ送信時にエラーが発生した場合，高速メッセージ送信関連定義のmch_send_retry_countオペランドに従い，再送信します。再送信がエラーとなった場合は，ERRTRNSにメッセージを引き継ぐためにUDP用送信バッファ（実行系から待機系に転送されたメッセージのときはUDP用受信バッファ（UIBF））を確保し，ERRTRNSを起動します。

メッセージ送信は，自プロセスあてを含めUDP用送信バッファを使用します。

自プロセスあてのサービス要求によるサービス実行と他サービス要求（サービス要求受信やタイマトランザクション起動要求など）によるサービス実行との順序性は保証されません。

この関数を発行したトランザクションでは，トランザクションの最適化は行われません。

この関数は，トランザクションのコミット時に実行されます。したがって，トランザクションの同期点を取得する処理でエラーが起こった場合，この関数の処理は無効となります。

ee_mch_cmtsend_get【XTC限定】

名称

一方送信メッセージ情報の取得

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eemch.h>
int ee_mch_cmtsend_get(EEULONG *msg_cnt, EEMCHMSG *eemchmsg,
                       EELONG type, EELONG flags)

typedef struct ee_mch_msg_t{     /*メッセージ情報取得構造体        */
        EEULONG group_size;      /*送信先サービスグループ名長      */
        char group[32];          /*送信先サービスグループ名        */
        EEULONG service_size;    /*送信先サービス名長              */
        char service[32];        /*送信先サービス名                */
        char otq_dct;            /*出力キュー（OTQ）の自動閉塞有無 */
        char dummy1[3];          /*予備                            */
        EEULONG send_sts;        /*送信結果                        */
        char dummy2[4];          /*予備                            */
        EEULONG send_size;       /*送信メッセージサイズ            */
        char *msg;               /*送信メッセージポインタ          */
        char dummy3[160];        /*予備                            */
} EEMCHMSG;

機能

メッセージ送信に失敗（未送信も含む）したトランザクション同期の一方送信メッセージとトランザクション非同期の一方送信メッセージのメッセージ情報を取得します。リターン値がEE_OK（次のメッセージ情報なし）になるまで，この関数を連続して呼び出すことによって，同一トランザクションで一方送信メッセージの送信要求を行ったすべてのメッセージ情報を取得できます。リターン値がEE_OKの状態でこの関数を呼び出した場合は，最初からメッセージ情報を取得します。

一方送信メッセージのメッセージ情報は，ERRTRNRのタイミングで取得できます。

UAPで値を設定する引数

●msg_cnt

参照できるメッセージ情報の件数を格納する変数アドレスを設定します。

●eemchmsg

メッセージ情報を格納するための構造体ポインタのアドレスを設定します。

●type

参照したい一方送信メッセージの要求種別を設定します。

EEMCH_CMTSEND

ee_mch_cmtsend関数

EEMCH_CMTSEND_SYNC

ee_mch_cmtsend_sync関数

●flags

EENOFLAGSを設定します。

TP1/EEから値が返される引数

●msg_cnt

参照できるメッセージ情報の件数が設定されます。0の場合は，eemchmsg構造体の内容は参照できません。

●eemchmsg

情報格納構造体に次の情報が設定されます。

送信先サービスグループ名長

送信先サービスグループ名の長さが返されます。

送信先サービスグループ名

送信先サービスグループ名が返されます。

送信先サービス名長

送信先サービス名の長さが返されます。

送信先サービス名

送信先サービス名が返されます。

出力キュー（OTQ）の自動閉塞有無

出力キューの自動閉塞有無が次のコードで返されます。

EEMCH_OTQ_NOBLOCKADE

出力キューの自動閉塞なし

EEMCH_OTQ_BLOCKADE_GROUP

サービスグループレベルの出力キューの自動閉塞あり

EEMCH_OTQ_BLOCKADE_SERVICE

サービスレベルの出力キューの自動閉塞あり

送信結果

送信結果が次のコードで返されます。

EEMCH_SEND_NORMAL

送信正常

EEMCH_SEND_ERR_PACKET

送信障害（パケットサイズ不正などのRPC関連定義の不正）

EEMCH_SEND_ERR_RESOURCE

送信障害（リソース不足）

EEMCH_SEND_ERR_STATUS

送信障害（送信先受信不可状態）

EEMCH_SEND_ERR

送信障害（上記以外）

EEMCH_SEND_ERR_ACK_TIMEOUT

送達確認待ちタイムアウト

EEMCH_SEND_ERR_ACK_ERR

送達確認待ち受信障害

EEMCH_SEND_ERR_ACK_RESOURCE

送達確認エラーメッセージ受信（リソース不足）

EEMCH_SEND_ERR_ACK_CLSYNC

送達確認エラーメッセージ受信（CL同期エラー）

EEMCH_SEND_ERR_ACK_HOLD

送達確認エラーメッセージ受信（送信先サービス閉塞），または自プロセスのサービス閉塞

EEMCH_SEND_ERR_ACK_GRP

送達確認エラーメッセージ受信（送信先サービスグループ名の不正）

EEMCH_SEND_ERR_ACK_SRV

送達確認エラーメッセージ受信（送信先サービス名の不正）

EEMCH_SEND_ERR_ACK_TYPE

送達確認エラーメッセージ受信（メッセージ送信形態不正またはオプションの不正）

EEMCH_SEND_ERR_ACK

送達確認エラーメッセージ受信（上記以外）

EEMCH_SEND_OTQ_BLOCKADE

出力キューの閉塞中

EEMCH_SEND_MYPROC_PUTPCE

処理キューの登録失敗

EEMCH_SEND_BEFORE

未送信

送信メッセージサイズ

送信メッセージのサイズが返されます。

送信メッセージポインタ

送信メッセージのポインタが返されます。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました（次のメッセージ情報なし）。

EE_CONTINUE

正常に終了しました（次のメッセージ情報あり）。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEMCHER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEMCHER_CONDITION

発行条件が不正です。

EEMCHER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

ee_mch_cmtsend_get関数がエラーになる場合

メモリ関連定義のsystem_work_sizeオペランドで指定したシステムワーク領域が不足した場合

ee_mch_cmtsend_get関数はEEMCHER_MEMORY_SHORTのリターン値でエラーリターンします。

ee_mch_cmtsend_sync【XTC限定】

名称

トランザクション同期の一方送信メッセージの送信

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eemch.h>
int ee_mch_cmtsend_sync(char *group, char *service,
                        char *in, EEULONG *in_len,
                        EEULONG priority, EELONG flags)

機能

トランザクションのコミットが確定したとき，トランザクション処理と同じスレッドから一方送信メッセージをUDPプロトコルで送信します。これによって，SPPに対してサービスを要求します。トランザクションがロールバックとなった場合，メッセージは破棄されます。

サービスを要求するときには，「サービスグループ名」および「サービス名」を引数に設定します。この名称に該当するサービス関数へサービスが要求されます。

この関数を使う場合，サーバUAPがあるノードのTP1/EEが稼働していることが前提です。

UAPで値を設定する引数

●group

SPPのサービスグループ名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。

文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●service

SPPのサービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●in

サービスの入力パラメタを設定します。

●in_len

サービスの入力パラメタ長を設定します。1〜EEMCH_MAX_MESSAGE_SIZE※の範囲の値を設定できます。EEMCH_MAX_MESSAGE_SIZEは，eemch.hで定義してあります。

注※

EEMCH_MAX_MESSAGE_SIZEの値は，将来拡張される場合があります。

●priority

メッセージ送信先で登録された処理キューの中で優先的に起動するかどうかを設定します。

EEMCH_HI

優先的に起動します。

EEMCH_LOW

優先的に起動しないで，登録した順序で起動します。

●flags

メッセージ送信形態とオプションを次に示す形式で設定します。

｛EENOFLAGS｜EEMCH_MULTI_CL｜EEMCH_MYPROC｝〔｜EEMCH_PERMANENCE〕

EENOFLAGS

ユニキャストで一方送信メッセージを送信する場合に設定します。

EEMCH_MULTI_CL

マルチキャストでCLサーバに一方送信メッセージを送信する場合に設定します。

EEMCH_MYPROC

自プロセスあてに一方送信メッセージを送信する場合に設定します。

EEMCH_PERMANENCE

メッセージを永続属性とする場合に設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEMCHER_CONDITION

発行条件が不正です。

EEMCHER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EEMCHER_MESSAGE_TOO_BIG

in_lenに設定した入力パラメタ長が，最大値を超えています。

EEMCHER_NO_SUCH_SERVICE

serviceに設定したサービス名は，定義されていません。

EEMCHER_NO_SUCH_SERVICE_GROUP

groupに設定したサービスグループ名は，定義されていません。

EEMCHER_OTQ_SHUT_DOWN

出力キュー（OTQ）が閉塞中，または閉塞解除処理中です。

EEMCHER_PARAM_FLAGS

flagsに設定した値が間違っています。

EEMCHER_PARAM_GROUP

groupに設定した値が間違っています。

EEMCHER_PARAM_IN

inに設定した値が間違っています。

EEMCHER_PARAM_IN_LEN

in_lenに設定した値が間違っています。

EEMCHER_PARAM_PRIORITY

priorityに設定した値が間違っています。

EEMCHER_PARAM_SERVICE

serviceに設定した値が間違っています。

EEMCHER_SYSERR

システムエラーが起こりました。

ee_mch_cmtsend_sync関数がエラーになる場合

ee_mch_cmtsend_sync関数がエラーリターンする場合について説明します。

クラスタ連携関連定義のcluster_modeオペランドにYを指定している場合

ee_mch_cmtsend_sync関数はEEMCHER_CONDITIONのリターン値でエラーリターンします。その他の理由については，ee_mch_cmtsend関数の説明を参照してください。

注意事項

設定するサービスグループ名およびサービス名は，サーバUAPの環境設定で指定しておいてください。

メッセージ送信時にエラーが発生した場合，高速メッセージ送信関連定義のmch_send_retry_countオペランドに従い，再送信します。再送信がエラーとなった場合は，ERRTRNS※を起動してメッセージを破棄します。ただし，要求元のトランザクションがエラートランザクションの場合，ERRTRNSは起動されません。

注※

高速メッセージ送信関連定義のmch_send_err_rollbackオペランドでYを指定した場合は，ERRTRNRが起動されます。ただし，要求元のトランザクション種別がMNまたはTM以外の場合，ERRTRNRは起動されません。

CLサーバでは使用できません。

メッセージ送信は，自プロセスあてを含めUDP用送信バッファ（UOBF）を使用します。

高速メッセージ送信関連定義のmch_send_err_rollbackオペランドでYを指定した場合は，自プロセスあて用のUDP用送信バッファは2倍必要です。

この関数を発行したトランザクションでは，トランザクションの最適化は行われません。

この関数は，トランザクションのコミット時に実行されます。したがって，トランザクションの同期点を取得する処理でエラーが起こった場合，この関数の処理は無効となります。

ee_mch_otqbkctl【XTC限定】

名称

出力キュー（OTQ）の閉塞制御

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eemch.h>
int ee_mch_otqbkctl(char * group, char *service, EELONG mode,
                    EELONG flags)

機能

指定したサービスグループ下のサービス名に対応する出力キュー（OTQ）の閉塞/閉塞解除，またはサービスグループ下のすべてのサービスに対応する出力キューの閉塞/閉塞解除を行います。

UAPで値を設定する引数

●group

サービスグループ名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●service

サービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

また，すべてのサービスを対象にしたい場合，サービス名を設定しないでください（先頭をNULL文字にしてください）。

サービス名を設定しない場合は，サービスグループレベルの出力キューの閉塞/閉塞解除，サービス名を設定した場合は，サービスレベルの出力キューの閉塞/閉塞解除となります。

●mode

閉塞か閉塞解除を設定します。

EEMCH_OTQBKSET

出力キューを閉塞します。

出力キューの状態がすでに自動閉塞中の場合，関数による閉塞中の状態に変わります。

EEMCH_OTQBKRST

出力キューの閉塞を解除します。

サービスグループレベルの場合，通信を行って送信先サービスグループの起動状態を確認します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEMCHER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEMCHER_CONDITION

発行条件が不正です。

EEMCHER_NO_SUCH_SERVICE

serviceに設定したサービス名は，定義されていません。

EEMCHER_NO_SUCH_SERVICE_GROUP

groupに設定したサービスグループ名は，定義されていません。

EEMCHER_SERVICE_GROUP_DCT

出力キューを閉塞解除できる状態ではありません。

EEMCHER_SYSERR

システムエラーが起こりました。

EEMCHER_TIMING

この関数を発行できる状態ではありません。出力キューの閉塞処理中，または出力キューの閉塞解除処理です。

注意事項

サービスグループレベルで出力キューが閉塞中（出力キューの自動閉塞中含む）の場合，サービスレベルの出力キューの閉塞解除はできません。EEMCHER_CONDITIONのリターン値でエラーリターンします。

サービスグループレベルの出力キューの自動閉塞中にサービスグループレベルの出力キューの閉塞要求を行った場合，出力キューの閉塞監視を終了します。ただし，サービスレベルの出力キューの閉塞要求を行った場合は，出力キューの閉塞監視は続行します。

サービスグループレベルの出力キューの自動閉塞中にサービスグループレベルの出力キューの閉塞解除要求を行った場合，出力キューの閉塞監視を終了します。

ee_mch_otqinquire【XTC限定】

名称

出力キュー（OTQ）の情報の照会

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eemch.h>
int ee_mch_otqinquire (char * group, char *service,
                       EEMCH_OTQINF *otq_inf, EELONG flags)

typedef struct ee_mch_otq_inf_t{  /*出力キュー（OTQ）の情報取得構造体 */
        EEULONG sts_code;         /*閉塞状態                          */
        EEULONG request_num;      /*送信要求済み出力キューの通番      */
        EEULONG send_num;         /*送信済み出力キューの通番          */
        EEULONG unwrite_count;    /*未送信メッセージ数                */
        char dct_level;           /*閉塞レベル                        */
        char dummy[239];          /*予備                              */
}EEMCH_OTQINF;

機能

指定したサービスグループ下のサービス名に対応する出力キュー（OTQ）の情報を照会します。照会対象のメッセージは，トランザクション非同期の一方送信メッセージです。

UAPで値を設定する引数

●group

SPPのサービスグループ名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●service

SPPのサービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●otq_inf

照会した出力キューの情報を格納するための構造体ポインタのアドレスを設定します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

TP1/EEから値が返される引数

●otq_inf

照会した出力キューの情報格納構造体に次の情報が設定されます。

閉塞状態

出力キューの状態が次のコードで返されます。

EEMCH_OTQ_STATUS_NORMAL

正常

EEMCH_OTQ_STATUS_BLOCKADE_AUTO

自動閉塞中

EEMCH_OTQ_STATUS_BLOCKADE_API

関数による閉塞中

EEMCH_OTQ_STATUS_BLOCKADE_CMD

コマンドによる閉塞中

送信要求済み出力キューの通番

出力キューへ最後に送信要求した，トランザクション非同期の一方送信メッセージの出力キューの通番が返されます。

送信済み出力キューの通番

出力キューから最後に送信した，トランザクション非同期の一方送信メッセージの出力キューの通番が返されます。

未送信メッセージ数

未送信（送信失敗含む）のメッセージ数が返されます。

閉塞レベル

出力キューの閉塞レベルが返されます。

EEMCH_DCT_LEVEL_G

サービスグループレベル

EEMCH_DCT_LEVEL_S

サービスレベル

EEMCH_DCT_LEVEL_N

閉塞中でない

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEMCHER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEMCHER_CONDITION

発行条件が不正です。

EEMCHER_NO_SUCH_SERVICE

serviceに設定したサービス名は，定義されていません。

EEMCHER_NO_SUCH_SERVICE_GROUP

groupに設定したサービスグループ名は，定義されていません。

ee_mch_otqskip【XTC限定】

名称

一方送信メッセージの送信スキップ

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eemch.h>
int ee_mch_otqskip(char * group, char *service, EEULONG skip_flg,
                   EEULONG number, EELONG flags)

機能

指定した通番までのトランザクション非同期の一方送信メッセージを送信済み状態として，出力キュー（OTQ）から破棄します。

指定したサービスグループ下のサービス名に対応する出力キューのメッセージを送信済み状態とします。一方送信メッセージの送信スキップ要求は，該当の出力キューが閉塞している場合だけ受け付けられます。

UAPで値を設定する引数

●group

サービスグループ名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●service

サービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●skip_flg

次のフラグを設定します。

EEMCH_SKIP_ALL

出力キューに格納しているすべてのメッセージを送信済みにします。

EEMCH_SKIP_ONE

出力キューに格納している未送信（送信失敗含む）の1メッセージを送信済みにします。

EEMCH_SKIP_NUM

numberで設定された出力キューの通番までのメッセージを送信済みにします。

●number

送信済みとする出力キューの通番を設定します。

設定した出力キューの通番と一致する出力キューの通番の未送信メッセージがある場合は，設定した通番まで送信をスキップします。

設定した出力キューの通番と一致する出力キューの通番の未送信メッセージがない場合は，送信をスキップしないで正常終了します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEMCHER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEMCHER_CONDITION

発行条件が不正です。

EEMCHER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EEMCHER_NO_SUCH_SERVICE

serviceに設定したサービス名は，定義されていません。

EEMCHER_NO_SUCH_SERVICE_GROUP

groupに設定したサービスグループ名は，定義されていません。

EEMCHER_SYSERR

システムエラーが起こりました。

EEMCHER_TIMING

この関数を発行できる状態ではありません。

注意事項

送信スキップ対象のメッセージがない場合は，正常扱いとなります。

メモリ管理（ee_mem_〜）

メモリ上のワークセグメントの割り当ておよび返還ならびに大量処理用メモリ管理機能の関数について説明します。メモリ管理の関数を次に示します。

ee_mem_getwkseg − ワークセグメントの割り当て

ee_mem_mdpstart【XTC限定】 − 大量処理用メモリ管理機能の使用開始

ee_mem_rlswkseg − ワークセグメントの返還

ee_mem_getwkseg

名称

ワークセグメントの割り当て

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eemem.h>
int ee_mem_getwkseg(EEULONG seg_type, EEULONG seg_sz,
                    void **seg_pt, EELONG flags)

機能

ユーザが使用するワークセグメントを割り当てます。

UAPで値を設定する引数

●seg_type

ワークセグメントの利用形態によって，次のように設定します。

EE_SEGTYPE_UAPWORK

TASK属性セグメント（ワークセグメントのうち，該当するトランザクションでだけ使用できるセグメント）

EE_SEGTYPE_UAPFREE

FREE属性セグメント（ワークセグメントのうち，複数のトランザクション間で使用できるセグメント）

●seg_sz

割り当てるワークセグメントの長さを設定します（単位：バイト）。1〜16777216の範囲で指定してください。

●seg_pt

ワークセグメントのアドレスを格納する領域のアドレスを設定します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

TP1/EEから値が返される引数

●seg_pt

ワークセグメントのアドレスが返されます。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEMEMER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEMEMER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EEMEMER_NOSEGMENT

セグメントが不足しました。

注意事項

関数が正常に終了したときだけ，ワークセグメントを使用できます。

ワークセグメントの割り当て時に領域破壊を検知した場合は，プロセスダウンします。

ee_mem_mdpstart【XTC限定】

名称

大量処理用メモリ管理機能の使用開始

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eemem.h>
int ee_mem_mdpstart(EELONG flags)

機能

大量処理用メモリ管理機能を有効にします。

UAPで値を設定する引数

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEMEMER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEMEMER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

ee_mem_mdpstart関数がエラーになる場合

ee_mem_mdpstart関数がエラーリターンする場合について説明します。

プロセス関連定義のxtc_useオペランドにYを指定していない場合

ee_mem_mdpstart関数はEEMEMER_CONDITIONのリターン値でエラーリターンします。

メモリ関連定義のmemory_mdpsys_area_sizeオペランドまたはmemory_mdpusr_area_sizeオペランドのどちらも指定していない場合

ee_mem_mdpstart関数はEEMEMER_CONDITIONのリターン値でエラーリターンします。

注意事項

UAP終了後のトランザクションが終了するまで，大量処理用メモリ管理機能は継続します。

大量処理用メモリ管理機能を使うUAP内で，大量処理用ユーザ領域ではなくユーザワーク領域からFREE属性のセグメントを取得したい場合，この関数の前にee_mem_getwkseg関数を発行する必要があります。

ee_mem_rlswkseg

名称

ワークセグメントの返還

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eemem.h>
int ee_mem_rlswkseg(void *seg_pt, EELONG flags)

機能

使用済みのワークセグメントを返還します。

UAPで値を設定する引数

●seg_pt

返還するワークセグメントのアドレスを設定します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EEMEMER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EEMEMER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EEMEMER_INVALID

無効なセグメントを設定しています。

注意事項

ワークセグメントの返還時に領域破壊を検知した場合は，プロセスダウンします。

リモートプロシジャコール（ee_rpc_〜）

クライアント／サーバ形態の通信をするときに使う，TP1/EEのリモートプロシジャコールの関数について説明します。リモートプロシジャコールの関数を次に示します。

ee_rpc_call − 遠隔サービスの要求

ee_rpc_call_to − 通信先を指定した遠隔サービスの要求

ee_rpc_cmtsend − トランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求

ee_rpc_cmtsend_to −通信先を指定したトランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求

ee_rpc_discard_further_replies − すべての非同期応答型RPCの応答受信拒否

ee_rpc_discard_specific_reply − 特定の非同期応答型RPCの応答受信拒否

ee_rpc_get_error_descriptor − エラーが発生した非同期応答型RPCの識別子取得

ee_rpc_get_watch_time − サービスの応答待ち時間の参照

ee_rpc_poll_any_replies − 非同期応答型RPCの応答受信

ee_rpc_reply_send − 抑止していたRPC応答メッセージの送信

ee_rpc_reply_suspend − RPC応答メッセージ送信の抑止

ee_rpc_set_watch_time − サービスの応答待ち時間の更新

ee_rpc_call

名称

遠隔サービスの要求

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eerpc.h>
int ee_rpc_call(char *group, char *service, char *in,
                EEULONG *in_len, char *out, EEULONG *out_len,
                EELONG flags)

機能

SPPにサービスを要求します。この関数を使うときは，要求するサービスがどのノードにあるかを意識する必要はありません。

サービスを要求するときには，「サービスグループ名」と「サービス名」を引数に設定します。この名称に該当するサービス関数へサービスが要求されます。ドメイン修飾をしてサービスを要求することはできません。

この関数を使う場合，サーバUAPがあるノードのTP1/Server BaseまたはTP1/EEが稼働していることが前提です。

【TP1/FSP限定】RPC関連定義のrpc_output_messageオペランドが設定されている場合，またはユーザサービス関連定義のservice_attr定義コマンドが設定されている場合に，送信データをUAP履歴情報のデータ種別「OJ（出力メッセージ）」として取得します。

オペランドについては，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

UAPで値を設定する引数

●group

SPPのサービスグループ名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●service

SPPのサービス名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●in

サービスの入力パラメタを設定します。

●in_len

サービスの入力パラメタ長を設定します（単位：バイト）。1〜EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EX※の範囲の値を指定できます。EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXは，eerpc.hで定義してあります。

サービス要求先がTP1/EEの場合，相手先のTP1/EEのIMAサイズ以下の値を設定してください。

注※

従来のEERPC_MAX_MESSAGE_SIZEは，eerpc.hで定義してありますが，EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXの使用をお勧めします。

●out

サービス関数から返ってくる応答を格納する領域を設定します。outに設定した領域に，サービス関数からの応答が設定されます。

●out_len

サービスの応答の長さを設定します（単位：バイト）。1〜EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EX※の範囲の値を指定できます。EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXは，eerpc.hで定義してあります。

サービス要求先がTP1/EEの場合，相手先のTP1/EEのOMAサイズ以下の値を設定してください。

非応答型RPCの場合も，サービスの応答の長さを設定した領域のアドレスを指定する必要があります。この場合，サービスの応答の長さには，0を設定します。

注※

従来のEERPC_MAX_MESSAGE_SIZEは，eerpc.hで定義してありますが，EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXの使用をお勧めします。

●flags

RPCの形態とオプションを次に示す形式で設定します。

｛EENOFLAGS｜EERPC_NOWAIT｜EERPC_NOREPLY｝〔｜EERPC_TPNOTRAN〕〔｜EERPC_CALL_MYPROC〕〔｜EERPC_NOWAIT_OUTLEN〕〔｜EERPC_UDP〕

EENOFLAGS

同期応答型RPC

EERPC_NOWAIT

非同期応答型RPC

EERPC_NOREPLY

非応答型RPC

EERPC_TPNOTRAN

トランザクション処理からのサービス要求で，要求先の処理をトランザクションにしない場合に設定します。

この値はRPCの形態との論理和で設定してください。

EERPC_CALL_MYPROC

groupに自サービスグループ名を設定したときに自プロセス送信（通信レス）を行う場合に指定します。

EERPC_CALL_MYPROCを指定する場合は，必ずEERPC_TPNOTRANと論理和で設定してください。

EERPC_UDPと論理和で設定することはできません。

EERPC_NOWAIT_OUTLEN

非同期応答型RPCで，サービス関数が設定した応答の長さを参照したい場合に設定します。EERPC_NOWAIT_OUTLENを設定した場合，ee_rpc_poll_any_replies関数の正常終了時，ee_rpc_call関数で設定したoutとout_lenに，サービス関数が設定した応答と応答の長さがそれぞれ設定されます。EERPC_NOWAIT_OUTLENを設定しない場合，outだけ設定されます。

EERPC_NOWAIT_OUTLENはEERPC_NOWAITと論理和で指定してください。EERPC_NOWAITを指定していない場合，EERPC_NOWAIT_OUTLENは無視されます。

EERPC_UDP　　【XTC限定】

サーバとの通信をコネクションレス（UDPプロトコル）で行う場合に設定します。

この値はRPCの形態との論理和で設定してください。EERPC_UDPを設定する場合は必ずEERPC_TPNOTRANとの論理和で設定してください。

サーバUAPから値が返される引数

●out

サービス関数が設定した応答が返されます。

●out_len

サービス関数が設定した応答の長さが返されます（単位：バイト）。

サーバUAPから返される値

サービス関数の処理が終了して応答が返ってくると，次の値を参照できます。

サービス関数の応答（out）

サービス関数の応答の長さ（out_len）

outまたはout_lenを参照できる場合を次に示します。

同期応答型RPCの場合

ee_rpc_call関数がリターンしたあと，outおよびout_lenを参照できます。

非同期応答型RPCの場合

ee_rpc_poll_any_replies関数が該当する応答を受け取ってリターンしたあと，outを参照できます。EERPC_NOWAIT_OUTLENを指定していない場合，out_lenは参照できません。

非応答型RPCの場合

outおよびout_lenは参照できません。

ee_rpc_call関数，またはee_rpc_poll_any_replies関数がエラーリターンした場合は，outおよびout_lenは参照できません。

返ってきた応答が，クライアントUAPで用意した応答の領域（out）よりも大きい場合は，EERPCER_REPLY_TOO_BIGでエラーリターンします。

リターン値

ここで示すリターン値は，TP1/EEが返す値です。サービス関数から返される値ではありません。

リターン値

意味

EE_OKまたは正の整数

正常に終了しました。非同期応答型RPCの場合は，正の整数は記述子です。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EERPCER_AGAIN

サービスを要求されたSPPのメッセージ格納領域に十分な空きがないため，サービス要求を受け付けられません。

EERPCER_CONDITION

rpc_tcp_communication_useオペランドにNを指定しているため，TCP/IPを使用してRPC要求できません。

終了トランザクション（ME）からトランザクショナルRPCでサービスを要求しています。

初期化トランザクション（MI），または終了トランザクション（ME）から自プロセス通信（通信レス）でサービスを要求しています。

EERPCER_INVALID_REPLY

サービス関数がOpenTP1に返した応答の長さが，1〜EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXで定義されている値の範囲にありません。

EERPCER_LIMITS_OVER

非同期応答型RPC（flagsにEERPC_NOWAITを設定）の場合は，rpc_nowait_cntオペランドで指定した同時要求最大数をオーバしました。

EERPCER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。要求先がTP1/EEの場合は，out_lenの設定値がOMAサイズを超過しているおそれがあります。

EERPCER_MESSAGE_TOO_BIG

in_lenに設定した入力パラメタ長が，最大値を超えています。

EERPCER_NET_DOWN

ネットワークに障害が起こりました。

EERPCER_NO_BUFS_AT_SERVER

設定したサービスで，メモリが不足しました。

非トランザクショナルRPC（flagsにEERPC_TPNOTRANを設定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のRPC関連定義のrpc_reply_tp1modeオペランドまたはrpc_reply_tp1mode_downオペランドの指定値がNの場合，サーバ側のトランザクションがコミットしましたが，応答を返せませんでした。次に示す原因が考えられます。

UAPリターン後の同期点処理でトランザクション決着できなかった，かつ，RPC関連定義のrpc_replymsg_saveオペランドにNを指定した

UAPリターン後の同期点処理以降にプロセスダウンした

EERPCER_NO_BUFS_RB

メモリが不足しました。このリターン値が返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

EERPCER_NO_SERVICE_SOCKET

ネットワークの障害などによってサービス要求できるコネクションの取得に失敗しました。

EERPCER_NO_SUCH_SERVICE

serviceに設定したサービス名は，定義されていません。

groupに設定したサービスグループ名が，サービス要求先プロセスのサービスグループ名と異なります。次の条件をすべて満たす場合に発生します。

サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドで登録したサービスグループを指定している

RPCの形態として同期応答型RPCを指定している

サービスの要求先がTP1/EEで，かつ要求先の転送機能が無効（RPC関連定義のrpc_loadbalanceオペランド，およびrpc_transfer_othersvgオペランドにNを指定）になっている

EERPCER_NO_SUCH_SERVICE_GROUP

groupに設定したサービスグループ名は，定義されていません。

EERPCER_OLTF_INITIALIZING

サービスを要求されたノードにあるTP1/Server BaseまたはTP1/EEは，開始処理中です。

EERPCER_OLTF_NOT_UP

serviceに設定したサービスがあるノードのTP1/Server BaseまたはTP1/EEが稼働していません。異常終了，停止中，終了処理中，および通信障害が起こったことが考えられます。

EERPCER_PARAM_FLAGS

flagsに設定した値が間違っています。または，値の組み合わせが不正です。

EERPCER_PARAM_GROUP

groupに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_IN

inに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_IN_LEN

in_lenに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_OUT

outに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_OUT_LEN

out_lenに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_SERVICE

serviceに設定した値が間違っています。

EERPCER_REPLY_TOO_BIG

返ってきた応答が，クライアントUAPで用意した領域に収まりません。

EERPCER_REPLY_TOO_BIG_RB

返ってきた応答が，クライアントUAPで用意した領域に収まりません。このリターン値が返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

EERPCER_SECCHK

リモートAPI機能を使用した場合に，代理実行要求先で発生したエラーリターンです。エラーリターンの原因は，代理実行要求先のマニュアルを参照してください。

EERPCER_SERVER_BUSY

サービスを要求されたソケット受信型サーバが，サービス要求を受け取れません。

EERPCER_SERVICE_CLOSED

serviceに設定したサービス名があるサービスグループは，閉塞しています。

EERPCER_SERVICE_NOT_UP

serviceに設定したサービスのUAPプロセスが，稼働していません。

サービス要求の応答待ち時間に0を指定した場合に，サービスを要求されたSPPが，処理を完了する前に異常終了しました。

EERPCER_SERVICE_TERMINATED

リモートAPI機能を使用した場合に，代理実行要求先で発生したエラーリターンです。エラーリターンの原因は，代理実行要求先のマニュアルを参照してください。

EERPCER_SERVICE_TERMINATING

serviceに設定したサービスは，終了処理中です。

EERPCER_SYSERR

システムエラーが起こりました。

EERPCER_SYSERR_AT_SERVER

設定したサービスで，システムエラーが起こりました。

EERPCER_SYSERR_AT_SERVER_RB

設定したサービスで，システムエラーが起こりました。このリターン値が返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

EERPCER_SYSERR_RB

システムエラーが起こりました。このリターン値が返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

EERPCER_TESTMODE

オンラインテスタを使っている環境で，テストモードのUAPからテストモードではないSPPへサービスを要求しています。または，テストモードではないUAPからテストモードのSPPへサービスを要求しています。

EERPCER_TIMED_OUT

ee_rpc_call関数の処理が時間切れ（タイムアウト）になりました。

サービスを要求されたSPPが，処理を完了する前に異常終了しました。

非トランザクショナルRPC（flagsにEERPC_TPNOTRANを設定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のRPC関連定義のrpc_reply_tp1mode_downオペランドの指定値がJの場合，サーバ側のトランザクション決着結果がロールバック以外になりました。

EERPCER_TRNCHK

ノード間負荷バランス機能およびノード間負荷バランス拡張機能の環境で，複数のSPPのトランザクション属性が一致していません。または，負荷を分散する先のノードにあるTP1/Server BaseまたはTP1/EEのバージョンが，クライアントのTP1/Server BaseまたはTP1/EEのバージョンよりも古いため，ノード間負荷バランス機能およびノード間負荷バランス拡張機能を実行できません。

このリターン値は，ノード間負荷バランス機能およびノード間負荷バランス拡張機能を使っているSPPにサービスを要求した場合にだけリターンされます。

EERPCER_TRNCHK_EXTEND

同時に起動できるトランザクションブランチの数を超えたため，トランザクションブランチを開始できません。

一つのトランザクションブランチから開始できる子トランザクションブランチの最大数を超えたため，トランザクションブランチを開始できません。

リソースマネジャでエラーが発生したため，トランザクションブランチを開始できません。

非トランザクショナルRPC（flagsにEERPC_TPNOTRANを設定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のRPC関連定義のrpc_reply_tp1modeオペランドまたはrpc_reply_tp1mode_downオペランドの指定値がNの場合，サーバ側のトランザクションがコミットできませんでした。

非トランザクショナルRPC（flagsにEERPC_TPNOTRANを設定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のRPC関連定義のrpc_reply_tp1mode_downオペランドの指定値がJの場合，サーバ側のトランザクションがロールバックしました。

ee_rpc_call関数がエラーになる場合

ee_rpc_call関数がエラーリターンする場合について説明します。

サービス要求先が稼働していない場合，または送信できるコネクションがない場合

ee_rpc_call関数はEERPCER_NO_SERVICE_SOCKETのリターン値でエラーリターンします。

サービス要求先コネクション確立後，サービス要求時にネットワーク障害を検知した場合

ee_rpc_call関数はEERPCER_NET_DOWNのリターン値でエラーリターンします。

ネームサービスを使用しない場合で，サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドにサーバUAPのサービスグループ名が設定されていないとき

ネームサービスを使用しない場合は，サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドの指定値を基にサービス要求先を取得します。eesvgdef定義コマンドにサーバUAPのサービスグループ名が設定されていない場合，ee_rpc_call関数はEERPCER_NO_SUCH_SERVICE_GROUPのリターン値でエラーリターンします。

ネームサービスを使用する場合で，該当するサービスグループ名が見つからなかったとき

ネームサービスを使用する場合は，RPC関連定義のrpc_destination_modeオペランドの指定値に従ってサービス要求先を取得します。該当するサービスグループ名が見つからなかった場合，ee_rpc_call関数はEERPCER_NO_SUCH_SERVICE_GROUPのリターン値でエラーリターンします。

サービス要求時にメッセージ格納領域（TCP/IPバッファ）不足がリトライ回数を超えて連続で発生した場合

ee_rpc_call関数はEERPCER_AGAINのリターン値でエラーリターンします。サービス要求のリトライ回数は，RPC関連定義のrpc_router_retry_countオペランドで指定します。サービス要求のリトライ間隔は，RPC関連定義のrpc_router_retry_intervalオペランドで指定します。そのほか，RPC関連定義のipc_sendbuf_sizeオペランドやサービス要求先のTCP/IPバッファの定義（RPC関連定義，TP1/Server Baseのユーザサービス定義またはシステム共通定義のipc_recvbuf_sizeオペランド）などを見直してください。

注意事項

引数に設定するサービスグループ名およびサービス名は，サーバUAPの環境設定で設定しておいてください。

次のトランザクションの場合は，自TP1/EEのサービスグループ名を指定したRPCはできません。

初期化トランザクション（MI）

終了トランザクション（ME）

共有リソース初期化トランザクション（JI）

システム開始時のユーザ初期化トランザクション（UT）

実行系連絡トランザクション（UI）（ただし，flagsにEERPC_CALL_MYPROCを指定している場合だけは，自TP1/EEのサービスグループ名を指定したRPCができます）

終了トランザクション（ME）では，トランザクショナルRPCはできません。

初期化トランザクション（MI）からのトランザクショナルRPCは実行しないでください。通常起動（再起動ではない起動）でTP1/EEを起動した場合で，初期化トランザクションからのトランザクショナルRPCの処理中にプロセスダウンしたとき，TP1/EEは再び通常起動で起動されます。このとき，プロセスダウン前の仕掛り中トランザクションは，回復処理の対象外となります。回復処理の対象外となったトランザクションは，サービス要求先でコマンドを実行することによって強制的に決着させることしかできなくなる場合があります。

非同期応答型RPCを連続して使用したあと応答を受け取る場合は，非同期応答型RPCのサービスを要求するときに，それぞれ異なる応答格納領域（out）および応答の長さを格納する領域（out_len）を設定してください。同じ領域を設定すると，あとから来た応答に上書きされてしまい，応答を正しく受け取れなくなります。

【TP1/FSP限定】次のリターン値の場合，出力メッセージ（OJ）は取得されません。

EECOMER_ENVIRON，EECOMER_CNDUOC，EECOMER_CNDBPP，EERPCER_PARAM_GROUP，EERPCER_PARAM_SERVICE，EERPCER_PARAM_IN，EERPCER_PARAM_IN_LEN，EERPCER_PARAM_OUT，EERPCER_PARAM_OUT_LEN，EERPCER_PARAM_FLAGS，EERPCER_MESSAGE_TOO_BIG

非同期応答型RPCの応答格納領域（out）および応答の長さを格納する領域（out_len）は，次に示す方法で非同期応答型RPCを終了するまで解放しないでください。

ee_rpc_poll_any_replies関数で応答を受け取る

ee_rpc_discard_further_replies関数またはee_rpc_discard_specific_reply関数で応答の受信を拒否する

トランザクショナルRPCの場合，同期点処理の関数でコミットまたはロールバックする

ee_rpc_call_to

名称

通信先を指定した遠隔サービスの要求

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eerpc.h>
int ee_rpc_call_to(struct EERPC_BINDING_TBL *direction,
                   char *group, char *service,
                   char *in, EEULONG *in_len,
                   char *out, EEULONG *out_len, EELONG flags)

機能

特定のSPPにサービスを要求します。サービスを要求するには，ホスト名またはノード識別子を指定したEERPC_BINDING_TBL構造体に加え，「サービスグループ名」と「サービス名」を引数に設定します。EERPC_BINDING_TBL構造体に指定したホスト名またはノード識別子は，サービス要求先を特定する検索のキーとして使用します。この設定に該当するサービス関数へサービスが要求されます。ドメイン修飾をしてサービスを要求することはできません。

この関数を使う場合，サーバUAPがあるノードのTP1/Server BaseまたはTP1/EEが稼働していることが前提です。

【TP1/FSP限定】RPC関連定義のrpc_output_messageオペランドが設定されている場合，またはユーザサービス関連定義service_attr定義コマンドが設定されている場合に，送信データをUAP履歴情報のデータ種別「OJ（出力メッセージ）」として取得します。

オペランドについては，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

UAPで値を設定する引数

●direction

サービス要求先を特定する検索キーを格納するEERPC_BINDING_TBL構造体のアドレスを指定します。検索のキーはホスト名またはノード識別子のどちらかです。

EERPC_BINDING_TBL構造体の形式を次に示します。

struct EERPC_BINDING_TBL {
    char *nid ;             /*ノード識別子格納アドレス*/
    char *hostnm ;          /*ホスト名格納アドレス    */
    unsigned short portno ; /*ポート番号              */
    short filler1 ;         /*予備                    */
    EELONG flags ;          /*属性                    */
    EELONG filler2[4] ;     /*予備                    */
};

nid

ノード識別子を検索キーにする場合，サービス要求先のノード識別子を格納した領域のアドレスを指定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

ノード識別子は，OpenTP1システム共通定義のnode_idオペランドに指定した名称で，かつサービス要求先ノードのホスト名がグローバルドメイン内にあることが前提です。相手先がTP1/EEの場合も親TP1/Server Baseのノード識別子を指定してください。

ノード識別子を検索のキーにしない場合には，nidにアドレス0を指定してください。

EERPC_BINDING_TBL構造体のflagsにEERPC_SCDPORTを指定した場合は，nidにアドレス0を指定してください。

hostnm

ホスト名を検索キーにする場合，サービス要求先ノードのホスト名を格納した領域のアドレスを指定します。EERPC_BINDING_TBL構造体のflagsにEENOFLAGS以外を指定した場合は，hostnmを必ず指定してください。

指定できるホスト名は1〜255文字の文字列です。文字列に使用できる文字は，英数字，ピリオド，およびハイフンです（ただし，IPアドレス形式は除く）。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。指定するホスト名は，/etc/hostsファイルまたはDNSなどで，IPアドレスとのマッピングができる名称です。

なお，サービス要求先ノードのホスト名はグローバルドメインに指定されていても，指定されていなくてもかまいません。

ホスト名を検索キーにしない場合には，hostnmにアドレス0を指定してください。

portno

ホスト名を検索キーとする場合のポート番号（1〜65535）を指定します。

EERPC_BINDING_TBL構造体のflagsにEERPC_NAMPORTを指定した場合，サービス要求先ノードのネームサービスのポート番号（TP1/Server Baseのシステム共通定義のname_portオペランドに指定した値）を指定します。

EERPC_BINDING_TBL構造体のflagsにEENOFLAGSを指定した場合は，サービス要求元のネームサービスのポート番号と，サービス要求先のネームサービスのポート番号が同じであることが前提となります。

EERPC_BINDING_TBL構造体のflagsにEERPC_SCDPORTを指定した場合，サービス要求先がTP1/Server BaseのSPPのときは，要求先のスケジュールサービスのポート番号を指定します。サービス要求先がTP1/EEのときは，要求先の自サービスグループ定義のmysvgdefオペランドで指定したポート番号を指定します。

EERPC_BINDING_TBL構造体のflagsにEERPC_SCDPORTを指定し，portnoに0を指定した場合は，送信先ポート番号の省略値として，最初に定義した自サービスグループ情報のmysvgdef定義コマンドに指定したポート番号の値を仮定します。最初に定義したmysvgdef定義コマンドのポート番号に0を指定している場合は，portnoに0を指定できません。

ノード識別子を検索のキーとする場合は，portnoに指定した値は無視されます。

filler1

0を指定します。

flags

EERPC_NAMPORT

portnoにネームサービスのポート番号を指定した場合に指定してください。

EERPC_SCDPORT

サービス要求先（TP1/Server Base）のスケジュールサービスのポート，またはサービス要求先（TP1/EE）のmysvgdef定義コマンドで指定したポートに対してサービスを要求する場合に指定してください。

EENOFLAGS

上記以外の場合に指定してください。

filler2

すべて0を指定します。

●group

SPPのサービスグループ名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●service

SPPのサービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●in

サービスの入力パラメタを設定します。

●in_len

サービスの入力パラメタ長を設定します（単位：バイト）。1〜EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EX※の範囲の値を指定できます。EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXは，eerpc.hで定義してあります。

サービス要求先がTP1/EEの場合，相手先のTP1/EEのIMAサイズ以下の値を設定してください。

注※

従来のEERPC_MAX_MESSAGE_SIZEは，eerpc.hで定義してありますが，EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXの使用をお勧めします。

●out

サービス関数から返ってくる応答を格納する領域を設定します。outで指す領域に，サービス関数からの応答が設定されます。

●out_len

サービスの応答の長さを設定します（単位：バイト）。1〜EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EX※の範囲の値を指定できます。EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXは，eerpc.hで定義してあります。

非応答型RPCの場合も，サービスの応答の長さを設定した領域のアドレスを指定する必要があります。この場合，サービスの応答の長さには，0を設定します。

注※

従来のEERPC_MAX_MESSAGE_SIZEは，eerpc.hで定義してありますが，EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXの使用をお勧めします。

●flags

RPCの形態とオプションを次に示す形式で設定します。

｛EENOFLAGS｜EERPC_NOWAIT｜EERPC_NOREPLY｝〔｜EERPC_TPNOTRAN〕〔｜EERPC_NOWAIT_OUTLEN〕

EENOFLAGS

同期応答型RPC

EERPC_NOWAIT

非同期応答型RPC

EERPC_NOREPLY

非応答型RPC

EERPC_TPNOTRAN

トランザクション処理からのサービス要求で，要求先の処理をトランザクションにしない場合に設定します。

この値はRPCの形態との論理和で設定してください。

EERPC_NOWAIT_OUTLEN

非同期応答型RPCで，サービス関数が設定した応答の長さを参照したい場合に設定します。EERPC_NOWAIT_OUTLENを設定した場合，ee_rpc_poll_any_replies関数の正常終了時，ee_rpc_call_to関数で設定したoutとout_lenに，サービス関数が設定した応答と応答の長さがそれぞれ設定されます。EERPC_NOWAIT_OUTLENを設定しない場合，outだけ設定されます。

EERPC_NOWAIT_OUTLENはEERPC_NOWAITと論理和で指定してください。EERPC_NOWAITを指定していない場合，EERPC_NOWAIT_OUTLENは無視されます。

サーバUAPから値が返される引数

●out

サービス関数が設定した応答が返されます。

●out_len

サービス関数が設定した応答の長さが返されます。

リターン値

ここで示すリターン値は，TP1/EEが返す値です。サービス関数から返される値ではありません。

リターン値

意味

EE_OKまたは正の整数

正常に終了しました。非同期応答型RPCの場合は，正の整数は記述子です。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EERPCER_AGAIN

サービスを要求されたSPPのメッセージ格納領域に十分な空きがないため，サービス要求を受け付けられませんでした。

EERPCER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EERPC_BINDING_TBL構造体のhostnmに指定されたホスト名が，/etc/hostsファイルまたはDNSなどで，IPアドレスとのマッピングができません。

EERPCER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

RPC関連定義のname_useオペランドにYが設定されていません。

EERPCER_INVALID_REPLY

サービス関数がOpenTP1に返した応答の長さが，1〜EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXで定義されている値の範囲にありません。

EERPCER_LIMITS_OVER

非同期応答型RPC（flagsにEERPC_NOWAIT指定）の場合は，rpc_nowait_cntオペランドで指定した同時要求最大数をオーバしました。

EERPCER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。要求先がTP1/EEの場合は，out_lenの設定値がOMAサイズを超過しているおそれがあります。

EERPCER_MESSAGE_TOO_BIG

in_lenに設定した入力パラメタ長が，最大値を超えています。

EERPCER_NET_DOWN

ネットワークに障害が起こりました。

EERPCER_NO_BUFS_AT_SERVER

設定したサービスで，メモリが不足しました。

非トランザクショナルRPC（EERPC_TPNOTRAN指定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のrpc_reply_tp1modeオペランドまたはrpc_reply_tp1mode_downオペランド設定値がNの場合，サーバ側のトランザクションがコミットしましたが，応答を返せませんでした。次に示す原因が考えられます。

UAPリターン後の同期点処理でトランザクション決着できない状態で，かつrpc_replymsg_saveオペランド設定値がN

UAPリターン後の同期点処理以降にプロセスダウン

EERPCER_NO_BUFS_RB

メモリが不足しました。このリターン値が返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

EERPCER_NO_SERVICE_SOCKET

ネットワークの障害などによってサービス要求できるコネクションの取得に失敗しました。

EERPCER_NO_SUCH_SERVICE

serviceに設定したサービス名は，定義されていません。

サービスの要求先がTP1/EEであり，かつ要求先の転送機能が無効（rpc_loadbalanceオペランド設定値がN，かつrpc_transfer_othersvgオペランド設定値がN）の場合は，サービスグループ名が不正のおそれがあります。

EERPCER_NO_SUCH_SERVICE_GROUP

groupに設定したサービスグループ名は，定義されていません。

EERPC_BINDING_TBL構造体のnidに指定されたノード識別子が，グローバルドメイン（システム共通定義のall_nodeオペランドで指定したノード名の集合）内にありません。

EERPCER_OLTF_INITIALIZING

サービスを要求されたノードにあるTP1/Server BaseまたはTP1/EEは，開始処理中です。

EERPCER_OLTF_NOT_UP

serviceに設定したサービスがあるノードのTP1/Server BaseまたはTP1/EEが稼働していません。異常終了，停止中，終了処理中，および通信障害が起こったことが考えられます。

EERPCER_PARAM_FLAGS

flagsに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_GROUP

groupに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_IN

inに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_IN_LEN

in_lenに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_OUT

outに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_OUT_LEN

out_lenに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_SERVICE

serviceに設定した値が間違っています。

EERPCER_REPLY_TOO_BIG

返ってきた応答が，クライアントUAPで用意した領域に入り切りません。

EERPCER_REPLY_TOO_BIG_RB

返ってきた応答が，クライアントUAPで用意した領域に入り切りません。このリターン値が返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

EERPCER_SECCHK

リモートAPI機能を使用した場合に，代理実行要求先で発生したエラーリターンです。エラーリターンの原因は，代理実行要求先のマニュアルを参照してください。

EERPCER_SERVER_BUSY

サービスを要求されたソケット受信型サーバが，サービス要求を受け取れません。

EERPCER_SERVICE_CLOSED

serviceに設定したサービス名があるサービスグループは，閉塞しています。

EERPCER_SERVICE_NOT_UP

serviceに設定したサービスのUAPプロセスが，稼働していません。

サービス要求の応答待ち時間に0を指定した場合に，サービスを要求されたSPPが，処理を完了する前に異常終了しました。

EERPCER_SERVICE_TERMINATED

リモートAPI機能を使用した場合に，代理実行要求先で発生したエラーリターンです。エラーリターンの原因は，代理実行要求先のマニュアルを参照してください。

EERPCER_SERVICE_TERMINATING

serviceに設定したサービスは，終了処理中です。

EERPCER_SYSERR

システムエラーが起こりました。

EERPCER_SYSERR_AT_SERVER

設定したサービスで，システムエラーが起こりました。

EERPCER_SYSERR_AT_SERVER_RB

設定したサービスで，システムエラーが起こりました。このリターン値が返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

EERPCER_SYSERR_RB

システムエラーが起こりました。このリターン値が返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

EERPCER_TESTMODE

オンラインテスタを使っている環境で，テストモードのUAPからテストモードでないSPPへサービスを要求しています。または，テストモードでないUAPからテストモードのSPPへサービスを要求しています。

EERPCER_TIMED_OUT

ee_rpc_call_to関数の処理が時間切れ（タイムアウト）になりました。

サービスを要求されたSPPが，処理を完了する前に異常終了しました。

非トランザクショナルRPC（flagsにEERPC_TPNOTRANを指定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のrpc_reply_tp1mode_downオペランド設定値がJの場合，サーバ側のトランザクション決着結果がロールバック以外です。

EERPCER_TRNCHK

ノード間負荷バランス機能およびノード間負荷バランス拡張機能の環境で，複数のSPPのトランザクション属性が一致していません。または，負荷を分散する先のノードにあるTP1/Server BaseまたはTP1/EEのバージョンが，クライアントのTP1/Server BaseまたはTP1/EEのバージョンよりも古いため，ノード間負荷バランス機能およびノード間負荷バランス拡張機能を実行できません。

このリターン値は，ノード間負荷バランス機能およびノード間負荷バランス拡張機能を使っているSPPにサービスを要求した場合にだけリターンされます。

EERPCER_TRNCHK_EXTEND

同時に起動できるトランザクションブランチの数を超えたため，トランザクションブランチを開始できません。

一つのトランザクションブランチから開始できる子トランザクションブランチの最大数を超えたため，トランザクションブランチを開始できません。

EERPC_BINDING_TBL構造体のflagsにEERPC_SCDPORTを指定し，非トランザクション属性（ユーザサービス定義のatomic_updateオペランドに'N'を指定，またはシステム共通定義のjnl_fileless_optionオペランドに'Y'を指定）のTP1/Server Baseユーザサーバに対し，ee_rpc_call_to関数のflagsにEERPC_TPNOTRANとの論理和を指定しないでサービスを要求しました。

リソースマネジャでエラーが発生したため，トランザクションブランチを開始できません。

非トランザクショナルRPC（flagsにEERPC_TPNOTRANを指定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のrpc_reply_tp1modeオペランドまたはrpc_reply_tp1mode_downオペランド設定値がNの場合，サーバ側のトランザクションがコミットできませんでした。

非トランザクショナルRPC（flagsにEERPC_TPNOTRANを指定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のrpc_reply_tp1mode_downオペランド設定値がJの場合，サーバ側のトランザクションがロールバックしました。

注意事項

EERPC_BINDING_TBL構造体にホスト名とノード識別子を同時に指定した場合，ホスト名の指定が有効になり，ノード識別子の指定は無視されます。

EERPC_BINDING_TBL構造体にホスト名，ノード識別子ともに0を指定した場合，ee_rpc_call関数と同様に動作します。

EERPC_BINDING_TBL構造体のflagsにEERPC_SCDPORTを指定し，ソケット受信型（ユーザサービス定義のreceive_fromオペランドにsocketを指定）のTP1/Server Baseユーザサーバへサービスを要求した場合，ee_rpc_call_to関数はEERPCER_SERVICE_NOT_UPでエラーリターンします。

EERPC_BINDING_TBL構造体のflagsにEERPC_SCDPORTを指定して，ee_rpc_call_to関数を呼び出した場合，rpc_retryオペランドは無効になります。

RPC関連定義のname_useオペランドにNを設定して，ee_rpc_call_to関数を呼び出した場合，EERPCER_CONDITIONでエラーリターンします。

リモートAPI機能を使用したRPCはできません。

【TP1/FSP限定】次のリターン値の場合，出力メッセージ（OJ）は取得されません。

EECOMER_ENVIRON，EECOMER_CNDUOC，EECOMER_CNDBPP，EERPCER_ARGUMENT，EERPCER_PARAM_GROUP，EERPCER_PARAM_SERVICE，EERPCER_PARAM_IN，EERPCER_PARAM_IN_LEN，EERPCER_PARAM_OUT，EERPCER_PARAM_OUT_LEN，EERPCER_PARAM_FLAGS，EERPCER_MESSAGE_TOO_BIG

その他の注意事項は，ee_rpc_call関数の注意事項を参照してください。

ee_rpc_cmtsend

名称

トランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eerpc.h>
int ee_rpc_cmtsend(char *group, char *service,
                   char *in, EEULONG *in_len,
                   EELONG flags)

機能

SPPにサービスを要求します。この関数を使うときは，要求するサービスがどのノードにあるかを意識する必要はありません。

サービスを要求するときには，「サービスグループ名」と「サービス名」を引数に設定します。この名称に該当するサービス関数へサービスが要求されます。ドメイン修飾をしてサービスを要求することはできません。

この関数を使う場合，サーバUAPがあるノードのTP1/Server BaseまたはTP1/EEが稼働していることが前提です。

【TP1/FSP限定】RPC関連定義のrpc_output_messageオペランドが設定されている場合，またはユーザサービス関連定義のservice_attr定義コマンドが設定されている場合に，送信データをUAP履歴情報のデータ種別「OJ（出力メッセージ）」として取得します。

オペランドについては，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

UAPで値を設定する引数

●group

SPPのサービスグループ名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●service

SPPのサービス名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●in

サービスの入力パラメタを設定します。

●in_len

サービスの入力パラメタ長を設定します（単位：バイト）。1〜EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EX※の範囲の値を指定できます。EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXは，eerpc.hで定義してあります。

サービス要求先がTP1/EEの場合，相手先のTP1/EEのIMAサイズ以下の値を設定してください。

注※

従来のEERPC_MAX_MESSAGE_SIZEは，eerpc.hで定義してありますが，EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXの使用をお勧めします。

●flags

次のフラグを設定します。

EERPC_CMTSEND_MYPROC

ネームサービスを使用している場合，groupに自サービスグループ名を設定したときに明示的に自プロセス送信（通信レス）をします。

EENOFLAGS

上記以外

リターン値

ここで示すリターン値は，TP1/EEが返す値です。サービス関数から返される値ではありません。

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EERPCER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

rpc_tcp_communication_useオペランドにNを指定しているため，TCP/IPを使用してRPC要求できません。

EERPCER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EERPCER_MESSAGE_TOO_BIG

in_lenに設定した入力パラメタ長が，最大値を超えています。

EERPCER_NO_SUCH_SERVICE

自プロセスのTP1/EEへのサービス要求時，serviceに設定したサービス名は，定義されていません。

EERPCER_NO_SUCH_SERVICE_GROUP

groupに設定したサービスグループ名は，定義されていません。

EERPCER_PARAM_FLAGS

flagsに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_GROUP

groupに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_IN

inに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_IN_LEN

in_lenに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_SERVICE

serviceに設定した値が間違っています。

EERPCER_SYSERR

システムエラーが起こりました。

ee_rpc_cmtsend関数がエラーになる場合

ee_rpc_cmtsend関数がエラーリターンする場合について説明します。

初期化トランザクション（MI），終了トランザクション（ME），共有リソース初期化トランザクション（JI），またはユーザ初期化トランザクション（UT）からRPC要求された場合

ee_rpc_cmtsend関数はEERPCER_CONDITIONのリターン値でエラーリターンします。

すでにee_trn_rollback_mark関数を呼び出している場合

ee_rpc_cmtsend関数はEERPCER_CONDITIONのリターン値でエラーリターンします。

ネームサービスを使用しない場合，または，ネームサービスを使用して自プロセス送信をする場合で，サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドまたはeesvgdef定義コマンドにサーバUAPのサービスグループ名が設定されていないとき

ネームサービスを使用しない場合，または，ネームサービスを使用して自プロセス送信をする（flagsにEERPC_CMTSEND_MYPROCを設定）場合は，サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドまたはeesvgdef定義コマンドの指定値を基にサービス要求先を取得します。mysvgdef定義コマンドまたはeesvgdef定義コマンドにサーバUAPのサービスグループ名が設定されていない場合，ee_rpc_cmtsend関数はEERPCER_NO_SUCH_SERVICE_GROUPのリターン値でエラーリターンします。

ネームサービスを使用する場合で，該当するサービスグループ名が見つからなかったとき

ネームサービスを使用する場合は，RPC関連定義のrpc_destination_modeオペランドの指定値に従ってサービス要求先を取得します。該当するサービスグループ名が見つからなかった場合，ee_rpc_cmtsend関数はEERPCER_NO_SUCH_SERVICE_GROUPのリターン値でエラーリターンします。

ユーザサービス関連定義のserviceオペランドに自TP1/EEのサービス名を指定しないで自プロセスのTP1/EEへRPC要求をした場合

ee_rpc_cmtsend関数はEERPCER_NO_SUCH_SERVICEのリターン値でエラーリターンします。

注意事項

引数に設定するサービスグループ名およびサービス名は，サーバUAPの環境設定で設定しておいてください。

SPPへのサービス要求時にエラーが発生した場合，プロセス関連定義のrpc_cmtsend_retryオペランドの指定に従って，別処理スレッドによる再送信，またはエラートランザクション（ERRTRNS）の起動のどちらかの処理が実行されます。ただし，サービス要求元のトランザクションがエラートランザクションの場合は，エラーメッセージ出力後，これらの処理は実行されません。また，別処理スレッドによる再送信でエラーとなった場合は，エラートランザクション（ERRTRNS）が起動されます。

この関数を呼び出したトランザクションでは，トランザクションは最適化されません。

この関数は，トランザクションのコミット時に実行されます。したがって，トランザクションの同期点を取得する処理でエラーが起こった場合，この関数の処理は無効となります。

リモートAPI機能を使用したRPCはできません。

【TP1/FSP限定】次のリターン値の場合，出力メッセージ（OJ）は取得されません。

EECOMER_ENVIRON，EECOMER_CNDUOC，EECOMER_CNDBPP，EERPCER_ARGUMENT，EERPCER_PARAM_GROUP，EERPCER_PARAM_SERVICE，EERPCER_PARAM_IN，EERPCER_PARAM_IN_LEN，EERPCER_PARAM_FLAGS，EERPCER_MESSAGE_TOO_BIG

次の条件をすべて満たす場合は，自TP1/EEのサービスグループ名を指定したRPCはできません。

実行系連絡トランザクション（UI）である

name_useオペランドにYを指定

flagsにEERPC_CMTSEND_MYPROCを指定していない

ee_rpc_cmtsend_to

名称

通信先を指定したトランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eerpc.h>
int ee_rpc_cmtsend_to(struct EERPC_BINDING_TBL *direction,
                      char *group, char *service,
                      char *in, EEULONG *in_len,
                      EELONG flags)

機能

SPPにサービスを要求します。サービスを要求するには，ホスト名またはノード識別子を指定したEERPC_BINDING_TBL構造体に加え，「サービスグループ名」と「サービス名」を引数に設定します。EERPC_BINDING_TBL構造体に指定したホスト名またはノード識別子は，サービス要求先を特定する検索のキーとして使用します。この設定に該当するサービス関数へサービスが要求されます。ドメイン修飾をしてサービスを要求することはできません。

この関数を使う場合，サーバUAPがあるノードのTP1/Server BaseまたはTP1/EEが稼働していることが前提です。

【TP1/FSP限定】RPC関連定義のrpc_output_messageオペランドが設定されている場合，またはユーザサービス関連定義のservice_attr定義コマンドが設定されている場合に，送信データをUAP履歴情報のデータ種別「OJ（出力メッセージ）」として取得します。

オペランドについては，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

UAPで値を設定する引数

●direction

サービス要求先を特定する検索キーを格納するEERPC_BINDING_TBL構造体のアドレスを指定します。検索のキーはホスト名またはノード識別子のどちらかです。

directionの指定値はee_rpc_call_to関数を参照してください。

●group

SPPのサービスグループ名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●service

SPPのサービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●in

サービスの入力パラメタを設定します。

●in_len

サービスの入力パラメタ長を設定します（単位：バイト）。1〜EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EX※の範囲の値を指定できます。EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXは，eerpc.hで定義してあります。

注※

従来のEERPC_MAX_MESSAGE_SIZEは，eerpc.hで定義してありますが，EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXの使用をお勧めします。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

ここで示すリターン値は，TP1/EEが返す値です。サービス関数から返される値ではありません。

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EERPCER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EERPC_BINDING_TBL構造体のhostnmに指定されたホスト名が，/etc/hostsファイルまたはDNSなどで，IPアドレスとのマッピングができません。

EERPCER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

RPC関連定義のname_useオペランドにYが設定されていません。

EERPCER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EERPCER_MESSAGE_TOO_BIG

in_lenに設定した入力パラメタ長が，最大値を超えています。

EERPCER_NO_SUCH_SERVICE_GROUP

groupに設定したサービスグループ名は，定義されていません。

EERPCER_PARAM_FLAGS

flagsに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_GROUP

groupに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_IN

inに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_IN_LEN

in_lenに設定した値が間違っています。

EERPCER_PARAM_SERVICE

serviceに設定した値が間違っています。

EERPCER_SYSERR

システムエラーが起こりました。

注意事項

EERPC_BINDING_TBL構造体にホスト名とノード識別子を同時に指定した場合，ホスト名の指定が有効になり，ノード識別子の指定は無視されます。

EERPC_BINDING_TBL構造体にホスト名，ノード識別子ともに0を指定した場合，ee_rpc_cmtsend関数と同様に動作します。

EERPC_BINDING_TBL構造体のflagsにEERPC_SCDPORTを指定し，ソケット受信型（ユーザサービス定義のreceive_fromオペランドにsocketを指定）のTP1/Server Baseユーザサーバへサービスを要求した場合，送信エラーとなります。

EERPC_BINDING_TBL構造体のflagsにEERPC_SCDPORTを指定して，ee_rpc_cmtsend_to関数を呼び出した場合，rpc_retryオペランドは無効になります。

RPC関連定義のname_useオペランドにNを設定して，ee_rpc_cmtsend_to関数を呼び出した場合，EERPCER_CONDITIONでエラーリターンします。

【TP1/FSP限定】次のリターン値の場合，出力メッセージ（OJ）は取得されません。

EECOMER_ENVIRON，EECOMER_CNDUOC，EECOMER_CNDBPP，EERPCER_ARGUMENT，EERPCER_PARAM_GROUP，EERPCER_PARAM_SERVICE，EERPCER_PARAM_IN，EERPCER_PARAM_IN_LEN，EERPCER_PARAM_FLAGS，EERPCER_MESSAGE_TOO_BIG

その他の注意事項は，ee_rpc_cmtsend関数の注意事項を参照してください。

ee_rpc_discard_further_replies

名称

すべての非同期応答型RPCの応答受信拒否

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eerpc.h>
int ee_rpc_discard_further_replies(EELONG flags)

機能

非同期応答型RPC（ee_rpc_call関数のflagsにEERPC_NOWAITを設定）で，返ってきていない応答を，これ以上受信しないことを示す関数です。この関数を呼び出したあとは，応答が返ってきても受信しないで捨てられます。

非同期応答型RPCの結果をこれ以上受信しない場合は，必ずee_rpc_discard_further_replies関数を呼び出してください。呼び出さないと，ee_rpc_poll_any_replies関数が不要な応答を受信してしまうことがあります。

ee_rpc_discard_further_replies関数を使う場合を次に示します。

応答待ち時間切れになったあと，結果を保持しておくバッファを解放する場合

非同期応答型RPCを複数回使って，そのうちの最初の応答だけ必要な場合

UAPで値を設定する引数

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

ここで示すリターン値は，TP1/EEが返す値です。サービス関数から返される値ではありません。

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EERPCER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EERPCER_CONDITION

発行条件が不正です。

ee_rpc_discard_specific_reply

名称

特定の非同期応答型RPCの応答受信拒否

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eerpc.h>
int ee_rpc_discard_specific_reply(int des, EELONG flags)

機能

非同期応答型RPC（ee_rpc_call関数のflagsにEERPC_NOWAITを設定）で，返ってきていない特定の応答を，これ以上受信しないことを示す関数です。受信を拒否する非同期応答を特定するには，desに非同期応答型RPCがリターンした際に返した記述子を設定します。この関数を呼び出したあとに返ってきた応答の中で，設定した記述子と同じ記述子を持つ応答は受信しないで捨てられます。

UAPで値を設定する引数

●des

非同期応答型RPCのee_rpc_call関数（flagsにEERPC_NOWAITを設定）が正常に終了したときに返された，記述子を設定します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

ここで示すリターン値は，TP1/EEが返す値です。サービス関数から返される値ではありません。

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EERPCER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EERPCER_CONDITION

発行条件が不正です。

EERPCER_INVALID_DES

desに設定した記述子は存在しません。要因として次のことが考えられます。

設定した記述子に対応する非同期応答型RPCを行っていない。

非同期応答型RPCの応答がすでに受信されている，または受信が拒否されている。

EERPCER_SYSERR

システムエラーが起こりました。

ee_rpc_get_error_descriptor

名称

エラーが発生した非同期応答型RPCの識別子取得

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eerpc.h>
int ee_rpc_get_error_descriptor(EELONG flags)

機能

非同期応答を特定しないee_rpc_poll_any_replies関数をエラーリターンした直後に呼び出すことで，エラーが発生した非同期応答型RPC要求に対応する記述子を取得します。

記述子を取得できるのは，サーバUAP側でエラーが発生した場合だけです。

ee_rpc_poll_any_replies関数の呼び出し側でエラーが発生した場合には，この関数で記述子を取得できません。

UAPで値を設定する引数

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

ここで示すリターン値は，TP1/EEが返す値です。サービス関数から返される値ではありません。

リターン値

意味

正の整数

ee_rpc_poll_any_replies関数が戻したエラーに対応する非同期応答型RPC要求の記述子を取得しました。

EE_OK

ee_rpc_poll_any_replies関数が戻したエラーに対応する非同期応答型RPC要求の記述子を取得できませんでした。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EERPCER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EERPCER_CONDITION

発行条件が不正です。

ee_rpc_get_watch_time

名称

サービスの応答待ち時間の参照

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eerpc.h>
int ee_rpc_get_watch_time(void)

機能

現在のサービス要求の応答待ち時間を参照します（単位：秒）。この関数は，ee_rpc_set_watch_time関数で応答待ち時間を一時的に変更する前に，元の値を退避するために使います。

この関数は，ee_rpc_set_watch_time関数で変更したサービス応答待ち時間をリターンします。ee_rpc_set_watch_time関数でサービス応答待ち時間を変更していない場合はRPC関連定義のwatch_timeオペランドの値をリターンします。

この関数で得られる値は，TP1/EEのee_rpc_call関数に対して有効です。

リターン値

リターン値

意味

正の整数

現在のサービス応答待ち時間（秒）を示します。

EE_OK

サービス応答待ち時間は，無制限に待ち続ける指定です。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EERPCER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

ee_rpc_poll_any_replies

名称

非同期応答型RPCの応答受信

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eerpc.h>
int ee_rpc_poll_any_replies(int des,
                            EELONG timeout, EELONG flags)

機能

非同期応答型RPC（ee_rpc_call関数のflagsにEERPC_NOWAITを設定）でサービス要求した結果を受信します。

受信する非同期応答を特定する場合は，flagsにEERPC_SPECIFIC_MSGを設定します。このフラグを設定した場合は，desに設定した記述子をリターンした非同期応答型RPCの応答を受信します。

受信する非同期応答を特定しない場合は，flagsにEENOFLAGSを設定します。このとき，desに設定した値は無視されます。flagsにEENOFLAGSを設定したee_rpc_poll_any_replies関数が正常に終了すると，受信した非同期応答の記述子と同じ値をリターンします。

ee_rpc_poll_any_replies関数は，次のどちらかの場合にリターンします。

非同期応答型RPCの応答を受信した場合

timeoutに設定した応答待ち時間が終了した場合

UAPで値を設定する引数

●des

非同期応答型RPCのee_rpc_call関数（flagsにEERPC_NOWAITを設定）が正常に終了したときに返される記述子を設定します。flagsにEENOFLAGSを設定した場合は，ここに設定した値は無視されます。

●timeout

非同期応答型RPCのee_rpc_call関数の結果が返ってくるまでの待ち時間を，秒単位またはミリ秒単位で設定します。設定できる値の範囲は，-1からEELONG型で表せる最大の数までです。

ee_rpc_poll_any_replies関数で非同期応答を受信する場合は，RPC関連定義のwatch_timeオペランドまたはee_rpc_set_watch_time関数で設定した応答待ち時間を参照しません。

0を設定した場合で，flagsにEERPC_WAIT_MILLISECを設定していないとき，応答が返ってこないとEERPCER_TIMED_OUTですぐにエラーリターンします。flagsにEERPC_WAIT_MILLISECを設定したときは50ミリ秒として処理します。

-1を設定した場合は，応答が返るまで待ち続けます。

●flags

RPCの形態とオプションを次に示す形式で設定します。

｛EENOFLAGS｜EERPC_SPECIFIC_MSG｝〔｜EERPC_WAIT_MILLISEC〕

EENOFLAGS

このee_rpc_poll_any_replies関数で受信する非同期の応答を特定しません。

EERPC_SPECIFIC_MSG

desに設定した記述子をリターンした，非同期応答型RPCの応答を受信します。

EERPC_WAIT_MILLISEC

timeoutで設定した待ち時間の単位をミリ秒にします。

リターン値

ここで示すリターン値は，TP1/EEが返す値です。サービス関数から返される値ではありません。

リターン値

意味

正の整数

受信した非同期応答の記述子を示します。正の整数は，flagsにEENOFLAGSを設定したee_rpc_poll_any_replies関数が正常に終了した場合に返されます。

EE_OK

正常に終了しました。EE_OKは，flagsにEERPC_SPECIFIC_MSGを設定したee_rpc_poll_any_replies関数が正常に終了した場合に返されます。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EERPCER_ALL_RECEIVED

非同期応答型RPCで要求したサービスの処理結果は，すべて受信しました。

EERPCER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EERPCER_CONDITION

発行条件が不正です。

EERPCER_INVALID_DES

desに指定した記述子は存在しません。このリターン値は，flagsにEERPC_SPECIFIC_MSGを設定した場合に返されます。

EERPCER_INVALID_REPLY

サービス関数によってOpenTP1に返された応答の長さが，1〜EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXで定義されている値の範囲にありません。

EERPCER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EERPCER_NET_DOWN

ネットワークに障害が起こりました。

EERPCER_NO_BUFS_AT_SERVER

ee_rpc_call関数の設定したサービスで，メモリが不足しました。

ee_rpc_call関数で非トランザクショナルRPC（EERPC_TPNOTRAN指定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のrpc_reply_tp1modeオペランドまたはrpc_reply_tp1mode_downオペランドの設定値がNの場合，サーバ側のトランザクションがコミットしましたが，応答を返せませんでした。応答を返せなかった原因を次に示します。

UAPリターン後の同期点処理でトランザクション決着できない状態で，かつrpc_replymsg_saveオペランドの設定値がN

UAPリターン後の同期点処理以降にプロセスダウン

EERPCER_NO_BUFS_RB

メモリが不足しました。このリターン値が返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

EERPCER_NO_SUCH_SERVICE

ee_rpc_call関数のserviceに設定したサービス名は，定義されていません。

サービスの要求先がTP1/EEであり，かつ要求先の転送機能が無効（rpc_loadbalanceオペランドの設定値がN，かつrpc_transfer_othersvgオペランドの設定値がN）の場合は，サービスグループ名不正のおそれがあります。

EERPCER_NO_SUCH_SERVICE_GROUP

ee_rpc_call関数のgroupに設定したサービスグループ名は，定義されていません。

EERPCER_OLTF_INITIALIZING

サービスを要求されたノードにあるOpenTP1は，開始処理中です。

EERPCER_OLTF_NOT_UP

ee_rpc_call関数のserviceに設定したサービスがあるノードのOpenTP1が稼働していません。異常終了，停止中，終了処理中，または通信障害が起こったことが考えられます。

EERPCER_TIMED_OUT

ee_rpc_call関数の処理が時間切れ（タイムアウト）になりました。

サービスを要求されたSPPが，処理を完了する前に異常終了しました。

ee_rpc_call関数の非トランザクショナルRPC（EERPC_TPNOTRAN指定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のrpc_reply_tp1mode_downオペランドの設定値がJの場合，サーバ側のトランザクションがロールバック以外です。

EERPCER_SERVICE_NOT_UP

ee_rpc_call関数のserviceに設定したサービスのUAPプロセスが，稼働していません。

timeoutに-1を指定した場合に，サービスを要求されたSPPが，処理を完了する前に異常終了しました。

EERPCER_REPLY_TOO_BIG

返ってきた応答が，クライアントUAPで用意した領域に入り切りません。

EERPCER_REPLY_TOO_BIG_RB

返ってきた応答が，クライアントUAPで用意した領域に入り切りません。このリターン値が返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

EERPCER_SERVER_BUSY

サービスを要求されたソケット受信型サーバが，サービス要求を受け取れません。

EERPCER_SERVICE_CLOSED

ee_rpc_call関数のserviceに設定したサービス名があるサービスグループは，閉塞しています。

EERPCER_SERVICE_TERMINATING

ee_rpc_call関数のserviceに設定したサービスは，終了処理中です。

EERPCER_SYSERR

システムエラーが起こりました。

EERPCER_SYSERR_AT_SERVER

ee_rpc_call関数の設定したサービスで，システムエラーが起こりました。

EERPCER_SYSERR_AT_SERVER_RB

設定したサービスで，システムエラーが起こりました。このリターン値が返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

EERPCER_SYSERR_RB

システムエラーが起こりました。このリターン値が返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

EERPCER_TESTMODE

オンラインテスタを使っている環境で，テストモードのUAPからテストモードでないSPPへサービスを要求しています。または，テストモードでないUAPからテストモードのSPPへサービスを要求しています。

EERPCER_TRNCHK

ノード間負荷バランス機能およびノード間負荷バランス拡張機能の環境で，複数のSPPのトランザクション属性が一致していません。または，負荷を分散する先のノードにあるOpenTP1のバージョンが，クライアントのOpenTP1のバージョンよりも低いため，ノード間負荷バランス機能およびノード間負荷バランス拡張機能を実行できません。

このリターン値は，ノード間負荷バランス機能およびノード間負荷バランス拡張機能を使っているSPPにサービスを要求した場合にだけリターンされます。

EERPCER_TRNCHK_EXTEND

一つのトランザクションブランチから開始できる子トランザクションブランチの最大数を超えたため，トランザクションブランチを開始できません。

ee_rpc_call関数で非トランザクショナルRPC（EERPC_TPNOTRAN指定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のrpc_reply_tp1modeオペランドまたはrpc_reply_tp1mode_downオペランドの設定値がNの場合，サーバ側のトランザクションがコミットできませんでした。

ee_rpc_call関数で非トランザクショナルRPC（EERPC_TPNOTRAN指定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のrpc_reply_tp1mode_downオペランドの設定値がJの場合，サーバ側のトランザクションがロールバックしました。

注意事項

記述子を特定しないee_rpc_poll_any_replies関数がエラーリターンした場合，エラーとなった応答の記述子を特定できません。ee_rpc_poll_any_replies関数がエラーリターンしたときに該当する記述子がわかるようにしておきたい場合は，flagsにEERPC_SPECIFIC_MSGを設定しておいてください。または，ee_rpc_get_error_descriptor関数を使用することで，エラーリターンした記述子を取得できることもあります。

別スレッドで送信した非同期応答型RPC（ee_rpc_call関数のflagsにEERPC_NOWAITを設定）は，この関数で受信できません。非同期応答型RPCは同一スレッドでee_rpc_poll_any_replies関数を使用して受信する必要があります。

非同期応答型RPCでサービスを要求したUAPが次に示す関数を呼び出すと，ee_rpc_poll_any_replies関数で応答を受け取れません。

ee_rpc_discard_further_replies関数で，非同期応答の受信を拒否した場合

トランザクショナルRPCの場合，同期点処理の関数でコミットまたはロールバックしたとき

上記の関数を使ったあとで返ってきた応答は，破棄されます。非同期応答型RPCでは，上記の関数を呼び出す前に，必要な非同期の応答をee_rpc_poll_any_replies関数ですべて受け取ってください。

ee_rpc_reply_send

名称

抑止していたRPC応答メッセージの送信

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eerpc.h>
int ee_rpc_reply_send(EEULONG id, char *out, EEULONG out_len,
                      EELONG flags)

機能

ee_rpc_reply_suspend関数で抑止していたRPC応答メッセージを送信します。

【TP1/FSP限定】RPC関連定義のrpc_output_messageオペランドが設定されている場合，またはユーザサービス関連定義のservice_attr定義コマンドが設定されている場合に，送信データをUAP履歴情報のデータ種別「OJ（出力メッセージ）」として取得します。

オペランドについては，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

UAPで値を設定する引数

●id

抑止識別子を設定します。ee_rpc_reply_suspend関数で割り当てた抑止識別子を設定してください。

●out

サービス関数からの応答を設定します。

●out_len

サービス関数からの，実際の応答の長さを設定します（単位：バイト）。クライアントUAPから渡されたout_lenの値以下の数値を設定してください。

●flags

次のフラグを指定します。

EENOFLAGS

このAPIの延長でRPC応答メッセージを送信します。

EERPC_RSEND_CMT

このAPIを発行したトランザクションがコミット決着した時点でRPC応答メッセージを送信します。トランザクションがロールバック決着した場合はRPC応答メッセージを送信せずに破棄します。

EERPC_RSEND_CMTERR

このAPIを発行したトランザクションがコミット決着した時点でRPC応答メッセージを送信します。トランザクションがロールバック決着した場合は，RPCエラー応答メッセージ（EERPCER_TRNCHK_EXTEND）を送信します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EERPCER_AGAIN

サービスを要求されたSPPのメッセージ格納領域に十分な空きがないため，サービス要求を受け付けられません。

EERPCER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EERPCER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EERPCER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EERPCER_NET_DOWN

ネットワークに障害が起こりました。

EERPCER_NO_SERVICE_SOCKET

コネクションの取得に失敗しました。

EERPCER_NOTHING

idに設定した値は未登録か，すでにタイムアウトなどで応答が返されています。

EERPCER_PARAM_OUT_LEN

out_lenに設定した値が間違っています。

EERPCER_SYSERR

システムエラーが起こりました。

注意事項

一つの抑止識別子で複数のRPC応答メッセージの送信を抑止している場合，一度のee_rpc_reply_send関数で複数のRPC応答メッセージが送信されます。

【TP1/FSP限定】次のリターン値の場合，出力メッセージ（OJ）は取得されません。

EECOMER_ENVIRON，EECOMER_CNDUOC，EECOMER_CNDBPP，EERPCER_ARGUMENT，EERPCER_PARAM_OUT_LEN

ee_rpc_reply_send()のflagsにEERPC_RSEND_CMTを指定し，かつ，そのトランザクションがロールバック決着した場合，RPC応答メッセージは送信されません。そのため，RPC要求元のクライアントUAPは，応答待ち時間を指定している場合は応答待ちタイムアウト，応答待ち時間を指定していない場合は無限に応答待ちを続けます。

ee_rpc_reply_send()のflagsにEERPC_RSEND_CMTまたはEERPC_RSEND_CMTERRを指定し，かつ，そのトランザクションがプロセスリラン後にコミット決着した場合，RPCエラー応答メッセージ（EERPCER_NO_BUFS_AT_SERVER）を送信します。ロールバック決着した場合，EERPC_RSEND_CMTはRPC応答メッセージを破棄，EERPC_RSEND_CMTERRはRPCエラー応答メッセージ（EERPCER_TRNCHK_EXTEND）を送信します。

ee_trn_rollback_mark()発行済みの状態で，ee_rpc_reply_send()のflagsにEERPC_RSEND_CMTまたはEERPC_RSEND_CMTERRを指定しても，ee_rpc_reply_send()は正常に終了します。その後，トランザクションがロールバック決着した時点で，EERPC_RSEND_CMTはRPC応答メッセージを破棄，EERPC_RSEND_CMTERRはRPCエラー応答メッセージ（EERPCER_TRNCHK_EXTEND）を送信します。

ee_rpc_reply_suspend

名称

RPC応答メッセージ送信の抑止

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eerpc.h>
int ee_rpc_reply_suspend(EEULONG type, EEULONG *id,
                         EELONG timeout, EELONG flags)

機能

サービス関数終了時のRPC応答メッセージ送信を抑止します。抑止したRPC応答メッセージは，ee_rpc_reply_send関数を使って明示的に送信してください。トランザクションブランチ内ではRPC応答メッセージを抑止できません。

UAPで値を設定する引数

●type

抑止識別子の設定方法を設定します。

EERPC_IDTYPE_SYSTEM

TP1/EEが抑止識別子を割り当てます。

EERPC_IDTYPE_USER

ユーザが抑止識別子を指定します。

●id

typeにEERPC_IDTYPE_USERを設定した場合に，抑止識別子を設定します。抑止識別子として1〜2147483647の範囲の値を格納したポインタのアドレスを設定してください。

●timeout

RPC応答メッセージ抑止限界時間を設定します（単位：秒）。指定できる値は1〜65535，EERPC_TIMEOUT_DEF，またはEERPC_TIMEOUT_INFです。

EERPC_TIMEOUT_DEFを設定した場合，RPC関連定義のrpc_reply_suspend_timeオペランドで指定した値が抑止限界時間になります。EERPC_TIMEOUT_INFを設定した場合は，抑止限界時間は無制限になります。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

TP1/EEから値が返される引数

●id

typeにEERPC_IDTYPE_SYSTEMを設定した場合に，抑止識別子が返されます。抑止識別子は，TP1/EEが自動的に割り当てた，プロセス内で一意の識別子です。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EERPCER_ALREADY

RPC応答メッセージ送信は応答抑止済みです。

EERPCER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EERPCER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EERPCER_LIMITS_OVER

定義で指定した同時抑止最大数を超えました。

EERPCER_PROTO

トランザクションブランチ内で関数を呼び出しています。

非応答型RPCで関数を呼び出しています。

リモートAPI機能による自サービスグループへの代理実行要求中に関数を呼び出しています。

コネクションレス（UDPプロトコル）で起動されたトランザクション内で関数を発行しています。

RPCメッセージの永続化機能が有効な状態で関数を発行しています。

EERPCER_SYSERR

システムエラーが起こりました。

注意事項

この関数を呼び出したあと，RPC応答メッセージ抑止限界時間以内にee_rpc_reply_send関数を呼び出さなかった場合，RPCエラー応答メッセージ（EERPCER_TIMED_OUT）が自動的に送信されます。そのあとでee_rpc_reply_send関数を呼び出しても，関数はエラーになります。

同一の抑止識別子を複数のee_rpc_reply_suspend関数で指定できます。この場合，一度のee_rpc_reply_send関数で複数のRPC応答メッセージが送信されます。

非応答型RPCでこの関数を呼び出した場合は，エラーリターンします。

【XTC限定】コネクションレス（UDPプロトコル）で起動されたトランザクション内でこの関数を発行した場合は，エラーリターンします。

ee_rpc_set_watch_time

名称

サービスの応答待ち時間の更新

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eerpc.h>
int ee_rpc_set_watch_time(int var)

機能

サービス要求の応答待ち時間を変更します（単位：秒）。この関数で変更した値は，サービス関数終了時まで有効です。

サービス要求の応答待ち時間をこの関数を呼び出す前の値に戻すときは，ee_rpc_get_watch_time関数で返された元の値を，この関数で再設定してください。

この関数は，RPC関連定義のwatch_timeオペランドに指定した値を変更しません。この関数で設定する値は，あとから呼び出すee_rpc_call関数にだけ影響します。

UAPで値を設定する引数

●var

変更後のサービス応答待ち時間を設定します（単位：秒）。1〜65535の範囲で指定してください。無制限に待ち続ける場合は，0を設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EERPCER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EERPCER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

注意事項

サービス応答待ち時間に0を指定した場合，TP1/EEが終了しないことがあります。

滞留メッセージ受信（ee_scd_〜）

滞留メッセージをUAP起動中に受信するときに使用する関数について説明します。滞留メッセージ受信の関数を次に示します。

ee_scd_clear_rollback_cnt【XTC限定】 − ロールバックリトライ回数のクリア

ee_scd_msg_receive【XTC限定】 − 滞留メッセージの受信

ee_scd_msg_rollback【XTC限定】 − 受信メッセージの差し戻し

ee_scd_msg_skip【XTC限定】 − 滞留メッセージのスキップ

ee_scd_clear_rollback_cnt【XTC限定】

名称

ロールバックリトライ回数のクリア

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eescd.h>
int  ee_scd_clear_rollback_cnt(char *service,
                               EELONG flags)

機能

ロールバックリトライ回数を0にクリアします。

UAPで値を設定する引数

●service

サービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EESCDER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EESCDER_CONDITION

発行条件が不正です（プロセス関連定義のxtc_useオペランドにNを指定してこの関数を発行）。

EESCDER_SRVC_VALUE

serviceに設定したサービス名は，定義されていません。

EESCDER_TIMING

この関数を発行できる状態ではありません。

ee_scd_clear_rollback_cnt関数がエラーになる場合

ee_scd_clear_rollback_cnt関数がエラーリターンする場合について説明します。

プロセス関連定義のxtc_useオペランドにYを指定していない場合

ee_scd_clear_rollback_cnt関数はEESCDER_CONDITIONのリターン値でエラーリターンします。

serviceに設定したサービスのサービス属性定義に，service_attr -e serialを指定していない場合

ee_scd_clear_rollback_cnt関数はEESCDER_CONDITIONのリターン値でエラーリターンします。

この関数を発行したサービスとserviceに設定したサービスが異なり，他スレッドでserviceに設定したサービスのトランザクションが実行中の場合

ee_scd_clear_rollback_cnt関数はEESCDER_TIMINGのリターン値でエラーリターンします。

注意事項

この関数を発行したサービスとserviceに設定したサービスが同じで，トランザクションがロールバック決着した場合，ロールバックリトライ回数はカウントしないで，0になります。XTCのロールバックリトライ回数監視によるサービス閉塞は行いません。

この関数を発行したサービスとserviceに設定したサービスが異なる場合，またはこの関数を発行したトランザクションがエラートランザクションの場合は，処理キュー全体の排他を取ります。そのため，この関数を頻繁に使用するとスループットが悪くなるおそれがあります。

ee_scd_msg_receive【XTC限定】

名称

滞留メッセージの受信

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eescd.h>
int  ee_scd_msg_receive(char **in，EEULONG *in_len，char **msg_inf,
                        EEULONG *msg_no, EELONG flags)

機能

入力キュー（ITQ）に滞留しているメッセージを受信します。

UAPで値を設定する引数

●in

入力メッセージ引き渡しエリアのアドレスを格納する領域アドレスです。

●in_len

入力メッセージ長を格納する領域アドレスです。

●msg_no

メッセージ通番を格納する領域アドレスです。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

TP1/EEから値が返される引数

●in

入力メッセージ引き渡しエリアのアドレスが返されます。

●in_len

入力メッセージ長が返されます。

●msg_no

受信したメッセージのメッセージ通番が返されます。

●msg_inf

入力メッセージ情報が返されます。

ただし，受信メッセージがMCPメッセージの場合だけアドレスが返されます。

メッセージ情報を参照する場合はTRNINF_SERVICE_MCPにキャストしてください。

また，トランザクション起動時に通知するTRNINF_SERVICE_MCPの領域を使用するため，以前の情報は参照できなくなります。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EESCDER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EESCDER_CONDITION

発行条件が不正です（プロセス関連定義のxtc_useオペランドにNを指定してこの関数を発行）。

EESCDER_INVALID_MESSAGE

トランザクション起動時のメッセージが滞留メッセージ読み出し対象メッセージではありません。

EESCDER_INVALID_TRNTYPE

この関数を発行できるサービスではありません（サービス属性定義でservice_attr -e serialを指定していないサービスでこの関数を発行）。または，トランザクション種別がMNまたはTMではありません。

EESCDER_NO_DATA

滞留メッセージはありません。※1

EESCDER_NO_MESSAGE

滞留メッセージ中に同種のメッセージがありません。

EESCDER_OVERFLOW

入力メッセージ引き渡しエリア（IMA）がオーバフローしました。※2

EESCDER_TIMING

スキップ処理中のため読み出せません。

EESCDER_TRN_CHANGE

中間同期点処理を行ったため，滞留メッセージの受信はできません。

EESCDER_UPPER_LIMIT

読み出し上限を超えました。

注※1

受信処理中の入力キュー（優先/通常）には滞留メッセージがない場合に設定されます。優先メッセージキューの受信処理中に優先メッセージをすべて受信処理した場合，通常メッセージキューに滞留メッセージがあってもEESCDER_NO_DATAとなります。

注※2

メッセージ格納領域に格納できるサイズ分のメッセージは格納されています。

in_lenには格納されているメッセージサイズが設定されています。

注意事項

滞留メッセージを受信できるのは，次のメッセージ種別がトランザクション起動時に渡されたメッセージ種別と同じメッセージの場合です。

なお，タイマトランザクションの場合は，永続タイマと非永続タイマは同じメッセージ種別とは見なされません。

トランザクション起動時に渡されたメッセージ種別がRPC受信メッセージであり，かつ応答型RPCまたはトランザクショナルRPCの場合は，滞留しているメッセージを受信できません。

また，リモートAPI機能（RAP）で送信されたメッセージも受信できません。

トランザクション起動時に引き出したキュー（優先キューまたは通常キュー）に滞留しているメッセージだけ受信できます。

例えば最初に引き出したキューが優先キューの場合，通常キューにメッセージが滞留していてもこの関数では受信できません。

入力メッセージ引き渡しエリアおよび入力メッセージサイズ格納領域はトランザクション起動時に使用した領域を再使用します。この関数発行後に前のメッセージおよびメッセージサイズを参照する場合は領域の内容を退避したあと，この関数を発行してください。

トランザクション起動時のトランザクション種別がMNまたはTMの場合だけ，この関数を発行できます。

該当サービスの同時引き出しの可否（service_attr -e）にserialを指定した場合だけ，この関数を発行できます。

滞留メッセージを受信できる最大数は，トランザクション起動時に滞留していたメッセージ数です。

中間同期点処理（ee_trn_chained_rollback関数発行）を行ったあとは，この関数を発行できません。

ee_scd_msg_rollback【XTC限定】

名称

受信メッセージの差し戻し

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eescd.h>
int  ee_scd_msg_rollback(EEULONG msg_no，EELONG flags)

機能

トランザクションの終了状態に関係なく，滞留メッセージの受信関数（ee_scd_msg_receive関数）で読み出したメッセージを差し戻します（ロールバックさせます）。

UAPで値を設定する引数

●msg_no

差し戻したいメッセージのメッセージ通番を設定します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了ました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EESCDER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EESCDER_CONDITION

発行条件が不正です（プロセス関連定義のxtc_useオペランドにNを指定してこの関数を発行）。

EESCDER_INVALID_MESSAGE

トランザクション起動時のメッセージが滞留メッセージ読み出し対象メッセージではありません。

EESCDER_INVALID_NUMBER

指定したメッセージ通番が不正です（通番範囲外，またはee_scd_msg_receive関数未発行）。

EESCDER_INVALID_TRNTYPE

この関数を発行できるサービスではありません（サービス属性定義でservice_attr -e serialを指定していないサービスでこの関数を発行）。または，トランザクション種別がMNまたはTMではありません。

注意事項

この関数は，トランザクション実行中に複数回発行できますが，最後に発行した関数で指定したメッセージ通番だけが有効となります。

ee_scd_msg_receive関数を複数回発行した場合，この関数で指定したメッセージ通番以降の全メッセージが差し戻されます。

トランザクション起動時に渡されたメッセージはこの関数で差し戻すことはできません。差し戻したい場合はトランザクションをロールバックさせてください。

ee_scd_msg_skip【XTC限定】

名称

滞留メッセージのスキップ

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eescd.h>
int  ee_scd_msg_skip(char *service, EEULONG priority,
                     EEULONG skip_flg, EEULONG number,
                     EELONG flags)

機能

入力キュー（ITQ）に滞留しているメッセージを読み出し済みとして入力キューから破棄します。

指定したサービス名に対応する入力キューのメッセージを読み出し済みとします。スキップ要求は，該当サービスの処理キューが引き出し禁止状態，かつ該当サービスのトランザクションが動作していない場合に受け付けられます。

UAPで値を設定する引数

●service

サービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後にはNULL文字を設定してください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●priority

EENOFLAGSを設定します。

EENOFLAGS

優先キューと通常キューに滞留しているメッセージを読み出し済みにします。

●skip_flg

次のフラグを設定します。

EESCD_SKIP_ALL

入力キューに滞留しているすべてのメッセージを読み出し済みにします。

●number

0を設定します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EESCDER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EESCDER_CONDITION

発行条件が不正です（プロセス関連定義のxtc_useオペランドにNを指定してこの関数を発行）。

EESCDER_MEMORY_SHORT

リソースが不足しました。

EESCDER_SRVC_VALUE

serviceに設定したサービス名は，定義されていません。

EESCDER_SYSERR

システムエラーが起こりました。

EESCDER_TIMING

この関数を発行できる状態ではありません。

注意事項

スキップの対象となるメッセージがない場合は，正常扱いになります。

スレッド制御（ee_thd_〜）

スレッドを制御する関数について説明します。スレッド制御の関数を次に示します。

ee_thd_abdctl − サービス閉塞の制御

ee_thd_gettime − 現在時刻の取得

ee_thd_protend − 保護区の終了

ee_thd_protstart − 保護区の開始

ee_thd_thdcntget − 処理スレッド数の取得

ee_thd_uifaget − ユーザIFA情報格納領域アドレスの取得

ee_thd_abdctl

名称

サービス閉塞の制御

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eethd.h>
int ee_thd_abdctl(char *svname, EELONG mode, EELONG flags)

機能

サービスを閉塞，および閉塞解除します。

UAPで値を設定する引数

●svname

SPPのサービス名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

全サービスを対象にする場合は，サービス名を設定しないで先頭をNULL文字にしてください。

●mode

閉塞か閉塞解除を設定します。

EETHD_ABDSET

サービスを閉塞します。

EETHD_ABDRST

サービスの閉塞を解除します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EETHDER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EETHDER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EETHDER_MEMORY_SHORT

メモリが不足しました。

EETHDER_NO_SERVICE

svnameに設定したサービス名が間違っています。

EETHDER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

注意事項

svnameに，TP1/FSP（全銀RC）で自動生成するサービスは指定できません。

すべてのサービスを対象にしてこのAPIを発行する場合，TP1/FSP（全銀RC）で自動生成するサービスは閉塞/閉塞解除の対象外となります。

ee_thd_gettime

名称

現在時刻の取得

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eethd.h>
int ee_thd_gettime(EELONG form, EELONG figure, void *time, EELONG flags)

機能

現在時刻を取得します。

ee_thd_gettime関数で取得する時刻は，TP1/EEが管理している現在時刻，またはマシンの現在時刻になります。

TP1/EEが管理している現在時刻は，プロセス関連定義のclock_time_intervalオペランドの指定値の間隔で更新し，60秒ごとにマシン時刻と同期を取ります。マシン時刻との同期の際には，時刻の進みが発生することがあります。また，時刻の同期に失敗した場合，および同期時点でのマシン時刻との誤差が大きい場合はメッセージが出力されます。

取得時刻のタイムゾーンは，TP1/Server Baseのユーザサービス定義に指定したTZ環境変数に依存します。

UAPで値を設定するデータ領域

●form

時刻の取得形式を設定します。

EETHD_BINARY

BINARY形式で取得します。

EETHD_DATE

DATE形式で取得します。

EETHD_BINARY_TEXT

BINARY_TEXT形式で取得します。

EETHD_DATE_TEXT

DATE_TEXT形式で取得します。

●figure

取得時刻の精度を設定します。

EETHD_FIG_SEC

秒精度で取得します。この値を設定した場合は，TP1/EEが管理している現在時刻を取得します。

EETHD_FIG_MICROSEC

マイクロ秒精度で取得します。この値を設定した場合は，システムコールを使用してマシンの現在時刻を取得します。

●time

取得した時刻を格納する領域のアドレスを設定します。

格納する領域に必要なサイズは，form，およびfigureに設定した値によって異なります。次の表に示すサイズの領域を設定してください。

表4‒11　格納領域に必要なサイズ（単位：バイト）

form指定値

figure指定値

EETHD_FIG_SEC

EETHD_FIG_MICROSEC

EETHD_BINARY

4※1

8※2

EETHD_DATE

6

9

EETHD_BINARY_TEXT

7

11

EETHD_DATE_TEXT

12

18

注※1

領域のアドレスは4バイトのバウンダリを保証してください。

注※2

領域のアドレスは8バイトのバウンダリを保証してください。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●time

取得した時刻が設定されます。

取得形式のイメージを，次に示します。

BINARY形式・秒精度で取得する場合（formにEETHD_BINARY，figureにEETHD_FIG_SECを設定）

図4‒1　BINARY形式・秒精度の現在時刻表示

ssssssss

当日の00:00:00からの通算時刻です。0〜8640000がホストバイトオーダの符号なし整数で設定されます。

単位は1/100秒です。

（例）通算時刻が01:23:45の場合，「0007AAE4」が設定されます。

BINARY形式・マイクロ秒精度で取得する場合（formにEETHD_BINARY，figureにEETHD_FIG_MICROSECを設定）

図4‒2　BINARY形式・マイクロ秒精度の現在時刻表示

ssssssssssssssss

当日の00:00:00からの通算時刻です。0〜86400999999がホストバイトオーダの符号なし整数で設定されます。

単位はマイクロ秒です。

（例）通算時刻が01:23:45.567890の場合，「000000012B8C1492」が設定されます。

DATE形式・秒精度で取得する場合（formにEETHD_DATE，figureにEETHD_FIG_SECを設定）

図4‒3　DATE形式・秒精度の現在時刻表示

次の各値が10進数パック形式で設定されます。

YY：当日の西暦年下2けた（00〜99）

MM：当日の月（01〜12）

DD：当日の日（01〜31）

hh：当日0時からの通算時（00〜23）

mm：分（00〜59）

ss：秒（00〜60）

（例）時刻が2010/12/31 23:59:59の場合，「101231235959」が設定されます。

DATE形式・マイクロ秒精度で取得する場合（formにEETHD_DATE，figureにEETHD_FIG_MICROSECを設定）

図4‒4　DATE形式・マイクロ秒精度の現在時刻表示

次の各値が10進数パック形式で設定されます。

YY：当日の西暦年下2けた（00〜99）

MM：当日の月（01〜12）

DD：当日の日（01〜31）

hh：当日0時からの通算時（00〜23）

mm：分（00〜59）

ssssssss：マイクロ秒（00000000〜60999999）

（例）時刻が2010/12/31 23:59:59.999999の場合，「101231235959999999」が設定されます。

BINARY_TEXT形式・秒精度で取得する場合（formにEETHD_BINARY_TEXT，figureにEETHD_FIG_SECを設定）

図4‒5　BINARY_TEXT形式・秒精度の現在時刻表示

sssssss

当日の00:00:00からの通算時刻です。0000000〜8640000が10進数の文字列で設定されます。下2けたは常に「00」となります。

単位は1/100秒です。

（例）通算時刻が01:23:45の場合，「0502500」が設定されます。

BINARY_TEXT形式・マイクロ秒精度で取得する場合（formにEETHD_BINARY_TEXT，figureにEETHD_FIG_MICROSECを設定）

図4‒6　BINARY_TEXT形式・マイクロ秒精度の現在時刻表示

sssssssssss

当日の00:00:00からの通算時刻です。00000000000〜86400999999が10進数の文字列で設定されます。

単位はマイクロ秒です。

（例）通算時刻が01:23:45.567890の場合，「05025567890」が設定されます。

DATE_TEXT形式・秒精度で取得する場合（formにEETHD_DATE_TEXT，figureにEETHD_FIG_SECを設定）

図4‒7　DATE_TEXT形式・秒精度の現在時刻表示

次の各値が10進数の文字列で設定されます。

YY：当日の西暦年下2けた（00〜99）

MM：当日の月（01〜12）

DD：当日の日（01〜31）

hh：当日0時からの通算時（00〜23）

mm：分（00〜59）

ss：秒（00〜60）

（例）時刻が2010/12/31 23:59:59の場合，「101231235959」が設定されます。

DATE_TEXT形式・マイクロ秒精度で取得する場合（formにEETHD_DATE_TEXT，figureにEETHD_FIG_MICROSECを設定）

図4‒8　DATE_TEXT形式・マイクロ秒精度の現在時刻表示

次の各値が10進数の文字列で設定されます。

YY：当日の西暦年下2けた（00〜99）

MM：当日の月（01〜12）

DD：当日の日（01〜31）

hh：当日0時からの通算時（00〜23）

mm：分（00〜59）

ssssssss：マイクロ秒（00000000〜60999999）

（例）時刻が2010/12/31 23:59:59.999999の場合，「101231235959999999」が設定されます。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EETHDER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EETHDER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EETHDER_GETFAILURE

時刻取得に失敗しました。

EETHDER_LIMITS_OVER

取得した時刻が，TP1/EE内で制御可能な上限値を超過しました。

EETHDER_UNRESOLVABLE

その他のエラーが発生しました。

注意事項

リターン値がEE_OK以外の場合，timeの内容は参照できません。

figureにEETHD_FIG_MICROSECを指定した場合は，システムコールを使用してマシン時刻を取得します。そのため，figureにEETHD_FIG_MICROSECを指定したee_thd_gettime関数を多量に呼び出すと，性能が低下するおそれがあります。

KFSB45310-EまたはKFSB45311-Wメッセージが出力された前後の60秒間では，figureにEETHD_FIG_SECを指定した場合の取得時刻とマシン時刻がずれていることがあります。

ee_thd_protend

名称

保護区の終了

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eethd.h>
int ee_thd_protend(EELONG flags)

機能

保護区を終了します。保護区の外で異常が発生した場合は，スレッドダウンします。

UAPで値を設定する引数

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EETHDER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EETHDER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EETHDER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

ee_thd_protstart

名称

保護区の開始

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eethd.h>
int ee_thd_protstart(EELONG flags)

機能

保護区を開始します。保護区の中で異常が発生した場合は，プロセスダウンします。

UAPで値を設定する引数

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EETHDER_ALREADY

すでに保護区になっています。

EETHDER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EETHDER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EETHDER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

ee_thd_thdcntget

名称

処理スレッド数の取得

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eethd.h>
int ee_thd_thdcntget(EEULONG *pthd_cnt, EEULONG *ethd_cnt)

機能

処理スレッド数を取得します。

UAPで値を設定する引数

●pthd_cnt

通常処理スレッド数を格納する変数アドレスを設定します。

●ethd_cnt

予備処理スレッド数を格納する変数アドレスを設定します。

TP1/EEから値が返される引数

●pthd_cnt

通常処理スレッド数が返されます。

●ethd_cnt

予備処理スレッド数が返されます。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EETHDER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EETHDER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EETHDER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

注意事項

リターン値がEE_OK以外の場合，pthd_cntおよびethd_cntに返された値を参照しても，内容は保証されません。

ee_thd_uifaget

名称

ユーザIFA情報格納領域アドレスの取得

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eethd.h>
int ee_thd_uifaget(char **abnuser_ptr)

機能

異常終了したスレッドのユーザIFA情報が格納された領域のアドレスを取得します。

UAPで値を設定する引数

●abnuser_ptr

ユーザIFA情報格納領域アドレスを格納する変数アドレスを設定します。

TP1/EEから値が返される引数

●abnuser_ptr

ユーザIFA情報格納領域アドレスが格納された領域の先頭アドレスが返されます。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EETHDER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EETHDER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EETHDER_UNRESOLVABLE

そのほかのエラーが発生しました。

注意事項

この関数はエラートランザクション（ERRTRN3）のトランザクションでだけ呼び出せます。エラートランザクション（ERRTRN3）のトランザクション内で，ee_trn_chained_commit関数またはee_trn_chained_rollback関数を呼び出したあとは，この関数を呼び出せません。

処理スレッドの再生成が成功したあとで，この関数を呼び出した場合，異常終了スレッドのユーザIFA情報格納領域アドレスと，自スレッドのユーザIFA情報格納領域アドレスとは，同じになります。自スレッドのユーザIFA情報格納領域で引き継いだ情報が破壊されるおそれがあるので，領域のアクセスには注意してください。

この状態を確認するには，処理スレッド通番と異常発生元トランザクションの処理スレッド通番とを比較してください。これらが同じ場合は，同一スレッドで動作しています。

リターン値がEE_OK以外の場合，abnuser_ptrに返された値を参照しても，内容は保証されません。

タイマトランザクション（ee_tim_〜）

時刻指定または経過時間指定のトランザクション（タイマトランザクション）を制御する関数について説明します。タイマトランザクションの関数を次に示します。

ee_tim_execap − タイマトランザクションの起動

ee_tim_execap_cancel − タイマトランザクションの起動取り消し

ee_tim_execap_cancel_all − 全タイマトランザクションの起動取り消し

ee_tim_execap

名称

タイマトランザクションの起動

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eetim.h>
int  ee_tim_execap(EEULONG acttype, EEULONG action, EEULONG active,
                   EEULONG reqid, char *service, EEULONG priority,
                   char *data, EEULONG dataleng, EELONG flags)

機能

UAPからトランザクション（タイマトランザクション）を起動します。すぐに起動することも，経過時間または時刻を指定して起動することもできます。

UAPで値を設定する引数

●acttype

タイマトランザクションの起動方式を設定します。

EETIM_INST

即時登録方式です。コミットとは無関係に，actionに設定した起動タイミングに従ってタイマトランザクションを起動します。

EETIM_COMT

トランザクション同期登録方式です。コミット後，actionに設定した起動タイミングに従ってタイマトランザクションを起動します。コミット前には起動されません。

●action

タイマトランザクションの起動タイミングを設定します。

EETIM_JUST

タイマトランザクションを即時起動します。

EETIM_INTV

経過時間を指定してタイマトランザクションを起動します。activeに設定した時間が経過したあとに起動します。

EETIM_TIME

時刻を指定してタイマトランザクションを起動します。activeに設定した時刻に起動します。

●active

actionに設定した起動タイミングに応じて次のように設定します。

actionにEETIM_JUSTを設定した場合（即時起動）

設定値は無視されます。

actionにEETIM_INTVを設定した場合（経過時間指定の起動）

タイマトランザクションを起動するまでの経過時間を設定します（単位：100ミリ秒）。1〜3600000（100ミリ秒から100時間）の範囲で指定してください。

acttypeにEETIM_INST（即時登録方式）を設定した場合は，ee_tim_execap関数を呼び出してからの経過時間です。acttypeにEETIM_COMT（トランザクション同期登録方式）を設定した場合は，コミットからの経過時間です。

actionにEETIM_TIMEを設定した場合（時刻指定の起動）

タイマトランザクションを起動する時刻を設定します。0時0分0秒を基準にして，起動時刻を秒数で算出します。0（0時0分0秒に開始）〜86399（23時59分59秒に開始）の範囲で指定してください。

（例）

午後2時30分30秒に起動させる場合，次のように52230を設定します。

14 × 3600 ＋ 30 × 60 ＋ 30 ＝ 52230

設定した時刻が現在の時刻より前またはあとだった場合，タイマトランザクションの起動処理は，プロセス関連定義のexecap_permission_timeオペランドで指定した先行許容時間または後退許容時間に従います。

詳細は「2.3.3　時刻または経過時間の指定方法」および「2.3.6　時刻または経過時間の指定とTP1/EEサービス定義との関係」を参照してください。

●reqid

ee_tim_execap_cancel関数でタイマトランザクションを取り消す場合のキーとなるリクエスト識別子を設定します。

タイマトランザクションを取り消す必要がない場合は0を設定します。0を設定した場合でも，acttypeにEETIM_COMT（即時登録方式）を設定して登録したトランザクションは，コミット前であればee_tim_execap_cancel_all関数で取り消せます。

●service

タイマトランザクションとして起動するトランザクションのサービス名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾にはNULL文字を付けてください。このNULL文字は文字列の長さに数えません。

●priority

タイマトランザクションが起動タイミングを迎えたとき，その時点で登録されている処理キューの中で優先的に起動するかどうかを設定します。

EETIM_HI

優先的に起動します。

EETIM_LOW

優先的に起動しないで，登録した順序で起動します。

●data

起動するトランザクションに渡すデータを設定します。

●dataleng

起動するトランザクションに渡すデータの長さを設定します（単位：バイト）。メモリ関連定義のtime_message_sizeオペランドで指定した値以下の値を指定してください。渡すデータがない場合は0を設定します。

●flags

オプションを次に示す形式で設定します。

｛EENOFLAGS｝〔｜EETIM_PERMANENCE〕〔|EETIM_SCDL_HOLD〕

EENOFLAGS

必ず設定してください。

EETIM_PERMANENCE　　【XTC限定】

タイマトランザクションを永続属性とする場合に設定します。acttypeにEETIM_COMTを設定した場合だけ有効です。

EETIM_SCDL_HOLD　　【XTC限定】

自トランザクションが終了するまで次のトランザクションのスケジュールを停止したい場合（UAPリターン後の次のトランザクションのスケジュールを停止したい場合）に設定します。このオプションを設定すると，待機系への転送処理終了後に，次のトランザクションのスケジュールを行います。

acttypeにEETIM_COMTを設定した場合だけ有効です。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EETIMER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EETIMER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EETIMER_DATA_OVER

datalengに設定したデータ長が大き過ぎます。

EETIMER_NO_ENTRY

指定したサービス名に対するエントリポイントがありません。

EETIMER_NO_SERVICE

serviceに設定したサービス名が間違っています。

EETIMER_PROHIBIT

TP1/EEシステムが終了処理中のため，登録できません。または，CLサーバでの待機系のため登録できません。

EETIMER_QUEUE_FULL

指定したサービスのキューが満杯のため登録できません。

EETIMER_RESOURCE_SHORT

次に示す要因によって，資源不足で登録できません。

メモリ関連定義のicb_noの指定値を超えています。

メモリ関連定義のtime_message_noの指定値を超えています。

メモリ関連定義のpce_noの指定値を超えています。

UDP用送信バッファ（UOBF）面数が不足しています。

EETIMER_TIME_INJUSTICE

指定した時刻が先行および後退許容時間範囲内にありません。

注意事項

acttypeにEETIM_COMTを設定した場合，コミット前にトランザクションが異常終了したとき，またはロールバックしたときは，この関数の要求は無効になります。同一のトランザクション内でee_trn_rollback_mark関数がすでに呼び出されている場合は，リターン値EETIMER_CONDITIONでエラーリターンします。

この関数は，トランザクションのコミット時に実行されます。acttypeにEETIM_COMTを設定した場合，トランザクションの同期点を取得する処理でエラーが起こると，この関数の処理は無効となります。

acttypeにEETIM_COMTを設定してこの関数を呼び出したトランザクションでは，トランザクションは最適化されません。

acttypeにEETIM_COMT，actionにEETIM_TIMEを設定した場合，関数呼び出し時に先行許容時間および後退許容時間がチェックされます。この時点で許容時間外の場合はエラーになり，コミット時には許容時間はチェックされません。

acttypeにEETIM_COMT，actionにEETIM_TIMEを設定した場合，コミット時に後退許容時間外となっていたときは，タイマトランザクションが即時に起動します。

acttypeにEETIM_INSTを設定した場合，トランザクションが異常終了したとき，またはロールバックしたときも，この関数の要求は有効になります。

システム終了（正常終了，計画停止A）の場合，登録済みのタイマトランザクションがあるときは，タイマ破棄通知のエラートランザクション（ERRTRN4）が起動します。計画停止Bの場合は，登録済みのタイマトランザクションがあっても，ERRTRN4は起動しません。

【XTC限定】CLサーバがない場合，flagsにEETIM_PERMANENCEを設定しても永続属性となりません。

【XTC限定】永続属性の場合，UDP用送信バッファを使用します。

【XTC限定】CLサーバでの待機系ではこの関数は使用しないでください。

ee_tim_execap_cancel

名称

タイマトランザクションの起動取り消し

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eetim.h>
int  ee_tim_execap_cancel(EEULONG acttype, EEULONG reqid, EELONG flags)

機能

タイマトランザクションを取り消します。ee_tim_execap関数でタイマトランザクションを登録するときに設定した起動タイミングより前であれば，ee_tim_execap_cancel関数でタイマトランザクションを取り消せます。

UAPで値を設定する引数

●acttype

どの起動方式のタイマトランザクションを取り消すかを設定します。

EETIM_INST

次のタイマトランザクションを，コミットとは無関係に直ちに取り消します。

acttypeでEETIM_INST（即時登録方式）を設定した，ee_tim_execap関数のタイマトランザクション

acttypeでEETIM_COMT（トランザクション同期登録方式）を設定した，コミット後のee_tim_execap関数のタイマトランザクション

EETIM_COMT

ee_tim_execap関数でacttypeにEETIM_COMT（トランザクション同期登録方式）を設定したタイマトランザクションを取り消します。コミット前であれば，ee_tim_execap関数を呼び出したトランザクションからタイマトランザクションを取り消せます。

EETIM_CMTC

次のタイマトランザクションを，コミット後に取り消します。

acttypeでEETIM_INST（即時登録方式）を設定した，ee_tim_execap関数のタイマトランザクション

acttypeでEETIM_COMT（トランザクション同期登録方式）を設定した，コミット後のee_tim_execap関数のタイマトランザクション

●reqid

タイマトランザクションのリクエスト識別子を設定します。ee_tim_execap関数でタイマトランザクションを登録したときにreqidで設定したリクエスト識別子と同じものを設定してください。

同一のリクエスト識別子のタイマトランザクションが複数登録されている場合，acttypeでEETIM_INSTまたはEETIM_CMTCを設定したときは，起動時刻が最も早いタイマトランザクションが取り消されます。acttypeでEETIM_COMTを設定したときは，最も早く登録要求されたタイマトランザクションが取り消されます。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EETIMER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EETIMER_CONDITION

関数の呼び出し条件が不正です。

EETIMER_NOTHING

設定されたリクエスト識別子を持つタイマトランザクションは未登録，起動中，または起動済みです。

注意事項

タイマトランザクションを登録するときにee_tim_execap関数でacttypeにEETIM_COMTを設定した場合，ee_tim_execap関数を呼び出したトランザクションがコミットしたあとは，ee_tim_execap_cancel関数でacttypeにEETIM_COMTを設定してもタイマトランザクションを取り消せません。コミット後に取り消したい場合は，ee_tim_execap_cancel関数でacttypeにEETIM_INSTまたはEETIM_CMTCを設定してください。

ee_tim_execap関数で設定した起動タイミングに達しているタイマトランザクションは取り消せません。

acttypeでEETIM_CMTCを設定した場合，対象のタイマトランザクションが同期点処理前に起動時刻に達しても，タイマトランザクションを起動しません。

acttypeにEETIM_CMTCを設定した場合，コミット前にトランザクションが異常終了したとき，またはロールバックしたときは，この関数の要求は無効になります。このとき，起動時刻に達している場合はタイマトランザクションを即時起動します。同一のトランザクション内でee_trn_rollback_mark関数がすでに呼び出されている場合は，リターン値EETIMER_CONDITIONでエラーリターンします。

ee_tim_execap_cancel_all

名称

全タイマトランザクションの起動取り消し

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eetim.h>
int  ee_tim_execap_cancel_all(EELONG flags)

機能

トランザクション同期登録方式で登録したすべてのタイマトランザクションを取り消します。ee_tim_execap関数を呼び出したトランザクションがコミット前であれば，そのトランザクションでee_tim_execap関数のacttypeにEETIM_COMTを設定して登録したすべてのタイマトランザクションを，ee_tim_execap_cancel_all関数で取り消せます。

UAPで値を設定する引数

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EETIMER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EETIMER_NOTHING

このトランザクションではタイマトランザクションは未登録です。

注意事項

ee_tim_execap関数でacttypeにEETIM_INSTを設定して登録したタイマトランザクションは，ee_tim_execap_cancel_all関数では取り消せません。

ee_tim_execap関数でタイマトランザクションを登録したトランザクションからee_tim_execap_cancel_all関数を呼び出してください。別のトランザクションでee_tim_execap_cancel_all関数を呼び出しても，タイマトランザクションを取り消すことはできません。

ee_tim_execap関数を呼び出したトランザクションのコミット後にタイマトランザクションを取り消したい場合は，ee_tim_execap_cancel関数を使用してください。

トラブルシュート（ee_trb_〜）

トラブルシュートに使用する関数について説明します。トラブルシュートの関数を次に示します。

ee_trb_uinfo_tm − ユーザ情報のTASKTM出力

ee_trb_utrace_put − ユーザ固有のトレースの取得

ee_trb_uinfo_tm

名称

ユーザ情報のTASKTM出力

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eetrb.h>
int ee_trb_uinfo_tm(char *uinfo_pt, EELONG type, EELONG flags)

機能

指定されたユーザ情報をTASKTMの「ユーザ情報」列に出力します。

UAPで値を設定する引数

●uinfo_pt

出力するユーザ情報格納領域アドレスを設定します。ユーザ情報は63バイトで指定してください。63バイトに満たない場合は後続の領域に，キャラクタ形式の場合は半角スペース，バイナリ形式の場合は0x00を設定してください。TASKTMには63バイト固定で出力します。

●type

指定したユーザ情報の属性を次の値で指定します。

EETRB_UINFO_BINARY：バイナリ属性で出力

指定したユーザ情報をTASKTM編集時に16進数形式で出力します。

EETRB_UINFO_CHARACTER：キャラクタ属性で出力

指定したユーザ情報をTASKTM編集時にキャラクタ形式で出力します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EETRBER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EETRBER_CONDITION

発行条件が不正です。

EETRBER_STOP

トラブルシュート機能停止中です。

注意事項

トラブルシュート関連定義のtrb_tasktm_typeに1，2，3を指定した場合に有効です。

1，2，3以外を指定した場合は出力されません。また，1，2，3以外を指定した場合でも，このAPIはエラーにはなりません。

同一トランザクション内で複数発行した場合は，最後に要求したユーザ情報が有効となります。

文字コードのチェックは行いません。

ee_trb_utrace_put

名称

ユーザ固有のトレースの取得

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eetrb.h>
int ee_trb_utrace_put(unsigned short event_id,
                      unsigned short datalen,
                      char *buffaddr, EELONG flags)

機能

ユーザ固有のトレースデータを回線トレースに出力します。出力したトレースデータは，eetrblineedコマンドまたはeetrblinedumpコマンドで編集できます。

UAPで値を設定する引数

●event_id

トレースを取得するイベントのイベントIDを設定します。0x0700〜0x0740の範囲のイベントIDを設定してください。

●datalen

トレースのデータ長を設定します（単位：バイト）。4〜180の範囲のデータ長を設定してください。

●buffaddr

トレースデータが格納されているバッファの先頭ポインタを設定します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EETRBER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EETRBER_BUF_LEN

引数datalenに設定したデータ長が設定できる範囲外です。

EETRBER_STOP

トラブルシュート機能が縮退中です。

トランザクション制御（ee_trn_〜）

TP1/EE独自のトランザクション制御をする関数について説明します。トランザクション制御の関数を次に示します。

ee_trn_chained_commit − 連鎖モードのコミット

ee_trn_chained_rollback − 連鎖モードのロールバック

ee_trn_getinfo − 現在のトランザクション識別情報の取得

ee_trn_rm_close_mark − リソースマネジャとのコネクションの解放指示

ee_trn_rollback_mark − トランザクションのロールバック指示

ee_trn_set_exp_time − トランザクション処理の監視時間の変更

ee_trn_chained_commit

名称

連鎖モードのコミット

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eetrn.h>
int  ee_trn_chained_commit(void)

機能

トランザクションの同期点を取得します。グローバルトランザクションのルートトランザクションブランチとして，処理が正常に終了したこと（コミット）を，トランザクションを構成するトランザクションブランチのUAP，トランザクションサービス，およびリソースマネジャに知らせます。

ee_trn_chained_commit関数が正常に終了すると，新しいグローバルトランザクションが開始します。関数を呼び出したスレッドは，このトランザクションの範囲内です。

グローバルトランザクションが複数のトランザクションブランチから構成されるとき（関数を呼び出したUAPだけではないとき）は，それぞれのトランザクションブランチの処理結果がコミットとならないかぎりコミットされません。

ee_trn_chained_commit関数を呼び出せるのはルートトランザクションブランチだけです。それ以外のUAPから呼び出した場合は，リターン値EETRNER_CONDITIONでエラーリターンします。

ee_trn_chained_commit関数を呼び出すスレッドは，このマニュアルの記述に従って正しく作成されたUAPを稼働させたものでなければなりません。

ee_trn_chained_commit関数は，同期点処理が完了したときに正常に終了，またはエラーリターンのどちらかで返ります。

サービス関数リターン時に明示的にee_trn_chained_commit関数またはee_trn_chained_rollback関数を呼び出さない場合は，トランザクションの同期点を取得します。

トランザクション起動後にUAPをリターンするまでの，ee_trn_chained_commit関数の呼び出し回数の上限値を，トランザクション関連定義のtrn_max_commit_countオペランドで指定できます。ee_trn_chained_commit関数の呼び出し回数が，trn_max_commit_countオペランドで指定した上限値に達した場合，トランザクション関連定義のtrn_max_commit_downmodeオペランドの指定に従って，異常終了するか，またはKFSB50927-Eメッセージを出力します。異常終了時にサービスを閉塞するかどうかは，プロセス関連定義のservice_holdオペランドで指定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK※

正常に終了しました。ee_trn_chained_commit関数が終了したあとも，このスレッドはトランザクション下にあって，グローバルトランザクションの範囲内です。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EETRNER_COMPLETION

通信障害やリソースマネジャ障害などによってトランザクション決着に失敗したため，トランザクション回復処理を行います。このリターン値が返ったあとも，このスレッドはトランザクション下にあって，グローバルトランザクションの範囲内です。

EETRNER_CONDITION

ee_trn_chained_commit関数を不正なコンテクスト（ルートトランザクションではないなど）で呼び出しています。トランザクションモードに対する影響はありません。

EETRNER_HAZARD

グローバルトランザクションのトランザクションブランチがヒューリスティックに決着しました。しかし，障害のため，ヒューリスティックに決着したトランザクションブランチの同期点の結果がわかりません。このリターン値が返る原因になったUAP，リソースマネジャ，およびグローバルトランザクションの同期点の結果は，メッセージログファイルを参照してください。このリターン値が返ったあとも，このスレッドはトランザクション下にあって，グローバルトランザクションの範囲内です。

EETRNER_HEURISTIC

ee_trn_chained_commit関数を呼び出したグローバルトランザクションは，ヒューリスティック決着のため，あるトランザクションブランチはコミットとなり，あるトランザクションブランチはロールバックとなりました。このリターン値は，ヒューリスティック決着の結果が，グローバルトランザクションの同期点の結果と一致しなかった場合にリターンします。このリターン値が返る原因になったUAP，リソースマネジャ，およびグローバルトランザクションの同期点の結果は，メッセージログファイルを参照してください。このリターン値が返ったあとも，このスレッドはトランザクション下にあって，グローバルトランザクションの範囲内です。

EETRNER_ROLLBACK_OK

コミット処理に失敗した，またはee_trn_rollback_mark関数呼び出し済みのため，ロールバックを行いました。

注※

次の要求がある場合は，要求を実行します。

ee_mch_cmtsend関数によるトランザクション非同期の一方送信メッセージの送信要求（TP1キャッシュ機能を使用する場合）

ee_mch_cmtsend_sync関数によるトランザクション同期の一方送信メッセージの送信要求（TP1キャッシュ機能を使用する場合）

ee_mcp_send関数による非同期一方送信メッセージの送信要求（MCPを使用する場合）

ee_rpc_cmtsend関数によるトランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求

ee_rpc_cmtsend_to関数による通信先を指定したトランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求

ee_tim_execap関数（acttypeにEETIM_COMTを設定）によるタイマトランザクション起動要求

指定例

if(ee_trn_chained_commit() != EE_OK)
  fputs("cannot commit transaction¥n",stderr);

注意事項

次の状態のとき，ee_trn_chained_commit関数は正常終了します。

リソースマネジャ接続失敗によるトランザクション縮退起動

新しいグローバルトランザクション生成時にリソースマネジャ接続失敗

必要に応じてee_trn_getinfo関数を呼び出してリソースマネジャの状態を確認してください。

【TP1/FSP限定】DBキューの交替用メッセージ表書き込み機能使用時に，この関数内で行うDBキューのメッセージ表へのアクセスで障害が発生すると，この関数はリターンしないでトランザクションがリトライロールバックする場合があります。

ee_trn_chained_rollback

名称

連鎖モードのロールバック

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eetrn.h>
int  ee_trn_chained_rollback(EEULONG thkind, EEULONG ecode)

機能

トランザクションをロールバックさせます。thkindにEETRN_KEEPを設定した場合，ee_trn_chained_rollback関数を呼び出したあとには，続けてトランザクションが開始します。thkindにEETRN_KEEP以外を設定した場合，新たなトランザクションを開始しないで強制終了します。

ee_trn_chained_rollback関数を呼び出すことで，ルートトランザクションブランチから，トランザクションブランチ，トランザクションサービス，およびリソースマネジャにロールバックを知らせます。

thkindにEETRN_KEEPを設定したee_trn_chained_rollback関数が正常に終了すると，関数を呼び出したスレッドはロールバックしてリターンします。そのあとで新しいグローバルトランザクションが開始します。関数を呼び出したスレッドはこのトランザクションの範囲内です。ただし，この関数を呼び出したUAP以外のトランザクションモードに対しての指定を意味しません。

ee_trn_chained_rollback関数を呼び出せるのは，ルートトランザクションブランチからだけです。それ以外のUAPから呼び出した場合は，リターン値EETRNER_CONDITIONでエラーリターンします。ただし，thkindにEETRN_PRCS，EETRN_KILL，またはEETRN_ABRTを指定した場合は，トランザクションブランチから呼び出せます。

ee_trn_chained_rollback関数を呼び出すスレッドは，このマニュアルの記述に従って正しく作成されたUAPを稼働させたものでなければなりません。

ee_trn_chained_rollback関数は，同期点処理が完了したときに正常に終了，エラーリターン，または強制終了します。

サービス関数リターン時に明示的にee_trn_chained_commit関数またはee_trn_chained_rollback関数を呼び出さない場合は，トランザクションの同期点を取得します。

トランザクション起動後にUAPをリターンするまでの，ee_trn_chained_rollback関数またはee_trn_rollback_mark関数の呼び出し回数の上限値を，トランザクション関連定義のtrn_max_rollback_countオペランドで指定できます。ee_trn_chained_rollback関数またはee_trn_rollback_mark関数の呼び出し回数が，trn_max_rollback_countオペランドで指定した上限値に達した場合，トランザクション関連定義のtrn_max_rollback_downmodeオペランドの指定に従って，異常終了するか，またはKFSB50927-Eメッセージを出力します。異常終了時にサービスを閉塞するかどうかは，プロセス関連定義のservice_holdオペランドで指定します。

UAPで値を設定する引数

●thkind

ロールバック時，プロセスまたはスレッドを強制終了させるかどうかを設定します。

EETRN_PRCS

コアファイルとCOBOL異常終了時要約リスト（COBOLプログラムがある場合）を出力してプロセスを強制終了させます。

EETRN_KILL

スレッドを強制終了させます。

EETRN_ABRT

メモリダンプファイルとCOBOL異常終了時要約リスト（COBOLプログラムがある場合）を出力してスレッドを強制終了させます。

EETRN_KEEP

プロセスおよびスレッドを強制終了させません。

●ecode

トランザクション情報としてエラートランザクション（ERRTRN3）へ引き渡すエラー要因コードを設定します。

thkindにEETRN_KILLまたはEETRN_ABRTを設定したときだけ有効です。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。ee_trn_chained_rollback関数が終了したあとも，このスレッドはトランザクション下にあって，グローバルトランザクションの範囲内です。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EETRNER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EETRNER_COMPLETION

通信障害やリソースマネジャ障害などによってトランザクション決着に失敗したため，トランザクション回復処理を行います。このリターン値が返ったあとも，このスレッドはトランザクション下にあって，グローバルトランザクションの範囲内です。

EETRNER_CONDITION

ee_trn_chained_rollback関数を不正なコンテクスト（ルートトランザクションブランチではないなど）で呼び出しています。トランザクションモードに対する影響はありません。

EETRNER_HAZARD

グローバルトランザクションのトランザクションブランチがヒューリスティックに決着しました。しかし，障害のため，ヒューリスティックに決着したトランザクションブランチの同期点の結果がわかりません。このリターン値が返る原因になったUAP，リソースマネジャ，およびグローバルトランザクションの同期点の結果は，メッセージログファイルを参照してください。このリターン値が返ったあとも，このスレッドはトランザクション下にあって，グローバルトランザクションの範囲内です。

EETRNER_HEURISTIC

ee_trn_chained_rollback関数を呼び出したグローバルトランザクションは，ヒューリスティック決着のため，あるトランザクションブランチはコミットとなり，あるトランザクションブランチはロールバックとなりました。このリターン値は，ヒューリスティック決着の結果が，グローバルトランザクションの同期点の結果と一致しなかった場合にリターンします。このリターン値が返る原因になったUAP，リソースマネジャ，およびグローバルトランザクションの同期点の結果は，メッセージログファイルを参照してください。このリターン値が返ったあとも，このスレッドはトランザクション下にあって，グローバルトランザクションの範囲内です。

指定例

if (ee_trn_chained_rollback(EETRN_KILL,100) != EE_OK)
  fputs("cannot rollback transaction¥n",stderr);

注意事項

トランザクション種別がMI（初期化トランザクション），ME（終了トランザクション），JI（共有リソース初期化トランザクション），およびUT（ユーザ初期化トランザクション）の場合，thkindにEETRN_ABRTを設定してもメモリダンプファイルは出力されません。また，thkindにEETRN_KILLまたはEETRN_ABRTを設定してもスレッドは強制終了しないでプロセスダウンになり，コアファイルが出力されます。

次の状態のとき，ee_trn_chained_rollback関数は正常終了します。

リソースマネジャ接続失敗によるトランザクション縮退起動

新しいグローバルトランザクション生成時にリソースマネジャ接続失敗

必要に応じてee_trn_getinfo関数を呼び出してリソースマネジャの状態を確認してください。

ee_trn_getinfo

名称

現在のトランザクション識別情報の取得

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eetrn.h>
int  ee_trn_getinfo(EETRNID2 *eetrnid, EELONG flags)

機能

実行中のトランザクションのトランザクション識別情報をリソースマネジャごとに取得します。リターン値がEE_OK（次のリソースマネジャ情報なし）になるまで，この関数を連続して呼び出すことによって，接続中のすべてのリソースマネジャの情報を取得できます。リターン値がEE_OKの状態でこの関数を呼び出した場合は，最初からトランザクション識別情報を取得します。

UAPで値を設定する引数

●eetrnid

トランザクション識別情報を格納するための構造体ポインタのアドレスを設定します。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

TP1/EEから値が返される引数

●eetrnid

トランザクション識別情報が構造体EETRNID2で返されます。構造体の形式は次のとおりです。

struct ee_trn_id_t2{
  EELONG  processid;
  EEULONG centraltransactionid;
  EELONG  resume;
  int     rmid;
  int     size;
  char    name[EETRN_RM_NAMESZ];
  int     opensize;
  char    openname[OPENNAMESZ];
  int     xidsize;
  char    xid[XIDSZ];
  char    dummy[1024];
}EETRNID2;

processid（プロセスID）

プロセスIDが返されます。

centraltransactionid（中央処理通番）

該当するトランザクションの中央処理通番が返されます。

resume（リソースマネジャ接続状態）

リソースマネジャとの接続状態が返されます。

EETRN_RM_CONNECT

リソースマネジャ接続正常

EETRN_RM_ERROR

リソースマネジャ接続失敗によるトランザクション縮退起動

rmid（リソースマネジャID）

リソースマネジャIDが返されます。

size（リソースマネジャ名長）

リソースマネジャ名（リソースマネジャ拡張子を含む）の長さが返されます（単位：バイト）。

name（リソースマネジャ名）

リソースマネジャ名（リソースマネジャ拡張子を含む）が返されます。領域の長さ（EETRN_RM_NAMESZ）は36バイトです。

opensize（xa_open関数用文字列長）

xa_open関数用文字列の長さが返されます（単位：バイト）。

openname（xa_open関数用文字列）

xa_open関数用文字列が返されます。領域の長さ（OPENNAMESZ）は256バイトです。

xidsize（XID長）

XIDの長さが返されます（単位：バイト）。

xid（XID）

XIDが返されます。領域の長さ（XIDSZ）は256バイトです。

dummy

予備の領域です。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました（次のリソースマネジャ情報なし）。

EE_CONTINUE

正常に終了しました（次のリソースマネジャ情報あり）。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EETRNER_ARGUMENT

引数に設定したポインタがNULLのため値を設定できません。

指定例

int       returncode;
EETRNID2  eetrnid;
            :
memset(&eetrnid,'¥0',sizeof(EETRNID2));
                :
returncode = EE_CONTINUE;
while(returncode == EE_CONTINUE){
   returncode = ee_trn_getinfo(&eetrnid,EENOFLAGS);
   if(returncode == EE_OK || returncode == EE_CONTINUE){
      printf("プロセスID ＝ %d¥n ",eetrnid.processid);
      printf("中央処理通番 ＝ %u¥n ",eetrnid.centraltransactionid);
            :
      }
     else{
      printf("cannot get transaction information¥n");
    }
}

注意事項

リソースマネジャがない場合はリソースマネジャ情報以外の値が設定され，リターン値EE_OK（次のリソースマネジャ情報なし）でリターンします。

ee_trn_rm_close_mark

名称

リソースマネジャとのコネクションの解放指示

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eetrn.h>
int  ee_trn_rm_close_mark(EELONG flags)

機能

ee_trn_rm_close_mark関数が正常に終了すると，ee_trn_rm_close_mark関数を呼び出したスレッドのトランザクションの同期点処理が完了した時点でスレッドにリンクされているすべてのリソースマネジャに対してコネクションの解放要求（xa_close関数）が指示されます。同期点処理の完了時にコネクション確立済みのリソースマネジャが存在しない場合は，ee_trn_rm_close_mark関数を呼び出してもコネクションの解放要求（xa_close関数）を指示しません。

リソースマネジャとのコネクションの再確立（xa_open関数）は，ee_trn_rm_close_mark関数を呼び出したスレッドでの次回のトランザクション開始時にTP1/EEが行います。

UAPで値を設定する引数

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EETRNER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

指定例

if (ee_trn_rm_close_mark(EENOFLAGS) != EE_OK){
  fputs("cannot close connection¥n",stderr);
}

ee_trn_rollback_mark

名称

トランザクションのロールバック指示

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eetrn.h>
int  ee_trn_rollback_mark(void)

機能

トランザクションのロールバックを指示します。ee_trn_rollback_mark関数が正常に終了すると，関数を呼び出したスレッドのトランザクションはロールバックされます。

トランザクション起動後にUAPをリターンするまでの，ee_trn_chained_rollback関数またはee_trn_rollback_mark関数の呼び出し回数の上限値を，トランザクション関連定義のtrn_max_rollback_countオペランドで指定できます。ee_trn_chained_rollback関数またはee_trn_rollback_mark関数の呼び出し回数が，trn_max_rollback_countオペランドで指定した上限値に達した場合，トランザクション関連定義のtrn_max_rollback_downmodeオペランドの指定に従って，異常終了するか，またはKFSB50927-Eメッセージを出力します。異常終了時にサービスを閉塞するかどうかは，プロセス関連定義のservice_holdオペランドで指定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

同期点処理をロールバックさせます。また，ロールバックが終了したあとも，このスレッドはトランザクション下にあって，グローバルトランザクションの範囲内です。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

指定例

if (ee_trn_rollback_mark() != EE_OK)
  fputs("cannot rollback transaction¥n",stderr);

注意事項

ee_trn_rollback_mark関数が正常終了したあとは，ee_rpc_cmtsend関数によるサービス要求，およびee_tim_execap関数（acttypeにEETIM_COMTを設定）によるタイマトランザクション起動要求を実行してもエラーになります。

ee_trn_set_exp_time

名称

トランザクション処理の監視時間の変更

形式

ANSI C，C++の形式

#include <eetrn.h>
int  ee_trn_set_exp_time(EEULONG time,EELONG flags)

機能

トランザクション処理の監視時間を変更します。

ee_trn_set_exp_time関数が正常に終了すると，関数を呼び出したトランザクション処理の監視が，timeに設定した秒数で再開始されます。このとき，関数呼び出し前の処理時間監視は無効となります。

ee_trn_set_exp_time関数によるトランザクション処理の監視時間の変更は，呼び出し元トランザクションにだけ反映されます。

ee_trn_set_exp_time関数は，同一トランザクション内で2回以上呼び出すことはできません。

同一トランザクション内でee_trn_watch関数を発行済みの場合，この関数は使用できません。

UAPで値を設定する引数

●time

変更後のトランザクション処理の監視時間を設定します（単位：秒）。指定できる値は1〜65535です。0を設定した場合は，時間監視をしません。

●flags

EENOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

意味

EE_OK

正常に終了しました。

EECOMER_CNDBPP

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_CNDUOC

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

EECOMER_ENVIRON

TP1/EEの環境下にありません。

EETRNER_ARGUMENT

引数に設定した値が間違っています。

EETRNER_CALLAGAIN

ee_trn_set_exp_time関数を同一トランザクション内で2回以上呼び出しました。

EETRNER_UNRESOLVABLE

その他のエラーが発生しました。

指定例

if (ee_trn_set_exp_time(100,EENOFLAGS) != EE_OK)
  fputs("cannot change trn_expiration_time¥n",stderr);

注意事項

ee_trn_set_exp_time関数によるトランザクション処理の監視時間の変更は，呼び出し元のトランザクションにだけ反映されるため，eetrntimコマンドの-lオプションで表示するトランザクション処理の監視時間には反映されません。

5　TP1/EEおよびXTCのライブラリ関数の文法（COBOL言語編）

この章では，COBOL言語のUAPで使用できるTP1/EEおよびXTCのライブラリ関数の文法について説明します。

COBOL-UAP作成用プログラムの説明形式

TP1/EEのUAPをCOBOL言語で作成するときは，TP1/EEのライブラリにある関数に対応したCOBOL-UAP作成用プログラムをCALL文で呼び出します。

COBOL-UAP作成用プログラムを次の形式で説明します。

形式

ライブラリにある関数と対応するCOBOL-UAP作成用プログラムを，CALL文で呼び出す形式と，領域の指定方法を示します。

データ名に値を指定するときは，ここで示すPICTURE句のデータ形式に従ってください。指定する値が決まっているときはVALUE句で記述してあります。

一意名で示すファイル名とデータ名には，断りがないかぎり，固有の名称を任意に付けてください。

データ名として指定する文字の長さなどは，コーディングで使うCOBOL言語およびCOBOLコンパイラの仕様に従ってください。

COBOL言語でコーディングするときは，TP1/EEのサンプルにあるCOBOL言語用テンプレートを使えます。このCOBOL言語用テンプレートを，コーディングするプログラムに合わせて修正すれば，DATA DIVISIONを最初からコーディングする手間が省けます。COBOL言語用テンプレートは，インストールディレクトリ/examples/tp1ee/aplib/cobol/ディレクトリの下に，システムサービスごとのファイル名で格納してあります。ファイル名は，次に示す規則で付けてあります。

EEXXX.cbl（XXXは，COBOL-UAP作成用プログラムの下3文字）

機能

COBOL-UAP作成用プログラムの機能について説明します。以降，COBOL-UAP作成用プログラムを，次に示す形式で表記します。

UAPで値を設定するデータ領域

DATA DIVISIONに指定するデータのうち，COBOL-UAP作成用プログラムの呼び出し時にデータ領域に値を指定しておくデータ名です。各データ名の説明に従って，値を設定してください。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

DATA DIVISIONに指定するデータのうち，CALL文を実行したあとで，TP1/EEから値が返されるデータ名です。CALL文の実行後に，データ名で示すデータ領域の内容を参照してください。

クライアントUAPから値が渡されるデータ領域

サービスプログラムの場合で，クライアントUAPから値が渡されるデータ領域です。このデータ領域の内容を参照して，サービスプログラムの処理をしてください。

サーバUAPから値が返されるデータ領域

同期応答型RPCの場合に，サービスプログラムから値が返されるデータ名です。CBLEERPC('CALL ')を呼び出したUAPでは，ここに示すデータ領域の値を参照できます。

ステータスコード

CALL文を実行したときに返される値を，表形式で説明します。ステータスコードによって，COBOL-UAP作成用プログラムが正常に実行されたかどうかがわかります。エラーが起こったときは，エラーの内容を示します。

COBOL言語のステータスコードは5けたの数字列で，USING句で指定する最初の一意名に含まれます。CALL文でのUSING句で指定する一意名とステータスコードの関係を次に示します。

CALL '呼び出すプログラム名' USING 一意名1 一意名2 ………

指定例

指定例が必要な場合に記述します。

注意事項

COBOL-UAP作成用プログラムを使うときの注意を記述します。

サービスプログラムの作成（SPP）

TP1/EEおよびXTCのUAPのサービスプログラムの文法について説明します。SPPはサービスプログラムを作成します。

形式（TP1/EEの場合）

32ビットアーキテクチャの場合

PROGRAM-ID. プログラム名.
LINKAGE SECTION.
01一意名1.
  02 データ名A  PIC X(n).
01一意名2.
  02 データ名B  PIC S9(9) COMP.
01一意名3.
  02 データ名C  PIC X(n).
01 一意名4.
  02 データ名D  PIC S9(9) COMP.
01 一意名5.
  02 データ名E  PIC 9(9) COMP.       /*情報長                        */
  02 データ名F  PIC 9(9) COMP.       /*サービスグループ名長          */
  02 データ名G  PIC X(32).           /*サービスグループ名            */
  02 データ名H  PIC 9(9) COMP.       /*サービス名長                  */
  02 データ名I  PIC X(32).           /*サービス名                    */
  02 データ名J  PIC X(2).            /*トランザクション種別          */
  02 データ名K  PIC X(1).            /*自動閉塞有無                  */
  02 データ名L  PIC X(1).            /*コミット有無                  */
  02 データ名M  PIC 9(9) COMP.       /*処理スレッド通番              */
  02 データ名N  PIC 9(9) COMP-X.     /*エラー要因コード              */
  02 データ名O  PIC 9(9) COMP.       /*ユーザIFAエリアサイズ         */
  02 データ名P  ADDRESS.             /*ユーザIFAエリアポインタ       */
  02 データ名Q  PIC 9(9) COMP.       /*ユーザSATエリアサイズ         */
  02 データ名R  ADDRESS.             /*ユーザSATエリアポインタ       */
  02 データ名S  PIC X(1).            /*応答要否                      */
  02 データ名T  PIC X(1).            /*メッセージ状態                */
  02 データ名U  PIC X(1).            /*プロセス起動要因              */
  02 データ名V  PIC X(1).            /*前回プロセス終了要因          */
  02 データ名W  PIC X(1).            /*プロセス終了要因              */
  02 データ名X  PIC X(1).            /*スレッドダウン種別            */
  02 データ名Y  PIC X(1).            /*異常発生トランザクション種別  */
  02 データ名Z  PIC X(1).            /*拡張トランザクション種別      */
  02 データ名AA  PIC 9(9) COMP.      /*リソースマネジャ数            */
  02 データ名AB  PIC S9(9) COMP.     /*リソースマネジャ接続状態      */
  02 データ名AC  PIC 9(9) COMP.      /*送信サービスグループ名長      */
  02 データ名AD  PIC X(32).          /*送信サービスグループ名        */
  02 データ名AE  PIC 9(9) COMP.      /*送信サービス名長              */
  02 データ名AF  PIC X(32).          /*送信サービス名                */
  02 データ名AG  PIC 9(9) COMP.      /*異常発生処理スレッド通番      */
  02 データ名AH  ADDRESS.    /*拡張トランザクションインタフェース情報*/
  02 データ名AI  ADDRESS. /*XTC拡張トランザクションインタフェース情報*/
  02 データ名AJ  ADDRESS. /*MCP拡張トランザクションインタフェース情報*/
  02 データ名AK  PIC X(1).           /*メッセージ種別                */
  02 データ名AL  PIC X(1).           /*エラートランザクション要因    */
  02 データ名AO  PIC X(1).           /*トランザクション起動要因      */
  02 データ名AU  PIC X(1).           /*リソースマネジャ連携有無      */
  02 データ名AP  PIC 9(9) COMP.      /*サーバ再起動回数              */
  02 データ名AQ  PIC X(14).          /*トランザクション起動時刻      */
  02 データ名AR  PIC X(5).           /*ノード識別子                  */
  02 データ名AX  PIC X(1).           /*リトライ回数                  */
  02 データ名AS  PIC 9(9) COMP.      /*トランザクションレベル名長    */
  02 データ名AT  PIC X(32).          /*トランザクションレベル名      */
  02 FILLER      PIC X(24).          /*予備                          */
  02 データ名AY  PIC X(32).          /*トランザクション引き継ぎ情報  */

/* DBキュー機能およびオンラインバッチ機能を使用しない場合の形式 */
01 一意名6.
  02 データ名DA  PIC 9(9) COMP.   /*情報長                              */
  02 データ名DB  PIC S9(9) COMP.  /*サービスプログラム起動時の応答の長さ*/
  02 データ名DC  PIC X(192).      /*予備                                */

/* DBキュー機能を使用する場合の形式 */
01 一意名6.
  02 データ名BA  PIC 9(9) COMP.   /*情報長            */
  02 データ名BB  PIC X(28).       /*読み込みDBキュー名*/
  02 データ名BC  PIC 9(9) COMP.   /*通番              */
  02 データ名BD  PIC 9(4) COMP.   /*ロールバック回数  */
  02 データ名BE  PIC X(162).      /*予備              */

/* オンラインバッチ機能を使用する場合の形式 */
01 一意名6.
  02 データ名CA  PIC 9(9) COMP.   /*情報長                        */
  02 データ名CB  PIC 9(9) COMP.   /*トランザクション種別          */
  02 データ名CC  PIC X(28).       /*バッチキュー名                */
  02 データ名CD  PIC X(24).       /*ロット名                      */
  02 データ名CE  PIC 9(9) COMP.   /*引き継ぎ情報のサイズ          */
  02 データ名CF  ADDRESS.         /*引き継ぎ情報のアドレス        */
  02 データ名CG  PIC 9(9) COMP.   /*ロットのバッチ処理形態        */
  02 データ名CH  PIC 9(9) COMP.   /*該当するロットの全メッセージ数*/
  02 データ名CI  PIC 9(9) COMP.   /*読み込んだメッセージの通番    */
  02 データ名CJ  PIC 9(9) COMP.   /*ロット終了要因コード          */
  02 データ名CK  PIC 9(9) COMP.   /*終了時のステータスコード      */
  02 データ名CL  PIC 9(9) COMP.   /*読み出し済みメッセージ数      */
  02 データ名CM  PIC 9(9) COMP.   /*スキップメッセージ数          */
  02 データ名CN  PIC 9(9) COMP.   /*未読み出しメッセージ数        */
  02 データ名CO  PIC X(1).        /*メッセージ長情報              */
  02 データ名CR  PIC X(99).       /*予備                          */

PROCEDURE DIVISION USING 一意名1 一意名2 一意名3 一意名4 一意名5
          :
サービスの処理
          :
EXIT PROGRAM.

注

データ名BB，データ名CC，およびデータ名CDの文字列の最後はLOW-VALUEです。

64ビットアーキテクチャの場合

PROGRAM-ID. プログラム名.
LINKAGE SECTION.
01一意名1.
  02 データ名A  PIC X(n).
01一意名2.
  02 データ名B  PIC S9(9) COMP.
01一意名3.
  02 データ名C  PIC X(n).
01 一意名4.
  02 データ名D  PIC S9(9) COMP.
01 一意名5.
  02 データ名E  PIC 9(9) COMP.       /*情報長                        */
  02 データ名F  PIC 9(9) COMP.       /*サービスグループ名長          */
  02 データ名G  PIC X(32).           /*サービスグループ名            */
  02 データ名H  PIC 9(9) COMP.       /*サービス名長                  */
  02 データ名I  PIC X(32).           /*サービス名                    */
  02 データ名J  PIC X(2).            /*トランザクション種別          */
  02 データ名K  PIC X(1).            /*自動閉塞有無                  */
  02 データ名L  PIC X(1).            /*コミット有無                  */
  02 データ名M  PIC 9(9) COMP.       /*処理スレッド通番              */
  02 データ名N  PIC 9(9) COMP-X.     /*エラー要因コード              */
  02 データ名O  PIC 9(9) COMP.       /*ユーザIFAエリアサイズ         */
  02 FILLER  PIC X(4).               /*予備                          */
  02 データ名P  ADDRESS.             /*ユーザIFAエリアポインタ       */
  02 データ名Q  PIC 9(9) COMP.       /*ユーザSATエリアサイズ         */
  02 FILLER  PIC X(4).               /*予備                          */
  02 データ名R  ADDRESS.             /*ユーザSATエリアポインタ       */
  02 データ名S  PIC X(1).            /*応答要否                      */
  02 データ名T  PIC X(1).            /*メッセージ状態                */
  02 データ名U  PIC X(1).            /*プロセス起動要因              */
  02 データ名V  PIC X(1).            /*前回プロセス終了要因          */
  02 データ名W  PIC X(1).            /*プロセス終了要因              */
  02 データ名X  PIC X(1).            /*スレッドダウン種別            */
  02 データ名Y  PIC X(1).            /*異常発生トランザクション種別  */
  02 データ名Z  PIC X(1).            /*拡張トランザクション種別      */
  02 データ名AA  PIC 9(9) COMP.      /*リソースマネジャ数            */
  02 データ名AB  PIC S9(9) COMP.     /*リソースマネジャ状態          */
  02 データ名AC  PIC 9(9) COMP.      /*送信サービスグループ名長      */
  02 データ名AD  PIC X(32).          /*送信サービスグループ名        */
  02 データ名AE  PIC 9(9) COMP.      /*送信サービス名長              */
  02 データ名AF  PIC X(32).          /*送信サービス名                */
  02 データ名AG  PIC 9(9) COMP.      /*異常発生処理スレッド通番      */
  02 データ名AS  PIC 9(9) COMP.      /*トランザクションレベル名長    */
  02 データ名AH  ADDRESS.    /*拡張トランザクションインタフェース情報*/
  02 データ名AI  ADDRESS. /*XTC拡張トランザクションインタフェース情報*/
  02 データ名AJ  ADDRESS. /*MCP拡張トランザクションインタフェース情報*/
  02 データ名AK  PIC X(1).           /*メッセージ種別                */
  02 データ名AL  PIC X(1).           /*エラートランザクション要因    */
  02 データ名AO  PIC X(1).           /*トランザクション起動要因      */
  02 データ名AU  PIC X(1).           /*リソースマネジャ連携有無      */
  02 データ名AP  PIC 9(9) COMP.      /*サーバ再起動回数              */
  02 データ名AM  PIC 9(18) COMP.     /*拡張ユーザIFAエリアサイズ     */
  02 データ名AN  PIC 9(18) COMP.     /*拡張ユーザSATエリアサイズ     */
  02 データ名AQ  PIC X(14).          /*トランザクション起動時刻      */
  02 データ名AR  PIC X(5).           /*ノード識別子                  */
  02 データ名AX  PIC X(1).           /*リトライ回数                  */
  02 データ名AT  PIC X(32).          /*トランザクションレベル名      */
  02 FILLER      PIC X(4).           /*予備                          */
  02 データ名AY  PIC X(32).          /*トランザクション引き継ぎ情報  */

/* DBキュー機能およびオンラインバッチ機能を使用しない場合の形式 */
01 一意名6.
  02 データ名DA  PIC 9(9) COMP.   /*情報長                              */
  02 データ名DB  PIC S9(9) COMP.  /*サービスプログラム起動時の応答の長さ*/
  02 データ名DC  PIC X(192).      /*予備                                */

/* DBキュー機能を使用する場合の形式 */
01 一意名6.
  02 データ名BA  PIC 9(9) COMP.   /*情報長            */
  02 データ名BB  PIC X(28).       /*読み込みDBキュー名*/
  02 データ名BC  PIC 9(9) COMP.   /*通番              */
  02 データ名BD  PIC 9(4) COMP.   /*ロールバック回数  */
  02 データ名BE  PIC X(162).      /*予備              */

/* オンラインバッチ機能を使用する場合の形式 */
01 一意名6.
  02 データ名CA  PIC 9(9) COMP.   /*情報長                        */
  02 データ名CB  PIC 9(9) COMP.   /*トランザクション種別          */
  02 データ名CC  PIC X(28).       /*バッチキュー名                */
  02 データ名CD  PIC X(24).       /*ロット名                      */
  02 データ名CE  PIC 9(9) COMP.   /*引き継ぎ情報のサイズ          */
  02 データ名CF  ADDRESS.         /*引き継ぎ情報のアドレス        */
  02 FILLER  PIC X(4).            /*予備                          */
  02 データ名CG  PIC 9(9) COMP.   /*ロットのバッチ処理形態        */
  02 データ名CH  PIC 9(9) COMP.   /*該当するロットの全メッセージ数*/
  02 データ名CI  PIC 9(9) COMP.   /*読み込んだメッセージの通番    */
  02 データ名CJ  PIC 9(9) COMP.   /*ロット終了要因コード          */
  02 データ名CK  PIC 9(9) COMP.   /*終了時のステータスコード      */
  02 データ名CL  PIC 9(9) COMP.   /*読み出し済みメッセージ数      */
  02 データ名CM  PIC 9(9) COMP.   /*スキップメッセージ数          */
  02 データ名CN  PIC 9(9) COMP.   /*未読み出しメッセージ数        */
  02 データ名CO  PIC X(1).        /*メッセージ長情報              */
  02 データ名CR  PIC X(91).       /*予備                          */

PROCEDURE DIVISION USING 一意名1 一意名2 一意名3 一意名4 一意名5
          :
サービスの処理
          :
EXIT PROGRAM.

注

データ名BB，データ名CC，およびデータ名CDの文字列の最後はLOW-VALUEです。

形式（XTCの場合）

64ビットアーキテクチャの場合

PROGRAM-ID. プログラム名.
LINKAGE SECTION.
01一意名1.
  02 データ名A  PIC X(n).
01 一意名2.
  02 データ名B  PIC S9(9) COMP.
01 一意名3.
  02 データ名C  PIC X(n).
01 一意名4.
  02 データ名D  PIC S9(9) COMP.
01 一意名5.
  02 データ名E  PIC 9(9) COMP.       /*情報長                        */
  02 データ名F  PIC 9(9) COMP.       /*サービスグループ名長          */
  02 データ名G  PIC X(32).           /*サービスグループ名            */
  02 データ名H  PIC 9(9) COMP.       /*サービス名長                  */
  02 データ名I  PIC X(32).           /*サービス名                    */
  02 データ名J  PIC X(2).            /*トランザクション種別          */
  02 データ名K  PIC X(1).            /*自動閉塞有無                  */
  02 データ名L  PIC X(1).            /*コミット有無                  */
  02 データ名M  PIC 9(9) COMP.       /*処理スレッド通番              */
  02 データ名N  PIC 9(9) COMP-X.     /*エラー要因コード              */
  02 データ名O  PIC 9(9) COMP.       /*ユーザIFAエリアサイズ         */
  02 FILLER      PIC X(4).           /*予備                          */
  02 データ名P  ADDRESS.             /*ユーザIFAエリアポインタ       */
  02 データ名Q  PIC 9(9) COMP.       /*ユーザSATエリアサイズ         */
  02 FILLER      PIC X(4).           /*予備                          */
  02 データ名R  ADDRESS.             /*ユーザSATエリアポインタ       */
  02 データ名S  PIC X(1).            /*応答要否                      */
  02 データ名T  PIC X(1).            /*メッセージ状態                */
  02 データ名U  PIC X(1).            /*プロセス起動要因              */
  02 データ名V  PIC X(1).            /*前回プロセス終了要因          */
  02 データ名W  PIC X(1).            /*プロセス終了要因              */
  02 データ名X  PIC X(1).            /*スレッドダウン種別            */
  02 データ名Y  PIC X(1).            /*異常発生トランザクション種別  */
  02データ名Z  PIC X(1).             /*拡張トランザクション種別      */
  02 データ名AA  PIC 9(9) COMP.      /*リソースマネジャ数            */
  02 データ名AB  PIC S9(9) COMP.     /*リソースマネジャ状態          */
  02 データ名AC  PIC 9(9) COMP.      /*送信サービスグループ名長      */
  02 データ名AD  PIC X(32).          /*送信サービスグループ名        */
  02 データ名AE  PIC 9(9) COMP.      /*送信サービス名長              */
  02 データ名AF  PIC X(32).          /*送信サービス名                */
  02 データ名AG  PIC 9(9) COMP.      /*異常発生処理スレッド通番      */
  02 FILLER      PIC X(4).           /*予備                          */
  02データ名AH  ADDRESS.   /*拡張トランザクションインタフェース情報  */
  02データ名AI  ADDRESS.  /*XTC拡張トランザクションインタフェース情報*/
  02データ名AJ  ADDRESS.  /*MCP拡張トランザクションインタフェース情報*/
  02データ名AK  PIC X(1).           /*メッセージ種別                 */
  02 データ名AL  PIC X(1)           /*ERRTRN4起動要因                */
  02 FILLER      PIC X(6).           /*予備                          */
  02 データ名AM  PIC 9(18) COMP.    /*拡張ユーザIFAエリアサイズ      */
  02 データ名AN  PIC 9(18) COMP.    /*拡張ユーザSATエリアサイズ      */
  02 FILLER      PIC X(56).          /*予備                          */

/* 拡張トランザクションインタフェース情報 */
01 一意名6.
  02 データ名EA  PIC 9(9) COMP.   /*情報長                              */
  02 データ名EB  PIC S9(9) COMP.  /*サービスプログラム起動時の応答の長さ*/
  02 データ名EC  PIC X(192).      /*予備                                */

/* XTC拡張トランザクションインタフェース情報 */
01 一意名7.
  02 データ名EA  PIC 9(9) COMP.   /*情報長                              */
  02 データ名EB  PIC X(1).        /*系情報                              */
  02 データ名EC  PIC X(1).        /*系切り替え前の実行系の状態          */
  02 データ名ED  PIC X(1).        /*出力キュー（OTQ）自動閉塞           */
  02 データ名EE  PIC X(1).        /*出力キュー自動閉塞レベル            */
  02 データ名EF  PIC 9(9) COMP.   /*出力キュー通番                      */
  02 データ名EG  PIC 9(9) COMP.   /*エラー要因通番                      */
  02 データ名EH  PIC 9(9) COMP.   /*入力キュー（ITQ）通番               */
  02 データ名EI  PIC 9(4) COMP.   /*ロールバックリトライ回数            */
  02 データ名EJ  PIC X(1).        /*系切り替え後の実行系の状態          */
  02 データ名EX  PIC X(169).      /*予備                                */

機能

サービスを実行して結果を返すSPPのサービスプログラムです。クライアントUAPでCBLEERPC('CALL ')やCBLEERPC('CMTSND ')を呼び出したとき，TP1/EEプロセスの開始・終了などによってトランザクションが発生したとき，DBキュー機能でキューを読み込んだときにサービスを要求されます。

サービスプログラムの処理は，上記の形式で任意に作成してください。サービス名は，サービスプログラムのプログラムIDに対応させます。この対応づけは，UAPの実行環境を設定するときに指定します。UAPの実行環境を設定する方法を次に示します。

TP1/EEの場合

ユーザサービス関連定義で指定します。

データ領域の設定

サービスプログラムには，次の値がデータ領域に渡されます。

入力パラメタ（データ名A）

入力パラメタ長（データ名B）

応答の長さ（データ名D）

トランザクションインタフェース情報（一意名5のデータ名，および一意名6のデータ名）

入力パラメタと入力パラメタの長さは，クライアントUAPで設定した値が，文字コードや数字の表現形式などを変換しないで，サービスプログラムにそのまま渡されます。応答の長さには，クライアントUAPで設定した長さが渡されます。

ERRTRNRによるRPC応答メッセージ送信機能を使用している場合で，拡張トランザクション種別（データ名Z）がEERPC_SERVICE_TRN_EXのときは，次のようになります。

ERRTRNRのサービスプログラムには，次の値がデータ領域に渡されます。

入力パラメタ（データ名A）

入力パラメタ長（データ名B）

サービスプログラムの応答（データ名C）

サービスプログラムの応答の長さ（データ名D）

トランザクションインタフェース情報（一意名5のデータ名，および一意名6のデータ名）

ERRTRNRのサービスプログラムの応答には，サービスプログラムでクライアントUAPが設定したサービスプログラムの応答（データ名C），およびサービスプログラムの応答の長さ（データ名D）が渡されます。

サービスプログラムに値が渡されるデータ領域を次の表に示します。

表5‒1　サービスプログラムに値が渡されるデータ領域

引数

トランザクション種別

MI

ME

MN

E1

E2

E3

E4

ES

ER

TM

UI

MV

RL

入力パラメタ

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

入力パラメタ長

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

サービス関数の応答

×

×

×

×

×

×

×

×

○※

×

×

×

×

応答の長さ

×

×

○

○

○

○

×

×

○

×

×

×

×

トランザクションインタフェース情報

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

（凡例）

○：参照できます。

×：参照できません。

注※

ERRTRNRによるRPC応答メッセージ送信機能を使用している場合で，拡張トランザクション種別がEERPC_SERVICE_TRN_EXのときだけ参照できます。

サービスプログラムには，次の値をデータ領域に設定します。

サービスプログラムの応答（データ名C）

サービスプログラムの応答の長さ（データ名D）

サービスプログラムは，データ名Cに応答を設定して，その長さをデータ名Dに設定してからリターンしてください。

サービスのクライアントUAPへの応答は，サービスプログラムがコミットしたかロールバックしたかには無関係に送信されます。必要ならばサービスプログラムでクライアントUAPにエラー発生を知らせる応答を作成してください。

クライアントUAPから値が渡されるデータ領域

●データ名A

クライアントUAPで設定した，入力パラメタが渡されます。

ただし，トランザクション種別がE4，ES，またはTMの場合は次の表に示す値が渡されます。

表5‒2　トランザクション種別がE4，ES，またはTMの場合に渡される値（データ名A）

トランザクション種別

渡される値

E4

CBLEETIM('EXECAP ')が起動するトランザクションに渡すデータ（データ名J）に設定した値

ES

トランザクションと同期して送信する非同期型のメッセージ送信API（CBLEERPC('CMTSND ')など）の入力パラメタ（データ名H）に設定した値

TM

CBLEETIM('EXECAP ')が起動するトランザクションに渡すデータ（データ名J）に設定した値

●データ名B

クライアントUAPで設定した，入力パラメタの長さが渡されます。

ただし，トランザクション種別がE4，ES，またはTMの場合は次の表に示す値が渡されます。

表5‒3　トランザクション種別がE4，ES，またはTMの場合に渡される値（データ名B）

トランザクション種別

渡される値

E4

CBLEETIM('EXECAP ')が起動するトランザクションに渡すデータ（データ名I）に設定した値

ES

トランザクションと同期して送信する非同期型のメッセージ送信API（CBLEERPC('CMTSND ')など）の入力パラメタ（データ名G）に設定した値

TM

CBLEETIM('EXECAP ')が起動するトランザクションに渡すデータ（データ名I）に設定した値

●データ名D

クライアントUAPで設定した，応答の長さが渡されます。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●一意名5

トランザクションインタフェース情報が返されます。詳細については，この章の「トランザクションインタフェース情報」を参照してください。

ただし，C言語と次の差分があります。

データ名O

ユーザIFAエリアのサイズを設定します（単位：バイト）。

ユーザIFAエリアのサイズが2GB以上の場合，データ名AMの値を参照してください。

データ名Q

ユーザSATエリアのサイズを設定します（単位：バイト）。

ユーザSATエリアのサイズが2GB以上の場合，データ名ANの値を参照してください。

●一意名7

XTC拡張トランザクションインタフェース情報が返されます。詳細については，この章の「トランザクションインタフェース情報」を参照してください。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名C

サービスプログラムからの応答を設定します。サービスプログラムの処理では，データ名Dに処理結果を設定してからリターンしてください。

●データ名D

サービスプログラムからの，実際の応答の長さを設定します。クライアントUAPから渡されたデータ名Dの値以下の数値を設定してください。

サービスプログラムの処理での注意

クライアントから応答不要で呼び出されるサービスプログラムでは，サービス関数の応答（データ名C）とサービス関数の応答の長さ（データ名D）は参照できません。クライアントから応答不要で呼び出されるサービスプログラムを次に示します。

非応答型RPCで呼び出されるRPCのサービスプログラム

DBキューのサービスプログラム

オンラインバッチのサービスプログラム

サービスプログラムが，COBOLの初期化プログラム（プログラムの見出し部にINITIAL句を指定）である場合，データ項目などの値は，サービス要求1回ごとに初期化されます。プログラムの見出し部にINITIAL句を指定しない場合，データ項目には前回のサービスプログラムが設定した値が残っているので，必要であれば初期化してから使ってください。プロセス関連定義のcobol_uap_cblendオペランド設定値がYの場合，サービスプログラムの実行前にCOBOL実行空間を削除して，毎回新たなCOBOL実行空間でサービスプログラムを実行するため，データ項目などの値はサービス要求1回ごとに初期化されます。

サービスプログラムからプログラムの処理を抜ける命令文は使わないでください。また，子プロセスを生成するシステムコールをサービスプログラムで使わないでください。このような命令文を使った場合のUAPの動作は保証されません。

トランザクション情報として設定する次に示すデータ名は，それぞれのサイズで参照してください。

サービスグループ名（データ名G）

サービス名（データ名I）

送信サービスグループ名（データ名AD）

送信サービス名（データ名AF）

DBキュー機能を使用する場合，DBキュー名（データ名BB）の文字列の最後はLOW-VALUEです。オンラインバッチ機能を使用する場合，バッチキュー名（データ名CC）およびロット名（データ名CD）の文字列の最後はLOW-VALUEです。

トランザクションとサービスプログラムの関係

グローバルトランザクションのそれぞれのサービスは，コミットするか，ロールバックとなるかのどちらかが保証されています。トランザクションブランチとして実行されるサービスプログラムがEXIT PROGRAMで終わることで，そのトランザクションブランチを正常終了させることを要求したことになります。

ステータスコード

ステータスコードはありません。TP1/EEでもステータスコードを参照しません。サービスプログラムから-1をリターンしても，ロールバックを要求したことにはなりません。

トランザクションインタフェース情報

SPPのデータ領域には，TP1/EEからトランザクションインタフェース情報が渡されます。TP1/EEからSPPに渡されるトランザクションインタフェース情報を次の表に示します。

表5‒4　トランザクションインタフェース情報

トランザクションインタフェース情報（変数名）

トランザクション種別

MI

ME

MN

E1

E2

E3

E4

ES

ER

TM

UI

MV

RL

UT

CU

JI

BS

情報長（データ名E）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

サービスグループ名長（データ名F）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○※1

サービスグループ名（データ名G）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○※1

サービス名長（データ名H）

×

×

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

×

○

×

×

サービス名（データ名I）

×

×

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

×

○

×

×

トランザクション種別（データ名J）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

自動閉塞有無（データ名K）

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

コミット有無（データ名L）

×

×

×

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

処理スレッド通番（データ名M）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

エラー要因コード（データ名N）

×

×

×

×

×

○

×

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

ユーザIFAエリアサイズ（データ名O）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ユーザIFAエリアポインタ（データ名P）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ユーザSATエリアサイズ（データ名Q）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ユーザSATエリアポインタ（データ名R）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

応答要否（データ名S）

×

×

○

×

×

×

×

×

○

×

×

×

○

×

○

×

×

メッセージ状態（データ名T）

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

○

×

○

×

×

プロセス起動要因（データ名U）

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

前回プロセス終了要因（データ名V）

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

プロセス終了要因（データ名W）

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

スレッドダウン種別（データ名X）

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

異常発生トランザクション種別（データ名Y）

×

×

×

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

拡張トランザクション種別（データ名Z）

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

×

○

×

×

リソースマネジャ数（データ名AA）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

リソースマネジャ接続状態（データ名AB）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

送信サービスグループ名長（データ名AC）

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

○

×

×

×

×

×

送信サービスグループ名（データ名AD）

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

○

×

×

×

×

×

送信サービス名長（データ名AE）

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

送信サービス名（データ名AF）

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

異常発生処理スレッド通番（データ名AG）

×

×

×

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

拡張トランザクションインタフェース情報（データ名AH）

×

×

△

×

×

△

×

×

△

×

×

×

×

×

△

×

×

XTC拡張トランザクションインタフェース情報（データ名AI）※2

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

×

×

×

×

MCP拡張トランザクションインタフェース情報（データ名AJ）

×

○※3

×

○※3

○※3

○※3

×

○※3

○※3

×

×

×

○

×

×

×

×

メッセージ種別（データ名AK）

×

×

○

○

○

○

×

○

○

×

×

×

×

×

○

×

×

エラートランザクション要因（データ名AL）

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

拡張ユーザIFAエリアサイズ（データ名AM）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

拡張ユーザSATエリアサイズ（データ名AN）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

トランザクション起動要因（データ名AO）

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

○

×

サーバ再起動回数（データ名AP）

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

トランザクション起動時刻（データ名AQ）

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

送信元のノード識別子（データ名AR）

×

×

○

○

○

○

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

リトライ回数（データ名AX）

×

×

○

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

○

×

×

トランザクションレベル名長（データ名AS）

×

×

○

○

×

○

×

×

×

○

×

×

○

×

○

×

×

トランザクションレベル名（データ名AT）

×

×

○

○

×

○

×

×

×

○

×

×

○

×

○

×

×

トランザクション引き継ぎ情報（データ名AY）

×

×

○

×

×

○

×

×

×

○

×

×

×

×

○

×

×

（凡例）

○：参照できます。

△：拡張トランザクション種別がNULL以外の場合は参照できます。

×：参照できません。

注※1

サービスグループ名の代わりにジョブ名の情報が設定されます。

注※2

XTCを使用する場合にだけ有効です。

注※3

メッセージ種別（データ名AK）がX'05'またはX'06'の場合にだけ参照できます。

上記の表のトランザクションインタフェース情報について，次に説明します。なお，TP1/FSPを使用する場合は，ここで説明していない内容が設定されることがあります。詳細については，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

●情報長

トランザクションインタフェース情報の長さが設定されます（単位：バイト）。

●サービスグループ名長

サービスグループ名の長さが設定されます（単位：バイト）。

●サービスグループ名

該当するトランザクションのサービスグループ名が設定されます。

●サービス名長

サービス名の長さが設定されます（単位：バイト）。

●サービス名

サービス名が設定されます。

●トランザクション種別

トランザクション種別が設定されます。

'MI'

初期化トランザクション

'ME'

終了トランザクション

'MN'

サービストランザクション

'E1'

エラートランザクション（ERRTRN1）

'E2'

エラートランザクション（ERRTRN2）

'E3'

エラートランザクション（ERRTRN3）

'E4'

エラートランザクション（ERRTRN4）

'ES'

エラートランザクション（ERRTRNS）

'ER'

エラートランザクション（ERRTRNR）

'TM'

タイマトランザクション

'UI'

実行系連絡トランザクション

'MV'

イベント通知トランザクション

'RL'

MCP後処理トランザクション

●自動閉塞有無

サービスの自動閉塞の有無が設定されます。

X'01'

自動閉塞有

X'00'

自動閉塞無

●コミット有無

エラーになったトランザクションの同期点の有無が設定されます。

X'00'

コミット無

X'01'

コミット有

エラーになったサービス処理で一度でも同期点を取得している場合は，コミット有が設定されます。

●処理スレッド通番

該当するトランザクションのスレッド通番が設定されます。

●エラー要因コード

エラーの要因コードが設定されます。

スレッドダウンの場合は，その詳細が設定されます。この場合，スレッドダウン種別によって設定情報が異なります。

同期シグナルの場合

シグナル番号が設定されます。

トランザクションタイマの場合

値は設定されません。

ロールバック要求（スレッド強制終了指示）の場合

CBLEETRN('C-ROLL ')のデータ名Dの値が設定されます。

DBキューの交替用メッセージ表書き込み機能使用時のロールバック要求（スレッド強制終了指示）の場合

次の情報が設定されます。

EEDBQ_ERRINF_WRITE：書き込み処理でエラー(5)

EEDBQ_ERRINF_READ：読み出し処理でエラー(6)

上記以外の場合

値は設定されません。

トランザクション種別がエラートランザクション（EERTRNR）の場合は，次に示す情報が設定されます。

1

UAPリターン後，トランザクションはロールバックしました。

2

UAPリターン後，トランザクションはヒューリスティック決着しました。

3

UAPリターン後の同期点処理で通信障害が発生したため，トランザクションは未決着です。

4

UAPリターン後の同期点処理でリソースマネジャ障害が発生したため，トランザクションは未決着です。

10

UAPリターン後，XDB前処理エラーによってロールバックしました。

11

UAPリターン後，XDB処理エラーによってロールバックしました。

20

UAPリターン後，トランザクション同期のメッセージの送信失敗によってロールバックしました。

トランザクション種別がエラートランザクション（EERTRNS）の場合は，次に示す情報が設定されます。

20

UAPリターン後，トランザクション同期のメッセージの送信失敗によってロールバックしました。

21

UAPリターン後，トランザクション非同期のメッセージの送信失敗によってロールバックしました。

●ユーザIFAエリアサイズ

ユーザIFAエリアのサイズが設定されます（単位：バイト）。

64ビットアーキテクチャの場合，ユーザIFAエリアのサイズが4ギガバイト以上のときは0が設定されます。この場合，データ名AMを参照してユーザIFAエリアのサイズを取得してください。ユーザIFAエリアのサイズが4ギガバイト未満の場合でも，データ名AMを参照してユーザIFAエリアのサイズを取得できます。

●ユーザIFAエリアポインタ

ユーザIFAエリアのポインタが設定されます。ユーザIFAエリアサイズが0の場合は，値を参照できません。

●ユーザSATエリアサイズ

ユーザSATエリアのサイズが設定されます（単位：バイト）。

64ビットアーキテクチャの場合，ユーザSATエリアのサイズが4ギガバイト以上のときは0が設定されます。この場合，データ名ANを参照してユーザSATエリアのサイズを取得してください。ユーザSATエリアのサイズが4ギガバイト未満の場合でも，データ名ANを参照してユーザSATエリアのサイズを取得できます。

●ユーザSATエリアポインタ

ユーザSATエリアのポインタが設定されます。ユーザSATエリアサイズが0の場合は，値を参照できません。

●応答要否

クライアントUAPからのRPC要求に対する応答要否が設定されます。

'Y'

応答要

'N'

応答不要

●メッセージ状態

引き渡しメッセージの状態が設定されます。

'N'

正常

'O'

オーバフロー

オーバフローの場合，SPPに渡される入力パラメタにはメッセージの一部しか設定されません。

●プロセス起動要因

TP1/EEプロセス起動時の要因が設定されます。

'N'

通常起動

'R'

再起動

●前回プロセス終了要因

前回のTP1/EEプロセス終了時の要因が設定されます。

'N'

正常終了

'A'

計画停止A

'B'

計画停止B

'E'

異常終了

●プロセス終了要因

TP1/EEプロセス終了時の要因が設定されます。

'N'

正常終了

'A'

計画停止A

'B'

計画停止B

'C'

実行系孤立モードA

'D'

実行系孤立モードB

●スレッドダウン種別

スレッドダウン種別が設定されます。

X'01'

同期シグナル

X'02'

トランザクションタイマ

X'04'

ロールバック要求（スレッド強制終了指示）

X'08'

CBLEETRN('C-ROLL ')またはCBLEETRN('ROLLMARK')の呼び出し回数の上限値オーバ

X'09'

スレッドダウン指示による終了

リトライロールバック前処理UOCでリターン値3，4設定時

X'20'

CBLEETRN('C-COMMIT')の呼び出し回数の上限値オーバ

X'44'

XDBの障害

X'40'

上記以外

●異常発生トランザクション種別

異常が発生したトランザクション（要求元トランザクション）の種別が設定されます。

X'01'

サービストランザクション

X'02'

タイマトランザクション

X'04'

再起動トランザクション

●拡張トランザクション種別

拡張トランザクション種別が設定されます。

'S'

拡張トランザクションインタフェース情報（DBキュー機能およびオンラインバッチ機能を使用しない場合）

'D'

拡張トランザクションインタフェース情報（DBキュー機能を使用する場合）

'O'

拡張トランザクションインタフェース情報（オンラインバッチ機能を使用する場合）

拡張トランザクション種別がNULL以外の場合は，トランザクションインタフェース情報の一部として拡張トランザクションインタフェース情報が設定されます。

●リソースマネジャ数

接続しているリソースマネジャの数が設定されます。

●リソースマネジャ接続状態

リソースマネジャとの接続状態が設定されます。

0

リソースマネジャ接続正常

1

リソースマネジャ接続失敗によるトランザクション縮退起動

複数のリソースマネジャと接続している場合，一部のリソースマネジャでの接続失敗も含みます。

●送信サービスグループ名長

トランザクション種別がEERPC_TRNKIND_ESの場合

CBLEERPC('CMTSND ')関数，CBLEEMCH('CMTSND ')関数，またはCBLEEMCH('CMTSNDSY')関数で指定したサービスグループ名の長さが設定されます（単位：バイト）。

トランザクション種別がEERPC_TRNKIND_MVの場合

サービスグループレベルで出力キュー（OTQ）が自動閉塞していたサービスグループ名の長さが設定されます（単位：バイト）。

●送信サービスグループ名

トランザクション種別がEERPC_TRNKIND_ESの場合

CBLEERPC('CMTSND ')，CBLEEMCH('CMTSND ')，またはCBLEEMCH('CMTSNDSY')で設定したサービスグループ名が設定されます。

トランザクション種別がEERPC_TRNKIND_MVの場合

サービスグループレベルで出力キュー（OTQ）が自動閉塞していたサービスグループ名が設定されます。

●送信サービス名長

CBLEERPC('CMTSND ')関数，CBLEEMCH('CMTSND ')関数，またはCBLEEMCH('CMTSNDSY')関数で指定したサービス名の長さが設定されます（単位：バイト）。

●送信サービス名

CBLEERPC('CMTSND ')関数，CBLEEMCH('CMTSND ')関数，またはCBLEEMCH('CMTSNDSY')関数で指定したサービス名が設定されます。

●異常発生処理スレッド通番

異常が発生したトランザクション（要求元トランザクション）のスレッド通番が設定されます。

●拡張トランザクションインタフェース情報

拡張トランザクションインタフェース情報が設定されます。拡張トランザクションインタフェース情報は，DBキュー機能およびオンラインバッチ機能を使用するかどうかによって設定される情報が異なります。それぞれの場合について説明します。

DBキュー機能およびオンラインバッチ機能を使用しない場合

DBキュー機能およびオンラインバッチ機能を使用しない場合，トランザクションインタフェース情報の一部として，次の表に示す拡張トランザクションインタフェース情報がTP1/EEから渡されます。

表5‒5　拡張トランザクションインタフェース情報（DBキュー機能およびオンラインバッチ機能を使用しない場合）

拡張トランザクションインタフェース情報（変数名）

トランザクション種別

MI

ME

MN

E1

E2

E3

E4

ES

ER

TM

UI

MV

RL

情報長（データ名DA）

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

サービスプログラム起動時の応答の長さ（データ名DB）

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

（凡例）

○：参照できます。

×：参照できません。

情報長

拡張トランザクションインタフェース情報の長さが設定されます（単位：バイト）。

サービスプログラム起動時の応答の長さ

クライアントUAPで設定したサービスプログラム起動時の応答の長さ（データ名D）が設定されます。

DBキュー機能を使用する場合

DBキュー機能を使用する場合，トランザクションインタフェース情報の一部として，次の表に示す拡張トランザクションインタフェース情報がTP1/EEから渡されます。

表5‒6　拡張トランザクションインタフェース情報（DBキュー機能を使用する場合）

拡張トランザクションインタフェース情報（変数名）

トランザクション種別

MI

ME

MN

E1

E2

E3

E4

ES

ER

TM

UI

MV

RL

情報長（データ名BA）

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

読み込みDBキュー名（データ名BB）

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

通番（読み込み）（データ名BC）

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

ロールバック回数（データ名BD）

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

（凡例）

○：参照できます。

×：参照できません。

情報長

拡張トランザクションインタフェース情報の長さが設定されます（単位：バイト）。

読み込みDBキュー名

読み込み時のDBキュー名が設定されます。

通番

読み込みメッセージの通番が設定されます。

ロールバック回数

同じメッセージに対してCBLEETRN('C-ROLL ')およびCBLEETRN('ROLLMARK')でロールバックした回数が設定されます。65535を超えた場合は65535が設定されます。

同一メッセージ処理の連続ロールバック監視回数（DBキュー機能関連定義のdbq_rollback_retry_countオペランドの指定値）を超えたためにスケジュールを停止した場合，ロールバック回数は0に戻ります。

オンラインバッチ機能を使用する場合

オンラインバッチ機能を使用する場合，トランザクションインタフェース情報の一部として，次の表に示す拡張トランザクションインタフェース情報がTP1/EEから渡されます。

表5‒7　拡張トランザクションインタフェース情報（オンラインバッチ機能を使用する場合）

拡張トランザクションインタフェース情報（変数名）

トランザクション種別

MI

ME

MN

E1

E2

E3

E4

ES

ER

TM

UI

MV

RL

情報長（データ名CA）

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

トランザクション種別（データ名CB）

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

バッチキュー名（データ名CC）

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

ロット名（データ名CD）

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

引き継ぎ情報のサイズ（データ名CE）

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

引き継ぎ情報のアドレス（データ名CF）

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

オンラインバッチ処理形態（データ名CG）

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

×

×

該当するロットの全メッセージ数（データ名CH）

×

×

△

×

×

△

×

×

△

×

×

×

×

読み込んだメッセージの通番（データ名CI）

×

×

△

×

×

△

×

×

×

×

×

×

×

ロット終了要因コード（データ名CJ）

×

×

△

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

終了時のステータスコード（データ名CK）

×

×

△

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

読み出し済みメッセージ数（データ名CL）

×

×

△

×

×

△

×

×

△

×

×

×

×

スキップメッセージ数（データ名CM）

×

×

△

×

×

△

×

×

△

×

×

×

×

未読み出しメッセージ数（データ名CN）

×

×

△

×

×

△

×

×

△

×

×

×

×

メッセージ長情報（データ名CO）

×

×

△

×

×

△

×

×

△※

×

×

×

×

（凡例）

○：参照できます。

△：トランザクションの種別や，使用するオンラインバッチ処理の処理方法によって異なります。詳細については，表5-6を参照してください。

×：参照できません。

注※

サービスプログラムの入力パラメタ長（データ名B）が0以外の場合だけ参照できます。

表5‒8　拡張トランザクションインタフェース情報の詳細（オンラインバッチ機能を使用する場合）

トランザクション種別

バッチ処理トランザクション

バッチ終了トランザクション

オンラインバッチ処理形態

データ型

イベント型

データ型

イベント型

該当するロットの全メッセージ数

○

×

○

×

読み込んだメッセージの通番

○

×

×

×

ロット終了要因コード

×

×

○

○

終了時のステータスコード

×

×

○

○

読み出し済みメッセージ数

×

×

○

×

スキップメッセージ数

×

×

○

×

未読み出しメッセージ数

×

×

○

×

メッセージ長情報

○

×

×

×

（凡例）

○：参照できます。

×：参照できません。

情報長

拡張トランザクションインタフェース情報の長さが設定されます（単位：バイト）。

トランザクション種別

トランザクション種別が設定されます。

1

　バッチ処理トランザクション

2

　バッチ終了トランザクション

バッチキュー名

バッチキュー名が設定されます。

ロット名

ロット名が設定されます。

引き継ぎ情報のサイズ

CBLEEDBQ('OBSSTART')，およびCBLEEDBQ('OBSCDT ')で設定したロットの引き継ぎ情報のサイズが設定されます。

引き継ぎ情報のアドレス

CBLEEDBQ('OBSSTART')，およびCBLEEDBQ('OBSCDT ')で設定したロットの引き継ぎ情報のエリアアドレスが設定されます。

オンラインバッチ処理形態

実行中のロットのオンラインバッチ処理形態が設定されます。

1

　データ型オンラインバッチ処理

2

　イベント型オンラインバッチ処理

該当するロットの全メッセージ数

該当するロットの全メッセージ数が設定されます。該当するロットのバッチ処理トランザクションには，同じ値が設定されます。

回復処理の失敗による中断，および回復処理の失敗による中断の強制終了要求の場合は，設定されません。

読み込んだメッセージの通番

該当するロットで読み出したメッセージ通番が設定されます。

ロット終了要因コード

該当するロットの終了要因が設定されます。ユーザ指定による処理の中断と，障害による処理の中断の両方が発生した場合は，障害による処理の中断が優先して設定されます。

0

　正常終了

1

　ユーザ指定による中断

2

　障害による中断

3

　強制終了要求

4

　回復処理の失敗による中断

5

　回復処理の失敗による中断中の強制終了要求

終了時のステータスコード（理由コード）

処理終了時のステータスコード（理由コード）が設定されます。

障害または回復処理の失敗による処理の中断の場合に設定されます。強制終了要求および回復処理の失敗による中断中の強制終了要求の場合は，以前に設定された値が引き継がれます。複数の障害が重なった場合は，ステータスコードの値が大きい方の障害が優先して設定されます。そのほかの場合はNULLが設定されます。

4

　データフォーマット不正

8

　オンラインバッチ機能処理中のエラー

10

　次に示す要因以外でのロールバック

　・UAPでのデータ名CにVALUE 'KEEP'を設定したCBLEETRN('C-ROLL ')の呼び出し

　・UAPでのCBLEETRN('ROLLMARK')の呼び出し

　・データフォーマット不正

　・オンラインバッチ機能処理中のエラー

　・DBキューのリソースマネジャへのアクセスエラー

　・スレッドダウン

　・プロセスダウン

12

　DBキューのリソースマネジャへのアクセスエラー

15

　スレッドダウン

16

　プロセスダウン

読み出し済みメッセージ数

該当するロットの読み出し済みメッセージ数が設定されます。

回復処理の失敗による中断，および回復処理の失敗による中断の強制終了要求の場合は，設定されません。

スキップメッセージ数

該当するロットで読み出しをスキップしたメッセージ数が設定されます。

回復処理の失敗による中断，および回復処理の失敗による中断の強制終了要求の場合は，設定されません。

未読み出しメッセージ数

該当するロットの未読み出しメッセージ数が設定されます。

回復処理の失敗による中断，および回復処理の失敗による中断の強制終了要求の場合は，設定されません。

メッセージ長情報

メッセージの前にユーザが設定するメッセージ長と，実際に入力したメッセージ長が一致しているかどうかを確認するための情報が設定されます。

'E'

　一致しているか，またはオーバフローしています。オーバフローしているかどうかは，トランザクションインタフェース情報のメッセージ状態を参照して確認してください。

'D'

　ユーザが設定するメッセージ長が実際に入力したデータ長より大きいため，一致していません。実際に入力したデータ長によって，入力パラメタ（データ名A）にメッセージが設定されます。

'L'

　ユーザが設定するメッセージ長が実際に入力したデータ長より小さいため，一致していません。メッセージの前に設定されたメッセージ長によって，入力パラメタ（データ名A）にメッセージが設定されます。

●XTC拡張トランザクションインタフェース情報

XTC拡張トランザクションインタフェース情報が設定されます。次の表に示すXTC拡張トランザクションインタフェース情報がTP1/EEから渡されます。

表5‒9　XTC拡張トランザクションインタフェース情報

XTC拡張トランザクションインタフェース情報（変数名）

トランザクション種別

MI

ME

MN

E1

E2

E3

E4

ES

ER

TM

UI

MV

RL

系情報（データ名EB）

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

系切り替え前の実行系の状態（データ名EC）

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

出力キュー（OTQ）自動閉塞の有無（データ名ED）

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

出力キュー（OTQ）自動閉塞レベル（データ名EE）

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

出力キュー（OTQ）通番（データ名EF）

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

エラー要因詳細（データ名EG）

×

×

×

×

×

×

×

○

○

×

×

×

×

入力キュー（ITQ）通番（データ名EH）

×

×

○

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

ロールバックリトライ回数（データ名EI）

×

×

○

×

×

×

×

×

×

○

×

×

×

系切り替え後の実行系の状態（データ名EJ）

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

×

×

（凡例）

○：参照できます。

×：参照できません。

系情報

トランザクションを起動したXTCの系が設定されます。

'O'

実行系

'S'

待機系

系切り替え前の実行系の状態

系切り替えが発生したときの，系切り替え前に実行系だったXTCの状態が設定されます。

X'01'

オンライン中

X'02'

終了処理中，かつ終了トランザクション起動前，または終了トランザクション起動中

出力キュー（OTQ）自動閉塞の有無

メッセージ送信失敗による出力キューの自動閉塞の有無が設定されます。

X'01'

自動閉塞有り

X'00'

自動閉塞無し

出力キュー（OTQ）自動閉塞レベル

メッセージ送信失敗による出力キューの自動閉塞のレベルが設定されます。

X'00'

自動閉塞無し

X'01'

サービスグループレベル

X'02'

サービスレベル

出力キュー（OTQ）通番

トランザクション非同期のメッセージ送信に失敗したときのメッセージの出力キューの通番が設定されます。

エラー要因詳細

エラー詳細情報を設定します。

トランザクション種別がES，エラー要因コードがEERPC_ERRINF_SENDSYNC_ERR，またはEERPC_ERRINF_SEND_ERRの場合

1

送信障害（パケットサイズ不正などのRPC関連定義の不正）

2

送信障害（リソース不足）

4

送信障害（送信先受信不可状態）

3

送信障害（上記以外）

16

送達確認待ちタイムアウト

17

送達確認待ち受信障害

32

送達確認エラーメッセージ受信（リソース不足）

33

送達確認エラーメッセージ受信（CL同期エラー）

34

送達確認エラーメッセージ受信（送信先サービス閉塞），または自プロセスあて送信時のサービス閉塞

64

送達確認エラーメッセージ受信（送信先サービスグループ名不正）

65

送達確認エラーメッセージ受信（送信先サービス名不正）

66

送達確認エラーメッセージ受信（メッセージ送信形態不正／オプション不正）

128

送達確認エラーメッセージ受信（上記以外）

256

出力キューの閉塞中

512

処理キュー登録失敗

トランザクション種別がER，エラー要因コードがEERPC_ERRINF_XDB_BEFORE_ERRの場合

EERPC_ERRINFS_XDB_ERR_RESOURCE

XDBコミット処理時のバッファ不足

トランザクション種別がER，エラー要因コードがEERPC_ERRINF_XDB_ERRの場合

エラー要因詳細情報（詳細については，マニュアル「TP1/EE/Extended Data Cache 使用の手引」を参照）

入力キュー（ITQ）通番

入力メッセージの入力キューの通番が設定されます。

ロールバックリトライ回数

トランザクションがロールバックして同じメッセージを入力するトランザクションをリトライした回数です。回数が65535を超えた場合は65535が設定されます。XTCのロールバックリトライ回数監視によってサービスが閉塞した場合，またはメッセージが読み出し済みとなった場合には0に戻ります。

系切り替え後の実行系の状態

系切り替えが発生したときの，系切り替え後のXTCの状態が設定されます。

'N'

オンライン

'A'

実行系孤立モードA

'B'

実行系孤立モードB

●MCP拡張トランザクションインタフェース情報

マニュアル「TP1/EE/Message Control Extension 使用の手引」を参照してください。

●メッセージ種別

トランザクション起動契機となった入力メッセージの種別が設定されます。

X'00'

RPCメッセージ（TCP/IP）

X'01'

タイマトランザクションメッセージ

X'02'

RAPメッセージ（TCP/IP）

X'03'

一方送信メッセージ（UDP）

X'04'

RPCメッセージ（UDP）

X'05'

MCPメッセージ（TCP/IP）

X'06'

MCPメッセージ（UDP）

X'11'

DBキューメッセージ

X'12'

オンラインバッチメッセージ

●エラートランザクション要因

ERRTRN4を起動した要因が設定されます。

X'01'

サービス閉塞による起動

X'02'

オンライン終了による起動

●拡張ユーザIFAエリアサイズ

拡張ユーザIFAエリアのサイズが設定されます（単位：バイト）。

●拡張ユーザSATエリアサイズ

拡張ユーザSATエリアのサイズが設定されます（単位：バイト）。

●トランザクション起動要因

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

●サーバ再起動回数

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

●トランザクション起動時刻

トランザクションを開始した時刻が，YYYYMMDDHHMMSSの型式の文字列で設定されます。文字列の末尾にLOW-VALUEは付きません。

●送信元のノード識別子

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

●リトライ回数

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

●トランザクションレベル名長

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

●トランザクションレベル名

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

●トランザクション引き継ぎ情報

TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

システム運用の管理（CBLEEADM）

UAPからTP1/EEシステムの各種機能を使うプログラムについて説明します。システム運用の管理のCOBOL-UAP作成用プログラムを次に示します。

CBLEEADM('COMMAND ') − 運用コマンドの実行

CBLEEADM('COMMAND ')

名称

運用コマンドの実行

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEADM' USING 一意名1 一意名2 一意名3 一意名4

DATA DIVISIONの指定

32ビットアーキテクチャの場合

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'COMMAND '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名Z  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名D  PIC S9(9) COMP.
01 一意名2.
  02 データ名E  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名G  PIC X(n).
01 一意名3.
  02 データ名H  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名J  PIC X(n).
01 一意名4.
  02 データ名K  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名M  ADDRESS.

64ビットアーキテクチャの場合

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'COMMAND '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名Z  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名D  PIC S9(9) COMP.
01 一意名2.
  02 データ名E  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名G  PIC X(n).
01 一意名3.
  02 データ名H  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名J  PIC X(n).
01 一意名4.
  02 データ名K  PIC 9(9) COMP.
  02 FILLER     PIC X(4).
  02 データ名M  ADDRESS.

機能

オンライン中にコマンドを入力したときと同様に，UAPからコマンドを実行します。コマンドの処理が完了するまで待ち，コマンドの実行結果を戻します。コマンドの処理が終了すると，標準出力情報と標準エラー出力情報が返ります。

コマンドの実行形式ファイルを格納したディレクトリをサーチパスに追加しておいてください。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

コマンドの実行を示す要求コードを「VALUE 'COMMAND△'」と設定します。

●データ名Z

0を設定します。

●データ名D

応答監視時間を設定します（単位：秒）。指定できる範囲は-1，0〜65535です。

-1を指定した場合，プロセス関連定義のcall_cmd_timeオペランドで指定した値が応答監視時間になります。0を設定した場合は，時間監視をしません。

●データ名E

データ名Gに設定したコマンドの文字列の長さを設定します（単位：バイト）。2047を超えて指定できません。

●データ名G

実行する運用コマンドの文字列を設定します。指定できる文字列の最大長は2048バイトです（末尾の空白を含む）。

●データ名H

コマンドの実行結果として標準出力に出力する文字列（データ名Jに返される値）の長さに1を加えた値を設定します（単位：バイト）。指定できる値は1〜32768です。

データ名Hの値は，UAPから実行するコマンドに応じて決めてください。出力結果を受け取る必要がない場合は，1を設定してください。

処理終了後は，データ名Jに格納された実際の文字列の長さが返されます。データ名H自身の長さは含みません。

●データ名J

コマンドの実行結果として標準出力に出力する文字列を受け取る領域です。UAPで値を設定しておく必要はありませんが，事前にこのデータ名Jが指すアドレスから，（データ名Hの値＋データ名Kの値）分の領域を確保しておいてください（単位：バイト）。出力結果を受け取る必要がない場合でも，この長さの領域を確保してください。

●データ名K

コマンドの実行結果として標準エラー出力に出力する文字列（データ名Mに返される値）の長さに13を加えた値を設定します（単位：バイト）。指定できる値は13〜32780です。

データ名Kの値は，UAPから実行するコマンドに応じて決めてください。出力結果を受け取る必要がない場合は，13を設定してください。

処理終了後は，データ名Mに格納した実際の文字列の長さが返されます。データ名K自身の長さは含みません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

データ名B以外を参照できるのは，ステータスコードが，00000，01811，01813，01814，または01815のときだけです。ほかのステータスコードのときは，参照できません。

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名C

実行したコマンドが，正常終了したか異常終了したか（シェルの終了コード）※が返されます。コマンドをバックグラウンド実行した場合は，正常終了か異常終了かに関係なく0が返されます。

注※

waitpid(2)で指定した形式で，sh(1)の終了ステータスを示します。

●データ名H

処理終了後に，データ名Jに格納された文字列の長さが返されます（単位：バイト）。データ名H自身の長さは含みません。

●データ名J

コマンドの実行結果として標準出力に出力した文字列が返されます。

文字列の長さは，最大で（CBLEEADM('COMMAND ')を呼び出すときにデータ名Hに設定した値−1）です（単位：バイト）。

長さの最大を超える文字列は切り捨てられます。また，パイプの容量を超えた分も切り捨てられます。

●データ名K

処理終了後に，データ名Mに格納された文字列の長さが返されます（単位：バイト）。データ名K自身の長さは含みません。

●データ名M

コマンドの実行結果として標準エラー出力に出力した文字列を格納した領域の先頭アドレスが返されます。

文字列の長さは，最大で（CBLEEADM('COMMAND ')を呼び出すときにデータ名Kに設定した値−13）です（単位：バイト）。

長さの最大を超える文字列は切り捨てられます。また，パイプの容量を超えた分も切り捨てられます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

シェルの終了コードは0（コマンドの実行が正常終了）です。標準出力および標準エラー出力の領域に文字列を格納しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

01811

シェルの終了コードは0以外（コマンドの実行が異常終了）です。標準出力および標準エラー出力のデータを領域に格納しました。

01812

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

01813

標準出力のデータが，領域に収まりません。

01814

標準エラー出力のデータが，領域に収まりません。

01815

標準出力のデータと標準エラー出力のデータの両方が，領域に収まりません。

01816

システムコール（close，pipe，dup，またはread）の呼び出しに失敗しました。

01817

運用コマンド実行サーバ関連の定義が指定されていません。

01818

運用コマンド実行サーバへの通信が失敗しました。

01819

メモリが不足しました。

01820

そのほかのエラーが発生しました。

注意事項

このプログラムで実行できるTP1/EEのコマンドは，トランザクション種別によって異なります。詳細は「2.6　運用コマンド実行機能」を参照してください。

サーチパスに指定したディレクトリ間で，コマンド名が重複しないように注意してください。コマンド名が重複している場合，正しいコマンドが実行されないおそれがあります。

ファイル操作に関連するコマンドを実行する場合，ファイルのI/Oなどの処理に時間が掛かるため，実行する場合は十分注意してください。

DBキュー制御（CBLEEDBQ）

DBキューによるメッセージ管理に使用するプログラムについて説明します。DBキュー制御のCOBOL-UAP作成用プログラムを次に示します。

CBLEEDBQ('ACSCTL ') − DBキューの読み出し制御

CBLEEDBQ('CLEAR ') − DBキューの通番初期化

CBLEEDBQ('CONCTL ') − DBキューの接続制御

CBLEEDBQ('INQSRV ') − DBキューサービスの接続照会

CBLEEDBQ('INQUIRE ') − DBキュー情報の照会

CBLEEDBQ('INQUIRE2') − DBキュー情報の照会

CBLEEDBQ('MSGGET ') − メッセージの読み出し

CBLEEDBQ('MSGPUT ') − メッセージの書き込み

CBLEEDBQ('MSGREFE2') − メッセージの参照読み出し

CBLEEDBQ('MSGREFER') − メッセージの参照読み出し

CBLEEDBQ('OBSCAN ') − オンラインバッチ処理の強制終了

CBLEEDBQ('OBSCDT ') − 引き継ぎ情報の更新

CBLEEDBQ('OBSEND ') − オンラインバッチ処理の終了

CBLEEDBQ('OBSINQ ') − ロットの情報の照会

CBLEEDBQ('OBSRBSP ') − ロールバック要求時のメッセージの読み出しスキップ

CBLEEDBQ('OBSRST ') − オンラインバッチ処理の再開始

CBLEEDBQ('OBSSKIP ') − メッセージの読み出しスキップ

CBLEEDBQ('OBSSTART') − オンラインバッチ処理の開始

CBLEEDBQ('OBSSTOP ') − オンラインバッチ処理の中断

CBLEEDBQ('RBSKIP ') − ロールバック要求時のメッセージの読み出しスキップ

CBLEEDBQ('SKIP ') − メッセージの読み出しスキップ

CBLEEDBQ('SRVCTL ') − DBキューサービスの閉塞制御

DBキュー制御のCOBOL-UAP作成用プログラムで使用できる機能を次の表に示します。

表5‒10　DBキュー制御のCOBOL-UAP作成用プログラムで使用できる機能

項番

プログラム名

DBキュー

オンラインバッチ（OBS）

UAP間通信

ユーザキュー

1

CBLEEDBQ('ACSCTL ')

○

○

×

2

CBLEEDBQ('CLEAR ')

○

○

×

3

CBLEEDBQ('CONCTL ')

○

×

×

4

CBLEEDBQ('INQSRV ')

○

×

×

5

CBLEEDBQ('INQUIRE ')

○

×

×

6

CBLEEDBQ('INQUIRE2')

○

○

×

7

CBLEEDBQ('MSGGET ')

×

○

×

8

CBLEEDBQ('MSGPUT ')

○

○

×

9

CBLEEDBQ('MSGREFE2')

○

○

×

10

CBLEEDBQ('MSGREFER')

○

○

×

11

CBLEEDBQ('OBSCAN ')

×

×

○

12

CBLEEDBQ('OBSCDT ')

×

×

○

13

CBLEEDBQ('OBSEND ')

×

×

○

14

CBLEEDBQ('OBSINQ ')

×

×

○

15

CBLEEDBQ('OBSRBSP ')

×

×

○

16

CBLEEDBQ('OBSRST ')

×

×

○

17

CBLEEDBQ('OBSSKIP ')

×

×

○

18

CBLEEDBQ('OBSSTART')

×

×

○

19

CBLEEDBQ('OBSSTOP ')

×

×

○

20

CBLEEDBQ('RBSKIP ')

○

×

×

21

CBLEEDBQ('SKIP ')

○

○

×

22

CBLEEDBQ('SRVCTL ')

○

×

×

（凡例）

○：使用できます。

×：使用できません。

CBLEEDBQ('ACSCTL ')

名称

DBキューの読み出し制御

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'ACSCTL  '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER    PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP.
01 一意名2.
  02 データ名D  PIC X(1).
  02 データ名E  PIC X(28).

機能

DBキューの読み出しを停止，および再開します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

DBキューの読み出し制御を示す要求コードを「VALUE 'ACSCTL△△'」と設定します。

●データ名C

オプションを数値で設定します。

0

データ名Eに指定した自サーバ読み出しのDBキューを停止，再開します。

1

データ名Eに指定した自サーバ読み出しまたは他サーバ読み出しのDBキューを停止，再開します。

データ名Eに指定したDBキューが他サーバ読み出しの場合，メッセージを読み出しているTP1/EEプロセスが07-80以降かつDBキューのフォーマットタイプが1であれば，RPC通信を行ってDBキューの読み出しを停止，再開します。

●データ名D

要求種別を設定します。

VALUE 'S'

DBキューの読み出しを停止します。

VALUE 'R'

DBキューの読み出しを再開します。

●データ名E

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

05604

データ名に設定したDBキュー名は存在しません。

05605

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。※1

05607

DBキューが使用できない状態です。

05609

リソースマネジャアクセス時にエラーが発生しました。※1

05615

そのほかのエラーが発生しました。

05616

設定されたDBキューのタイプは機能対象外です。※2

相手読み出しDBキュー

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

トランザクション種別が不正です。

05623

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

05639

HiRDBの暗黙的ロールバックが発生したため，CBLEETRN('ROLLMARK')を呼び出しました。※1

05651

データ名Eに設定したDBキューのフォーマットタイプが不正です。※1

05652

変更要求は実行しましたが，変更要求結果の確認処理が時間切れになりました。※1

05653

変更要求処理に失敗しました。

対象のDBキューを読み出しているサーバが存在しません。※1

05654

変更要求処理に失敗しました。

対象のDBキューを読み出しているサーバが変更要求に対応していません。※1

05655

変更要求処理に失敗しました。※1

05691

変更要求は実行しましたが，変更要求処理の実行後に読み出し先サーバの変更を検知しました。※1※3

05692

変更要求処理を実行しましたが，変更要求処理の結果確認で05609のエラーを検知しました。※1※3

05693

変更要求処理を実行しましたが，変更要求処理の結果確認で05653のエラーを検知しました。※1※3

05694

変更要求処理を実行しましたが，変更要求処理の結果確認で05654のエラーを検知しました。※1※3

05695

変更要求処理を実行しましたが，変更要求処理の結果確認で05639のエラーを検知しました。※1※3

注※1

データ名Cに1を指定した場合に返されます。

注※2

データ名Cに0を指定した場合に返されます。

注※3

DBキューがHiRDBの場合だけ発生するステータスコードです。

注意事項

DBキューの読み出しトランザクションで，該当するDBキューに対してCBLEEDBQ('ACSCTL ')を呼び出した場合，読み出しトランザクション完了後に読み出しを停止します。この状態でCBLEEDBQ('INQUIRE ')を呼び出した場合，DBキューの状態は「2」（読み出し停止中）が返されます。

次の場合，CBLEEDBQ('ACSCTL ')はステータスコード「00000」でリターンします。

読み出し停止状態のDBキューに対して読み出し停止を要求した場合。

読み出し開始状態（再開始を含む）のDBキューに対して読み出し再開を要求した場合。

DBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドの-kオプションに1を指定したDBキューに対してCBLEEDBQ('ACSCTL ')を呼び出した場合，DBキューのステータスが他サーバ読み出しのときでも，ステータスコードが「05616」とならないで，「00000」となることがあります。

データ名Cに1を指定した場合に，DBキュー読み出し先サーバ変更機能とCBLEEDBQ('ACSCTL ')が競合すると，ステータスコードが「00000」でも，DBキューの読み出し状態が読み出し停止，再開状態にならないことがあります。

CBLEEDBQ('ACSCTL ')のエラーリターン時は，ステータスコード別に次のように対処してください。

「05652」

CBLEEDBQ('ACSCTL ')の発行元のTP1/EEプロセスが出力するメッセージで要求先のTP1/EEプロセスを特定します。

要求先のTP1/EEプロセスが出力するエラーメッセージを基に障害を取り除いてください。

このステータスコードが返ったときは読み出し停止，再開要求の結果は不定です。

実行結果を確認したい場合は，CBLEEDBQ('INQUIRE2')またはeedbqlsコマンドで実行結果を確認してください。

「05653」

DBキュー読み出し先サーバ変更機能を使用して読み出し先サーバを決定するか，該当のDBキューを読み出すTP1/EEプロセスを開始してください。

「05654」

メッセージを読み出しているサーバが07-80以降のTP1/EEであることを確認してください。

「05655」

CBLEEDBQ('ACSCTL ')の発行元のTP1/EEプロセスが出力する次のメッセージを参照して，障害を取り除いてください。

KFSB40320-E，KFSB40322-E，KFSB40350-E，KFSB40352-E

「05691」

このステータスコードが返ったときは読み出し停止，再開要求の結果は不定です。

実行結果を確認したい場合は，CBLEEDBQ('INQUIRE2')またはeedbqlsコマンドで実行結果を確認してください。

「05692」，「05693」，「05694」，「05695」

これらのステータスコードが返ったときは読み出し停止，再開要求の結果は不定です。

実行結果を確認したい場合は，変更要求結果処理確認で発生したエラーの障害要因を取り除いてから，CBLEEDBQ('INQUIRE2')またはeedbqlsコマンドで実行結果を確認してください。

CBLEEDBQ('CLEAR ')

名称

DBキューの通番初期化

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'CLEAR   '.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC S9(9) COMP.
01 一意名2.
   02 データ名D  PIC X(28).

機能

通番初期化属性があるDBキューの書き込み通番，読み出し通番を0で初期化します。未読み出しのメッセージがある場合は破棄します。初期化した通番を元に戻したり，破棄したメッセージを読み出したりはできません。

通番を初期化するためのSQLの実行は，トランザクションの同期点処理内で行います。1トランザクションで複数のDBキューに対してこの関数を実行した場合は，API関数の実行順序に関係なく，DBキュー名の昇順にSQLを実行します。そのため，複数のDBキューに対してこの関数を実行するトランザクション間でこの関数の実行順序が異なっても，実行順序が原因でデッドロックすることはありません。

同一グローバルトランザクションのトランザクションブランチ間でこのAPI関数を実行すると，デッドロックが発生する場合があります。詳細は「注意事項」を参照してください。

通番を初期化するには，次の条件をすべて満たす必要があります。満たさない場合は，エラーリターンします。（　）内は条件を満たさない場合のステータスコードです。

自プロセスが対象のDBキューから読み出す（05616）

読み出し停止中（05603）

書き込み抑止中（05603）

他スレッドでメッセージの読み出し，スキップ，初期化を実行していない（05603）

これらの条件に関係なく，強制的に通番を初期化することもできます。強制的に初期化する場合に，強制初期化と次のトランザクションが競合すると，次のトランザクションがロールバックすることがあります。

DBキューからメッセージを読み出し中のトランザクション

DBキューのメッセージをスキップ中のトランザクション

【TP1/FSP限定】TP1/FSP使用時は，最初に起動したサーバのJIトランザクションから，初期化属性があるすべてのDBキューを初期化できます。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

DBキューの通番初期化要求を示す要求コードを「VALUE 'CLEAR△△△'」と設定します。

●データ名C

要求種別を設定します。

0

CBLEEDBQ('CLEAR ')の呼び出し条件をすべて満たしているかチェックして初期化する場合に指定します。

1

CBLEEDBQ('CLEAR ')の呼び出し条件に関係なく強制初期化する場合に指定します。

2　　【TP1/FSP限定】

定義されているすべてのDBキューの通番を初期化します。TP1/FSP使用時の最初に起動したサーバのJIトランザクションでだけ指定できます。

●データ名D

DBキュー名を，27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には，空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

データ名Cに2を指定した場合は，空白を設定してください。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05604

データ名に設定したDBキュー名は存在しません。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603※

この関数を呼び出せる状態ではありません。

読み出し停止中でない

書き込み抑止中でない

他スレッドでDBキューにアクセスしている

05605※

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

05607※

DBキューが使用できない状態です。

05609※

リソースマネジャアクセス時にエラーが発生しました。

05615※

その他のエラーが発生しました。

05616

設定されたDBキューのタイプは機能対象外です。

相手読み出しDBキュー

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

トランザクション種別不正

05608※

メモリが不足しました。

05623

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

05639

HiRDBの暗黙的ロールバックが発生したため，CBLEETRN('ROLLMARK')を呼び出しました。

05651

DBキューの属性が対応していません。

DBキューに通番初期化属性が付与されていない

DBキューのフォーマットタイプに1以上が指定されていない

注※

データ名Cに2を設定した場合，エラーが発生したDBキューでエラーリターンします。一部のDBキューの通番初期化が実行されているおそれがあります。無効にしたい場合，ロールバックしてください。

注意事項

通番の初期化は，サービス関数のリターン，またはCBLEETRN('C-COMMIT')の呼び出し時に行われます。

同一グローバルトランザクションのトランザクションブランチ間で，同一DBキューに対してCBLEEDBQ('MSGPUT ')の呼び出し，または初期化を行うと，デッドロックが発生する場合があります。

DBキューからメッセージを読み出したトランザクションで，該当するDBキューに対してCBLEEDBQ('ACSCTL ')を呼び出して読み出し停止にしたあと，該当するDBキューに初期化要求を行っても受け付けません。初期化要求は，別トランザクションまたはコマンドで実行してください。

データ名Cに2を設定する場合に，他プロセスでDBキューにアクセスしているとデッドロックするおそれがあります。データ名Cに2を指定する場合は，すべてのサーバで同じ共有情報表を使用するか，同じ共用情報表を使用していないプロセスからはDBキューにアクセスしないようにしてください。

CBLEEDBQ('CLEAR ')の受け付け後に，eedbqchgrコマンドで読み出し先サーバを07-80より前のバージョンのサーバに変更した場合，CBLEEDBQ('CLEAR ')を受け付けたトランザクションがロールバックします。

データ名Cに0を設定したCBLEEDBQ('CLEAR ')の受け付け後に，eedbqchgrコマンドで読み出し先サーバを変更した場合，CBLEEDBQ('CLEAR ')を受け付けたトランザクションがロールバックします。

CBLEEDBQ('CONCTL ')

名称

DBキューの接続制御

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'CONCTL  '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER    PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名D  PIC X(1).
  02 データ名E  PIC X(28).
  02 データ名F  PIC X(32).

機能

DBキューとDBキューサービスとを接続，および接続解除します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

DBキューの接続制御を示す要求コードを「VALUE 'CONCTL△△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

要求種別を設定します。

VALUE 'C'

DBキューとDBキューサービスとを接続します。

VALUE 'R'

DBキューとDBキューサービスとの接続を解除します。

●データ名E

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名F

DBキューサービス名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

該当するDBキューの読み出し処理中に接続解除，接続を続けて行えません。

05604

データ名に設定したDBキュー名は存在しません。

05607

DBキューが使用できない状態です。

05610

すでに，別DBキューサービスと接続済みのため接続できません。

05611

データ名に設定したDBキューサービス名は存在しません。

05612

要求のあったDBキューとDBキューサービスは接続されていません。

05613

要求のあったDBキューサービスの属するDBキューサービスグループとDBキューの属するDBキューグループはDBキュー機能関連定義で関連づけられていません。

05615

そのほかのエラーが発生しました。

05616

設定されたDBキューのタイプは機能対象外です。

相手読み出しDBキュー

05617

DBキューサービスが永久閉塞中（エントリポイントなし）です。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

05622

該当するDBキューサービスで使用する最大DBキュー数を超えるため接続できません。

05623

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

05627

AP間通信機能を使用するDBキューではありません。

注意事項

DBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドに-cオプションを指定していない相手システムの読み出しDBキューとの接続，および接続解除はできません。

該当するDBキューの読み出し処理中に接続解除と接続とを続けて実行できません。

最初のAP起動時には，定義によって任意のDBキューサービスに接続されているか，またはどのDBキューサービスにも接続されていない場合があります。DBキューをほかのDBキューサービスに接続変更する場合は，現在接続されているDBキューサービスを指定して接続を解除してから，変更先のDBキューサービスを指定して接続してください。

次の場合，CBLEEDBQ('CONCTL ')はステータスコード「00000」でリターンします。

接続されているDBキューとDBキューサービスに対して接続を要求した場合

接続されていないDBキューとDBキューサービスに対して接続解除を要求した場合

CBLEEDBQ('INQSRV ')

名称

DBキューサービスの接続照会

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2 一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'INQSRV  '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER    PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名D  PIC X(32).
  02 データ名E  PIC 9(9) COMP.
01 一意名3.
  02 データ名F  PIC 9(9) COMP-X.
  02 データ名G  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名H  PIC X(n).

機能

DBキューサービスと接続されているDBキュー名を照会します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

DBキューサービスの接続照会を示す要求コードを「VALUE 'INQSRV△△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

DBキューサービス名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名F

DBキュー名の配列を格納する領域の配列要素数を設定します。1〜64の値を設定してください。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名E

DBキューサービスの閉塞状態が返されます。

0

閉塞解除中

1

障害による閉塞中

2

コマンドまたは関数による閉塞中

4

永久閉塞中（エントリポイントなし）

●データ名G

DBキューサービスと接続されているDBキュー名の個数が返されます。

●データ名H

DBキューサービスと接続されているDBキュー名の配列が返されます。文字列の最後はLOW-VALUEです。

一つのDBキュー名の長さは28バイトです。この領域は，（28×データ名Fに設定した値）分の長さが必要です（単位：バイト）。

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

05611

データ名に設定したDBキューサービス名は存在しません。

05615

そのほかのエラーが発生しました。

05619

DBキュー名リストサイズが不足しています。この時，データ名Gには該当するDBキュー数が設定されていますので，データ名Fの設定値を再考する必要があります。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

05623

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

注意事項

DBキュー名の配列を格納する領域が不足した場合（ステータスコード05619）でも，データ名Fに設定した要素数分のDBキュー名は返されます。

CBLEEDBQ('INQUIRE ')

名称

DBキュー情報の照会

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'INQUIRE '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER    PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
  02 データ名D  PIC X(28).
01 一意名2.
  02 データ名E  PIC X(32).
  02 データ名F  PIC X(32).
  02 データ名G  PIC X(28).
  02 データ名H  PIC X(32).
  02 データ名I  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名J  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名K  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名L  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名M  PIC 9(9) COMP.

機能

DBキューの情報を照会します。ユーザキューアクセス機能を使用するDBキューでは，使用できません。CBLEEDBQ('INQUIRE2')を使用してください。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

DBキュー情報の照会を示す要求コードを「VALUE 'INQUIRE△'」と設定します。

●データ名C

要求種別を設定します。

1

DBキュー読み出しサーバ変更機能またはDBキュー書き込み抑止機能を使用する場合に設定します。このフラグを設定すると，最新のDBキュー情報を照会します。

0

DBキュー読み出しサーバ変更機能およびDBキュー書き込み抑止機能以外の機能を使用する場合に設定します。このフラグを設定すると，DBキュー情報を照会します。

●データ名D

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名E

指定したDBキューに接続しているDBキューサービス名が返されます。接続していない場合はLOW-VALUEを設定します。

●データ名F

指定したDBキューが属するDBキューグループ名が返されます。文字列の最後はLOW-VALUEです。

●データ名G

CBLEEDBQ('INQUIRE ')を呼び出すときにデータ名Dに設定したDBキュー名が返されます。文字列の最後はLOW-VALUEです。

●データ名H※1

指定したDBキューを読み出すサービスグループ名が返されます。文字列の最後はLOW-VALUEです。

DBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドに-fオプションを指定した場合，または，-kオプションに1を指定した場合で，DBキューからメッセージを読み出すサーバを確認できないとき，およびDBキューからメッセージを読み出すサーバにサービスグループ名がないときは，LOW-VALUEを設定します。

●データ名I

ステータスコード1

DBキューの状態が返されます。※1

0

正常

1

障害による読み出し停止中

2

コマンド，TP1/EEサービス定義，または関数による読み出し停止中

4

DB構成不正またはDBキューの内容矛盾による使用不可

8

リソースマネジャ未接続で使用不可

ステータスコード2

DBキューの状態が返されます。

4096

書き込み抑止※1，※2

このステータスは，ステータスコード1が4または8の場合は無効となります。

●データ名J

DBキューへ最後に書き込んだメッセージの通番が返されます。※3

●データ名K

DBキューから最後に読み出したメッセージの通番が返されます。※3

●データ名L

DBキュー機能関連定義のdbqdef定義コマンドで指定した最大書き込みメッセージ数と同一の値が返されます。

●データ名M

未読み出しメッセージ数が返されます。※3

注※1

データ名Cに1を指定し，かつDBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドの-kオプションに1を指定した場合，DBキューから情報を読み込みます。

注※2

データ名Cに1を指定し，かつDBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドの-kオプションに1を指定した場合，ほかの状態と加算した値が返されます。コマンド，TP1/EEサービス定義，または関数による読み出し停止中（2）で，かつ書き込み抑止（4096）の場合，4098になります。

注※3

ステータスコードが次の場合，値は参照できません。

VALUE 'E'

DB構成不正またはDBキューの内容矛盾による使用不可

VALUE 'R'

リソースマネジャ未接続で使用不可

また，該当するDBキューの形態が相手読み出しDBキューの場合，値は返されません。

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

通番の初期化中です。

05604

データ名に設定したDBキュー名は存在しません。

05605

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

05609

リソースマネジャへのアクセス時にエラーが発生しました。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

05623

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

05627

AP間通信機能を使用するDBキューではありません。

05639

HiRDBの暗黙的ロールバックが発生したため，CBLEETRN('ROLLMARK')を呼び出しました。

注意事項

DBキュー読み出しサーバ変更機能またはDBキュー書き込み抑止機能を使用する場合，次に示す点に注意してください。

データ名Cに1を設定してください。ただし，1を設定し，かつDBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドの-kオプションに1を指定した場合，DBアクセスが発生するため，TP1/EEの性能が低下します。

データ名Cに0を設定しないでください。0を設定し，かつDBキュー機能関連定義のdbqgrpdef定義コマンドの-kオプションに1を指定した場合，データ名Hやデータ名Iのステータスコード1に最新のDBキュー情報が返らないことがあります。

ほかのTP1/EEでCBLEEDBQ('CLEAR ')またはeedbqtblhコマンドで通番の強制初期化を行った場合，CBLEEDBQ('INQUIRE ')は初期化前の通番を返すことがあります。強制初期化後の通番を知りたい場合は，CBLEEDBQ('INQUIRE2')を使用してください。

CBLEEDBQ('INQUIRE2')

名称

DBキュー情報の照会

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'INQUIRE2'.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC S9(9) COMP.
   02 データ名D  PIC X(28).
01 一意名2.
   02 データ名E  PIC X(32).
   02 データ名F  PIC X(32).
   02 データ名G  PIC X(28).
   02 データ名H  PIC X(32).
   02 データ名I  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名J  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名K  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名L  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名M  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名N  PIC X(8).
   02 データ名O  PIC X(16).
   02 データ名P  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名Q  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名R  PIC X(5).
   02 データ名S  PIC X(1).
   02 FILLER    PIC X(74).

機能

DBにアクセスしてDBキューの情報内容を照会します。

DBキューのフォーマットタイプが1のDBキューに対して実行できます。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

DBキュー情報の照会要求を示す要求コードを「VALUE 'INQUIRE2'」と設定します。

●データ名C

要求種別を，数値で設定します。

0

メッセージを読み出しているTP1/EEプロセスの読み出し状態（データ名I）の照会が不要な場合に設定します。

メッセージを読み出しているTP1/EEプロセスのDBキューの読み出し状態を照会するためのRPC通信は行いません。

1

メッセージを読み出しているTP1/EEプロセスの読み出し状態（データ名I）の照会が必要な場合に設定します。

データ名Dに指定したDBキューを読み出しているTP1/EEプロセスがAPI発行元のプロセスと異なる場合，RPC通信を行ってDBキューの読み出し状態を照会します。

データ名Cに1を指定した場合，メッセージを読み出しているTP1/EEのバージョンが07-80以降である必要があります。

●データ名D

照会するDBキュー名を，27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には，空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名E

指定したDBキューに現在接続しているDBキューサービス名が返されます。接続していない場合，およびユーザキューアクセス機能を使用したDBキューの場合はLOW-VALUEが設定されます。

●データ名F

指定したDBキューが属するDBキューグループ名が返されます。文字列の最後はLOW-VALUEです。

●データ名G

データ名Dに設定したDBキュー名が返されます。文字列の最後はLOW-VALUEです。

●データ名H

指定したDBキューを読み出すサービスグループ名が返されます。文字列の最後はLOW-VALUEです。読み出すサーバにサービスグループ名がない場合，LOW-VALUEが設定されます。

●データ名I

データ名Cに1を指定した場合の，DBキューの読み出し状態が返されます。

データ名Cに0を指定した場合，DBキューを読み出しているTP1/EEプロセスがCBLEEDBQ('INQUIRE2')の発行元のプロセスと異なっていると，DBキュー状態1が読み出し停止中のときでも0（正常）が返されます。

DBキューの読み出し状態は，DBキューの状態1とDBキューの状態2の和で返されます。

DBキューの状態1：

DBキューの状態1が次のどれかで返されます。

0：正常

1：障害による読み出し停止中

2：コマンド，定義，またはAPI関数による読み出し停止中

4：DB構成不正またはDBキューの内容矛盾による使用不可

8：リソースマネジャ未接続で使用不可

DBキューの状態2：

DBキューの状態2が次で返されます。

4096：書き込み抑止中

DBキューの状態1が4または8のときは加算しません。

このとき，書き込み抑止状態は不明となります。

●データ名J

DBキューへ最後に書き込んだメッセージの通番が返されます。データ名IのDBキュー状態1が4または8の場合は参照できません。

●データ名K

DBキューから最後に読み出したメッセージの通番が返されます。データ名IのDBキュー状態1が4または8の場合は参照できません。

●データ名L

定義に指定した最大書き込みメッセージ数と同一の値が設定されます。

●データ名M

未読み出し数が返されます。データ名IのDBキュー状態1が4または8の場合は参照できません。

●データ名N

読み出すサーバの基盤種別が返されます。データ名IのDBキュー状態1が4または8の場合は参照できません。

文字列の最後はLOW-VALUEです。

TP1EE：TP1/EE

CosmiRM：uCosminexus Reliable Messaging

●データ名O

該当するDBキューの読み出しを行うシステム種別が返されます。データ名IのDBキュー状態1が4または8の場合は参照できません。

文字列の最後はLOW-VALUEです。

TP1/EEの場合，ノード識別子が返されます。

uCosminexus Reliable Messagingの場合，RMSystemNameで指定したシステム名称が返されます。

●データ名P

DBキューの種別が返されます。

0：AP間通信機能を使用したDBキュー

1：ユーザキューアクセス機能を使用したDBキュー

●データ名Q

DBキューに付与した属性の論理和が返されます。データ名IのDBキュー状態1が4または8の場合は参照できません。

0：付与した属性なし

1：上書き抑止属性

2：通番初期化属性

4：データ連携支援書き込み

8：交替用メッセージ表書き込み機能を使用

●データ名R

該当するDBキューを読み出すTP1/EEプロセスのTP1/Server Baseのノード識別子が返されます。文字列の最後はLOW-VALUEです。データ名IのDBキュー状態1が4または8の場合は参照できません。

次の条件をすべて満たす場合にTP1/Server Baseのノード識別子が返されます。

該当するDBキューを読み出すサーバの基盤種別がTP1/EE

該当するDBキューを読み出すTP1/EEプロセスでネーム機能が有効

該当するDBキューを読み出すTP1/EEプロセスのTP1/EEバージョンが07-80以降

TP1/Server Baseのノード識別子を返さない場合は，LOW-VALUEが返されます。

●データ名S

該当するDBキューに対する書き込み禁止状態を返します。

X'00'：書き込み可能状態

X'01'：書き込み禁止状態

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

通番の初期化中です。

05604

データ名に設定したDBキュー名は存在しません。

05605

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

05609

リソースマネジャアクセス時にエラーが発生しました。

05615

その他のエラーが発生しました。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

トランザクション種別が不正です。

05623

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

05639

HiRDBの暗黙的ロールバックが発生したため，CBLEETRN('ROLLMARK')を呼び出しました。

05651

データ名Dに設定したDBキューのフォーマットタイプが不正です。

05652

情報照会処理が時間切れになりました。※1

05653

情報照会処理に失敗しました。

対象のDBキューを読み出しているサーバが存在しません。※1

05654

情報照会処理に失敗しました。

対象のDBキューを読み出しているサーバが情報照会処理に対応していません。※1

05655

情報照会処理が失敗しました。※1

05691

情報照会処理は実行しましたが，情報照会処理の実行後に読み出し先サーバの変更を検知しました。※1，※2

注※1

データ名Cに1を指定した場合にだけ発生するステータスコードです。

注※2

DBキューがHiRDBの場合にだけ発生するステータスコードです。

注意事項

データ名Cに1を指定し，かつDBキューがOracleの場合にDBキュー読み出し先サーバ変更機能とCBLEEDBQ('INQUIRE2')が競合すると，ステータスコードが「00000」でもDBキューの読み出し状態が最新の状態にならないことがあります。

CBLEEDBQ('INQUIRE2')のエラーリターン時は，ステータスコード別に次のように対処してください。

「05652」

CBLEEDBQ('INQUIRE2')の発行元のTP1/EEプロセスが出力するメッセージで，照会先のTP1/EEプロセスを特定します。

照会先のTP1/EEプロセスが出力するエラーメッセージを基に障害を取り除いてください。

「05653」

DBキュー読み出し先サーバ変更機能を使用して読み出し先サーバを決定するか，該当のDBキューを読み出すTP1/EEプロセスを開始してください。

「05654」

メッセージを読み出しているサーバが07-80以降のTP1/EEであることを確認してください。

「05655」

CBLEEDBQ('INQUIRE2')の発行元のTP1/EEプロセスが出力する次のメッセージを参照して，障害を取り除いてください。

KFSB40320-E，KFSB40322-E，KFSB40350-E，KFSB40352-E

「05691」

CBLEEDBQ('INQUIRE2')を再発行するか，またはeedbqlsコマンドで実行結果を確認してください。

CBLEEDBQ('MSGGET ')

名称

メッセージの読み出し

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2 一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'MSGGET  '.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名D  PIC X(28).
01 一意名2.
   02 データ名E  PIC 9(9) COMP-X.
   02 FILLER     PIC X(68).
   02 データ名F  PIC X(n).
01 一意名3.
   02 データ名G  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名H  PIC 9(9) COMP.

機能

メッセージを読み出します。

メッセージをDBキューから読み出すためのSQLの実行は，この関数内で行います。このときのSQLは，SQL実行中だけ排他を取ります。

メッセージを読み出し済みに更新するためのSQLの実行は，トランザクションの同期点処理内で行います。1トランザクションで複数のDBキューに対してこの関数を実行した場合は，API関数の実行順序に関係なく，DBキュー名の昇順にSQLを実行します。そのため，複数のDBキューに対してこの関数を実行するトランザクション間でこの関数の実行順序が異なっても，実行順序が原因でデッドロックすることはありません。

同一グローバルトランザクションのトランザクションブランチ間でこのAPI関数を実行すると，デッドロックが発生する場合があります。詳細は「注意事項」を参照してください。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

メッセージの読み出し要求を示す要求コードを「VALUE 'MSGGET△△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

読み出し対象となるDBキュー名を，27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には，空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名E

読み出したメッセージを格納する領域の長さを設定します。1〜8388608の値を指定してください。

●データ名F

読み出したメッセージを格納する領域を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名F

読み出したメッセージが返されます。

●データ名G

読み出したメッセージの長さが返されます（単位：バイト）。

読み出したメッセージがオーバフローしてしまう場合（ステータスコード05620）でも，データ名Eで指定した長さにかかわらず，読み出したメッセージの長さが返されます。この場合，オーバフローしたメッセージは読み出し成功として動作します。

●データ名H

読み出したメッセージの通番が返されます。

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

通番の初期化中です。

スキップ処理中です。

05604

要求されたDBキューは存在しません。

05605

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

05606

バッファ長が指定範囲外です。

05607

DBキューが使用できない状態です。

05609

リソースマネジャアクセス時にエラーが発生しました。

05616

設定されたDBキューのタイプは機能対象外です。

相手読み出しDBキュー

05620

読み出したメッセージがバッファをオーバフローしました。読み出し成功として動作します。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

トランザクション種別が不正です。

05608

メモリが不足しました。

05615

その他のエラーが発生しました。

05623

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

05628

同じトランザクションブランチ内でこの関数が正常に終了したあと，再度呼び出されましたが，設定されたDBキューのタイプの属性が変更されたため，CBLEETRN('ROLLMARK')を呼び出しました。

05639

HiRDBの暗黙的ロールバックが発生したため，CBLEETRN('ROLLMARK')を呼び出しました。

05656

読み出し停止中です。

05657

他サービスでリード処理中です。

05658

ユーザキューアクセス機能を使用するDBキューではありません。

05659

未読み出しのメッセージはありません。

05697

同じトランザクションブランチ内でこの関数が正常に終了したあと，再度呼び出されましたが，RMで障害が発生したため，CBLEETRN('ROLLMARK')を呼び出しました。

05698

同じトランザクションブランチ内でこの関数が正常に終了したあと，再度呼び出されましたが，呼び出せる状態ではないため，CBLEETRN('ROLLMARK')を呼び出しました。

通番の初期化中です。

注意事項

DBキューサービス（ルートトランザクションブランチ）から呼び出された同一グローバルトランザクションのトランザクションブランチで，同一DBキューに対してメッセージの読み出しを行うと，デッドロックが発生する場合があります。

同一グローバルトランザクション内のトランザクションブランチ間で，同一DBキューに対してメッセージを書き込んだり読み出したりスキップしたりすると，デッドロックが発生する場合があります。

同一トランザクションで同一のDBキューに対して複数回CBLEEDBQ('MSGGET ')を呼び出すと，一回目以外の呼び出しでは，前回読み出したメッセージの次の通番のメッセージを読み出します。同じ通番のメッセージの再読み出しはしません。

【TP1/FSP限定】交替用メッセージ表書き込み機能使用時に，この関数内で行うメッセージ表へのアクセスで障害が発生すると，この関数はリターンしないでトランザクションがリトライロールバックする場合があります。

CBLEEDBQ('MSGPUT ')

名称

メッセージの書き込み

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2 一意名3 一意名4

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'MSGPUT  '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER    PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名D  PIC X(32).
01 一意名2.
  02 データ名E  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名F  PIC X(n).

機能

送信メッセージをDBキューへ書き込みます。

DBキューに書き込むためのSQLの実行は，トランザクションの同期点処理内で行います。1トランザクションで複数のDBキューに対してこの関数を実行した場合は，API関数の実行順序に関係なく，DBキュー名の昇順にSQLを実行します。そのため，複数のDBキューに対してこの関数を実行するトランザクション間でこの関数の実行順序が異なっても，実行順序が原因でデッドロックすることはありません。

同一グローバルトランザクションのトランザクションブランチ間でこのAPI関数を実行すると，デッドロックが発生する場合があります。詳細は「注意事項」を参照してください。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

メッセージの書き込みを示す要求コードを「VALUE 'MSGPUT△△'」と設定します。

●データ名C

要求種別を設定します。

0

データ名DにDBキュー名を設定してメッセージを書き込みます。

1

データ名DにDBキューグループ名を設定してメッセージを書き込みます。

●データ名D

DBキュー名またはDBキューグループ名を設定します。

データ名Cに0を設定する場合，DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。

データ名Cに1を設定する場合，DBキューグループ名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。

文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名E

メッセージを格納する領域の長さを設定します（単位：バイト）。1〜メモリ関連定義のdbq_max_message_sizeオペランドの値の範囲の値を指定できます。

●データ名F

メッセージを格納する領域のアドレスを設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05604

要求されたDBキューは存在しません。

05605

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

05606

バッファ長が指定範囲外です。

05607

DBキューが使用できない状態です。次のどれかの状態となっています。

DB構成不正による使用不可

リソースマネジャ未接続で使用不可

05608

メモリが不足しました。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

05623

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

05624

要求されたDBキューグループは存在しません。

05625

要求されたDBキューグループ内のすべてのDBキューが次のどれかの状態のため，要求を受け付けられません。

DB構成不正またはDBキューの内容矛盾による使用不可

リソースマネジャ未接続で使用不可

縮退中

書き込み禁止状態

05629

DBキューが書き込み禁止状態です。

注意事項

DBキューサービス（ルートトランザクションブランチ）から呼び出された同一グローバルトランザクションのトランザクションブランチで，同一DBキューに対してメッセージを書き込むと，デッドロックが発生する場合があります。

同一グローバルトランザクション内のトランザクションブランチ間で，同一DBキューに対してメッセージを書き込んだりスキップしたりすると，デッドロックが発生する場合があります。

eedbqwtprコマンドで書き込みを抑止しているDBキューに対して，CBLEEDBQ('MSGPUT ')でDBキューまたはDBキューグループを指定してメッセージの書き込み要求を行った場合，CBLEEDBQ('MSGPUT ')は正常に終了し，メッセージ書き込み要求を行ったトランザクションをロールバックしてからエラートランザクション（ERRTRNR）を起動します。ただし，CBLEETRN('C-COMMIT')を呼び出して連鎖モードのコミット要求をした場合，CBLEETRN('C-COMMIT')はエラーリターンし，エラートランザクション（ERRTRNR）を起動しません。

また，DBキューグループを指定してメッセージの書き込み要求を行った場合は，eedbqwtprコマンドで書き込みを抑止しているDBキューに対してeedbqisltコマンドを実行して縮退させることによって，DBキューグループ指定の対象外とする必要があります。

【TP1/FSP限定】交替用メッセージ表書き込み機能使用時に，この関数実行後の同期点処理（UAPリターン，CBLEETRN('C-COMMIT')関数実行）のメッセージ表へのアクセスで障害が発生すると，トランザクションがロールバックする場合があります。

CBLEEDBQ('MSGREFE2')

名称

メッセージの参照読み出し

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2 一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'MSGREFE2'.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名D  PIC X(28).
   02 データ名E  PIC 9(9) COMP-X.
01 一意名2.
   02 データ名F  PIC 9(9) COMP-X.
   02 FILLER     PIC X(68).
   02 データ名G  PIC X(n).
01 一意名3.
   02 データ名H  PIC 9(9) COMP.

機能

通番指定で，メッセージを読み出します（参照読み出し）。

他サーバ読み出しのDBキューのメッセージ，未読み出しのメッセージを読み出せます。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

メッセージの読み出し要求を示す要求コードを「VALUE 'MSGREFE2'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

読み出し対象のDBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名E

読み出し対象のメッセージの読み出し通番を設定します。1〜2147483647の値を設定してください。

●データ名F

読み出したメッセージを格納する領域の長さを設定します。1〜8388608の値を指定してください。

●データ名G

読み出したメッセージを格納する領域を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名G

読み出したメッセージが返されます。

●データ名H

読み出したメッセージの長さが返されます（単位：バイト）。

読み出したメッセージがオーバフローしてしまう場合（ステータスコード05620）は次のようになります。

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

通番の初期化中です。

05604

要求されたDBキューは存在しません。

05605

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

05606

バッファ長が指定範囲外です。

05607

DBキューが使用できない状態です。

05609

リソースマネジャアクセス時にエラーが発生しました。

05619

データ名Eに指定した値は不当な値です。

1〜最大メッセージ数の範囲外の通番

書き込まれていない通番

05620

読み出したメッセージがバッファをオーバフローしました。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

トランザクション種別が不正です。

05608

メモリが不足しました。

05615

その他のエラーが発生しました。

05623

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

05639

HiRDBの暗黙的ロールバックが発生したため，CBLEETRN('ROLLMARK')を呼び出しました。

注意事項

【TP1/FSP限定】交替用メッセージ表書き込み機能使用時に，この関数内で行うメッセージ表へのアクセスで障害が発生すると，この関数はリターンしないでトランザクションがリトライロールバックする場合があります。

CBLEEDBQ('MSGREFER')

名称

メッセージの参照読み出し

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2 一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'MSGREFER'.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER    PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
  02 データ名D  PIC X(28).
  02 データ名E  PIC 9(9) COMP-X.
01 一意名2.
  02 データ名F  PIC 9(9) COMP-X.
  02 データ名G  PIC X(n).
01 一意名3.
  02 データ名H  PIC 9(9) COMP.

機能

読み出し済みメッセージを読み出します（参照読み出し）。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

メッセージの参照読み出しを示す要求コードを「VALUE 'MSGREFER'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名E

読み出すメッセージの通番を設定します。1〜2147483647の値を設定してください。

●データ名F

読み出したメッセージを格納する領域の長さを設定します（単位：バイト）。1〜8388608の値を指定してください。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名G

読み出したメッセージが返されます。

●データ名H

読み出したメッセージの長さが返されます（単位：バイト）。

読み出したメッセージがオーバフローしてしまう場合（ステータスコード05620）は次のようになります。

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

通番の初期化中です。

05604

要求されたDBキューは存在しません。

05605

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

05606

バッファ長が指定範囲外です。

05607

DBキューが使用できない状態です。

05608

メモリが不足しました。

05609

リソースマネジャへのアクセス時にエラーが発生しました。

05615

そのほかのエラーが発生しました。

05616

設定されたDBキューのタイプはDBキュー機能で使用できません。

相手読み出しDBキュー

05619

データ名Eに指定した値は不当な値です。

1〜最大メッセージ数の範囲外の通番です。

読み出し済みの通番ではありません。

05620

読み出したメッセージがバッファをオーバフローしました。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

05623

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

05639

HiRDBの暗黙的ロールバックが発生したため，CBLEETRN('ROLLMARK')を呼び出しました。

注意事項

【TP1/FSP限定】交替用メッセージ表書き込み機能使用時に，この関数内で行うメッセージ表へのアクセスで障害が発生すると，この関数はリターンしないでトランザクションがリトライロールバックする場合があります。

CBLEEDBQ('OBSCAN ')

名称

オンラインバッチ処理の強制終了

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'OBSCAN  '.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
   02 データ名D  PIC X(28).
   02 データ名E  PIC X(24).

機能

オンラインバッチ処理を中断中のロットに対して，オンラインバッチ処理の強制終了要求を行います。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

オンラインバッチ処理の強制終了要求を示す要求コードを「VALUE 'OBSCAN△△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名E

ロット名を23バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

05604

データ名に設定したDBキュー名は存在しません。

05608

メモリが不足しました。

05615

そのほかのエラーが発生しました。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

05623

オンラインバッチ機能のライブラリがリンケージされていません。

05631

データ名に設定したロット名は存在しません。または，対象のロットではありません。

05632

該当するロットが次に示す状態でないため，要求を受け付けられません。

障害による読み出し中断中

運用による読み出し中断中

回復処理失敗による中断中

正常終了トランザクション障害による中断中

回復処理失敗による正常終了トランザクション中断中

正常終了トランザクション障害による中断中の回復処理失敗

該当するロットに対して関数を発行したトランザクションがコミットまたはロールバックしている

注意事項

呼び出し元トランザクションがコミットしたときに，オンラインバッチ処理は強制終了します。

発行元トランザクションがコミットまたはロールバックするまでは，該当するロットが受け付けられるオンラインバッチの関数は，CBLEEDBQ('OBSINQ ')およびCBLEEDBQ('OBSCDT ')だけです。ほかのオンラインバッチの関数は受け付けません。

CBLEEDBQ('OBSCDT ')

名称

引き継ぎ情報の更新

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2 一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'OBSCDT  '.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
   02 データ名D  PIC X(28).
   02 データ名E  PIC X(24).
01 一意名3.
   02 データ名F  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名G  PIC X(n).

機能

オンラインバッチ処理中のロットの引き継ぎ情報を更新します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

オンラインバッチ処理の開始要求を示す要求コードを「VALUE 'OBSCDT△△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名E

ロット名を23バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名F

引き継ぎ情報のサイズを設定します。1〜256バイトの範囲で設定できます。

●データ名G

引き継ぎ情報を格納している領域を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

05604

データ名に設定したDBキュー名は存在しません。

05608

メモリが不足しました。

05615

そのほかのエラーが発生しました。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

05623

オンラインバッチ機能のライブラリがリンケージされていません。

05631

データ名に設定したロット名は存在しません。または，対象のロットではありません。

05634

該当するロットが次に示す状態でないため，要求を受け付けられません。

実行中

障害による読み出し中断中

運用による読み出し中断中

回復処理失敗による中断中

正常終了トランザクション障害による中断中

回復処理失敗による正常終了トランザクション中断中

正常終了トランザクション障害による中断中の回復処理失敗

終了トランザクション実行中

回復処理失敗による終了トランザクション実行中

05635

引き継ぎ情報を格納している領域のサイズが指定範囲外です。

注意事項

バッチ処理の開始時に引き継ぎ情報が指定されなかった場合は，この関数で指定された引き継ぎ情報を追加します。

呼び出し元トランザクションの決着結果がコミットかまたはロールバックかに関係なく，引き継ぎ情報が更新されます。

ただし，強制停止中の場合，引き継ぎ情報は呼び出し元トランザクションの決着を待たないで即時更新されます。

トランザクション内で複数の要求があった場合は，最新の要求が有効となります。

CBLEEDBQ('OBSEND ')

名称

オンラインバッチ処理の終了

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'OBSEND  '.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
   02 データ名D  PIC X(28).
   02 データ名E  PIC X(24).

機能

イベント型オンラインバッチ処理の場合に，オンラインバッチ処理の終了要求を行います。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

オンラインバッチ処理の終了要求を示す要求コードを「VALUE 'OBSEND△△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名E

ロット名を23バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

05604

データ名に設定したDBキュー名は存在しません。

05615

そのほかのエラーが発生しました。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

05623

オンラインバッチ機能のライブラリがリンケージされていません。

05631

データ名に設定したロット名は存在しません。または，対象のロットではありません。

05634

該当するロットが次に示す状態でないため，要求を受け付けられません。

実行中

該当するロットに対して関数を発行したトランザクションがコミットまたはロールバックしている

05638

対象ロットのサービストランザクションから呼び出されていません。

注意事項

この関数は，対象ロットのサービストランザクションからだけ呼び出せます。

呼び出し元トランザクションがコミットしたときに，オンラインバッチ処理は終了します。

呼び出し元トランザクションがコミットまたはロールバックするまでの間，該当するロットが受け付けられるオンラインバッチの関数は，CBLEEDBQ('OBSINQ ')およびCBLEEDBQ('OBSCDT ')だけです。ほかのオンラインバッチの関数は受け付けません。

この関数の動作はオンラインバッチ機能関連定義のdbq_obs_trn_end_apiオペランドの指定値に依存します。dbq_obs_trn_end_apiオペランドの指定値がYの場合，CBLEETRN('C-COMMIT')またはCBLEETRN('C-ROLL ')の呼び出し以降，この関数は受け付けません。

CBLEEDBQ('OBSINQ ')

名称

ロットの情報の照会

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'OBSINQ  '.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
   02 データ名D  PIC X(28).
   02 データ名E  PIC X(24).
01 一意名3.
   02 データ名F  PIC X(32).
   02 データ名G  PIC X(28).
   02 データ名H  PIC X(24).
   02 データ名I  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名J  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名K  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名L  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名M  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名N  PIC 9(9) COMP.

機能

ロットの情報を照会します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

DBキューの情報の照会要求を示す要求コードを「VALUE 'OBSINQ△△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名E

ロット名を23バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名F

指定したロットに現在接続しているサービス名が返されます。文字列の最後はLOW-VALUEです。※1

●データ名G

データ名Dに設定したDBキュー名が返されます。文字列の最後はLOW-VALUEです。

●データ名H

データ名Eに設定したロット名が返されます。文字列の最後はLOW-VALUEです。

●データ名I

ロットの状態が返されます。

1

実行中

2

障害による読み出し中断中

4

運用による読み出し中断中

8

未起動

16

回復処理失敗による中断中

32

正常終了トランザクション障害による中断中

48

回復処理失敗による正常終了トランザクション中断中，または正常終了トランザクション障害による中断中の回復処理失敗

64

正常，中断，または強制終了トランザクション実行中

80

回復処理失敗による中断の終了トランザクション実行中

●データ名J

ロットのオンラインバッチ処理形態が返されます。※1

1

データ型オンラインバッチ処理

2

イベント型オンラインバッチ処理

●データ名K

DBキュー内の該当するロットのメッセージ数が返されます。※1，※2

●データ名L

該当するロットの読み出し済みメッセージ数が返されます。※1，※2

●データ名M

該当するロットのスキップメッセージ数が返されます。※1，※2

●データ名N

未読み出しメッセージ数が返されます。※1，※2

注※1

データ名Iが8以外のときに値が返されます。

注※2

該当するロットのデータ名Jが1で，データ名Iが16以外のときに，値が返されます。

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

05604

データ名に設定したDBキュー名は存在しません。

05615

そのほかのエラーが発生しました。

05623

オンラインバッチ機能のライブラリがリンケージされていません。

05631

データ名に設定したロット名は存在しません。または，対象のロットではありません。

CBLEEDBQ('OBSRBSP ')

名称

ロールバック要求時のメッセージの読み出しスキップ

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'OBSRBSP '.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.

機能

データ型オンラインバッチ処理の場合で，トランザクションのロールバック要求時に，読み出したメッセージのロールバック処理（メッセージ読み出し通番の戻し）をしないようにします。コミット要求があった場合は，この機能は無効となります。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

ロールバック要求時のメッセージの読み出しスキップ要求を示す要求コードを「VALUE 'OBSRBSP△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

05614

同一メッセージ処理のロールバック監視回数を超えたため，要求を受け付けません。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

05623

オンラインバッチ機能のライブラリがリンケージされていません。

05638

対象ロットのサービストランザクションから発行されていません。

注意事項

この関数は，対象ロットのサービストランザクションからだけ呼び出せます。

この関数を呼び出したトランザクションの実行中に計画停止Bでシステムを停止すると，関数は正常に終了しますが，メッセージの読み出しはスキップされない場合があります。また，読み出しスキップ処理中に障害が発生すると，メッセージの読み出しがスキップされない場合があります。この場合，同一メッセージを読み出したときに，再度この関数を呼び出してください。

呼び出し元トランザクションがロールバックしたときに，メッセージの読み出しがスキップされます。

この関数の動作はオンラインバッチ機能関連定義のdbq_obs_trn_end_apiオペランドの指定値に依存します。dbq_obs_trn_end_apiオペランドの指定値がYの場合，CBLEETRN('C-COMMIT')またはCBLEETRN('C-ROLL ')の呼び出し以降，この関数は受け付けません。

CBLEEDBQ('OBSRST ')

名称

オンラインバッチ処理の再開始

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'OBSRST  '.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
   02 データ名D  PIC X(28).
   02 データ名E  PIC X(24).

機能

オンラインバッチ処理の再開始要求を行います。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

オンラインバッチ処理の再開始要求を示す要求コードを「VALUE 'OBSRST△△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名E

ロット名を23バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

05604

データ名に設定したDBキュー名は存在しません。

05605

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

05608

メモリが不足しました。

05609

リソースマネジャへのアクセス時にエラーが発生しました。

05615

そのほかのエラーが発生しました。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

05623

オンラインバッチ機能のライブラリがリンケージされていません。

05631

データ名に設定したロット名は存在しません。または，対象のロットではありません。

05632

該当するロットが次に示す状態でないため，要求を受け付けられません。

障害による読み出し中断中

運用による読み出し中断中

回復処理失敗による中断中

正常終了トランザクション障害による中断中

回復処理失敗による正常終了トランザクション中断中

正常終了トランザクション障害による中断中の回復処理失敗

該当するロットに対して関数を発行したトランザクションがコミットまたはロールバックしている

05639

HiRDBの暗黙的ロールバックが発生したため，CBLEETRN('ROLLMARK')を呼び出しました。

注意事項

呼び出し元トランザクションがコミットしたときに，オンラインバッチ処理は再開始します。

呼び出し元トランザクションがコミットまたはロールバックするまでの間，該当するロットが受け付けられるオンラインバッチの関数は，CBLEEDBQ('OBSINQ ')およびCBLEEDBQ('OBSCDT ')だけです。ほかのオンラインバッチの関数は受け付けません。

CBLEEDBQ('OBSSKIP ')

名称

メッセージの読み出しスキップ

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'OBSSKIP '.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
   02 データ名D  PIC X(28).
   02 データ名E  PIC X(24).
   02 データ名F  PIC X(1).

機能

データ型オンラインバッチ処理の場合に，指定されたロットのメッセージを読み出し済みにします。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

オンラインバッチ処理の終了要求を示す要求コードを「VALUE 'OBSSKIP△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名E

ロット名を23バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名F

要求種別を設定します。

VALUE'A'

指定されたロットのすべてのメッセージを読み出し済みにします。

VALUE'O'

未読み出しの先頭にある1メッセージだけを読み出し済みにします。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

05604

データ名に設定したDBキュー名は存在しません。

05605

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

05608

メモリが不足しました。

05615

そのほかのエラーが発生しました。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

05623

オンラインバッチ機能のライブラリがリンケージされていません。

05626

この要求で読み出し済みにするメッセージはありません。

05631

データ名に設定したロット名は存在しません。または，対象のロットではありません。

05634

該当するロットが次に示す状態でないため，要求を受け付けられません。

障害による読み出し中断中

運用による読み出し中断中

該当するロットに対して関数を発行したトランザクションがコミットまたはロールバックしている

05636

該当するロットのタイプはこの要求では受け付けません。

注意事項

スキップの処理中（コミットされるまで）は別のスキップを受け付けません。

運用または障害によって，該当するロットが中断中の場合だけ呼び出せます。

呼び出し元トランザクションがコミットしたときに，メッセージが読み出し済みになります。

呼び出し元トランザクションがコミットまたはロールバックするまでの間，該当するロットが受け付けられるオンラインバッチの関数は，CBLEEDBQ('OBSINQ ')，またはCBLEEDBQ('OBSCDT ')だけです。ほかのオンラインバッチの関数は受け付けません。

CBLEEDBQ('OBSSTART')

名称

オンラインバッチ処理の開始

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2 一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'OBSSTART'.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
   02 データ名D  PIC X(28).
   02 データ名E  PIC X(24).
   02 データ名F  PIC X(32).
   02 データ名G  PIC X(1).
01 一意名3.
   02 データ名H  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名I  PIC X(n).

機能

オンラインバッチ処理の開始要求を行います。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

オンラインバッチ処理の開始要求を示す要求コードを「VALUE 'OBSSTART'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

データ型オンラインバッチ処理を起動する場合は，定義ファイルで定義されているDBキュー名を指定してください。イベント型オンラインバッチ処理を起動する場合は，任意のDBキュー名を指定してください。オンラインバッチ処理開始以降の関数を呼び出すときに指定するDBキュー名は，この関数で指定したDBキュー名を指定します。

●データ名E

ロット名を23バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名F

該当するロットでの読み出しトランザクションを起動するサービス名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名G

オンラインバッチ処理形態を設定します。

VALUE 'D'

データ型オンラインバッチ処理を起動します。

VALUE 'E'

イベント型オンラインバッチ処理を起動します。

●データ名H

引き継ぎ情報のサイズを設定します。0〜256バイトの範囲で設定できます。

●データ名I

引き継ぎ情報を格納している領域を設定します。不要な場合（データ名Hに0を設定した場合），設定する必要はありません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

オンラインバッチ機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

05604

データ名に設定したDBキュー名は存在しません。

05605

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

05608

メモリが不足しました。

05609

リソースマネジャへのアクセス時にエラーが発生しました。

05611

データ名に設定したサービス名は存在しません。

05615

そのほかのエラーが発生しました。

05617

データ名に設定したサービス名はエントリポイントが存在しないため使用できません。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

05623

オンラインバッチ機能のライブラリがリンケージされていません。

05631

データ名に設定したロット名は存在しません。または，対象のロットではありません。

05632

該当するロットが次に示す状態でないため，要求を受け付けられません。

初期状態

該当するロットに対して関数を発行したトランザクションがコミットまたはロールバックしている

05633

ロット管理テーブルの面数が不足しました。

05634

同一トランザクションで以前に行われた開始要求がエラーリターンしたあと，ロールバック処理が行われていないため，要求を受け付けません。

05635

引き継ぎ情報を格納している領域のサイズが指定範囲外です。

05637

オンラインバッチ処理終了のためのサービスにエントリポイントが存在しないため，要求を受け付けません。

注意事項

ステータスコードが00000以外のときは必ずロールバックを行ってください。

呼び出し元トランザクションがコミットしたときに，オンラインバッチ処理は開始します。

呼び出し元トランザクションがロールバックまたはコミットするまでの間，該当するロットが受け付けられるオンラインバッチの関数は，CBLEEDBQ('OBSINQ ')だけです。ほかのオンラインバッチの関数は受け付けません。

CBLEEDBQ('OBSSTOP ')

名称

オンラインバッチ処理の中断

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'OBSSTOP '.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
   02 データ名D  PIC X(28).
   02 データ名E  PIC X(24).

機能

オンラインバッチ処理の中断要求を行います。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

オンラインバッチ処理の中断要求を示す要求コードを「VALUE 'OBSSTOP△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名E

ロット名を23バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

05604

データ名に設定したDBキュー名は存在しません。

05615

そのほかのエラーが発生しました。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

05623

オンラインバッチ機能のライブラリがリンケージされていません。

05631

データ名に設定したロット名は存在しません。または，対象のロットではありません。

05632

該当するロットが次に示す状態でないため，要求を受け付けられません。

実行中

05638

対象ロットのサービストランザクションから発行されていません。

注意事項

この関数は，対象ロットのサービストランザクションからだけ発行できます。

呼び出し元トランザクションの決着結果がコミットかまたはロールバックかに関係なく，オンラインバッチ処理が中断します。

CBLEEDBQ('RBSKIP ')

名称

ロールバック要求時のメッセージの読み出しスキップ

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'RBSKIP  '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER    PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.

機能

トランザクションのロールバック要求時に，読み出したメッセージのロールバック処理（メッセージ読み出し通番の戻し）をしないようにします。トランザクションのコミット要求があった場合，この機能は無効になります。この関数を呼び出せるのは，DBキューサービストランザクションだけです。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

ロールバック要求時のメッセージの読み出しスキップを示す要求コードを「VALUE 'RBSKIP△△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

05614

次にロールバック要求すると，同一メッセージ処理のロールバック監視回数を超えるため，要求を受け付けません。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

05623

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

注意事項

この関数を呼び出したトランザクションの実行中に計画停止Bでシステムを停止すると，関数は正常に終了しますが，メッセージの読み出しはスキップされない場合があります。また，メッセージの読み出しスキップ処理中に障害が発生すると，読み出しはスキップされない場合があります。同一メッセージを読み出したときに，この関数を再度呼び出してください。

CBLEEDBQ('SKIP ')

名称

メッセージの読み出しスキップ

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2 一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'SKIP    '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER    PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP.
01 一意名2.
  02 データ名D  PIC X(1).
  02 データ名E  PIC X(28).
01 一意名3.
  02 データ名F  PIC 9(9) COMP-X.

機能

DBキューのメッセージを読み出し済みにして，読み出しをスキップします。

メッセージを読み出し済みに更新するためのSQLの実行は，トランザクションの同期点処理内で行います。1トランザクションで複数のDBキューに対してこの関数を実行した場合は，API関数の実行順序に関係なく，DBキュー名の昇順にSQLを実行します。そのため，複数のDBキューに対してこの関数を実行するトランザクション間でこの関数の実行順序が異なっても，実行順序が原因でデッドロックすることはありません。

同一グローバルトランザクションのトランザクションブランチ間でこのAPI関数を実行すると，デッドロックが発生する場合があります。詳細は「注意事項」を参照してください。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

メッセージの読み出しスキップを示す要求コードを「VALUE 'SKIP△△△△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

要求種別を設定します。

VALUE 'A'

読み出し通番が書き込み通番と同じになるまで，すべてのメッセージを読み出し済みにします。

VALUE 'O'

未読み出しの先頭にある1メッセージだけを読み出し済みにします。

VALUE 'N'

データ名Fで設定された読み出し通番まで，メッセージを読み出し済みにします。

●データ名E

DBキュー名を27バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名F

メッセージ読み出し通番を設定します。

データ名DにVALUE 'N'を設定した場合は，1〜2147483647の値を設定してください。

データ名DにVALUE 'N'以外を設定した場合は，0を設定してください。

0以外を設定しても0として扱います。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

読み出し停止中ではありません。

通番の初期化中です。

05604

データ名に設定したDBキュー名は存在しません。

05605

該当するスレッドではリソースマネジャに接続されていません。

05607

DBキューが使用できない状態です。

05608

メモリが不足しました。

05609

リソースマネジャへのアクセス時にエラーが発生しました。

05616

設定されたDBキューのタイプはDBキュー機能で使用できません。

相手読み出しDBキュー

05620

データ名Fに指定した値は不当な値です。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

05623

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

05626

この要求で読み出し済みにするメッセージはありません。

05639

HiRDBの暗黙的ロールバックが発生したため，CBLEETRN('ROLLMARK')を呼び出しました。

注意事項

スキップの対象になるのは，トランザクションのコミットによって書き込みが完了したメッセージです。コミットしていない場合は，メッセージをスキップできません。

メッセージ読み出し通番は，トランザクションのコミット時に更新されます。

メッセージをスキップしたあと，トランザクションのコミットまでは，さらにスキップすることはできません。

該当するDBキューが読み出し停止の状態（コマンド，TP1/EEサービス定義，関数で指定するか，または障害発生による）にある場合だけ，メッセージをスキップできます。

同一グローバルトランザクションのトランザクションブランチ間で，同一DBキューに対してメッセージを書き込んだりスキップしたりすると，デッドロックが発生する場合があります。

DBキューの読み出しトランザクションで，該当するDBキューを読み出し停止状態にしている場合，メッセージをスキップできません。別のトランザクションでCBLEEDBQ('SKIP ')を呼び出すか，またはコマンドを実行してメッセージをスキップしてください。

CBLEEDBQ('SRVCTL ')

名称

DBキューサービスの閉塞制御

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEDBQ' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'SRVCTL  '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER      PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名D  PIC X(1).
  02 データ名E  PIC X(32).

機能

DBキューサービスを閉塞，および閉塞解除します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

DBキューサービスの閉塞制御を示す要求コードを「VALUE 'SRVCTL△△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

要求種別を設定します。

VALUE 'D'

DBキューサービスを閉塞します。

VALUE 'A'

DBキューサービスの閉塞を解除します。

●データ名E

DBキューサービス名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05601

データ名に設定した値が間違っています。

05602

DBキュー機能は使用できません。

05603

この関数を呼び出せる状態ではありません。

05611

データ名に設定したDBキューサービス名は存在しません。

05615

そのほかのエラーが発生しました。

05618

DBキューサービスが永久閉塞中（エントリポイントなし）です。

05621

関数の呼び出し条件が不正です。

05623

DBキュー機能のライブラリがリンケージされていません。

注意事項

次の場合，CBLEEDBQ('SRVCTL ')はステータスコード「00000」でリターンします。

閉塞状態のDBキューに対して閉塞を要求した場合

閉塞解除状態のDBキューに対して閉塞解除を要求した場合

資源の排他制御（CBLEELCK）

任意の資源を排他制御するプログラムについて説明します。資源の排他制御のCOBOL-UAP作成用プログラムを次に示します。

CBLEELCK('GET ') − 資源の排他

CBLEELCK('RELALL ') − 全資源の排他の解除

CBLEELCK('RELNAME ') − 資源名称を指定した排他の解除

CBLEELCK('GET ')

名称

資源の排他

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEELCK' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'GET     '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名Z  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名C  PIC X(16).
  02 データ名D  PIC X(2).
  02 FILLER     PIC X(6).
  02 データ名E  PIC X(6).
  02 FILLER     PIC X(2).
  02 データ名F  PIC X(6).
  02 FILLER     PIC X(2).
  02 データ名G  PIC X(7) VALUE 'MIGRATE'.
  02 FILLER     PIC X(1).

機能

UAPで使う資源の排他を指定します。排他の管理は，TP1/EEのトランザクションマネジャで管理するグローバルトランザクション単位で処理されます。

ここで指定した排他は，排他を解除するCOBOL-UAP作成用プログラム（CBLEELCK('RELALL ')またはCBLEELCK('RELNAME ')）を呼び出すか，またはCBLEELCK('GET ')を呼び出したグローバルトランザクションの同期点取得後に解除されます。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

資源の排他を示す要求コードを「VALUE 'GET△△△△△'」と設定します。

●データ名Z

0を設定します。

●データ名C

排他する資源の名称を，16バイトの英数字で設定します。ここで設定した資源名称を基に，ロックサービスで排他を管理します。ロックサービスでは，文字列の内容についてはチェックしません。論理的に正しい名称を設定してください。資源名称に英数字以外の値を使った場合は，タイムアウト情報，およびeelcklsコマンドの表示が乱れることがあります。

●データ名D

排他制御モードとして，次のどちらかを設定します。重複して指定することはできません。

VALUE 'PR'

資源を参照します。ほかのUAPには参照だけを許可し，更新を禁止します。

VALUE 'EX'

資源を更新します。ほかのUAPには参照と更新の両方を禁止します。

●データ名E

ほかのUAPで使用する資源と競合した場合に，資源の解放待ちとするか，エラーリターンとするかを設定します。次に示すどちらかの値を設定します。

VALUE 'WAIT△△'

ほかのUAPで使用する資源と競合した場合，資源を排他できるまで待ちます。

VALUE 'NOWAIT'

ほかのUAPで使用する資源と競合した場合，エラーリターンします。

●データ名F

このプログラムで指定する排他をテストとするかどうかを設定します。次に示すどちらかの値を設定します。

VALUE 'TEST△△'

排他をテストとします。CBLEELCK('GET ')が正常に終了しても，データ名Cに設定した資源は確保されませんので注意してください。

VALUE 'NOTEST'

排他をテストとしません。CBLEELCK('GET ')が正常に終了した場合，データ名Cに設定した資源は確保されます。

●データ名G

VALUE 'MIGRATE'を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00401

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合もこのステータスコードが返されます。

00402

この機能は使用できません。

00450

ほかのUAPが指定した資源を使っています。

00453

排他待ち限界経過時間（トランザクション関連定義のlck_wait_timeoutオペランドの指定値）を超えたため，資源を確保できませんでした。

00454

排他制御用のテーブルが不足しています。

00455

トランザクション処理ではないUAPから指定しています。

CBLEELCK('RELALL ')

名称

全資源の排他の解除

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEELCK' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'RELALL  '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名Z  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名C  PIC X(7) VALUE 'MIGRATE'.
  02 FILLER     PIC X(1).

機能

CBLEELCK('GET ')で指定した資源の排他をすべて解除します。同期点取得前に排他を解除するときに，CBLEELCK('RELALL ')を呼び出します。

排他をしたグローバルトランザクションが終了した場合，TP1/EEのロックサービスによって自動的に排他は解除されます。このときは，UAPで排他を解除する必要はありません。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

資源の排他解除を示す要求コードを「VALUE 'RELALL△△'」と設定します。

●データ名Z

0を設定します。

●データ名C

「VALUE 'MIGRATE'」を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00401

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合もこのステータスコードが返されます。

00402

この機能は使用できません。

00455

トランザクション処理ではないUAPから呼び出しています。

00456

このプログラムを呼び出したトランザクションは，資源を確保していません。

CBLEELCK('RELNAME ')

名称

資源名称を指定した排他の解除

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEELCK' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'RELNAME '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名Z  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名C  PIC X(16).
  02 データ名D  PIC X(7) VALUE 'MIGRATE'.
  02 FILLER     PIC X(1).

機能

CBLEELCK('GET ')で指定した資源の排他を，資源名称を指定して解除します。同期点取得前に排他を解除するときに，CBLEELCK('RELNAME ')を呼び出します。

排他をしたグローバルトランザクションが終了したときに，TP1/EEのロックサービスによって排他は自動的に解除されます。このときは，UAPで排他を解除する必要はありません。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

資源の排他解除を示す要求コードを「VALUE 'RELNAME△'」と設定します。

●データ名Z

0を設定します。

●データ名C

排他の指定を解除する資源名称を設定します。資源名称はCBLEELCK('GET ')で設定した名称と同じ値を設定してください。

●データ名D

「VALUE 'MIGRATE'」を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00401

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合もこのステータスコードが返されます。

00402

この機能は使用できません。

00455

トランザクション処理ではないUAPから呼び出しています。

00456

解除を指定した資源名称に該当する資源がありません。

メッセージログの出力（CBLEELOG）

UAPからメッセージログを出力するプログラムについて説明します。メッセージログの出力のCOBOL-UAP作成用プログラムを次に示します。

CBLEELOG('PRINT ') − メッセージログの出力

CBLEELOG('PRINT ')

名称

メッセージログの出力

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEELOG' USING 一意名1 一意名2 一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'PRINT   '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名Z  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名C  PIC X(12).
  02 データ名D  PIC X(3).
01 一意名2.
  02 データ名F  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名G  PIC X(n).
01 一意名3.
  02 データ名H  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.

機能

データ名Gに設定した文字列に，行ヘッダ，メッセージID，および要求元プログラムIDを付けて，メッセージログファイル，syslog，標準出力に出力します。メッセージログファイルの行ヘッダは，プロセスID，メッセージ通番，サービス名，中央処理通番，年月日，時刻です。syslogの行ヘッダは定義で設定します。syslog出力は，データ名Zに設定した出力レベルが定義に指定した出力レベルと同じか高い場合です。データ名Zに出力レベルを設定しなかった場合の出力レベルは，１です。

標準出力への出力有無は，次の表のようになります。定義：log_usermsg_consoleにallを指定している場合，データ名Zに設定する標準出力への出力有の設定に関係なく，標準出力へ出力します。

定義：

log_msg_console

定義：

log_usermsg_console

API：データ名Z

標準出力への出力有の設定

標準出力への出力有無

Y（デフォルト）

all

有り

○

無し（デフォルト）

○

api（デフォルト）

有り

○

無し（デフォルト）

×

N

−

−

×

（凡例）

○：メッセージを標準出力に出力します。

×：メッセージを標準出力に出力しません。

−：該当しません。

TP1/EEでは，CBLEELOG('PRINT ')で使うメッセージID用に，05000から06999までの範囲の番号を割り当てています。UAPから出力するメッセージIDの番号には，05000から06999までの範囲の値を付けてください。

メッセージテキストに復改文字「¥n」を含むメッセージログは，次のように扱います。

メッセージの出力先

復改文字「¥n」の扱い

メッセージログファイル

空白に置き換えて1行で出力する

syslog

空白に置き換えて1行で出力する

標準出力

そのまま出力する（「¥n」で改行する）

障害が発生してUAPからメッセージログが出力できない場合でも，CBLEELOG('PRINT ')がステータスコード「00000」で正常に終了することがあります。そのため，メッセージログが抜ける場合があります。メッセージログの抜けは，メッセージログに付けるメッセージログ通番で確認できます。

一つのスレッドからCBLEELOG('PRINT ')を呼び出した場合，メッセージログファイルへの出力順序は保証されます。複数のスレッドから別々にCBLEELOG('PRINT ')を呼び出した場合は，呼び出した順にメッセージログファイルに出力されないことがあります。

エラーを検出した場合，エラーの原因を示すメッセージログにCBLEELOG('PRINT ')に指定したメッセージを付けて，標準エラー出力に出力します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

メッセージログの出力を示す要求コードを「VALUE 'PRINT△△△'」と設定します。

●データ名Z

syslog出力レベルと標準出力への出力フラグを設定します。

syslog出力レベルだけを設定する場合

syslog出力レベルを表す次のフラグを設定します。

0

特定のレベルは設定しません。syslog出力レベルはデフォルトの1になります。

1

syslog出力レベルを1にします。

2

syslog出力レベルを2にします。

3

syslog出力レベルを3にします。

4

syslog出力レベルを4にします。

5

syslog出力レベルを5にします。

6

syslog出力レベルを6にします。

7

メッセージをsyslogに出力しません。

syslog出力レベルは，1が最も高く，6が最も低くなります。データ名Zに設定した出力レベルがメッセージログ関連定義のlog_syslog_outオペランドに指定した出力レベルと同じか高い場合，syslogにメッセージログが出力されます。データ名Zに出力レベルを設定しなかった場合の出力レベルは1です。

syslog出力レベルと標準出力への出力フラグを設定する場合

syslog出力レベルフラグとの論理和で設定します。

8

メッセージを標準出力に出力します。

●データ名C

メッセージログごとに付ける識別子（メッセージID）を設定します。「KFSBnnnnn-x」の形式（11文字）で，末尾に空白を付けてください。

TP1/EEでは，CBLEELOG('PRINT ')で使うメッセージIDの通番（nnnnnの部分）用に，05000〜06999の範囲の番号を割り当てています。UAPから出力するメッセージIDの通番は，05000〜06999の範囲の値にしてください。

●データ名D

CBLEELOG('PRINT ')を呼び出したUAPを識別する任意の値（要求元プログラムID）を設定します。英数字2文字で，末尾に空白を付けてください。

●データ名F

メッセージログファイルにメッセージログとして出力する文字列の長さを設定します（単位：バイト）。222までの値を指定してください。

●データ名G

メッセージログファイルにメッセージログとして出力したい任意の文字列を設定します。最大222バイトで，末尾に空白を付けてください。

文字列に改行「¥n」が含まれる場合，1行で出力されます。

●データ名H

0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

01900

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

01907

メッセージログ機能内の排他設定に失敗しました。

01908

メッセージログ機能内の排他解除に失敗しました。

01914

メッセージの組み立てに失敗しました。

01915

メッセージを出力できる状態にありません。

01916

syslog出力に失敗しました。

01918

標準エラー出力に失敗しました。

01919

メッセージログファイルへの出力に失敗しました。

01920

すべてのメッセージログファイル切り替えに失敗しました。

注意事項

ログ出力量が多い場合は，CBLEELOG('PRINT ')のリターンが遅くなります。例えば，障害発生時にメッセージ出力量が著しく多くなると，トランザクション処理時間が長くなります。これはスローダウンの要因になるので，注意してください。

CBLEELOG('PRINT ')で標準出力に非ASCII文字を含むメッセージを出力する場合，標準出力に複数の文字コードが混在する可能性があります。この場合は次のどちらかの方法で回避してください。

出力メッセージをASCII文字だけにする

データ名Zに8を指定しない

高速メッセージ送信（CBLEEMCH）

クライアントとサーバの間でUDPプロトコルで高速通信するときに使用するプログラムについて説明します。高速メッセージ送信のCOBOL-UAP作成用プログラムを次に示します。

CBLEEMCH('CMTSND ')【XTC限定】 − トランザクション非同期の一方送信メッセージの送信

CBLEEMCH('CMTSNDGT')【XTC限定】 − 一方送信メッセージ情報の取得

CBLEEMCH('CMTSNDSY')【XTC限定】 − トランザクション同期の一方送信メッセージの送信

CBLEEMCH('OTQBKCTL')【XTC限定】 − 出力キュー（OTQ）の閉塞制御

CBLEEMCH('OTQINQIR')【XTC限定】 − 出力キュー（OTQ）の情報の照会

CBLEEMCH('OTQSKIP ')【XTC限定】 − 一方送信メッセージの送信スキップ

CBLEEMCH('CMTSND ')【XTC限定】

名称

トランザクション非同期の一方送信メッセージの送信

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEMCH' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'CMTSND  '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER      PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名D  PIC X(4).
  02 データ名E  PIC X(32).
  02 データ名F  PIC X(32).
01 一意名2.
  02 データ名G  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名H  PIC X(n).

機能

トランザクションのコミットが確定したとき，出力キュー（OTQ）の通番を採番して出力キューにメッセージを格納します。その後，送信用のスレッドを使用して出力キューの通番順に一方送信メッセージをUDPプロトコルで送信します。これによって，SPPに対してサービスを要求します。トランザクションがロールバックとなった場合，メッセージは破棄されます。

サービスを要求するときには，「サービスグループ名」と「サービス名」をデータ領域に設定します。この名称に該当するサービスプログラムへサービスが要求されます。

CBLEEMCH('CMTSND ')を使う場合，サーバUAPがあるノードのTP1/EEが稼働していることが前提です。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

サービスの要求を示す要求コードを「VALUE 'CMTSND△△'」と設定します。

●データ名C

メッセージ送信形態とオプションを数値で設定します。

0

ユニキャストで一方送信メッセージを送信する場合に設定します。

1

マルチキャストでCLサーバに一方送信メッセージを送信する場合に設定します。

65536

自プロセスあてに一方送信メッセージを送信する場合に設定します。

一方送信メッセージを永続属性とする場合は，「16」を加算してください。

●データ名D

メッセージ送信先で登録された処理キューの中で優先的に起動するかどうかを設定します。

VALUE 'HI△△'

優先的に起動します。

VALUE 'LOW△'

優先的に起動しないで，登録した順序で起動します。

●データ名E

SPPのサービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名F

SPPのサービスグループ名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名G

サービスの入力パラメタ長（データ名Hの長さ）を設定します。1〜EEMCH_MAX_MESSAGE_SIZE※の範囲の値を設定できます。EEMCH_MAX_MESSAGE_SIZEは，eemch.hで定義してあります。

注※

EEMCH_MAX_MESSAGE_SIZEの値は，将来拡張される場合があります。

●データ名H

サービスの入力パラメタを設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ここで示すステータスコードは，TP1/EEが返す値です。サービスプログラムが返す値ではありません。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

08001

要求コード（データ名A）が間違っています。

08002

データ名Fに設定した値が間違っています。

08003

データ名Eに設定した値が間違っています。

08004

データ名Gに設定した値が間違っています。

08005

データ名Dに設定した値が間違っています。

08006

データ名Cに設定した値が間違っています。

08008

データ名Gに設定した入力パラメタ長が，最大値を超えています。

08010

データ名Fに設定したサービスグループ名は，定義されていません。

08011

データ名Eに設定したサービス名は，定義されていません。

08030

発行条件が不正です。

08040

出力キュー（OTQ）が閉塞中，または閉塞解除処理中です。

08050

メモリが不足しました。

08099

システムエラーが起こりました。

CBLEEMCH('CMTSND ')がエラーになる場合

CBLEEMCH('CMTSND ')がエラーリターンする場合について説明します。

プロセス関連定義のxtc_useオペランドにYを指定していない場合，送信先サービス関連定義を指定していない場合，トランザクション処理でないUAPから要求された場合，終了処理中に要求された場合，初期化トランザクション（MI）もしくは終了トランザクション（ME）から要求された場合，またはee_trn_rollback_markが発行済みである場合

CBLEEMCH('CMTSND ')は「08030」でエラーリターンします。

データ名Cに65536を指定して自プロセス送信を行う場合で，送信先サービス関連定義に自サービス名（自サービスグループ名）が設定されていないとき

CBLEEMCH('CMTSND ')は「08010」（「08011」）でエラーリターンします。

メモリ関連定義のudp_send_message_buf_cntオペランドで指定したUDP用送信バッファ面数（UOBF）が不足した場合，またはデータ名Cに65536を指定して自プロセス送信を行うときにメモリ関連定義のpce_noオペランドで指定する処理キュー数が不足した場合

CBLEEMCH('CMTSND ')は「08050」でエラーリターンします。

注意事項

設定するサービスグループ名およびサービス名は，サーバUAPの環境設定で指定しておいてください。

メッセージ送信時にエラーが発生した場合，高速メッセージ送信関連定義のmch_send_retry_countオペランドに従い，再送信を行います。再送信がエラーとなった場合は，ERRTRNSにメッセージを引き継ぐためにUDP用送信バッファ（実行系から待機系に転送されたメッセージのときはUDP用受信バッファ）を確保し，ERRTRNSを起動します。

メッセージ送信は，自プロセスあてを含めUDP用送信バッファを使用します。

自プロセスあてのサービス要求によるサービス実行と他サービス要求（サービス要求受信やタイマトランザクション起動要求など）によるサービス実行との順序性は保証されません。

この関数を発行したトランザクションでは，トランザクションの最適化は行われません。

この関数は，トランザクションのコミット時に実行されます。したがって，トランザクションの同期点を取得する処理でエラーが起こった場合，この関数の処理は無効となります。

CBLEEMCH('CMTSNDGT')【XTC限定】

名称

一方送信メッセージ情報の取得

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEMCH' USING 一意名1 一意名2 一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'CMTSNDGT'.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER      PIC X(3).
  02 データ名Z  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名C  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名D  PIC 9(9) COMP.
  02 FILLER  PIC X(3).
01 一意名3.
  02 データ名E  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名F  PIC X(32).
  02 データ名G  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名H  PIC X(32).
  02 データ名I  PIC X(1).
  02 FILLER  PIC X(3).
  02 データ名J  PIC 9(9) COMP.
  02 FILLER  PIC X(4).
  02 データ名K  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名L  ADDRESS.
  02 FILLER  PIC X(160).

機能

メッセージ送信に失敗（未送信も含む）したトランザクション同期の一方送信メッセージとトランザクション非同期の一方送信メッセージのメッセージ情報を取得します。ステータスコードが00000（次のメッセージ情報なし）になるまで，この関数を連続して呼び出すことによって，同一トランザクションで一方送信メッセージの送信要求を行ったすべてのメッセージ情報を取得できます。ステータスコードが00000の状態でこの関数を呼び出した場合は，最初からメッセージ情報を取得します。

一方送信メッセージのメッセージ情報は，ERRTRNRのタイミングで取得できます。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

サービスの要求を示す要求コードを「VALUE 'CMTSNDGT'」と設定します。

●データ名C

参照したい一方送信メッセージの要求種別を設定します。

0

CBLEEMCH('CMTSND ')要求

1

CBLEEMCH('CMTSNDSY')要求

●データ名Z

0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名D

参照できるメッセージ情報の件数が返されます。0の場合は，データ名E，データ名F，データ名G，データ名H，データ名I，データ名J，データ名K，およびデータ名Lの内容は参照できません。

●データ名E

送信先サービスグループ名の長さが返されます。

●データ名F

送信先サービスグループ名が返されます。

●データ名G

送信先サービス名の長さが返されます。

●データ名H

送信先サービス名が返されます。

●データ名I

出力キュー（OTQ）の自動閉塞の有無が次のコードで返されます。

0

出力キューの自動閉塞なし

1

サービスグループレベルの出力キューの自動閉塞あり

2

サービスレベルの出力キューの自動閉塞あり

●データ名J

送信結果が次のコードで返されます。

0

送信正常

1

送信障害（パケットサイズ不正などのRPC関連定義の不正）

2

送信障害（リソース不足）

4

送信障害（送信先受信不可状態）

3

送信障害（上記以外）

16

送達確認待ちタイムアウト

17

送達確認待ち受信障害

32

送達確認エラーメッセージ受信（リソース不足）

33

送達確認エラーメッセージ受信（CL同期エラー）

34

送達確認エラーメッセージ受信（送信先サービス閉塞），または自プロセスのサービス閉塞

64

送達確認エラーメッセージ受信（送信先サービスグループ名の不正）

65

送達確認エラーメッセージ受信（送信先サービス名の不正）

66

送達確認エラーメッセージ受信（メッセージ送信形態の不正／オプションの不正）

128

送達確認エラーメッセージ受信（上記以外）

256

出力キューの閉塞中

512

処理キューの登録失敗

65536

未送信

●データ名K

送信メッセージのサイズが返されます。

●データ名L

送信メッセージのアドレスが返されます。

ステータスコード

ここで示すステータスコードは，TP1/EEが返す値です。サービスプログラムが返す値ではありません。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました（次のメッセージ情報なし）。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00003

正常に終了しました（次のメッセージ情報あり）。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

08001

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

08030

発行条件が不正です。

08050

メモリが不足しました。

CBLEEMCH('CMTSNDGT')がエラーになる場合

CBLEEMCH('CMTSNDGT')がエラーリターンする場合について説明します。

メモリ関連定義のsystem_work_sizeオペランドで指定したシステムワーク領域が不足した場合

CBLEEMCH('CMTSNDGT')は「08050」でエラーリターンします。

CBLEEMCH('CMTSNDSY')【XTC限定】

名称

トランザクション同期の一方送信メッセージの送信

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEMCH' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'CMTSNDSY'.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER      PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名D  PIC X(4).
  02 データ名E  PIC X(32).
  02 データ名F  PIC X(32).
01 一意名2.
  02 データ名G  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名H  PIC X(n).

機能

トランザクションのコミットが確定したとき，トランザクション処理と同じスレッドから一方送信メッセージをUDPプロトコルで送信します。これによって，SPPに対してサービスを要求します。トランザクションがロールバックとなった場合，メッセージは破棄されます。

サービスを要求するときには，「サービスグループ名」と「サービス名」をデータ領域に設定します。この名称に該当するサービスプログラムへサービスが要求されます。

CBLEEMCH('CMTSNDSY')を使う場合，サーバUAPがあるノードのTP1/EEが稼働していることが前提です。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

サービスの要求を示す要求コードを「VALUE 'CMTSNDSY'」と設定します。

●データ名C

メッセージ送信形態とオプションを数値で設定します。

0

ユニキャストで一方送信メッセージを送信する場合に設定します。

1

マルチキャストでCLサーバに一方送信メッセージを送信する場合に設定します。

65536

自プロセスあてに一方送信メッセージを送信する場合に設定します。

一方送信メッセージを永続属性とする場合は，「16」を加算してください。

●データ名D

メッセージ送信先で登録された処理キューの中で優先的に起動するかどうかを設定します。

VALUE 'HI△△'

優先的に起動します。

VALUE 'LOW△'

優先的に起動しないで，登録した順序で起動します。

●データ名E

SPPのサービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名F

SPPのサービスグループ名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名G

サービスの入力パラメタ長（データ名Hの長さ）を設定します。1〜EEMCH_MAX_MESSAGE_SIZE※の範囲の値を設定できます。EEMCH_MAX_MESSAGE_SIZEは，eemch.hで定義してあります。

注※

EEMCH_MAX_MESSAGE_SIZEの値は，将来拡張される場合があります。

●データ名H

サービスの入力パラメタを設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ここで示すステータスコードは，TP1/EEが返す値です。サービスプログラムが返す値ではありません。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

08001

要求コード（データ名A）が間違っています。

08002

データ名Fに設定した値が間違っています。

08003

データ名Eに設定した値が間違っています。

08004

データ名Gに設定した値が間違っています。

08005

データ名Dに設定した値が間違っています。

08006

データ名Cに設定した値が間違っています。

08008

データ名Gに設定した入力パラメタ長が，最大値を超えています。

08010

データ名Fに設定したサービスグループ名は，定義されていません。

08011

データ名Eに設定したサービス名は，定義されていません。

08030

発行条件が不正です。

08040

出力キュー（OTQ）が閉塞中，または閉塞解除処理中です。

08050

メモリが不足しました。

08099

システムエラーが起こりました。

CBLEEMCH('CMTSNDSY')がエラーになる場合

CBLEEMCH('CMTSNDSY')がエラーリターンする場合について説明します。

クラスタ連携関連定義のcluster_modeオペランドにYを指定している場合

CBLEEMCH('CMTSNDSY')は「08030」でエラーリターンします。その他の理由についてはCBLEEMCH('CMTSND ')の説明を参照してください。

注意事項

設定するサービスグループ名およびサービス名は，サーバUAPの環境設定で指定しておいてください。

メッセージ送信時にエラーが発生した場合，高速メッセージ送信関連定義のmch_send_retry_countオペランドに従い，再送信を行います。再送信がエラーとなった場合は，ERRTRNS※が起動されます。ただし，要求元のトランザクションがエラートランザクションの場合，ERRTRNSは起動されません。

注※

高速メッセージ送信関連定義のmch_send_err_rollbackオペランドでYを指定した場合は，ERRTRNRが起動されます。ただし，要求元のトランザクション種別がMNまたはTM以外の場合，ERRTRNRは起動されません。

CLサーバでは使用できません。

メッセージ送信は，自プロセスあてを含めUDP用送信バッファ（UOBF）を使用します。

高速メッセージ送信関連定義mch_send_err_rollbackオペランドでYを指定した場合は，自プロセスあて用のUDP用送信バッファは2倍必要です。

この関数を発行したトランザクションでは，トランザクションの最適化は行われません。

この関数は，トランザクションのコミット時に実行されます。したがって，トランザクションの同期点を取得する処理でエラーが起こった場合，この関数の処理は無効となります。

CBLEEMCH('OTQBKCTL')【XTC限定】

名称

出力キュー（OTQ）の閉塞制御

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEMCH' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'OTQBKCTL'.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER      PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名D  PIC X(1).
  02 データ名E  PIC X(32).
  02 データ名F  PIC X(32).

機能

指定したサービスグループ下のサービス名に対応する出力キューの閉塞/閉塞解除，または送信先サービスグループ下のすべてのサービスに対応する出力キューの閉塞/閉塞解除を行います。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

サービスの閉塞制御要求を示す要求コードを「VALUE 'OTQBKCTL'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

閉塞か閉塞解除かを設定します。

VALUE 'S'

出力キューを閉塞します。

出力キューの状態がすでに自動閉塞中の場合，関数による閉塞中の状態に変わります。

VALUE 'R'

出力キューの閉塞を解除します。

サービスグループレベルの場合，通信を行って送信先サービスグループの起動状態を確認します。

●データ名E

SPPのサービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

また，全サービスを対象にしたい場合，サービス名を設定しないで，先頭を空白にしください。

サービス名を設定しない場合は，サービスグループレベルの出力キューの閉塞/閉塞解除，サービス名を設定した場合は，サービスレベルの出力キューの閉塞/閉塞解除となります。

●データ名F

SPPのサービスグループ名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

08001

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

08010

データ名Fに設定したサービスグループ名は，定義されていません。

08011

データ名Eに設定したサービス名は，定義されていません。

08030

発行条件が不正です。

08041

この関数を発行できる状態ではありません。出力キューの閉塞処理中，または出力キューの閉塞解除処理中です。

08042

出力キューの閉塞解除をできる状態ではありません。

08099

システムエラーが起こりました。

注意事項

サービスグループレベルで出力キューが閉塞中（出力キューの自動閉塞中含む）の場合，サービスレベルの出力キューの閉塞解除はできません。「08030」でエラーリターンします。

サービスグループレベルの出力キューの自動閉塞中にサービスグループレベルの出力キューの閉塞要求を行った場合，出力キューの閉塞監視を終了します。ただし，サービスレベルの出力キューの閉塞要求を行った場合は，出力キューの閉塞監視は続行します。

サービスグループレベルの出力キューの自動閉塞中にサービスグループレベルの出力キューの閉塞解除要求を行った場合，出力キューの閉塞監視を終了します。

CBLEEMCH('OTQINQIR')【XTC限定】

名称

出力キュー（OTQ）の情報の照会

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEMCH' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'OTQINQIR'.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名Z  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名E  PIC X(32).
  02 データ名F  PIC X(32).
  02 データ名G  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名H  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名I  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名J  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名K  PIC X(1).
  02 FILLER     PIC X(239).

機能

指定したサービスグループ下のサービス名に対応する出力キューの情報を照会します。照会対象のメッセージは，トランザクション非同期の一方送信メッセージです。

UAPで値を設定する引数

●データ名A

サービスの要求を示す要求コードを「VALUE 'OTQINQIR'」と設定します。

●データ名Z

0を設定します。

●データ名E

SPPのサービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名F

SPPのサービスグループ名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名G

出力キューの状態が次のコードで返されます。

0

正常

1

自動閉塞中

2

関数による閉塞中

3

コマンドによる閉塞中

●データ名H

出力キューへ最後に送信要求した，トランザクション非同期の一方送信メッセージの出力キューの通番が返されます。

●データ名I

出力キューから最後に送信した，トランザクション非同期の一方送信メッセージの出力キューの通番が返されます。

●データ名J

未送信（送信失敗を含む）のメッセージ数が返されます。

●データ名K

出力キューの閉塞レベルが返されます。

*

閉塞中でない

G

サービスグループレベル

S

サービスレベル

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

08001

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

08010

データ名Fに設定したサービスグループ名は，定義されていません。

08011

データ名Eに設定したサービス名は，定義されていません。

08030

発行条件が不正です。

CBLEEMCH('OTQSKIP ')【XTC限定】

名称

一方送信メッセージの送信スキップ

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEMCH' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'OTQSKIP '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名Z  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名C  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名D  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名E  PIC X(32).
  02 データ名F  PIC X(32).

機能

指定した通番までのトランザクション非同期の一方送信メッセージを送信済み状態として，出力キュー（OTQ）から破棄します。

指定したサービスグループ下のサービス名に対応する出力キューのメッセージを送信済み状態とします。一方送信メッセージの送信スキップ要求は，該当の出力キューが閉塞している場合だけ受け付けられます。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

サービスの要求を示す要求コードを「VALUE 'OTQSKIP△'」と設定します。

●データ名Z

0を設定します。

●データ名C

送信済みとする対象となるメッセージを設定します。

0

出力キューに格納しているすべてのメッセージを送信済みにします。

1

出力キューに格納している未送信（送信失敗を含む）の1メッセージを送信済みにします。

2

データ名Dで設定された出力キューの通番までのメッセージを送信済みにします。

●データ名D

送信済みとする出力キューの通番を設定します。

●データ名E

SPPのサービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名F

SPPのサービスグループ名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

08001

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

08010

データ名Fに設定したサービスグループ名は，定義されていません。

08011

データ名Eに設定したサービス名は，定義されていません。

08030

発行条件が不正です。

08041

この関数を発行できる状態ではありません。

08050

メモリが不足しました。

08099

システムエラーが起こりました。

注意事項

送信スキップ対象のメッセージがない場合は，正常扱いとなります。

メモリ管理（CBLEEMEM）

メモリ上のワークセグメントの割り当ておよび返還ならびに大量処理用メモリ管理機能の関数について説明します。メモリ管理のCOBOL-UAP作成用プログラムを次に示します。

CBLEEMEM('GETWK ') − ワークセグメントの割り当て

CBLEEMEM('MDPSTART')【XTC限定】− 大量処理用メモリ管理機能の使用開始

CBLEEMEM('RLSWK ') − ワークセグメントの返還

CBLEEMEM('GETWK ')

名称

ワークセグメントの割り当て

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEMEM' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'GETWK   '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER      PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名D  PIC X(1).
  02 FILLER      PIC X(3).
  02 データ名E  PIC  9(9) COMP.
  02 データ名F  ADDRESS.

機能

ユーザが使用するワークセグメントを割り当てます。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

ワークセグメントの割り当てを示す要求コードを「VALUE 'GETWK△△△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

ワークセグメントの利用形態によって，次のように設定します。

VALUE 'U'

TASK属性セグメント（ワークセグメントのうち，該当するトランザクションでだけ使用できるセグメント）

VALUE 'F'

FREE属性セグメント（ワークセグメントのうち，複数のトランザクション間で使用できるセグメント）

●データ名E

割り当てるワークセグメントの長さを設定します（単位：バイト）。1〜16777216の範囲で指定してください。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名F

ワークセグメントのアドレスが返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

05101

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

05102

関数の呼び出し条件が不正です。

05106

セグメントが不足しました。

注意事項

関数が正常に終了したときだけ，ワークセグメントを使用できます。

ワークセグメントの割り当て時に領域破壊を検知した場合は，プロセスダウンします。

CBLEEMEM('MDPSTART')【XTC限定】

名称

大量処理用メモリ管理機能の使用開始

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEMEM' USING 一意名1

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'MDPSTART'.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER      PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.

機能

大量処理用メモリ管理機能を有効にします。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

大量処理用メモリ管理機能の開始要求を示す要求コードを「VALUE 'MDPSTART'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05101

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

05102

関数の呼び出し条件が不正です。

CBLEEMEM('MDPSTART')がエラーになる場合

CBLEEMEM('MDPSTART')がエラーリターンする場合について説明します。

プロセス関連定義のxtc_useオペランドにYを指定していない場合

CBLEEMEM('MDPSTART')は「05102」でエラーリターンします。

メモリ関連定義のmemory_mdpsys_area_sizeオペランドまたはmemory_mdpusr_area_sizeオペランドのどちらも指定していない場合

CBLEEMEM('MDPSTART')は「05102」でエラーリターンします。

注意事項

UAP終了後のトランザクションが終了するまで，大量処理用メモリ管理機能は継続します。

大量処理用メモリ管理機能を使うUAP内で，大量処理用ユーザ領域ではなくユーザワーク領域からFREE属性のセグメントを取得したい場合，CBLEEMEM('MDPSTART')の前にCBLEEMEM('GETWK ')を発行する必要があります。

CBLEEMEM('RLSWK ')

名称

ワークセグメントの返還

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEEMEM' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'RLSWK   '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER      PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名D  ADDRESS.

機能

使用済みのワークセグメントを返還します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

ワークセグメントの返還を示す要求コードを「VALUE 'RLSWK△△△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

返還するワークセグメントのアドレスを設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

05101

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

05102

関数の呼び出し条件が不正です。

05109

無効なセグメントを設定しています。

注意事項

ワークセグメントの返還時に領域破壊を検知した場合は，プロセスダウンします。

リモートプロシジャコール（CBLEERPC）

クライアント／サーバ形態の通信をするときに使う，TP1/EEのリモートプロシジャコールのプログラムについて説明します。リモートプロシジャコールのCOBOL-UAP作成用プログラムを次に示します。

CBLEERPC('CALL ') − 遠隔サービスの要求

CBLEERPC('CALLTO ') − 通信先を指定した遠隔サービスの要求

CBLEERPC('CMTSND ') − トランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求

CBLEERPC('CMTSNDTO') −通信先を指定したトランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求

CBLEERPC('DISCARDF') − すべての非同期応答型RPCの応答受信拒否

CBLEERPC('DISCARDS') − 特定の非同期応答型RPCの応答受信拒否

CBLEERPC('GETERDES') − エラーが発生した非同期応答型RPCの識別子取得

CBLEERPC('GETWATCH') − サービスの応答待ち時間の参照

CBLEERPC('POLLANYR') − 非同期応答型RPCの応答受信

CBLEERPC('R-SEND ') − 抑止していたRPC応答メッセージの送信

CBLEERPC('R-SPEND ') − RPC応答メッセージ送信の抑止

CBLEERPC('SETWATCH') − サービスの応答待ち時間の更新

CBLEERPC('CALL ')

名称

遠隔サービスの要求

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEERPC' USING 一意名1 一意名2 一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'CALL    '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
  02 データ名D  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名E  PIC X(32).
  02 データ名F  PIC X(n).
01 一意名2.
  02 データ名G  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名H  PIC X(n).
01 一意名3.
  02 データ名I  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名J  PIC X(n).

機能

SPPにサービスを要求します。CBLEERPC('CALL ')を使うときは，要求するサービスがどのノードにあるかを意識する必要はありません。

サービスを要求するときには，「サービスグループ名」と「サービス名」をCBLEERPC('CALL ')のデータ領域に設定します。この名称に該当するサービスプログラムへサービスが要求されます。ドメイン修飾をしてサービスを要求することはできません。

CBLEERPC('CALL ')を使う場合，サーバUAPがあるノードのTP1/Server BaseまたはTP1/EEが稼働していることが前提です。

【TP1/FSP限定】RPC関連定義のrpc_output_messageオペランドが設定されている場合，またはユーザサービス関連定義のservice_attr定義コマンドが設定されている場合に，送信データをUAP履歴情報のデータ種別「OJ（出力メッセージ）」として取得します。

オペランドについては，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

遠隔サービスの要求を示す要求コードを「VALUE 'CALL△△△△'」と設定します。

●データ名C

RPCの形態とオプションを数値で設定します。

0

同期応答型RPC

1

非応答型RPC

2

非同期応答型RPC

トランザクション処理からのサービス要求で，要求先の処理をトランザクションにしない場合は，RPCの形態を示す数値に「32」を加算します。「32」を加算すると，トランザクションの処理からのサービス要求でも，サービスプログラムの処理はトランザクションになりません。

自プロセス送信（通信レス）を行う場合，RPCの形態を示す数値に「131072」を加算します。「131072」を加算する場合は，必ず「32」も加算してください。

非同期応答型RPCで，サービス関数が設定した応答の長さを参照したい場合は，RPCの形態を示す数値に「512」を加算します。その場合は，CBLEERPC('POLLANYR')の正常終了時に，CBLEERPC('CALL')のサービス応答とサービス応答の長さに，サービス関数が設定した応答と応答の長さがそれぞれ設定されます。「512」を加算しない場合は，サービス応答だけ設定されます。

【XTC限定】サーバとの通信を，コネクションレス（UDPプロトコル）で行う場合は，RPCの形態を示す数値に「4096」を加算します。「4096」を加算する場合は，必ず「32」も加算してください。

（例1）

非応答型RPCでトランザクションにしないサービス要求をする場合

データ名Cには1＋32＝33を設定します。

（例2）

非同期応答型RPCで自プロセス宛てでサービス要求をする場合

データ名Cには2＋32＋131072＝131106を設定します。

（例3）

非同期応答型RPCでコネクションレス（UDPプロトコル）を使用して，サービス要求をする場合

データ名Cには2＋4096＋32＝4130を設定します。

●データ名E

SPPのサービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名F

SPPのサービスグループ名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名G

サービスの入力パラメタ長（データ名Hの長さ）を設定します（単位：バイト）。1〜EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EX※の範囲の値を指定できます。EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXは，eerpc.hで定義してあります。

サービス要求先がTP1/EEの場合，相手先のTP1/EEのIMAサイズ以下の値を設定してください。

注※

従来のEERPC_MAX_MESSAGE_SIZEは，eerpc.hで定義してありますが，EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXの使用をお勧めします。

●データ名H

サービスの入力パラメタを設定します。

●データ名I

サービスの応答の長さ（データ名Jの長さ）を設定します（単位：バイト）。1〜EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EX※の範囲の値を指定できます。EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXは，eerpc.hで定義してあります。

サービス要求先がTP1/EEの場合，相手先のTP1/EEのOMAサイズ以下の値を設定してください。

非応答型RPCの場合も，サービスの応答の長さを設定した領域のアドレスを指定する必要があります。この場合，サービスの応答の長さには，0を設定します。

注※

従来のEERPC_MAX_MESSAGE_SIZEは，eerpc.hで定義してありますが，EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXの使用をお勧めします。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名D

非同期応答型RPCの場合に，記述子が返されます。

サーバUAPから値が返されるデータ領域

●データ名I

サービスプログラムが設定した応答の長さ（データ名Jの長さ）が返されます（単位：バイト）。

●データ名J

サービスプログラムが設定した応答が返されます。

サーバUAPから返される値

サービスプログラムの処理が終了して応答が戻ってくると，次の値を参照できます。

サービスプログラムの応答（データ名J）

サービスプログラムの応答の長さ（データ名I）

データ名Jまたはデータ名Iを参照できる場合を次に示します。

同期応答型RPCの場合

CBLEERPC('CALL ')がリターンしたあと，データ名Jおよびデータ名Iを参照できます。

非同期応答型RPCの場合

CBLEERPC('POLLANYR')が該当する応答を受け取ってリターンしたあと，データ名Jを参照できます。RPCの形態に「512」を加算していない場合，データ名Iは参照できません。

非応答型RPCの場合

データ名Jおよびデータ名Iは参照できません。

CBLEERPC('CALL ')，またはCBLEERPC('POLLANYR')がエラーリターンした場合は，データ名Jおよびデータ名Iは参照できません。

返ってきた応答が，クライアントUAPで用意した応答の領域（データ名J）よりも大きい場合は，ステータスコードが「00309」でエラーリターンします。

ステータスコード

ここで示すステータスコードは，TP1/EEが返す値です。サービスプログラムが返す値ではありません。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。非同期応答型RPCの場合は，データ名Dに記述子が設定されました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00301

要求コード（データ名A）が間違っています。

00304

メモリが不足しました。要求先がTP1/EEの場合は，データ名Iの設定値がOMAサイズを超過しているおそれがあります。

00305

ネットワークの障害などによってサービス要求できるコネクションの取得に失敗しました。

00306

ネットワークに障害が起こりました。

00307

処理が時間切れ（タイムアウト）になりました。

サービスを要求されたSPPが，処理を完了する前に異常終了しました。

非トランザクショナルRPC（データ名Cに32以上を設定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のRPC関連定義のrpc_reply_tp1mode_downオペランドの指定値がJの場合，サーバ側のトランザクション決着結果がロールバック以外になりました。

00308

データ名Gに設定した入力パラメタ長が，最大値を超えています。

00309

返ってきた応答が，クライアントUAPで用意した領域に収まりません。

00310

データ名Fに設定したサービスグループ名は，定義されていません。

00311

データ名Eに設定したサービス名は，定義されていません。

データ名Fに設定したサービスグループ名が，サービス要求先プロセスのサービスグループ名と異なります。次の条件をすべて満たす場合に発生します。

サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドで登録したサービスグループを指定している

RPCの形態として同期応答型RPCを指定している

サービスの要求先がTP1/EEで，かつ要求先の転送機能が無効（RPC関連定義のrpc_loadbalanceオペランド，およびrpc_transfer_othersvgオペランドにNを指定）になっている

00312

データ名Eに設定したサービス名があるサービスグループは，閉塞しています。

00313

データ名Eに設定したサービスは，終了処理中です。

00314

データ名Eに設定したサービスのUAPプロセスが，稼働していません。

サービス要求の応答待ち時間に0を指定した場合に，サービスを要求されたSPPが，処理を完了する前に異常終了しました。

00315

データ名Eに設定したサービスがあるノードのTP1/Server BaseまたはTP1/EEが稼働していません。異常終了，停止中，終了処理中，および通信障害が起こったことが考えられます。

00316

設定したサービスで，システムエラーが起こりました。

00317

設定したサービスで，メモリが不足しました。

非トランザクショナルRPC（データ名Cに32以上を設定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のRPC関連定義のrpc_reply_tp1modeオペランドまたはrpc_reply_tp1mode_downオペランドの指定値がNの場合，サーバ側のトランザクションがコミットしましたが，応答を返せませんでした。次に示す原因が考えられます。

UAPリターン後の同期点処理でトランザクション決着できなかった，かつ，RPC関連定義のrpc_replymsg_saveオペランドにNを指定した

UAPリターン後の同期点処理以降にプロセスダウンした

00318

システムエラーが起こりました。

00319

サービスプログラムがTP1/EEに返した応答の長さが，1〜EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXで定義されている値の範囲にありません。

00320

サービスを要求されたノードにあるTP1/Server BaseまたはTP1/EEは，開始処理中です。

00323

メモリが不足しました。このステータスコードが返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

00324

システムエラーが起こりました。このステータスコードが返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

00325

設定したサービスで，システムエラーが起こりました。このステータスコードが返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

00326

返ってきた応答が，クライアントUAPで用意した領域に収まりません。このステータスコードが返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

00327

ノード間負荷バランス機能およびノード間負荷バランス拡張機能の環境で，複数のSPPのトランザクション属性が一致していません。または，負荷を分散する先のノードにあるTP1/Server BaseまたはTP1/EEのバージョンが，クライアントのTP1/Server BaseまたはTP1/EEのバージョンよりも古いため，ノード間負荷バランス機能およびノード間負荷バランス拡張機能を実行できません。

このステータスコードは，ノード間負荷バランス機能およびノード間負荷バランス拡張機能を使っているSPPにサービスを要求した場合にだけリターンされます。

00331

データ名Fに設定した値が間違っています。

00332

データ名Eに設定した値が間違っています。

00334

データ名Gに設定した値が間違っています。

00336

データ名Iに設定した値が間違っています。

00337

データ名Cに設定した値が間違っています。または，値の組み合わせが不正です。

00338

rpc_tcp_communication_useオペランドにNを指定しているため，TCP/IPを使用してRPC要求できません。

終了トランザクション（ME）からトランザクショナルRPCでサービスを要求しています。

初期化トランザクション（MI），または終了トランザクション（ME）から自プロセス通信（通信レス）でサービスを要求しています。

00339

サービスを要求されたSPPのメッセージ格納領域に十分な空きがないため，サービス要求を受け付けられません。

00340

非同期応答型RPCの場合は，rpc_nowait_cntオペランドで指定した，同時要求最大数をオーバしました。

00356

サービスを要求されたソケット受信型サーバが，サービス要求を受け取れません。

00366

オンラインテスタを使っている環境で，テストモードのUAPからテストモードではないSPPへサービスを要求しています。または，テストモードではないUAPからテストモードのSPPへサービスを要求しています。

00370

リモートAPI機能を使用した場合に，代理実行要求先で発生したエラーリターンです。エラーリターンの原因は，代理実行要求先のマニュアルを参照してください。

00372

同時に起動できるトランザクションブランチの数を超えたため，トランザクションブランチを開始できません。

一つのトランザクションブランチから開始できる子トランザクションブランチの最大数を超えたため，トランザクションブランチを開始できません。

リソースマネジャでエラーが発生したため，トランザクションブランチを開始できません。

非トランザクショナルRPC（データ名Cに32以上を設定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のRPC関連定義のrpc_reply_tp1modeオペランドまたはrpc_reply_tp1mode_downオペランドの指定値がNの場合，サーバ側のトランザクションがコミットできませんでした。

非トランザクショナルRPC（データ名Cに32以上を設定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のRPC関連定義のrpc_reply_tp1mode_downオペランド指定値がJの場合，サーバ側のトランザクションがロールバックしました。

00378

リモートAPI機能を使用した場合に，代理実行要求先で発生したエラーリターンです。エラーリターンの原因は，代理実行要求先のマニュアルを参照してください。

CBLEERPC('CALL ')がエラーになる場合

CBLEERPC('CALL ')がエラーリターンする場合について説明します。

サービス要求先が稼働していない場合，または送信できるコネクションがない場合

CBLEERPC('CALL ')は「00305」でエラーリターンします。

サービス要求先コネクション確立後，サービス要求時にネットワーク障害を検知した場合

CBLEERPC('CALL ')は「00306」でエラーリターンします。

ネームサービスを使用しない場合で，サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドにサーバUAPのサービスグループ名が設定されていないとき

ネームサービスを使用しない場合は，サービスグループ情報関連定義のeesvgdef定義コマンドの指定値を基にサービス要求先を取得します。eesvgdef定義コマンドにサーバUAPのサービスグループ名が設定されていない場合，CBLEERPC('CALL ')は「00310」でエラーリターンします。

ネームサービスを使用する場合で，該当するサービスグループ名が見つからなかったとき

ネームサービスを使用する場合は，RPC関連定義のrpc_destination_modeオペランドの指定値に従ってサービス要求先を取得します。該当するサービスグループ名が見つからなかった場合，CBLEERPC('CALL ')は「00310」でエラーリターンします。

サービス要求時にメッセージ格納領域（TCP/IPバッファ）不足がリトライ回数を超えて連続で発生した場合

CBLEERPC('CALL ')は「00339」でエラーリターンします。サービス要求のリトライ回数は，RPC関連定義のrpc_router_retry_countオペランドで指定します。サービス要求のリトライ間隔は，RPC関連定義のrpc_router_retry_intervalオペランドで指定します。そのほか，RPC関連定義のipc_sendbuf_sizeオペランドやサービス要求先のTCP/IPバッファの定義（RPC関連定義，TP1/Server Baseのユーザサービス定義またはシステム共通定義のipc_recvbuf_sizeオペランド）などを見直してください。

注意事項

データ領域に設定するサービスグループ名およびサービス名は，サーバUAPの環境設定で設定しておいてください。

次のトランザクションの場合は，自TP1/EEのサービスグループ名を指定したRPCはできません。

初期化トランザクション（MI）

終了トランザクション（ME）

共有リソース初期化トランザクション（JI）

システム開始時のユーザ初期化トランザクション（UT）

実行系連絡トランザクション（UI）（ただし，データ名Cに131072を指定している場合だけ，自TP1/EEのサービスグループ名を指定したRPCができます）

終了トランザクション（ME）では，トランザクショナルRPCはできません。

初期化トランザクション（MI）からのトランザクショナルRPCは実行しないでください。通常起動（再起動ではない起動）でTP1/EEを起動した場合で，初期化トランザクションからのトランザクショナルRPCの処理中にプロセスダウンしたとき，TP1/EEは再び通常起動で起動されます。このとき，プロセスダウン前の仕掛り中トランザクションは，回復処理の対象外となります。回復処理の対象外となったトランザクションは，サービス要求先でコマンドを実行することによって強制的に決着させることしかできなくなる場合があります。

非同期応答型RPCを連続して使用したあと応答を受け取る場合は，非同期応答型RPCのサービスを要求するときに，それぞれ異なる応答格納領域（データ名J）および応答の長さを格納する領域（out_len）を設定してください。同じ領域を設定すると，あとから来た応答に上書きされてしまい，応答を正しく受け取れなくなります。

【TP1/FSP限定】次のステータスコードの場合，出力メッセージ（OJ）は取得されません。

00001，00004，00005，00301，00308，00331，00332，00334，00336，00337

非同期応答型RPCの応答格納領域は，次に示す方法で非同期応答型RPCを終了するまで解放しないでください。

CBLEERPC('POLLANYR')関数で応答を受け取る

CBLEERPC('DISCARDF')関数またはCBLEERPC('DISCARDS')関数で応答の受信を拒否する

トランザクショナルRPCの場合，同期点処理の関数でコミットまたはロールバックする

CBLEERPC('CALLTO ')

名称

通信先を指定した遠隔サービスの要求

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEERPC' USING 一意名1 一意名2 一意名3 一意名4

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'CALLTO  '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
  02 データ名D  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名E  PIC X(32).
  02 データ名F  PIC X(n).
01 一意名2.
  02 データ名G  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名H  PIC X(n).
01 一意名3.
  02 データ名I  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名J  PIC X(n).
01 一意名4.
  02 データ名K  PIC X(1).
  02 FILLER     PIC X(1).
  02 データ名L  PIC 9(4) COMP-X.
  02 データ名M  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名N  PIC X(n).

機能

特定のSPPのサービスを要求します。サービスを要求するには，ホスト名またはノード識別子に加え，「サービスグループ名」と「サービス名」をCBLEERPC('CALLTO ')のデータ領域に設定します。指定したホスト名またはノード識別子は，サービス要求先を特定する検索のキーとして使用します。この設定に該当するサービス関数へサービスが要求されます。ドメイン修飾をしてサービスを要求することはできません。

CBLEERPC('CALLTO ')を使う場合，サーバUAPがあるノードのTP1/Server BaseまたはTP1/EEが稼働していることが前提です。

【TP1/FSP限定】RPC関連定義のrpc_output_messageオペランドが設定されている場合，またはユーザサービス関連定義service_attr定義コマンドが設定されている場合に，送信データをUAP履歴情報のデータ種別「OJ（出力メッセージ）」として取得します。

オペランドについては，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

遠隔サービスの要求を示す要求コードを「VALUE 'CALLTO△△'」と設定します。

●データ名C

RPCの形態とオプションを，数値で設定します。

0

同期応答型RPC

1

非応答型RPC

2

非同期応答型RPC

トランザクション処理からのサービス要求で，要求先の処理をトランザクションにしない場合は，RPCの形態を示す数値に32を加算します。32を加算すると，トランザクションの処理からのサービス要求でも，サービスプログラムの処理はトランザクションになりません。

非同期応答型RPCで，サービス関数が設定した応答の長さを参照したい場合は，RPCの形態を示す数値に「512」を加算します。その場合は，CBLEERPC('POLLANYR')の正常終了時に，CBLEERPC('CALLTO')のサービス応答とサービス応答の長さに，サービス関数が設定した応答と応答の長さがそれぞれ設定されます。「512」を加算しない場合は，サービス応答だけ設定されます。

（例）

非応答型RPCでトランザクションにしないサービス要求をする場合

データ名Cには1＋32＝33を設定します。

●データ名E

SPPのサービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名F

SPPのサービスグループ名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名G

サービスの入力パラメタ長（データ名Hの長さ）を設定します（単位：バイト）。1〜EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EX※の範囲の値を指定できます。EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXは，eerpc.hで定義してあります。

注※

従来のEERPC_MAX_MESSAGE_SIZEは，eerpc.hで定義してありますが，EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXの使用をお勧めします。

●データ名H

サービスの入力パラメタを設定します。

●データ名I

サービスの応答の長さ（データ名Jの長さ）を設定します（単位：バイト）。1〜EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EX※の範囲の値を指定できます。EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXは，eerpc.hで定義してあります。

非応答型RPCの場合も，サービスの応答の長さを設定した領域のアドレスを指定する必要があります。この場合，サービスの応答の長さには，0を設定します。

注※

従来のEERPC_MAX_MESSAGE_SIZEは，eerpc.hで定義してありますが，EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXの使用をお勧めします。

●データ名K

VALUE 'N'

データ名Lにネームサービスのポート番号を指定した場合に指定してください。

VALUE 'S'

サービス要求先（TP1/Server Base）のスケジュールサービスのポート，またはサービス要求先（TP1/EE）のmysvgdefオペランドで指定したポートに対してサービスを要求する場合に指定してください。

VALUE 'D'

上記以外の場合に指定してください。

●データ名L

ホスト名を検索キーとする場合のポート番号（1〜65535）を指定します。

データ名KにVALUE 'N'を指定した場合，サービス要求先ノードのネームサービスのポート番号（TP1/Server Baseのシステム共通定義のname_portオペランドに指定した値）を指定します。

データ名KにVALUE 'D'を指定した場合は，サービス要求元のネームサービスのポート番号と，サービス要求先のネームサービスのポート番号が同じであることが前提となります。

データ名KにVALUE 'S'を指定した場合，サービス要求先がTP1/Server BaseのSPPのときは，要求先のスケジュールサービスのポート番号を指定します。サービス要求先がTP1/EEのときは，要求先の自サービスグループ定義のmysvgdef定義コマンドで指定したポート番号を指定します。

データ名KにVALUE 'S'を指定し，データ名Lに0を指定した場合は，送信先ポート番号の省略値として，最初に定義した自サービスグループ情報のmysvgdef定義コマンドに指定したポート番号の値を仮定します。最初に定義したmysvgdef定義コマンドのポート番号に0を指定している場合は，データ名Lに0を指定できません。

ノード識別子を検索のキーとする場合は，データ名Lに指定した値は無視されます。

●データ名M

ノード識別子を検索のキーにする場合，サービス要求先のノード識別子を指定します。文字列の最後には空白文字を設定してください。この空白文字は文字列の長さに数えません。

ノード識別子は，OpenTP1システム共通定義のnode_idオペランドに指定した名称で，かつサービス要求先ノードのホスト名がグローバルドメイン内にあることが前提です。相手先がTP1/EEの場合も親TP1/Server Baseのノード識別子を指定してください。

ノード識別子を検索のキーにしない場合には，データ名Mに空白を指定してください。

データ名KにVALUE 'S'を指定した場合は，データ名Mに空白を指定してください。

●データ名N

ホスト名を検索のキーにする場合，サービス要求先ノードのホスト名を指定します。データ名KにVALUE 'D'以外を指定した場合は，データ名Nを必ず指定してください。

指定できるホスト名は1〜255文字の文字列です。文字列に使用できる文字は，英数字，ピリオド，およびハイフンです。ただし，IPアドレス形式は除きます。文字列の最後には空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。指定するホスト名は，/etc/hostsファイル，DNSなどで，IPアドレスとのマッピングができる名称です。

なお，サービス要求先ノードのホスト名はグローバルドメインに指定されていても，指定されていなくても，どちらでもかまいません。

ホスト名を検索キーにしない場合には，データ名Nに空白を指定してください。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名D

非同期応答型RPCの場合に，記述子が返されます。

サーバUAPから値が返されるデータ領域

●データ名I

サービスプログラムが設定した応答の長さ（データ名Jの長さ）が返されます。

●データ名J

サービスプログラムが設定した応答が返されます。

ステータスコード

ここで示すステータスコードは，TP1/EEが返す値です。サービスプログラムから返される値ではありません。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。非同期応答型RPCの場合は，データ名Dに記述子が設定されました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00301

データ名に設定した値が間違っています。

要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

データ名Nに指定されたホスト名が，/etc/hostsファイル，DNSなどで，IPアドレスとのマッピングができません。

00304

メモリが不足しました。要求先がTP1/EEの場合は，データ名Iの設定値がOMAサイズを超過しているおそれがあります。

00305

ネットワークの障害などによってサービス要求できるコネクションの取得に失敗しました。

00306

ネットワークに障害が起こりました。

00307

処理が時間切れ（タイムアウト）になりました。

サービスを要求されたSPPが，処理を完了する前に異常終了しました。

非トランザクショナルRPC（データ名Cに32以上を設定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のrpc_reply_tp1mode_downオペランド設定値がJの場合，サーバ側のトランザクション決着結果がロールバック以外です。

00308

データ名Gに設定した入力パラメタ長が，最大値を超えています。

00309

返ってきた応答が，クライアントUAPで用意した領域に入り切りません。

00310

データ名Fに設定したサービスグループは，定義されていません。

データ名Nで指定されたノード識別子が，グローバルドメイン（システム共通定義のall_nodeオペランドで指定したノード名の集合）内にありません。

00311

データ名Eに設定したサービス名は，定義されていません。

サービスの要求先がTP1/EEであり，かつ要求先の転送機能が無効（rpc_loadbalanceオペランド設定値がN，かつrpc_transfer_othersvgオペランド設定値がN）の場合は，サービスグループ名が不正のおそれがあります。

00312

データ名Eに設定したサービス名があるサービスグループは，閉塞しています。

00313

データ名Eに設定したサービスは，終了処理中です。

00314

データ名Eに設定したサービスのUAPプロセスが，稼働していません。

サービス要求の応答待ち時間に0を指定した場合に，サービスを要求されたSPPが，処理を完了する前に異常終了しました。

00315

データ名Eに設定したサービスがあるノードのTP1/Server BaseまたはTP1/EEが稼働していません。異常終了，停止中，終了処理中，または通信障害が起こったことが考えられます。

00316

設定したサービスで，システムエラーが起こりました。

00317

設定したサービスで，メモリが不足しました。

非トランザクショナルRPC（データ名Cに32以上を設定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のrpc_reply_tp1modeオペランドまたはrpc_reply_tp1mode_downオペランド設定値がNの場合，サーバ側のトランザクションがコミットしましたが，応答を返せませんでした。次に示す原因が考えられます。

UAPリターン後の同期点処理でトランザクション決着できない状態で，かつrpc_replymsg_saveオペランド設定値がN

UAPリターン後の同期点処理以降にプロセスダウン

00318

システムエラーが起こりました。

00319

サービスプログラムがTP1/EEに返した応答の長さが，1〜EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXで定義されている値の範囲にありません。

00320

サービスを要求されたノードにあるTP1/Server BaseまたはTP1/EEは，開始処理中です。

00323

メモリが不足しました。このステータスコードが返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

00324

システムエラーが起こりました。このステータスコードが返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

00325

設定したサービスで，システムエラーが起こりました。このステータスコードが返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

00326

返ってきた応答が，クライアントUAPで用意した領域に入り切りません。このステータスコードが返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

00327

ノード間負荷バランス機能およびノード間負荷バランス拡張機能の環境で，複数のSPPのトランザクション属性が一致していません。または，負荷を分散する先のノードにあるTP1/Server BaseまたはTP1/EEのバージョンが，クライアントのTP1/Server BaseまたはTP1/EEのバージョンよりも古いため，ノード間負荷バランス機能およびノード間負荷バランス拡張機能を実行できません。このステータスコードは，ノード間負荷バランス機能およびノード間負荷バランス拡張機能を使っているSPPにサービスを要求した場合にだけリターンされます。

00331

データ名Fに設定した値が間違っています。

00332

データ名Eに設定した値が間違っています。

00334

データ名Gに設定した値が間違っています。

00336

データ名Iに設定した値が間違っています。

00337

データ名Cに設定した値が間違っています。

00338

関数の呼び出し条件が不正です。

RPC関連定義のname_useオペランドにYが設定されていません。

00339

サービスを要求されたSPPのメッセージ格納領域に十分な空きがないため，サービス要求を受け付けられませんでした。

00340

非同期応答型RPC（データ名Cに2を設定）の場合は，rpc_nowait_cntオペランドで指定した同時要求最大数をオーバしました。

00356

サービスを要求されたソケット受信型サーバが，サービス要求を受け取れません。

00366

オンラインテスタを使っている環境で，テストモードのUAPからテストモードでないSPPへサービスを要求しています。または，テストモードでないUAPからテストモードのSPPへサービスを要求しています。

00370

リモートAPI機能を使用した場合に，代理実行要求先で発生したエラーリターンです。エラーリターンの原因は，代理実行要求先のマニュアルを参照してください。

00372

同時に起動できるトランザクションブランチの数を超えたため，トランザクションブランチを開始できません。

一つのトランザクションブランチから開始できる子トランザクションブランチの最大数を超えたため，トランザクションブランチを開始できません。

データ名KにVALUE 'S'を指定し，非トランザクション属性（ユーザサービス定義のatomic_updateオペランドにNを指定，またはシステム共通定義のjnl_fileless_optionオペランドにYを指定）のTP1/Server Baseユーザサーバに対し，データ名Cに32を加算しないでサービスを要求しました。

リソースマネジャでエラーが発生したため，トランザクションブランチを開始できません。

非トランザクショナルRPC（データ名Cに32以上を設定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のrpc_reply_tp1modeオペランドまたはrpc_reply_tp1mode_downオペランド設定値がNの場合，サーバ側のトランザクションがコミットできませんでした。

非トランザクショナルRPC（データ名Cに32以上を設定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のrpc_reply_tp1mode_downオペランド設定値がJの場合，サーバ側のトランザクションがロールバックしました。

00378

リモートAPI機能を使用した場合に，代理実行要求先で発生したエラーリターンです。エラーリターンの原因は，代理実行要求先のマニュアルを参照してください。

注意事項

ホスト名（データ名N）とノード識別子（データ名M）を同時に指定した場合，ホスト名の指定が有効になり，ノード識別子の指定は無視されます。

ホスト名（データ名N），ノード識別子（データ名M）ともに空白を指定した場合，CBLEERPC('CALL ')と同様に動作します。

データ名KにVALUE 'S'を指定し，ソケット受信型（ユーザサービス定義のreceive_fromオペランドにsocketを指定）のTP1/Server Baseユーザサーバへサービスを要求した場合，CBLEERPC('CALLTO ')はステータスコード「00314」でリターンします。

データ名KにVALUE 'S'を指定してCBLEERPC('CALLTO ')を呼び出した場合，rpc_retryオペランドは無効になります。

RPC関連定義のname_useオペランドにNを設定して，CBLEERPC('CALLTO ')を呼び出した場合，ステータスコード「00338」でリターンします。

リモートAPI機能を使用したRPCはできません。

【TP1/FSP限定】次のステータスコードの場合，出力メッセージ（OJ）は取得されません。

00001，00004，00005，00301，00308，00331，00332，00334，00336，00337

その他の注意事項は，CBLEERPC('CALL ')の注意事項を参照してください。

CBLEERPC('CMTSND ')

名称

トランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEERPC' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'CMTSND  '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER      PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP.
  02 FILLER      PIC S9(9) COMP.
  02 データ名E  PIC X(32).
  02 データ名F  PIC X(n).
01 一意名2.
  02 データ名G  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名H  PIC X(n).

機能

SPPにサービスを要求します。CBLEERPC('CMTSND ')を使うときは，要求するサービスがどのノードにあるかを意識する必要はありません。

サービスを要求するときには，「サービスグループ名」と「サービス名」をCBLEERPC('CMTSND ')のデータ領域に設定します。この名称に該当するサービスプログラムへサービスが要求されます。ドメイン修飾をしてサービスを要求することはできません。

CBLEERPC('CMTSND ')を使う場合，サーバUAPがあるノードのTP1/Server BaseまたはTP1/EEが稼働していることが前提です。

【TP1/FSP限定】RPC関連定義のrpc_output_messageオペランドが設定されている場合，またはユーザサービス関連定義のservice_attr定義コマンドが設定されている場合に，送信データをUAP履歴情報のデータ種別「OJ（出力メッセージ）」として取得します。

オペランドについては，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

トランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求を示す要求コードを「VALUE 'CMTSND△△'」と設定します。

●データ名C

次のフラグを設定します。

65536

ネームサービスを使用している場合，データ名Fに自サービスグループ名を設定したときに明示的に自プロセス送信（通信レス）をします。

0

上記以外

●データ名E

SPPのサービス名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名F

SPPのサービスグループ名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名G

サービスの入力パラメタ長（データ名Hの長さ）を設定します。1〜EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EX※の範囲の値を指定できます。EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXは，eerpc.hで定義してあります。

注※

従来のEERPC_MAX_MESSAGE_SIZEは，eerpc.hで定義してありますが，EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXの使用をお勧めします。

●データ名H

サービスの入力パラメタを設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ここで示すステータスコードは，TP1/EEが返す値です。サービスプログラムが返す値ではありません。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00301

要求コード（データ名A）が間違っています。

00304

メモリが不足しました。

00308

データ名Gに設定した入力パラメタ長が，最大値を超えています。

00310

データ名Fに設定したサービスグループ名は，定義されていません。

00311

自プロセスのTP1/EEへのサービス要求時，データ名Eに設定したサービス名は，定義されていません。

00318

システムエラーが起こりました。

00331

データ名Fに設定した値が間違っています。

00332

データ名Eに設定した値が間違っています。

00334

データ名Gに設定した値が間違っています。

00337

データ名Cに設定した値が間違っています。

00338

関数の呼び出し条件が不正です。

rpc_tcp_communication_useオペランドにNを指定しているため，TCP/IPを使用してRPC要求できません。

CBLEERPC('CMTSND ')がエラーになる場合

CBLEERPC('CMTSND ')がエラーリターンする場合について説明します。

初期化トランザクション（MI），終了トランザクション（ME），共有リソース初期化トランザクション（JI），またはユーザ初期化トランザクション（UT）からRPC要求された場合

CBLEERPC('CMTSND ')は「00338」でエラーリターンします。

すでにCBLEETRN('ROLLMARK')を呼び出している場合

CBLEERPC('CMTSND ')は「00338」でエラーリターンします。

ネームサービスを使用しない場合，または，ネームサービスを使用して自プロセス送信をする場合で，サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドまたはeesvgdef定義コマンドにサーバUAPのサービスグループ名が設定されていないとき

ネームサービスを使用しない場合，または，ネームサービスを使用して自プロセス送信をする（データ名Cに65536を設定）場合は，サービスグループ情報関連定義のmysvgdef定義コマンドまたはeesvgdef定義コマンドの指定値を基にサービス要求先を取得します。mysvgdef定義コマンドまたはeesvgdef定義コマンドにサーバUAPのサービスグループ名が設定されていない場合，CBLEERPC('CMTSND ')は「00310」でエラーリターンします。

ネームサービスを使用する場合で，該当するサービスグループ名が見つからなかったとき

ネームサービスを使用する場合は，RPC関連定義のrpc_destination_modeオペランドの指定値に従ってサービス要求先を取得します。該当するサービスグループ名が見つからなかった場合，CBLEERPC('CMTSND ')は「00310」でエラーリターンします。

ユーザサービス関連定義のserviceオペランドに自TP1/EEのサービス名を指定しないで自プロセスのTP1/EEへRPC要求をした場合

CBLEERPC('CMTSND ')は「00311」でエラーリターンします。

注意事項

データ領域に設定するサービスグループ名およびサービス名は，サーバUAPの環境設定で設定しておいてください。

SPPへのサービス要求時にエラーが発生した場合，プロセス関連定義のrpc_cmtsend_retryオペランドの指定に従って，別処理スレッドによる再送信，またはエラートランザクション（ERRTRNS）の起動のどちらかの処理が実行されます。ただし，サービス要求元のトランザクションがエラートランザクションの場合は，エラーメッセージ出力後，これらの処理は実行されません。また，別処理スレッドによる再送信でエラーとなった場合は，エラートランザクション（ERRTRNS）が起動されます。

CBLEERPC('CMTSND ')を呼び出したトランザクションでは，トランザクションは最適化されません。

CBLEERPC('CMTSND ')の要求は，プロセスダウン時やスレッドダウン時の回復対象にはなりません。CBLEERPC('CMTSND ')の要求後に次の状態になったときは，回復処理でのトランザクション決着結果に関係なく，CBLEERPC('CMTSND ')の要求は破棄されます。

TP1/EEプロセスダウン

UAP異常発生によるスレッドダウン

通信障害やリソースマネジャ障害などによるトランザクション未決着

この関数は，トランザクションのコミット時に実行されます。したがって，トランザクションの同期点を取得する処理でエラーが起こった場合，この関数の処理は無効となります。

リモートAPI機能を使用したRPCはできません。

【TP1/FSP限定】次のステータスコードの場合，出力メッセージ（OJ）は取得されません。

00001，00004，00005，00301，00308，00331，00332，00334，00337

次の条件をすべて満たす場合は，自TP1/EEのサービスグループ名を指定したRPCはできません。

実行系連絡トランザクション（UI）である

name_useオペランドにYを指定

データ名Cに65536を指定していない

CBLEERPC('CMTSNDTO')

名称

通信先を指定したトランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEERPC' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'CMTSNDTO'.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER      PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP.
  02 FILLER      PIC S9(9) COMP.
  02 データ名E  PIC X(32).
  02 データ名F  PIC X(n).
01 一意名2.
  02 データ名G  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名H  PIC X(n).
01 一意名3.
  02 データ名K  PIC X(1).
  02 FILLER     PIC X(1).
  02 データ名L  PIC 9(4) COMP-X.
  02 データ名M  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名N  PIC X(n).

機能

SPPのサービスを要求します。サービスを要求するには，ホスト名またはノード識別子に加え，「サービスグループ名」と「サービス名」をCBLEERPC('CMTSNDTO')のデータ領域に設定します。指定したホスト名またはノード識別子は，サービス要求先を特定する検索のキーとして使用します。この設定に該当するサービス関数へサービスが要求されます。ドメイン修飾をしてサービスを要求することはできません。

CBLEERPC('CMTSNDTO')を使う場合，サーバUAPがあるノードのTP1/Server BaseまたはTP1/EEが稼働していることが前提です。

【TP1/FSP限定】RPC関連定義のrpc_output_messageオペランドが設定されている場合，または，ユーザサービス関連定義のservice_attr定義コマンドが設定されている場合に，送信データをUAP履歴情報のデータ種別「OJ（出力メッセージ）」として取得します。

オペランドについては，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

遠隔サービスの要求を示す要求コードを「VALUE 'CMTSNDTO'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名E

SPPのサービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名F

SPPのサービスグループ名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名G

サービスの入力パラメタ長（データ名Hの長さ）を設定します。1〜EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EX※の範囲の値を指定できます。EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXは，eerpc.hで定義してあります。

注※

従来のEERPC_MAX_MESSAGE_SIZEは，eerpc.hで定義してありますが，EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXの使用をお勧めします。

●データ名H

サービスの入力パラメタを設定します。

●データ名K

指定値はCBLEERPC('CALLTO ')のデータ名Kを参照してください。

●データ名L

指定値はCBLEERPC('CALLTO ')のデータ名Lを参照してください。

●データ名M

指定値はCBLEERPC('CALLTO ')のデータ名Mを参照してください。

●データ名N

指定値はCBLEERPC('CALLTO ')のデータ名Nを参照してください。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ここで示すステータスコードは，TP1/EEが返す値です。サービスプログラムから返される値ではありません。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00301

要求コード（データ名A）が間違っています。

データ名Nに指定されたホスト名が，/etc/hostsファイル，DNSなどで，IPアドレスとのマッピングができません。

00304

メモリが不足しました。

00308

データ名Gに設定した入力パラメタ長が，最大値を超えています。

00310

データ名Fに設定したサービスグループ名は，定義されていません。

00318

システムエラーが起こりました。

00331

データ名Fに設定した値が間違っています。

00332

データ名Eに設定した値が間違っています。

00334

データ名Gに設定した値が間違っています。

00337

データ名Cに設定した値が間違っています。

00338

関数の呼び出し条件が不正です。

RPC関連定義のname_useにYが設定されていません。

注意事項

ホスト名（データ名M）とノード識別子（データ名N）を同時に指定した場合，ホスト名の指定が有効になり，ノード識別子の指定は無視されます。

ホスト名（データ名N），ノード識別子（データ名M）ともに空白を指定した場合は，CBLEERPC('CMTSND ')と同様に動作します。

データ名KにVALUE 'S'を指定し，ソケット受信型（ユーザサービス定義のreceive_fromオペランドにsocketを指定）のTP1/Server Baseユーザサーバへサービスを要求した場合，CBLEERPC('CMTSNDTO')は，送信エラーとなります。

データ名KにVALUE 'S'を指定してCBLEERPC('CMTSNDTO')を呼び出した場合，rpc_retryオペランドは無効になります。

RPC関連定義のname_useオペランドにNを設定して，CBLEERPC('CMTSNDTO')を呼び出した場合，ステータスコード「00338」でリターンします。

【TP1/FSP限定】次のステータスコードの場合，出力メッセージ（OJ）は取得されません。

00001，00004，00005，00301，00308，00331，00332，00334，00337

その他の注意事項は，CBLEERPC('CMTSND ')の注意事項を参照してください。

CBLEERPC('DISCARDF')

名称

すべての非同期応答型RPCの応答受信拒否

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEERPC' USING 一意名1

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'DISCARDF'.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.

機能

非同期応答型RPCを使った場合に，まだ返ってきていない応答を，これ以上受信しないことを宣言します。CBLEERPC('DISCARDF')を呼び出したあとは，応答が返ってきても受信しないで捨てられます。

非同期応答型RPCの応答待ちのデータを受信しない場合は，必ずCBLEERPC('DISCARDF')を呼び出してください。呼び出さないと，CBLEERPC('POLLANYR')が不要な応答を受信してしまうことがあります。

CBLEERPC('DISCARDF')は，次に示す場合に呼び出してください。

応答待ち時間切れになったあと，結果を保持しておくバッファを解放する場合

非同期応答型RPCを複数回使って，そのうちの最初の応答だけ必要な場合

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

処理結果の受信を拒否することを示す要求コードを「VALUE 'DISCARDF'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ここで示すステータスコードは，TP1/EEが返す値です。サービスプログラムが返す値ではありません。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00301

データ名に設定した値が間違っています。

00338

発行条件が不正です。

CBLEERPC('DISCARDS')

名称

特定の非同期応答型RPCの応答受信拒否

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEERPC' USING 一意名1

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'DISCARDS'.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
  02 データ名D  PIC S9(9) COMP.

機能

非同期応答型RPCを使った場合，まだ返ってきていない特定の応答を，これ以上受信しないことを宣言します。受信を拒否する非同期応答を特定するには，データ名Dに，非同期応答型RPCがリターンした際に返した記述子を設定します。CBLEERPC('DISCARDS')を呼び出したあとに返ってきた応答の中で，設定した記述子と同じ記述子を持つ応答は受信しないで捨てられます。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

特定の処理結果の受信を拒否することを示す要求コードを「VALUE 'DISCARDS'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

非同期応答型RPCのCBLEERPC('CALL ')（データ名Cに2を設定）が正常に終了したときに返された，記述子を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ここで示すステータスコードは，TP1/EEが返す値です。サービスプログラムが返す値ではありません。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00301

データ名に設定した値が間違っています。

00318

システムエラーが起こりました。

00322

データ名Dに指定した記述子は存在しません。要因として次のことが考えられます。

設定した記述子に対応する非同期応答型RPCを行っていない。

非同期応答型RPCの応答がすでに受信されている，または受信が拒否されている。

00338

発行条件が不正です。

CBLEERPC('GETERDES')

名称

エラーが発生した非同期応答型RPCの識別子取得

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEERPC' USING 一意名1

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'GETERDES'.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
  02 データ名D  PIC S9(9) COMP.

機能

非同期応答を特定しないCBLEERPC('POLLANYR')がエラーリターンした直後に呼び出すことで，エラーが発生した非同期応答型RPC要求に対応する記述子を取得します。

記述子を取得できるのは，サーバUAP側でエラーが発生した場合だけです。

CBLEERPC('POLLANYR')の呼び出し側でエラーが発生した場合は，CBLEERPC('GETERDES')で記述子を取得できません。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

記述子取得を示す要求コードを「VALUE 'GETERDES'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名D

記述子が返されます。記述子を取得できない場合は，0が設定されます。

ステータスコード

ここで示すステータスコードは，TP1/EEが返す値です。サービスプログラムが返す値ではありません。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00301

データ名に設定した値が間違っています。

00338

発行条件が不正です。

CBLEERPC('GETWATCH')

名称

サービスの応答待ち時間の参照

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEERPC' USING 一意名1

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A PIC  X(8) VALUE 'GETWATCH'.
  02 データ名B PIC  X(5).
  02 FILLER    PIC  X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP.

機能

現在のサービス要求の応答待ち時間を参照します（単位：秒）。CBLEERPC('GETWATCH')は，CBLEERPC('SETWATCH')で応答待ち時間を一時的に変更する前に，元の値を退避するために使います。

CBLEERPC('GETWATCH')は，CBLEERPC('SETWATCH')で変更したサービス応答待ち時間をリターンします。CBLEERPC('SETWATCH')でサービス応答待ち時間を変更していない場合はRPC関連定義のwatch_timeオペランドの値をリターンします。

CBLEERPC('GETWATCH')で得られる値は，TP1/EEのリモートプロシジャコール（CBLEERPC('CALL ')）に対してだけ有効です。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

サービスの応答待ち時間の参照を示す要求コードを「VALUE 'GETWATCH'」と設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名C

現在のサービスの応答待ち時間が返されます（単位：秒）。0が返された場合は，無制限に応答を待ち続ける指定であることを示します。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00338

関数の呼び出し条件が不正です。

CBLEERPC('POLLANYR')

名称

非同期応答型RPCの応答受信

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEERPC' USING 一意名1

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'POLLANYR'.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
  02 データ名D  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名E  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名F  PIC S9(9) COMP.

機能

非同期応答型RPCでサービス要求した結果を受信します。

受信する非同期応答を特定する場合は，データ名Cに1，または17を設定します。この値を設定した場合は，データ名Eに設定した記述子をリターンした，非同期応答型RPCの応答を受信します。

受信する非同期応答を特定しない場合は，データ名Cに0，または16を設定します。このとき，データ名Eに設定した値は無視されます。データ名Cに0，または16を設定したCBLEERPC('POLLANYR')が正常に終了すると，受信した非同期応答の記述子と同じ値がリターンされます。

CBLEERPC('POLLANYR')は，次のどちらかの場合にリターンします。

非同期応答型RPCの応答を受信した場合

データ名Fに設定した応答待ち時間が終了した場合

CBLEERPC('POLLANYR')が正常に終了すると，非同期応答型RPCを使ったCBLEERPC('CALL ')の応答を格納する領域に，値が設定されます。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

処理結果を非同期に受信することを示す要求コードを「VALUE 'POLLANYR'」と設定します。

●データ名C

次のどれかを設定します。

0

待ち時間を設定します（単位：秒）。CBLEERPC('POLLANYR')で受信する非同期の応答を特定しません。

1

待ち時間を設定します（単位：秒）。データ名Eに設定された記述子をリターンした，非同期応答型RPCの応答を受信します。

16

待ち時間を設定します（単位：ミリ秒）。CBLEERPC('POLLANYR')で受信する非同期の応答を特定しません。

17

待ち時間を設定します（単位：ミリ秒）。データ名Eに設定された記述子をリターンした，非同期応答型RPCの応答を受信します。

●データ名E

非同期応答型RPCのCBLEERPC('CALL ')（データ名Cに2を設定）が正常に終了したときに返された，記述子を設定します。データ名Cに0，または16を設定した場合は，ここに設定した値は無視されます。

●データ名F

CBLEERPC('POLLANYR')を呼び出してから，応答が返ってくるまでの待ち時間を設定します（単位：秒またはミリ秒）。設定できる値は-1からS9(9) COMPで表せる最大の数までです。

CBLEERPC('POLLANYR')で非同期応答を受信する場合は，RPC関連定義のwatch_timeオペランドまたはCBLEERPC('SETWATCH')で設定した応答待ち時間を参照しません。

0を設定した場合は，データ名Cが0，または1を設定したとき応答が返ってこないと「00307」ですぐにエラーリターンします。データ名Cに16，または17を設定したとき，50ミリ秒として処理されます。

-1を設定した場合は，応答が返るまで待ち続けます。

●データ名D

0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名D

受信した非同期応答の記述子が返されます。この記述子は，データ名Cに0，または16を設定したCBLEERPC('POLLANYR')が正常に終了した場合に返されます。データ名Cに1，または17を設定したCBLEERPC('POLLANYR')が正常に終了した場合は，0が設定されます。

ステータスコード

ここで示すステータスコードは，TP1/EEが返す値です。サービスプログラムが返す値ではありません。

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00301

データ名に設定した値が間違っています。

00304

メモリが不足しました。

00306

ネットワークに障害が起こりました。

00307

CBLEERPC('CALL ')の処理が時間切れ（タイムアウト）になりました。

サービスを要求されたSPPが，処理を完了する前に異常終了しました。

CBLEERPC('CALL ')の非トランザクショナルRPC（データ名Cに32以上を設定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のrpc_reply_tp1mode_downオペランドの設定値がJの場合，サーバ側のトランザクションがロールバック以外です。

00309

返ってきた応答が，クライアントUAPで用意した領域に入り切りません。

00310

CBLEERPC('CALL ')のデータ名Fに設定したサービスグループ名は定義されていません。

00311

CBLEERPC('CALL ')のデータ名Eに設定したサービス名は，定義されていません。

サービスの要求先がTP1/EEであり，かつ要求先の転送機能が無効（rpc_loadbalanceオペランドの設定値がN，かつrpc_transfer_othersvgオペランドの設定値がN）の場合は，サービスグループ名不正のおそれがあります。

00312

CBLEERPC('CALL ')のデータ名Eに設定したサービス名があるサービスグループは，閉塞しています。

00313

CBLEERPC('CALL ')のデータ名Eに設定したサービスは，終了処理中です。

00314

CBLEERPC('CALL ')のデータ名Eに設定したサービスのUAPプロセスが，稼働していません。

データ名Fに-1を指定した場合に，サービスを要求されたSPPが，処理を完了する前に異常終了しました。

00315

CBLEERPC('CALL ')のデータ名Eに設定したサービスがあるノードのOpenTP1が稼働していません。異常終了，停止中，終了処理中，および通信障害が起こったことが考えられます。

00316

CBLEERPC('CALL ')に設定したサービスで，システムエラーが起こりました。

00317

CBLEERPC('CALL ')に設定したサービスで，メモリが不足しました。

CBLEERPC('CALL ') で非トランザクショナルRPC（データ名Cに32以上を設定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のrpc_reply_tp1modeオペランドまたはrpc_reply_tp1mode_downオペランド設定値がNの場合，サーバ側のトランザクションがコミットしましたが，応答を返せませんでした。応答を返せなかった原因を次に示します。

UAPリターン後の同期点処理でトランザクション決着できない状態であり，かつrpc_replymsg_saveオペランドの設定値がN

UAPリターン後の同期点処理以降にプロセスダウン

00318

システムエラーが起こりました。

00319

サービス関数がOpenTP1に返した応答の長さが，1〜EERPC_MAX_MESSAGE_SIZE_EXで定義されている値の範囲にありません。

00320

サービスを要求されたノードにあるOpenTP1は，開始処理中です。

00321

非同期応答型RPCで要求したサービスの処理結果は，すべて受信しました。

00322

データ名Eに設定した記述子は存在しません。このステータスコードは，データ名Cに1または17を設定した場合に返されます。

00323

メモリが不足しました。このステータスコードが返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

00324

システムエラーが起こりました。このステータスコードが返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

00325

設定したサービスで，システムエラーが起こりました。このステータスコードが返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

00326

返ってきた応答が，クライアントUAPで用意した領域に入り切りません。このステータスコードが返った場合は，トランザクションブランチをコミットできません。

00327

ノード間負荷バランス機能およびノード間負荷バランス拡張機能の環境で，複数のSPPのトランザクション属性が一致していません。または，負荷を分散する先のノードにあるOpenTP1のバージョンが，クライアントのOpenTP1のバージョンよりも低いため，ノード間負荷バランス機能およびノード間負荷バランス拡張機能を実行できません。

このステータスコードは，ノード間負荷バランス機能およびノード間負荷バランス拡張機能を使っているSPPにサービスを要求した場合にだけリターンされます。

00338

発行条件が不正です。

00356

サービスを要求されたソケット受信型サーバが，サービス要求を受け取れません。

00366

オンラインテスタを使っている環境で，テストモードのUAPからテストモードでないSPPへサービスを要求しています。または，テストモードでないUAPからテストモードのSPPへサービスを要求しています。

00372

一つのトランザクションブランチから開始できる子トランザクションブランチの最大数を超えたため，トランザクションブランチを開始できません。

CBLEERPC('CALL ')で非トランザクショナルRPC（データ名Cに32以上を設定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のrpc_reply_tp1modeオペランドまたはrpc_reply_tp1mode_downオペランドの設定値がNの場合，サーバ側のトランザクションがコミットできませんでした。

CBLEERPC('CALL ')で非トランザクショナルRPC（データ名Cに32以上を設定）の要求先サーバがTP1/EEであり，かつサーバ側のrpc_reply_tp1mode_downオペランドの設定値がJの場合，サーバ側のトランザクションがロールバックしました。

注意事項

記述子を特定しないCBLEERPC('POLLANYR')がエラーリターンした場合，エラーとなった応答の記述子を特定できません。CBLEERPC('POLLANYR')がエラーリターンしたときに該当する記述子がわかるようにしておきたい場合は，データ名Cに1，または17を設定しておいてください。または，CBLEERPC('GETERDES')を使用することで，エラーリターンした記述子を取得できることもあります。

別スレッドで送信した非同期応答型RPC（CBLEERPC('CALL ')（データ名Cに2を設定））は，このCOBOL-UAP作成用プログラムで受信できません。非同期応答型RPCは同一スレッドでCBLEERPC('POLLANYR')を使用して受信する必要があります。

非同期応答型RPCでサービスを要求したUAPが次に示すCOBOL-UAP作成用プログラムを呼び出すと，CBLEERPC('POLLANYR')で応答を受け取れません。

CBLEERPC('DISCARDF')で，非同期応答の受信を拒否した場合

トランザクショナルRPCの場合，同期点処理のCOBOL-UAP作成用プログラムでコミットまたはロールバックした場合

上記のCOBOL-UAP作成用プログラムを使ったあとで返ってきた応答は，破棄されます。非同期応答型RPCでは，上記のCOBOL-UAP作成用プログラムを呼び出す前に，必要な非同期の応答をCBLEERPC('POLLANYR')ですべて受け取ってください。

CBLEERPC('R-SEND ')

名称

抑止していたRPC応答メッセージの送信

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEERPC' USING 一意名1 一意名2 一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A PIC  X(8) VALUE 'R-SEND  '.
  02 データ名B PIC  X(5).
  02 FILLER    PIC  X(3).
  02 データ名Z  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名C  PIC 9(9) COMP-X.
01 一意名3
  02 データ名D  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名E  PIC X(n).

機能

CBLEERPC('R-SPEND ')で抑止していたRPC応答メッセージを送信します。

【TP1/FSP限定】RPC関連定義のrpc_output_messageオペランドが設定されている場合，またはユーザサービス関連定義のservice_attr定義コマンドが設定されている場合に，送信データをUAP履歴情報のデータ種別「OJ（出力メッセージ）」として取得します。

オペランドについては，TP1/FSPの関連ドキュメントを参照してください。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

抑止していたRPC応答メッセージの送信を示す要求コードを「VALUE 'R-SEND△△'」と設定します。

●データ名Z

次の値を設定します。

0

このAPIの延長でRPC応答メッセージを送信します。

1

このAPIを発行したトランザクションがコミット決着した時点でRPC応答メッセージを送信します。トランザクションがロールバック決着した場合はRPC応答メッセージを送信せずに破棄します。

2

このAPIを発行したトランザクションがコミット決着した時点でRPC応答メッセージを送信します。トランザクションがロールバック決着した場合は，RPCエラー応答メッセージ（EERPCER_TRNCHK_EXTEND）を送信します。

●データ名C

抑止識別子を設定します。CBLEERPC('R-SPEND ')で割り当てた抑止識別子を設定してください。

●データ名D

サービスプログラムからの応答を設定します。

●データ名E

サービスプログラムからの，実際の応答の長さを設定します（単位：バイト）。クライアントUAPから渡されたサービスの応答の長さ以下の数値を設定してください。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00301

データ名に設定した値が間違っています。

00304

メモリが不足しました。

00305

コネクションの取得に失敗しました。

00306

ネットワークに障害が起こりました。

00318

システムエラーが起こりました。

00336

データ名Dに設定した値が間違っています。

00338

関数の呼び出し条件が不正です。

00339

サービスを要求されたSPPのメッセージ格納領域に十分な空きがないため，サービス要求を受け付けられません。

00341

データ名Cに設定した値は未登録か，すでにタイムアウトなどで応答が返されています。

注意事項

一つの抑止識別子で複数のRPC応答メッセージの送信を抑止している場合，一度のCBLEERPC('R-SEND ')で複数のRPC応答メッセージが送信されます。

【TP1/FSP限定】次のステータスコードの場合，出力メッセージ（OJ）は取得されません。

00001，00004，00005，00301，00336

CBLEERPC('R-SEND ')のデータ名Zに1を指定し，かつ，そのトランザクションがロールバック決着した場合，RPC応答メッセージは送信されません。そのため，RPC要求元のクライアントUAPは，応答待ち時間を指定している場合は応答待ちタイムアウト，応答待ち時間を指定していない場合は応答待ちを無限に続けます。

CBLEERPC('R-SEND ')のデータ名Zに1または2を指定し，かつ，そのトランザクションがリラン後にコミット決着した場合，RPCエラー応答メッセージ（EERPCER_NO_BUFS_AT_SERVER）を送信します。ロールバック決着した場合，データ名Zに1を指定したときはRPC応答メッセージを破棄し，データ名Zに2を指定したときはRPCエラー応答メッセージ（EERPCER_TRNCHK_EXTEND）を送信します。

CBLEETRN('ROLLMARK’)発行済みの状態で，CBLEERPC('R-SEND')のデータ名Zに1または2を指定しても，CBLEERPC('R-SEND')は正常に終了します。その後，トランザクションがロールバック決着した時点で，データ名Zに1を指定したときはRPC応答メッセージを破棄し，データ名Zに2を指定したときはRPCエラー応答メッセージ（EERPCER_TRNCHK_EXTEND）を送信します。

CBLEERPC('R-SPEND ')

名称

RPC応答メッセージ送信の抑止

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEERPC' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A PIC  X(8) VALUE 'R-SPEND '.
  02 データ名B PIC  X(5).
  02 FILLER    PIC  X(3).
  02 データ名Z  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名C  PIC X(1).
  02 FILLER    PIC  X(3).
  02 データ名D  PIC 9(9) COMP-X.
  02 データ名E  PIC S9(9) COMP.

機能

サービスプログラム終了時のRPC応答メッセージ送信を抑止します。抑止したRPC応答メッセージは，CBLEERPC('R-SEND ')を使って明示的に送信してください。トランザクションブランチ内ではRPC応答メッセージを抑止できません。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

RPC応答メッセージ送信の抑止を示す要求コードを「VALUE 'R-SPEND△'」と設定します。

●データ名Z

0を設定します。

●データ名C

抑止識別子の設定方法を設定します。

VALUE 'S'

TP1/EEが抑止識別子を割り当てます。

VALUE 'U'

ユーザが抑止識別子を指定します。

●データ名D

データ名CにVALUE 'U'を設定した場合に，抑止識別子を設定します。抑止識別子は，1〜2147483647の値を指定してください。

●データ名E

RPC応答メッセージ抑止限界時間を設定します。指定できる範囲は-1，0〜65535です。

-1を指定した場合，RPC関連定義のrpc_reply_suspend_timeオペランドで指定した値が抑止限界時間になります。0を設定した場合は，抑止限界時間は無制限になります。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名D

データ名CにVALUE 'S'を設定した場合に，抑止識別子が返されます。抑止識別子は，TP1/EEが自動的に割り当てた，プロセス内で一意の識別子です。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00301

データ名に設定した値が間違っています。

00302

トランザクションブランチ内でCBLEERPC('R-SPEND ')を呼び出しています。

非応答型RPCでCBLEERPC('R-SPEND ')を呼び出しています。

リモートAPI機能による自サービスグループへの代理実行要求中にCBLEERPC('R-SPEND ')を呼び出しています。

コネクションレス（UDPプロトコル）で起動されたトランザクション内で関数を発行しています。

RPCメッセージの永続化機能を有効にした状態で関数を発行しています。

00318

システムエラーが起こりました。

00338

関数の呼び出し条件が不正です。

00340

定義で指定した同時抑止最大数を超えました。

00342

RPC応答メッセージ送信は応答抑止済みです。

注意事項

CBLEERPC('R-SPEND ')を呼び出したあと，RPC応答メッセージ抑止限界時間以内にCBLEERPC('R-SEND ')を呼び出さなかった場合，RPCエラー応答メッセージ「00307」が自動的に送信されます。そのあとでCBLEERPC('R-SEND ')を呼び出しても，CBLEERPC('R-SEND ')はエラーになります。

同一の抑止識別子を複数のCBLEERPC('R-SPEND ')で指定できます。この場合，一度のCBLEERPC('R-SEND ')で複数のRPC応答メッセージが送信されます。

非応答型RPCでCBLEERPC('R-SPEND ')を呼び出した場合は，エラーリターンします。

【XTC限定】コネクションレス（UDPプロトコル）で起動されたトランザクション内でこの関数を発行した場合は，エラーリターンします。

CBLEERPC('SETWATCH')

名称

サービスの応答待ち時間の更新

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEERPC' USING 一意名1

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A PIC  X(8) VALUE 'SETWATCH'.
  02 データ名B PIC  X(5).
  02 FILLER    PIC  X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.

機能

サービス要求の応答待ち時間を変更します（単位：秒）。CBLEERPC('SETWATCH')で変更した値は，サービスプログラム終了時まで有効です。

サービス要求の応答待ち時間をCBLEERPC('SETWATCH')を呼び出す前の値に戻すときは，事前に呼び出したCBLEERPC('GETWATCH')で返された元の値を，CBLEERPC('SETWATCH')で再設定してください。

CBLEERPC('SETWATCH')を呼び出しても，RPC関連定義のwatch_timeの値に指定した値は変更されません。CBLEERPC('SETWATCH')に設定した値は，あとから呼び出すCBLEERPC('CALL ')にだけ影響します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

サービスの応答待ち時間の変更を示す要求コードを「VALUE 'SETWATCH'」と設定します。

●データ名C

変更後のサービス応答待ち時間を設定します（単位：秒）。1〜65535の範囲で指定してください。無制限に待ち続ける場合は，0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00301

データ名に設定した値が間違っています。

00338

関数の呼び出し条件が不正です。

注意事項

応答待ち時間に0を指定した場合，TP1/EEが終了しないことがあります。

滞留メッセージ受信（CBLEESCD）

滞留メッセージをUAP起動中に受信するときに使用するプログラムについて説明します。滞留メッセージ受信のCOBOL-UAP作成用プログラムを次に示します。

CBLEESCD('CLRRBCNT')【XTC限定】 − ロールバックリトライ回数のクリア

CBLEESCD('MSGRECV ')【XTC限定】 − 滞留メッセージの受信

CBLEESCD('MSGRLBK ')【XTC限定】 − 受信メッセージの差し戻し

CBLEESCD('MSGSKIP ')【XTC限定】 − 滞留メッセージのスキップ

CBLEESCD('CLRRBCNT')【XTC限定】

名称

ロールバックリトライ回数のクリア

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEESCD' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'CLRRBCNT'.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名Z  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名C  PIC X(32).

機能

ロールバックリトライ回数を0にクリアします。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

サービスの要求を示す要求コードを「VALUE 'CLRRBCNT'」と設定します。

●データ名Z

0を設定します。

●データ名C

サービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00801

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

00802

データ名Cに設定したサービス名は，定義されていません。

00804

発行条件が不正です（プロセス関連定義のxtc_useオペランドにNを指定してこの関数を発行）。

00881

この関数を発行できる状態ではありません。

CBLEESCD('CLRRBCNT')がエラーになる場合

CBLEESCD('CLRRBCNT')がエラーリターンする場合について説明します。

プロセス関連定義のxtc_useオペランドにYを指定していない場合

CBLEESCD('CLRRBCNT')は「00804」でエラーリターンします。

serviceに設定したサービスのサービス属性定義に，service_attr -e serialを指定していない場合

CBLEESCD('CLRRBCNT')は「00804」でエラーリターンします。

この関数を発行したサービスとserviceに設定したサービスが異なり，他スレッドでserviceに設定したサービスのトランザクションが実行中の場合

CBLEESCD('CLRRBCNT')は「00881」でエラーリターンします。

注意事項

この関数を発行したサービスとデータ名Cに設定したサービスが同じで，トランザクションがロールバック決着した場合，ロールバックリトライ回数はカウントしないで，0になります。XTCのロールバックリトライ回数監視によるサービス閉塞は行いません。

この関数を発行したサービスとデータ名Cに設定したサービスが異なる場合，またはこの関数を発行したトランザクションがエラートランザクションの場合は，処理キュー全体の排他を取ります。そのため，この関数を頻繁に使用するとスループットが悪くなるおそれがあります。

CBLEESCD('MSGRECV ')【XTC限定】

名称

滞留メッセージの受信

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEESCD' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01  一意名1.
  02  データ名A   PIC X(8)  VALUE 'MSGRECV '.
  02  データ名B   PIC X(5).
  02  FILLER      PIC X(3).
  02  データ名Z   PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01  一意名2.
  02  データ名C   PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
  02  データ名D   PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
  02  データ名E   ADDRESS.
  02  データ名F   ADDRESS.

機能

入力キュー（ITQ）に滞留しているメッセージを受信します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

滞留しているメッセージの受信を示す要求コードを「VALUE 'MSGRECV△'」と設定します。

●データ名Z

0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名C

入力メッセージ長が返されます。

●データ名D

受信したメッセージのメッセージ通番が返されます。

●データ名E

入力メッセージ引き渡しエリアのアドレスが返されます。

●データ名F

入力メッセージ情報が返されます。

ただし，受信メッセージがMCPメッセージの場合だけアドレスが返されます。

アドレスが示す領域トランザクション起動時にMCPエリアポインタが示す構造体を参照してください。

また，トランザクション起動時にMCPエリアポインタが示す領域を使用するため，以前の情報は参照できなくなります。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00801

引数に設定した値が間違っています。

00804

発行条件が不正です（プロセス関連定義のxtc_useオペランドにNを指定してこの関数を発行）。

00806

入力メッセージ引き渡しエリア（IMA）がオーバフローしました。※1

00860

滞留メッセージはありません。※2

00861

滞留メッセージ中に同種のメッセージがありません。

00862

読み出し上限を超えました。

00870

中間同期点処理を行ったため，滞留メッセージの受信はできません。

00875

この関数を発行できるサービスではありません（サービス属性定義でservice_attr -e serialを指定していないサービスでこの関数を発行）。または，トランザクション種別がMNもしくはTMではありません。

00876

トランザクション起動時のメッセージが滞留メッセージ読み出し対象メッセージではありません。

00881

スキップ処理中のため読み出せません。

注※1

メッセージ格納領域に格納できるサイズ分のメッセージは格納されています。

データ名Cには格納されているメッセージサイズが設定されています。

注※2

受信処理中の入力キュー（優先/通常）には滞留メッセージがない場合に設定します。優先キューの受信処理中に優先メッセージをすべて受信処理した場合，通常キューに滞留メッセージがあってもステータスコードは「00860」となります。

注意事項

滞留メッセージを受信できるのは，次のメッセージ種別がトランザクション起動時に渡されたメッセージ種別と同じメッセージの場合です。

なお，タイマトランザクションの場合は，永続タイマと非永続タイマは同じメッセージ種別とは見なされません。

トランザクション起動時に渡されたメッセージ種別がRPC受信メッセージであり，かつ応答型RPCまたはトランザクショナルRPCの場合は，滞留しているメッセージを受信できません。

また，リモートAPI機能（RAP）で送信されたメッセージも受信できません。

トランザクション起動時に引き出したキュー（優先キューまたは通常キュー）に滞留しているメッセージだけ受信できます。

例えば最初に引き出したキューが優先キューの場合，通常キューにメッセージが滞留していてもこの関数では受信できません。

入力メッセージ引き渡しエリアおよび入力メッセージサイズ格納領域はトランザクション起動時に使用した領域を再使用します。この関数発行後に前のメッセージおよびメッセージサイズを参照する場合は領域の内容を退避したあと，この関数を発行してください。

トランザクション起動時のトランザクション種別がMNまたはTMの場合だけ，この関数を発行できます。

該当サービスの同時引き出しの可否（service_attr -e）にserialを指定した場合だけ，この関数を発行できます。

滞留メッセージを受信できる最大数は，トランザクション起動時に滞留していたメッセージ数です。

中間同期点処理（CBLEETRN('C-ROLL ')発行）を行ったあとは，この関数を発行できません。

CBLEESCD('MSGRLBK ')【XTC限定】

名称

受信メッセージの差し戻し

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEESCD' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01  一意名1.
  02  データ名A   PIC X(8)  VALUE 'MSGRLBK '.
  02  データ名B   PIC X(5).
  02  FILLER      PIC X(3).
  02  データ名Z   PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01  一意名2.
  02  データ名C   PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.

機能

トランザクションの終了状態に関係なく，滞留メッセージの受信関数（CBLEESCD('MSGRECV ')関数）で読み出したメッセージを差し戻します（ロールバックさせます）。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

受信メッセージ差し戻しを示す要求コードを「VALUE 'MSGRLBK△'」と設定します。

●データ名C

差し戻しを行いたいメッセージのメッセージ通番を設定します。

●データ名Z

0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00801

引数に設定した値が間違っています。

00804

発行条件が不正です（プロセス関連定義のxtc_useオペランドにNを指定してこの関数を発行）。

00871

指定したメッセージ通番が不正です（通番範囲外，またはCBLEESCD('MSGRECV ')関数未発行）。

00875

この関数を発行できるサービスではありません（サービス属性定義でservice_attr -e serialを指定していないサービスでこの関数を発行）。または，トランザクション種別がMNもしくはTMではありません。

00876

トランザクション起動時のメッセージが滞留メッセージ読み出し対象メッセージではありません。

注意事項

この関数は，トランザクション実行中に複数回発行できますが，最後に発行した関数で指定したメッセージ通番だけが有効となります。

CBLEESCD('MSGRECV ')関数を複数回発行した場合，この関数で指定したメッセージ通番以降の全メッセージが差し戻されます。

トランザクション起動時に渡されたメッセージはこの関数で差し戻すことはできません。差し戻しを行いたい場合はトランザクションをロールバックさせてください。

CBLEESCD('MSGSKIP ')【XTC限定】

名称

滞留メッセージのスキップ

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEESCD' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'MSGSKIP '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名Z  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名C  PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
  02 データ名D  PIC X(4) VALUE '    '.
  02 データ名E  PIC X(1) VALUE 'A'.
  02 データ名F  PIC X(32).

機能

入力キュー（ITQ）に滞留しているメッセージを読み出し済みとして入力キューから破棄します。

指定したサービス名に対応する入力キューのメッセージを読み出し済みとします。スキップ要求は，該当サービスの処理キューが引き出し禁止状態，かつ該当サービスのトランザクションが動作していない場合に受け付けられます。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

サービスの要求を示す要求コードを「VALUE 'MSGSKIP△'」と設定します。

●データ名Z

0を設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

VALUE '△△△△'を設定します。

●データ名E

次の値を設定します。

VALUE 'A'

入力キューに滞留しているすべてのメッセージを読み出し済みにします。

●データ名F

サービス名を，31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の最後には空白を設定してください。この空白は文字列の長さに数えません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00801

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

00802

データ名Fに設定したサービス名は，定義されていません。

00803

リソースが不足しました。

00804

発行条件が不正です（プロセス関連定義のxtc_useオペランドにNを指定してこの関数を発行）。

00881

この関数を発行できる状態ではありません。

00899

システムエラーが起こりました。

注意事項

スキップの対象となるメッセージがない場合は，正常扱いになります。

スレッド制御（CBLEETHD）

スレッドを制御するプログラムについて説明します。スレッド制御のCOBOL-UAP作成用プログラムを次に示します。

CBLEETHD('ABDCTL ') − サービス閉塞の制御

CBLEETHD('CNTGET ') − 処理スレッド数の取得

CBLEETHD('GETTIME ') − 現在時刻の取得

CBLEETHD('PRTEND ') − 保護区の終了

CBLEETHD('PRTSTART') − 保護区の開始

CBLEETHD('UIFAGET ') − ユーザIFA情報格納領域アドレスの取得

CBLEETHD('ABDCTL ')

名称

サービス閉塞の制御

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEETHD' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'ABDCTL  '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名D  PIC X(1).
  02 データ名E  PIC X(32).

機能

サービスを閉塞，および閉塞解除します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

サービス閉塞の制御を示す要求コードを「VALUE 'ABDCTL△△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

閉塞か閉塞解除かを設定します。

VALUE 'S'

サービスを閉塞します。

VALUE 'R'

サービスの閉塞を解除します。

●データ名E

SPPのサービス名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

全サービスを対象にする場合は，サービス名を設定しないで先頭を空白にしてください。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05301

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

05302

関数の呼び出し条件が不正です。

05303

メモリが不足しました。

05305

データ名Eに設定したサービス名が間違っています。

05399

そのほかのエラーが発生しました。

注意事項

データ名Eに，TP1/FSP（全銀RC）で自動生成するサービスは指定できません。

すべてのサービスを対象にしてこのAPIを発行する場合，TP1/FSP（全銀RC）で自動生成するサービスは閉塞/閉塞解除の対象外となります。

CBLEETHD('CNTGET ')

名称

処理スレッド数の取得

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEETHD' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'CNTGET  '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名D  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名E  PIC 9(9) COMP.

機能

処理スレッド数を取得します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

処理スレッド数の取得を示す要求コードを「VALUE 'CNTGET△△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名D

通常処理スレッド数が返されます。

●データ名E

予備処理スレッド数が返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05301

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

05399

そのほかのエラーが発生しました。

注意事項

ステータスコードが「00000」以外の場合，データ名Dおよびデータ名Eに返された値を参照しても，内容は保証されません。

CBLEETHD('GETTIME ')

名称

現在時刻の取得

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEETHD' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'GETTIME '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名D  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名E  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名F  ADDRESS.

機能

現在時刻を取得します。

CBLEETHD('GETTIME ')で取得する時刻は，TP1/EEが管理している現在時刻，またはマシンの現在時刻になります。

TP1/EEが管理している現在時刻は，プロセス関連定義のclock_time_intervalオペランドの指定値の間隔で更新し，60秒ごとにマシン時刻と同期を取ります。マシン時刻との同期の際には，時刻の進みが発生することがあります。また，時刻の同期に失敗した場合，および同期時点でのマシン時刻との誤差が大きい場合はメッセージが出力されます。

取得時刻のタイムゾーンは，TP1/Server Baseのユーザサービス定義に指定したTZ環境変数に依存します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

現在時刻取得要求を示す要求コードを「VALUE 'GETTIME△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

時刻の取得形式を設定します。

1

BINARY形式で取得します。

2

DATE形式で取得します。

16

BINARY_TEXT形式で取得します。

32

DATE_TEXT形式で取得します。

●データ名E

取得時刻の精度を設定します。

1

秒精度で取得します。この値を設定した場合は，TP1/EEが管理している現在時刻を取得します。

2

マイクロ秒精度で取得します。

この値を設定した場合は，システムコールを使用してマシンの現在時刻を取得します。

●データ名F

取得した時刻を格納する領域のアドレスを設定します。

格納する領域に必要なPICTURE句は，データ名D，およびデータ名Eに設定した値によって異なります。次の表に示すサイズの領域を設定してください。

表5‒11　格納領域のPICTURE句

データ名D指定値

データ名E指定値

1（秒精度）

2（マイクロ秒精度）

1（BINARY形式）

PIC 9(9) SYNC COMP

PIC 9(18) SYNC COMP

2（DATE形式）

PIC X(6)

PIC X(9)

16（BINARY_TEXT形式）

PIC X(7)

PIC X(11)

32（DATE_TEXT形式）

PIC X(12)

PIC X(18)

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名F

取得した時刻が設定されます。

取得形式のイメージを，次に示します。

BINARY形式・秒精度で取得する場合（データ名Dに1，データ名Eに1を設定）

図5‒1　BINARY形式・秒精度の現在時刻表示

ssssssss

当日の00:00:00からの通算時刻です。0〜8640000がホストバイトオーダの符号なし整数で設定されます。

単位は1/100秒です。

（例）通算時刻が01:23:45の場合，「0007AAE4」が設定されます。

BINARY形式・マイクロ秒精度で取得する場合（データ名Dに1，データ名Eに2を設定）

図5‒2　BINARY形式・マイクロ秒精度の現在時刻表示

ssssssssssssssss

当日の00:00:00からの通算時刻です。0〜86400999999がホストバイトオーダの符号なし整数で設定されます。

単位はマイクロ秒です。

（例）通算時刻が01:23:45.567890の場合，「000000012B8C1492」が設定されます。

DATE形式・秒精度で取得する場合（データ名Dに2，データ名Eに1を設定）

図5‒3　DATE形式・秒精度の現在時刻表示

次の各値が10進数パック形式で設定されます。

YY：当日の西暦年下2けた（00〜99）

MM：当日の月（01〜12）

DD：当日の日（01〜31）

hh：当日0時からの通算時（00〜23）

mm：分（00〜59）

ss：秒（00〜60）

（例）時刻が2010/12/31 23:59:59の場合，「101231235959」が設定されます。

DATE形式・マイクロ秒精度で取得する場合（データ名Dに2，データ名Eに2を設定）

図5‒4　DATE形式・マイクロ秒精度の現在時刻表示

次の各値が10進数パック形式で設定されます。

YY：当日の西暦年下2けた（00〜99）

MM：当日の月（01〜12）

DD：当日の日（01〜31）

hh：当日0時からの通算時（00〜23）

mm：分（00〜59）

ssssssss：マイクロ秒（00000000〜60999999）

（例）時刻が2010/12/31 23:59:59.999999の場合，「101231235959999999」が設定されます。

BINARY_TEXT形式・秒精度で取得する場合（データ名Dに16，データ名Eに1を設定）

図5‒5　BINARY_TEXT形式・秒精度の現在時刻表示

sssssss

当日の00:00:00からの通算時刻です。0000000〜8640000が10進数の文字列で設定されます。下2けたは常に「00」となります。

単位は1/100秒です。

（例）通算時刻が01:23:45の場合，「0502500」が設定されます。

BINARY_TEXT形式・マイクロ秒精度で取得する場合（データ名Dに16，データ名Eに2を設定）

図5‒6　BINARY_TEXT形式・マイクロ秒精度の現在時刻表示

sssssssssss

当日の00:00:00からの通算時刻です。00000000000〜86400999999が10進数の文字列で設定されます。

単位はマイクロ秒です。

（例）通算時刻が01:23:45.567890の場合，「05025567890」が設定されます。

DATE_TEXT形式・秒精度で取得する場合（データ名Dに32，データ名Eに1を設定）

図5‒7　DATE_TEXT形式・秒精度の現在時刻表示

次の各値が10進数の文字列で設定されます。

YY：当日の西暦年下2けた（00〜99）

MM：当日の月（01〜12）

DD：当日の日（01〜31）

hh：当日0時からの通算時（00〜23）

mm：分（00〜59）

ss：秒（00〜60）

（例）時刻が2010/12/31 23:59:59の場合，「101231235959」が設定されます。

DATE_TEXT形式・マイクロ秒精度で取得する場合（データ名Dに32，データ名Eに2を設定）

図5‒8　DATE_TEXT形式・マイクロ秒精度の現在時刻表示

次の各値が10進数の文字列で設定されます。

YY：当日の西暦年下2けた（00〜99）

MM：当日の月（01〜12）

DD：当日の日（01〜31）

hh：当日0時からの通算時（00〜23）

mm：分（00〜59）

ssssssss：マイクロ秒（00000000〜60999999）

（例）時刻が2010/12/31 23:59:59.999999の場合，「101231235959999999」が設定されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

05301

データ名に設定した値が間違っています。

要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

05302

関数の呼び出し条件が不正です。

05304

取得した時刻が，TP1/EE内で制御可能な上限値を超過しました。

05319

時刻取得に失敗しました。

05399

その他のエラーが発生しました。

注意事項

ステータスコードが00000以外の場合，データ名Fは参照できません。

データ名Eに2を指定した場合は，システムコールを使用してマシン時刻を取得します。そのため，データ名Eに2を指定したCBLEETHD('GETTIME ')を多量に呼び出すと，性能が低下するおそれがあります。

KFSB45310-EまたはKFSB45311-Wメッセージが出力された前後の60秒間では，データ名Eに1を指定した場合の取得時刻とマシン時刻がずれていることがあります。

CBLEETHD('PRTEND ')

名称

保護区の終了

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEETHD' USING 一意名1

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'PRTEND  '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.

機能

保護区を終了します。保護区の外で異常が発生した場合は，スレッドダウンします。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

保護区の終了を示す要求コードを「VALUE 'PRTEND△△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05301

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

05302

関数の呼び出し条件が不正です。

05399

そのほかのエラーが発生しました。

CBLEETHD('PRTSTART')

名称

保護区の開始

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEETHD' USING 一意名1

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'PRTSTART'.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.

機能

保護区を開始します。保護区の中で異常が発生した場合は，プロセスダウンします。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

保護区の開始を示す要求コードを「VALUE 'PRTSTART'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05301

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

05302

関数の呼び出し条件が不正です。

05306

すでに保護区になっています。

05399

そのほかのエラーが発生しました。

CBLEETHD('UIFAGET ')

名称

ユーザIFA情報格納領域アドレスの取得

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEETHD' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'UIFAGET '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER    PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名D  ADDRESS.

機能

異常終了したスレッドのユーザIFA情報が格納された領域のアドレスを取得します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

ユーザIFA情報格納領域アドレスの取得を示す要求コードを「VALUE 'UIFAGET△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名D

ユーザIFA情報格納領域アドレスが返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05301

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

05302

関数の呼び出し条件が不正です。

05399

そのほかのエラーが発生しました。

注意事項

CBLEETHD('UIFAGET ')はエラートランザクション（ERRTRN3）のトランザクションでだけ呼び出せます。エラートランザクション（ERRTRN3）のトランザクション内で，CBLEETRN('C-COMMIT')またはCBLEETRN('C-ROLL ')を呼び出したあとは，CBLEETHD('UIFAGET ')を呼び出せません。

処理スレッドの再生成が成功したあとで，CBLEETHD('UIFAGET ')を呼び出した場合，異常終了スレッドのユーザIFA情報格納領域アドレスと，自スレッドのユーザIFA情報格納領域アドレスとは，同じになります。自スレッドのユーザIFA情報格納領域で引き継いだ情報が破壊されるおそれがあるので，領域のアクセスには注意してください。

この状態を確認するには，処理スレッド通番と異常発生元トランザクションの処理スレッド通番とを比較してください。これらが同じ場合は，同一スレッドで動作しています。

ステータスコードが「00000」以外の場合，データ名Dに返された値を参照しても，内容は保証されません。

タイマトランザクション（CBLEETIM）

時刻指定または経過時間指定のトランザクション（タイマトランザクション）を制御するプログラムについて説明します。タイマトランザクションのCOBOL-UAP作成用プログラムを次に示します。

CBLEETIM('CANCEL ') − タイマトランザクションの起動取り消し

CBLEETIM('CANCELAL') − 全タイマトランザクションの起動取り消し

CBLEETIM('EXECAP ') − タイマトランザクションの起動

CBLEETIM('CANCEL ')

名称

タイマトランザクションの起動取り消し

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEETIM' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'CANCEL  '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER      PIC X(3).
  02 データ名Z  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名C  PIC X(4).
  02 データ名D  PIC 9(9) COMP-X.

機能

タイマトランザクションを取り消します。CBLEETIM('EXECAP ')でタイマトランザクションを登録するときに設定した起動タイミングより前であれば，CBLEETIM('CANCEL ')でタイマトランザクションを取り消せます。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

タイマトランザクションの起動取り消しを示す要求コードを「VALUE 'CANCEL△△'」と設定します。

●データ名Z

0を設定します。

●データ名C

どの起動方式のタイマトランザクションを取り消すかを設定します。

VALUE 'INST'

次のタイマトランザクションを，コミットとは無関係に直ちに取り消します。

CBLEETIM('EXECAP ')のデータ名Cに'INST'（即時登録方式）を設定したタイマトランザクション

CBLEETIM('EXECAP ')のデータ名Cに'COMT'（トランザクション同期登録方式）を設定したタイマトランザクション

VALUE 'COMT'

CBLEETIM('EXECAP ')でデータ名Cに'COMT'（トランザクション同期登録方式）を設定したタイマトランザクションを取り消します。コミット前であれば，CBLEETIM('EXECAP ')を呼び出したトランザクションからタイマトランザクションを取り消せます。

VALUE 'CMTC'

次のタイマトランザクションを，コミット後に取り消します。

CBLEETIM('EXECAP ')のデータ名Cに'INST'（即時登録方式）を設定したタイマトランザクション

CBLEETIM('EXECAP ')のデータ名Cに'COMT'（トランザクション同期登録方式）を設定したタイマトランザクション

●データ名D

タイマトランザクションのリクエスト識別子を設定します。CBLEETIM('EXECAP ')でタイマトランザクションを登録したときにデータ名Fで設定したリクエスト識別子と同じものを設定してください。

同一のリクエスト識別子のタイマトランザクションが複数登録されている場合，データ名Cで'INST'または'CMTC'を設定したときは，起動時刻が最も早いタイマトランザクションが取り消されます。データ名Cで'COMT'を設定したときは，最も早く登録要求されたタイマトランザクションが取り消されます。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00501

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

00505

設定されたリクエスト識別子を持つタイマトランザクションは未登録，起動中，または起動済みです。

00509

関数の呼び出し条件が不正です。

注意事項

タイマトランザクションを登録するときにCBLEETIM('EXECAP ')でデータ名Cに'COMT'を設定した場合，CBLEETIM('EXECAP ')を呼び出したトランザクションがコミットしたあとは，CBLEETIM('CANCEL ')でデータ名Cに'COMT'を設定してもタイマトランザクションを取り消せません。コミット後に取り消したい場合は，CBLEETIM('CANCEL ')でデータ名Cに'INST'または'CMTC'を設定してください。

CBLEETIM('EXECAP ')で設定した起動タイミングに達しているタイマトランザクションは取り消せません。

トランザクション起動タイミング（CBLEETIM('EXECAP ')のデータ名C）で'CMTC'を設定した場合，対象のタイマトランザクションが同期点処理前に起動時刻に達しても，タイマトランザクションを起動しません。

トランザクション起動タイミング（CBLEETIM('EXECAP ')のデータ名C）で'CMTC'を設定した場合，コミット前にトランザクションが異常終了したとき，またはロールバックしたときは，CBLEETIM('CANCEL ')の要求は無効になります。このとき，起動時刻に達している場合はタイマトランザクションを即時起動します。同一のトランザクション内でCBLEETRN('ROLLMARK')がすでに呼び出されている場合は，ステータスコード「00509」でエラーリターンします。

CBLEETIM('CANCELAL')

名称

全タイマトランザクションの起動取り消し

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEETIM' USING 一意名1

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'CANCELAL'.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER      PIC X(3).
  02 データ名Z  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.

機能

トランザクション同期登録方式で登録したすべてのタイマトランザクションを取り消します。CBLEETIM('EXECAP ')を呼び出したトランザクションがコミット前であれば，そのトランザクションでCBLEETIM('EXECAP ')のデータ名Cに'COMT'を設定して登録したすべてのタイマトランザクションを，CBLEETIM('CANCELAL')で取り消せます。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

全タイマトランザクションの起動取り消しを示す要求コードを「VALUE 'CANCELAL'」と設定します。

●データ名Z

0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00501

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

00505

このトランザクションでは，タイマトランザクションは，未登録です。

注意事項

CBLEETIM('EXECAP ')でデータ名Cに'INST'を設定して登録したタイマトランザクションは，CBLEETIM('CANCELAL')では取り消せません。

CBLEETIM('EXECAP ')でタイマトランザクションを登録したトランザクションからCBLEETIM('CANCELAL')を呼び出してください。別のトランザクションでCBLEETIM('CANCELAL')を呼び出しても，タイマトランザクションを取り消すことはできません。

CBLEETIM('EXECAP ')を呼び出したトランザクションのコミット後にタイマトランザクションを取り消したい場合は，CBLEETIM('CANCEL ')を使用してください。

CBLEETIM('EXECAP ')

名称

タイマトランザクションの起動

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEETIM' USING 一意名1 一意名2 一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'EXECAP  '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER        PIC X(3).
  02 データ名Z  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名C  PIC X(4).
  02 データ名D  PIC X(4).
  02 データ名E  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名F  PIC 9(9) COMP-X.
  02 データ名G  PIC X(32).
  02 データ名H  PIC X(4).
01 一意名3.
  02 データ名I  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名J  PIC X(n).

機能

UAPからトランザクション（タイマトランザクション）を起動します。すぐに起動することも，経過時間または時刻を指定して起動することもできます。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

タイマトランザクションの起動を示す要求コードを「VALUE 'EXECAP△△'」と設定します。

●データ名Z

オプションを数値で設定します。

0

タイマトランザクションを起動する場合に設定します。

1　　【XTC限定】

タイマトランザクションを永続属性とする場合に設定します。データ名Cに'COMT'を設定した場合だけ有効です。

2　　【XTC限定】

自トランザクションが終了するまで次のトランザクションのスケジュールを停止したい場合（UAPリターン後の次のトランザクションのスケジュールを停止したい場合）に設定します。このオプションを設定すると，待機系への転送処理終了後に，次のトランザクションのスケジュールが行われます。

データ名Cに'COMT'を設定した場合だけ有効です。

●データ名C

タイマトランザクションの起動方式を設定します。

VALUE 'INST'

即時登録方式です。コミットとは無関係に，データ名Dに設定した起動タイミングに従ってタイマトランザクションを起動します。

VALUE 'COMT'

トランザクション同期登録方式です。コミット後，データ名Dに設定した起動タイミングに従ってタイマトランザクションを起動します。コミット前には起動されません。

●データ名D

タイマトランザクションの起動タイミングを設定します。

VALUE 'JUST'

タイマトランザクションを即時起動します。

VALUE 'INTV'

経過時間を指定してタイマトランザクションを起動します。データ名Eに設定した時間が経過したあとに起動します。

VALUE 'TIME'

時刻を指定してタイマトランザクションを起動します。データ名Eに設定した時刻に起動します。

●データ名E

データ名Dに設定した起動タイミングに応じて次のように設定します。

データ名Dに'JUST'を指定した場合（即時起動）

設定値は無視されます。

データ名Dに'INTV'を指定した場合（経過時間指定の起動）

タイマトランザクションを起動するまでの経過時間を設定します（単位：100ミリ秒）。1〜3600000（100ミリ秒から100時間）の範囲で指定してください。

データ名Cに'INST'（即時登録方式）を設定した場合は，CBLEETIM('EXECAP ')を呼び出してからの経過時間です。データ名Cに'COMT'（トランザクション同期登録方式）を設定した場合は，コミットからの経過時間です。

データ名Dに'TIME'を指定した場合（時刻指定の起動）

タイマトランザクションを起動する時刻を設定します。0時0分0秒を基準にして，起動時刻を秒数で算出します。0（0時0分0秒に開始）〜86399（23時59分59秒に開始）の範囲で指定してください。

（例）

午後2時30分30秒に起動させる場合，次のように52230を設定します。

14 × 3600 ＋ 30 × 60 ＋ 30 ＝ 52230

設定した時刻が現在の時刻より前またはあとだった場合，タイマトランザクションの起動処理は，プロセス関連定義のexecap_permission_timeオペランドで指定した先行許容時間または後退許容時間に従います。

また，経過時間指定か時刻指定かに関係なく，タイマ起動時に誤差（遅れ）が発生することがあります。

詳細は「2.3.3　時刻または経過時間の指定方法」および「2.3.6　時刻または経過時間の指定とTP1/EEサービス定義との関係」を参照してください。

●データ名F

CBLEETIM('CANCEL ')でタイマトランザクションを取り消す場合のキーとなるリクエスト識別子を設定します。

タイマトランザクションを取り消す必要がない場合は0を設定します。0を設定した場合でも，データ名Cに'COMT'（即時登録方式）を設定して登録したトランザクションは，コミット前であればCBLEETIM('CANCELAL')で取り消せます。

●データ名G

タイマトランザクションとして起動するトランザクションのサービス名を31バイト以内のアスキー文字列で設定します。文字列の末尾には空白を付けてください。この空白は文字列の長さに数えません。

●データ名H

タイマトランザクションが起動タイミングを迎えたとき，その時点で登録されている処理キューの中で優先的に起動するかどうかを設定します。

VALUE 'HI△△'

優先的に起動します。

VALUE 'LOW△'

優先的に起動しないで，登録した順序で起動します。

●データ名I

起動するトランザクションに渡すデータの長さを設定します（単位：バイト）。メモリ関連定義のtime_message_sizeオペランドで指定した値以下の値を指定してください。渡すデータがない場合は0を設定します。

●データ名J

起動するトランザクションに渡すデータを設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00501

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

00502

データ名Gに設定したサービス名が間違っています。

00503

データ名Iに設定したデータ長が大き過ぎます。

00504

次に示す要因によって，資源不足で登録できません。

メモリ関連定義のicb_noの指定値を超えています。

メモリ関連定義のtime_message_noの指定値を超えています。

メモリ関連定義のpce_noの指定値を超えています。

UDP用送信バッファ（UOBF）面数が不足しています。

00506

TP1/EEシステムが終了処理中のため，登録できません。または，CLサーバでの待機系のため登録できません。

00507

指定したサービス名に対するエントリポイントがありません。

00508

指定した時刻が先行および後退許容時間範囲内にありません。

00509

関数の呼び出し条件が不正です。

00520

指定したサービスのキューが満杯のため登録できません。

注意事項

データ名Cに'COMT'を指定した場合，コミット前にトランザクションが異常終了したとき，またはロールバックしたときは，CBLEETIM('EXECAP ')の要求は無効になります。同一のトランザクション内でCBLEETRN('ROLLMARK')がすでに呼び出されている場合は，ステータスコード「00509」でエラーリターンします。

この関数は，トランザクションのコミット時に実行されます。データ名Cに'COMT'を指定した場合，トランザクションの同期点を取得する処理でエラーが起こったときは，この関数の処理は無効となります。

データ名Cに'COMT'を設定してCBLEETIM('EXECAP ')を呼び出たトランザクションでは，トランザクションは最適化されません。

データ名Cに'COMT'，データ名Dに'TIME'を設定した場合，CBLEETIM('EXECAP ')呼び出し時に先行許容時間および後退許容時間がチェックされます。この時点で許容時間外の場合はエラーになり，コミット時には許容時間はチェックされません。

データ名Cに'COMT'，データ名Dに'TIME'を設定した場合，コミット時に後退許容時間外となっていたときは，タイマトランザクションが即時に起動します。

データ名Cに'INST'を設定した場合，トランザクションが異常終了したとき，またはロールバックしたときも，CBLEETIM('EXECAP ')の要求は有効になります。

システム終了（正常終了，計画停止A）の場合，登録済みのタイマトランザクションがあるときは，タイマ破棄通知のエラートランザクション（ERRTRN4）が起動します。計画停止Bの場合は，登録済みのタイマトランザクションがあっても，ERRTRN4は起動しません。

【XTC限定】CLサーバがない場合，データ名Zに1を設定しても永続属性となりません。

【XTC限定】永続属性の場合，UDP用送信バッファ（UOBF）を使用します。

【XTC限定】CLサーバでの待機系ではこの関数は使用しないでください。

トラブルシュート（CBLEETRB）

トラブルシュートに使用するプログラムについて説明します。トラブルシュートのCOBOL-UAP作成用プログラムを次に示します。

CBLEETRB('UINFOTM ') − ユーザ情報のTASKTM出力

CBLEETRB('UTPUT ') − ユーザ固有のトレースの取得

CBLEETRB('UINFOTM ')

名称

ユーザ情報のTASKTM出力

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEETRB' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'UINFOTM '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名D  PIC X(63).
  02 FILLER     PIC X(1).
  02 データ名E  PIC S9(9) COMP.

機能

指定されたユーザ情報をTASKTMの「ユーザ情報」列に出力します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

ユーザ情報のTASKTM出力を示す要求コードを「VALUE 'UINFOTM△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

出力するユーザ情報格納領域を設定します。63バイトに満たない場合は後続の領域に，キャラクタ形式の場合は半角スペース，バイナリ形式の場合は0x00を設定してください。TASKTMには63バイト固定で出力します。

●データ名E

指定したユーザ情報の属性を次の値で指定します。

1：バイナリ属性で出力

指定したユーザ情報をTASKTM編集時にバイナリ形式で出力します。

2：キャラクタ属性で出力

指定したユーザ情報をTASKTM編集時にキャラクタ形式で出力します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

リターン値

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

05401

引数に設定した値が間違っています。

05403

発行条件が不正です。

05407

トラブルシュート機能停止中です。

注意事項

トラブルシュート関連定義のtrb_tasktm_typeに1，2，3を指定した場合に有効です。

1，2，3以外を指定した場合は出力されません。また，1，2，3以外を指定した場合でも，このAPIはエラーにはなりません。

同一トランザクション内で複数発行した場合は，最後に要求したユーザ情報が有効となります。

文字コードのチェックは行いません。

CBLEETRB('UTPUT ')

名称

ユーザ固有のトレースの取得

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEETRB' USING 一意名1 一意名2

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'UTPUT   '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER    PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
01 一意名2.
  02 データ名D  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名E  PIC 9(9) COMP.
  02 データ名F  PIC X(n).

機能

ユーザ固有のトレースデータを回線トレースに出力します。出力したトレースデータは，eetrblineedコマンドまたはeetrblinedumpコマンドで編集できます。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

ユーザ固有のトレースの取得を示す要求コードを「VALUE 'UTPUT△△△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

●データ名D

トレースを取得するイベントのイベントIDを設定します。0x0700〜0x0740の範囲のイベントIDを設定してください。

●データ名E

トレースのデータ長を設定します（単位：バイト）。4〜180の範囲のデータ長を設定してください。

●データ名F

トレースデータを取得する領域を設定します。トレースデータとして有効なデータは，データ名Eで設定した長さまでです。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

05401

データ名に設定した値が間違っています。

05406

データ名Eに設定したデータ長が設定できる範囲外です。

05407

トラブルシュート機能が縮退中です。

トランザクション制御（CBLEETRN）

TP1/EE独自のトランザクション制御をするプログラムについて説明します。トランザクション制御のCOBOL-UAP作成用プログラムを次に示します。

CBLEETRN('C-COMMIT') − 連鎖モードのコミット

CBLEETRN('C-ROLL ') − 連鎖モードのロールバック

CBLEETRN('EXPTIME ') − トランザクション処理の監視時間の変更

CBLEETRN('GETINFO ') − 現在のトランザクション識別情報の取得

CBLEETRN('RMCLSMK ') − リソースマネジャとのコネクションの解放指示

CBLEETRN('ROLLMARK') − トランザクションのロールバック指示

CBLEETRN('C-COMMIT')

名称

連鎖モードのコミット

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEETRN' USING 一意名1

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'C-COMMIT'.
  02 データ名B  PIC X(5).

機能

トランザクションの同期点を取得します。ルートトランザクションブランチから，処理が正常に終了したこと（コミット）を，トランザクションを構成するトランザクションブランチ，トランザクションサービス，リソースマネジャに知らせます。

CBLEETRN('C-COMMIT')が正常に終了すると，新しいグローバルトランザクションが開始します。CBLEETRN('C-COMMIT')を呼び出したスレッドは，このトランザクションの範囲内です。

グローバルトランザクションが複数のトランザクションブランチから構成される（CBLEETRN('C-COMMIT')を呼び出したUAPだけではない）場合は，それぞれのトランザクションブランチの処理結果がコミットにならないかぎり，コミットされません。

CBLEETRN('C-COMMIT')を呼び出せるのは，ルートトランザクションブランチだけです。それ以外のUAPから呼び出した場合は，ステータスコード「00941」でエラーリターンします。

CBLEETRN('C-COMMIT')を呼び出すスレッドは，このマニュアルの記述に従って正しく作成されたUAPを稼働させたものでなければなりません。

CBLEETRN('C-COMMIT')は，同期点処理が完了したときに正常に終了，またはエラーリターンのどちらかで返ります。

サービスプログラムリターン時に明示的にCBLEETRN('C-COMMIT')，またはCBLEETRN('C-ROLL ')を呼び出さない場合は，トランザクションの同期点を取得します。

トランザクション起動後にUAPをリターンするまでの，CBLEETRN('C-COMMIT')の呼び出し回数の上限値を，トランザクション関連定義のtrn_max_commit_countオペランドで指定できます。CBLEETRN('C-COMMIT')の呼び出し回数が，trn_max_commit_countオペランドで指定した上限値に達した場合，トランザクション関連定義のtrn_max_commit_downmodeオペランドの指定に従って，異常終了するか，またはKFSB50927-Eメッセージを出力します。異常終了時にサービスを閉塞するかどうかは，プロセス関連定義のservice_holdオペランドで指定します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

連鎖モードのコミットを示す要求コードを「VALUE 'C-COMMIT'」と設定します。連鎖モードのコミットをした処理以降も，この内容は変わりません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000※

正常に終了しました。CBLEETRN('C-COMMIT')が終了したあとも，このスレッドはトランザクション下にあって，グローバルトランザクションの範囲内です。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00901

要求コード（データ名A）が間違っています。

00903

CBLEETRN('C-COMMIT')を呼び出したグローバルトランザクションは，ヒューリスティック決着のため，あるトランザクションブランチはコミットとなり，あるトランザクションブランチはロールバックとなりました。このステータスコードは，ヒューリスティック決着の結果が，グローバルトランザクションの同期点の結果と一致しなかった場合にリターンします。このステータスコードが返る原因になったUAP，リソースマネジャ，およびグローバルトランザクションの同期点の結果は，メッセージログファイルを参照してください。このステータスコードが返ったあとも，このスレッドはトランザクション下にあって，グローバルトランザクションの範囲内です。

00904

グローバルトランザクションのトランザクションブランチがヒューリスティックに決着しました。しかし，障害のため，ヒューリスティックに決着したトランザクションブランチの同期点の結果がわかりません。このステータスコードが返る原因になったUAP，リソースマネジャ，およびグローバルトランザクションの同期点の結果は，メッセージログファイルを参照してください。このステータスコードが返ったあとも，このスレッドはトランザクション下にあって，グローバルトランザクションの範囲内です。

00932

コミット処理に失敗した，またはCBLEETRN('ROLLMARK')を呼び出し済みのため，ロールバックを行いました。

00941

CBLEETRN('C-COMMIT')を不正なコンテクスト（例えば，すでにトランザクション中にいない）で呼び出しています。トランザクションモードに対する影響はありません。

00942

通信障害やリソースマネジャ障害などによってトランザクション決着に失敗したため，トランザクション回復処理を行います。このステータスコードが返ったあとも，このスレッドはトランザクション下にあって，グローバルトランザクションの範囲内です。

注※

次の要求がある場合は，要求を実行します。

CBLEEMCH('CMTSND ')によるトランザクション非同期の一方送信メッセージの送信要求（TP1キャッシュ機能を使用する場合）

CBLEEMCH('CMTSNDSY')によるトランザクション同期の一方送信メッセージの送信要求（TP1キャッシュ機能を使用する場合）

CBLEEMCP('SEND ')による非同期一方送信メッセージの送信要求（MCPを使用する場合）

CBLEERPC('CMTSND ')によるトランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求

CBLEERPC('CMTSNDTO')による通信先を指定したトランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求

CBLEETIM('EXECAP ')（データ名Cに'COMT'を設定）によるタイマトランザクション起動要求

指定例

01 MISC.
  02 CMD-CODE     PIC X(8).
  02 STATUS-CODE  PIC X(5).
      :
      :
MOVE 'C-COMMIT' TO CMD-CODE OF MISC.
CALL 'CBLEETRN' USING MISC.
IF STATUS-CODE OF MISC NOT EQUAL TO '00000' THEN
    MOVE 'CANNOT COMMIT TRANSACTION' TO ERRMSG OF OUT-ERROR-REC
    WRITE OUT-ERROR-REC
END IF.

注意事項

次の状態のとき，CBLEETRN('C-COMMIT')は正常終了します。

リソースマネジャ接続失敗によるトランザクション縮退起動

新しいグローバルトランザクション生成時にリソースマネジャ接続失敗

必要に応じてCBLEETRN('GETINFO ')を呼び出してリソースマネジャの状態を確認してください。

【TP1/FSP限定】DBキューの交替用メッセージ表書き込み機能使用時に，この関数内で行うDBキューのメッセージ表へのアクセスで障害が発生すると，この関数はリターンしないでトランザクションがリトライロールバックする場合があります。

CBLEETRN('C-ROLL ')

名称

連鎖モードのロールバック

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL  'CBLEETRN' USING 一意名1

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC  X(8) VALUE 'C-ROLL  '.
  02 データ名B  PIC  X(5).
  02 FILLER     PIC  X(3).
  02 データ名C  PIC  X(4).
  02 データ名D  PIC  9(9) COMP-X.

機能

トランザクションをロールバックします。データ名Cに'KEEP'を設定した場合，連鎖モードでロールバックしたあとには続けてトランザクションが開始します。データ名Cに'KEEP'以外を設定した場合，新たなトランザクションを開始しないで強制終了します。

CBLEETRN('C-ROLL ')を呼び出すことで，ルートトランザクションブランチから，トランザクションブランチ，トランザクションサービス，およびリソースマネジャにロールバックを知らせます。

データ名Cに'KEEP'を設定したCBLEETRN('C-ROLL ')が正常に終了すると，CBLEETRN('C-ROLL ')を呼び出したスレッドはロールバックしてリターンします。そのあとで新しいグローバルトランザクションが開始します。CBLEETRN('C-ROLL ')を呼び出したスレッドは，トランザクションの範囲内です。

CBLEETRN('C-ROLL ')を呼び出せるのは，ルートトランザクションブランチだけです。それ以外のUAPから呼び出した場合は，ステータスコード「00941」でエラーリターンします。ただし，データ名Cに'PRCS'，'KILL'，または'ABRT'を指定した場合は，トランザクションブランチから呼び出せます。

CBLEETRN('C-ROLL ')を呼び出すスレッドは，このマニュアルの記述に従って正しく作成されたUAPを稼働させたものでなければなりません。

CBLEETRN('C-ROLL ')は，同期点処理が完了したときに正常に終了，エラーリターン，または強制終了します。

サービスプログラムリターン時に明示的にCBLEETRN('C-COMMIT')またはCBLEETRN('C-ROLL ')を呼び出さない場合は，トランザクションの同期点を取得します。

トランザクション起動後にUAPをリターンするまでの，CBLEETRN('C-ROLL ')またはCBLEETRN('ROLLMARK')の呼び出し回数の上限値を，トランザクション関連定義のtrn_max_rollback_countオペランドで指定できます。CBLEETRN('C-ROLL ')またはCBLEETRN('ROLLMARK')の呼び出し回数が，trn_max_rollback_countオペランドで指定した上限値に達した場合，トランザクション関連定義のtrn_max_rollback_downmodeオペランドの指定に従って，異常終了するか，またはKFSB50927-Eメッセージを出力します。異常終了時にサービスを閉塞するかどうかは，プロセス関連定義のservice_holdオペランドで指定します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

連鎖モードのロールバックを示す要求コードを「VALUE 'C-ROLL△△'」と設定します。連鎖モードのロールバックをした処理以降も，この内容は変わりません。

●データ名C

ロールバック時，プロセスまたはスレッドを強制終了するかどうかを設定します。

VALUE 'PRCS'

コアファイルとCOBOL異常終了時要約リストを出力してプロセスを強制終了させます。

VALUE 'KILL'

スレッドを強制終了させます。

VALUE 'ABRT'

メモリダンプファイルとCOBOL異常終了時要約リストを出力してスレッドを強制終了させます。

VALUE 'KEEP'

プロセスおよびスレッドを強制終了させません。

●データ名D

トランザクション情報としてエラートランザクション（ERRTRN3）へ引き渡すエラー要因コードを設定します。

データ名Cに'KILL'または'ABRT'を設定したときだけ有効です。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。CBLEETRN('C-ROLL ')が終了したあとも，このスレッドはトランザクション下にあって，グローバルトランザクションの範囲内です。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00901

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

00903

CBLEETRN('C-ROLL ')を呼び出したグローバルトランザクションは，ヒューリスティック決着のため，あるトランザクションブランチはコミットとなり，あるトランザクションブランチはロールバックとなりました。このステータスコードは，ヒューリスティック決着の結果が，グローバルトランザクションの同期点の結果と一致しなかった場合にリターンします。このステータスコードが返る原因になったUAP，リソースマネジャ，およびグローバルトランザクションの同期点の結果は，メッセージログファイルを参照してください。このステータスコードが返ったあとも，このスレッドはトランザクション下にあって，グローバルトランザクションの範囲内です。

00904

グローバルトランザクションのトランザクションブランチがヒューリスティックに決着しました。しかし，障害のため，ヒューリスティックに決着したトランザクションブランチの同期点の結果がわかりません。このステータスコードが返る原因になったUAP，リソースマネジャ，およびグローバルトランザクションの同期点の結果は，メッセージログファイルを参照してください。このステータスコードが返ったあとも，このスレッドはトランザクション下にあって，グローバルトランザクションの範囲内です。

00941

CBLEETRN('C-ROLL ')を不正なコンテクスト（例えば，すでにトランザクション中にいない）で呼び出しています。トランザクションモードに対する影響はありません。

00942

通信障害やリソースマネジャ障害などによってトランザクション決着に失敗したため，トランザクション回復処理を行います。このステータスコードが返ったあとも，このスレッドはトランザクション下にあって，グローバルトランザクションの範囲内です。

指定例

01 MISC.
  02 CMD-CODE     PIC X(8).
  02 STATUS-CODE  PIC X(5).
      :
      :
MOVE  'C-ROLL  ' TO CMD-CODE OF MISC.
CALL  'CBLEETRN' USING MISC.
IF STATUS-CODE OF MISC NOT EQUAL TO  '00000' THEN
    MOVE  'CANNOT ROLLBACK TRANSACTION' TO ERRMSG OF OUT-ERROR-REC
    WRITE  OUT-ERROR-REC
END IF.

注意事項

トランザクション種別がMI（初期化トランザクション），ME（終了トランザクション），JI（共有リソース初期化トランザクション），およびUT（ユーザ初期化トランザクション）の場合，データ名Cに'ABRT'を設定してもメモリダンプファイルは出力されません。また，データ名Cに'KILL'または'ABRT'を設定してもスレッドは強制終了しないでプロセスダウンになり，コアファイルが出力されます。

次の状態のとき，CBLEETRN('C-ROLL ')は正常終了します。

リソースマネジャ接続失敗によるトランザクション縮退起動

新しいグローバルトランザクション生成時にリソースマネジャ接続失敗

必要に応じてCBLEETRN('GETINFO ')を呼び出してリソースマネジャの状態を確認してください。

CBLEETRN('EXPTIME ')

名称

トランザクション処理の監視時間の変更

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL  'CBLEETRN' USING 一意名1

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC  X(8) VALUE 'EXPTIME '.
  02 データ名B  PIC  X(5).
  02 FILLER     PIC  X(3).
  02 データ名C  PIC  9(9) COMP.
  02 データ名D  PIC  S9(9) COMP.

機能

トランザクション処理の監視時間を変更します。

CBLEETRN('EXPTIME ')が正常に終了すると，CBLEETRN('EXPTIME ')を呼び出したトランザクション処理の監視が，データ名Cに設定した秒数で再開始されます。このとき，CBLEETRN('EXPTIME ')呼び出し前の処理時間監視は無効となります。

CBLEETRN('EXPTIME ')によるトランザクション処理の監視時間の変更は，呼び出し元トランザクションにだけ反映されます。

CBLEETRN('EXPTIME ')は，同一トランザクション内で2回以上呼び出すことはできません。

同一トランザクション内でCBLEETRN('WATCH ')を発行済みの場合，この関数は使用できません。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

トランザクション処理の監視時間の変更を示す要求コードを「VALUE 'EXPTIME△'」と設定します。

●データ名C

変更後のトランザクション処理の監視時間を設定します（単位：秒）。指定できる値は1〜65535です。0を設定した場合は，時間監視をしません。

●データ名D

0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00901

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

00943

CBLEETRN('EXPTIME ')を同一トランザクション内で2回以上呼び出しました。

00944

その他のエラーが発生しました。

指定例

01 MISC.
  02 CMD-CODE     PIC X(8).
  02 STATUS-CODE  PIC X(5).
  02 FILLER       PIC  X(3).
  02 TIME         PIC  9(9) COMP.
  02 FLAGS        PIC  S9(9) COMP.
     :
     :
MOVE  'EXPTIME ' TO CMD-CODE OF MISC.
MOVE  100 TO TIME OF MISC.
CALL  'CBLEETRN' USING MISC.
IF STATUS-CODE OF MISC NOT EQUAL TO  '00000' THEN
    MOVE  'CANNOT CHANGE TRN_EXPIRATION_TIME' TO ERRMSG OF OUT-ERROR-REC
    WRITE  OUT-ERROR-REC
END IF.

注意事項

CBLEETRN('EXPTIME ')によるトランザクション処理の監視時間の変更は，呼び出し元のトランザクションにだけ反映されるため，eetrntimコマンドの-lオプションで表示するトランザクション処理の監視時間には反映されません。

CBLEETRN('GETINFO ')

名称

現在のトランザクション識別情報の取得

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLEETRN' USING 一意名1

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'GETINFO '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名Z  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名D  PIC 9(9) COMP-X.
  02 データ名E  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名F  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名G  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名H  PIC X(36).
  02 データ名I  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名J  PIC X(256).
  02 データ名K  PIC S9(9) COMP.
  02 データ名L  PIC X(256).
  02 FILLER     PIC X(1024).

機能

実行中のトランザクションのトランザクション識別情報をリソースマネジャごとに取得します。ステータスコードが「00000」（次のリソースマネジャ情報なし）になるまで，CBLEETRN('GETINFO ')を連続して呼び出すことによって，接続中のすべてのリソースマネジャの情報を取得できます。ステータスコードが「00000」の状態でCBLEETRN('GETINFO ')を呼び出した場合は，最初からトランザクション識別情報を取得します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

現在のトランザクション識別情報の取得を示す要求コードを「VALUE 'GETINFO△'」と設定します。

●データ名Z

0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名C

プロセスIDが返されます。

●データ名D

該当するトランザクションの中央処理通番が返されます。

●データ名E

リソースマネジャとの接続状態が返されます。

0

リソースマネジャ接続正常

1

リソースマネジャ接続失敗によるトランザクション縮退起動

●データ名F

リソースマネジャIDが返されます。

●データ名G

リソースマネジャ名（リソースマネジャ拡張子を含む）の長さが返されます（単位：バイト）。

●データ名H

リソースマネジャ名（リソースマネジャ拡張子を含む）が返されます。

●データ名I

xa_open関数用文字列の長さが返されます（単位：バイト）。

●データ名J

xa_open関数用文字列が返されます。

●データ名K

XIDの長さが返されます（単位：バイト）。

●データ名L

XIDが返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。（次のリソースマネジャ情報なし）

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00003

正常に終了しました。（次のリソースマネジャ情報あり）

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00901

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

指定例

01 MISC.
  02 CMD-CODE     PIC X(8).
  02 STATUS-CODE  PIC X(5).
  02 FILLER       PIC X(3).
  02 FLAGS        PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
  02 PROCESSID    PIC S9(9) COMP.
  02 CTRANID      PIC 9(9) COMP-X.
  02 RESUME       PIC S9(9) COMP.
  02 RMID         PIC S9(9) COMP.
  02 SIZE         PIC S9(9) COMP.
  02 NAME         PIC X(36) COMP.
  02 OPENSIZE     PIC S9(9) COMP.
  02 OPENNAME     PIC X(256).
  02 XIDSIZE      PIC S9(9) COMP.
  02 XID          PIC X(256).
               ：
MOVE  'GETINFO ' TO CMD-CODE OF MISC.
               ：
MOVE '00003' TO STATUS-CODE OF MISC.
PERFORM UNTIL STATUS-CODE OF MISC NOT = '00003'
    CALL  'CBLEETRN' USING MISC
    IF STATUS-CODE OF MISC EQUAL TO  '00000' THEN
        DISPLAY  PROCESSID OF MISC
        DISPLAY  CTRANID OF MISC
                    ：
    ELSE
        IF STATUS-CODE OF MISC EQUAL TO  '00003' THEN
            DISPLAY  PROCESSID OF MISC
            DISPLAY  CTRANID OF MISC
                       ：
        ELSE
            DISPLAY  'CANNOT GET TRANSACTION INFORMATION'
                       ：
        END-IF
    END-IF
END-PERFORM.

注意事項

リソースマネジャがない場合はリソースマネジャ情報以外の値が設定され，ステータスコード「00000」（次のリソースマネジャ情報なし）でリターンします。

CBLEETRN('RMCLSMK ')

名称

リソースマネジャとのコネクションの解放指示

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL  'CBLEETRN' USING 一意名1

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'RMCLSMK '.
  02 データ名B  PIC X(5).
  02 FILLER     PIC X(3).
  02 データ名C  PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.

機能

CBLEETRN('RMCLSMK ')が正常に終了すると，CBLEETRN('RMCLSMK ')を呼び出したスレッドのトランザクションの同期点処理が完了した時点でスレッドにリンクされているすべてのリソースマネジャに対してコネクションの解放要求（xa_close関数）が指示されます。同期点処理の完了時にコネクション確立済みのリソースマネジャが存在しない場合は，CBLEETRN('RMCLSMK ')を呼び出してもコネクションの解放要求（xa_close関数）を指示しません。

リソースマネジャとのコネクションの再確立（xa_open関数）は，CBLEETRN('RMCLSMK ')を呼び出したスレッドでの次回のトランザクション開始時にTP1/EEが行います。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

リソースマネジャとのコネクションの解放指示を示す要求コードを「VALUE 'RMCLSMK△'」と設定します。

●データ名C

0を設定します。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

00901

データ名に設定した値が間違っています。要求コード（データ名A）が間違っている場合も含みます。

指定例

01 MISC.
   02 CMD-CODE     PIC X(8).
   02 STATUS-CODE  PIC X(5).
     :
     :
MOVE 'RMCLSMK ' TO CMD-CODE OF MISC.
CALL 'CBLEETRN' USING MISC.
IF STATUS-CODE OF MISC NOT EQUAL TO '00000' THEN
    MOVE 'CANNOT CLOSE CONNECTION' TO ERRMSG OF OUT-ERROR-REC
    WRITE OUT-ERROR-REC
END IF.

CBLEETRN('ROLLMARK')

名称

トランザクションのロールバック指示

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL  'CBLEETRN' USING 一意名1

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
  02 データ名A PIC  X(8) VALUE 'ROLLMARK'.
  02 データ名B PIC  X(5).

機能

トランザクションのロールバックを指示します。CBLEETRN('ROLLMARK')が正常に終了すると，関数を呼び出したスレッドのトランザクションはロールバックされます。

トランザクション起動後にUAPをリターンするまでの，CBLEETRN('C-ROLL ')またはCBLEETRN('ROLLMARK')の呼び出し回数の上限値を，トランザクション関連定義のtrn_max_rollback_countオペランドで指定できます。CBLEETRN('C-ROLL ')またはCBLEETRN('ROLLMARK')の呼び出し回数が，trn_max_rollback_countオペランドで指定した上限値に達した場合，トランザクション関連定義のtrn_max_rollback_downmodeオペランドの指定に従って，異常終了するか，またはKFSB50927-Eメッセージを出力します。異常終了時にサービスを閉塞するかどうかは，プロセス関連定義のservice_holdオペランドで指定します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

トランザクションのロールバック指示を示す要求コードを「VALUE 'ROLLMARK'」と設定します。トランザクションがロールバックした処理以降も，この内容は変わりません。

TP1/EEから値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

同期点処理をロールバックさせます。また，ロールバックが終了したあとも，このスレッドはトランザクション下にあって，グローバルトランザクションの範囲内です。

00001

TP1/EEの環境下にありません。

00004

UOCから発行しているため，この機能は使用できません。

00005

オフラインバッチプロセスから発行しているため，この機能は使用できません。

指定例

01 MISC.
  02 CMD-CODE     PIC X(8).
  02 STATUS-CODE  PIC X(5).
     :
     :
MOVE 'ROLLMARK' TO CMD-CODE OF MISC.
CALL 'CBLEETRN' USING MISC.
IF STATUS-CODE OF MISC NOT EQUAL TO '00000' THEN
    MOVE 'CANNOT ROLLBACK TRANSACTION' TO ERRMSG OF OUT-ERROR-REC
    WRITE OUT-ERROR-REC
END IF.

注意事項

CBLEETRN('ROLLMARK')が正常終了したあとは，CBLEERPC('CMTSND ')によるサービス要求，およびCBLEETIM('EXECAP ')（データ名Cに'COMT'を設定）によるタイマトランザクション起動要求を実行してもエラーになります。

6　ユーザオウンコーディング（UOC）

この章では，XTCのユーザオウンコーディングの使用方法について説明します。

6.1　UOCインタフェース

メッセージの送受信をするUAPをより多様な業務に対応させるために補助するプログラムを，UOCといいます。UOCは保護区です。

XTCで使用できるUOCを次に示します。

オンライン開始UOC

UOCを使用する場合の手順は，次のとおりです。

C言語でUOCを作成する（COBOL言語では作成できません）。

XTCのユーザサービス関連定義のuoc_func定義コマンドにUOC関数を登録する。

UOC関数のオブジェクトファイル，およびその他のUAPオブジェクトファイルをリンケージしてUAP共用ライブラリを作成する。

6.2　UOCで使用できる関数

UOCでは，次に示す関数だけを使用できます。次に示す以外の関数を使用した場合，正常に動作しないことがあるためご注意ください。

メッセージログ出力関数（ee_logprint）

ワークセグメントの割り当て関数（ee_mem_getwkseg）

使用済みワークセグメントの返還関数（ee_mem_rlswkseg）

現在時刻取得関数（ee_thd_gettime）

オンライン開始UOCからTASK属性のセグメント要求を行った場合，オンライン開始UOCのリターン前に，使用済みワークセグメントの返還関数で必ずワークセグメントを解放してください。ワークセグメントの解放漏れがあった場合，オンライン開始UOCのリターン後に自動解放されません。

6.3　オンライン開始UOCインタフェース

オンライン開始UOCは，XTCの開始時に前処理をします。

6.3.1　形式

ANSI C，C++の形式

#include <eemch_uoc.h>
int uoc_func(struct eemch_uoc_parm *parm)

6.3.2　説明

オンライン開始UOCを呼び出すとき，次に示す所定のパラメタをparmに設定します。

6.3.3　パラメタの内容

(1)　eemch_uoc_parmの内容

64ビットアーキテクチャの場合

typedef struct eemch_uoc_parm {
    char    *usat;                … ユーザSATエリアポインタ
    EEULONG usat_len;             … ユーザSATエリアサイズ
    char    reserve1[4];          … 予備
    EEULONG64 usat_large_len;     … 拡張ユーザSATエリアサイズ
    char    reserve[40];          … 予備
}EEMCHUOCPARM;

32ビットアーキテクチャの場合

typedef struct eemch_uoc_parm {
    char    *usat;                … ユーザSATエリアポインタ
    EEULONG usat_len;             … ユーザSATエリアサイズ
    char    reserve[56];          … 予備
}EEMCHUOCPARM;

6.3.4　XTCが値を設定する項目

(1)　eemch_uoc_parmの内容

●usat

ユーザSATエリアのアドレスが設定されます。ユーザSATエリアサイズが0の場合は，値を参照できません。

●usat_len

ユーザSATエリアサイズが設定されます（単位：バイト）。

64ビットアーキテクチャの場合，ユーザSATエリアのサイズが4ギガバイト以上のときは0が設定されます。この場合，usat_large_lenを参照してユーザSATエリアのサイズを取得してください。ユーザSATエリアのサイズが4ギガバイト未満の場合でも，usat_large_lenを参照してユーザSATエリアのサイズを取得できます。

●usat_large_len

拡張ユーザSATエリアサイズが設定されます（単位：バイト）。

6.3.5　リターン値

オンライン開始UOCは，次のコードでリターンしてください。

リターン値

意味

EEMCH_UOC_OK

正常リターン

EEMCH_UOC_NG

エラーリターン

EEMCH_UOC_OKでリターンした場合

XTCの開始処理を続行します。

EEMCH_UOC_NGでリターンした場合

XTCの開始処理を中止します。

7　コーディング例

この章では，TP1/EEのUAP共用ライブラリのコーディング例について説明します。

7.1　C言語のコーディング例

C言語のUAP共用ライブラリのコーディング例を示します。

/* C標準ヘッダファイルのインクルード */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
/* TP1/EE 提供ヘッダファイルのインクルード */
#include <eerpcsrv.h>
#include <eerpc.h>
#include <eelog.h>
#include <eetrn.h>
#include <eetim.h>
#include <eemem.h>
#include <eedbq.h>
/* 自作関数 ヘッダファイルのインクルード */
#include <sv_dba.h>

/*****************************************************************
**  目的    :  サービストランザクション（非応答型RPC用）
**  機能    :  (1)受信データから取得する情報を格納するデータ領域を確保する
               (2)受信データから、必要な情報を取得する
               (3)データ領域を用いて、タイマトランザクションを発行
               (4)確保した領域を解放
               (5)タイマトランザクション失敗時には、ロールバックする

      入力データ形式
      ┌---------------------------------------------┐
      │ データ名  │ データ型     │  意味          │
      │=============================================│
      │ name_len  │ unsigned int │  名前の文字列長│
      │---------------------------------------------│
      │ name      │ char(20)     │  名前          │
      │---------------------------------------------│
      │ sex_len   │ unsigned int │  性別の文字列長│
      │---------------------------------------------│
      │ sex       │ char(4)      │  性別          │
      │---------------------------------------------│
      │ age_len   │ unsigned int │  年齢の文字列長│
      │---------------------------------------------│
      │ age       │ char(4)      │  年齢          │
      │---------------------------------------------│
      │ sale      │ int          │  売上          │
      └---------------------------------------------┘

      トランザクション処理に必要な情報
      ┌---------------------------------------------┐
      │ データ名  │ データ型     │  意味          │
      │=============================================│
      │ name      │ char(20)     │  名前          │
      │---------------------------------------------│
      │ sex       │ char(4)      │  性別          │
      │---------------------------------------------│
      │ age       │ char(4)      │  年齢          │
      │---------------------------------------------│
      │ sale      │ int          │  売上          │
      │---------------------------------------------│
      │ srv       │ char(32)     │  サービス名    │
      └---------------------------------------------┘
*****************************************************************/
void SAMPLE_UAP(
        char *in_data,
        EEULONG *in_leng,
        char *out_data,
        EEULONG *out_leng,
        EERPC_INTERFACE_TBL *trninf
        )
{
        /**************************************/
        /*             変数の宣言             */
        /**************************************/
        in_customer_t   in_custm;      /*クライアントから渡される顧客情報(44byte)*/
        customer_t      custm;         /*トランザクションで必要な顧客情報(64byte)*/
        EEULONG         send_len;      /*送信データ長*/
        int             wrc;           /*関数リターンコード*/
        void            *seg_pt;       /*確保領域の先頭アドレス*/

        /**************************************/
        /*          データ領域の確保          */
        /**************************************/
        send_len = sizeof(customer_t);
        wrc = ee_mem_getwkseg(EE_SEGTYPE_UAPWORK,send_len,&seg_pt,EENOFLAGS);
        if(wrc != EE_OK){
                wrc = ee_logprint("KFSB05200-E","SP","SERVER:領域確保に失敗しました。¥n",      NULL,EENOFLAGS);
                return;
        }

        /**************************************/
        /*         必要なデータ取得           */
        /**************************************/
        memcpy(&in_custm,in_data,*in_leng);
        memcpy(custm.name,in_custm.name,20);
        memcpy(custm.sex,in_custm.sex,4);
        memcpy(custm.age,in_custm.age,4);
        custm.sale = in_custm.sale;
        memcpy(custm.srv,(trninf->service),32);

        /**************************************/
        /*       TMトランザクション起動       */
        /**************************************/
        memcpy(seg_pt,&custm,send_len);
        wrc = ee_tim_execap(EETIM_INST,EETIM_JUST,0,0,"srv02",EETIM_HI,(char*)seg_pt,send_len,EENOFLAGS);

        /* TMトランザクション起動失敗の場合、ロールバック終了 */
        if(wrc != EE_OK){
                wrc = ee_logprint("KFSB05300-E","SP","SERVER:タイマトランザクション起動に失敗しました。¥n",NULL,EENOFLAGS);
                wrc = ee_mem_rlswkseg(seg_pt,EENOFLAGS);
                wrc = ee_trn_chained_rollback(EETRN_KILL,0);

                /** ロールバック失敗の場合、エラー表示して終了 **/
                if(wrc != EE_OK){
                        wrc = ee_logprint("KFSB05400-E","SP","SERVER:ROLLBACKに失敗しました。¥n",NULL,EENOFLAGS);
                        return;
                }
        }

        /*        領域の解放              */
        wrc = ee_mem_rlswkseg(seg_pt,EENOFLAGS);

        /*        DBキューに書込み        */
        wrc = ee_dbq_msgput("DBQ001",in_data,*in_leng,EENOFLAGS);
        if(wrc != EE_OK){
                wrc = ee_logprint("KFSB06000-E","SP","SERVER:DBキューのメッセージ書込みに失敗しました。¥n",NULL,EENOFLAGS);
                wrc = ee_trn_chained_rollback(EETRN_KILL,0);

                /** ロールバック失敗の場合、エラー表示して終了 **/
                if(wrc != EE_OK){
                        wrc = ee_logprint("KFSB05400-E","SP","SERVER:ROLLBACKに失敗しました。¥n",NULL,EENOFLAGS);
                        return;
                }
        }

        return;
}

/*****************************************************************
**  目的     :  エラートランザクション１
**  機能     :  エラートランザクション１を実行する
*****************************************************************/
void SAMPLE_E1(
        char *in_data,
        EEULONG *in_leng,
        char *out_data,
        EEULONG *out_leng,
        EERPC_INTERFACE_TBL *trninf
        )
{
        /**************************************/
        /*             変数の宣言             */
        /**************************************/
        int        wrc;                        /*関数リターンコード*/

        /**************************************/
        /*                表示                */
        /**************************************/
        wrc = ee_logprint("KFSB05600-E","SP","SERVER:エラートランザクション1を起動します。¥n",NULL,EENOFLAGS);

        return;
}

/*****************************************************************
**  目的     :  エラートランザクション２
**  機能     :  エラートランザクション２を実行する
*****************************************************************/
void SAMPLE_E2(
        char *in_data,
        EEULONG *in_leng,
        char *out_data,
        EEULONG *out_leng,
        EERPC_INTERFACE_TBL *trninf
        )
{
        /**************************************/
        /*             変数の宣言             */
        /**************************************/
        int        wrc;                        /*関数リターンコード*/

        /**************************************/
        /*                表示                */
        /**************************************/
        wrc = ee_logprint("KFSB05700-E","SP","SERVER:エラートランザクション2を起動します。¥n",NULL,EENOFLAGS);

        return;
}

/*****************************************************************
**  目的     :  エラートランザクション３
**  機能     :  エラートランザクション３を実行する
*****************************************************************/
void SAMPLE_E3(
        char *in_data,
        EEULONG *in_leng,
        char *out_data,
        EEULONG *out_leng,
        EERPC_INTERFACE_TBL *trninf
        )
{
        /**************************************/
        /*             変数の宣言             */
        /**************************************/
        int        wrc;                        /*関数リターンコード*/
        char       rcv_data[8];                /*RPC応答格納領域*/
        EEULONG    rcv_len=8;                  /*RPC応答データ長*/

        /**************************************/
        /*                表示                */
        /**************************************/
        wrc = ee_logprint("KFSB05800-E","SP","SERVER:エラートランザクション3を起動します。¥n",NULL,EENOFLAGS);

        /**************************************/
        /*              RPC 送信              */
        /**************************************/
        memset(rcv_data,0,8);
        wrc = ee_rpc_call("outSPP","outSRV",in_data,in_leng,rcv_data,&rcv_len,EENOFLAGS);
        if(wrc != EE_OK){
                wrc = ee_logprint("KFSB05500-E","SP","SERVER:RPC処理に失敗しました。¥n",NULL,EENOFLAGS);
        }

        return;
}

/*****************************************************************
**  目的    :  エラートランザクション４
**  機能    :  エラートランザクション４を実行する
*****************************************************************/
void SAMPLE_E4(
        char *in_data,
        EEULONG *in_leng,
        char *out_data,
        EEULONG *out_leng,
        EERPC_INTERFACE_TBL *trninf
        )
{
        /**************************************/
        /*             変数の宣言             */
        /**************************************/
        int        wrc;                        /*関数リターンコード*/

        /**************************************/
        /*                表示                */
        /**************************************/
        wrc = ee_logprint("KFSB05900-E","SP","SERVER:エラートランザクション4を起動します。¥n",NULL,EENOFLAGS);

        return;
}

/*****************************************************************
**  目的    :  MIトランザクション
**  機能    :  MIトランザクションを実行する
*****************************************************************/
void SAMPLE_MI(
        char *in_data,
        EEULONG *in_leng,
        char *out_data,
        EEULONG *out_leng,
        EERPC_INTERFACE_TBL *trninf
        )
{
        /**************************************/
        /*             変数の宣言             */
        /**************************************/
        int        wrc;                        /*関数リターンコード*/

        /**************************************/
        /*                表示                */
        /**************************************/
        wrc = ee_logprint("KFSB06200-I","SP","SERVER:サンプルUAPを開始します。¥n",NULL,EENOFLAGS);

        return;
}

/*****************************************************************
**  目的    :  MEトランザクション
**  機能    :  MEトランザクションを実行する
*****************************************************************/
void SAMPLE_ME(
        char *in_data,
        EEULONG *in_leng,
        char *out_data,
        EEULONG *out_leng,
        EERPC_INTERFACE_TBL *trninf
        )
{
        /**************************************/
        /*             変数の宣言             */
        /**************************************/
        int        wrc;                        /*関数リターンコード*/

        /**************************************/
        /*                表示                */
        /**************************************/
        wrc = ee_logprint("KFSB06300-I","SP","SERVER:サンプルUAPを終了します。¥n",NULL,EENOFLAGS);

        return;
}

/*****************************************************************
**  目的    :  タイマトランザクション
**  機能    :  タイマトランザクションを実行する
*****************************************************************/
void SAMPLE_TM(
        char *in_data,
        EEULONG *in_leng,
        char *out_data,
        EEULONG *out_leng,
        EERPC_INTERFACE_TBL *trninf
        )
{
        /**************************************/
        /*             変数の宣言             */
        /**************************************/
        int        wrc;                        /*関数リターンコード*/
        char       rcv_data[8];                /*RPC応答格納領域*/
        EEULONG    rcv_len=8;                  /*RPC応答データ長*/

        /**************************************/
        /*                表示                */
        /**************************************/
        wrc = ee_logprint("KFSB06400-I","SP","SERVER:タイマトランザクションを起動します。¥n",NULL,EENOFLAGS);

        /**************************************/
        /*              RPC 送信              */
        /**************************************/
        memset(rcv_data,0,8);
        wrc = ee_rpc_call("outSPP","outSRV",in_data,in_leng,rcv_data,&rcv_len,EENOFLAGS);
        if(wrc != EE_OK){
                wrc = ee_logprint("KFSB05500-E","SP","SERVER:RPC処理に失敗しました。¥n",NULL,EENOFLAGS);
        }

        return;
}

/*****************************************************************
**  目的    :  DBキューの読出しトランザクション
**  機能    :  DBキューの読出しトランザクションを実行する
*****************************************************************/
void SAMPLE_DBQ(
        char *in_data,
        EEULONG *in_leng,
        char *out_data,
        EEULONG *out_leng,
        EERPC_INTERFACE_TBL *trninf
        )
{
        /**************************************/
        /*             変数の宣言             */
        /**************************************/
        int        wrc;                        /*関数リターンコード*/
        char       rcv_data[8];                /*RPC応答格納領域*/
        EEULONG    rcv_len=8;                  /*RPC応答データ長*/

        /**************************************/
        /*                表示                */
        /**************************************/
        wrc = ee_logprint("KFSB06400-I","SP","SERVER:DBキューの読出しトランザクションを起動します。¥n",NULL,EENOFLAGS);

        /**************************************/
        /*              RPC 送信              */
        /**************************************/
        memset(rcv_data,0,8);
        wrc = ee_rpc_call("outSPP","outSRV",in_data,in_leng,rcv_data,&rcv_len,EENOFLAGS);
        if(wrc != EE_OK){
        wrc = ee_logprint("KFSB05500-E","SP","SERVER:RPC処理に失敗しました。¥n",NULL,EENOFLAGS);
        }

        return;
}

7.2　COBOL言語のコーディング例

COBOL言語のUAP共用ライブラリのコーディング例を示します。

******************************************************************
**    All Rights Reserved. Copyright (C) 2004, Hitachi, Ltd. P-1M64-2A1
**    目的        :   TP1/EE サンプルプログラム(COBOL言語版)
******************************************************************
* spp.cbl
******************************************************************
**    目的        :   サービストランザクション処理（非応答型RPC用）
**    機能        :   サービストランザクション処理の実行
**             (1)受信データから取得する情報を格納するデータ領域を確保する
**             (2)受信データから、必要な情報を取得する
**             (3)データ領域を用いて、タイマトランザクションを発行
**             (4)確保した領域の解放
**             (5)タイマトランザクション失敗時には、ロールバックする
**
**                入力データ形式
**                +----------------------------------------------+
**                | データ名  | データ型   | 意味                |
**                |==============================================|
**                | NAM-LEN   | PIC S9(9)  | 名前の文字列長      |
**                |----------------------------------------------|
**                | NAM-ARG   | PIC X(20)  | 名前                |
**                |----------------------------------------------|
**                | SEX-LEN   | PIC S9(9)  | 性別の文字列長      |
**                |----------------------------------------------|
**                | SEX-ARG   | PIC X(4)   | 性別                |
**                |----------------------------------------------|
**                | AGE-LEN   | PIC S9(9)  | 年齢の文字列長      |
**                |----------------------------------------------|
**                | AGE-ARG   | PIC X(4)   | 年齢                |
**                |----------------------------------------------|
**                | SALE-ARG  | PIC S9(9)  | 売上                |
**                +----------------------------------------------+
**
**                トランザクション処理に必要な情報
**                +----------------------------------------------+
**                | データ名  | データ型   | 意味                |
**                |==============================================|
**                | NAM-ARG   | PIC X(20)  | 名前                |
**                |----------------------------------------------|
**                | SEX-ARG   | PIC X(4)   | 性別                |
**                |----------------------------------------------|
**                | AGE-ARG   | PIC X(4)   | 年齢                |
**                |----------------------------------------------|
**                | SALE-ARG  | PIC S9(9)  | 売上                |
**                |----------------------------------------------|
**                | SRV-ARG   | PIC X(32)  | サービス名          |
**                +----------------------------------------------+
******************************************************************
******************************************************************
*   見出し
******************************************************************
 IDENTIFICATION  DIVISION.
*
******************************************************************
*   関数名
******************************************************************
 PROGRAM-ID.     SAMPLE_UAP.
*
******************************************************************
*   環境部
******************************************************************
 ENVIRONMENT     DIVISION.
*
******************************************************************
*   変数宣言部
******************************************************************
 DATA            DIVISION.
************************************************
*   変数/定数宣言
************************************************
 WORKING-STORAGE SECTION.
*** リターンコード値 ***************************
 01 EE_OK         PIC X(5)  VALUE '00000'.
*
*** 送信データ使用変数 ********************************
*** 引数(IN-DATA)情報格納構造体
 01 SQL-ARG1.
     02  NAM-LEN    PIC S9(9) COMP.
     02  NAM-ARG    PIC X(20).
     02  SEX-LEN    PIC S9(9) COMP.
     02  SEX-ARG    PIC X(4).
     02  AGE-LEN    PIC S9(9) COMP.
     02  AGE-ARG    PIC X(4).
     02  SALE-ARG   PIC S9(9) COMP.
*** 送信データ構造体
 01 SQL-ARG2.
     02  NAM-ARG    PIC X(20).
     02  SEX-ARG    PIC X(4).
     02  AGE-ARG    PIC X(4).
     02  SALE-ARG   PIC S9(9) COMP.
     02  SRV-ARG    PIC X(32).
*
*** LOGPRINTメッセージ設定 *********************
 01 PGMID         PIC X(3) VALUE 'SP '.
***  サンプルメッセージ(領域確保失敗)
 01 MSGID52       PIC X(12) VALUE 'KFSB05200-E '.
 01 MSG52         PIC X(64) VALUE
        'SERVER:領域確保に失敗しました。'.
 01 MSGLEN52      PIC 9(9)  COMP VALUE 64.
***  サンプルメッセージ(タイマトラン起動失敗)
 01 MSGID53       PIC X(12) VALUE 'KFSB05300-E '.
 01 MSG53         PIC X(128) VALUE
        'SERVER:タイマトランザクション起動に失敗しました。'.
 01 MSGLEN53      PIC 9(9)  COMP VALUE 128.
***  サンプルメッセージ(ロールバック失敗)
 01 MSGID54       PIC X(12) VALUE 'KFSB05400-E '.
 01 MSG54         PIC X(64) VALUE
        'SERVER:ROLLBACKに失敗しました。'.
 01 MSGLEN54      PIC 9(9)  COMP VALUE 64.
***  サンプルメッセージ(DBキュー書込み失敗)
 01 MSGID55       PIC X(12) VALUE 'KFSB06000-E '.
 01 MSG55         PIC X(128) VALUE
        'SERVER:DBキューのメッセージ書込みに失敗しました。'.
 01 MSGLEN55      PIC 9(9)  COMP VALUE 128.
*
*** API各種引数設定 ****************************
***  CBLEELOG('PRINT   ')
 01 EELOG-PRINT-ARG1.
     02 EELOG-PRINT-REQUEST       PIC X(8) VALUE 'PRINT   '.
     02 EELOG-PRINT-STATUS-CODE   PIC X(5).
     02 FILLER                    PIC X(3).
     02 EELOG-PRINT-FLAGS         PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
     02 EELOG-PRINT-MSG-ID        PIC X(12).
     02 EELOG-PRINT-PGM-ID        PIC X(3).
 01 EELOG-PRINT-ARG2.
     02 EELOG-PRINT-MSG-LEN       PIC 9(9) COMP.
     02 EELOG-PRINT-MSG           PIC X(128).
 01 EELOG-PRINT-ARG3.
     02 EELOG-PRINT-INFO          PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
*
***  CBLEETRN('C-ROLL  ')
 01 EETRN-C-ROLL-ARG.
     02 EETRN-C-ROLL-REQUEST      PIC X(8) VALUE 'C-ROLL  '.
     02 EETRN-C-ROLL-STATUS-CODE  PIC X(5).
     02 FILLER                    PIC X(3).
     02 EETRN-C-ROLL-THKIND       PIC X(4) VALUE 'KILL'.
     02 EETRN-C-ROLL-ECODE        PIC S9(9) COMP.
*
***  CBLEEMEM('GETWK   ')
 01 EEMEM-GETWK-ARG1.
     02 EEMEM-GETWK-REQUEST       PIC X(8) VALUE 'GETWK   '.
     02 EEMEM-GETWK-STATUS-CODE   PIC X(5).
     02 FILLER                    PIC X(3).
     02 EEMEM-GETWK-FLAGS         PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
 01 EEMEM-GETWK-ARG2.
     02 EEMEM-GETWK-SEG-TYPE      PIC X(1) VALUE 'U'.
     02 FILLER                    PIC X(3).
     02 EEMEM-GETWK-SEG-SIZE      PIC 9(9) COMP VALUE 128.
     02 EEMEM-GETWK-SEG-PT        ADDRESS.
*
***  CBLEEMEM('RLSWK   ')
 01 EEMEM-RLSWK-ARG1.
     02 EEMEM-RLSWK-REQUEST       PIC X(8) VALUE 'RLSWK   '.
     02 EEMEM-RLSWK-STATUS-CODE   PIC X(5).
     02 FILLER                    PIC X(3).
     02 EEMEM-RLSWK-FLAGS         PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
 01 EEMEM-RLSWK-ARG2.
     02 EEMEM-RLSWK-SEG-PT        ADDRESS.
*
***  CBLEETIM('EXECAP  ')
 01 EETIM-EXECAP-ARG1.
     02 EETIM-EXECAP-REQUEST      PIC X(8) VALUE 'EXECAP  '.
     02 EETIM-EXECAP-STATUS-CODE  PIC X(5).
     02 FILLER                    PIC X(3).
     02 EETIM-EXECAP-FLAGS        PIC S9(9) COMP VALUE 0.
 01 EETIM-EXECAP-ARG2.
     02 EETIM-EXECAP-ACTTYPE      PIC X(4) VALUE 'INST'.
     02 EETIM-EXECAP-ACTION       PIC X(4) VALUE 'INTV'.
     02 EETIM-EXECAP-ACTIVE       PIC 9(9) COMP VALUE 10.
     02 EETIM-EXECAP-REQID        PIC 9(9) COMP VALUE 0.
     02 EETIM-EXECAP-SERVICE      PIC X(32) VALUE 'srv02 '.
     02 EETIM-EXECAP-PRIORITY     PIC X(4) VALUE 'HI  '.
 01 EETIM-EXECAP-ARG3 ADDRESSED BY TIM-PT.
     02 EETIM-EXECAP-DATA_LEN     PIC 9(9) COMP.
     02 EETIM-EXECAP-DATA         PIC X(64).
*
***  CBLEEDBQ('MSGPUT  ')
 01 EEDBQ-MSGPUT-ARG1.
     02 EEDBQ-MSGPUT-REQUEST      PIC X(8) VALUE 'MSGPUT  '.
     02 EEDBQ-MSGPUT-STATUS-CODE  PIC X(5).
     02 FILLER                    PIC X(3).
     02 EEDBQ-MSGPUT-FLAGS        PIC S9(9).
     02 EEDBQ-MSGPUT-DBQNAME      PIC X(32) VALUE 'DBQ001'.
 01 EEDBQ-MSGPUT-ARG2.
     02 EEDBQ-MSGPUT-DATA_LEN     PIC 9(9) COMP.
     02 EEDBQ-MSGPUT-DATA         PIC X(128).
*
************************************************
*   引数宣言
************************************************
 LINKAGE SECTION.
*
 01 IN-DATA.
     02 ARG-INDATA   PIC X(128).
 01 IN-LEN.
     02 ARG-INLEN    PIC S9(9) COMP.
 01 OUT-DATA.
     02 ARG-OUTDATA  PIC X(8).
 01 OUT-LEN.
     02 ARG-OUTLEN   PIC S9(9) COMP.
 COPY  EERPCSRV.
*
******************************************************************
*   プログラム開始
******************************************************************
 PROCEDURE       DIVISION
     USING IN-DATA IN-LEN OUT-DATA OUT-LEN EERPC_INTERFACE_TBL.
************************************************
*   IN-DATAをタイマトラン送信用データに変更
************************************************
 MOVE IN-DATA TO SQL-ARG1.
*
 MOVE NAM-ARG OF SQL-ARG1 (1:NAM-LEN OF SQL-ARG1)
     TO NAM-ARG OF SQL-ARG2.
 MOVE SEX-ARG OF SQL-ARG1 (1:SEX-LEN OF SQL-ARG1)
     TO SEX-ARG  OF SQL-ARG2.
 MOVE AGE-ARG OF SQL-ARG1 (1:AGE-LEN OF SQL-ARG1)
     TO AGE-ARG  OF SQL-ARG2.
 MOVE SALE-ARG OF SQL-ARG1 TO SALE-ARG OF SQL-ARG2.
 MOVE SERVICE_NAME OF EERPC_INTERFACE_TBL
     (1:SERVICE_LEN OF EERPC_INTERFACE_TBL)
         TO SRV-ARG OF SQL-ARG2 .
*
************************************************
*   GETWKを発行してタイマトラン送信用の領域を確保
************************************************
*** GETWK発行
 CALL 'CBLEEMEM'
     USING EEMEM-GETWK-ARG1 EEMEM-GETWK-ARG2.
*** GETWK成否判定
   IF EEMEM-GETWK-STATUS-CODE OF EEMEM-GETWK-ARG1
      NOT = EE_OK THEN
************************************************
*   GETWK失敗
************************************************
*** 領域確保失敗メッセージの表示
*** LOGPRINT引数設定
   MOVE PGMID     TO
       EELOG-PRINT-PGM-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1
   MOVE MSGID52   TO
       EELOG-PRINT-MSG-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1
   MOVE MSG52     TO
       EELOG-PRINT-MSG     OF EELOG-PRINT-ARG2
   MOVE MSGLEN52  TO
       EELOG-PRINT-MSG-LEN OF EELOG-PRINT-ARG2
   CALL 'CBLEELOG' USING EELOG-PRINT-ARG1 EELOG-PRINT-ARG2
       EELOG-PRINT-ARG3
   GO TO MN-END
   END-IF.
*
************************************************
*   GETWK成功>確保した領域を用い送信データを設定
************************************************
*** アドレス受け渡し
 COMPUTE TIM-PT = EEMEM-GETWK-SEG-PT OF EEMEM-GETWK-ARG2.
*** 送信DATA設定
 MOVE 64 TO EETIM-EXECAP-DATA_LEN OF EETIM-EXECAP-ARG3.
 MOVE SQL-ARG2 TO EETIM-EXECAP-DATA OF EETIM-EXECAP-ARG3.
*
************************************************
*   EXECAP発行
************************************************
 CALL 'CBLEETIM' USING EETIM-EXECAP-ARG1
    EETIM-EXECAP-ARG2 EETIM-EXECAP-ARG3.
************************************************
*   RLSWK発行(確保領域の解放)
************************************************
*** 解放する領域の設定
 COMPUTE EEMEM-RLSWK-SEG-PT OF EEMEM-RLSWK-ARG2
     = EEMEM-GETWK-SEG-PT OF EEMEM-GETWK-ARG2.
*** RLSWK発行
 CALL 'CBLEEMEM'
     USING EEMEM-RLSWK-ARG1 EEMEM-RLSWK-ARG2.
*
************************************************
*   EXECAP成否判定
************************************************
   IF EETIM-EXECAP-STATUS-CODE OF EETIM-EXECAP-ARG1
       NOT = EE_OK THEN
************************************************
*   EXECAP:失敗>LOG出力/ROLLBACK発行
************************************************
*** タイマトラン失敗メッセージの表示
*** LOGPRINT引数設定
   MOVE PGMID     TO
       EELOG-PRINT-PGM-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1
   MOVE MSGID53   TO
       EELOG-PRINT-MSG-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1
   MOVE MSG53     TO
       EELOG-PRINT-MSG     OF EELOG-PRINT-ARG2
   MOVE MSGLEN53  TO
       EELOG-PRINT-MSG-LEN OF EELOG-PRINT-ARG2
   CALL 'CBLEELOG' USING EELOG-PRINT-ARG1 EELOG-PRINT-ARG2
       EELOG-PRINT-ARG3
   END-CALL
*
*** ROLLBACK(KILL)発行
   CALL 'CBLEETRN' USING EETRN-C-ROLL-ARG
*** ROLLBACK成否判定
     IF EETRN-C-ROLL-STATUS-CODE OF EETRN-C-ROLL-ARG
         NOT = EE_OK THEN
************************************************
*   ROLLBACK失敗
************************************************
*** ロールバック失敗メッセージの表示
*** LOGPRINT引数設定
     MOVE PGMID     TO
         EELOG-PRINT-PGM-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1
     MOVE MSGID54   TO
         EELOG-PRINT-MSG-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1
     MOVE MSG54     TO
         EELOG-PRINT-MSG     OF EELOG-PRINT-ARG2
     MOVE MSGLEN54  TO
         EELOG-PRINT-MSG-LEN OF EELOG-PRINT-ARG2
     CALL 'CBLEELOG' USING EELOG-PRINT-ARG1 EELOG-PRINT-ARG2
         EELOG-PRINT-ARG3
     END-IF
   GO TO MN-END
   END-IF.
*
*** 送信DATA設定
MOVE 0 TO EEDBQ-MSGPUT-FLAGS OF EEDBQ-MSGPUT-ARG1.
 MOVE 124 TO EEDBQ-MSGPUT-DATA_LEN OF EEDBQ-MSGPUT-ARG2.
 MOVE IN-DATA TO EEDBQ-MSGPUT-DATA OF EEDBQ-MSGPUT-ARG2.
*** MSGPUT発行
 CALL 'CBLEEDBQ'
     USING EEDBQ-MSGPUT-ARG1 EEDBQ-MSGPUT-ARG2.
*
************************************************
*   MSGPUT成否判定
************************************************
   IF EEDBQ-MSGPUT-STATUS-CODE OF EEDBQ-MSGPUT-ARG1
       NOT = EE_OK THEN
************************************************
*   MSGPUT:失敗>LOG出力/ROLLBACK発行
************************************************
*** タイマトラン失敗メッセージの表示
*** LOGPRINT引数設定
   MOVE PGMID     TO
       EELOG-PRINT-PGM-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1
   MOVE MSGID55   TO
       EELOG-PRINT-MSG-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1
   MOVE MSG55     TO
       EELOG-PRINT-MSG     OF EELOG-PRINT-ARG2
   MOVE MSGLEN55  TO
       EELOG-PRINT-MSG-LEN OF EELOG-PRINT-ARG2
   CALL 'CBLEELOG' USING EELOG-PRINT-ARG1 EELOG-PRINT-ARG2
       EELOG-PRINT-ARG3
   END-CALL
*
*** ROLLBACK(KILL)発行
   CALL 'CBLEETRN' USING EETRN-C-ROLL-ARG
*** ROLLBACK成否判定
     IF EETRN-C-ROLL-STATUS-CODE OF EETRN-C-ROLL-ARG
         NOT = EE_OK THEN
************************************************
*   ROLLBACK失敗
************************************************
*** ロールバック失敗メッセージの表示
*** LOGPRINT引数設定
     MOVE PGMID     TO
         EELOG-PRINT-PGM-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1
     MOVE MSGID54   TO
         EELOG-PRINT-MSG-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1
     MOVE MSG54     TO
         EELOG-PRINT-MSG     OF EELOG-PRINT-ARG2
     MOVE MSGLEN54  TO
         EELOG-PRINT-MSG-LEN OF EELOG-PRINT-ARG2
     CALL 'CBLEELOG' USING EELOG-PRINT-ARG1 EELOG-PRINT-ARG2
         EELOG-PRINT-ARG3
     END-IF
  END-IF.
*
 MN-END.
*
******************************************************************
*   プログラム終了
******************************************************************
 EXIT PROGRAM.
 END PROGRAM SAMPLE_UAP.
*
*
******************************************************************
**    目的        :   エラートランザクション1処理
**    機能        :   エラートランザクション1処理を実行
******************************************************************
******************************************************************
*   見出し
******************************************************************
 IDENTIFICATION  DIVISION.
*
******************************************************************
*   関数名
******************************************************************
 PROGRAM-ID.     SAMPLE_E1.
*
******************************************************************
*   環境部
******************************************************************
 ENVIRONMENT     DIVISION.
*
******************************************************************
*   変数宣言部
******************************************************************
 DATA            DIVISION.
************************************************
*   変数/定数宣言
************************************************
 WORKING-STORAGE SECTION.
*** リターンコード値 ***************************
 01 EE_OK         PIC X(5)  VALUE '00000'.
*
*** LOGPRINT設定 *******************************
 01 PGMID         PIC X(3) VALUE 'SP '.
*
*** サンプルメッセージ(トラン起動)
 01 MSGID56       PIC X(12) VALUE 'KFSB05600-E '.
 01 MSG56         PIC X(64) VALUE
        'SERVER:エラートランザクション1を起動します。'.
 01 MSGLEN56      PIC 9(9)  COMP VALUE 64.
*
*** API引数設定 ********************************
*** CBLEELOG('PRINT   ')
 01 EELOG-PRINT-ARG1.
     02 EELOG-PRINT-REQUEST       PIC X(8) VALUE 'PRINT   '.
     02 EELOG-PRINT-STATUS-CODE   PIC X(5).
     02 FILLER                    PIC X(3).
     02 EELOG-PRINT-FLAGS         PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
     02 EELOG-PRINT-MSG-ID        PIC X(12).
     02 EELOG-PRINT-PGM-ID        PIC X(3).
 01 EELOG-PRINT-ARG2.
     02 EELOG-PRINT-MSG-LEN       PIC 9(9) COMP.
     02 EELOG-PRINT-MSG           PIC X(128).
 01 EELOG-PRINT-ARG3.
     02 EELOG-PRINT-INFO          PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
*
************************************************
*   引数宣言
************************************************
 LINKAGE SECTION.
*
 01 IN-DATA.
     02 ARG-INDATA   PIC X(128).
 01 IN-LEN.
     02 ARG-INLEN    PIC S9(9) COMP.
 01 OUT-DATA.
     02 ARG-OUTDATA  PIC X(8).
 01 OUT-LEN.
     02 ARG-OUTLEN   PIC S9(9) COMP.
 COPY  EERPCSRV.
*
******************************************************************
*   プログラム開始
******************************************************************
 PROCEDURE       DIVISION
     USING IN-DATA IN-LEN OUT-DATA OUT-LEN EERPC_INTERFACE_TBL.
*
************************************************
*   トランザクション起動メッセージの表示
************************************************
*** LOGPRINT引数設定
 MOVE PGMID     TO
     EELOG-PRINT-PGM-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1.
 MOVE MSGID56   TO
     EELOG-PRINT-MSG-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1.
 MOVE MSG56     TO
     EELOG-PRINT-MSG     OF EELOG-PRINT-ARG2.
 MOVE MSGLEN56  TO
     EELOG-PRINT-MSG-LEN OF EELOG-PRINT-ARG2.
 CALL 'CBLEELOG' USING EELOG-PRINT-ARG1 EELOG-PRINT-ARG2
     EELOG-PRINT-ARG3.
*
******************************************************************
*   プログラム終了
******************************************************************
 EXIT PROGRAM.
 END PROGRAM SAMPLE_E1.
*
******************************************************************
**    目的        :   エラートランザクション2処理
**    機能        :   エラートランザクション2処理を実行
******************************************************************
******************************************************************
*   見出し
******************************************************************
 IDENTIFICATION  DIVISION.
*
******************************************************************
*   関数名
******************************************************************
 PROGRAM-ID.     SAMPLE_E2.
*
******************************************************************
*   環境部
******************************************************************
 ENVIRONMENT     DIVISION.
*
******************************************************************
*   変数宣言部
******************************************************************
 DATA            DIVISION.
************************************************
*   変数/定数宣言
************************************************
 WORKING-STORAGE SECTION.
*** リターンコード値 ***************************
 01 EE_OK         PIC X(5)  VALUE '00000'.
*
*** LOGPRINT設定 *******************************
 01 PGMID         PIC X(3) VALUE 'SP '.
*
*** サンプルメッセージ(トラン起動)
 01 MSGID57       PIC X(12) VALUE 'KFSB05700-E '.
 01 MSG57         PIC X(64) VALUE
        'SERVER:エラートランザクション2を起動します。'.
 01 MSGLEN57      PIC 9(9)  COMP VALUE 64.
*
*** API引数設定 ********************************
*** CBLEELOG('PRINT   ')
 01 EELOG-PRINT-ARG1.
     02 EELOG-PRINT-REQUEST       PIC X(8) VALUE 'PRINT   '.
     02 EELOG-PRINT-STATUS-CODE   PIC X(5).
     02 FILLER                    PIC X(3).
     02 EELOG-PRINT-FLAGS         PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
     02 EELOG-PRINT-MSG-ID        PIC X(12).
     02 EELOG-PRINT-PGM-ID        PIC X(3).
 01 EELOG-PRINT-ARG2.
     02 EELOG-PRINT-MSG-LEN       PIC 9(9) COMP.
     02 EELOG-PRINT-MSG           PIC X(128).
 01 EELOG-PRINT-ARG3.
     02 EELOG-PRINT-INFO          PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
*
************************************************
*   引数宣言
************************************************
       LINKAGE SECTION.
*
 01 IN-DATA.
     02 ARG-INDATA   PIC X(128).
 01 IN-LEN.
     02 ARG-INLEN    PIC S9(9) COMP.
 01 OUT-DATA.
     02 ARG-OUTDATA  PIC X(8).
 01 OUT-LEN.
     02 ARG-OUTLEN   PIC S9(9) COMP.
 COPY  EERPCSRV.
*
******************************************************************
*   プログラム開始
******************************************************************
 PROCEDURE       DIVISION
     USING IN-DATA IN-LEN OUT-DATA OUT-LEN EERPC_INTERFACE_TBL.
*
************************************************
*   トランザクション起動メッセージの表示
************************************************
*** LOGPRINT引数設定
 MOVE PGMID     TO
     EELOG-PRINT-PGM-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1.
 MOVE MSGID57   TO
     EELOG-PRINT-MSG-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1.
 MOVE MSG57     TO
     EELOG-PRINT-MSG     OF EELOG-PRINT-ARG2.
 MOVE MSGLEN57  TO
     EELOG-PRINT-MSG-LEN OF EELOG-PRINT-ARG2.
 CALL 'CBLEELOG' USING EELOG-PRINT-ARG1 EELOG-PRINT-ARG2
     EELOG-PRINT-ARG3.
*
******************************************************************
*   プログラム終了
******************************************************************
 EXIT PROGRAM.
 END PROGRAM SAMPLE_E2.
*
******************************************************************
**    目的        :   エラートランザクション3処理
**    機能        :   エラートランザクション3処理を実行
******************************************************************
******************************************************************
*   見出し
******************************************************************
 IDENTIFICATION  DIVISION.
*
******************************************************************
*   関数名
******************************************************************
 PROGRAM-ID.     SAMPLE_E3.
*
******************************************************************
*   環境部
******************************************************************
 ENVIRONMENT     DIVISION.
*
******************************************************************
*   変数宣言部
******************************************************************
 DATA            DIVISION.
************************************************
*   変数/定数宣言
************************************************
 WORKING-STORAGE SECTION.
*** リターンコード値 ***************************
 01 EE_OK         PIC X(5)  VALUE '00000'.
*
*** LOGPRINT設定 *******************************
 01 PGMID         PIC X(3) VALUE 'SP '.
*
*** サンプルメッセージ(トラン起動)
 01 MSGID58       PIC X(12) VALUE 'KFSB05800-E '.
 01 MSG58         PIC X(64) VALUE
         'SERVER:エラートランザクション3を起動します。'.
 01 MSGLEN58      PIC 9(9)  COMP VALUE 64.
*** サンプルメッセージ(RPC処理失敗)
 01 MSGID55       PIC X(12) VALUE 'KFSB05500-E '.
 01 MSG55         PIC X(64) VALUE
         'SERVER:RPC処理に失敗しました。'.
 01 MSGLEN55      PIC 9(9)  COMP VALUE 64.
*
*** RPC設定 *****************************v0101**
 01 RPC-FLAGS        PIC S9(9) COMP VALUE 0.
 01 RPC-SVNAME       PIC X(32) VALUE 'outSRV '.
 01 RPC-SVGROUP      PIC X(32) VALUE 'outSPP '.
 01 RPC-OUTDATALEN   PIC 9(9)  COMP VALUE 8.
*
*** API引数設定 ********************************
*** CBLEELOG('PRINT   ')
 01 EELOG-PRINT-ARG1.
     02 EELOG-PRINT-REQUEST       PIC X(8) VALUE 'PRINT   '.
     02 EELOG-PRINT-STATUS-CODE   PIC X(5).
     02 FILLER                    PIC X(3).
     02 EELOG-PRINT-FLAGS         PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
     02 EELOG-PRINT-MSG-ID        PIC X(12).
     02 EELOG-PRINT-PGM-ID        PIC X(3).
 01 EELOG-PRINT-ARG2.
     02 EELOG-PRINT-MSG-LEN       PIC 9(9) COMP.
     02 EELOG-PRINT-MSG           PIC X(128).
 01 EELOG-PRINT-ARG3.
     02 EELOG-PRINT-INFO          PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
*
*** CBLEERPC('CALL    ')
 01 EERPC-CALL-ARG1.
     02 EERPC-CALL-REQUEST        PIC X(8) VALUE 'CALL    '.
     02 EERPC-CALL-STATUS-CODE    PIC X(5).
     02 FILLER                    PIC X(3).
     02 EERPC-CALL-FLAGS          PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
     02 EERPC-CALL-DESCRIPTOR     PIC S9(9) COMP.
     02 EERPC-CALL-SVNAME         PIC X(32).
     02 EERPC-CALL-SVGROUP        PIC X(32).
 01 EERPC-CALL-ARG2.
     02 EERPC-CALL-INDATALEN      PIC 9(9) COMP.
     02 EERPC-CALL-INDATA         PIC X(128).
 01 EERPC-CALL-ARG3.
     02 EERPC-CALL-OUTDATALEN     PIC 9(9) COMP.
     02 EERPC-CALL-OUTDATA        PIC X(8).
*
************************************************
*   引数宣言
************************************************
 LINKAGE SECTION.
*
 01 IN-DATA.
     02 ARG-INDATA   PIC X(128).
 01 IN-LEN.
     02 ARG-INLEN    PIC S9(9) COMP.
 01 OUT-DATA.
     02 ARG-OUTDATA  PIC X(8).
 01 OUT-LEN.
     02 ARG-OUTLEN   PIC S9(9) COMP.
 COPY  EERPCSRV.
*
******************************************************************
*   プログラム開始
******************************************************************
 PROCEDURE       DIVISION
    USING IN-DATA IN-LEN OUT-DATA OUT-LEN EERPC_INTERFACE_TBL.
*
************************************************
*   トランザクション起動メッセージの表示
************************************************
*** LOGPRINT引数設定
 MOVE PGMID     TO
     EELOG-PRINT-PGM-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1.
 MOVE MSGID58   TO
     EELOG-PRINT-MSG-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1.
 MOVE MSG58     TO
     EELOG-PRINT-MSG     OF EELOG-PRINT-ARG2.
 MOVE MSGLEN58  TO
     EELOG-PRINT-MSG-LEN OF EELOG-PRINT-ARG2.
 CALL 'CBLEELOG' USING EELOG-PRINT-ARG1 EELOG-PRINT-ARG2
     EELOG-PRINT-ARG3.
*
************************************************
*   RPC送信
************************************************
*** RPC送信データの設定
 MOVE ARG-INDATA OF IN-DATA TO
     EERPC-CALL-INDATA OF EERPC-CALL-ARG2.
 MOVE ARG-INLEN OF IN-LEN TO
     EERPC-CALL-INDATALEN  OF EERPC-CALL-ARG2.
 MOVE RPC-FLAGS      TO EERPC-CALL-FLAGS      OF EERPC-CALL-ARG1.
 MOVE RPC-SVNAME     TO EERPC-CALL-SVNAME     OF EERPC-CALL-ARG1.
 MOVE RPC-SVGROUP    TO EERPC-CALL-SVGROUP    OF EERPC-CALL-ARG1.
 MOVE RPC-OUTDATALEN TO EERPC-CALL-OUTDATALEN OF EERPC-CALL-ARG3.
*** RPC発行
 CALL 'CBLEERPC'
     USING EERPC-CALL-ARG1 EERPC-CALL-ARG2 EERPC-CALL-ARG3.
*** RPC成否判定
   IF EERPC-CALL-STATUS-CODE OF EERPC-CALL-ARG1
       NOT = EE_OK THEN
************************************************
*   RPC送信失敗
************************************************
*** RPC処理失敗メッセージの表示
*** LOGPRINT引数設定
   MOVE PGMID     TO
       EELOG-PRINT-PGM-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1
   MOVE MSGID55   TO
       EELOG-PRINT-MSG-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1
   MOVE MSG55     TO
       EELOG-PRINT-MSG     OF EELOG-PRINT-ARG2
   MOVE MSGLEN55  TO
       EELOG-PRINT-MSG-LEN OF EELOG-PRINT-ARG2
   CALL 'CBLEELOG' USING EELOG-PRINT-ARG1 EELOG-PRINT-ARG2
       EELOG-PRINT-ARG3
   END-IF.
*
******************************************************************
*   プログラム終了
******************************************************************
 EXIT PROGRAM.
 END PROGRAM SAMPLE_E3.
*
******************************************************************
**    目的        :   エラートランザクション4処理
**    機能        :   エラートランザクション4処理を実行
******************************************************************
******************************************************************
*   見出し
******************************************************************
 IDENTIFICATION  DIVISION.
*
******************************************************************
*   関数名
******************************************************************
 PROGRAM-ID.     SAMPLE_E4.
*
******************************************************************
*   環境部
******************************************************************
 ENVIRONMENT     DIVISION.
*
******************************************************************
*   変数宣言部
******************************************************************
 DATA            DIVISION.
************************************************
*   変数/定数宣言
************************************************
 WORKING-STORAGE SECTION.
*** リターンコード値 ***************************
 01 EE_OK         PIC X(5)  VALUE '00000'.
*
*** LOGPRINT設定 *******************************
 01 PGMID         PIC X(3) VALUE 'SP '.
*
*** サンプルメッセージ(トラン起動)
 01 MSGID59       PIC X(12) VALUE 'KFSB05900-E '.
 01 MSG59         PIC X(64) VALUE
        'SERVER:エラートランザクション4を起動します。'.
 01 MSGLEN59      PIC 9(9)  COMP VALUE 64.
*
*** API引数設定 ********************************
*** CBLEELOG('PRINT   ')
 01 EELOG-PRINT-ARG1.
     02 EELOG-PRINT-REQUEST       PIC X(8) VALUE 'PRINT   '.
     02 EELOG-PRINT-STATUS-CODE   PIC X(5).
     02 FILLER                    PIC X(3).
     02 EELOG-PRINT-FLAGS         PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
     02 EELOG-PRINT-MSG-ID        PIC X(12).
     02 EELOG-PRINT-PGM-ID        PIC X(3).
 01 EELOG-PRINT-ARG2.
     02 EELOG-PRINT-MSG-LEN       PIC 9(9) COMP.
     02 EELOG-PRINT-MSG           PIC X(128).
 01 EELOG-PRINT-ARG3.
     02 EELOG-PRINT-INFO          PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
*
************************************************
*   引数宣言
************************************************
 LINKAGE SECTION.
*
 01 IN-DATA.
     02 ARG-INDATA   PIC X(128).
 01 IN-LEN.
     02 ARG-INLEN    PIC S9(9) COMP.
 01 OUT-DATA.
     02 ARG-OUTDATA  PIC X(8).
 01 OUT-LEN.
     02 ARG-OUTLEN   PIC S9(9) COMP.
 COPY  EERPCSRV.
*
******************************************************************
*   プログラム開始
******************************************************************
 PROCEDURE       DIVISION
     USING IN-DATA IN-LEN OUT-DATA OUT-LEN EERPC_INTERFACE_TBL.
*
************************************************
*   トランザクション起動メッセージの表示
************************************************
*** LOGPRINT引数設定
 MOVE PGMID     TO
     EELOG-PRINT-PGM-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1.
 MOVE MSGID59   TO
     EELOG-PRINT-MSG-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1.
 MOVE MSG59     TO
     EELOG-PRINT-MSG     OF EELOG-PRINT-ARG2.
 MOVE MSGLEN59  TO
     EELOG-PRINT-MSG-LEN OF EELOG-PRINT-ARG2.
 CALL 'CBLEELOG' USING EELOG-PRINT-ARG1 EELOG-PRINT-ARG2
     EELOG-PRINT-ARG3.
*
******************************************************************
*   プログラム終了
******************************************************************
 EXIT PROGRAM.
 END PROGRAM SAMPLE_E4.
*
******************************************************************
**    目的        :   初期化トランザクション処理
**    機能        :   初期化トランザクション処理を実行
******************************************************************
******************************************************************
*   見出し
******************************************************************
 IDENTIFICATION  DIVISION.
*
******************************************************************
*   関数名
******************************************************************
 PROGRAM-ID.     SAMPLE_MI.
*
******************************************************************
*   環境部
******************************************************************
 ENVIRONMENT     DIVISION.
*
******************************************************************
*   変数宣言部
******************************************************************
 DATA            DIVISION.
************************************************
*   変数/定数宣言
************************************************
 WORKING-STORAGE SECTION.
*** リターンコード値 ***************************
 01 EE_OK         PIC X(5)  VALUE '00000'.
*
*** LOGPRINT設定 *******************************
 01 PGMID         PIC X(3) VALUE 'SP '.
*
*** サンプルメッセージ(トラン起動)
 01 MSGID62       PIC X(12) VALUE 'KFSB06200-I '.
 01 MSG62         PIC X(64) VALUE
        'SERVER:サンプルUAPを開始します。'.
 01 MSGLEN62      PIC 9(9)  COMP VALUE 64.
*
*** API引数設定 ********************************
*** CBLEELOG('PRINT   ')
 01 EELOG-PRINT-ARG1.
     02 EELOG-PRINT-REQUEST       PIC X(8) VALUE 'PRINT   '.
     02 EELOG-PRINT-STATUS-CODE   PIC X(5).
     02 FILLER                    PIC X(3).
     02 EELOG-PRINT-FLAGS         PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
     02 EELOG-PRINT-MSG-ID        PIC X(12).
     02 EELOG-PRINT-PGM-ID        PIC X(3).
 01 EELOG-PRINT-ARG2.
     02 EELOG-PRINT-MSG-LEN       PIC 9(9) COMP.
     02 EELOG-PRINT-MSG           PIC X(128).
 01 EELOG-PRINT-ARG3.
     02 EELOG-PRINT-INFO          PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
*
************************************************
*   引数宣言
************************************************
       LINKAGE SECTION.
*
 01 IN-DATA.
     02 ARG-INDATA   PIC X(128).
 01 IN-LEN.
     02 ARG-INLEN    PIC S9(9) COMP.
 01 OUT-DATA.
     02 ARG-OUTDATA  PIC X(8).
 01 OUT-LEN.
     02 ARG-OUTLEN   PIC S9(9) COMP.
 COPY  EERPCSRV.
*
******************************************************************
*   プログラム開始
******************************************************************
 PROCEDURE       DIVISION
     USING IN-DATA IN-LEN OUT-DATA OUT-LEN EERPC_INTERFACE_TBL.
*
************************************************
*   トランザクション起動メッセージの表示
************************************************
*** LOGPRINT引数設定
 MOVE PGMID     TO
     EELOG-PRINT-PGM-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1.
 MOVE MSGID62   TO
     EELOG-PRINT-MSG-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1.
 MOVE MSG62     TO
     EELOG-PRINT-MSG     OF EELOG-PRINT-ARG2.
 MOVE MSGLEN62  TO
     EELOG-PRINT-MSG-LEN OF EELOG-PRINT-ARG2.
 CALL 'CBLEELOG' USING EELOG-PRINT-ARG1 EELOG-PRINT-ARG2
     EELOG-PRINT-ARG3.
*
******************************************************************
*   プログラム終了
******************************************************************
 EXIT PROGRAM.
 END PROGRAM SAMPLE_MI.
*
******************************************************************
**    目的        :   終了トランザクション
**    機能        :   終了トランザクション処理を実行
******************************************************************
******************************************************************
*   見出し
******************************************************************
 IDENTIFICATION  DIVISION.
*
******************************************************************
*   関数名
******************************************************************
 PROGRAM-ID.     SAMPLE_ME.
*
******************************************************************
*   環境部
******************************************************************
 ENVIRONMENT     DIVISION.
*
******************************************************************
*   変数宣言部
******************************************************************
 DATA            DIVISION.
************************************************
*   変数/定数宣言
************************************************
 WORKING-STORAGE SECTION.
*** リターンコード値 ***************************
 01 EE_OK         PIC X(5)  VALUE '00000'.
*
*** LOGPRINT設定 *******************************
 01 PGMID         PIC X(3) VALUE 'SP '.
*
*** サンプルメッセージ(トラン起動)
 01 MSGID63       PIC X(12) VALUE 'KFSB06300-I '.
 01 MSG63         PIC X(64) VALUE
         'SERVER:サンプルUAPを終了します。'.
 01 MSGLEN63      PIC 9(9)  COMP VALUE 64.
*
*** API引数設定 ********************************
*** CBLEELOG('PRINT   ')
 01 EELOG-PRINT-ARG1.
     02 EELOG-PRINT-REQUEST       PIC X(8) VALUE 'PRINT   '.
     02 EELOG-PRINT-STATUS-CODE   PIC X(5).
     02 FILLER                    PIC X(3).
     02 EELOG-PRINT-FLAGS         PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
     02 EELOG-PRINT-MSG-ID        PIC X(12).
     02 EELOG-PRINT-PGM-ID        PIC X(3).
 01 EELOG-PRINT-ARG2.
     02 EELOG-PRINT-MSG-LEN       PIC 9(9) COMP.
     02 EELOG-PRINT-MSG           PIC X(128).
 01 EELOG-PRINT-ARG3.
     02 EELOG-PRINT-INFO          PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
*
************************************************
*   引数宣言
************************************************
 LINKAGE SECTION.
*
 01 IN-DATA.
     02 ARG-INDATA   PIC X(128).
 01 IN-LEN.
     02 ARG-INLEN    PIC S9(9) COMP.
 01 OUT-DATA.
     02 ARG-OUTDATA  PIC X(8).
 01 OUT-LEN.
     02 ARG-OUTLEN   PIC S9(9) COMP.
 COPY  EERPCSRV.
*
******************************************************************
*   プログラム開始
******************************************************************
 PROCEDURE       DIVISION
     USING IN-DATA IN-LEN OUT-DATA OUT-LEN EERPC_INTERFACE_TBL.
*
************************************************
*   トランザクション起動メッセージの表示
************************************************
*** LOGPRINT引数設定
 MOVE PGMID     TO
     EELOG-PRINT-PGM-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1.
 MOVE MSGID63   TO
     EELOG-PRINT-MSG-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1.
 MOVE MSG63     TO
     EELOG-PRINT-MSG     OF EELOG-PRINT-ARG2.
 MOVE MSGLEN63  TO
     EELOG-PRINT-MSG-LEN OF EELOG-PRINT-ARG2.
 CALL 'CBLEELOG' USING EELOG-PRINT-ARG1 EELOG-PRINT-ARG2
     EELOG-PRINT-ARG3.
*
******************************************************************
*   プログラム終了
******************************************************************
 EXIT PROGRAM.
 END PROGRAM SAMPLE_ME.
*
******************************************************************
**    目的        :   タイマトランザクション処理
**    機能        :   タイマトランザクション処理を実行
******************************************************************
******************************************************************
*   見出し
******************************************************************
 IDENTIFICATION  DIVISION.
*
******************************************************************
*   関数名
******************************************************************
 PROGRAM-ID.     SAMPLE_TM.
*
******************************************************************
*   環境部
******************************************************************
 ENVIRONMENT     DIVISION.
*
******************************************************************
*   変数宣言部
******************************************************************
 DATA            DIVISION.
************************************************
*   変数/定数宣言
************************************************
 WORKING-STORAGE SECTION.
*** リターンコード値 ***************************
 01 EE_OK         PIC X(5)  VALUE '00000'.
*
*** LOGPRINT設定 *******************************
 01 PGMID         PIC X(3) VALUE 'SP '.
*
*** サンプルメッセージ(トラン起動)
 01 MSGID64       PIC X(12) VALUE 'KFSB06400-I '.
 01 MSG64         PIC X(64) VALUE
         'SERVER:タイマトランザクションを起動します。'.
 01 MSGLEN64      PIC 9(9)  COMP VALUE 64.
*
*** サンプルメッセージ(RPC処理失敗)
 01 MSGID55       PIC X(12) VALUE 'KFSB05500-E '.
 01 MSG55         PIC X(64) VALUE
         'SERVER:RPC処理に失敗しました。'.
 01 MSGLEN55      PIC 9(9)  COMP VALUE 64.
*
*** RPC設定 ****************************v0101***
 01 RPC-FLAGS        PIC S9(9) COMP VALUE 0.
 01 RPC-SVNAME       PIC X(32) VALUE 'outSRV '.
 01 RPC-SVGROUP      PIC X(32) VALUE 'outSPP '.
 01 RPC-OUTDATALEN   PIC 9(9)  COMP VALUE 8.
*
*** API引数設定 ********************************
*** CBLEELOG('PRINT   ')
 01 EELOG-PRINT-ARG1.
     02 EELOG-PRINT-REQUEST       PIC X(8) VALUE 'PRINT   '.
     02 EELOG-PRINT-STATUS-CODE   PIC X(5).
     02 FILLER                    PIC X(3).
     02 EELOG-PRINT-FLAGS         PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
     02 EELOG-PRINT-MSG-ID        PIC X(12).
     02 EELOG-PRINT-PGM-ID        PIC X(3).
 01 EELOG-PRINT-ARG2.
     02 EELOG-PRINT-MSG-LEN       PIC 9(9) COMP.
     02 EELOG-PRINT-MSG           PIC X(128).
 01 EELOG-PRINT-ARG3.
     02 EELOG-PRINT-INFO          PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
*
*** CBLEERPC('CALL    ')
 01 EERPC-CALL-ARG1.
     02 EERPC-CALL-REQUEST        PIC X(8) VALUE 'CALL    '.
     02 EERPC-CALL-STATUS-CODE    PIC X(5).
     02 FILLER                    PIC X(3).
     02 EERPC-CALL-FLAGS          PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
     02 EERPC-CALL-DESCRIPTOR     PIC S9(9) COMP.
     02 EERPC-CALL-SVNAME         PIC X(32).
     02 EERPC-CALL-SVGROUP        PIC X(32).
 01 EERPC-CALL-ARG2.
     02 EERPC-CALL-INDATALEN      PIC 9(9) COMP.
     02 EERPC-CALL-INDATA         PIC X(64).
 01 EERPC-CALL-ARG3.
     02 EERPC-CALL-OUTDATALEN     PIC 9(9) COMP.
     02 EERPC-CALL-OUTDATA        PIC X(8).
*
************************************************
*   引数宣言
************************************************
 LINKAGE SECTION.
*
 01 IN-DATA.
     02 ARG-INDATA   PIC X(128).
 01 IN-LEN.
     02 ARG-INLEN    PIC S9(9) COMP.
 01 OUT-DATA.
     02 ARG-OUTDATA  PIC X(8).
 01 OUT-LEN.
     02 ARG-OUTLEN   PIC S9(9) COMP.
 COPY  EERPCSRV.
*
******************************************************************
*   プログラム開始
******************************************************************
 PROCEDURE       DIVISION
     USING IN-DATA IN-LEN OUT-DATA OUT-LEN EERPC_INTERFACE_TBL.
*
************************************************
*   トランザクション起動メッセージの表示
************************************************
*** LOGPRINT引数設定
 MOVE PGMID     TO
     EELOG-PRINT-PGM-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1.
 MOVE MSGID64   TO
     EELOG-PRINT-MSG-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1.
 MOVE MSG64     TO
     EELOG-PRINT-MSG     OF EELOG-PRINT-ARG2.
 MOVE MSGLEN64  TO
     EELOG-PRINT-MSG-LEN OF EELOG-PRINT-ARG2.
 CALL 'CBLEELOG' USING EELOG-PRINT-ARG1 EELOG-PRINT-ARG2
     EELOG-PRINT-ARG3.
*
************************************************
*   RPC送信
************************************************
*** RPC送信データの設定
 MOVE ARG-INDATA OF IN-DATA TO
     EERPC-CALL-INDATA OF EERPC-CALL-ARG2.
 MOVE ARG-INLEN OF IN-LEN TO
     EERPC-CALL-INDATALEN  OF EERPC-CALL-ARG2.
 MOVE RPC-FLAGS      TO EERPC-CALL-FLAGS      OF EERPC-CALL-ARG1.
 MOVE RPC-SVNAME     TO EERPC-CALL-SVNAME     OF EERPC-CALL-ARG1.
 MOVE RPC-SVGROUP    TO EERPC-CALL-SVGROUP    OF EERPC-CALL-ARG1.
 MOVE RPC-OUTDATALEN TO EERPC-CALL-OUTDATALEN OF EERPC-CALL-ARG3.
*** RPC発行
 CALL 'CBLEERPC'
     USING EERPC-CALL-ARG1 EERPC-CALL-ARG2 EERPC-CALL-ARG3.
*** RPC成否判定
   IF EERPC-CALL-STATUS-CODE OF EERPC-CALL-ARG1
       NOT = EE_OK THEN
************************************************
*   RPC送信失敗
************************************************
*** RPC処理失敗メッセージの表示
*** LOGPRINT引数設定
   MOVE PGMID     TO
       EELOG-PRINT-PGM-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1
   MOVE MSGID55   TO
       EELOG-PRINT-MSG-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1
   MOVE MSG55     TO
       EELOG-PRINT-MSG     OF EELOG-PRINT-ARG2
   MOVE MSGLEN55  TO
       EELOG-PRINT-MSG-LEN OF EELOG-PRINT-ARG2
   CALL 'CBLEELOG' USING EELOG-PRINT-ARG1 EELOG-PRINT-ARG2
       EELOG-PRINT-ARG3
   END-IF.
*
******************************************************************
*   プログラム終了
******************************************************************
 EXIT PROGRAM.
 END PROGRAM SAMPLE_TM.
*
*
******************************************************************
**    目的        :   DBキューの読出しトランザクション
**    機能        :   DBキューの読出しトランザクションを実行する
******************************************************************
******************************************************************
*   見出し
******************************************************************
 IDENTIFICATION  DIVISION.
*
******************************************************************
*   関数名
******************************************************************
 PROGRAM-ID.     SAMPLE_DBQ.
*
******************************************************************
*   環境部
******************************************************************
 ENVIRONMENT     DIVISION.
*
******************************************************************
*   変数宣言部
******************************************************************
 DATA            DIVISION.
************************************************
*   変数/定数宣言
************************************************
 WORKING-STORAGE SECTION.
*** リターンコード値 ***************************
 01 EE_OK         PIC X(5)  VALUE '00000'.
*
*** LOGPRINT設定 *******************************
 01 PGMID         PIC X(3) VALUE 'SP '.
*
*** サンプルメッセージ(DBQトラン起動)
 01 MSGID65       PIC X(12) VALUE 'KFSB06500-I '.
 01 MSG65         PIC X(128) VALUE
         'SERVER:DBキューの読出しトランザクションを起動します。'.
 01 MSGLEN65      PIC 9(9)  COMP VALUE 128.
*** サンプルメッセージ(RPC処理失敗)
 01 MSGID55       PIC X(12) VALUE 'KFSB05500-E '.
 01 MSG55         PIC X(64) VALUE
         'SERVER:RPC処理に失敗しました。'.
 01 MSGLEN55      PIC 9(9)  COMP VALUE 64.
*
*** RPC設定 ****************************v0101***
 01 RPC-FLAGS        PIC S9(9) COMP VALUE 0.
 01 RPC-SVNAME       PIC X(32) VALUE 'outSRV '.
 01 RPC-SVGROUP      PIC X(32) VALUE 'outSPP '.
 01 RPC-OUTDATALEN   PIC 9(9)  COMP VALUE 8.
*
*** API引数設定 ********************************
*** CBLEELOG('PRINT   ')
 01 EELOG-PRINT-ARG1.
     02 EELOG-PRINT-REQUEST       PIC X(8) VALUE 'PRINT   '.
     02 EELOG-PRINT-STATUS-CODE   PIC X(5).
     02 FILLER                    PIC X(3).
     02 EELOG-PRINT-FLAGS         PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
     02 EELOG-PRINT-MSG-ID        PIC X(12).
     02 EELOG-PRINT-PGM-ID        PIC X(3).
 01 EELOG-PRINT-ARG2.
     02 EELOG-PRINT-MSG-LEN       PIC 9(9) COMP.
     02 EELOG-PRINT-MSG           PIC X(128).
 01 EELOG-PRINT-ARG3.
     02 EELOG-PRINT-INFO          PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
*
*** CBLEERPC('CALL    ')
 01 EERPC-CALL-ARG1.
     02 EERPC-CALL-REQUEST        PIC X(8) VALUE 'CALL    '.
     02 EERPC-CALL-STATUS-CODE    PIC X(5).
     02 FILLER                    PIC X(3).
     02 EERPC-CALL-FLAGS          PIC S9(9) COMP VALUE ZERO.
     02 EERPC-CALL-DESCRIPTOR     PIC S9(9) COMP.
     02 EERPC-CALL-SVNAME         PIC X(32).
     02 EERPC-CALL-SVGROUP        PIC X(32).
 01 EERPC-CALL-ARG2.
     02 EERPC-CALL-INDATALEN      PIC 9(9) COMP.
     02 EERPC-CALL-INDATA         PIC X(64).
 01 EERPC-CALL-ARG3.
     02 EERPC-CALL-OUTDATALEN     PIC 9(9) COMP.
     02 EERPC-CALL-OUTDATA        PIC X(8).
*
************************************************
*   引数宣言
************************************************
 LINKAGE SECTION.
*
 01 IN-DATA.
     02 ARG-INDATA   PIC X(128).
 01 IN-LEN.
     02 ARG-INLEN    PIC S9(9) COMP.
 01 OUT-DATA.
     02 ARG-OUTDATA  PIC X(8).
 01 OUT-LEN.
     02 ARG-OUTLEN   PIC S9(9) COMP.
 COPY  EERPCSRV.
*
******************************************************************
*   プログラム開始
******************************************************************
 PROCEDURE       DIVISION
     USING IN-DATA IN-LEN OUT-DATA OUT-LEN EERPC_INTERFACE_TBL.
*
************************************************
*   トランザクション起動メッセージの表示
************************************************
*** LOGPRINT引数設定
 MOVE PGMID     TO
     EELOG-PRINT-PGM-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1.
 MOVE MSGID65   TO
     EELOG-PRINT-MSG-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1.
 MOVE MSG65     TO
     EELOG-PRINT-MSG     OF EELOG-PRINT-ARG2.
 MOVE MSGLEN65  TO
     EELOG-PRINT-MSG-LEN OF EELOG-PRINT-ARG2.
 CALL 'CBLEELOG' USING EELOG-PRINT-ARG1 EELOG-PRINT-ARG2
     EELOG-PRINT-ARG3.
*
************************************************
*   RPC送信
************************************************
*** RPC送信データの設定
 MOVE ARG-INDATA OF IN-DATA TO
     EERPC-CALL-INDATA OF EERPC-CALL-ARG2.
 MOVE ARG-INLEN OF IN-LEN TO
     EERPC-CALL-INDATALEN  OF EERPC-CALL-ARG2.
 MOVE RPC-FLAGS      TO EERPC-CALL-FLAGS      OF EERPC-CALL-ARG1.
 MOVE RPC-SVNAME     TO EERPC-CALL-SVNAME     OF EERPC-CALL-ARG1.
 MOVE RPC-SVGROUP    TO EERPC-CALL-SVGROUP    OF EERPC-CALL-ARG1.
 MOVE RPC-OUTDATALEN TO EERPC-CALL-OUTDATALEN OF EERPC-CALL-ARG3.
*** RPC発行
 CALL 'CBLEERPC'
     USING EERPC-CALL-ARG1 EERPC-CALL-ARG2 EERPC-CALL-ARG3.
*** RPC成否判定
   IF EERPC-CALL-STATUS-CODE OF EERPC-CALL-ARG1
       NOT = EE_OK THEN
************************************************
*   RPC送信失敗
************************************************
*** RPC処理失敗メッセージの表示
*** LOGPRINT引数設定
   MOVE PGMID     TO
       EELOG-PRINT-PGM-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1
   MOVE MSGID55   TO
       EELOG-PRINT-MSG-ID  OF EELOG-PRINT-ARG1
   MOVE MSG55     TO
       EELOG-PRINT-MSG     OF EELOG-PRINT-ARG2
   MOVE MSGLEN55  TO
       EELOG-PRINT-MSG-LEN OF EELOG-PRINT-ARG2
   CALL 'CBLEELOG' USING EELOG-PRINT-ARG1 EELOG-PRINT-ARG2
       EELOG-PRINT-ARG3
   END-IF.
*
******************************************************************
*   プログラム終了
******************************************************************
 EXIT PROGRAM.
 END PROGRAM SAMPLE_DBQ.
*

付録

付録A　トランザクション種別

トランザクションマネジャが管理，実行するトランザクション種別の一覧を次の表に示します。

表A‒1　トランザクション種別一覧

トランザクション種別

トランザクション名称

UAPで実行

AH

UAP履歴情報取得トランザクション

×

BS

オフラインバッチサービストランザクション

○

CM

コマンドトランザクション

×

CU

ユーザコマンドトランザクション

○

DQ

DBキューシステムトランザクション

×

DT

DBキュータイマトランザクション

×

E1

ERRTRN1

○

E2

ERRTRN2

○

E3

ERRTRN3

○

E4

ERRTRN4

○

ER

ERRTRNR

○

ES

ERRTRNS

○

FO

ファイル出力トランザクション

×

JI

共有リソース初期化トランザクション

○

ME

終了トランザクション

○

MI

初期化トランザクション

○

MN

サービストランザクション

○

MV

イベント通知トランザクション

○

OB

OBSシステムトランザクション

×

RC

系切り替え制御トランザクション

×

RD

キュー・ログ回復トランザクション

×

RE

RPCエラー応答トランザクション

×

RF

待機系メモリ反映トランザクション

×

RL

MCP後処理トランザクション

○

RM

再起動トランザクション

○

RP

rapトランザクション

×

RR

回復トランザクション

×

SB

SDBトランザクション

×

SD

OTQ/送達確認送信トランザクション

×

SE

プロセス終了監視トランザクション

×

SI

オンライン開始監視トランザクション

×

SN

エラー再送トランザクション

×

ST

統計情報取得タイマトランザクション

×

TM

タイマトランザクション

○

TT

インタバルタイマトランザクション

×

TU

永続タイマ処理トランザクション

×

TW

永続タイマ監視トランザクション

×

UI

実行系連絡トランザクション

○

UT

ユーザ初期化トランザクション

○

XB

XDBコマンドトランザクション

×

（凡例）

○：UAPで実行できます。

×：UAPで実行できません。

付録B　各バージョンの変更内容

各バージョンの変更内容を示します。

付録B.1　変更内容（3000-3-F52-60）

次の製品の変更内容（3000-3-F52-60）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-89

追加・変更内容

適用OSにAIX V7.2を追加した。

ee_dbq_inquire2の説明を変更した。

ee_dbq_msgputのリターン値を追加，およびリターン値の説明を変更した。

CBLEEDBQ('INQUIRE2')の説明を変更した。

CBLEEDBQ('MSGPUT ')のステータスコードを変更，およびステータスコードの説明を変更した。

次の製品の変更内容（3000-3-F52-60）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-88

追加・変更内容

ee_rpc_reply_sendの説明を変更した。

CBLEERPC('R-SEND ')の説明を変更した。

付録B.2　変更内容（3000-3-F52-50）

次の製品の変更内容（3000-3-F52-50）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-87

追加・変更内容

ee_logprintの説明を変更した。

CBLEELOG('PRINT ')の説明を変更した。

次の製品の変更内容（3000-3-F52-50）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-86

追加・変更内容

EERPC_INTERFACE_TBL構造体にrm_funcを追加した。

一意名5にデータ名AU(リソースマネジャ連携有無)を追加した。

付録B.3　変更内容（3000-3-F52-40）

次の製品の変更内容（3000-3-F52-40）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-85

追加・変更内容

非同期応答型RPCで，サービス関数が設定した応答の長さを参照できるようにした。

ee_rpc_call

ee_rpc_call_to

CBLEERPC('CALL ')

CBLEERPC('CALLTO ')

各バージョンの変更内容を追加した。

付録B.4　変更内容（3000-3-F52-30）

次の製品の変更内容（3000-3-F52-30）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-84

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-84

追加・変更内容

各バージョンの変更内容を追加した。

次の製品の変更内容（3000-3-F52-30）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-83

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-83

追加・変更内容

トラブルシュート情報として，トランザクション単位のユーザ情報をTASKTMファイルに出力できるようにした。

これに伴い，次の関数を追加した。

ee_trb_uinfo_tm

CBLEETRB('UINFOTM ')

メッセージログを標準出力に出力できるようにした。

これに伴い，次の関数の説明を変更した。

ee_logprint

CBLEELOG('PRINT ')

次の製品の変更内容（3000-3-F52-30）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-81

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-81

追加・変更内容

システム構築時に使用するコネクション数を制限できる一時クローズ機能を追加した。

これに伴い，次の運用コマンドを追加した。

eerpcstat

自サービスグループ名を設定したときに自プロセス送信をできるようにした。

これに伴い，次の関数を変更した。

ee_rpc_call

ee_rpc_cmtsend

CBLEERPC('CALL ')

CBLEERPC('CMTSND ')

次の関数のリターン値またはステータスコードの意味を変更した。

リターン値EESCDER_INVALID_TRNTYPEを変更した関数

ee_scd_msg_receive【XTC限定】

ee_scd_msg_rollback【XTC限定】

ステータスコード00875の説明を変更した関数

CBLEESCD('MSGRECV ')【XTC限定】

CBLEESCD('MSGRLBK ')【XTC限定】

次の関数の注意事項を変更した。

ee_thd_abdctl

CBLEETHD('ABDCTL ')

Cリターン値　EEMCHER_PARAM_INのCOBOLステータスコードを変更した。

付録B.5　変更内容（3000-3-F52-20）

次の製品の変更内容（3000-3-F52-20）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-80

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-80

追加・変更内容

通信先を指定したサービスの要求をできるようにした。

これに伴い，次のAPI関数を追加した。

ee_rpc_call_to

ee_rpc_cmtsend_to

CBLEERPC('CALLTO ')

CBLEERPC('CMTSNDTO')

また，次のAPI関数を変更した。

ee_trn_chained_commit

CBLEETRN('C-COMMIT')

1相最適化の注意事項を追加した。

タイマトランザクションの取り消し方法を変更した。

これに伴い，次のAPI関数を変更した。

ee_tim_execap_cancel

CBLEETIM('CANCEL ')

タイマトランザクション起動時の誤差について，説明を変更した。

DBキューに書き込んだメッセージを読み出すトランザクションを，AP間通信をすることなくユーザが独自にスケジュールする，ユーザキューアクセスをできるようにした。

これに伴い，次のAPI関数を追加した。

ee_dbq_msgget

CBLEEDBQ('MSGGET ')

DBキューにメッセージを書き込むときの順番を通番管理できるようにした。

これに伴い，次のAPI関数を追加した。

ee_dbq_clear

ee_dbq_msgrefer2

CBLEEDBQ('CLEAR ')

CBLEEDBQ('MSGREFE2')

AP間通信をするDBキューのスケジュール状態を読み出し停止にする条件を指定できるようにした。

DBキューから不正なメッセージを読み出したり，メッセージの読み出し時に障害が発生したりしたときに，メッセージをスキップすることで読み出しを停止することなく次のメッセージを読み出せるようにした。

自システムのTP1/EEが読み出すすべてのDBキューのスケジュール状態を，1回のコマンドの実行で読み出し停止にしたり，再開したりできるようにした。

運用コマンド実行機能で，TP1/EEコマンドの自TP1/EEプロセスに対する実行可否を変更した。

TP1/EEのオプション製品として，TP1/FSPをサポートした。

これに伴い，次のAPI関数を変更した。

ee_rpc_call

ee_rpc_cmtsend

ee_rpc_reply_send

ee_trn_chained_rollback

CBLEERPC('CALL ')

CBLEERPC('CMTSND ')

CBLEERPC('R-SEND ')

CBLEETRN('C-ROLL ')

次のトランザクションインタフェース情報を追加した。

トランザクション起動要因

サーバ再起動回数

トランザクション起動時刻

送信元のノード識別子

トランザクションレベル名長

トランザクションレベル名

次のトランザクション種別を追加した。

AH，BS，CU，JI，SB，TU，TW，UT

別プロセスによるトランザクション回復機能を削除した。これに伴い，関連するコマンド，トランザクション種別を削除した。

DBキューのフォーマットタイプが1のDBキューに対して，DBキューの情報内容を照会できるようにした。これに伴い，次のAPI関数を追加した。

ee_dbq_inquire2

CBLEEDBQ('INQUIRE2')

TP1/EEまたはマシンが管理している現在時刻を取得できるようにした。

これに伴い，次のAPI関数を追加した。

ee_thd_gettime

CBLEETHD('GETTIME ')

トランザクションでのAPI関数の使用可否を変更した。

次のAPI関数に，リターン値EECOMER_CNDBPP，またはステータスコード00005を追加した。

ee_adm_call_command

ee_dbq_acsctl

ee_dbq_conctl

ee_dbq_inqsrv

ee_dbq_inquire

ee_dbq_msgput

ee_dbq_msgrefer

ee_dbq_obscancel

ee_dbq_obschdata

ee_dbq_obsend

ee_dbq_obsinquire

ee_dbq_obsrbskip

ee_dbq_obsrestart

ee_dbq_obsskip

ee_dbq_obsstart

ee_dbq_obsstop

ee_dbq_rbskip

ee_dbq_skip

ee_dbq_srvctl

ee_lck_get

ee_lck_release_all

ee_lck_release_byname

ee_mch_cmtsend

ee_mch_cmtsend_get

ee_mch_cmtsend_sync

ee_mch_otqbkctl

ee_mch_otqinquire

ee_mch_otqskip

ee_mem_mdpstart

ee_rpc_call

ee_rpc_cmtsend

ee_rpc_discard_further_replies

ee_rpc_discard_specific_reply

ee_rpc_get_error_descriptor

ee_rpc_get_watch_time

ee_rpc_poll_any_replies

ee_rpc_reply_send

ee_rpc_reply_suspend

ee_rpc_set_watch_time

ee_scd_clear_rollback_cnt

ee_scd_msg_receive

ee_scd_msg_rollback

ee_scd_msg_skip

ee_thd_abdctl

ee_thd_protend

ee_thd_protstart

ee_thd_thdcntget

ee_thd_uifaget

ee_tim_execap

ee_tim_execap_cancel

ee_tim_execap_cancel_all

ee_trn_chained_commit

ee_trn_chained_rollback

ee_trn_getinfo

ee_trn_rm_close_mark

ee_trn_rollback_mark

ee_trn_set_exp_time

CBLEEADM('COMMAND ')

CBLEEDBQ('ACSCTL ')

CBLEEDBQ('CONCTL ')

CBLEEDBQ('INQSRV ')

CBLEEDBQ('INQUIRE ')

CBLEEDBQ('MSGPUT ')

CBLEEDBQ('MSGREFER')

CBLEEDBQ('OBSCAN ')

CBLEEDBQ('OBSCDT ')

CBLEEDBQ('OBSEND ')

CBLEEDBQ('OBSINQ ')

CBLEEDBQ('OBSRBSP ')

CBLEEDBQ('OBSRST ')

CBLEEDBQ('OBSSKIP ')

CBLEEDBQ('OBSSTART')

CBLEEDBQ('OBSSTOP ')

CBLEEDBQ('RBSKIP ')

CBLEEDBQ('SKIP ')

CBLEEDBQ('SRVCTL ')

CBLEELCK('GET ')

CBLEELCK('RELALL ')

CBLEELCK('RELNAME ')

CBLEEMCH('CMTSND ')

CBLEEMCH('CMTSNDGT')

CBLEEMCH('CMTSNDSY')

CBLEEMCH('OTQBKCTL')

CBLEEMCH('OTQINQIR')

CBLEEMCH('OTQSKIP ')

CBLEEMEM('MDPSTART')

CBLEERPC('CALL ')

CBLEERPC('CMTSND ')

CBLEERPC('DISCARDF')

CBLEERPC('DISCARDS')

CBLEERPC('GETERDES')

CBLEERPC('GETWATCH')

CBLEERPC('POLLANYR')

CBLEERPC('R-SEND ')

CBLEERPC('R-SPEND ')

CBLEERPC('SETWATCH')

CBLEESCD('CLRRBCNT')

CBLEESCD('MSGRECV ')

CBLEESCD('MSGRLBK ')

CBLEESCD('MSGSKIP ')

CBLEETHD('ABDCTL ')

CBLEETHD('CNTGET ')

CBLEETHD('PRTEND ')

CBLEETHD('PRTSTART')

CBLEETHD('UIFAGET ')

CBLEETIM('CANCEL ')

CBLEETIM('CANCELAL')

CBLEETIM('EXECAP ')

CBLEETRN('C-COMMIT')

CBLEETRN('C-ROLL ')

CBLEETRN('EXPTIME ')

CBLEETRN('GETINFO ')

CBLEETRN('RMCLSMK ')

CBLEETRN('ROLLMARK')

DBキュー機能で提供している関数の一覧と使用できる機能について，説明を追加した。

他サーバ読み出しのDBキューの読み出し状態を変更できるようにした。これに伴い，次のAPI関数を変更した。

ee_dbq_acsctl

CBLEEDBQ('ACSCTL ')

DBキューでのユーザキューアクセス機能と通番の管理機能のサポートに伴い，次のAPI関数を変更した。

ee_dbq_conctl

ee_dbq_inquire

ee_dbq_msgrefer

ee_dbq_skip

CBLEEDBQ('CONCTL ')

CBLEEDBQ('INQUIRE ')

CBLEEDBQ('MSGREFER')

CBLEEDBQ('SKIP ')

UAP実行前に，COBOL実行空間を毎回再生成するかどうかを指定できるようにした。

これに伴い，サービスプログラムの処理での注意を追加した。

エラーコードを追加した。

各バージョンの変更内容を追加した。

付録B.6　変更内容（3000-3-F52-10）

次の製品の変更内容（3000-3-F52-10）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-70

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)　07-70

uCosminexus TP1/EE/Extended Transaction Controller　01-02

追加・変更内容

リードオンリー最適化しない関数の説明を追加した。

排他制御モードに，PRモードを追加した。

プロセス管理テーブルユーザエリア，およびスレッド対応インタフェースユーザエリアのサイズを拡張した。

これに伴い，トランザクションインタフェース情報に次の情報を追加した。

拡張ユーザIFAエリアサイズ

拡張ユーザSATエリアサイズ

トランザクションの同期点を取得する処理でエラーが発生した場合の，注意事項を追加した。

CL構成の場合に，メッセージを永続化できるようにした。

これに伴い，次のAPI関数のリターン値を追加した。

ee_rpc_reply_suspend

CBLEERPC('R-SPEND ')

RPCメッセージ，およびタイマメッセージを，次のAPI関数で受信できるようにした。

ee_scd_msg_receive

CBLEESCD('MSGRECV ')

付録B.7　変更内容（3000-3-F52）

次の製品の変更内容（3000-3-F52）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-60

uCosminexus TP1/EE/Extended Transaction Controller　01-01

追加・変更内容

1相最適化がされない条件を変更した。

XTCを使用する際，大量な処理を一時的に扱うためのメモリ領域として，次の領域を使用できるようにした。

大量処理用システム領域（MPSPOOL）

大量処理用ユーザ領域（MPUPOOL）

これに伴い，次のAPI関数を追加した。

ee_mem_mdpstart

CBLEEMEM('MDPSTART')

XTCを使用する際，ロールバックリトライ回数をAPI関数でクリアできるようにした。

これに伴い，次のAPI関数を追加した。

ee_scd_clear_rollback_cnt

CBLEESCD('CLRRBCNT')

XTCを使用する際，タイマトランザクションを即時起動する場合などに，タイマ登録を行ったトランザクションが終了してからトランザクションを起動できるようにした。

これに伴い，次のAPI関数の説明を変更した。

ee_tim_execap

CBLEETIM('EXECAP ')

次の製品の変更内容（3000-3-F52）を表に示します。

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-50

uCosminexus TP1/EE/Extended Transaction Controller　01-00

追加・変更内容

TP1/EEのライブラリ関数を使ってできる機能として，次の二つを補足した。

タイマトランザクション

DBキューによるメッセージ制御

XTCのサポートに伴い，TP1/EE間でのシステム間通信をUDPプロトコルによって行う高速メッセージ送信制御をできるようにした。

これに伴い，次のAPI関数を追加した。

ee_mch_cmtsend

ee_mch_cmtsend_get

ee_mch_cmtsend_sync

ee_mch_otqbkctl

ee_mch_otqinquire

ee_mch_otqskip

CBLEEMCH('CMTSND ')

CBLEEMCH('CMTSNDGT')

CBLEEMCH('CMTSNDSY')

CBLEEMCH('OTQBKCTL')

CBLEEMCH('OTQINQIR')

CBLEEMCH('OTQSKIP ')

次のAPI関数の説明を変更した。

ee_rpc_call

CBLEERPC('CALL ')

次のコマンドを追加した。

eemchotqdct

eemchotqact

eemchotqskip

eemchotqls

eemchotqend

オンライン終了時にキューにメッセージが滞留する場合，キューダンプ機能によって，滞留メッセージのキューダンプファイルへの出力および編集が行えるようにした。

これに伴い，次のAPI関数を追加した。

ee_scd_msg_receive

ee_scd_msg_rollback

ee_scd_msg_skip

CBLEESCD('MSGRECV ')

CBLEESCD('MSGRLBK ')

CBLEESCD('MSGSKIP ')

また，eepcereferコマンドを追加した。

TP1/EEがクライアントUAP（SPP）の場合に，非同期応答型RPCを使用できるようにした。

これに伴い，次のAPI関数を追加した。

ee_rpc_discard_further_replies

ee_rpc_discard_specific_reply

ee_rpc_get_error_descriptor

ee_rpc_poll_any_replies

CBLEERPC('DISCARDF')

CBLEERPC('DISCARDS')

CBLEERPC('GETERDES')

CBLEERPC('POLLANYR')

TP1/EEのオプション製品として，次の製品をサポートした。

XDB

XTC

MCP

これに伴い，次のAPI関数の説明を変更した。

ee_rpc_call

ee_rpc_cmtsend

ee_rpc_reply_suspend

ee_thd_abdctl

ee_tim_execap

CBLEERPC('CALL ')

CBLEERPC('CMTSND ')

CBLEERPC('R-SPEND ')

CBLEETHD('ABDCTL ')

CBLEETIM('EXECAP ')

TP1/EEで対応する処理を決定できない障害が発生した場合に，ユーザに応答を促すメッセージが出力されるようにした。

これに伴い，eetrbwtorコマンドを追加した。

UAPで使用する資源の排他制御をできるようにした。

これに伴い，次のAPI関数を追加した。

ee_lck_get

ee_lck_release_all

ee_lck_release_byname

CBLEELCK('GET ')

CBLEELCK('RELALL ')

CBLEELCK('RELNAME ')

また，eelcklsコマンドを追加した。

XTCのサポートに伴い，すべてのAPIのリターン値にEECOMER_CNDUOCを追加した（COBOLの場合，すべてのAPIのステータスコードに00004を追加した）。

ERRTRN4の起動要因が，サービス閉塞によるものかオンライン終了によるものかをUAPで判断できるようにした。

トランザクションインタフェース情報および拡張トランザクションインタフェース情報に変数名を補足した。

付録B.8　変更内容（3000-3-983-40）

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-01の製品の変更内容（3000-3-983-40）を表に示します。

追加・変更内容

Oracleをリソースマネジャとして使用できるようにした。また，リソースマネジャとしてOracleを使用する場合にSQLトレースを取得できるようにした。

これに伴い，eedbqtbloコマンドを追加した。

リソースマネジャとのコネクションを解放することで，Oracleの暗黙カーソルをクローズできるようにした。

これに伴い，次のAPI関数を追加した。

ee_trn_rm_close_mark

CBLEETRN('RMCLSMK ')

付録B.9　変更内容（3000-3-983-30）

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option　07-00の製品の変更内容（3000-3-983-30）を表に示します。

追加・変更内容

トラブルシュート機能で次のことができるようにした。

UAPトレース情報の編集出力，および強制出力

TASKTM情報の編集出力（コアファイルまたはメモリダンプファイル入力）

回線トレース情報の編集出力（コアファイルまたはメモリダンプファイル入力）

これに伴い，次のコマンドを追加した。

eetrbtaskdump

eetrblinedump

eetrbuatfput

eetrbuated

適用OSにRed Hat Enterprise Linux AS 4 (IPF)を追加した。

TP1/EEをリモートAPI機能のrapサーバとして動作できるようにした。

RPCメッセージの最大長拡張機能を追加した。

これに伴い，API関数の引数を拡張した。

付録C　このマニュアルの参考情報

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

付録C.1　関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

OpenTP1 Version 7

関連製品

COBOL85 使用の手引（3000-3-354）

COBOL2002 使用の手引 手引編（3000-3-D42）

COBOL2002 使用の手引 操作編（3000-3-D43）

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム導入・設計ガイド（UNIX(R)用）（3000-6-352）

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム定義（UNIX(R)用）（3000-6-353）

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 システム運用ガイド（UNIX(R)用）（3000-6-354）

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 コマンドリファレンス（UNIX(R)用）（3000-6-355）

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 UAP開発ガイド（3020-6-356）

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 SQLリファレンス（3020-6-357）

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 メッセージ（3020-6-358）

スケーラブルデータベースサーバ HiRDB Version 8 XDM/RD E2接続機能（3020-6-365）

HiRDB Version 9 構造型データベース機能（3000-6-361）

HiRDB Version 9 解説（3020-6-450）

HiRDB Version 9 システム導入・設計ガイド（UNIX(R)用）（3000-6-452）

HiRDB Version 9 システム定義（UNIX(R)用）（3000-6-453）

HiRDB Version 9 システム運用ガイド（UNIX(R)用）（3000-6-454）

HiRDB Version 9 コマンドリファレンス（UNIX(R)用）（3000-6-455）

HiRDB Version 9 UAP開発ガイド（3020-6-456）

HiRDB Version 9 SQLリファレンス（3020-6-457）

HiRDB Version 9 メッセージ（3020-6-458）

HiRDB Version 9 XDM/RD E2接続機能（3020-6-465）

高信頼化システム監視機能 HAモニタ AIX(R)編（3000-9-130）

高信頼化システム監視機能 HAモニタ Linux(R)編（3000-9-132）

高信頼化システム監視機能 HAモニタ メッセージ（3000-9-134）

Cosminexus Reliable Messaging（3020-3-M17）

Cosminexus アプリケーションサーバ V8 Cosminexus Reliable Messaging（3020-3-U21）

付録C.2　このマニュアルでの表記

(1)　製品名

このマニュアルで使用する製品名称の略称を次に示します。

略称

名称

AIX

AIX 5L V5.2

AIX 5L V5.3

AIX V6.1

AIX V7.1

AIX V7.2

IPF

Itanium(R) Processor Family

Linux

Linux(R)

Linux

Linux (EM64T)

Red Hat Enterprise Linux 5 (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)

Red Hat Enterprise Linux Server 7 (64-bit x86_64)

Linux (IA32)

Red Hat Enterprise Linux 5 (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux 5 (x86)

Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)

Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (x86)

Red Hat Enterprise Linux Server 6 (32-bit x86)

Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)

MCP

uCosminexus TP1/EE/Message Control Extension

Oracle

Oracle 10g R2

Oracle Database 10g Release 2

Oracle 11g R1

Oracle Database 11g Release 1

TP1/Client

TP1/Client/J

uCosminexus TP1/Client/J

TP1/Client/P

uCosminexus TP1/Client/P

TP1/Client/W

uCosminexus TP1/Client/W

TP1/EE

TP1/Server Base Enterprise Option

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option

uCosminexus TP1/Server Base Enterprise Option(64)

TP1/FSP

uCosminexus TP1/Financial Service Platform

TP1/Server Base

uCosminexus TP1/Server Base

UNIX

UNIX(R)

XDB

uCosminexus TP1/EE/Extended Data Cache

XTC

uCosminexus TP1/EE/Extended Transaction Controller

(2)　アーキテクチャによる違い

TP1/EEマニュアルでは，32ビットアーキテクチャ対応OSと64ビットアーキテクチャ対応OSで記述を書き分けている個所があります。ご使用のOSをご確認の上，アーキテクチャに応じた記載個所をお読みください。

このマニュアルでのアーキテクチャの違いによる表記と対応OSを次の表に示します。

マニュアルの表記

OS

32ビットアーキテクチャの場合

AIX 5L V5.2，AIX 5L V5.3，AIX V6.1，AIX V7.1，AIX V7.2

Red Hat Enterprise Linux 5 (AMD/Intel 64，x86)，Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64，x86)，Red Hat Enterprise Linux Server6 (32-bit x86)，Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)

64ビットアーキテクチャの場合

AIX V6.1，AIX V7.1，AIX V7.2

Red Hat Enterprise Linux 5 (AMD/Intel 64)，Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform (AMD/Intel 64)，Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)，Red Hat Enterprise Linux Server 7 (64-bit x86_64)

(3)　インストールディレクトリのパスの違い

このマニュアルでは，TP1/EEのインストールディレクトリを次のように表記しています。ご利用のOSに応じて読み替えてください。

このマニュアルでの表記

適用OSごとの読み替え

AIX

Linux

インストールディレクトリ

/BeTRAN

/opt/OpenTP1

付録C.3　英略語

このマニュアルで使用する英略語の一覧を次に示します。

英略語

英字での表記

AP

Application Program

API

Application Programming Interface

C/S

Client/Server

CPU

Central Processing Unit

CR

Carriage Return

CSV

Comma Separated Value

CUP

Client User Program

DAM

Direct Access Method

DB

Database

DBMS

Database Management System

DML

Data Manipulation Language

DNS

Domain Name System

DTP

Distributed Transaction Processing

EOF

End of File

FIFO

First-In-First-Out

GUI

Graphical User Interface

HA

High Availability

I/O

Input/Output

ID

Identifier

IP

Internet Protocol

J2EE

Java 2 Platform Enterprise Edition

LAN

Local Area Network

LF

Line Feed

MCF

Message Control Facility

MTU

Maximum Transmission Unit

NFS

Network File System

OLTP

Online Transaction Processing

OS

Operating System

OSI

Open Systems Interconnection

OSI TP

Open Systems Interconnection Transaction Processing

PC

Personal Computer

RAC

Real Application Clusters

RPC

Remote Procedure Call

SDB

Structured Database

SPP

Service Providing Program

SUP

Service Using Program

TAM

Table Access Method

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TP

Transaction Processing

UAP

User Application Program

UDP

User Datagram Protocol

UOC

User Own Coding

WAN

Wide Area Network

WS

Workstation

XA

Extended Architecture

TP1/EEマニュアルで使用する略称の一覧を次に示します。

略称

名称

AP

アプリケーションプログラム

API

アプリケーションプログラミングインタフェース

CUP

クライアントユーザプログラム

DB

データベース

IFA

スレッド対応エリア

IMA

入力メッセージ引き渡しエリア

OMA

出力メッセージ引き渡しエリア

RPC

リモートプロシジャコール

SPP

サービス提供プログラム

SUP

サービス利用プログラム

UAP

ユーザアプリケーションプログラム

WS

ワークステーション

XID

トランザクション識別子

付録C.4　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,0242バイト，1,0243バイト，1,0244バイトです。

索引

数字

1相最適化[1]

2相コミット[1]

2相コミットの流れ[1]

A

ANSI C〔C++言語〕[1]

ANSI C〔C言語〕[1]

API関数[1]

APIの代理実行[1]

C

C++言語[1]

C++言語の仕様[1]

CBLEEADM('COMMAND ')[1]

CBLEEDBQ('ACSCTL ')[1]

CBLEEDBQ('CLEAR ')[1]

CBLEEDBQ('CONCTL ')[1]

CBLEEDBQ('INQSRV ')[1]

CBLEEDBQ('INQUIRE2')[1]

CBLEEDBQ('INQUIRE ')[1]

CBLEEDBQ('MSGGET ')[1]

CBLEEDBQ('MSGPUT ')[1]

CBLEEDBQ('MSGREFE2')[1]

CBLEEDBQ('MSGREFER')[1]

CBLEEDBQ('OBSCAN ')[1]

CBLEEDBQ('OBSCDT ')[1]

CBLEEDBQ('OBSEND ')[1]

CBLEEDBQ('OBSINQ ')[1]

CBLEEDBQ('OBSRBSP ')[1]

CBLEEDBQ('OBSRST ')[1]

CBLEEDBQ('OBSSKIP ')[1]

CBLEEDBQ('OBSSTART')[1]

CBLEEDBQ('OBSSTOP ')[1]

CBLEEDBQ('RBSKIP ')[1]

CBLEEDBQ('SKIP ')[1]

CBLEEDBQ('SRVCTL ')[1]

CBLEELCK('GET ')[1]

CBLEELCK('RELALL ')[1]

CBLEELCK('RELNAME ')[1]

CBLEELOG('PRINT ')[1]

CBLEEMCH('CMTSNDGT')[1]

CBLEEMCH('CMTSNDSY')[1]

CBLEEMCH('CMTSND ')[1]

CBLEEMCH('OTQBKCTL')[1]

CBLEEMCH('OTQINQIR')[1]

CBLEEMCH('OTQSKIP ')[1]

CBLEEMEM('GETWK ')[1]

CBLEEMEM('MDPSTART')[1]

CBLEEMEM('RLSWK ')[1]

CBLEERPC('CALLTO ')[1]

CBLEERPC('CALL ')[1]

CBLEERPC('CMTSNDTO')[1]

CBLEERPC('CMTSND ')[1]

CBLEERPC('DISCARDF')[1]

CBLEERPC('DISCARDS')[1]

CBLEERPC('GETERDES')[1]

CBLEERPC('GETWATCH')[1]

CBLEERPC('POLLANYR')[1]

CBLEERPC('R-SEND ')[1]

CBLEERPC('R-SPEND ')[1]

CBLEERPC('SETWATCH')[1]

CBLEESCD('CLRRBCNT')[1]

CBLEESCD('MSGRECV ')[1]

CBLEESCD('MSGRLBK ')[1]

CBLEESCD('MSGSKIP ')[1]

CBLEETHD('ABDCTL ')[1]

CBLEETHD('CNTGET ')[1]

CBLEETHD('GETTIME ')[1]

CBLEETHD('PRTEND ')[1]

CBLEETHD('PRTSTART')[1]

CBLEETHD('UIFAGET ')[1]

CBLEETIM('CANCELAL')[1]

CBLEETIM('CANCEL ')[1]

CBLEETIM('EXECAP ')[1]

CBLEETRB('UINFOTM ')[1]

CBLEETRB('UTPUT ')[1]

CBLEETRN('C-COMMIT')[1]

CBLEETRN('C-ROLL ')[1]

CBLEETRN('EXPTIME ')[1]

CBLEETRN('GETINFO ')[1]

CBLEETRN('RMCLSMK ')[1]

CBLEETRN('ROLLMARK')[1]

COBOL2002[1]

COBOL85[1]

COBOL言語[1]

COBOL言語でコーディングする場合〔サービス関数〕[1]

COBOL言語のコーディング例[1]

COBOL-UAP作成用プログラム[1]

COBOL-UAP作成用プログラムの説明形式[1]

C言語[1]

C言語，COBOL言語のAPI関数の対応[1]

C言語のコーディング例[1]

C言語またはC++言語でコーディングする場合〔サービス関数〕[1]

D

DBキュー書き込み抑止機能[1]

DBキューサービスの接続照会〔COBOL言語〕[1]

DBキューサービスの接続照会〔C言語〕[1]

DBキューサービスのトランザクションのコミット決着[1]

DBキューサービスの閉塞制御〔COBOL言語〕[1]

DBキューサービスの閉塞制御〔C言語〕[1]

DBキュー自動読み出し停止機能[1]

DBキュー情報の照会〔COBOL言語〕〔CBLEEDBQ('INQUIRE2')〕[1]

DBキュー情報の照会〔COBOL言語〕〔CBLEEDBQ('INQUIRE ')〕[1]

DBキュー情報の照会〔C言語〕〔ee_dbq_inquire〕[1]

DBキュー情報の照会〔C言語〕〔ee_dbq_inquire2〕[1]

DBキュースケジュール状態一括変更機能[1]

DBキュー制御（CBLEEDBQ）[1]

DBキュー制御（ee_dbq_〜）[1]

DBキューとシステムとの関連[1]

DBキューによるメッセージ制御[1]

DBキューの接続制御〔COBOL言語〕[1]

DBキューの接続制御〔C言語〕[1]

DBキューの通番初期化〔COBOL言語〕[1]

DBキューの通番初期化〔C言語〕[1]

DBキューの通番の管理[1]

DBキューの読み出し制御〔COBOL言語〕[1]

DBキューの読み出し制御〔C言語〕[1]

DBキューメッセージスキップ機能[1]

DBキュー読み出しサーバ変更機能[1]

DBキューを使用したAP間通信[1]

DBキューを使用したシステム間通信[1]

E

ee_adm_call_command[1]

ee_dbq_acsctl[1]

ee_dbq_clear[1]

ee_dbq_conctl[1]

ee_dbq_inqsrv[1]

ee_dbq_inquire[1]

ee_dbq_inquire2[1]

ee_dbq_msgget[1]

ee_dbq_msgput[1]

ee_dbq_msgrefer[1]

ee_dbq_msgrefer2[1]

ee_dbq_obscancel[1]

ee_dbq_obschdata[1]

ee_dbq_obsend[1]

ee_dbq_obsinquire[1]

ee_dbq_obsrbskip[1]

ee_dbq_obsrestart[1]

ee_dbq_obsskip[1]

ee_dbq_obsstart[1]

ee_dbq_obsstop[1]

ee_dbq_rbskip[1]

ee_dbq_skip[1]

ee_dbq_srvctl[1]

ee_lck_get[1]

ee_lck_release_all[1]

ee_lck_release_byname[1]

ee_logprint[1]

ee_mch_cmtsend[1]

ee_mch_cmtsend_get[1]

ee_mch_cmtsend_sync[1]

ee_mch_otqbkctl[1]

ee_mch_otqinquire[1]

ee_mch_otqskip[1]

ee_mem_getwkseg[1]

ee_mem_mdpstart[1]

ee_mem_rlswkseg[1]

ee_rpc_call[1]

ee_rpc_call_to[1]

ee_rpc_cmtsend[1]

ee_rpc_cmtsend_to[1]

ee_rpc_discard_further_replies[1]

ee_rpc_discard_specific_reply[1]

ee_rpc_get_error_descriptor[1]

ee_rpc_get_watch_time[1]

ee_rpc_poll_any_replies[1]

ee_rpc_reply_send[1]

ee_rpc_reply_suspend[1]

ee_rpc_set_watch_time[1]

ee_scd_clear_rollback_cnt[1]

ee_scd_msg_receive[1]

ee_scd_msg_rollback[1]

ee_scd_msg_skip[1]

ee_thd_abdctl[1]

ee_thd_gettime[1]

ee_thd_protend[1]

ee_thd_protstart[1]

ee_thd_thdcntget[1]

ee_thd_uifaget[1]

ee_tim_execap[1]

ee_tim_execap_cancel[1]

ee_tim_execap_cancel_all[1]

ee_trb_uinfo_tm[1]

ee_trb_utrace_put[1]

ee_trn_chained_commit[1]

ee_trn_chained_rollback[1]

ee_trn_getinfo[1]

ee_trn_rm_close_mark[1]

ee_trn_rollback_mark[1]

ee_trn_set_exp_time[1]

ERRTRN1[1]

ERRTRN2[1]

ERRTRN3[1]

ERRTRN4[1]

ERRTRNR[1]

ERRTRNS[1]

EXモード[1]

P

PC[1]

PRモード[1]

R

RPC[1]

RPC応答メッセージ送信の抑止〔COBOL言語〕[1]

RPC応答メッセージ送信の抑止〔C言語〕[1]

RPCの形態[1]

RPCのデータの受け渡し[1]

RPCのネスト例[1]

RPCを使った通信のクライアント／サーバの関係[1]

S

SPP（TP1/EE）の環境設定[1]

SPP（TP1/EE）の作成[1]

SPP（TP1/EE）の作成手順[1]

SPP（TP1/EE）の作成の概要[1]

SPP（TP1/EE）の作成の詳細[1]

SPP（TP1/EE）の実行[1]

SPPの概要[1]

SPPの作成手順[1]

SPPの名称[1]

SQL文[1]

T

TCP/IP[1]

TCP/IP通信でイベントを受信したときの処理の流れ[1]

TCP/IP通信でイベントを送信したときの処理の流れ[1]

TP1/EEおよびXTCのAPI[1]

TP1/EEおよびXTCのアプリケーションプログラムとAPI[1]

TP1/EEおよびXTCのライブラリ関数の文法（COBOL言語編）[1]

TP1/EEおよびXTCのライブラリ関数の文法（C言語編）[1]

TP1/EEとUAPのネットワーク内の位置[1]

TP1/EEとして定められているコーディング規約[1]

TP1/EEのAPI関数[1]

TP1/EEのアプリケーションプログラム[1]

TP1/EEの基本機能[1]

TP1/EEへの登録[1]

TP1/Server BaseとRPC通信をする場合の設定[1]

U

UAP[1]

UAP異常終了通知（ERRTRN3）[1]

UAP共用ライブラリの作成[1]

UAP実行形式ファイルの作成[1]

UAPの異常で発生する同期シグナル[1]

UOCインタフェース[1]

UOCで使用できる関数[1]

W

WS[1]

X

XAインタフェース[1]

あ

アプリケーションプログラミングインタフェースの機能[1]

い

一方送信メッセージ情報の取得〔COBOL言語〕[1]

一方送信メッセージ情報の取得〔C言語〕[1]

一方送信メッセージの送信スキップ〔COBOL言語〕[1]

一方送信メッセージの送信スキップ〔C言語〕[1]

イベント型オンラインバッチ処理[1]

う

運用コマンド実行機能[1]

運用コマンド実行機能使用時の定義[1]

運用コマンド実行機能でのTP1/EEコマンドの自TP1/EEプロセスに対する実行可否[1]

運用コマンド実行機能でのXTCコマンドの自TP1/EEプロセスに対する実行可否[1]

運用コマンド実行機能の環境設定[1]

運用コマンド実行機能の時間監視[1]

運用コマンド実行機能の時間監視によるサービス要求の応答待ち時間の変更[1]

運用コマンド実行機能の処理[1]

運用コマンド実行機能の処理概要[1]

運用コマンド実行サーバ[1]

運用コマンド実行サーバのTP1/Server Baseのユーザサービス定義[1]

運用コマンドの実行〔COBOL言語〕[1]

運用コマンドの実行〔C言語〕[1]

え

エラーが発生した非同期応答型RPCの識別子取得〔COBOL言語〕[1]

エラーが発生した非同期応答型RPCの識別子取得〔C言語〕[1]

エラートランザクション[1]

エラートランザクションの登録に失敗した場合の後処理[1]

遠隔サービスの要求〔COBOL言語〕[1]

遠隔サービスの要求〔C言語〕[1]

お

オートコネクトモード[1]

オンライン開始UOCインタフェース[1]

オンライントランザクション処理[1]

オンラインバッチ機能[1]

オンラインバッチ機能で実行できる処理[1]

オンラインバッチ機能の概要[1]

オンラインバッチ機能の処理形態[1]

オンラインバッチ処理の開始〔COBOL言語〕[1]

オンラインバッチ処理の開始〔C言語〕[1]

オンラインバッチ処理の強制終了〔COBOL言語〕[1]

オンラインバッチ処理の強制終了〔C言語〕[1]

オンラインバッチ処理の再開始〔COBOL言語〕[1]

オンラインバッチ処理の再開始〔C言語〕[1]

オンラインバッチ処理の終了〔COBOL言語〕[1]

オンラインバッチ処理の終了〔C言語〕[1]

オンラインバッチ処理の中断〔COBOL言語〕[1]

オンラインバッチ処理の中断〔C言語〕[1]

か

各送信形態の概要[1]

格納するディレクトリ[1]

関数の説明形式[1]

く

クライアント／サーバ形態のUAP[1]

クライアント／サーバ形態のUAPの概要[1]

クライアント／サーバ形態の通信で使用するUAPの役割と位置の概要[1]

クライアント／サーバ形態の通信のトランザクション[1]

クライアント／サーバ形態の通信プロトコル[1]

クライアント／サーバ形態のユーザアプリケーションプログラム[1]

クライアントUAP[1]

グローバルトランザクション[1]

け

現在時刻の取得〔COBOL言語〕[1]

現在時刻の取得〔C言語〕[1]

現在のトランザクション識別情報の取得〔COBOL言語〕[1]

現在のトランザクション識別情報の取得〔C言語〕[1]

こ

更新目的の排他[1]

高速メッセージ送信（CBLEEMCH）[1]

高速メッセージ送信（ee_mch_〜）[1]

コーディング規約[1]

コーディング例[1]

コミット[1]

コミット決着失敗通知（ERRTRNR）[1]

コミット処理[1]

コミット送信[1]

コミット〔同期点の取得〕[1]

さ

サーバ[1]

サーバUAP[1]

サーバUAP（SPP）としてのTP1/EE[1]

サーバ側のトランザクションブランチがある場合の1相最適化の概要[1]

サービス[1]

サービス関数に値が渡される引数[1]

サービス関数のコーディング[1]

サービス関数の作成（SPP）[1]

サービスの応答待ち時間の更新〔COBOL言語〕[1]

サービスの応答待ち時間の更新〔C言語〕[1]

サービスの応答待ち時間の参照〔COBOL言語〕[1]

サービスの応答待ち時間の参照〔C言語〕[1]

サービスのネスト[1]

サービスプログラムに値が渡されるデータ領域[1]

サービスプログラムの作成（SPP）[1]

サービス閉塞通知（ERRTRN2）[1]

サービス閉塞の制御〔COBOL言語〕[1]

サービス閉塞の制御〔C言語〕[1]

サービス名[1]

サービス要求の応答待ち時間の参照と更新[1]

参照目的の排他[1]

し

資源の排他〔COBOL言語〕[1]

資源の排他〔C言語〕[1]

資源の排他制御[1]

資源の排他制御（CBLEELCK）[1]

資源の排他制御（ee_lck_〜）[1]

資源名称を指定した排他の解除〔COBOL言語〕[1]

資源名称を指定した排他の解除〔C言語〕[1]

時刻または経過時間の指定とTP1/EEサービス定義との関係[1]

時刻または経過時間の指定方法[1]

システム運用の管理（CBLEEADM）[1]

システム運用の管理（ee_adm_〜）[1]

システム終了時のタイマトランザクションの扱い[1]

自プロセス送信[1]

受信メッセージの差し戻し〔COBOL言語〕[1]

受信メッセージの差し戻し〔C言語〕[1]

出力キュー（OTQ）の情報の照会〔COBOL言語〕[1]

出力キュー（OTQ）の情報の照会〔C言語〕[1]

出力キュー（OTQ）の閉塞制御〔COBOL言語〕[1]

出力キュー（OTQ）の閉塞制御〔C言語〕[1]

常設コネクション[1]

常設コネクションの解放[1]

常設コネクションの確立[1]

処理スレッド数の取得〔COBOL言語〕[1]

処理スレッド数の取得〔C言語〕[1]

す

スケジュール方式[1]

ステータスコード[1]

すべての非同期応答型RPCの応答受信拒否〔COBOL言語〕[1]

すべての非同期応答型RPCの応答受信拒否〔C言語〕[1]

スレッド制御[1]

スレッド制御（CBLEETHD）[1]

スレッド制御（ee_thd_〜）[1]

せ

先行許容時間／後退許容時間と指定時刻の関係[1]

全資源の排他の解除〔COBOL言語〕[1]

全資源の排他の解除〔C言語〕[1]

全タイマトランザクションの起動取り消し〔COBOL言語〕[1]

全タイマトランザクションの起動取り消し〔C言語〕[1]

そ

送信障害通知（ERRTRNS）[1]

即時送信の流れ（同期応答型RPC）[1]

即時送信の流れ（非応答型RPC）[1]

即時送信の流れ（非同期応答型RPC）[1]

即時登録方式[1]

た

第1相[1]

第2相[1]

タイマトランザクション[1]

タイマトランザクション（CBLEETIM）[1]

タイマトランザクション（ee_tim_〜）[1]

タイマトランザクション起動破棄通知（ERRTRN4）[1]

タイマトランザクションの起動〔COBOL言語〕[1]

タイマトランザクションの起動〔C言語〕[1]

タイマトランザクションの起動取り消し〔COBOL言語〕[1]

タイマトランザクションの起動取り消し〔C言語〕[1]

タイマトランザクションの登録[1]

タイマトランザクションの取り消し[1]

滞留メッセージ受信（CBLEESCD）[1]

滞留メッセージ受信（ee_scd_〜）[1]

滞留メッセージの受信〔COBOL言語〕[1]

滞留メッセージの受信〔C言語〕[1]

滞留メッセージのスキップ〔COBOL言語〕[1]

滞留メッセージのスキップ〔C言語〕[1]

大量処理用メモリ管理機能の使用開始〔COBOL言語〕[1]

大量処理用メモリ管理機能の使用開始〔C言語〕[1]

単接続と複接続の接続形態，サービス関数起動の概念[1]

つ

通常のトランザクション処理（2相コミット）の概要[1]

通信先を指定した遠隔サービスの要求〔COBOL言語〕[1]

通信先を指定した遠隔サービスの要求〔C言語〕[1]

通信先を指定したトランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求〔COBOL言語〕[1]

通信先を指定したトランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求〔C言語〕[1]

通信先を指定したリモートプロシジャコール[1]

て

データ型オンラインバッチ処理[1]

データベース言語（SQL）[1]

と

同期応答型RPC[1]、[2]

同期応答型RPCでメッセージを受信したときの処理の流れ[1]

同期応答型RPCと同期点の関係[1]

同期点[1]

同期点の取得[1]

同期点を取得する関数[1]

特定の非同期応答型RPCの応答受信拒否〔COBOL言語〕[1]

特定の非同期応答型RPCの応答受信拒否〔C言語〕[1]

トラブルシュート（CBLEETRB）[1]

トラブルシュート（ee_trb_〜）[1]

トランザクショナルRPC[1]

トランザクショナルRPCおよび非トランザクショナルRPCの流れ[1]

トランザクション[1]

トランザクションインタフェース情報〔COBOL言語〕[1]

トランザクションインタフェース情報〔C言語〕[1]

トランザクション決着結果[1]

トランザクション種別[1]

トランザクション処理の監視時間の変更〔COBOL言語〕[1]

トランザクション処理の監視時間の変更〔C言語〕[1]

トランザクション制御[1]

トランザクション制御（CBLEETRN）[1]

トランザクション制御（ee_trn_〜）[1]

トランザクションで使用できるAPI関数[1]

トランザクション同期登録方式[1]

トランザクション同期の一方送信メッセージの送信〔COBOL言語〕[1]

トランザクション同期の一方送信メッセージの送信〔C言語〕[1]

トランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求〔COBOL言語〕[1]

トランザクションと同期して送信する非応答型RPC要求〔C言語〕[1]

トランザクションの開始[1]

トランザクションの開始および終了[1]

トランザクションの開始と終了[1]

トランザクションの回復[1]

トランザクションの最適化[1]

トランザクションの終了[1]

トランザクションの縮退[1]

トランザクションの処理から非トランザクショナルRPCの発行[1]

トランザクションのロールバック指示〔COBOL言語〕[1]

トランザクションのロールバック指示〔C言語〕[1]

トランザクション非同期の一方送信メッセージの送信〔COBOL言語〕[1]

トランザクション非同期の一方送信メッセージの送信〔C言語〕[1]

ね

ネットワーク内の位置[1]

の

ノード[1]

は

パーソナルコンピュータ[1]

排他制御モード[1]

排他の解除方法[1]

排他のテスト[1]

排他待ち限界経過時間の指定[1]

バッチ終了トランザクション[1]

バッチ処理トランザクション[1]

ひ

非応答型RPC[1]、[2]

非応答型RPCでメッセージを受信したときの処理の流れ[1]

非応答型RPCと同期点の関係[1]

引き継ぎ情報の更新〔COBOL言語〕[1]

引き継ぎ情報の更新〔C言語〕[1]

非同期応答型RPC[1]

非同期応答型RPCでメッセージを受信したときの処理の流れ[1]

非同期応答型RPCと同期点の関係[1]

非同期応答型RPCの応答受信〔COBOL言語〕[1]

非同期応答型RPCの応答受信〔C言語〕[1]

非保護区を設定した場合の制御[1]

ヒューリスティック決着[1]

ヒューリスティック決着の流れ[1]

ヒューリスティックコミット[1]

ヒューリスティックハザード[1]

ヒューリスティックミックス[1]

ヒューリスティックロールバック[1]

ふ

不正サービス名称検出通知（ERRTRN1）[1]

フラグメントメッセージの送信[1]

プリペア処理[1]

へ

別トランザクションによるRPC同期応答[1]

別トランザクションによるRPC同期応答処理の流れ[1]

ほ

保護区／非保護区に設定する処理と異常発生時の処理[1]

保護区／非保護区の制御[1]

保護区の開始〔COBOL言語〕[1]

保護区の開始〔C言語〕[1]

保護区の終了〔COBOL言語〕[1]

保護区の終了〔C言語〕[1]

め

メインフレーム[1]

メッセージ受信処理を実行できない場合[1]

メッセージの書き込み〔COBOL言語〕[1]

メッセージの書き込み〔C言語〕[1]

メッセージの書き込み処理の流れ[1]

メッセージの参照読み出し〔COBOL言語〕〔CBLEEDBQ('MSGREFE2')〕[1]

メッセージの参照読み出し〔COBOL言語〕〔CBLEEDBQ('MSGREFER')〕[1]

メッセージの参照読み出し〔C言語〕〔ee_dbq_msgrefer〕[1]

メッセージの参照読み出し〔C言語〕〔ee_dbq_msgrefer2〕[1]

メッセージの読み出し〔COBOL言語〕[1]

メッセージの読み出し〔C言語〕[1]

メッセージの読み出し処理の流れ[1]

メッセージの読み出しスキップ〔COBOL言語〕〔CBLEEDBQ('OBSSKIP ')〕[1]

メッセージの読み出しスキップ〔COBOL言語〕〔CBLEEDBQ('SKIP ')[1]

メッセージの読み出しスキップ〔C言語〕〔ee_dbq_obsskip〕[1]

メッセージの読み出しスキップ〔C言語〕〔ee_dbq_skip〕[1]

メッセージログの出力（CBLEELOG）[1]

メッセージログの出力（ee_log〜）[1]

メッセージログの出力〔COBOL言語〕[1]

メッセージログの出力〔C言語〕[1]

メモリ管理（CBLEEMEM）[1]

メモリ管理（ee_mem_〜）[1]

ゆ

ユーザIFA情報格納領域アドレスの取得〔COBOL言語〕[1]

ユーザIFA情報格納領域アドレスの取得〔C言語〕[1]

ユーザアプリケーションプログラム[1]

ユーザアプリケーションプログラムと業務形態の関係[1]

ユーザアプリケーションプログラムの種類[1]

ユーザアプリケーションプログラムのトランザクション処理[1]

ユーザオウンコーディング（UOC）[1]

ユーザ固有のトレースの取得〔COBOL言語〕[1]

ユーザ固有のトレースの取得〔C言語〕[1]

ユーザサーバ[1]

ユーザサーバ名[1]

ユーザ情報のTASKTM出力[1]、[2]

よ

抑止していたRPC応答メッセージの送信〔COBOL言語〕[1]

抑止していたRPC応答メッセージの送信〔C言語〕[1]

ら

ライブラリ関数の文法〔COBOL言語〕[1]

ライブラリ関数の文法〔C言語〕[1]

り

リードオンリー最適化[1]

リードオンリー最適化の概要[1]

リソースマネジャとのコネクションの解放[1]

リソースマネジャとのコネクションの解放指示〔COBOL言語〕[1]

リソースマネジャとのコネクションの解放指示〔C言語〕[1]

リターン値[1]

リモートAPI機能[1]

リモートAPI機能を使用する場合の，コネクション確立からコネクション切断までの流れ[1]

リモートプロシジャコール[1]

リモートプロシジャコール（CBLEERPC）[1]

リモートプロシジャコール（ee_rpc_〜）[1]

リモートプロシジャコール〔TP1/EEの基本機能〕[1]

リモートプロシジャコールでのデータの受け渡し[1]

リモートプロシジャコールでメッセージを送受信できない場合[1]

リモートプロシジャコールと同期点の関係[1]

リモートプロシジャコールのエラーリターン値と同期点[1]

リモートプロシジャコールの形態[1]

リモートプロシジャコールの形態と同期点の関係[1]

リモートプロシジャコールの実現方法[1]

れ

連鎖モードのコミット〔COBOL言語〕[1]

連鎖モードのコミット〔C言語〕[1]

連鎖モードのロールバック〔COBOL言語〕[1]

連鎖モードのロールバック〔C言語〕[1]

ろ

ロールバック[1]

ロールバック処理[1]

ロールバック〔同期点の取得〕[1]

ロールバック要求時のメッセージの読み出しスキップ〔COBOL言語〕〔CBLEEDBQ('OBSRBSP ')〕[1]

ロールバック要求時のメッセージの読み出しスキップ〔COBOL言語〕〔CBLEEDBQ('RBSKIP ')〕[1]

ロールバック要求時のメッセージの読み出しスキップ〔C言語〕〔ee_dbq_obsrbskip〕[1]

ロールバック要求時のメッセージの読み出しスキップ〔C言語〕〔ee_dbq_rbskip〕[1]

ロールバックリトライ回数のクリア〔COBOL言語〕[1]

ロールバックリトライ回数のクリア〔C言語〕[1]

ロックマイグレーション[1]

ロット[1]

ロットの情報の照会〔COBOL言語〕[1]

ロットの情報の照会〔C言語〕[1]

わ

ワークステーション[1]

ワークセグメントの返還〔COBOL言語〕[1]

ワークセグメントの返還〔C言語〕[1]

ワークセグメントの割り当て〔COBOL言語〕[1]

ワークセグメントの割り当て〔C言語〕[1]