OpenTP1 Version 7　OpenTP1 メッセージキューイング機能　TP1/Message Queue メッセージ

操作書

3000-3-D91-50

前書き

対象製品

マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」を参照してください。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，HiRDB，JP1，OpenTP1，OSAS，ServerConductor，TPBroker，uCosminexus，XDM，XMAPは，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

AMDは，Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。

IBM，AIX，MQSeries，WebSphereは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Intelは，Intel Corporationまたはその子会社の商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft，Visual C++，Visual Studio，Windows，Windows Serverは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Oracle(R)，Java，MySQL及びNetSuiteは，Oracle，その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, and JBoss are registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and other countries. Linux(R) is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

UNIXは，The Open Groupの登録商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

発行

2024年1月　3000-3-D91-50

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2006, 2024, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容（3000-3-D91-50）TP1/Message Queue 07-60

追加・変更内容

変更個所

マニュアル訂正の内容を反映した。

−

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

変更内容（3000-3-D91-40）TP1/Message Queue 07-53

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KFCA31544-I，KFCA31545-I，KFCA31546-W，KFCA31547-W

変更内容（3000-3-D91-31）TP1/Message Queue 07-52

追加・変更内容

対象製品の記載を，マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」を参照する内容に変更した。

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA16333-E

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA31053-I，KFCA31054-I，KFCA31055-I，KFCA31056-I，

KFCA31107-I，KFCA31108-I

変更内容（3000-3-D91-30）TP1/Message Queue 07-52

追加・変更内容

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA04223-E

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA26185-E，KFCA26186-E

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA30867-E

次のメッセージを追加した。

KFCA30930-E

次のメッセージを追加した。

KFCA31210-E，KFCA31211-E，KFCA31212-E，KFCA31213-E

変更内容（3000-3-D91-20）TP1/Message Queue 07-50

追加・変更内容

Message Queue - Operationに関する記載を削除した。

次のメッセージを削除した。

KFCA30100-I，KFCA30101-I，KFCA30102-I，KFCA30103-E，KFCA30104-W，KFCA30105-E，KFCA30106-E，KFCA30107-E，KFCA30108-E，KFCA30109-E，KFCA30110-I，KFCA30111-I，KFCA30112-E，KFCA30120-I，KFCA30121-I，KFCA30122-E，KFCA30123-E，KFCA30124-E，KFCA30125-W，KFCA30126-I，KFCA30127-E，KFCA30128-E，KFCA30129-E，KFCA30130-I，KFCA30131-W，KFCA30132-E，KFCA30133-E，KFCA30134-E，KFCA30135-E，KFCA30136-W，KFCA30137-E，KFCA30143-E，KFCA30144-E，KFCA30145-E，KFCA30147-I，KFCA30148-I，KFCA30150-I，KFCA30151-E，KFCA30152-E，KFCA30153-E，KFCA30154-E，KFCA30155-E，KFCA30156-I，KFCA30157-I，KFCA30158-I，KFCA30159-I，KFCA30160-I，KFCA30161-I，KFCA30162-I，KFCA30163-I，KFCA30166-E，KFCA30167-W，KFCA30168-E，KFCA30169-I，KFCA30173-I，KFCA30176-E，KFCA30183-E，KFCA30184-E，KFCA30185-E，KFCA30186-E，KFCA30187-E，KFCA30188-E，KFCA30189-E，KFCA30190-E，KFCA30191-E，KFCA30192-E，KFCA30193-E，KFCA30194-E，KFCA30195-E，KFCA30196-E，KFCA30197-E，KFCA30198-E，KFCA30199-E，KFCA30202-E，KFCA30203-E，KFCA30204-E，KFCA30206-E，KFCA30207-E，KFCA30208-E，KFCA30209-E，KFCA30210-E，KFCA30211-E，KFCA30212-E，KFCA30213-E，KFCA30214-E，KFCA30215-E，KFCA30216-E，KFCA30217-E，KFCA30218-E，KFCA30219-E，KFCA30220-E，KFCA30221-E，KFCA30222-I，KFCA30223-I，KFCA30224-I，KFCA30225-I，KFCA30226-I，KFCA30227-I，KFCA30228-I，KFCA30229-I，KFCA30230-I，KFCA30231-I，KFCA30232-I，KFCA30233-I，KFCA30234-I，KFCA30235-I，KFCA30236-I，KFCA30237-I，KFCA30238-E，KFCA30239-E，KFCA30240-E，KFCA30241-E，KFCA30242-E，KFCA30243-E，KFCA30244-E，KFCA30245-E，KFCA30246-E，KFCA30252-E，KFCA30253-E

次のメッセージを追加した。

KFCA31209-E

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA31177-E

次のメッセージを削除した。

KFCA31950-I，KFCA31951-I，KFCA31952-I，KFCA31953-I，KFCA31954-E，KFCA31955-I，KFCA31960-I，KFCA31961-I，KFCA31962-I，KFCA31963-I，KFCA31964-I，KFCA31965-I，KFCA31966-W，KFCA31970-E，KFCA31980-I，KFCA31981-E，KFCA31982-E，KFCA31983-E，KFCA31986-E，KFCA31987-E，KFCA31988-E，KFCA31990-E，KFCA31991-E，KFCA31992-E，KFCA31997-E，KFCA31998-E，KFCA31999-E

変更内容（3000-3-D91-10）TP1/Message Queue 07-01

追加・変更内容

適用OSからSolarisを削除した。

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA04209-E，KFCA04212-E，KFCA04240-E，KFCA16324-E，KFCA16331-E，KFCA16334-E，KFCA16341-E，KFCA16343-E，KFCA16374-E，KFCA31050-E，KFCA31935-I

次のメッセージを削除した。

KFCA18521-E，KFCA18522-E，KFCA18523-E，KFCA18524-E，KFCA18525-E

次のメッセージを変更した。

KFCA26187-E

はじめに

このマニュアルは，TP1/Message Queueおよび関連製品が出力するメッセージについて説明したものです。

対象読者

TP1/Message Queueおよび関連製品を使用して，TP1/Message Queueを組み込んだシステムを構築したり，運用したりする方を対象としています。

その他の前提条件

このマニュアルをお読みになる際のその他の前提情報については，マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」を参照してください。

1　メッセージの概要

この章では，TP1/Message Queueおよび関連製品のメッセージの出力形式，および記述形式について説明します。

1.1　メッセージの出力形式（TP1/Message Queue）

次に示す製品で出力されるメッセージの出力形式について説明します。

TP1/Message Queue

TP1/Message Queue Access

1.1.1　出力先がコンソール，標準エラー出力，または標準出力の場合

出力されるメッセージの形式を次に示します。

 KFCA00000-X  YY……YY

KFCA00000-X：メッセージID（半角英数字11文字）

YY……YY：メッセージテキスト（最大222バイト）

1.1.2　logcatコマンド，およびリアルタイム出力機能で標準出力へ出力する場合

メッセージとして，メッセージIDとメッセージテキストのほかに付加情報が出力されます。付加情報とは，logcatコマンドのオプションフラグ，およびログサービス定義のオペランドの指定で選択した情報のことです。オプションフラグの指定，およびログサービス定義のオペランドを省略すると，システムID，年月日，時間，要求元ホスト名，要求元プログラムIDが付加情報として出力されます。

標準出力に出力される付加情報とメッセージの形式を次に示します。

 AAAAAAA BB……BB CCCCCCC DD yyyy/mm/dd hh:mm:ss EEEEEEEE FFF
 KFCA00000-X YY……YY

付加情報

AAAAAAA：メッセージ通番（半角数字7文字）

BB……BB：プロセスID（ご使用のOSがAIXの場合は半角数字10文字，AIX以外の場合は半角数字5文字）

CCCCCCC：プロセス内メッセージ通番（半角数字7文字）

DD：システムID（半角英数字2文字）

yyyy/mm/dd：年月日（半角数字10文字）

hh:mm:ss：時分秒（半角数字8文字）

EEEEEEEE：要求元ホスト名（半角英数字8文字）

FFF：要求元プログラムID（OpenTP1のサービス名の略号）（半角英数字3文字）

メッセージ固定部

KFCA00000-X：メッセージID（半角英数字11文字）

YY……YY：メッセージテキスト（最大222バイト）

1.2　メッセージの記述形式

メッセージの記述形式およびメッセージIDの記号の意味について説明します。

1.2.1　メッセージの記述形式の説明

メッセージの記述形式を次に示します。

KFCAnnnnn-X

メッセージテキスト※　(Y)

メッセージの意味を説明します。

(Ｓ)システムがメッセージを出力したあとにする主な処理を示します。

(Ｏ)メッセージ確認時，オペレータが行う必要のある処置を示します。

〔対策〕メッセージ確認時のOpenTP1管理者の処置を示します。

注

メッセージ中の，オペレータの処置または対策で「保守員に連絡してください。」とは，購入時の契約に基づいて，システム管理者が弊社問い合わせ窓口へ連絡することを示します。

注※

MQTサーバの場合，メッセージテキストの先頭3けたにMQT識別子が付けられます。

MQT識別子：mcc

　m：*

　cc：01〜ff（MQT通信プロセス識別子）

MQT開始時の障害メッセージについては，mcc＝スペースまたは***となる場合があります。

MQTマネジャの場合，メッセージテキストの先頭3けたに*00が付けられます。

出力先種別(Y)がメッセージログファイル「L」であっても，障害のためメッセージログファイルへ出力できないことがあります。この場合，メッセージはメッセージテキストの終端に障害を示すコードを付けて，標準エラー出力に出力されることがあります。このとき，同一メッセージで障害を示すコードの付いたものと付いていないものが，2行出力される場合があります。障害を示すコードと意味を次の表に示します。

表1‒1　障害を示すコードと意味

コード

意味

(E1)

ログサービスが未起動のため，障害になりました。

(E2)

ログサービスとの通信が障害になりました。

1.2.2　メッセージIDの記号の説明

メッセージIDの記号の意味を次に示します。

KFCA：OpenTP1のメッセージであることを示します。

nnnnn：メッセージの通し番号を示します。

X：メッセージの種類を示します。

記号の種類と意味を次の表に示します。

表1‒2　メッセージの種類

種類

意味

E

各ライブラリ，コマンド，サーバの機能が働かない障害が起きたことを示しています。

定義誤り，コマンドのオペランド指定誤りによって，動作できないことを示しています。

W

各ライブラリ，コマンド，サーバからのメモリの使用状況についての警告を示しています。

定義誤り，コマンドのオペランド指定誤りはありましたが，値を仮定して動作を実行することを示しています。

I

上記のE，Wに該当しないメッセージで，動作の報告を示しています。

R

出力メッセージに対するユーザからの応答を待っていることを示しています。

(Y)：メッセージの出力先種別を示します。

一つのメッセージが，複数の出力先種別を持つ場合は，出力される可能性のある種別を「+」でつないであります。

「L」だけの場合は省略し，空白にしています。

出力先種別と出力先を次の表に示します。

表1‒3　出力先種別

種別

出力先

C

コンソール

E

標準エラー出力

S

標準出力

L

メッセージログファイル※

R

エラーログファイル

O

オンライン端末

X

syslog

注※

システム共通定義，ログサービス定義の指定によって，syslog，またはJP1にも出力されます。

2　KFCA00000からKFCA09999までのメッセージ

この章では，KFCA00000からKFCA09999までのメッセージについて説明します。

2.1　KFCA00000からKFCA09999までのメッセージ

KFCA04200-E

I/Oエラーが発生しました。

キューファイル名：aa....aa (bb....bb, cc....cc, dd....dd, ee....ee)

キューファイルのアクセスで，入出力エラーが発生しました。

aa....aa：入出力エラーが発生したキューファイル名

bb....bb：エラー要因となった関数名

cc....cc：エラー要因となった関数のリターンコード

dd....dd：エラーを出力したモジュールID

ee....ee：ライン番号

(Ｓ)キューファイルの状態を障害閉塞状態に変更します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ディスク装置に異常がないか確認してください。

KFCA04201-E

プロセス固有領域のメモリが足りないため，定義ファイルの解析を行えません。

要求メモリ量＝aa....aa

aa....aa：エラーが発生した場合の要求メモリ量（単位：バイト）

(Ｓ)定義ファイル解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1の許容する範囲内でプロセスサイズを変更し，OpenTP1を再開始してください。

KFCA04202-E

通信障害が発生しました。(aa....aa, bb....bb, cc....cc, dd....dd)

通信障害が発生したため，コマンドが実行できません。

aa....aa：エラー要因となった関数名

bb....bb：エラー要因となった関数のリターンコード

cc....cc：エラーを出力したモジュールID

dd....dd：ライン番号

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕通信障害の原因を調査し，取り除いてください。

KFCA04203-E

キューファイルグループ名が誤っています。 （E）

指定したキューファイルグループ名は存在しないため，キューファイルの組み込みができません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)正しいキューファイルグループ名を指定して，再度実行してください。

KFCA04204-E

レポートメッセージの登録に失敗しました。

登録が失敗したキュー名：aa....aa 理由コード：bb....bb

aa....aa：キュー名

bb....bb：理由コード（MQIの理由コード）

(Ｓ)レポートメッセージの登録処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕cmqc.hまたはCMQV.cblのMQIヘッダファイルから理由コードの意味を調べて原因を取り除き，再度実行してください。

KFCA04205-E

キューファイル名が誤っています。 （E）

指定したキューファイル名に誤りがあります。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)正しいキューファイル名を指定して，再度実行してください。

KFCA04206-E

MQAサービスのアドレス情報を検索できません。 （L＋E）

ネームサービスが開始処理中，終了処理中，または停止中です。

アドレス情報は，ネームサービスがサービスグループおよびサービスを処理するために管理される情報です。このメッセージは，次のどちらかの場合に出力されます。

MQAサーバの提供するオンラインコマンド処理中

キューファイル実更新処理中

(Ｓ)コマンド処理を中止します（オンラインコマンド処理中の場合）。または，MQAサービスを終了します（キューファイル実更新処理中の場合）。

(Ｏ)OpenTP1が正常に開始していることを確認してください。

KFCA04207-E

MQAが異常を検知しました。

モジュールID＝aa....aa 場所＝bb....bb

保守コード＝cc....cc （E）

MQAサービス，MQAライブラリ，またはMQAコマンドが異常を検知しました。

aa....aa：異常を検知したモジュールID

bb....bb：異常を検知した場所

cc....cc：異常と思われる理由（OpenTP1の各サービスが返すリターン値）

(Ｓ)異常を検知したプロセスが，KFCA00105-Eのメッセージを出力して異常停止します。なお，KFCA00105-Eのメッセージについては，マニュアル「OpenTP1 メッセージ」を参照してください。

(Ｏ)メッセージに出力されているモジュールID，場所，および保守コードを保守員に連絡してください。

KFCA04208-E

MQAサーバのV/Rが誤っています。 （E）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)MQAサーバとライブラリのバージョンを合わせて，再度実行してください。

KFCA04209-E

メモリ不足で処理を続行できません。 （L＋E）

MQAサービスの処理でメモリが不足しました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次のどれかの対策を実施してください。

プロセスメモリ，または動的共用メモリの使用量を見直してください。

OpenTP1のロックサービス定義に指定されたMQAサービスの最大同時排他要求数を確認してください。

キューファイルグループの入出力バッファの値を見直してください。

KFCA04210-E

メッセージ破壊が発生しました。

キューファイル名：aa....aa

メッセージの読み込み時にメッセージ破壊を検出しました。

aa....aa：メッセージ破壊が発生したキューファイル名

(Ｓ)キューファイルを障害閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA04211-E

キューファイル名の文字数が59文字を超えています。 （L＋E）

キューファイル名は，59文字以内で指定します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいファイル名を指定して，再度実行してください。

KFCA04212-E

キューファイル(aa....aa)のオープンに失敗しました。

要因：bb....bb

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：理由コード

PATH：パスの指定に誤りがあります。

NOTEXIST：キューファイルがありません。

ACCESSF：キューファイルに対するアクセス権がありません。

EXCL：排他エラーが発生しました。

FORMAT：スペシャルファイルまたはUNIX通常ファイルが，OpenTP1ファイルシステム用に初期化されていません。

OPENNUM：OpenTP1ファイルシステムのオープンで上限値オーバが報告されました。

ACCESSS：スペシャルファイルまたはUNIX通常ファイルに対するアクセス権がありません。

VERSION：OpenTP1ファイルシステムのバージョンが一致していません。

(Ｓ)処理を続行します。ただし，再開始時のMQAサービス起動中に理由コード「ACCESSF」または「ACCESSS」が発生した場合は，処理を停止します。

(Ｏ)理由コードを基に原因を調査し，原因を取り除いてから，再度実行してください。

KFCA04213-E

指定したキューファイルで入出力エラーが発生しました。

ファイル名：aa....aa (bb....bb, cc....cc, dd....dd, ee....ee)

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：エラー要因となった関数名

cc....cc：エラー要因となった関数のリターンコード

dd....dd：エラーを出力したモジュールID

ee....ee：ライン番号

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害を取り除いて，再度実行してください。

KFCA04214-E

キューファイル（aa....aa）を障害閉塞しました。

キューファイルの状態を障害閉塞状態に変更しました。

aa....aa：障害閉塞したキューファイル名

(Ｏ)障害を取り除いたあと，閉塞状態を解除してください。

KFCA04215-E

タイムアウトとなりました。(aa....aa, bb....bb, cc....cc, dd....dd) （L＋E）

RPCの応答待ちがタイムアウトしました。

メッセージが大量に登録されている場合にmqadelmsgコマンドまたはmqalsmsgコマンドを実行する場合にも，このメッセージが出力されることがあります。

aa....aa：エラー要因となった関数名

bb....bb：エラー要因となった関数のリターンコード

cc....cc：エラーを出力したモジュールID

dd....dd：ライン番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ネットワークに障害が発生していないか調査してください。または，ユーザサービス定義のRPCの応答に対する最大待ち時間（watch_timeオペランド）の値を見直してください。

KFCA04216-E

ファイル（aa....aa）に対するアクセス権がありません。 （E）

aa....aa：UNIXファイル名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)UNIXファイルのアクセス権を変更してください。または，ファイルにアクセスできるユーザID，および実行グループIDでコマンドを実行してください。

KFCA04217-E

指定したキューファイルでファイルシステム作成時のシステムのバージョンが異なっています。ファイル名：aa....aa

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します。

(Ｏ)キューファイルをシステムのバージョンに変更してください。

KFCA04218-E

指定したキューファイルのバージョンが異なっています。

ファイル名：aa....aa

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します。

(Ｏ)キューファイルを再作成してください。

KFCA04219-E

定義ファイルでプロセス名が重複して指定されています。

プロセス名＝aa....aa 定義ファイル名＝bb....bb

cc....cc行目

aa....aa：プロセス名

bb....bb：定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕重複したメッセージのどちらかを変更，または削除してください。

KFCA04220-E

キュー数をオーバしました。キュー数＝aa....aa

MQAサービス開始時に，オンライン中に使用するキューの最大数を超えました。

aa....aa：キューの最大数

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義のオンライン中に使用する，キューの最大数を確認してください。

KFCA04221-E

キューファイル（aa....aa）とキューファイル（bb....bb）で重複したキュー名が指定されています。 （L＋E）

MQAサービス開始時，またはキューファイルの組み込み時に重複したキュー名がキューファイル（aa....aa）とキューファイル（bb....bb）に存在します。

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：キューファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕重複したキュー名のどちらか一方を削除してください。

KFCA04222-E

キューファイル（aa....aa）とキューファイル（bb....bb）で重複したメッセージが指定されています。 （L＋E）

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：キューファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕キューファイルを再作成してください。

KFCA04223-E

動的共用メモリが足りないため，入出力バッファが確保できません。

要求メモリ量=aa....aa

aa....aa：エラーが発生した場合の要求メモリ量（単位：バイト）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システム環境定義のdynamic_shmpool_size定義の指定値を大きくしたあと，再度実行してください。または，mqainitコマンドで指定しているメッセージ長を小さくしたあと，再度実行してください。または，MQAサービス定義のmqaquegrp定義コマンドに指定した入出力バッファ数を小さくしたあと，再度実行してください。

64ビット版のTP1/Message Queue 07-51以降では，KFCA31213-Eメッセージが出力されます。

KFCA04224-E

サービスとクライアント間のバージョンが一致しません。 （L＋E）

要因を次に示します。

MQAコマンドとMQAサービスのバージョンが不一致

MQAコマンドとネームサービスのバージョンが不一致

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕同一バージョンでインストールしてください。

KFCA04225-E

登録可能なキューファイルの数をオーバしました。

登録可能なキューファイル数＝aa....aa

MQAサービス開始時にオンライン中に使用するキューファイルの最大数を超えました。

aa....aa：キューファイル数

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義のオンライン中に使用するキューファイルの最大数を確認してください。

KFCA04226-E

登録可能なキューファイルグループの数をオーバしました。

登録可能なキューファイルグループ数＝aa....aa

MQAサービス開始時にオンライン中に使用するキューファイルグループの最大数を超えました。

aa....aa：キューファイルグループ数

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義のオンライン中に使用するキューファイルの最大数を確認してください。

KFCA04227-E

イニシエーションキューがないためトリガメッセージを生成できません。

トリガメッセージ生成契機となったキュー名：aa....aa

トリガメッセージ生成契機となったキューに，イニシエーションキューが定義されていません。または，定義されていますが，イニシエーションキューがありません。

aa....aa：キュー名

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕キューにイニシエーションキュー名を定義する，またはイニシエーションキューの定義を追加したあと，再開始してください。

KFCA04228-E

プロセス定義がないためトリガメッセージを生成できません。

トリガメッセージ生成契機となったキュー名：aa....aa

トリガメッセージ生成契機となったキューにプロセス名が定義されていません。または，定義されていますが，プロセス定義がありません。

aa....aa：キュー名

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕キューにプロセス名を定義する，またはプロセス定義を追加したあと，再開始してください。

KFCA04229-E

イニシエーションキューの使用種別が正常使用方法でないためトリガメッセージを生成できません。

イニシエーションキュー名：aa....aa

aa....aa：イニシエーションキュー名

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕イニシエーションキューの使用種別を正常使用方法に変更し，再開始してください。

KFCA04230-E

MQAサービスを終了できません。保守コード＝aa....aa

MQAサービスの終了処理中にエラーが発生し，正常終了できません。

aa....aa：保守コード（OpenTP1の各サービスが返すリターン値）

(Ｓ)エラーが発生した時点で終了処理を中止し，MQAサービスを終了します。

(Ｏ)このメッセージの前に出力されるメッセージを基に原因を調査してください。

KFCA04231-E

定義解析中にエラーが発生したため，MQAサービスを開始できません。 （L＋E）

サービス定義ファイルの内容が誤っています。

(Ｓ)システムを終了します。

(Ｏ)サービス定義の内容を見直してください。

〔対策〕このメッセージの前に出力されるメッセージを基に原因を調査してください。

KFCA04232-I

MQAサービスを開始しました。

(Ｓ)MQAサービスを開始します。

KFCA04233-E

MQAサービスを開始できません。保守コード＝aa....aa （L＋E）

aa....aa：保守コード（OpenTP1の各サービスが返すリターン値）

(Ｓ)MQA開始処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの前に出力されるメッセージを基に原因を調査してください。

KFCA04234-I

MQAサービスを準備中です。

(Ｓ)MQAサービスの開始を準備します。

KFCA04235-I

MQAサービスを回復中です。

(Ｓ)MQAサービスを回復します。

KFCA04236-I

MQAサービスを終了しました。

(Ｓ)MQAサービスを終了します。

KFCA04237-I

MQAサービスを終了中です。

(Ｓ)MQAサービスの終了を準備します。

KFCA04238-E

MQAサービスのジャーナル読み込みに失敗しました。

MQAサービスの再開始時にジャーナルファイルの入力で，入出力エラーが発生しました。

(Ｓ)MQAサービスを停止します。

(Ｏ)障害原因を調査し，再度実行してください。

KFCA04239-E

ジャーナルサービスが動作中でありません。

ジャーナルサービスの関数呼び出し時，ジャーナルサービスが動作していませんでした。または停止中でした。

(Ｓ)システムを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1を再起動してください。

KFCA04240-E

ジャーナル領域長が小さいため，MQAの回復用ジャーナルが出力できません。（エラー情報：aa....aa，bb....bb）

aa....aaの値がbb....bbの値より小さい場合，MQA回復用ジャーナルが出力できません。

aa....aa：システムジャーナルサービス定義のjnl_max_datasize値（5文字以内の10進数）

bb....bb：MQAの回復用ジャーナルとして必要なバッファサイズ

(Ｓ)MQAサービスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1のシステム定義（システムジャーナルサービス定義）のjnl_max_datasizeオペランドで指定したジャーナルバッファの大きさを見直し，OpenTP1を再度起動してください。

jnl_max_datasizeオペランドについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

KFCA04241-E

トリガメッセージの登録に失敗しました。

イニシエーションキュー名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：イニシエーションキュー名

bb....bb：登録失敗となった理由（MQIの理由コード）

(Ｓ)トリガメッセージの登録処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕cmqc.hまたはCMQV.cblのMQIヘッダファイルから理由コードの意味を調べ，原因を取り除き，再度実行してください。

KFCA04242-E

定義ファイルで指定したキューファイルはスペシャルファイル名ではありません。

ファイル名：aa....aa 定義ファイル名：bb....bb cc....cc行目

キューファイル名はパス名と同じです。パス名は，スペシャルファイル名およびファイル名で構成されています。

パス名：/dev/special/filename

スペシャルファイル名：/dev/special

ファイル名：/filename

aa....aa：指定されたMQAファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行数

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕キューファイル名として，パス名を指定してください。

KFCA04243-E

定義ファイルで指定されたキューファイルを割り当てるディスクパーティションはOpenTP1ファイルシステムとして初期化されていません。

ファイル名：aa....aa 定義ファイル名：bb....bb cc....cc行目

aa....aa：指定されたキューファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕キューファイルを割り当てるディスクパーティションを，OpenTP1ファイルシステムとして初期化してください。または，初期化済みのディスクパーティション上に割り当てられるように，回復対象定義ファイル内のキューファイル名を変更してください。

KFCA04244-E

定義ファイルで指定されたキューファイルは存在しません。

ファイル名：aa....aa 定義ファイル名：bb....bb cc....cc行目

aa....aa：指定されたキューファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕新しいキューファイル名を指定してください。

KFCA04245-E

定義ファイルで指定したキューファイルは他プロセスで使用中であるため，使用できません。

ファイル名：aa....aa 定義ファイル名：bb....bb cc....cc行目

aa....aa：指定されたキューファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕異なるキューファイル名を指定してください。または，他プロセスで使用したあとに，再度実行してください。

KFCA04246-E

定義ファイルで指定したキューファイルのキャラクタ型スペシャルファイルのオープンでシステムより上限値オーバのエラーが報告されました。

ファイル名：aa....aa 定義ファイル名：bb....bb cc....cc行目

aa....aa：指定されたキューファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OSの環境を再度設定したあと，再度実行してください。または，未使用のキャラクタ型スペシャルファイルをクローズしてから，再度実行してください。

KFCA04247-E

定義ファイルで指定したキューファイルのスペシャルファイルに対するアクセス権がありません。

ファイル名：aa....aa 定義ファイル：bb....bb cc....cc行目

aa....aa：指定されたキューファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルで指定したキューファイルのスペシャルファイルに対するアクセス権を変更し，再度実行してください。

KFCA04248-E

定義ファイルで指定したキューファイルに対するアクセス権がありません。

ファイル名：aa....aa 定義ファイル名：bb....bb cc....cc行目

aa....aa：指定されたキューファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルで指定したキューファイルに対するアクセス権を変更し，再度実行してください。

KFCA04249-E

定義ファイルで指定したキューファイルでファイルシステム作成時のシステムのバージョンが異なっています。

ファイル名：aa....aa 定義ファイル名：bb....bb cc....cc行目

aa....aa：指定されたキューファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕指定したキューファイルを初期化し，システムバージョンを一致させてください。

KFCA04250-E

定義ファイルで指定したキューファイルで入出力エラーが発生しました。

ファイル名：aa....aa 定義ファイル名：bb....bb cc....cc行目

aa....aa：指定されたキューファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害を取り除いて，再度実行してください。

KFCA04251-E

定義ファイルで指定したキューファイルのバージョンが異なっています。

ファイル名：aa....aa 定義ファイル名：bb....bb cc....cc行目

aa....aa：指定されたキューファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕指定したキューファイルを初期化し，システムバージョンを一致させてください。

KFCA04252-E

定義ファイルで指定したファイルはキューファイルではありません。

ファイル名：aa....aa 定義ファイル名：bb....bb cc....cc行目

aa....aa：指定されたキューファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しいキューファイル名を指定して，再度実行してください。

KFCA04253-E

定義ファイルとキューファイル（aa....aa）で重複したキュー名が指定されています。

キュー名：bb....bb （L＋E）

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：重複しているキュー名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕重複したキューのどちらかを変更，または削除してください。

KFCA04254-E

定義ファイルでキューファイルグループ名が重複して指定されています。

キューファイルグループ名：aa....aa 定義ファイル名：bb....bb cc....cc行目

aa....aa：指定されたキューファイルグループ名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕同じキューファイルグループ名が二つ以上指定されている場合は，重複しないように別の名称を指定し直してください。

KFCA04255-E

定義ファイルでキューファイル名が重複して指定されています。

ファイル名：aa....aa 定義ファイル名：bb....bb cc....cc行目

aa....aa：指定されたキューファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕同じキューファイル名が二つ以上指定されている場合は，重複しないように別の名称を指定し直してください。

KFCA04256-E

定義ファイルでMQTサーバ名が重複して指定されています。

MQTサーバ名：aa....aa 定義ファイル名：bb....bb cc....cc行目

aa....aa：指定されたMQTサーバ名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕同じMQTサーバ名が二つ以上指定されている場合は，重複しないように別の名称を指定し直してください。

KFCA04257-I

デッドレターキューにメッセージを登録しました。

(Ｓ)デッドレターキューにメッセージを登録します。

KFCA04258-E

デッドレターキューがないためメッセージを登録できません。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕デッドレターキューを作成し，再度開始してください。

KFCA04259-E

デッドレターキューへのメッセージ登録に失敗しました。

理由コード＝aa....aa

aa....aa：登録失敗となった理由コード（MQIの理由コード）

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕cmqc.hまたはCMQV.cblのMQIヘッダファイルから理由コードの意味を調べて原因を取り除き，再度実行してください。

KFCA04260-E

イニシエーションキューのキュータイプがMQQT_LOCALでないためトリガメッセージを生成できません。

イニシエーションキュー名：aa....aa

aa....aa：イニシエーションキュー名

(Ｏ)イニシエーションキューのキュータイプをMQQT_LOCALに変更してください。

KFCA04261-E

省略できない定義を省略しました。定義名：aa....aa

aa....aa：省略された定義名

(Ｓ)定義ファイル解析処理を中止します。

(Ｏ)省略された定義名をMQAサービス定義に追加し，再度実行してください。

KFCA04262-E

定義ファイルに指定できない文字を名称に指定しています。

定義ファイル名：aa....aa bb....bb行目

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

(Ｓ)定義ファイル解析処理を中止します。

(Ｏ)正しい文字を各名称に指定して，再度実行してください。

KFCA04263-E

定義ファイルで指定したMQTサーバ名の文字数に誤りがあります。

定義ファイル名：aa....aa bb....bb行目

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

(Ｓ)定義ファイル解析処理を中止します。

(Ｏ)正しいMQTサーバ名を指定して，再度実行してください。

KFCA04264-E

定義ファイルで指定したプロトコル名が正しくありません。

定義ファイル名＝aa....aa bb....bb行目

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しいプロトコル名を指定し，再度実行してください。

KFCA04267-E

指定したジャーナルファイル名称に該当するジャーナルファイルが存在しません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)正しいジャーナルファイル名称を指定して，再度実行してください。

KFCA04275-E

MQAサービスのステータスレコードの組み込みに失敗しました。

MQAサービスの再開始時にステータスレコードの入力で入出力エラーが発生しました。

(Ｓ)MQAサービスを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害原因を調査し，再度実行してください。

KFCA04276-E

MQAサービスのステータスレコードの書き込みに失敗しました。

MQAサービスの再開始時にステータスレコードの出力で入出力エラーが発生しました。

(Ｓ)MQAサービスを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害原因を調査し，再度実行してください。

KFCA04277-E

サービスのランIDが一致しません。

システムマネジャから指定されたランIDがステータスサービスに登録されているランIDと一致しません。

(Ｓ)MQAサービスを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕オンライン開始時の環境と再開始時の環境に違いがないか，確認してください。

KFCA04278-E

MQAサービスのチェックポイントダンプの読み込みに失敗しました。 （E）

MQAサービスの再開始時にチェックポイントダンプの入力で，入出力エラーが発生しました。

(Ｓ)MQAサービスを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害原因を調査し，再度実行してください。

KFCA04279-E

MQAサービスのジャーナル不正を検知しました。 （E）

(Ｓ)MQAサービスを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害原因を調査し，再度実行してください。

KFCA04281-I

キューファイル（aa....aa）を切り離しました。

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)キューファイルをMQAから切り離します。

KFCA04282-E

コマンドで指定した引数の数が正しくありません。

定義ファイル名：aa....aa コマンド名：bb....bb cc....cc行目

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生したコマンド名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害を取り除いてください。

KFCA04283-E

定義ファイルでキュー名が重複して指定されています。

キュー名：aa....aa 定義ファイル名：bb....bb cc....cc行目

定義ファイルで指定したキュー名が重複しています。

aa....aa：重複しているキュー名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕重複したキュー名のどちらか一方を，別のキュー名に変更してください。

KFCA04284-E

定義ファイルでベースキュー名と別名キュー名が重複して指定されています。

キュー名：aa....aa 定義ファイル名：bb....bb cc....cc行目

定義ファイルで指定されたベースキュー名と別名キュー名が重複しています。

aa....aa：重複しているキュー名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕重複したベースキュー名と別名キュー名のどちらか一方の名称を変更して，再度実行してください。

KFCA04285-E

定義ファイルでキューマネジャ定義を複数指定しています。

定義ファイル名：aa....aa bb....bb行目

定義ファイルで指定したキューマネジャ定義が複数指定されています。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕重複したキューマネジャ定義のどちらか一方を削除して，再度実行してください。

KFCA04286-E

定義ファイルで指定したアプリケーションタイプが誤っています。

定義ファイル名：aa....aa bb....bb行目

定義ファイルで指定したアプリケーションタイプが誤っています。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しいアプリケーションタイプを指定して，再度実行してください。

KFCA04287-E

MQAサービス定義で指定したキュー（aa....aa）の省略時のメッセージ優先度がキューマネジャ定義で指定した優先度の最大値を超えています。

MQAサービス定義で指定した省略時のメッセージ優先度がキューマネジャ定義で指定した優先度の最大値を超えています。

aa....aa：指定されたキュー名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義で指定した省略時のメッセージ優先度に，キューマネジャ定義で指定した最大値より小さい値を指定したあと，再度実行してください。

KFCA04288-E

MQAサービス定義で指定したキュー（aa....aa）のトリガのためのメッセージ優先度の下限値がキューマネジャ定義で指定した優先度を超えています。

MQAサービス定義で指定した省略時のメッセージ優先度が，キューマネジャ定義で指定した優先度の最大値を超えています。

aa....aa：指定されたキュー名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義で指定したトリガのためのメッセージ優先度に，キューマネジャ定義で指定した最大値より小さい値を指定したあと，再度実行してください。

KFCA04289-E

モデルキューの定義名が他のキュー名と重複しています。

キュー名：aa....aa

モデルキューの定義名が他のキュー名と重複しています。

aa....aa：重複したキュー名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕モデルキューの定義名を変更して，再度実行してください。

KFCA04290-E

別名キュー名が他のキュー名と重複しています。

キュー名：aa....aa

aa....aa：重複したキュー名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕別名キュー名を変更して，再度実行してください。

KFCA04291-E

リモートキューのローカル定義名が他のキュー名と重複しています。

キュー名：aa....aa

aa....aa：重複したキュー名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕重複したリモートキューのローカル定義名を変更して，再度実行してください。

KFCA04292-E

ローカルキュー名が他のキュー名と重複しています。

キュー名：aa....aa

aa....aa：重複したキュー名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕重複したローカルキュー名を変更して，再度実行してください。

KFCA04293-E

キューマネジャ定義で指定したキューマネジャ名とリモートキューのローカル定義で指定したリモートキューマネジャ名の先頭12文字が重複しています。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕重複したリモートキューのローカル定義で指定した，リモートキューマネジャ名の先頭12文字を変更して，再度実行してください。

KFCA04294-E

転送キュー名はローカルキュー名ではありません。

転送キュー名：aa....aa

転送キュー名として指定されたキューのキュータイプが誤っています。

aa....aa：エラーが発生した転送キュー名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕キュータイプを確認し，再度実行してください。

KFCA04295-E

イニシエーションキュー名はローカルキュー名ではありません。

イニシエーションキュー名：aa....aa

イニシエーションキュー名として指定されたキューのキュータイプが誤っています。

aa....aa：エラーが発生したイニシエーションキュー名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕キュータイプを確認し，再度実行してください。

KFCA04296-E

転送キュー名として指定されたキューのキュー使用方法が誤っています。

転送キュー名：aa....aa

転送キュー名として指定されたキューの使用方法が誤っています。

aa....aa：エラーが発生した転送キュー名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕キュー使用方法を確認し，再度実行してください。

KFCA04297-E

イニシエーションキュー名として指定されたキューのキュー使用方法が誤っています。

イニシエーションキュー名：aa....aa

イニシエーションキュー名として指定されたキューのキュー使用方法が誤っています。

aa....aa：エラーが発生したイニシエーションキュー名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕キュー使用方法を確認し，再度実行してください。

KFCA04298-E

MQAサービス定義ファイルの省略不可のコマンドが省略されています。

コマンド名：aa....aa

aa....aa：省略されたコマンド名が出力されます。

次に示すどちらかが出力されます。

mqaquegrp

mqaquemgr

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕省略されたコマンドを定義し，再度実行してください。

KFCA04299-E

ベースキュー名として指定されたキューのキュータイプが誤っています。

キュー名：aa....aa

ベースキュー名として指定されたキューのキュータイプが誤っています。

aa....aa：エラーが発生したキュー名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕キュータイプを確認し，再度実行してください。

KFCA04300-E

コマンドで指定した引数の数が正しくありません。 （E）

指定したコマンド引数，およびオプションの数が誤っています。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しい値を設定して，再度実行してください。

KFCA04301-E

定義解析中にエラーが発生しました。 （E）

システム共通定義ファイルを作成してください。または，内容に誤りがあります。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)システム共通定義を見直してください。

KFCA04302-E

MQAサービスが終了処理中です。 （E）

MQAサービスが終了処理中のため，サービス側に電文を送信できません。このメッセージは，MQAサーバが提供する，オンラインコマンド処理で，RPCが異常となった場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)MQAサービス開始後，再度実行してください。

KFCA04303-E

RPCにおいてネットワーク障害が発生しました。 (aa....aa, bb....bb, cc....cc, dd....dd)（L＋E）

MQAサーバのRPC時，LAN障害などハードウェア障害による，通信障害が発生しました。このメッセージは，次の状態の場合に出力されます。

MQAサーバが提供するオンラインコマンド処理でのRPC

キューファイル実更新処理中のRPC

aa....aa：エラー要因となった関数名

bb....bb：エラー要因となった関数のリターンコード

cc....cc：エラーを出力したモジュールID

dd....dd：ライン番号

(Ｓ)コマンド処理を中止します（オンラインコマンド処理中の場合）。

または，MQAサービスを終了します（キューファイル実更新処理中の場合）。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ネットワーク障害を取り除き，OpenTP1を起動してください。

KFCA04304-E

MQAサービスが起動されていません。 （E）

(Ｓ)処理を終了させます。

〔対策〕MQAサービスを起動してください。

KFCA04305-I

使用方法：mqachgque [-h usage] [-c クラスタ内共用クラスタ名称] [-e] ローカルキュー名 モデルキューの定義名 キュー属性定義ファイル名 （S）

(Ｓ)mqachgqueコマンドの使用方法を示します。

KFCA04306-W

プロセス実行中のため，キューファイルの切り離し処理を再試行します。 （E）

KFCA04307-E

指定したオプションの数が誤っています。 （E）

コマンドで指定されたオプションの数が誤っています。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいオプション数で，再度実行してください。

KFCA04309-E

I/Oエラーが発生しました。 (aa....aa, bb....bb, cc....cc, dd....dd) （E）

aa....aa：エラー要因となった関数名

bb....bb：エラー要因となった関数のリターンコード

cc....cc：エラーを出力したモジュールID

dd....dd：ライン番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害原因を調査し，再度実行してください。

KFCA04310-E

コマンドに指定されたパラメタの値が誤っています。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)パラメタの値を確認したあと，再度実行してください。

KFCA04311-E

ファイルシステム作成時のシステムとコマンド実行時のシステムのバージョンが異なっています。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システムをインストールし，システムバージョンを一致させてください。

KFCA04313-E

キューファイル（aa....aa）に対するアクセス権がありません。 （L＋E）

指定したキューファイルに対するアクセス権がありません。

このメッセージは，次のどちらかの場合に出力されます。

MQAサービス開始処理中

オフラインコマンド処理中

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します（MQAサービス開始処理中の場合）。

または，処理を終了します（オンラインコマンド・オフラインコマンド処理中の場合）。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕キューファイルのアクセス権を変更してください。

または，ファイルにアクセスできるユーザID，および実行グループIDでコマンドを実行してください。

KFCA04314-E

指定したキューファイル（aa....aa）は他のプロセスで使用中です。 （L＋E）

指定したキューファイルは他のプロセスで使用中のため，使用できません。

このメッセージは，次のどちらかの場合に出力されます。

MQAサービス開始処理中

オフラインコマンド処理中

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します（MQAサービス開始処理中の場合）。

または，処理を終了します（オンラインコマンド・オフラインコマンド処理中の場合）。

(Ｏ)異なるキューファイル名を指定して，再度実行してください。

または，他の使用中のプロセスが終了したあとに，再度実行してください。

KFCA04315-E

キューファイル（aa....aa）のV/Rが誤っています。 （E）

キューファイルのバージョンより，コマンドのバージョンが古いため処理を続行できません。

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕指定したキューファイルを初期化し，システムバージョンを一致させてください。

KFCA04316-E

スペシャルファイルに対するアクセス権がありません。

キューファイル名：aa....aa （L＋E）

このコマンドを実行したユーザは，該当するスペシャルファイルに対するアクセス権がありません。

このメッセージは，次のどちらかの場合に出力されます。

MQAサービス開始処理中

オンラインコマンド・オフラインコマンド処理中

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します（MQAサービス開始処理中の場合）。

または，処理を終了します（オンラインコマンド・オフラインコマンド処理中の場合）。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕必要に応じて，該当するユーザにアクセス権を与えてください。

KFCA04317-E

指定したキューファイルはスペシャルファイル名ではありません。

ファイル名：aa....aa （L＋E）

キューファイル名は，パス名と同じです。パス名は，スペシャルファイル名およびファイル名で構成されています。

パス名：/dev/special/filename

スペシャルファイル名：/dev/special

ファイル名：/filename

このメッセージは，次のどちらかの場合に出力されます。

MQAサービス開始処理中

オンラインコマンド・オフラインコマンド処理中

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します（MQAサービス開始処理中の場合）。

または，処理を終了します（オンラインコマンド・オフラインコマンド処理中の場合）。

(Ｏ)キューファイル名として，パス名を指定してください。

KFCA04318-E

キューファイルを割り当てるディスクパーティションはOpenTP1ファイルシステムとして初期化されていません。

ファイル名：aa....aa （L＋E）

このメッセージは，次のどちらかの場合に出力されます。

MQAサービス開始処理中

オンラインコマンド・オフラインコマンド処理中

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します（MQAサービス開始処理中の場合）。

または，処理を終了します（オンラインコマンド・オフラインコマンド処理中の場合）。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕キューファイルを割り当てるディスクパーティションをOpenTP1ファイルシステムとして初期化してください。または，OpenTP1ファイルシステムとして初期化済みのディスクパーティション上に割り当てられるように，回復対象定義ファイル内のキューファイル名を変更してください。

KFCA04319-E

キャラクタ型スペシャルファイルのオープンでシステムから上限値オーバのエラーが報告されました。 （L＋E）

このメッセージは，次のどちらかの場合に出力されます。

MQAサービス開始処理中

オンラインコマンド・オフラインコマンド処理中

(Ｓ)キューファイルの状態を未使用に変更します（MQAサービス開始処理中の場合）。

または，処理を終了します（オンラインコマンド・オフラインコマンド処理中の場合）。

(Ｏ)OSの環境を再度設定してから，再度実行してください。

または，未使用のキャラクタ型スペシャルファイルをクローズしてから，再度実行してください。

KFCA04321-E

入出力用バッファ数の指定が誤っています。 （E）

コマンドで指定したパラメタの入出力バッファの値が誤っています。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)正しい値を指定し，再度実行してください。

KFCA04322-E

キューファイルグループ名の文字数が31文字を超えています。 （E）

キューファイルグループ名を31文字以下にする必要があります。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)正しいキューファイルグループ名を指定して，再度実行してください。

KFCA04323-I

キュー名：aa....aaに登録されているメッセージを削除しました。

削除したメッセージのメッセージ識別子=bb....bb

aa....aa：キュー名

bb....bb：メッセージ識別子

(Ｓ)メッセージを削除します。

KFCA04324-I

キュー名：aa....aaを削除しました。

aa....aa：キュー名

(Ｓ)キューを削除します。

KFCA04325-E

指定したキューファイルは，二重化構成のため両系閉塞時以外は実行できません。 （E）

(Ｏ)キューファイルを確認したあと，再度実行してください。

KFCA04329-E

指定したキューファイルは閉塞されていません。 （E）

(Ｏ)キューファイルを確認したあと，再度実行してください。

KFCA04330-E

指定したキューは閉塞されていません。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)キューを確認したあと，再度実行してください。

KFCA04331-E

キュー名の文字数が48文字を超えています。

キュー名：aa....aa （E）

キュー名は48文字以内で指定します。

aa....aa：キュー名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)キュー名を48文字以内で指定して，再度実行してください。

KFCA04332-I

使用方法：mqarles [-h usage] [-s {l | t}] -f キューファイル名 （S）

(Ｓ)mqarlesコマンドの使用方法を示します。

KFCA04333-E

指定したキューは閉塞処理中です。 （E）

(Ｏ)キューを確認したあと，再度実行してください。

KFCA04334-E

指定したキューファイルは閉塞処理中です。 （E）

(Ｏ)キューファイルを確認したあと，再度実行してください。

KFCA04335-I

キュー（aa....aa）の論理閉塞を完了しました。

aa....aa：キュー名

(Ｓ)キューを論理閉塞します。

KFCA04336-I

キューファイル（aa....aa）の論理閉塞を完了しました。

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)キューファイルを論理閉塞します。

KFCA04337-E

指定したキュー名は存在しません。 （E）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)キューを確認したあと，再度実行してください。

KFCA04338-E

指定したキューファイルは障害閉塞状態です。 （E）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)キューファイルを確認したあと，再度実行してください。

KFCA04339-E

指定されたキューファイル名は存在しません。 （E）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいキューファイル名を指定して，再度実行してください。

KFCA04343-I

キューファイル（aa....aa），及びバックアップキューファイル（bb....bb）の閉塞解除を完了しました。 （E）

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：バックアップキューファイル名

(Ｓ)キューファイルおよびバックアップキューファイルを閉塞解除します。

KFCA04344-I

キューファイル（aa....aa）の閉塞解除を完了しました。

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)キューファイルを閉塞解除します。

KFCA04345-E

指定したキューファイルは障害閉塞されていません。 （E）

(Ｏ)キューファイルを確認したあと，再度実行してください。

KFCA04346-E

指定したキューファイルは，バックアップキューファイルのため指定できません。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)キューファイル名を指定してください。

KFCA04348-E

指定したキューファイルは切り離し状態です。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)キューファイルを確認したあと，再度実行してください。

KFCA04349-E

指定したキューファイルは論理閉塞状態です。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)キューファイルを確認したあと，再度実行してください。

KFCA04350-E

指定したキューファイルグループ（aa....aa）は最大数を超えたため組み込めません。 （E）

aa....aa：キューファイルグループ名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義のオンライン中に使用できるキューファイルグループの最大数の値を増やし，再度実行してください。

KFCA04351-E

指定したキューファイル（aa....aa）は最大数を超えたため組み込めません。 （E）

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)MQAサービス定義のオンライン中に使用できるキューファイルの最大数の値を増やし，再度実行してください。

KFCA04352-I

使用方法：mqaadd [-h usage] -g キューファイルグループ名

[-b バックアップキューファイル名 [,バックアップキューファイル名]…]

キューファイル名 [[キューファイル名]…] （S）

(Ｓ)mqaaddコマンドの使用方法を示します。

KFCA04354-I

使用方法：mqarm [-h usage] [-r] -f キューファイル名 （S）

(Ｓ)mqarmコマンドの使用方法を示します。

KFCA04355-I

キューファイル（aa....aa），及びバックアップキューファイル（bb....bb）の切り離しが完了しました。 （E）

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：バックアップキューファイル名

(Ｓ)キューファイルおよびバックアップキューファイルを切り離します。

KFCA04356-I

使用方法：mqainq [-h usage] {-{m|x} キューマネジャ名 | -{q|p} キューマネジャ名 オブジェクト名} （S）

(Ｓ)mqainqコマンドの使用方法を示します。

KFCA04357-I

使用方法：mqafills [-h usage] {-x | -f キューファイル名} （S）

(Ｓ)mqafillsコマンドの使用方法を示します。

KFCA04358-I

キューファイル（aa....aa）の切り離しが完了しました。

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)キューファイルを切り離します。

KFCA04359-E

指定したキューファイルは切り離し状態です。 （E）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)キューファイルを確認したあと，再度実行してください。

KFCA04360-E

キュー数をオーバしました。 （E）

キューファイルの組み込みでキューがMQAサービス定義の最大キュー数を超えました。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)MQAサービス定義の最大キュー数の値を増やし，再度実行してください。

KFCA04364-I

キューファイル（aa....aa）の組み込みが完了しました。

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)キューファイルを組み込みます。

KFCA04367-E

指定したキューファイル（aa....aa）はキューファイルグループに組み込めません。 （L＋E）

組み込もうとしたキューファイルに格納されているメッセージは，そのメッセージが登録されているキューが属するキューファイルグループにはありません。

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいキューファイルを指定して，再度実行してください。

KFCA04368-E

指定されたキューファイル（aa....aa）は存在しません。 （E）

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいキューファイル名を指定して，再度実行してください。

KFCA04369-E

キュー名に指定できない文字を指定しています。

キュー名：aa....aa （E）

aa....aa：エラーの発生したキュー名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいキュー名を指定して，再度実行してください。

KFCA04370-I

使用方法：mqabkup [-h usage] バックアップ元 バックアップ先 （S）

(Ｓ)mqabkupコマンドの使用方法を示します。

KFCA04371-E

キューファイルの容量が不足しています。

バックアップファイルレコード数=aa....aa

キューファイルに格納可能なレコード数=bb....bb （E）

バックアップファイルのレコード数がキューファイルのレコード数を超えています。

aa....aa：バックアップファイルのレコード数

bb....bb：キューファイルに格納可能なレコード数

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)すでに存在するキューファイルを削除したあと，再度実行してください。

KFCA04372-E

キューファイルのレコード長とバックアップファイルのレコード長が一致していません。

キューファイルレコード長=aa....aa

バックアップファイルのレコード長=bb....bb （E）

バックアップファイルのレコード長とキューファイルのレコード長が一致していません。

aa....aa：キューファイルのレコード長

bb....bb：バックアップファイルレコード長

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)すでに存在するキューファイルを削除したあと，再度実行してください。

KFCA04373-I

使用方法：mqadel [-h usage] キューファイル名 （S）

(Ｓ)mqadelコマンドの使用方法を示します。

KFCA04374-E

指定されたキュー名は既に存在します。 （E）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)別の新しいキュー名を指定して，再度実行してください。または，すでに存在するキューを削除したあと，再度実行してください。

KFCA04375-E

指定されたキューファイル名（aa....aa）は既に存在します。 （E）

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)別の新しいキューファイル名を指定して，再度実行してください。または，-rオプションを指定して，再度実行してください。

KFCA04376-E

キューファイル（aa....aa）をクローズできません。

保守コード=bb....bb （E）

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：保守コード（OpenTP1の各サービスが返すリターン値）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージに出力されているキューファイル名，保守コードを保守員に連絡してください。

KFCA04377-I

使用方法：mqainit [-h usage] [-r] [-q キュー数]

[-m メッセージ数] [-s メッセージ長] キューファイル名 （S）

(Ｓ)mqainitコマンドの使用方法を示します。

KFCA04378-E

OpenTP1ファイルシステム初期化時に指定したファイル数の上限値を超えたためキューファイルを作成できません。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕未使用のキューファイルを削除してください。

KFCA04379-E

指定したキューファイルに登録できるキュー数をオーバしました。 （E）

キューファイル作成時に指定したキュー数を超えたため，キューを登録できませんでした。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)別のキューファイル名を指定し，再度実行してください。

KFCA04380-E

指定されたモデルキューの定義名は指定されたキュー属性定義ファイルには存在しません。 （E）

指定したキュー属性定義ファイル上に指定されたモデルキューの定義名は指定されていません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)キュー属性定義ファイル上に指定されたモデルキューの定義名を指定して，再度実行してください。

KFCA04382-E

ファイル（aa....aa）の書き込みに失敗しました。 （E）

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたwriteシステムコールのエラーコードを基に，エラーとなった原因を調査してください。

KFCA04383-E

ジャーナルファイルの確保に失敗したため，処理を続行できません。

要求ファイル容量＝aa....aa （L＋E）

aa....aa：エラーが発生した場合の要求ファイル容量

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)要求ファイル容量分の空き領域をハードディスク内に確保したあと，再度実行してください。

KFCA04384-E

指定したキューファイルを割り当てるだけの空き容量がありません。 （E）

指定されたキューファイルを割り当てるだけの空き容量が指定したスペシャルファイルにはありません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕割り当て量を小さくしてください。または割り当て先を別のOpenTP1ファイルシステムにして，再度実行してください。

キューファイルを割り当てる場合は，OpenTP1ファイルシステム領域の中で，連続した領域を確保する必要があります。連続した空き領域が確保できない場合は，OpenTP1ファイルシステムのガーベジコレクション（OpenTP1ファイルシステム中の使用中の領域を集中させ，空き領域を連続させること）が必要となります。

詳細については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

KFCA04385-E

指定されたファイルは，キューファイルのバックアップファイルではありません。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)正しいバックアップファイル名を指定して，再度実行してください。

KFCA04386-E

指定したファイル(aa....aa)は存在しません。 （L＋E）

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいファイル名を指定して，再度実行してください。

KFCA04387-E

指定したファイル（aa....aa）はキューファイルではありません。 （L＋E）

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)正しいキューファイル名を指定して，再度実行してください。

KFCA04388-I

使用方法：mqamkque [-h usage] [-c クラスタ内共用クラスタ名称] ローカルキュー名 モデルキューの定義名 キュー属性定義ファイル名 （S）

(Ｓ)mqamkqueコマンドの使用方法を示します。

KFCA04390-E

ファイル（aa....aa）のクローズに失敗しました。 （E）

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたcloseシステムコールのエラーコードを基に，エラーとなった原因を調査してください。

KFCA04391-E

回復不能なエラーが発生しました。保守コード=aa....aa （E）

aa....aa：保守コード（OpenTP1の各サービスが返すリターン値）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)メッセージに出力されている保守コードを保守員に連絡してください。

KFCA04392-I

使用方法：mqarstr [-h usage] リストア元 リストア先 （S）

(Ｓ)mqarstrコマンドの使用方法を示します。

KFCA04393-E

キューファイルの領域確保に失敗しました。 （E）

キューファイルのファイルサイズ算出でオーバフローを起こしました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)パラメタの値を小さくして，再度実行してください。

KFCA04394-E

MQAバックアップファイルのV/Rが誤っています。 （E）

MQAサービスのバージョンがバックアップファイルのバージョンよりも古いため処理を続行できません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービスとバックアップファイルのバージョンを一致させて，再度実行してください。

KFCA04395-E

指定したキュー（aa....aa）はメッセージが登録されているため削除できません。 （E）

aa....aa：キュー名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)キューを確認したあと，再度実行してください。

KFCA04396-E

ファイル（aa....aa）の情報解析に失敗しました。 （E）

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたstatシステムコールのエラーコードを基に，エラーとなった原因を調査してください。

KFCA04397-I

使用方法：mqadelque [-h usage] [-m] ローカルキュー名 キューファイル名 [[キューファイル名]…] （S）

(Ｓ)mqadelqueコマンドの使用方法を示します。

KFCA04398-E

ファイル（aa....aa）の読み込みに失敗しました。 （E）

aa....aa：ファイル名

標準入力ファイルの場合は"standard input file"と出力します。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたreadシステムコールのエラーコードを基に，エラーとなった原因を調査してください。

KFCA04399-E

ファイル（aa....aa）のオープンに失敗しました。 （E）

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたopenシステムコールのエラーコードを基に，エラーとなった原因を調査してください。

3　KFCA10000からKFCA19999までのメッセージ

この章では，KFCA10000からKFCA19999までのメッセージについて説明します。

3.1　KFCA10000からKFCA19999までのメッセージ

KFCA16300-I

mmm MQT通信プロセスを開始します。

サーバ名=aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：サーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16301-I

mmm MQT通信プロセスを再開始します。

サーバ名=aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：サーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16302-I

mmm MQTサービスを開始しました。

サーバ名=aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：サーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16303-E

サーバ名（aa....aa）が誤っています。

aa....aa：サーバ名

(Ｓ)MQT通信プロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕通信構成定義ファイルがあるかどうかを確認してください。または，MQTデーモン構成定義に指定するMQTサーバ名（通信構成定義ファイル名）が誤っていないか確認してください。

KFCA16304-W

mmm CCSID(aa....aa)をASCII文字コードとして仮定しました。

mmm：MQT識別子

aa....aa：CCSID（文字セット識別子）

(Ｓ)MQTサーバが動作するプラットフォームで使用される文字をASCIIコードであると仮定し処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義に指定したキューマネジャ文字セット識別子がASCIIコードに対応した値であることを確認してください。ASCIIコードに対応した値でない場合は，チャネルの開始を行わないでください。チャネルの開始を行う場合はASCIIコードに対応した値に修正後，MQT通信プロセスを再度起動してください。

KFCA16305-E

mmm イベント方式によるキュー監視処理中に不当なキュー名のイベントを検出しました。キュー名=aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：キュー名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の点について見直して，MQT通信プロセスを再開始してください。

MQT通信構成定義のTCP構成定義に指定したイニシエーションキュー名に別名が指定されていないか。

MQT通信構成定義のチャネル定義に指定した転送キュー名に別名が指定されていないか。

KFCA16306-E

mmm 通信構成定義に誤りがあります。理由コード=aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：理由コード

(Ｓ)MQT通信プロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義情報を理由コードに従って処置し，MQT通信プロセスを再度起動してください。

理由コード

意味

対策

01010001

通信プロセス識別子が重複しています。

MQT通信構成定義で指定したMQT通信プロセス識別子を見直し，重複しているMQT通信プロセス識別子を変更して，再度起動してください。

01010002

MQT通信構成定義のチャネル情報が変更されているため再開始できません。

チャネル情報を元に戻すか，正常開始をしてください。

01010003

mqamqtnam定義コマンドで指定したMCA数が，実際に使用するチャネル数より小さい値に設定されています。

MQAのMQTデーモン構成定義で指定したMCA数を見直して変更し，再度起動してください。

01010004

mqamqtnam定義コマンドで指定した総バッチメッセージ数が，送信チャネルで設定されたバッチサイズの総数より小さい値に設定されています。

MQAのMQTデーモン構成定義に指定した総バッチ数を見直して変更し，再度起動してください。

01010005

MQT通信構成定義のTCP定義コマンド名とMQAサービス定義のMQTデーモン構成定義に指定したプロトコル名が不一致です。

MQAのMQTデーモン構成定義に指定したプロトコル名を修正して再度起動してください。

01010006

MQAサービス定義のキューマネジャの文字セット識別子に不当な値が設定されました。

MQAサービス定義に指定したキューマネジャの文字セット識別子をASCIIコードに対応した値に変更して再度起動してください。

01010007

MQAサービス定義にMQA FRCの使用を指定した場合，チャネル定義のバッファ方式にセグメント方式は指定できません。

すべてのチャネル定義のバッファ方式にメッセージ方式を指定してください。

01010008

mqamqtnam定義コマンドで指定したMQTサーバ名が不正です（MQT通信構成定義ファイルではありません）。

MQAのMQTデーモン構成定義にMQT通信構成定義ファイル名を指定してください。

01010009

mqamqtnam定義コマンドで指定したMQTサーバ名が不正です（MQT通信構成定義ファイルのバージョンが不一致です）。

MQT定義オブジェクト生成ユティリティおよびMQT定義結合ユティリティを使用して，MQT定義オブジェクトを再作成してください。

KFCA16307-E

mmm トリガ起動処理中にキューファイルにおいて障害が発生したためトリガ起動機能を縮退します。

イニシエーションキュー名=aa....aa 命令名=bb....bb

理由コード=cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：イニシエーションキュー名

bb....bb：命令名

cc....cc：理由コード（MQIの理由コード）

(Ｓ)トリガ起動機能を縮退し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕トリガ起動機能を使用する場合は，cmqc.hまたはCMQV.cblのMQIヘッダファイルと，マニュアル「TP1/Message Queue プログラム作成リファレンス」から理由コード（MQRC*）を調査・処置し，MQT通信プロセスを再度起動してください。

KFCA16308-E

mmm トリガメッセージに不正があるためトリガ起動機能を縮退します。

イニシエーションキュー名=aa....aa

理由コード=bb....bb

mmm：MQT識別子

aa....aa：イニシエーションキュー名

bb....bb：理由コード

(Ｓ)トリガ起動機能を縮退し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕トリガ起動機能を使用する場合は，理由コードに従って処置し，MQT通信プロセスを再度起動してください。

理由コード

意味

対策

01040001

トリガメッセージの形式が不正です。

MQT通信構成定義で指定したイニシエーションキュー名を確認してください。

KFCA16309-E

mmm トリガ起動処理中に障害が発生したためトリガ起動機能を縮退します。

保守情報1=aa....aa 保守情報2=bb....bb

保守情報3=cc....cc 保守情報4=dd....dd,ee....ee

mmm：MQT識別子

aa....aa：モジュールID（保守情報）

bb....bb：関数名称（保守情報）

cc....cc：リターンコード（保守情報）

dd....dd：ステータス（保守情報）

ee....ee：イベント（保守情報）

(Ｓ)トリガ起動機能を縮退し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたKFCA163nnメッセージの障害要因を取り除き，MQT通信プロセスを再起動してください。

KFCA16310-I

mmm MQT通信プロセスの終了要求を受け付けました。

mmm：MQT識別子

(Ｓ)仕掛かり中の送受信処理が完了したあと，MQT通信プロセスを終了します。

KFCA16311-I

mmm MQT通信プロセスを終了します。

mmm：MQT識別子

(Ｓ)MQT通信プロセスを終了します。

KFCA16312-E

mmm 終了処理完了待ち時間監視でタイムアウトが発生しました。

mmm：MQT識別子

(Ｓ)メッセージ送受信を中断し，MQT通信プロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQT通信構成定義の終了処理完了待ちタイマ値を見直してください。

KFCA16313-W

mmm リポジトリ管理インタフェースに異常を検出しました。

回復するまで新たなチャネルの開始を抑止します。

チャネル名=aa....aa：bbb

保守情報1=cc....cc 保守情報2=dd....dd,ee....ee

保守情報3=ff....ff

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

csn：クラスタセンダ

csc：クラスタレシーバ

cc....cc：モジュールID（保守情報）

dd....dd：関数名称（保守情報）

ee....ee：リターンコード（保守情報）

ff....ff：チャネル状態（保守情報）

(Ｓ)該当するプロセスのチャネル開始を抑止します。動作中のチャネルは，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リポジトリ管理の状態を確認し，障害要因を取り除いてください。

KFCA16314-I

mmm リポジトリ管理インタフェースの回復を検出しました。

mmm：MQT識別子

(Ｓ)該当するプロセスのチャネル開始を再開します。

KFCA16315-E

mmm キューが他のシステムサーバで使用されています。キューが使用できません。

チャネル名=aa....aa：bbbキュー名=cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名（チャネルのトリガ起動処理では，****を出力します）

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

csn：クラスタセンダ

***：トリガ起動処理

cc....cc：キュー名

(Ｓ)メッセージの取り出し処理を中断します。送信チャネルでこのエラーを検出した場合は，該当チャネルを終了します。

(Ｏ)同じOpenTP1システムで動作するほかの通信サーバに指定されているキュー名称と重複していないかを確認してください。

KFCA16316-E

mmm コネクションの確立再試行を中断します。

チャネル名=aa....aa：bbb

IPアドレス=cc....cc

ポート番号=dd....dd

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

cc....cc：相手システムのIPアドレス

dd....dd：相手システムのポート番号

(Ｓ)チャネル確立処理を中断し，チャネルを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたメッセージの障害要因を取り除き，mqtstachaコマンドを入力してチャネルを開始してください。

KFCA16317-E

mmm 相手システムとの間でチャネル状態の不一致が発生しました。

チャネル名=aa....aa：bbb

IPアドレス=cc....cc

ポート番号=dd....dd

相手キューマネージャ名=ee....ee

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

req：リクエスタ

rcv：レシーバ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cc....cc：相手システムのIPアドレス

dd....dd：相手システムのポート番号

ee....ee：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)「チャネル使用不可」，または「チャネル停止」以外の状態のチャネルに対して，ネットワークリクエストを受け付けました。その相手と通信する場合は，該当チャネルをmqtstpchaコマンドまたは-fオプションを指定したmqtstpchaコマンドで一度終了し，mqtstachaコマンドで「チャネル停止」にしてください。

KFCA16318-I

mmm コネクションの確立再試行を開始します。

チャネル名=aa....aa：bbb IPアドレス=cc....cc

ポート番号=dd....dd 種別=eeeee

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

cc....cc：相手システムのIPアドレス

dd....dd：相手システムのポート番号

eeeee：確立再試行の種別

short：短期確立再試行

long：長期確立再試行

(Ｓ)コネクションの確立再試行処理をします。

KFCA16319-I

mmm 相手チャネル（aa....aa：bbb）に開始を要求しました。

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

(Ｓ)チャネルを停止します。

KFCA16320-I

mmm チャネル（aa....aa：bbb）を確立しました。

相手キューマネジャ名=cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cc....cc：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16321-I

mmm チャネル（aa....aa：bbb）を解放しました。

相手キューマネジャ名=cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cc....cc：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16322-E

mmm チャネル（aa....aa：bbb）の確立に失敗しました。

相手キューマネジャ名=cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cc....cc：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)チャネルの確立処理を終了し，チャネルを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたメッセージの障害原因を取り除き，mqtstachaコマンドを実行してください。

KFCA16323-E

mmm 不正データを受信しました。

チャネル名=aa....aa：bbb IPアドレス=cc....cc

ポート番号=dd....dd 理由コード=ee....ee

相手キューマネジャ名=ff....ff

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名（チャネル名が特定できない場合，****を出力します）

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

***：チャネルタイプ不明

cc....cc：相手システムのIPアドレス

dd....dd：相手システムのポート番号

ee....ee：保守情報

ff....ff：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)処理を中断し，チャネルを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに従って処置してください。

理由コード

意味

対策

03031FXX

開始要求データが不正です。

相手システムがTP1/Message Queueでない場合は，送信した開始要求データが正しいかどうか，相手システムで確認してください。

相手システムがTP1/Message Queueの場合は，マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，相手システムと自システムで出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

0402ff76

不当分割メッセージを受信しました。

次に示す二つの条件を同時に満たした場合に発生します。

送信側相手システムが他社のMQシステム製品

TP1/Message Queueの受信側チャネルのバッファ方式がセグメント方式（mqtalccha -g buftype=seg）

TP1/Message Queueの受信側チャネルのバッファ方式をセグメント方式（mqtalccha -g buftype=seg）に変更することで回避できます。

二つの発生条件のうち，二つとも満たしていない場合，またはどちらか一つだけ満たしている場合に，この理由コードが出力された場合は，マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力，標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

上記以外

その他

マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

（凡例）

XX：任意の16進数字

KFCA16324-E

mmm プロトコルエラーが発生しました。

チャネル名=aa....aa：bbb IPアドレス=cc....cc

ポート番号=dd....dd 保守情報=ee....ee

相手キューマネジャ名=ff....ff

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名（チャネル名が特定できない場合，****を出力します）

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

***：チャネルタイプ不明

cc....cc：相手システムのIPアドレス

dd....dd：相手システムのポート番号

ee....ee：保守情報

ff....ff：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)処理を中断し，チャネルを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕相手システムがTP1/Message Queueでない場合は，送信したデータが正しいかどうか，相手システムで確認してください。

また，保守情報が「0402ff15」の場合は，相手システムがIBM MQで，送信側チャネル属性（BATCHHB属性）に0以外が設定されている可能性があります。BATCHHB属性には0を設定してください。

相手システムがTP1/Message Queueの場合は，マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，相手システムと自システムで出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA16325-I

mmm チャネル（aa....aa：bbb）は使用可能になりました。

相手キューマネジャ名=cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cc....cc：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16326-I

mmm チャネル（aa....aa：bbb）は使用不可能になりました。

相手キューマネジャ名=cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cc....cc：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16327-E

mmm nn....nnにホスト情報（aa....aa）が設定されていません。

チャネル名=bb....bb：ccc

mmm：MQT識別子

nn....nn：ホスト名ファイル

aa....aa：ホスト名またはドメイン名（ドメイン名は最大32バイト出力されます）

bb....bb：チャネル名

ccc：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

(Ｓ)チャネルを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ホスト名ファイルまたはネームサーバにホスト情報を登録したあと，チャネルを起動してください。

KFCA16328-E

mmm nn....nnにサービス情報（aa....aa）が設定されていません。

チャネル名=bb....bb：ccc

mmm：MQT識別子

nn....nn：サービス名ファイル

aa....aa：サービス名

bb....bb：チャネル名（チャネルが未定の場合は****を出力します）

ccc：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ（チャネルが未定の場合は***を出力します）

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

(Ｓ)チャネルを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービス名ファイルにサービス情報を登録してください。さらに，MQT通信プロセスが終了している場合は再度開始し，チャネルだけが停止している場合はチャネルを起動してください。

KFCA16329-E

mmm メッセージ受信待ち時間監視でタイムアウトが発生しました。

チャネル名=aa....aa：bbb 監視対象=cccc

相手キューマネジャ名=dd....dd

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名（チャネルが未定の場合は****を出力します）

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ（チャネルが未定の場合は***を出力します）

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cccc：監視対象メッセージ

init：チャネル開始要求応答（mqtalccha -v tim1による監視）

resp：確認メッセージ（mqtalccha -v tim2による監視）

next：継続メッセージ（mqtalccha -v tim3，mtimによる監視）

inrq：チャネル開始要求（mqttcp -v rtim，またはmqttcpcr -v rtimによる監視）

htbt：ハートビートメッセージ（mqtalccha -v htimによる監視）

dd....dd：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)メッセージの送受信処理を中断し，チャネルを停止します。

また，チャネルがコーラ側として動作していた場合は，MQT通信構成定義のタイムアウト時のチャネル確立の再試行（mqtalccha -v vretry）の指定に従って，チャネル確立を再試行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕通信相手システムの状態とMQT通信構成定義のタイマ値を確認し，タイマ値を修正して，再度MQT通信プロセスを起動してください。

KFCA16330-E

mmm チャネルに指定されたバッファグループ番号が不正です。

チャネル名=aa....aa：bbb バッファグループ番号=cc

相手キューマネジャ名=dd....dd

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名（チャネルが未定の場合は****を出力します）

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ（チャネルが未定の場合は***を出力します）

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cc：バッファグループ番号

dd....dd：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)チャネルを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕チャネル定義（mqtalccha -g，-e）に指定したバッファグループ番号，またはユーザオウンコーディングでチャネル属性（mqcd）に指定したバッファグループ番号のバッファグループのバッファを，現在動作しているチャネルがすでに全面数分使用しています。バッファ面数を追加してください。

KFCA16331-E

mmm TCP/IPインタフェースでエラーが発生しました。

チャネル名=aa....aa：bbb ソケット関数名=cc....cc エラーコード=ddd

相手キューマネジャ名=ee....ee

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名（チャネルが未定の場合は****を出力します）

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ（チャネルが未定の場合は***を出力します）

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cc....cc：ソケット関数名

ddd：TCP/IPの障害エラー番号（障害エラー番号がない場合は***を出力します）

ee....ee：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)チャネルを停止します。

開始要求受信用ポートで異常を検出した場合（チャネル名に***出力，チャネルタイプに***出力）は，ネットワークリクエストによるチャネルの起動機能を縮退します。このため，レスポンダ側のチャネルは開始できません。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次に示す対策を行ってください。

障害エラー番号に***が出力された場合は，相手システムの状態を確認してください。

開始要求受信用ポートで異常を検出した場合は，MQT通信プロセスを再起動してください。

ソケット関数名に示す関数のエラーコードを使用しているOSのマニュアルで調査してください。

KFCA16332-W

mmm TCP/IPインタフェースでエラーが発生しました。

ネットワークリクエスト受付処理を続行します。ソケット関数名=aa....aa エラーコード=bbb

IPアドレス=cc....cc ポート番号=dd....dd

mmm：MQT識別子

aa....aa：ソケット関数名

bbb：TCP/IPの障害エラー番号（障害エラー番号がない場合は***を出力します）

cc....cc：相手システムのIPアドレス（TCP/IP接続完了前は0.0.0.0を出力します）

dd....dd：相手システムのポート番号（TCP/IP接続完了前は0を出力します）

(Ｓ)開始要求受信用ポートで異常を検出しました。ネットワークリクエストによるチャネルの起動機能は処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次に示す対策を行ってください。

障害エラー番号に***が出力された場合は，相手システムの状態を確認してください。

ソケット関数名に示す関数のエラーコードを使用しているOSのマニュアルで調査してください。

KFCA16333-E

mmm メッセージ処理中にキューファイルにおいて障害が発生しました。

チャネル名=aa....aa：bbb キュー名=cc....cc

命令名=dd....dd 理由コードee....ee

相手キューマネジャ名=ff....ff

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cc....cc：キュー名

ただし，リモートキューのローカル定義名（またはクラスタキュー名）の場合，実際に障害となったキューは転送キュー（またはクラスタ転送キュー）の可能性があります。

dd....dd：命令名

ee....ee：理由コード（MQIの理由コード）

ff....ff：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)チャネルを停止します。

ただし，宛先キューの障害でデッドレターキューにメッセージを登録できれば，処理を続行します。

(Ｏ)下記のとおり対策してください。理由コードの値と理由コード（MQRC*またはMQFB*）の対応については，cmqc.hまたはCMQV.cblのMQIヘッダファイルを参照してください。

理由コード

意味

対策

MQRC_HANDLE_NOT_AVAILABLE

MQTサーバで使用しているMQAサービス定義のオブジェクトハンドル数が，mqaquemgr -hオプションで指定する最大ハンドル数を超えました。

mqaquemgr -hオプションで指定する最大ハンドル数の値を大きくしてください。

その他

−

マニュアル「TP1/Message Queue プログラム作成リファレンス」から理由コード（MQRC*）を調査し，処置してください。

（凡例）

−：該当しません。

KFCA16334-E

mmm 転送メッセージから異常を検出しました。

チャネル名=aa....aa：bbb キュー名=cc....cc

理由コード=dd....dd

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cc....cc：キュー名

dd....dd：理由コード（MQIの理由コード）

(Ｓ)チャネルを停止します。

MQAサービス定義のmqaquemgr定義コマンドの-dオプションにデッドレターキュー名が指定されていて，そのデッドレターキューにメッセージが登録できる場合は，チャネルはメッセージの転送を続行します。

デッドレターキューにメッセージを登録できない場合，ファーストメッセージは削除されます。ファーストメッセージ以外の場合は転送キューに戻ります。

(Ｏ)下記のとおり対策してください。理由コードの値と理由コード（MQRC*またはMQFB*）の対応については，cmqc.hまたはCMQV.cblのMQIヘッダファイルを参照してください。

理由コード

意味

対策

MQFB_XMIT_Q_MSG_ERROR

メッセージのヘッダ形式が不正です。

ヘッダのアイキャッチャおよびバージョンを見直してください。

転送キューに登録されたメッセージの先頭にMQXQH構造体があることを確認してください。

メッセージのヘッダおよびアプリケーションメッセージのデータ変換失敗

ヘッダ内の文字列領域に不当な値が指定されていないか確認してください。

配布リスト付きメッセージを検出したが，該当チャネルでは送信できません。

相手システムで配布リスト機能をサポートされているか確認してください。

自システムの該当するチャネルの定義のバッファ方式をmsgにしてください。

MQRC_CONVERTED_MSG_TOO_BIG

データ変換を行う前のメッセージサイズ，またはデータ変換を行ったあとのメッセージサイズが，チャネルの最大メッセージ長または最大セグメント長をオーバしました。

自システムおよび相手システムのチャネル定義に指定した，最大メッセージ長，最大セグメント長，および送信バッファグループのバッファサイズを見直してください。

チャネル定義（mqtalccha -d cnvccsid）に指定した値を見直してください。チャネル定義の詳細については，マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の「mqtalccha（チャネル定義）」の説明の注意事項を参照してください。

MQRC_FORMAT_ERROR

アプリケーションメッセージのフォーマットが不正です。

メッセージのフォーマットに，MQFMT_STRINGまたはMQFMT_NONEが指定されているか確認してください。

MQRC_MSG_TOO_BIG_FOR_CHANNEL

チャネルの最大メッセージ長がオーバしています。

自システムおよび相手システムのチャネル定義に指定した最大メッセージ長および送信バッファグループのバッファサイズを見直してください。

MQシステムによっては，メッセージ転送時のチャネルによるセグメント分割機能を持っていないことがあります。そのようなMQシステムと接続する送信チャネルは，一つのセグメントでメッセージを送信する必要があります。

その場合，最大セグメントサイズ−476バイトを超えるメッセージの送信はできません。最大セグメントサイズおよび送信バッファグループのバッファサイズを見直してください。

MQRC_NOT_CONVERTED

アプリケーションメッセージデータの変換時にエラーが発生しました。

アプリケーションメッセージの内容を確認してください。

MQRC_SOURCE_CCSID_ERROR

メッセージのCCSIDを変換できません。

メッセージに指定されているCCSIDを確認してください。

MQRC_TARGET_CCSID_ERROR

チャネル定義の変換後CCSIDに変換できません。

チャネル定義の変換後CCSIDを確認してください。

KFCA16335-W

mmm 送信したメッセージが相手システムでデッドレターキューに登録されました。

チャネル名=aa....aa：bbb

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)相手システムに出力された障害メッセージに従って処置してください。

KFCA16336-I

mmm リセットデータを受信しました。

チャネル名=aa....aa：bbb

シーケンス番号=cc....cc

相手キューマネジャ名=dd....dd

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cc....cc：新メッセージシーケンス番号

dd....dd：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)リセットデータに指定されている値でメッセージシーケンス番号をリセットし，処理を続行します。

KFCA16337-I

mmm Pingデータを受信しました。

チャネル名=aa....aa：bbb

相手キューマネジャ名=cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cc....cc：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)送信側にPingデータの応答を送信し，チャネルを停止します。

KFCA16338-W

mmm 転送メッセージをデッドレターキューに登録しました。

チャネル名=aa....aa：bbb デッドレターキュー名=cc....cc

相手キューマネジャ名=dd....dd

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cc....cc：デッドレターキュー名

dd....dd：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)デッドレターキューからメッセージを取り出し，直前に出力されているKFCA163nnのメッセージに従って処置してください。

KFCA16339-I

mmm チャネル開始要求に指定されたチャネル名は通信構成定義に定義されていません。

チャネル名=aa....aa IPアドレス=bb....bb

ポート番号=cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bb....bb：相手システムのIPアドレス

cc....cc：相手システムのポート番号

(Ｓ)ネットワークリクエストによるチャネルの確立を拒否し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕通信相手システムの状態，またはMQT通信構成定義に該当チャネルが定義されているかを確認してください。

KFCA16340-I

mmm コネクション確立の再試行回数を超えました。

チャネル名=aa....aa：bbb IPアドレス=cc....cc

ポート番号=dd....dd 種別=eeeee

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

cc....cc：相手システムのIPアドレス

dd....dd：相手システムのポート番号

eeeee：確立再試行の種別

short：短期確立再試行

long：長期確立再試行

(Ｓ)チャネル確立処理を終了し，チャネルを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕通信相手システムの状態，通信構成定義のチャネル定義に指定したコネクション確立再試行回数を見直してください。

KFCA16341-E

mmm チャネル開始要求の応答を受け入れられません。

チャネル名=aa....aa：bbb 理由コード=cc

相手キューマネジャ名=dd....dd

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cc：理由コード

dd....dd：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)チャネル確立処理を中断し，チャネルを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに従って処置してください。

理由コード

意味

対策

00

チャネル開始要求の応答が受け入れられません。

KFCA16342-Eで示す内容を確認してください。

01

チャネル定義が見つかりません。

相手システムのチャネル定義を確認してください。

チャネル定義のチャネルタイプ（mqtalccha -y type）にcsnを指定し，かつ相手システムがTP1/Message Queueの場合は，相手システムのMQTデーモン構成定義（mqamqtnam）に指定したMCA数を大きくしてください。

02

チャネルタイプが誤っています。

相手システムのチャネル定義のチャネルタイプを確認してください。

03

リモートキューマネジャが動作していません。

相手システムのキューマネジャの状態を確認してください。

05

リモートキューマネジャが終了中です。

相手システムのキューマネジャの状態を確認してください。

06

リモートキューマネジャがメッセージを格納できません。

相手システムのキューマネジャの状態を確認してください。

07

ユーザがチャネルを終了させました。

相手システムのチャネルを開始してください。

11

バッチサイズが不正です。

相手システムのチャネル定義のバッチサイズを確認してください。

12

メッセージ長が不正です。

相手システムのチャネル定義のメッセージ長を確認してください。

14

セキュリティが不正です。

相手システムのセキュリティ出口処理を確認してください。

15

メッセージシーケンス番号最大値が不正です。

相手システムのチャネル定義のメッセージシーケンス番号最大値を確認してください。

16

チャネルが使用できません。

相手システムのチャネルの状態を確認してください。

17

出口からチャネルの終了を要求されました。

相手システムの出口処理を確認してください。

**

相手システムで異常を検出しました。

相手システムの状態を確認してください。

上記以外

その他

マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA16342-E

mmm 要求拒否理由=（aa....aa：bb....bb）

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル属性名

MaxTransmissionSize：最大セグメントサイズ受け入れ不可

FapLevel：メッセージチャネルプロトコルレベル不一致

MaxMsgSize：最大メッセージ長受け入れ不可

MaxBatchSize：バッチの最大メッセージ数受け入れ不可

SeqWrapValue：メッセージシーケンス番号の最大値不一致

SeqNum：メッセージシーケンス番号使用不可

SplitMsg：分割転送ができないため，1セグメントで最大メッセージの転送不可

FastMsg：ファーストメッセージ機能を未使用不可

DistributionList：配布リスト機能を未使用不可

HeartBeatInterval：ハートビートインターバル受け入れ不可

Encoding：エンディアン（ビッグエンディアン，リトルエンディアン以外）受け入れ不可

CCSID：CCSID受け入れ不可

bb....bb：相手MCA応答値

SeqNumまたはSplitMsg時には'NoUse'を出力します。

(Ｓ)チャネル確立処理を中断し，チャネルを停止します。

(Ｏ)要求拒否理由に従って，MQAサービス定義，MQT通信構成定義，および相手システムのチャネル属性を見直してください。

自システムの値を次に示します。

MaxTransmissionSize：mqtalccha -m maxseg

FapLevel：4または1

MaxMsgSize：mqtalccha -m maxmsg

MaxBatchSize：mqtalccha -j

SeqWrapValue：mqtalccha -w

SeqNum：Use

SplitMsg：Use

FastMsg：

　mqtalccha -s npmspeed=normalの場合　NoUse

　mqtalccha -s npmspeed=fastの場合　Use

DistributionList：

　mqtalccha -g buftype=segの場合　NoUse

　mqtalccha -g buftype=msgの場合　Use

HeartBeatInterval：mqtalccha -v htim

Encoding：UNIXの場合1（Big-endian），Windowsの場合2（little-endian）

CCSID：TP1/Message Queue 05-10より前の場合は897（CodedCharacterSet JapanPC#1），TP1/Message Queue 05-10以降の場合はMQAサービス定義mqa_local_ccsidオペランド

KFCA16343-E

mmm 相手システムとの間でシーケンス番号の不一致が発生しました。

チャネル名=aa....aa：bbb

自システムのシーケンス番号=cc....cc

相手システムのシーケンス番号=dd....dd

相手キューマネジャ名=ee....ee

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

cc....cc：自システムのメッセージシーケンス番号（仕掛かりシーケンス番号）

dd....dd：相手システムのメッセージシーケンス番号

ee....ee：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)メッセージの転送を中断し，チャネルを停止します。

(Ｏ)mqtrstchaコマンドを入力して相手システムとメッセージシーケンス番号を一致させてください。メッセージシーケンス番号については，マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の「メッセージシーケンス番号でのメッセージの管理」の記述を参照してください。

KFCA16344-I

mmm Pingデータの送信を完了しました。

チャネル名=aa....aa：bbb データ長=cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

csn：クラスタセンダ

cc....cc：データ長

(Ｓ)Ping処理を続行します。

KFCA16345-E

mmm エラーデータを受信しました。

チャネル名=aa....aa：bbb IPアドレス=cc....cc

ポート番号=dd....dd 理由コード=ee

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cc....cc：相手システムのIPアドレス

dd....dd：相手システムのポート番号

ee：理由コード

(Ｓ)処理を中断し，チャネルを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに従って処置してください。

理由コード

意味

対策

03

リモートキューマネジャが動作していません。

相手システムのキューマネジャの状態を確認してください。

05

リモートキューマネジャが終了中です。

相手システムのキューマネジャの状態を確認してください。

06

リモートキューマネジャがメッセージを格納できません。

相手システムのキューマネジャの状態を確認してください。

14

セキュリティが不正です。

相手システムのセキュリティ出口処理を確認してください。

16

チャネルが使用できません。

相手システムのチャネルの状態を確認してください。

17

出口からチャネルの終了を要求されました。

相手システムの出口処理を確認してください。

**

相手システムで異常を検出しました。

相手システムの状態を確認してください。

上記以外

その他

マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA16346-E

mmm UOCインタフェースにおいてエラーが発生しました。

チャネル名=aa....aa：bbb UOC種別=ccc：dddd 出口応答=ee....ee

相手キューマネジャ名=ff....ff

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

ccc：UOC種別

MED：メッセージ編集出口

dddd：UOC呼び出し理由

ALT：属性変更

INIT：初期化

TERM：終了

MSG：メッセージ処理

ee....ee：UOCインタフェースの出口応答（ExitResponse）

ff....ff：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)処理を中断し，出口の応答に従ってチャネル処理を実行します。

ただし，デッドレターキューにメッセージを登録した場合は処理を続行します。

(Ｏ)出口応答（DCMTCQ_MQXCC_*）を調査し，確認してください。

DCMTCQ_MQXCCの値については，ヘッダファイルdcmtcquo.hを参照してください。

KFCA16347-E

mmm UOCから不当なパラメタが応答されました。

チャネル名=aa....aa：bbb UOC種別=ccc：dddd 理由コード=ee....ee

相手キューマネジャ名=ff....ff

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

ccc：UOC種別

MED：メッセージ編集出口

dddd：UOC呼び出し理由

ALT：属性変更

INIT：初期化

TERM：終了

MSG：メッセージ処理

ee....ee：理由コード

ff....ff：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)チャネルを停止します。

(Ｏ)理由コードに従ってUOCの処理を見直してください。

理由コード

意味

対策

0d010001

UOCから不当な応答（ExitResponse）がリターンされました。

UOCで設定したExitResponseの値を見直してください。

0d010002

UOCから不当な二次応答（ExitResponse2）がリターンされました。

UOCで設定したExitResponse2の値を見直してください。

0d010003

UOCから不当なフィードバックコード（Feedback）がリターンされました。

UOCで設定したFeedbackの値を見直してください。

0d010011

UOCから不当なバッファエントリ番号（Data_buff_num）がリターンされました。

UOCで設定したData_buff_numの値を見直してください。

0d010012

UOCから不当な使用バッファ長（Used_buff_length）がリターンされました。

UOCで設定したUsed_buff_lengthの値を見直してください。

KFCA16348-W

mmm 同じシーケンス番号のメッセージを連続受信したため破棄します。

チャネル名=aa....aa：bbb　シーケンス番号=cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

crc：クラスタレシーバ

cc....cc：メッセージシーケンス番号

(Ｓ)受信したメッセージを破棄し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージは次の条件を同時に満たす場合に出力されます。

受信側チャネルで覚えている前回受信したメッセージのシーケンス番号と受信メッセージのシーケンス番号が一致する。

バッチサイズが1である。

メッセージシーケンス番号がリセットされていない。

FAPレベル1で動作している。

メッセージが不当に破棄されていないか確認してください。

KFCA16349-W

mmm プロセス内で設定可能なMCA数を超過しました。

MCA数=aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：MCA数

(Ｓ)要求されたチャネルの開始を無視して，処理を続行します。

このメッセージは該当するプロセスで動作できるMCA数を最初に超過した場合に1回だけ出力します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQTデーモン構成定義（mqamqtnam）に指定したMCA数を見直してください。現在，登録されているMCAはチャネル状態表示コマンド（mqtlscha）で確認できます。必要のないMCAを削除する場合は，チャネル管理情報格納ファイルを削除または指定しない状態でOpenTP1を正常開始してください。

KFCA16350-I

mmm メッセージ送信経路の再設定処理を開始します。

チャネル名=aa....aa：bbb 種別=cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

csn：クラスタセンダ

cc....cc：種別

再設定処理の開始理由を示します。

DISABLE：チャネルが使用不可状態になりました。

DELETE：チャネル定義が削除されました。

(Ｓ)メッセージの送信経路を再設定します。この処理中は該当するチャネルを開始できません。

〔対策〕種別がDISABLEの場合，直前に出力されたメッセージの障害原因を取り除き，mqtstachaコマンドを実行してください。種別がDELETEの場合，クラスタセンダチャネルが削除された理由を調査してください。クラスタセンダチャネルが削除される条件については，マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」を参照してください。

KFCA16351-I

mmm メッセージ送信経路の再設定処理を終了しました。

チャネル名=aa....aa：bbb

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

csn：クラスタセンダ

(Ｓ)メッセージの送信経路の再設定が完了しました。

チャネル処理を続行します。

KFCA16352-W

mmm メッセージ送信経路の再設定処理に失敗しました。

チャネル名=aa....aa：bbb 理由コード＝cc....cc 保守情報1＝dd....dd

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

csn：クラスタセンダ

cc....cc：理由コード（MQIの理由コード）

dd....dd：関数名（保守情報）

(Ｓ)メッセージの送信経路の再設定処理に失敗しました。

チャネル処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに"****"以外が出力された場合は，SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUEとのキューインタフェースでエラーが発生しました。

cmqc.hまたはCMQV.cblのMQIヘッダファイルと，マニュアル「TP1/Message Queue プログラム作成リファレンス」から理由コード（MQRC*）を調査し，処置してください。

理由コードに"****"が出力された場合は，KFCA16350-I以降に出力されたメッセージに従って原因を取り除いてください。

KFCAnnnnn-E：該当メッセージに従って対策してください。

KFCAnnnnn-Eがない場合：mqrsupが停止している場合はmqrsupを開始してください。ただし，OpenTP1終了時には対策の必要はありません。

mqtstpcha -fコマンドによってメッセージ送信経路の再設定処理を強制終了させた場合もこのメッセージが出力されます。

KFCA16353-E

mmm MQRインタフェースでエラーが発生しました。

チャネル名=aa....aa：bbb 理由コード＝cc....cc 保守情報1＝dd....dd

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cc....cc：理由コード（MQIの理由コード）

dd....dd：関数名（保守情報）

(Ｓ)MQRへのインタフェース処理でエラーが発生しました。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕SYSTEM.CLUSTER.COMMAND.QUEUEとのキューインタフェースでエラーが発生しました。

cmqc.hまたはCMQV.cblのMQIヘッダファイルと，マニュアル「TP1/Message Queue プログラム作成リファレンス」から理由コード（MQRC*）を調査し，処置してください。

KFCA16354-W

mmm チャネル状態の不一致が発生しました。強制的に開始要求を受け入れます。

チャネル名=aa....aa：bbb

IPアドレス=cc....cc

ポート番号=dd....dd

相手キューマネジャ名=ee....ee

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

req：リクエスタ

rcv：レシーバ

crc：クラスタレシーバ

cc....cc：相手システムのIPアドレス

dd....dd：相手システムのポート番号

ee....ee：相手キューマネジャ名

開始要求を受け入れる相手キューマネジャ名を出力します。相手キューマネジャ名を特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)該当チャネルを強制終了して，受信した開始要求によって相手システムとチャネル確立処理を開始します。

KFCA16355-I

mmm 運用コマンド（aa....aa）を正常に受け付けました。

チャネル名=bb....bb：ccc

相手キューマネジャ名=dd....dd （L＋S）

mmm：MQT識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：チャネル名

ccc：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

dd....dd：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

KFCA16356-I

入力形式：mqtstacha 〔-s MQT通信プロセス識別子〕 {-n チャネル名 | -q 相手キューマネジャ名| -n チャネル名 -q 相手キューマネジャ名} 〔-a〕 （S）

(Ｓ)mqtstachaコマンドの使用方法を示します。

KFCA16357-I

入力形式：mqtstpcha 〔-s MQT通信プロセス識別子〕 {-n チャネル名 | -q 相手キューマネジャ名| -n チャネル名 -q 相手キューマネジャ名} 〔-f〕 （S）

(Ｓ)mqtstpchaコマンドの使用方法を示します。

KFCA16358-I

入力形式：mqtlscha 〔-s MQT通信プロセス識別子〕 {-n チャネル名 | -q 相手キューマネジャ名 | -n チャネル名 -q 相手キューマネジャ名 | -D} （S）

(Ｓ)mqtlschaコマンドの使用方法を示します。

KFCA16359-I

入力形式：mqtrstcha 〔-s MQT通信プロセス識別子〕 {-n チャネル名 | -q 相手キューマネジャ名 | -n チャネル名 -q 相手キューマネジャ名} 〔-m メッセージシーケンス番号〕 （S）

(Ｓ)mqtrstchaコマンドの使用方法を示します。

KFCA16360-I

入力形式：mqtpngcha 〔-s MQT通信プロセス識別子〕 -n チャネル名 〔-d データ長〕 （S）

(Ｓ)mqtpngchaコマンドの使用方法を示します。

KFCA16361-I

aaaの状態表示を開始します。 （S）

aaa：CHA……チャネル，PROCESS……プロセス

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16362-I

aaaの状態表示を終了します。 （S）

aaa：CHA……チャネル，PROCESS……プロセス

(Ｓ)処理を終了します。

KFCA16363-W

運用コマンド（aa....aa）の入力形式に誤りがあります。 （E）

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)正しい形式で再度コマンドを入力してください。

KFCA16364-W

運用コマンド（aa....aa）の引数の指定に誤りがあります。 （E）

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)コマンドで指定した引数について，次に示す点について確認し，再度コマンドを入力してください。

使用できない文字を使っていないか。

指定できる範囲を超えていないか。

KFCA16365-E

mmm 運用コマンド（aa....aa）を無視しました。

チャネル名=bb....bb：ccc チャネル状態=dd....dd

理由コード=ee....ee

相手キューマネジャ名=ff....ff （L＋E）

mmm：MQT識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：チャネル名（理由コードが0603000cの場合は，常に****を表示します）

ccc：チャネルタイプ（理由コードが0603000cの場合は，常に***を表示します）

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

dd....dd：チャネル状態（理由コードが0603000cの場合は，常に****を表示します）

STOPPED：チャネル停止

STARTING：MCA起動

BINDING：チャネル確立中

RUNNING：チャネル動作中

STOPPING：チャネル終了中

RETRYING：チャネル確立リトライ中

REQUESTING：チャネル確立リクエスト中

DISABLED：チャネル使用不可

ee....ee：理由コード

ff....ff：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。理由コードが0603000bまたは0603000cのときは，常に****を出力します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

理由コード

意味

06030001

指定されたチャネルは，現在このコマンドを入力できない状態です。

06030002

指定されたチャネルのチャネルタイプにはこのコマンドは入力できません。

06030003

指定されたチャネルの最終仕掛かりメッセージは送達確認済みのためコミットできません。

06030004

指定されたチャネルの最終仕掛かりメッセージは送達確認済みのためロールバックできません。

06030005

指定されたチャネルは送信相手が通信構成定義に定義されていないため起動できません。

06030007

指定されたチャネルにはホスト名，またはIPアドレスが定義されていないため，チャネル属性を変更できません。

〔対策〕mqtaltchaコマンドの-oオプションのohostname，またはoipaddrを同時に指定して再入力してください。

06030008

指定されたチャネルにはサービス名，またはポート番号が定義されていないないため，チャネル属性を変更できません。

〔対策〕mqtaltchaコマンドの-oオプションのoservname，またはoportnoを同時に指定して再入力してください。

06030009

指定されたチャネルに割り当てられたメッセージを，現状の最適なチャネルに変更しています。このコマンドは入力できません。

0603000a

MQT通信プロセスでメモリ不足が発生したため，コマンド処理が失敗しました。

〔対策〕MQT通信プロセスが動作できるようにメモリ量を大きくしてください。

0603000b

指定されたチャネルのチャネルタイプには，-qオプション（全指定以外）を指定できません。

0603000c

MQTトレースファイル出力機能の変更（開始または終了）ができません。

〔対策〕mqtdmpedコマンドでディスク出力状態を確認してください。

(Ｏ)チャネルを確認したあと，再度実行してください。

KFCA16366-E

該当するチャネル（aa....aa）が存在しないため運用コマンド（bb....bb）を無視しました。

MQT識別子=mmm

相手キューマネジャ名=cc....cc （E）

mmm：MQT識別子（-sオプションと-qオプションを同時に省略した場合，または-sオプションを省略して-qオプションに*を指定した場合は***を出力）

aa....aa：チャネル名

bb....bb：コマンド名

cc....cc：相手キューマネジャ名

33バイト以降は...を出力します。チャネル名が一致しない場合は，常に****を出力します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)チャネルを確認したあと，再度実行してください。

KFCA16367-E

MQT通信プロセスが開始処理中のため運用コマンド（aa....aa）を受け付けられませんでした。

MQT識別子=mmm （E）

mmm：MQT識別子

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)MQT通信プロセスを確認したあと，再度実行してください。

該当MQTサーバがクラスタプロセスの場合は，リポジトリ管理サーバを開始してください。

KFCA16368-E

MQT通信プロセスが終了処理中のため運用コマンド（aa....aa）を受け付けられませんでした。

MQT識別子=mmm （E）

mmm：MQT識別子

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)MQT通信プロセスを確認したあと，再度実行してください。

KFCA16369-E

MQT通信プロセスでコマンド処理中に障害が発生しました。

MQT識別子=mmm （E）

mmm：MQT識別子

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕運用コマンドが動作できるようにメモリ量を大きくし，再度コマンドを入力してください。

KFCA16370-I

運用コマンドが終了しました。 （S）

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

KFCA16371-E

運用コマンドで指定されたMQT通信プロセスは起動されていません。

MQT識別子=mmm （E）

mmm：MQT識別子（-sオプション省略時は***を出力）

(Ｓ)MQT識別子に示す，MQT通信プロセスに対するコマンド処理を中断します。

(Ｏ)MQT識別子に示す，MQT通信プロセスが起動されているか確認し，再度コマンドを入力してください。

KFCA16372-E

運用コマンドで指定されたMQT通信プロセスからのコマンド応答連絡の受信に失敗しました。

MQT識別子=mmm （E）

mmm：MQT識別子（-sオプション省略時は***を出力）

(Ｓ)MQT識別子に示す，MQT通信プロセスに対するコマンド処理を中断します。

(Ｏ)コマンドの実行結果については，このメッセージ以前にログに出力されたメッセージを参照するか，または状態表示コマンドで確認してください。

KFCA16373-E

mmm 運用コマンドプロセスへのコマンド応答連絡に失敗しました。

mmm：MQT識別子

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)コマンドの実行結果については，このメッセージ以前にログ出力されたメッセージを参照するか，または状態表示コマンドで確認してください。

KFCA16374-E

運用コマンドの対象となるプロセスの検索に失敗しました。 （E）

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コマンド実行環境のDCCONFPATH環境変数を確認してください。

環境変数の値が正しい場合は，OpenTP1システムの状態を確認し，再度コマンドを入力してください。環境変数の値が正しくない場合は，修正後に再度コマンドを入力してください。

KFCA16375-E

運用コマンド処理中にRPC障害が発生しました。

MQT識別子=mmm

保守情報1=aa....aa

保守情報2=bb....bb （E）

mmm：MQT識別子

aa....aa：モジュールID（保守情報）

bb....bb：リターンコード（保守情報）

(Ｓ)MQT識別子に示す，通信プロセスに対するコマンド処理を中断します。

また，コマンド処理の続行ができない場合は，コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1システムの状態を確認し，再度コマンドを入力してください。

KFCA16376-E

mmm 運用コマンド処理中にRPC障害が発生しました。

コマンド名=aa....aa

保守情報1=bb....bb

保守情報2=cc....cc

保守情報3=dd....dd

mmm：MQT識別子

aa....aa：コマンド名（コマンド名を識別できない場合，**....**を出力）

bb....bb：モジュールID（保守情報）

cc....cc：内部関数名（保守情報）

dd....dd：リターンコード（保守情報）

(Ｓ)MQT識別子に示す，通信プロセスに対するコマンド処理を中断します。また，コマンド処理の続行ができない場合は，コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1システムの状態を確認し，再度コマンドを入力してください。

KFCA16377-E

mmm 運用コマンド処理中にネットワーク障害が発生しました。

コマンド名=aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べてください。

KFCA16378-E

運用コマンド処理中にネットワーク障害が発生しました。

MQT識別子=mmm （E）

mmm：MQT識別子

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べてください。

KFCA16379-I

mmm aa....aa：bbb チャネル状態=cc....cc

転送キュー名=dd....dd （S）

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cc....cc：チャネル状態

STOPPED：チャネル停止

STARTING：MCA起動中

BINDING：チャネル確立中

RUNNING：チャネル動作中

STOPPING：チャネル終了中

RETRYING：チャネル確立リトライ中

REQUESTING：チャネル確立リクエスト中

DISABLED：チャネル使用不可

dd....dd：転送キュー名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16380-I

シーケンス番号最大値=aa....aa

最大メッセージ長=bb....bb バッチサイズ=cc....cc （S）

aa....aa：メッセージシーケンス番号最大値

bb....bb：最大メッセージ長

cc....cc：バッチサイズ

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16381-I

開始時刻 YYYY/MM/DD-hh：mm：ss 転送メッセージ数=aa....aa （S）

YYYY/MM/DD：MCA開始時刻（年／月／日）

hh：mm：ss：MCA開始時刻（時：分：秒）

aa....aa：転送が完了したメッセージの数

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16382-E

mmm 指定されたシーケンス番号は不当なため運用コマンド（aa....aa）を無視しました。

チャネル名bb....bb：ccc シーケンス番号=dd....dd シーケンス番号最大値=ee....ee

相手キューマネジャ名=ff....ff （L＋E）

mmm：MQT識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：チャネル名

ccc：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

dd....dd：運用コマンドで指定されたメッセージシーケンス番号

ee....ee：メッセージシーケンス番号最大値

ff....ff：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)シーケンス番号を確認したあと，再度実行してください。

KFCA16383-I

仕掛かりシーケンス番号=aa....aa

完了シーケンス番号=bb....bb

LUWID=cc....cc

メッセージ送達未確認=ddd （S）

aa....aa：仕掛かりメッセージシーケンス番号

bb....bb：完了メッセージシーケンス番号

cc....cc：LUWID

ddd：メッセージ送達未確認

YES：メッセージ送達未確認

NO：メッセージ送達確認

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16384-I

入力形式：mqtrlvcha 〔-s MQT通信プロセス識別子〕 -n チャネル名 -a commit | backout （S）

(Ｓ)mqtrlvchaコマンドの使用方法を示します。

KFCA16385-E

mmm 転送メッセージのコミットに失敗しました。

チャネル名=aa....aa：bbb 命令名=cc....cc

理由コード=dd....dd （L＋E）

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

cc....cc：命令名

dd....dd：理由コード（MQIの理由コード）

(Ｓ)メッセージに出力されているチャネルに対するコマンド処理を中断し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕cmqc.hまたはCMQV.cblのMQIヘッダファイルと，マニュアル「TP1/Message Queue プログラム作成リファレンス」から理由コード（MQRC*）を調査し，処置してください。

KFCA16386-I

入力形式：mqtaltcha [-s MQT通信プロセス識別子] -n チャネル名 [-l perm | temp]

-o" [ohostname=相手システムのホスト名 ｜ oipaddr=相手システムのIPアドレス]

[oservname=相手システムのサービス名 ｜ oportno=相手システムのポート番号]" （S）

(Ｓ)mqtaltchaコマンドの使用方法を示します。

KFCA16387-I

mmm チャネル属性を変更しました。チャネル名=aa....aa：bbb （S）

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16388-I

mmm 相手システム=（aa....aa，bb....bb） （L＋S）

mmm：MQT識別子（運用コマンドから出力する場合は，スペースを表示）

aa....aa：相手システムのホスト名，またはIPアドレス

（ドメイン名は最大32バイトを出力）

（該当する値がない場合は"****"を出力）

bb....bb：相手システムのサービス名，またはポート番号

（該当する値がない場合は"****"を出力）

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16389-I

プロトコルレベル=a メッセージ編集出口=bbb

配布リスト=ccc 非永続メッセージ転送速度=dd..dd

ハートビート=eee(ff..ff) （S）

a：プロトコルレベル

bbb：メッセージ編集出口呼び出しの有無

ON：出口呼び出しあり

OFF：出口呼び出しなし

ccc：配布リスト付きメッセージ転送機能の有無

ON：配布リスト転送あり

OFF：配布リスト転送なし

dd..dd：非永続メッセージ転送速度

NORMAL：標準速度

FAST：高速度

eee：ハートビートメッセージ転送機能の有無

ON：ハートビート転送あり

OFF：ハートビート転送なし

ff..ff：ハートビート間隔

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16390-E

mmm ローカルメモリ不足が発生しました。 （L＋E）

mmm：MQT識別子（運用コマンドから出力する場合は，スペースを表示）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQT通信プロセス，またはコマンドプロセスが動作できるようにメモリ量を大きくしてください。

KFCA16391-E

mmm メモリ不足が発生しました。 （L＋E）

mmm：MQT識別子（運用コマンドから出力する場合は，スペースを表示）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQT通信プロセス，またはコマンドプロセスが動作できるようにメモリ量を大きくしてください。

KFCA16392-E

mmm 論理矛盾が発生しました。

保守情報1=aa....aa

保守情報2=bb....bb

保守情報3=cc....cc

保守情報4=dd....dd,ee....ee （L＋E）

mmm：MQT識別子（運用コマンドから出力する場合は，スペースを表示）

aa....aa：モジュールID（保守情報）

bb....bb：関数名称（保守情報）

cc....cc：リターンコード（保守情報）

dd....dd：ステータス（保守情報）

ee....ee：イベント（保守情報）

(Ｓ)MQT通信プロセス，またはコマンドプロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA16393-E

mmm 障害が発生しました。

保守情報1=aa....aa

保守情報2=bb....bb

保守情報3=cc....cc

保守情報4=dd....dd,ee....ee （L＋E）

mmm：MQT識別子（運用コマンドから出力する場合は，スペースを表示）

aa....aa：モジュールID（保守情報）

bb....bb：関数名称（保守情報）

cc....cc：リターンコード（保守情報）

dd....dd：ステータス（保守情報）

ee....ee：イベント（保守情報）

(Ｓ)MQT通信プロセス，またはコマンドプロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA16394-E

mmm 障害が発生しました。処理を続行します。

保守情報1=aa....aa

保守情報2=bb....bb

保守情報3=cc....cc

保守情報4=dd....dd,ee....ee （L＋E）

mmm：MQT識別子

aa....aa：モジュールID（保守情報）

bb....bb：関数名称（保守情報）

cc....cc：リターンコード（保守情報）

dd....dd：ステータス（保守情報）

ee....ee：イベント（保守情報）

(Ｓ)MQT通信プロセスは，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕「KFCA16390-E ローカルメモリ不足が発生しました」と同時に，次に示す保守情報が表示されている場合は，相手システムの情報に誤りがあります。

保守情報1=013c3340

保守情報2=cha_exc_call+20

保守情報3=0

保守情報4=00000000,00000000

次に示す相手システム情報を確認して修正してください。

mqtalccha -oオプションのoipaddr，ohostname，oportno，およびoservnameオペランドの指定値

mqtaltchaコマンドで相手情報を変更した場合は，その変更した情報

上記以外の保守情報が出力され，かつこのメッセージ以前に出力されたメッセージがある場合は，そのメッセージに従って処置してください。このメッセージ以前に出力されたメッセージがない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA16395-E

mmm 共用メモリ不足が発生しました。 （L＋E）

mmm：MQT識別子（運用コマンドから出力する場合は，スペースを表示）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕共用メモリ量を大きくして再度起動してください。

KFCA16396-E

mmm スレッド制御処理でエラーが発生しました。

制御関数名=aa....aa 詳細情報=（bb....bb,cc....cc）

mmm：MQT識別子

aa....aa：スレッドインタフェース関数名

bb....bb：システムコール番号

cc....cc：システムコールのエラーナンバ

(Ｓ)MQT通信プロセスは処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕詳細情報に出力されたシステムコール番号に該当するシステムコールのエラーを調査して対策してください。

システムコール名称

システムコール番号

システムコール名称

システムコール番号

accept

0x1001

setsockopt

0x1012

access

0x1002

shmat

0x1013

bind

0x1003

shmctl

0x1014

close

0x1004

shmdt

0x1015

connect

0x1005

shmget

0x1016

fcntl

0x1006

socket

0x1017

gethostbyname

0x1007

write

0x1018

gethostname

0x1008

writev

0x1019

getpeername

0x1009

unlink

0x101a

getsockname

0x100a

setrlimit

0x101b

kill

0x100b

getsockopt

0x101c

listen

0x100c

CreateThread

0x101d

readv

0x100d

ResumeThread

0x101e

select

0x100e

WaitForMultipleObjects

0x101f

semctl

0x100f

WaitForSingleObject

0x1020

semget

0x1010

CloseHandle

0x1021

semop

0x1011

GetExitCodeThread

0x1022

KFCA18000-E

定義コマンド（cc....cc）の指定順序に誤りがあります。

行番号＝ll....ll （E）

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)この定義コマンドを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA18001-E

mmm 定義コマンド（cc....cc）は省略できません。 （E）

mmm：MQT識別子または空白

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

(Ｓ)この定義コマンドを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドを指定して，処理を再度実行してください。

KFCA18002-E

mmm 定義コマンド（cc....cc）の数が上限値を超えています。

行番号＝ll....ll （E）

mmm：MQT識別子または空白

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)この定義コマンドを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドの数を調整して，処理を再度実行してください。

KFCA18003-E

mmm 不当な文字列（nn....nn）があります。

行番号＝ll....ll 定義ソースファイル名＝ss....ss （E）

mmm：MQT識別子または空白

nn....nn：不当な文字列

文字列が32バイトを超える場合は，不当な文字列（32バイト）+...の形式で表示します。

ll....ll：不当な文字列のある行番号

ss....ss：不当な文字列のある定義ソースファイル名

定義ソースファイル名が32バイトを超える場合は，パス名...定義ソースファイル名（全体で32バイト）の形式で表示します。

(Ｓ)不当な文字列を無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不当な文字列を修正または削除して，処理を再度実行してください。

KFCA18004-E

二重引用符で囲まれた文字数が，1024けたを超えています。

行番号＝ll....ll （E）

ll....ll：誤りがあった行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕誤りがあった定義コマンドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA18005-E

mmm 定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションは省略できません。

行番号＝ll....ll （E）

mmm：MQT識別子または空白

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

定義コマンド名が32バイトを超える場合は，パス名...定義コマンド名（全体で32バイト）の形式で表示します。

oo....oo：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを指定して，処理を再度実行してください。

KFCA18006-E

mmm 定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションの指定に誤りがあります。

行番号＝ll....ll （E）

mmm：MQT識別子または空白

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

定義コマンド名が32バイトを超える場合は，パス名...定義コマンド名（全体で32バイト）の形式で表示します。

oo....oo：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA18007-E

mmm 定義コマンド（cc....cc）に不当な文字列（nn....nn）があります。

行番号＝ll....ll （E）

mmm：MQT識別子または空白

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

定義コマンド名が32バイトを超える場合は，パス名...定義コマンド名（全体で32バイト）の形式で表示します。

nn....nn：不当な文字列

文字列が32バイトを超える場合は，不当な文字列（32バイト）+...の形式で表示します。

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)不当な文字列を無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不当な文字列を修正または削除して，処理を再度実行してください。

KFCA18009-E

mmm 定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値が（vv....vv）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションに（pp....pp）オペランドは指定できません。

行番号＝ll....ll （E）

mmm：MQT識別子または空白

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

vv....vv：誤りの原因となった値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)不当な文字列を無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを削除して，処理を再度実行してください。

KFCA18010-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値（vv....vv）が，他の定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの指定値と重複しています。

行番号＝ll....ll （E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

vv....vv：重複して指定された値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo2：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA18015-E

mmm 定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションの（pp....pp）オペランドは省略できません。

行番号＝ll....ll （E）

mmm：MQT識別子または空白

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo：誤りがあったオプション名

pp....pp：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA18016-E

mmm 定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションの（pp....pp）オペランドの指定に誤りがあります。

行番号＝ll....ll （E）

mmm：MQT識別子または空白

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo：誤りがあったオプション名

pp....pp：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA18017-E

mmm 定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションに不当な文字列（nn....nn）があります。

行番号＝ll....ll （E）

mmm：MQT識別子または空白

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo：誤りがあったオプション名

nn....nn：不当な文字列

文字列が32バイトを超える場合は，不当な文字列（32バイト）+...の形式で表示します。

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)不当な文字列を無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不当な文字列を修正または削除して，処理を再度実行してください。

KFCA18018-E

mmm 定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの値が（vv....vv）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドは省略できません。

行番号＝ll....ll （E）

mmm：MQT識別子または空白

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv：誤りの原因となった値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA18020-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの値（vv....vv）が，他の定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドの指定値と重複しています。

行番号＝ll....ll （E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv：誤りの原因となった値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA18021-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの値（vv....vv）が，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドに定義されていません。

行番号＝ll....ll

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv：誤りの原因となった値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

なお，このメッセージは，次に示す形式で出力されることがあります。

cc....cc1：mqtalccha(def)
oo....oo1：-g
pp....pp1：sndbuf
vv....vv：1
cc....cc2：mqttbuf
oo....oo2：-g
pp....pp2：groupno
ll....ll：0000

クラスタセンダプロセスで，mqttbuf定義コマンドの-g groupnoオペランドに1を指定した定義が存在しない，かつMQT定義オブジェクト生成ユティリティのmqttcpcsコマンドの-dオプションにデフォルトチャネル定義を指定しない場合，上記の形式で出力されます。

KFCA18029-E

定義コマンド（cc....cc1）に対応する定義コマンド（cc....cc2）が指定されていません。

行番号＝ll....ll

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)この定義コマンドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドを指定して，処理を再度実行してください。

KFCA18030-E

指定ファイル（ff....ff）のオープン処理に失敗しました。

理由コード＝ee....ee （E）

ff....ff：ファイル名

ファイル名が32バイトを超える場合は，パス名...ファイル名（全体で32バイト）の形式で表示します。

ee....ee：保守情報（OSのエラー番号）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて，処理を再度実行してください。

KFCA18031-E

メモリの確保に失敗しました。 理由コード＝ee....ee （E）

ee....ee：保守情報（OSのエラー番号）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて，処理を再度実行してください。

KFCA18032-E

指定された定義オブジェクトファイル名は既に存在しています。

定義オブジェクトファイル名＝kk....kk （E）

kk....kk：定義オブジェクトファイル名

定義オブジェクトファイル名が32バイトを超える場合は，パス名... 定義オブジェクトファイル名（全体で32バイト）の形式で表示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義オブジェクトファイル名を変更するか，またはすでに存在している定義オブジェクトファイル名を削除して，処理を再度実行してください。

KFCA18033-E

指定ファイル（ff....ff）の入出力処理に失敗しました。

理由コード＝aa....aa （E）

ff....ff：ファイル名

ファイル名が32バイトを超える場合は，パス名...ファイル名（全体で32バイト）の形式で表示します。

aa....aa：理由コード（OSのエラー番号）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ディスク装置の状態を確認して再度定義コマンドを実行してください。

KFCA18034-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo）オプションの（pp....pp）オペランドの指定値が，対応する定義コマンド（cc....cc2）のバッファ数の合計値を超えています。

行番号＝ll....ll （E）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo：誤りがあったオプション名

pp....pp：誤りがあったオペランド名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA18046-I

定義オブジェクト生成ユティリティ処理が異常終了しました。 （S）

(Ｓ)定義オブジェクト生成ユティリティ処理を異常終了します。

KFCA18047-I

定義オブジェクト生成ユティリティ処理で定義エラーを検知して終了しました。 （S）

(Ｓ)定義オブジェクト生成ユティリティ処理を終了します。

KFCA18048-I

定義オブジェクト生成ユティリティ処理を開始しました。 （S）

(Ｓ)定義オブジェクト生成ユティリティ処理を開始します。

KFCA18049-I

定義オブジェクト生成ユティリティ処理が正常終了しました。

定義種別＝nn....nn

定義ソースファイル名（def）＝dd....dd

定義ソースファイル名＝ss....ss

定義オブジェクトファイル名＝oo....oo （S）

nn....nn：定義種別

dd....dd：デフォルトチャネル定義ソースファイル名

MQT定義ソースの場合，またはTCP定義ソースのデフォルトチャネル定義を指定しない場合は，****を出力します。

デフォルトチャネル定義ソースファイル名が32バイトを超える場合は，パス名...デフォルトチャネル定義ソースファイル名（全体で32バイト）の形式で表示します。

ss....ss：定義ソースファイル名

定義ソースファイル名が32バイトを超える場合は，パス名...定義ソースファイル名（全体で32バイト）の形式で表示します。

oo....oo：定義オブジェクトファイル名

定義オブジェクトファイル名が32バイトを超える場合は，パス名...定義オブジェクトファイル名（全体で32バイト）の形式で表示します。

(Ｓ)定義オブジェクト生成ユティリティ処理を終了します。

KFCA18100-E

定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションで指定されたファイル（ff....ff）は結合できません。

理由コード＝r （E）

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

定義コマンド名が32バイトを超える場合は，パス名...定義コマンド名（全体で32バイト）の形式で表示します。

oo....oo：誤りがあったオプション名

ff....ff：ファイル名称

ファイル名称が32バイトを超える場合は，パス名...ファイル名称（全体で32バイト）の形式で表示します。

r：理由コード（保守情報）

(Ｓ)ファイルの内容に不正を検出したため処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに従って処置してください。

理由コード

意味

対策

10

MQT共通定義オブジェクトファイルのバージョンが不正です。

MQT共通定義オブジェクトファイルを再作成してください。

20

TCP定義オブジェクトファイルのバージョンが不正です。

TCP定義オブジェクトファイルを再作成してください。

上記以外

指定されたファイル名に誤りがあります。

正しいファイル名に修正して，処理を再度実行してください。

正しいファイル名である場合に，このメッセージが出力されるときは，次に示す資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。

コマンド実行時の標準出力

標準エラー出力

結合エラーが発生したファイル

KFCA18101-I

定義オブジェクト結合ユティリティ処理を開始しました。 （S）

(Ｓ)定義オブジェクト結合ユティリティ処理を開始します。

KFCA18102-I

定義オブジェクト結合ユティリティ処理で定義エラーを検知して終了しました。 （S）

(Ｓ)定義オブジェクト結合ユティリティ処理を終了します。

KFCA18103-I

定義オブジェクト結合ユティリティ処理が異常終了しました。 （S）

(Ｓ)定義オブジェクト結合ユティリティ処理を異常終了します。

KFCA18104-I

定義オブジェクト結合ユティリティ処理が正常終了しました。

入力オブジェクトファイル名

共通定義=ii....ii1

dd....dd定義=ii....ii2

定義オブジェクトファイル名＝oo....oo （S）

ii....ii1：入力オブジェクトファイル名

入力オブジェクトファイル名が32バイトを超える場合は，パス名...入力オブジェクトファイル名（全体で32バイト）の形式で表示します。

ii....ii2：入力オブジェクトファイル名

入力オブジェクトファイル名が32バイトを超える場合は，パス名...入力オブジェクトファイル名（全体で32バイト）の形式で表示します。

dd....dd：定義種別

oo....oo：定義オブジェクトファイル名

定義オブジェクトファイル名が32バイトを超える場合は，パス名...定義オブジェクトファイル名（全体で32バイト）の形式で表示します。

(Ｓ)定義オブジェクト結合ユティリティ処理を終了します。

KFCA18107-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp）オペランドの指定値が（vv....vv）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションは指定できません。

行番号＝ll....ll （E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv：誤りに関係がある値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo2：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを削除して，処理を再度実行してください。

KFCA18108-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションに（pp....pp2）オペランドは指定できません。

行番号＝ll....ll （E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv：誤りに関係がある値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを削除して，処理を再度実行してください。

KFCA18113-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv1）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドに（vv....vv2）は指定できません。

行番号＝ll....ll （E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv1：誤りに関係がある値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

vv....vv2：指定できない値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA18114-E

mmm 定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションは省略できません。

行番号＝ll....ll （E）

mmm：MQT識別子または空白

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv：誤りに関係がある値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo2：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA18119-E

mmm 定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドを指定した場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドは省略できません。

行番号＝ll....ll （E）

mmm：MQT識別子または空白

cc....cc1：誤りに関係のある定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo1：誤りに関係のあるオプション名

pp....pp1：誤りに関係のあるオペランド名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA18121-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドを省略した場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドは省略できません。

行番号＝ll....ll （E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA18122-E

mmm 定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションのオペランド数が，システム上指定できる上限値（vv....vv）を超えています。

行番号＝ll....ll （E）

mmm：MQT識別子または空白

cc....cc：誤りに関係がある定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo：誤りに関係があるオプション名

vv....vv：誤りに関係がある値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA18142-W

The following language(s) are not available:LANG=nn....nn

continuing processing using the language "C" （E）

nn....nn：LANG環境変数の指定値

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)英語メッセージ以外の言語を使用する場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕環境変数LANGに言語種別を設定して再度実行してください。

日本語：ja_JP.SJIS

英語：C

KFCA18143-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドと（pp....pp3）オペランドは同時に省略できません。

行番号＝ll....ll （E）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo1：誤りがあったオプション名

pp....pp1：誤りがあったオペランド名

vv....vv：誤りがあった指定値

cc....cc2：誤りに関係のある定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

pp....pp3：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラーの発生したコマンド内のoo....oo2オプションのpp....pp2オペランド，またはpp....pp3オペランドを指定し，再度処理を実行してください。または，pp....pp1オペランドに指定した値vv....vvを変更し，処理を再度実行してください。

KFCA18159-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が，対応する定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドの指定値を超えています。

行番号＝ll....ll （E）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo1：誤りがあったオプション名

pp....pp1：誤りがあったオペランド名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

デフォルト定義の場合は，定義コマンド名（def）の形式で出力します。

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

pp....pp2：誤りに関係があるオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを訂正して，処理を再度実行してください。

KFCA18288-E

mmm ダンプファイルaa....aaのオープンに失敗しました。

理由コード＝bb....bb

ダンプ要因コード＝cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：ダンプファイル名

bb....bb：理由コード（errno）

cc....cc：MQTダンプまたはNWTダンプの出力要因コード

(Ｓ)ファイルへのダンプ処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

エラーが発生したダンプファイル

KFCA18289-E

mmm 障害情報を取得しました。 理由コード＝aa....aa

関数名＝bb....bb ダンプファイル名＝cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：自己矛盾コード

bb....bb：障害が発生した関数名

cc....cc：障害情報格納ファイル名

(Ｓ)処理を続行できない場合，処理を終了します。

(Ｏ)出力されたダンプファイルを保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

エラーが発生したダンプファイル

KFCA18290-E

mmm 内部処理関数がエラーリターンしました。

エラーリターンした関数名＝aa....aa

理由コード＝bb....bb

詳細コード＝cc....cc

処理関数名＝dd....dd （L＋E）

mmm：MQT識別子

aa....aa：エラーリターンした関数名

bb....bb：エラーリターンした関数のリターンコード

cc....cc：保守情報

dd....dd：エラーリターンした関数を発行した関数名

(Ｓ)処理を続行できない場合，処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18296-E

mmm 定義にないバッファグループ番号が指定されました。

バッファグループ番号＝aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：バッファグループ番号

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕自動クラスタチャネルは，バッファグループ番号=1のバッファを使用します。バッファグループ番号=1のバッファを定義するか，デフォルトチャネル定義でバッファグループ番号を指定してください。

KFCA18297-I

mmm 送受信バッファ使用数が指定値を超えました。

バッファグループ番号＝aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：バッファグループ番号

(Ｓ)拡張バッファ処理を続行します。

KFCA18298-E

mmm メモリ不足のため拡張バッファが取得できません。

バッファグループ番号＝aa....aa 理由コード＝bb....bb

mmm：MQT識別子

aa....aa：バッファグループ番号

bb....bb：エラーリターンした関数のリターンコード

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕必要なメモリを確認してください。

KFCA18299-E

mmm バッファプール管理初期化処理で異常が発生しました。

理由コード＝aa....aa 詳細コード＝bb....bb

mmm：MQT識別子

aa....aa：エラーリターンした関数のリターンコード

bb....bb：保守情報

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕必要なメモリを確認してください。

KFCA18310-E

mmm メッセージ処理中に内部で障害を検知しました。

システム関数＝aa....aa 理由コード＝bb....bb

処理名＝cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：保守情報（発行したシステムコール，またはC言語ライブラリ）

bb....bb：保守情報（OSのエラー番号，またはC言語ライブラリからのリターン値）

cc....cc：保守情報（発行元関数名）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18311-E

mmm 保守情報1＝aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18312-E

mmm 保守情報1＝aa....aa 保守情報2＝bb....bb

mmm：MQT識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18313-E

mmm 保守情報1＝aa....aa 保守情報2＝bb....bb cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18314-E

mmm 保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb cc....cc dd....dd

mmm：MQT識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

dd....dd：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18315-E

mmm 保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee

mmm：MQT識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

dd....dd：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

ee....ee：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18320-E

mmm メッセージ処理中に内部で障害を検知しました。 関数名＝aa....aa

理由コード＝bb....bb 処理名＝cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：保守情報（提供関数名）

bb....bb：保守情報（提供関数からのリターンコード）

cc....cc：保守情報（発行元関数名）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18321-E

mmm 保守情報1＝aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18322-E

mmm 保守情報1＝aa....aa 保守情報2＝bb....bb

mmm：MQT識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18323-E

mmm 保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18324-E

mmm 保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb cc....cc dd....dd

mmm：MQT識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

dd....dd：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18325-E

mmm 保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee

mmm：MQT識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

dd....dd：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

ee....ee：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18330-E

mmm メッセージ処理中に内部で障害を検知しました。

処理名1＝aa....aa 理由コード＝bb....bb

処理名2＝cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：保守情報（発行した関数名）

bb....bb：保守情報（発行した関数のリターンコード）

cc....cc：保守情報（発行元関数名）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18331-E

mmm 保守情報1＝aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18332-E

mmm 保守情報1＝aa....aa 保守情報2＝bb....bb

mmm：MQT識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18333-E

mmm 保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18334-E

mmm 保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb cc....cc dd....dd

mmm：MQT識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

dd....dd：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18335-E

mmm 保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee

mmm：MQT識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

dd....dd：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

ee....ee：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18341-E

mmm プロセス内のメモリが不足しています。

mmm：MQT識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18368-W

mmm MQTトレース情報出力要求出口関数が省略されたため，MQTトレースファイル出力要求を行いません。MQTトレースファイルへの出力要求を行わないで処理します。

mmm：MQT識別子

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA18370-I

mmm MQTトレースファイルへの出力を開始しました。

mmm：MQT識別子

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA18371-I

mmm MQTトレースファイルへの出力を終了しました。

mmm：MQT識別子

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA18372-E

mmm MQTトレースの入出力に必要なローカルメモリが確保できません。

要求メモリ量＝aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：エラーが発生したときのメモリ量（単位：バイト）

(Ｓ)MQT通信プロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQT通信プロセスが動作できるようにメモリ量を大きくしてください。

KFCA18376-E

mmm MQTトレースの出力に失敗しました。

発行関数名＝aa....aa

理由コード＝bb....bb

処理関数名＝cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：発行したシステムコール名

bb....bb：システムコールのリターンコード（errno）

cc....cc：エラーが発生した関数名（31文字以内）

(Ｓ)MQTトレースファイル出力処理を中止して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに従って処置してください。

理由コード

意味

対策

errno値

MQTトレースファイルの出力に失敗しました。

理由コードを参照して原因を調査してください。

-1

障害が発生しました。

障害時に取得する情報について，マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」を参照してください。

次に示す資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。

メッセージログファイル

MQTトレースファイル

KFCA18377-I

mmm MQTトレースのトレースオプションを変更しました。

変更前＝aa....aa

変更後＝bb....bb （S＋L）

MQTトレースオプションの定義設定値を変更しました。このメッセージ以降，変更後のトレースオプションでトレースデータを取得します。

mmm：MQT識別子

aa....aa：変更前のトレースオプション

bb....bb：変更後のトレースオプション

(Ｓ)トレース制御情報のトレースオプションを変更し，処理を続行します。

KFCA18383-E

MQTトレース編集に必要なローカルメモリが確保できません。要求メモリ量＝aa....aa （E）

aa....aa：要求メモリ量（バイト）

(Ｓ)MQTトレースファイルの編集出力処理を終了します。

〔対策〕ローカルメモリ量を大きくしてください。

KFCA18393-E

MQTトレースファイルの入出力中に障害が発生しました。

標準関数名＝aa....aa 理由コード＝bb....bb

処理関数名＝cc....cc （E）

aa....aa：標準関数名

bb....bb：理由コード

cc....cc：処理関数名

(Ｓ)MQTトレースファイルの編集出力処理を終了します。

〔対策〕標準関数名および理由コードに従って処置してください。

標準関数名

理由コード

意味

対策

fopen

2

MQTトレースファイルをオープンできません。

MQTトレースファイル名が正しいか確認してください。

13

MQTトレースファイルをオープンできません。

MQTトレースファイルのアクセス権を確認してください。

read

正の値（errnoの値）

MQTトレースファイルの読み込みでエラーを検出しました。

理由コードの値をOS提供のヘッダファイル（errno.h）で確認し，対策してください。

負の値

MQTトレースファイルの読み込みでエラーを検出しました。

MQTトレースファイル以外のファイルを指定していないか，またはMQTトレースファイルが破損していないか確認してください。

上記以外

その他

次に示す資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。

コマンド実行時の標準出力および標準エラー出力

MQTトレースファイル

KFCA18400-E

mmm 開始処理で異常が発生しました。

理由コード＝bb....bb

詳細コード＝cc....cc

mmm：MQT識別子

bb....bb：理由コード（保守情報）

cc....cc：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18401-E

mmm 終了処理で異常が発生しました。

理由コード＝bb....bb

詳細コード＝cc....cc

mmm：MQT識別子

bb....bb：理由コード（保守情報）

cc....cc：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA18432-E

mmm MQTトレース出力処理で異常が発生しました。

理由コード＝bb....bb

詳細コード＝cc....cc

mmm：MQT識別子

bb....bb：CHI提供リターンコード

cc....cc：システムコールエラー時のerrno値

(Ｓ)MQTトレース出力処理を中断します。

(Ｏ)サーバ側プロセスを終了してください。保守員に連絡してください。

KFCA18601-E

"malloc(aa....aa)"failed, pid=bb....bb. type=0xcc....cc

C標準関数のmallocがエラーリターンしたため，プロセス固有領域を確保できません。

aa....aa：MQTサーバ内で発行したmalloc関数に指定したサイズ

bb....bb：malloc関数を発行したプロセスのプロセスID

cc....cc：種別コード（MQT各コンポーネントで設定した識別情報）

(Ｓ)システムを継続して運用できる場合は，そのまま処理を続行します。

継続できない場合は，異常終了します。

(Ｏ)このメッセージの内容を記録し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プログラムで使用するプロセス固有領域の使用量を減らすか，またはシステム資源（スワップ領域）を増やして，処理を再度実行してください。

KFCA18602-E

"aa....aa(bb....bb)"failed errno=cc....cc : dd....dd

MQTサーバ内で発行したシステムコールでエラーが発生しました。

aa....aa：システムコール名（最大15文字の半角英数字）

bb....bb：システムコールを呼び出したモジュール，または関数名（最大63文字の半角英数字）

cc....cc：システムコールエラー時のerrno値（最大3けたの10進数）

dd....dd：システムコールエラーの内容

(Ｓ)障害の重要度によって，次のどれかの処置をとります。

処理を打ち切り，プロセスを異常終了させます。

処理を打ち切り，実行中サービスの呼び出し元へリターンします。

そのまま処理を続行します。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

コアファイルにダンプが出力されている場合は，そのダンプを保存し，保守員に連絡してください。

KFCA18603-E

aa....aa(pid=bb....bb) killed by code=cc....cc

サーバプロセスを異常終了します。

aa....aa：異常終了するサーバ名

bb....bb：異常終了するサーバプロセスのプロセスID

cc....cc：コンポ要因コード

コンポID1文字（英小文字）とコンポ内通番6けた

(Ｓ)処理を打ち切り，プロセスを異常終了します。

(Ｏ)このメッセージの内容を記録し，コアファイルにダンプが出力されている場合は，そのダンプを保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力・標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

4　KFCA20000からKFCA29999までのメッセージ

この章では，KFCA20000からKFCA29999までのメッセージについて説明します。

4.1　KFCA20000からKFCA29999までのメッセージ

KFCA26100-I

使用方法：mqadf [-h usage] キューファイルグループ名 （S）

(Ｓ)mqadfコマンドの使用方法を示します。

KFCA26151-E

指定したキューファイルグループ名（aa....aa）はありません。 （E）

aa....aa：キューファイルグループ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)正しいキューファイルグループ名を指定して，再度実行してください。

KFCA26158-E

キューファイル（aa....aa）に登録されているメッセージのキュー名（bb....bb）が違うキューファイル（cc....cc）に存在します。 （L＋E）

このメッセージは次のどちらかの場合に出力されます。

MQAサービスの開始処理中，または再開始時

オンラインコマンド処理中

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：キュー名

cc....cc：キューファイル名

(Ｓ)MQAサービスを停止します（MQAサービスの開始処理中，または再開始時の場合）。

コマンド処理を終了します（オンラインコマンド処理中の場合）。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕重複するキュー名のどちらかを削除し，再度実行してください。

KFCA26159-E

ジャーナルとキューファイル（aa....aa）の間で回復できない矛盾を検知しました。

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)MQAサービスを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しいキューファイルを指定して，再度実行してください。

KFCA26160-E

キュー（aa....aa）が格納されているキューファイル（bb....bb）が存在しません。

aa....aa：キュー名

bb....bb：キューファイル名

(Ｓ)MQAサービスを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕キューが格納されているキューファイルを，MQAサービス定義のキューファイルグループの構成定義にキューファイル名を指定して，OpenTP1サービスを再度開始してください。

KFCA26162-E

指定したオブジェクト名（aa....aa）が誤っています。 （E）

aa....aa：オブジェクト名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいオブジェクト名を設定して，再度実行してください。

KFCA26163-E

指定したキューマネジャ名（aa....aa）が誤っています。 （E）

aa....aa：キューマネジャ名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいキューマネジャ名を設定して，再度実行してください。

KFCA26164-E

キューファイル（aa....aa）に格納されているメッセージのキュー（bb....bb）がキューファイル（cc....cc）に存在しません。 （L＋E）

このメッセージは次のどちらかの場合に出力されます。

MQAサービスの開始処理中

オンラインコマンド処理中

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：キュー名

cc....cc：キューファイル名

(Ｓ)MQAサービスを停止します（MQAサービスの開始処理中の場合）。

コマンド処理を終了します（オンラインコマンド処理中の場合）。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージを削除するか，またはキューを作成して再度実行してください。

メッセージを削除するには次に示すとおり入力します。

mqadelque -m キュー名 キューファイル名

KFCA26165-E

変更できない属性をモデルキューに定義しています。 （L＋E）

mqachgqueコマンドで指定されたモデルキューの属性定義に変更できない属性を定義しています。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)モデルキューの属性定義で正しい属性を指定し，再度実行してください。

KFCA26167-E

ファイル名（aa....aa）が誤っています。 （L＋E）

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)正しいファイル名を指定し，再度実行してください。

KFCA26168-E

MQAサービス定義で指定したキュー（aa....aa）の最大メッセージ長がキューマネジャ定義で指定したメッセージ長の最大値を超えています。

aa....aa：キュー名

(Ｓ)MQAサービス定義を停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕指定した値を再確認し，再度実行してください。

KFCA26169-E

キュー（aa....aa）の最大メッセージ長がキューマネジャ定義で指定したメッセージ長の最大値を超えています。

キューファイル名：bb....bb （L＋E）

このメッセージは次のどちらかの場合に出力されます。

MQAサービスの開始処理中

オンラインコマンド処理中

aa....aa：キュー名

bb....bb：キューファイル名

(Ｓ)MQAサービスを停止します（MQAサービスの開始処理中の場合）。

コマンド処理を終了します（オンラインコマンド処理中の場合）。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕指定した値を再確認し，再度実行してください。

KFCA26170-E

キュー（aa....aa）のトリガのためのメッセージ優先度の下限値がキューマネジャ定義で指定した優先度の最大値を超えています。

キューファイル名：bb....bb （L＋E）

このメッセージは次のどちらかの場合に出力されます。

MQAサービスの開始処理中

オンラインコマンド処理中

aa....aa：キュー名

bb....bb：キューファイル名

(Ｓ)MQAサービスを停止します（MQAサービスの開始処理中の場合）。

コマンド処理を終了します（オンラインコマンド処理中の場合）。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕指定した値を再確認し，再度実行してください。

KFCA26171-E

キュー（aa....aa）の省略時のメッセージ優先度がキューマネジャ定義で指定した優先度の最大値を超えています。

キューファイル名：bb....bb （L＋E）

このメッセージは次のどちらかの場合に出力されます。

MQAサービスの開始処理中

オンラインコマンド処理中

aa....aa：キュー名

bb....bb：キューファイル名

(Ｓ)MQAサービスを停止します（MQAサービスの開始処理中の場合）。

コマンド処理を終了します（オンラインコマンド処理中の場合）。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕指定した値を再確認し，再度実行してください。

KFCA26172-E

指定したオブジェクト名（aa....aa）は有効ではありません。

理由コード=bb....bb （L＋E）

有効でないオブジェクト名を指定しました。

aa....aa：オブジェクト名

bb....bb：理由コード（MQIの理由コード）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕cmqc.hまたはCMQV.cblのMQIヘッダファイルで理由コードの意味を調べ，原因を取り除き，再度実行してください。

KFCA26173-E

キューファイル（aa....aa）で回復不能なエラーが発生しました。

保守コード=bb....bb （L＋E）

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：保守コード（OpenTP1の各サービスが返すリターン値）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)メッセージに出力されている保守コードを保守員に連絡してください。

KFCA26174-E

キューファイル（aa....aa）が重複して指定されています。 （L＋E）

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)同じキューファイル名が二つ以上指定されている場合，一つにして再度実行してください。

KFCA26175-E

キャラクタ型スペシャルファイルのオープンでシステムから上限値オーバのエラーが報告されました。

キューファイル名：aa....aa （L＋E）

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OSの環境を再度設定してから，再度実行してください。

または，未使用のキャラクタ型スペシャルファイルをクローズしてから，再度実行してください。

KFCA26176-E

指定したキュー（aa....aa）をキューファイルに割り当てることができません。 （L＋E）

キューファイルに空きがないか，またはキューファイルがないためキューを割り当てることができません。

aa....aa：キュー名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕動的キューを作成するキューファイルがオンラインで使用できるかどうか確認してください。キューファイルがオンラインで使用できる場合，未使用キューの個数を確認してください。

KFCA26177-E

MQTサーバ名の指定が誤っています。

定義ファイル名：aa....aa bb....bb行目 （L＋E）

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)MQTサーバ名の先頭に '_'（アンダスコア）を付けてください。

KFCA26178-E

キューファイルのみの組み込みのため-nオプションは指定できません。 （E）

(Ｏ)-nオプションを指定しないで，再度実行してください。

KFCA26179-E

キュー名の取得に失敗しました。理由コード=aa....aa （E）

aa....aa：理由コード（MQIの理由コード）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕cmqc.hまたはCMQV.cblのMQIヘッダファイルで理由コードの意味を調べ，原因を取り除き，再度実行してください。

KFCA26184-E

プロセス固有領域のメモリ不足で処理を続行できません。 （L＋E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プロセス固有領域のメモリ使用量を見直してください。

KFCA26185-E

静的共用領域のメモリ不足で処理を続行できません。

要求メモリ量=aa....aa （L＋E）

aa....aa：エラーが発生した場合のメモリ量（単位：バイト）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕静的共用領域のメモリ使用量を見直してください。

64ビット版のTP1/Message Queue 07-51以降では，KFCA31211-Eメッセージが出力されます。

KFCA26186-E

動的共用領域のメモリ不足で処理を続行できません。

要求メモリ量=aa....aa （L＋E）

aa....aa：エラーが発生した場合のメモリ量（単位：バイト）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕動的共用領域のメモリ使用量を見直してください。

64ビット版のTP1/Message Queue 07-51以降では，KFCA31212-Eメッセージが出力されます。

KFCA26187-E

ロックサービスでメモリ不足が発生したため，処理を続行できません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システムを停止させ，システム定義（排他サービス定義）のMQAサービスの最大同時排他要求数の値を設定し直してから，システムを再度起動してください。

KFCA26188-E

入出力バッファが満杯となったため，処理を続行できません。キューファイル名：aa....aa （L＋E）

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義のキューファイルグループの構成定義の入出力バッファ数，またはキューファイルの組み込みの入出力バッファ数を見直してください。

KFCA26189-E

プロセス固有領域のメモリ不足で処理を続行できません。

要求メモリ量=aa....aa

aa....aa：エラーが発生した場合の要求メモリ量（単位：バイト）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プロセス固有領域のメモリ使用量を見直してください。

KFCA26190-E

動的共用メモリが足らないため，入出力バッファが確保できません。

要求メモリ量=オーバフローのため表示できません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕キューファイルの割り当てで指定しているメッセージ長を小さくしたあと，再度実行してください。または，MQAサービス定義のキューファイルグループの構成定義で指定した入出力バッファ数を小さくしたあと，再度実行してください。

KFCA26191-E

ファイル（aa....aa）の読み出し位置の移動に失敗しました。 （E）

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA26192-I

使用方法：mqadelmsg [-h usage] [{-a | -n メッセージ番号}] キュー名 （S）

(Ｓ)mqadelmsgコマンドの使用方法を示します。

KFCA26193-I

使用方法：mqalsmsg [-h usage] [-s メッセージ開始番号] [-e 出力メッセージ数] [-o メッセージ内容出力バイト数] キュー名 （S）

(Ｓ)mqalsmsgコマンドの使用方法を示します。

KFCA26194-I

使用方法：mqarcvr [-h usage] -f キューファイル名 （S）

(Ｓ)mqarcvrコマンドの使用方法を示します。

5　KFCA30000からKFCA30999までのメッセージ

この章では，KFCA30000からKFCA30999までのメッセージについて説明します。

5.1　KFCA30000からKFCA30999までのメッセージ

KFCA30800-I

MQCリスナサーバを開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA30801-I

MQCリスナサーバを再開始します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA30802-I

MQCリスナサーバを開始しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA30803-I

MQCリスナサーバの終了要求を受け付けました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA30804-I

MQCリスナサーバを終了します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA30805-I

MQCゲートウェイサーバ（aa....aa）がMQCサービスを開始しました。

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA30806-I

MQCゲートウェイサーバ（aa....aa）の終了要求を受け付けました。

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA30807-I

MQCゲートウェイサーバ（aa....aa）を終了します。

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA30809-E

定義解析中にエラーが発生したため，MQCリスナサーバを開始できません。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)MQCサービス定義を見直してください。

KFCA30810-E

MQCサービス定義ファイルがありません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCサービス定義ファイルを作成して，再度実行してください。

KFCA30811-E

MQCサービス定義の省略できない定義を省略しました。定義名：aa....aa

aa....aa：省略された定義名

(Ｓ)MQCリスナサーバを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCサービス定義に定義が設定されているか確認して，再度実行してください。

KFCA30812-E

定義コマンド（aa....aa）で指定したMQCゲートウェイサーバ名の文字数に誤りがあります。定義ファイル名＝bb....bb行番号＝ccc

aa....aa：コマンド名

bb....bb：定義ファイル名

ccc：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCゲートウェイサーバ名を見直して，再度実行してください。

KFCA30813-E

コマンドで指定した引数の数が正しくありません。定義ファイル名＝aa....aaコマンド名＝bb....bb行番号＝ccc

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：コマンド名

ccc：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCゲートウェイサーバ名を見直して，再度実行してください。

KFCA30814-E

定義コマンド（aa....aa）の（bbb）オプションは省略できません。定義ファイル名＝cc....cc行番号＝ddd

aa....aa：コマンド名

bbb：オプション

cc....cc：定義ファイル名

ddd：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕オプションの指定値を見直して，再度実行してください。

KFCA30815-E

定義コマンド（aa....aa）の（bbb）オプションの指定に誤りがあります。定義ファイル名＝cc....cc行番号＝ddd

aa....aa：コマンド名

bbb：オプション

cc....cc：定義ファイル名

ddd：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕オプションの指定値を見直して，再度実行してください。

KFCA30816-E

定義コマンド（aa....aa）で指定できない文字を名称（bb....bb）に指定しています。定義ファイル名＝cc....cc行番号＝ddd

aa....aa：コマンド名

bb....bb：指定した名称

cc....cc：定義ファイル名

ddd：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しい名称を指定して，再度実行してください。

KFCA30817-E

定義コマンド（aa....aa）で指定したMQCゲートウェイサーバ名（bb....bb）が誤っています。定義ファイル名＝cc....cc行番号＝ddd

aa....aa：コマンド名

bb....bb：指定したMQCゲートウェイサーバ名

cc....cc：定義ファイル名

ddd：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しいMQCゲートウェイサーバ名を指定して，再度実行してください。

KFCA30818-E

定義コマンド（aa....aa）の（bbb）オプションで指定できない文字を名称（cc....cc）に指定しています。定義ファイル名＝dd....dd行番号＝eee

aa....aa：コマンド名

bbb：オプション

cc....cc：指定した名称

dd....dd：定義ファイル名

eee：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しい名称をオプションに指定して，再度実行してください。

KFCA30819-E

定義コマンド（aa....aa）でMQCゲートウェイサーバ名（bb....bb）が重複して指定されています。定義ファイル名＝cc....cc行番号＝ddd

aa....aa：コマンド名

bb....bb：MQCゲートウェイサーバ名

cc....cc：定義ファイル名

ddd：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕重複したMQCゲートウェイサーバ名のどちらかを変更，または削除して，再度実行してください。

KFCA30820-E

定義コマンド（aa....aa）で指定したポート番号（bbb）が他のポート番号と重複して指定されています。定義ファイル名＝cc....cc行番号＝ddd

aa....aa：コマンド名

bbb：ポート番号

cc....cc：定義ファイル名

ddd：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕重複したポート番号のどちらかを変更，または削除して，再度実行してください。

KFCA30821-E

定義コマンド（aa....aa）で指定したサービス名（bb....bb）が他のサービス名と重複して指定されています。定義ファイル名＝cc....cc行番号＝ddd

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービス名

cc....cc：定義ファイル名

ddd：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕重複したサービス名のどちらかを変更，または削除して，再度実行してください。

KFCA30822-E

MQCサービス定義にmqcgwpnam定義コマンドが一つも指定されていません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCサービス定義にmqcgwpnam定義コマンドが設定されているか確認して，再度実行してください。

KFCA30823-E

MQCサービス定義でmqcgwpnam定義コマンドが指定できる最大値を超えています。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義のmqa_mqc_clientnumオペランド指定値を超えるmqcgwpnam定義コマンドをMQCサービス定義に指定していないか確認してください。

KFCA30824-E

MQCサービス定義にmqcenv定義コマンドが一つも指定されていません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCサービス定義にmqcenv定義コマンドが設定されているか確認して，再度実行してください。

KFCA30825-E

MQCサービス定義でmqcenv定義コマンドを指定できる最大値を超えています。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCサービス定義のmqcenv定義コマンドの数を確認して，再度実行してください。

KFCA30830-E

MQCリスナサーバ終了処理完了待ち時間監視でタイムアウトが発生しました。

(Ｓ)送受信を中断し，MQCサービスを終了します。

(Ｏ)TP1/Message Queue Accessの障害対策資料を採取し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCサービス定義の終了処理完了待ちタイマ値を見直してください。

KFCA30831-E

MQCリスナサーバでTCP/IPインタフェースエラーが発生しました。IPアドレス＝aa....aa ポート番号＝bb....bb プロセスID＝cc....cc スレッドID＝dd....dd (ee....ee, ff....ff)

aa....aa：相手システムのIPアドレス

接続未完了の場合は***.***.***.***を出力します。

bb....bb：相手システムのポート番号

接続未完了の場合は0を出力します。

cc....cc：相手システムのプロセスID

接続未完了の場合は-1を出力します。

dd....dd：相手システムのスレッドID

接続未完了の場合は-1を出力します。

ee....ee：ソケット関数名

ff....ff：TCP/IPの障害エラー番号

障害エラー番号がない場合は***を出力します。

(Ｓ)クライアントの該当コネクションへのサービスを停止します。

(Ｏ)クライアントからTCP/IPコネクションが切断された場合や回線状態が不安定な場合以外に出力されたときは，TP1/Message Queue Accessの障害対策資料を採取し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OSのマニュアルから，ソケット関数名に示す関数のエラーコードを調査してください。

障害エラー番号に***が出力された場合は，相手システムの状態を確認してください。

KFCA30832-E

MQCリスナサーバで不正データを受信しました。IPアドレス＝aa....aa ポート番号＝bb....bb プロセスID＝cc....cc スレッドID＝dd....dd 理由コード＝ee....ee

aa....aa：相手システムのIPアドレス

接続未完了の場合は***.***.***.***を出力します。

bb....bb：相手システムのポート番号

接続未完了の場合は0を出力します。

cc....cc：相手システムのプロセスID

接続未完了の場合は-1を出力します。

dd....dd：相手システムのスレッドID

接続未完了の場合は-1を出力します。

ee....ee：理由コード

(Ｓ)処理を中断し，クライアントの該当コネクションへのサービスを停止します。

(Ｏ)TP1/Message Queue Accessの障害対策資料を採取し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA30834-E

MQCリスナサーバで継続セグメント受信監視でタイムアウトが発生しました。IPアドレス＝aa....aa ポート番号＝bb....bb プロセスID＝cc....cc スレッドID＝dd....dd

aa....aa：相手システムのIPアドレス

接続未完了の場合は***.***.***.***を出力します。

bb....bb：相手システムのポート番号

接続未完了の場合は0を出力します。

cc....cc：相手システムのプロセスID

接続未完了の場合は-1を出力します。

dd....dd：相手システムのスレッドID

接続未完了の場合は-1を出力します。

(Ｓ)処理を中断し，クライアントの該当コネクションへのサービスを停止します。

(Ｏ)TP1/Message Queue Accessの障害対策資料を採取し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCサービス定義の継続セグメント受信監視タイマ値を見直してください。

KFCA30835-E

MQCリスナサーバで電文受信待ち時間監視でタイムアウトが発生しました。IPアドレス＝aa....aa ポート番号＝bb....bb プロセスID＝cc....cc スレッドID＝dd....dd

aa....aa：相手システムのIPアドレス

接続未完了の場合は***.***.***.***を出力します。

bb....bb：相手システムのポート番号

接続未完了の場合は0を出力します。

cc....cc：相手システムのプロセスID

接続未完了の場合は-1を出力します。

dd....dd：相手システムのスレッドID

接続未完了の場合は-1を出力します。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA30836-E

MQCリスナサーバでMQCコネクション確立完了監視でタイムアウトが発生しました。

IPアドレス＝aa....aa ポート番号＝bb....bb

aa....aa：相手システムのIPアドレス

接続未完了の場合は***.***.***.***を出力します。

bb....bb：相手システムのポート番号

接続未完了の場合は0を出力します。

(Ｓ)MQCリスナサーバが待機状態になります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCリスナサーバ通信環境定義のMQCコネクション確立完了監視タイマ値を見直してください。

KFCA30837-E

MQCリスナサーバのスレッド制御処理でエラーが発生しました。保守情報（aa....aa，bb....bb）

aa....aa：スレッドインタフェース関数名

bb....bb：エラーコード

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/Message Queue Accessの障害対策資料を採取し，保守員に連絡してください。

KFCA30838-E

同時接続クライアント数の最大値を超えたため，接続が完了できません。接続元情報（aa....aa，bb....bb）

aa....aa：接続元クライアントのIPアドレス

bb....bb：接続元クライアントのポート番号

(Ｓ)該当するクライアントとの接続処理を中断し，接続待ち状態になります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リスナサーバの負荷が軽減されてから再度接続し直してください。または，MQAサービス定義のオンライン中に同時に処理できるクライアントの最大数を見直してください。

KFCA30840-E

MQCゲートウェイサーバ（aa....aa）で終了処理完了待ち時間監視でタイムアウトが発生しました。

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

(Ｓ)送受信を中断し，MQCゲートウェイサーバサービスを終了します。

(Ｏ)TP1/Message Queue Accessの障害対策資料を採取し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCサービス定義の終了処理完了待ちタイマ値を見直してください。

KFCA30841-E

MQCゲートウェイサーバ（aa....aa）でTCP/IPインタフェースエラーが発生しました。IPアドレス＝bb....bbポート番号＝cc....ccプロセスID＝dd....ddスレッドID＝ee....ee (ff....ff, gg....gg)

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

bb....bb：相手システムのIPアドレス

接続未完了の場合は***.***.***.***を出力します。

cc....cc：相手システムのポート番号

接続未完了の場合は0を出力します。

dd....dd：相手システムのプロセスID

接続未完了の場合は-1を出力します。

ee....ee：相手システムのスレッドID

接続未完了の場合は-1を出力します。

ff....ff：ソケット関数名

gg....gg：TCP/IPの障害エラー番号

障害エラー番号がない場合は***を出力します。

(Ｓ)クライアントの該当コネクションへのサービスを停止します。再接続を待ちます。

(Ｏ)クライアントからTCP/IPコネクションが切断された場合や回線状態が不安定な場合以外に出力されたときは，TP1/Message Queue Accessの障害対策資料を採取し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OSのマニュアルから，ソケット関数名に示す関数のエラーコードを調査してください。

障害エラー番号に***が出力された場合は，相手システムの状態を確認してください。

KFCA30842-E

MQCゲートウェイサーバ（aa....aa）で不正データを受信しました。IPアドレス＝bb....bbポート番号＝cc....ccプロセスID＝dd....ddスレッドID＝ee....ee 理由コード＝ff....ff

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

bb....bb：相手システムのIPアドレス

接続未完了の場合は***.***.***.***を出力します。

cc....cc：相手システムのポート番号

接続未完了の場合は0を出力します。

dd....dd：相手システムのプロセスID

接続未完了の場合は-1を出力します。

ee....ee：相手システムのスレッドID

接続未完了の場合は-1を出力します。

ff....ff：理由コード

(Ｓ)処理を中断し，クライアントの該当コネクションへのサービスを停止します。

(Ｏ)TP1/Message Queue Accessの障害対策資料を採取し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/Message Queue Accessの障害対策資料を採取し，保守員に連絡してください。

KFCA30844-E

MQCゲートウェイサーバ（aa....aa）で継続セグメント受信監視でタイムアウトが発生しました。IPアドレス＝bb....bbポート番号＝cc....ccプロセスID＝dd....ddスレッドID＝ee....ee

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

bb....bb：相手システムのIPアドレス

接続未完了の場合は***.***.***.***を出力します。

cc....cc：相手システムのポート番号

接続未完了の場合は0を出力します。

dd....dd：相手システムのプロセスID

接続未完了の場合は-1を出力します。

ee....ee：相手システムのスレッドID

接続未完了の場合は-1を出力します。

(Ｓ)処理を中断し，クライアントの該当コネクションへのサービスを停止します。

(Ｏ)TP1/Message Queue Accessの障害対策資料を採取し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕通信相手のシステム状態を確認し，MQCサービス定義に指定したタイマ値を修正して，MQCゲートウェイサーバを起動してください。

KFCA30845-E

MQCゲートウェイサーバ（aa....aa）で電文受信待ち時間監視でタイムアウトが発生しました。IPアドレス＝bb....bb ポート番号＝cc....cc プロセスID＝dd....dd スレッドID＝ee....ee

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

bb....bb：相手システムのIPアドレス

接続未完了の場合は***.***.***.***を出力します。

cc....cc：相手システムのポート番号

接続未完了の場合は0を出力します。

dd....dd：相手システムのプロセスID

接続未完了の場合は-1を出力します。

ee....ee：相手システムのスレッドID

接続未完了の場合は-1を出力します。

(Ｓ)受信処理を中断し，該当コネクションへのサービスを停止します。

(Ｏ)TP1/Message Queue Accessの障害対策資料を採取し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕通信相手のシステム状態を確認し，MQCサービス定義に指定したタイマ値を修正して，MQCゲートウェイサーバを起動してください。

KFCA30847-E

MQCゲートウェイサーバ（aa....aa）で異常を検知しました。MQCゲートウェイサーバを終了します。場所＝bb....bb保守コード＝cc....ccエラーコード＝dd....dd

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

bb....bb：異常を検知した場所

cc....cc：保守コード

dd....dd：エラーコード

(Ｓ)MQCゲートウェイサーバを終了します。

(Ｏ)TP1/Message Queue Accessの障害対策資料を採取し，OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA30848-E

指定したMQCゲートウェイサーバ名（aa....aa）は未登録です。

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

(Ｓ)MQCゲートウェイサーバ処理を終了します。

〔対策〕指定したMQCゲートウェイサーバ名を見直してください。

KFCA30849-E

ユーザサービス定義にMQCゲートウェイサーバ名が指定されていません。

(Ｓ)MQCゲートウェイサーバ処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCゲートウェイサーバのユーザサービス定義にmqcgwpnamを指定しているか確認して，再度実行してください。

KFCA30850-E

ユーザサービス定義に指定されているMQCゲートウェイサーバ名に誤りがあります。

(Ｓ)MQCゲートウェイサーバ処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCゲートウェイサーバのユーザサービス定義のmqcgwpnamの指定に誤りがないか確認して，再度実行してください。

KFCA30851-E

指定したポート番号は使用できません。

(Ｓ)MQCゲートウェイサーバを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ポート番号またはサービス名およびサービス名ファイルの指定に誤りがないか確認してください。

KFCA30852-E

MQCゲートウェイサーバ (aa....aa) のMQCゲートウェイサーバ監視でタイムアウトが発生しました。IPアドレス＝bb....bb　ポート番号＝cc....cc　プロセスID＝dd....dd　スレッドID＝ee....ee

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

bb....bb：相手システムのIPアドレス

cc....cc：相手システムのポート番号

dd....dd：相手システムのプロセスID

ee....ee：相手システムのスレッドID

(Ｓ)MQCゲートウェイサーバが待機状態になります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCリスナサーバ通信環境定義のMQCゲートウェイサーバ監視タイマ値を見直してください。

KFCA30853-E

MQCゲートウェイサーバ (aa....aa) のMQCコネクション確立完了監視でタイムアウトが発生しました。IPアドレス＝bb....bb ポート番号＝cc....cc プロセスID＝dd....dd スレッドID＝ee....ee

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

bb....bb：相手システムのIPアドレス

cc....cc：相手システムのポート番号

dd....dd：相手システムのプロセスID

ee....ee：相手システムのスレッドID

(Ｓ)MQCゲートウェイサーバが待機状態になります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCリスナサーバ通信環境定義のMQCコネクション確立完了監視タイマ値を見直してください。

KFCA30854-E

MQCゲートウェイサーバ (aa....aa) はトランザクション開始中のため，新たなトランザクションを開始することはできません。プロセスID＝bb....bb　スレッドID＝cc....cc

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

bb....bb：相手システムのプロセスID

cc....cc：相手システムのスレッドID

(Ｓ)トランザクションの開始処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕現在開始中のトランザクションを決着させたあとに再試行してください。

KFCA30855-E

MQCゲートウェイサーバのオンライン中で同時に走行できるトランザクションの最大数を超えたため，新たなトランザクションを開始することはできません。

(Ｓ)トランザクションの開始処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕現在開始中のトランザクションを決着させたあとに再試行してください。または，MQAサービス定義のオンライン中に同時に処理できるトランザクションの最大数を見直してください。

KFCA30856-W

MQCゲートウェイサーバ（aa....aa）は開始中のトランザクションを強制的にロールバックしました。IPアドレス=bb....bb ポート番号=cc....cc プロセスID=dd....dd スレッドID=ee....ee

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

bb....bb：相手システムのIPアドレス

cc....cc：相手システムのポート番号

dd....dd：相手システムのプロセスID

ee....ee：相手システムのスレッドID

(Ｓ)未終了のトランザクションに対してxa_prepare，xa_commit，またはxa_rollbackが発行されたため，トランザクションを強制的にロールバック決着しました。MQCゲートウェイサーバは待機状態になります。

(Ｏ)TCP/IPコネクションが切断された場合や回線状態が不安定な場合以外に出力されたときは，TP1/Message Queue Accessの障害対策資料を採取し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕相手システムの状態を確認し，処理を再度実行してください。

KFCA30857-W

トランザクションブランチ終了監視でタイムアウトが発生しました。（aa....aa）［bb....bb］［cc....cc］

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

bb....bb：トランザクショングローバル識別子

cc....cc：トランザクションブランチ識別子

(Ｓ)同期点処理へ移行状態（xa_end済み状態）のトランザクションを強制的にロールバックします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕クライアントアプリケーションの状態を確認してください。

または，MQCリスナサーバ通信環境定義の-iオプションの値を見直してください。

KFCA30858-W

トランザクションブランチ終了監視詳細情報 （aa....aa） IPアドレス＝bb....bb ポート番号＝cc....cc プロセスID＝dd....dd スレッドID＝ee....ee

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

bb....bb：相手システムのIPアドレス

cc....cc：相手システムのポート番号

dd....dd：相手システムのプロセスID

ee....ee：相手システムのスレッドID

(Ｓ)同期点処理へ移行状態（xa_end済み状態）のトランザクションを強制的にロールバックします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕クライアントアプリケーションの状態を確認してください。

または，MQCリスナサーバ通信環境定義の-iオプションの値を見直してください。

KFCA30861-E

MQCサービスが異常を検知しました。モジュールID＝aa....aa場所＝bb....bb保守コード＝cc....cc （L＋E）

aa....aa：モジュールID（保守情報）

bb....bb：場所（保守情報）

cc....cc：保守コード（保守情報）

(Ｓ)MQCサービス，MQCゲートウェイサーバ，またはコマンドプロセスを終了します。

(Ｏ)TP1/Message Queue Accessの障害対策資料を採取し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/Message Queue Accessの障害対策資料を採取し，保守員に連絡してください。

KFCA30862-E

メモリ不足で処理を続行できません。 （L＋E）

(Ｓ)MQCリスナサーバ，MQCゲートウェイサーバ，またはコマンドプロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCリスナサーバ，MQCゲートウェイサーバ，およびコマンドプロセスが動作できるようにメモリ量を大きくしてください。

KFCA30863-E

MQCリスナサーバとMQCゲートウェイサーバ間のバージョンが一致しません。 （L＋E）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プログラムプロダクトのバージョンを見直してください。

KFCA30864-E

MQCリスナサーバとMQCクライアント間のバージョンが一致しません。 （L＋E）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プログラムプロダクトのバージョンを見直してください。

KFCA30865-E

ローカルメモリ不足が発生しました。 要求メモリ量=aa....aa （L＋E）

aa....aa：要求メモリ量

(Ｓ)MQCリスナサーバ，MQCゲートウェイサーバ，またはコマンドプロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCリスナサーバ，MQCゲートウェイサーバ，およびコマンドプロセスが動作できるようにメモリ量を大きくしてください。

KFCA30866-E

メモリ不足が発生しました。 （L＋E）

(Ｓ)MQCリスナサーバ，MQCゲートウェイサーバ，またはコマンドプロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCリスナサーバ，MQCゲートウェイサーバ，およびコマンドプロセスが動作できるようにメモリ量を大きくしてください。

KFCA30867-E

共用メモリ不足が発生しました。要求メモリ量=aa....aa （L＋E）

aa....aa：エラーが発生した場合のメモリ量（単位：バイト）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕共用メモリ量を大きくして再度起動してください。

64ビット版のTP1/Message Queue 07-51以降では，KFCA30930-Eメッセージが出力されます。

KFCA30868-E

aa....aaにホスト情報 (bb....bb) が設定されていません。 （L＋E）

aa....aa：ホスト名ファイル

bb....bb：指定ホスト名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ホスト名およびホスト名ファイルの指定に誤りがないか確認してください。

KFCA30869-E

aa....aaにサービス情報 (bb....bb) が設定されていません。 （L＋E）

aa....aa：サービス名ファイル

bb....bb：指定サービス名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービス名およびサービス名ファイルの指定に誤りがないか確認してください。

KFCA30870-I

使用方法：mqclstrn［-h usage］{-a | -n MQCゲートウェイサーバ名} （E）

KFCA30872-I

使用方法：mqccontrn［-h usage］{-c | -r |-f} {-n MQCゲートウェイサーバ名 | -t OpenTP1トランザクションID | -u クライアントトランザクションID | -m MQCID} （E）

KFCA30873-E

指定したMQCゲートウェイサーバ名は存在しません。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定したコマンド引数，およびオプションが誤っています。正しいMQCゲートウェイサーバ名を設定して，再度実行してください。

KFCA30874-E

指定したトランザクションIDは存在しません。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定したコマンド引数，およびオプションが誤っています。正しいトランザクションIDを設定して，再度実行してください。

KFCA30875-E

指定したMQCIDは存在しません。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定したコマンド引数，およびオプションが誤っています。正しいMQCIDを設定して，再度実行してください。

KFCA30876-I

トランザクションID（aa....aa）のトランザクションをコミットしました。 （L＋S）

aa....aa：トランザクションID

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

KFCA30877-I

トランザクションID（aa....aa）のトランザクションをロールバックしました。 （L＋S）

aa....aa：トランザクションID

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

KFCA30880-E

コマンドで指定した引数の数が正しくありません。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定したコマンド引数，およびオプションが誤っています。正しい値を設定して，再度実行してください。

KFCA30881-E

定義解析中にエラーが発生しました。 （L＋E）

システム共通定義ファイルを作成してください。または内容に誤りがあります。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)システム共通定義を見直してください。

KFCA30882-E

MQCサービスが終了処理中です。 （L＋E）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCサービスを起動してください。

KFCA30883-E

RPCにおいてネットワーク障害が発生しました。(aa....aa, bb....bb, cc....cc, dd....dd) （L＋E）

MQCのRPC時に，LAN障害などのハードウェア障害による通信障害が発生しました。

aa....aa：エラー要因となった関数名

bb....bb：エラー要因となった関数のリターンコード

cc....cc：エラーを出力したモジュールID

dd....dd：ライン番号

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ネットワーク障害を取り除き，OpenTP1を起動してください。

KFCA30884-E

MQCサービスが起動されていません。 （L＋E）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCサービスを起動してください。

KFCA30885-E

指定したオプションの数が誤っています。 （E）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)指定したコマンド引数，およびオプションが誤っています。正しい値を設定して，再度実行してください。

KFCA30886-E

I/Oエラーが発生しました。 （L＋E）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたopenシステムコールのエラーコードを基に，エラーとなった原因を調査してください。

KFCA30887-E

サービスとクライアント間のバージョンが一致しません。 （L＋E）

MQCサービスと運用コマンドのバージョンが不一致です。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プログラムプロダクトのバージョンを見直してください。

KFCA30888-I

運用コマンドが終了しました。 （S）

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

KFCA30900-E

タイムアウトとなりました。(aa....aa, bb....bb, cc....cc, dd....dd) （L＋E）

aa....aa：エラー要因となった関数名

bb....bb：エラー要因となった関数のリターンコード

cc....cc：エラーを出力したモジュールID

dd....dd：ライン番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ネットワークに障害が発生していないか調査してください。

KFCA30901-E

通信障害が発生しました。(aa....aa, bb....bb, cc....cc, dd....dd)

通信障害が発生したため，コマンドが実行できません。

aa....aa：エラー要因となった関数名

bb....bb：エラー要因となった関数のリターンコード

cc....cc：エラーを出力したモジュールID

dd....dd：ライン番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕通信障害の原因を調査し，取り除いてください。

KFCA30902-I

トランザクションID（aa....aa）のトランザクションを無効にしました。 （L＋S）

aa....aa：トランザクションID

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA30903-I

MQCゲートウェイサーバ（aa....aa）のトランザクションをコミットしました。 （L＋S）

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA30904-I

MQCゲートウェイサーバ（aa....aa）のトランザクションをロールバックしました。 （L＋S）

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA30905-I

MQCゲートウェイサーバ（aa....aa）のトランザクションを無効にしました。 （L＋S）

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA30906-E

指定したMQCゲートウェイサーバ名のトランザクション状態は変更できません。 （E）

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA30907-E

指定したトランザクションIDのトランザクション状態は変更できません。 （E）

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA30908-I

MQCID（aa....aa）のトランザクションをコミットしました。 （L＋S）

aa....aa：MQCID

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA30909-I

MQCID（aa....aa）のトランザクションをロールバックしました。 （L＋S）

aa....aa：MQCID

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA30910-I

MQCID（aa....aa）のトランザクションを無効にしました。 （L＋S）

aa....aa：MQCID

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA30911-E

指定したMQCIDのトランザクション状態は変更できません。 （E）

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA30912-E

指定したMQCゲートウェイサーバ名の文字数に誤りがあります。MQCゲートウェイサーバ名：aa....aa （E）

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定したMQCゲートウェイサーバ名の文字数が誤っています。正しいMQCゲートウェイサーバ名を設定して，再度実行してください。

KFCA30913-E

MQCゲートウェイサーバ名に指定できない文字を指定しています。MQCゲートウェイサーバ名：aa....aa （E）

aa....aa：MQCゲートウェイサーバ名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定したMQCゲートウェイサーバ名に指定できない文字を指定しています。正しいMQCゲートウェイサーバ名を設定して，再度実行してください。

KFCA30914-E

トランザクションIDの文字数に誤りがあります。トランザクションID：aa....aa （E）

aa....aa：トランザクションID

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定したトランザクションIDの文字数が誤っています。正しいトランザクションIDを設定して，再度実行してください。

KFCA30915-E

トランザクションIDに指定できない文字を指定しています。トランザクションID：aa....aa （E）

aa....aa：トランザクションID

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定したトランザクションIDに指定できない文字を指定しています。正しいトランザクションIDを設定して，再度実行してください。

KFCA30916-E

MQCIDに誤りがあります。MQCID：aa....aa （E）

aa....aa：MQCID

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定したMQCIDが誤っています。正しいMQCIDを設定して，再度実行してください。

KFCA30918-E

トランザクションは存在しません。 （E）

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA30930-E

共用メモリ不足が発生しました。要求メモリ量=aa....aa （L＋E）

aa....aa：エラーが発生した場合のメモリ量（単位：キロバイト）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕共用メモリ量を大きくして再度起動してください。

32ビット版のTP1/Message Queueの全バージョン，および64ビット版のTP1/Message Queue 07-50以前では，KFCA30867-Eメッセージが出力されます。

6　KFCA31000からKFCA31999までのメッセージ

この章では，KFCA31000からKFCA31999までのメッセージについて説明します。

6.1　KFCA31000からKFCA31999までのメッセージ

KFCA31023-E

キューファイルとバックアップキューファイルの指定数が異なっています。 （L＋E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)キューファイルとバックアップキューファイルの指定数を合わせてください。

KFCA31024-E

キューファイル（aa....aa）とバックアップキューファイル（bb....bb）の内容が不一致です。 （L＋E）

指定したキューファイルとバックアップキューファイルの組み合わせは内容が不一致のため二重化構成に指定できません。

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：バックアップキューファイル名

(Ｏ)キューファイルおよびバックアップキューファイルを確認したあと，再度実行してください。

KFCA31025-E

指定したメッセージ開始番号からは，メッセージが存在しません。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定したメッセージ開始番号を確認してください。

KFCA31030-E

コマンド実行中に異常を検知しました。

関数名＝aa....aa 理由コード＝bb....bb （E）

aa....aa：MQI関数名

bb....bb：MQI理由コード

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを調査し，原因を取り除いてください。

KFCA31032-W

プロセス実行中のため，キューファイルの回復処理を再試行します。 （E）

KFCA31033-E

指定したキューファイルは，二重化構成を行っていないため指定できません。 （E）

(Ｏ)キューファイルを確認したあと，再度実行してください。

KFCA31034-E

指定したキューファイルは，両系論理閉塞のため回復する必要がありません。 （E）

(Ｏ)キューファイルを確認したあと，再度実行してください。

KFCA31035-E

指定したキューファイルグループは，キューファイル二重化構成のため-bオプションを指定してください。 （E）

(Ｏ)キューファイルグループを確認したあと，再度実行してください。

KFCA31037-E

キューファイル二重化構成において，両系障害閉塞のため回復できません。 （E）

(Ｏ)キューファイルを確認したあと，再度実行してください。

KFCA31038-I

キューファイル（aa....aa），及びバックアップキューファイル（bb....bb）の組み込みが完了しました。

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：バックアップキューファイル名

(Ｓ)キューファイルおよびバックアップキューファイルを組み込みます。

KFCA31039-I

指定したキューファイル（aa....aa）を回復しました。

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)キューファイルを回復します。

KFCA31040-E

指定したキューファイル（aa....aa）とバックアップキューファイル（bb....bb）のキューファイル二重化構成が正しくありません。 （L＋E）

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：バックアップキューファイル名

(Ｏ)キューファイルおよびバックアップキューファイルを確認したあと，再度実行してください。

KFCA31041-E

指定したバックアップキューファイル（aa....aa）はキューファイル（bb....bb）に対するバックアップキューファイルではありません。 （L＋E）

aa....aa：バックアップキューファイル名

bb....bb：キューファイル名

(Ｏ)キューファイルおよびバックアップキューファイルを確認したあと，再度実行してください。

KFCA31042-E

指定したキューファイルグループはキューファイル二重化構成ではないため-bオプションは指定できません。 （E）

(Ｏ)キューファイルグループを確認したあと，再度実行してください。

KFCA31043-E

定義ファイルでCCSID値が重複して指定されています。

定義ファイル名：aa....aa bb....bb行目

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)CCSID値を見直してください。

KFCA31044-E

指定したキュー名は指定できない種類のキューです。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)キューの種類を見直してください。

KFCA31045-E

定義ファイルでコード変換種別が重複して指定されています。

定義ファイル名：aa....aa bb....bb行目 （L＋E）

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)コード変換種別を見直してください。

KFCA31046-E

定義ファイルでコード変換テーブル種別が重複して指定されています。

定義ファイル名：aa....aa bb....bb行目 （L＋E）

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)コード変換テーブル種別を見直してください。

KFCA31047-E

MQAサービス定義で指定したキューファイル登録メッセージサイズ回復値がキューファイル登録メッセージサイズしきい値を超えています。 （L＋E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)MQAサービス定義に指定したキューファイル登録メッセージサイズ回復値とキューファイル登録メッセージサイズしきい値を見直してください。

KFCA31048-E

MQAサービス定義で指定したキュー登録メッセージ数回復値がキュー登録メッセージ数しきい値を超えています。 （L＋E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)MQAサービス定義に指定したキュー登録メッセージ数回復値とキュー登録メッセージ数しきい値を見直してください。

KFCA31049-E

MQ管理機能インタフェースでエラーが発生しました。

オブジェクト名=aa....aa オブジェクトタイプ=bbb 理由コード=cc....cc

保守情報1=dd....dd 保守情報2=ee....ee （L＋E）

aa....aa：オブジェクト名

bbb：オブジェクトタイプ

mgr：キューマネジャ

fil：キューファイル

que：キュー

grp：キューファイルグループ

mqi：MQIインタフェース

cmd：コマンド

cc....cc：理由コード

dd....dd：保守情報

ee....ee：エラー詳細コード

(Ｓ)MQAプロセスはMQ管理機能とのインタフェースを縮退して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕出力された理由コードに従って処置してください。

理由コード

（10進）

エラー詳細コード

（10進）

意味

対策

1

errnoの値

共用メモリの操作，またはセマフォの操作に失敗しました。

エラー詳細コードの値をOS提供のヘッダファイル（errno.h）で確認し，対策してからTP1/Message Queueを再度開始してください。

2

errnoの値

MQ管理情報ファイルへのアクセスに失敗しました。

エラー詳細コードの値をOS提供のヘッダファイル（errno.h）で確認し，対策してからTP1/Message Queueを再度開始してください。

3

errnoの値

コマンド起動に失敗しました。

Cm2（Consolidated Management 2）のトラップ送信コマンド（snmptrap）の起動に失敗しました。

エラー詳細コードの値をOS提供のヘッダファイル（errno.h）で確認するとともに，ESAの状態を確認し，対策してからTP1/Message Queueを再度開始してください。

5

要求メモリ量（単位：バイト）

ローカルメモリが不足しています。

TP1/Message Queueの各プロセスで使用できるローカルメモリ量を確認して，TP1/Message Queueを再度開始してください。

6

0

ユーザ名の取得エラーです。

/etc/passwdファイルからTP1/Message Queueを起動しているユーザが参照できません。

/etc/passwdファイルにTP1/Message Queueを起動しているユーザ名が登録されているかを確認し，TP1/Message Queueを再度開始してください。

7

errnoの値

エージェントメッセージキュー構成定義ファイルへのアクセスに失敗しました。

エラー詳細コードの値をOS提供のヘッダファイル（errno.h）で確認し，対策してからTP1/Message Queueを再度開始してください。

8

1

エージェントメッセージキュー構成定義ファイルの1行の長さが80文字を超えています。

エージェントメッセージキュー構成定義ファイルの内容を見直して，TP1/Message Queueを再度開始してください。

2

エージェントメッセージキュー構成定義ファイルに，キューマネジャ識別子が定義されていません。

3

エージェントメッセージキュー構成定義ファイルに指定したキューマネジャ識別子が2けたになっていません。

4

エージェントメッセージキュー構成定義ファイルに指定したキューマネジャ名が48文字を超えています。

5

エージェントメッセージキュー構成定義ファイルに指定したキューマネジャ名が重複しています。

6

エージェントメッセージキュー構成定義ファイルに指定したキューマネジャ識別子が重複しています。

7

エージェントメッセージキュー構成定義ファイルのキューマネジャ識別子の指定値が不正です。

8

MQAサービス定義のmqaquemgr定義コマンドで指定したキューマネジャ名と一致する定義が，エージェントメッセージキュー構成定義ファイルの内容から見つかりません。

9

−

TP1/Message Queueのバージョンに対応したOperation - Agent（Message Queue Operation - Agent）が正常にインストールされていません。

TP1/Message Queueのバージョンに対応したOperation - Agentをインストールしてください。

10

errnoの値

エージェントメッセージキュー環境定義ファイルへのアクセスに失敗しました。

エラー詳細コードの値をOS提供のヘッダファイル（errno.h）で確認し，対策してからTP1/Message Queueを再度開始してください。

11

1

エージェントメッセージキュー環境定義ファイルの1行の長さが80文字を超えています。

エージェントメッセージキュー環境定義ファイルの内容を見直して，TP1/Message Queueを再度開始してください。

2

エージェントメッセージキュー環境定義ファイルのエージェント物理IPアドレスの指定値が不正です。

3

エージェントメッセージキュー環境定義ファイルのエージェント論理IPアドレスの指定値が不正です。

255

その他のエラーです。

（凡例）

−：該当しません。

KFCA31050-E

モデルキュー（aa....aa）の定義に指定したキューファイル名がバックアップキューファイル（bb....bb）のため指定できません。 （L＋E）

aa....aa：モデルキューの定義名

bb....bb：バックアップキューファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1起動時は，mqaqueatl（モデルキューの属性定義）のキューファイル名の指定を変更して，再度実行してください。

mqaaddコマンド実行時は，-bオプションのバックアップキューファイル名を見直し，再度実行してください。

KFCA31051-E

MQAサービス定義で指定したキューファイル登録メッセージサイズ回復値とキューファイル登録メッセージサイズしきい値が同じです。 （L＋E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)MQAサービス定義に指定したキューファイル登録メッセージサイズ回復値とキューファイル登録メッセージサイズしきい値を見直してください。

KFCA31052-E

MQAサービス定義で指定したキュー登録メッセージ数回復値とキュー登録メッセージ数しきい値が同じです。 （L＋E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)MQAサービス定義に指定したキュー登録メッセージ数回復値とキュー登録メッセージ数しきい値を見直してください。

KFCA31053-I

キュー（aa....aa）の登録メッセージ数をオーバーしました。 （L＋E）

MQAサービス定義のmqa_mqo_queue_alarm_levelオペランドに指定したキュー登録メッセージ数のしきい値以上になったことを示します。

aa....aa：キュー名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA31054-I

キュー（aa....aa）の登録メッセージ数を回復しました。 （L＋E）

MQAサービス定義のmqa_mqo_queue_recover_levelオペランドに指定したキュー登録メッセージ数の回復値を下回ったことを示します。

aa....aa：キュー名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA31055-I

キューファイル（aa....aa）の登録メッセージサイズをオーバーしました。 （L＋E）

MQAサービス定義のmqa_mqo_queuefile_alarm_levelオペランドに指定したキューファイル登録メッセージサイズのしきい値以上になったことを示します。

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA31056-I

キューファイル（aa....aa）の登録メッセージサイズを回復しました。 （L＋E）

MQAサービス定義のmqa_mqo_queuefile_recover_levelオペランドに指定したキューファイル登録メッセージサイズの回復値を下回ったことを示します。

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA31057-I

使用方法：mqaconvert [-h usage] [-b バッファサイズ] コンバート元ファイル名 コンバート先ファイル名 （S）

(Ｓ)mqaconvertコマンドの使用方法を示します。

KFCA31058-E

キューマネージャが配布リストをサポートしていないため指定したキュー（aa....aa）に対して配布リストを指定できません。 （E）

aa....aa：キュー名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)指定したキューの配布リストを未サポートにするか，キューマネジャの配布リストをサポートにしてください。

KFCA31065-I

キュー(aa....aa)にメッセージの滞留が発生しました。

aa....aa：キュー名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA31066-I

キュー(aa....aa)のメッセージの滞留が解消されました。

aa....aa：キュー名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA31067-E

キューマネージャが配布リストをサポートしていないため指定したキューファイル（aa....aa）内のキューに対して配布リストを指定できません。

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)キューマネジャの配布リストをサポートにしてください。

KFCA31068-E

キューマネージャが配布リストをサポートしていないため指定したキューファイル（aa....aa）とバックアップキューファイル（bb....bb）内のキューに対して配布リストを指定できません。

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：バックアップキューファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)キューマネジャの配布リストをサポートにしてください。

KFCA31069-E

バックアップファイル（.msg）のセクタ長がOpenTP1ファイルシステムのセクタ長の倍数でないためコンバートできません。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA31072-E

MQT通信プロセス(aa....aa)へのイベント通知に失敗しました。対象転送キュー名：bb....bb チャネル名：cc....cc (dd....dd, ee....ee)

aa....aa：MQT通信プロセス識別子

bb....bb：転送キュー名

cc....cc：クラスタチャネルの場合，チャネル名を出力します。通常チャネルの場合，***を出力します。

dd....dd：エラー要因となった関数名

ee....ee：エラー要因となった関数のリターンコード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以前に出力されたメッセージに従って処置してください。

KFCA31078-I

使用方法：mqaset [-h usage] {{-p {disabled | enabled} | -g {disabled | enabled}} | {-p {disabled | enabled} -g {disabled | enabled}}} オブジェクト名 （S）

(Ｓ)mqasetコマンドの使用方法を示します。

KFCA31079-E

TP1/Message Queueで予約しているキュー名（aa....aa）をMQAサービス定義に指定しています。 （L＋E）

aa....aa：キュー名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リモートキューのローカル定義を見直してください。

KFCA31080-E

クラスタ名の文字数が48文字を超えています。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)クラスタ名を48文字以内で指定して，再度実行してください。

KFCA31081-E

クラスタ名に指定できない文字を指定しています。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)正しい文字を名称に指定して，再度実行してください。

KFCA31082-E

クラスタセンダプロセスまたは，クラスタレシーバプロセスがMQAサービス定義に指定されていません。 （L＋E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕クラスタセンダプロセスまたはクラスタレシーバプロセスをMQAサービス定義に指定してください。

KFCA31083-E

システムクラスタキュー環境が整っていません。キュー名（aa....aa） （L＋E）

aa....aa：キュー名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システムクラスタキューをMQAサービス定義に指定してください。または，クラスタ環境のシステムキューの障害を回復してください。クラスタ環境のシステムキューの障害回復方法については，マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」を参照してください。

KFCA31084-E

システムクラスタキューがローカルキューではありません。キュー名（aa....aa） （L＋E）

aa....aa：キュー名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システムクラスタキューをローカルキューで作成しMQAサービス定義に指定してください。

KFCA31087-E

転送キューは，クラスタ内で共用することはできません。 （L＋E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)キュー使用種別を変更するか，クラスタ内共有クラスタ名称の指定を取り除き，再度実行してください。

KFCA31088-E

クラスタセンダプロセスを複数指定することはできません。 （L＋E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義に複数指定されている，クラスタセンダプロセス定義を一つにしてください。

KFCA31089-E

クラスタ機能を使用しない場合に，クラスタセンダプロセスまたは，クラスタレシーバプロセスの定義を指定することはできません。 （L＋E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義のmqa_mqr_confオペランドにYを指定するか，またはクラスタセンダプロセス定義およびクラスタレシーバプロセスの定義を削除してください。

KFCA31090-E

リモートキューのローカルキュー定義に対して-g 取り出し許可を指定することはできません。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)リモートキューのローカルキュー定義に対して-g 取り出し許可を指定しないでください。

KFCA31091-E

モデルキューに対して，属性を変更することはできません。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)モデルキュー定義に対して属性を変更しないでください。

KFCA31092-E

プロセス固有領域のメモリ不足のため，クラスタ共用キュー情報をクラスタに通知することができません。要求メモリ量：aa....aa キュー名：bb....bb （E）

aa....aa：要求メモリ量（単位：バイト）

bb....bb：キュー名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA31093-E

メッセージジャーナル取得回復機能を使用するためには，キューマネージャの最大メッセージ長が長すぎます。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)MQAサービス定義のmqa_jnl_confオペランドについてマニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」を参照し，mqaquemgr定義コマンドの-lオプションに指定する最大メッセージ長の値を再設定してください。

KFCA31094-E

メッセージジャーナル取得回復機能使用時にはキューファイル二重化構成を使用することは出来ません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)システムの構築を見直してください。

KFCA31095-E

command argument is invalid. （S）

コマンドの引数が誤っています。

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)引数を正しく指定し，再度コマンドを実行してください。

KFCA31096-E

internal inconsistency was detected during recovery processing. （S）

回復処理プロセスのエラーが発生しました。

(Ｓ)回復処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次のファイルを保存してください。

回復対象キューファイル

KFCA31097-I

usage: mqafrc [-h usage] -f recovery-queue-file-definition-file-name [-s] [-e]

[-g] [-m] [-k key] journal-file-name [journal-file-name...] （S）

(Ｓ)mqafrcコマンドの使用方法を示します。

KFCA31098-E

ジャーナルレコードに不正があります。要因：aa....aa （E）

aa....aa：要因

record header broken：レコードヘッダが壊れています。

version mismatch：レコードヘッダのバージョンが処理対象外です。

invalid record size：レコードサイズが0です。

indicator mismatch：更新情報部のインジケータが不正です。

short of data：入力長が，ヘッダで指定されたレコード長より短くなっています。

record data broken：レコードデータが壊れています。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕アンロードジャーナルファイル内のジャーナルが壊れていないか，確認してください。

KFCA31099-E

mqafrcコマンドが使用する引き継ぎファイル(aa....aa)に不正があります。

要因：bb....bb （E）

aa....aa：ファイル名

bb....bb：要因

record data broken：引き継ぎファイルの内容が壊れています。

not an inheritance file：ファイル（aa....aa）はmqafrcコマンドが使用する引き継ぎファイルとは異なります。

no file：引き継ぎファイルがありません。

version mismatch：引き継ぎファイルのバージョンが処理対象外です。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)次に示すとおり処置してください。

要因が"not an inheritance file"または"no file"の場合

mqafrcコマンドが使用する引き継ぎファイルを確認したあと，再度実行してください。

要因が上記以外の場合

OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕引き継ぎファイルが壊れていないか確認してください。

KFCA31100-W

障害キューファイルへのアクセスができません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)回復されていないキューファイルがあります。障害キューファイルの回復を実行してください。

KFCA31101-E

キューファイル(aa....aa)に格納されたメッセージが登録されているキュー(bb....bb)を作成したキューファイル(cc....cc)が組み込まれていません。

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：キュー名

cc....cc：キューファイル名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)メッセージが登録されているキューファイルを組み込んだあと，再度実行してください。

KFCA31102-E

キューファイル(aa....aa)で障害が発生したため処理を続行できません。

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)再度実行してください。

KFCA31103-E

MQAサービスのチェックポイントダンプ取得中に入出力エラーが発生しました。

(Ｓ)MQAサービスを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害原因を調査し，再度実行してください。

KFCA31104-E

MQAサービスのチェックポイントダンプ取得中にエラーが発生しました。保守コード=aa....aa

aa....aa：OpenTP1のサービスが返したリターン値

(Ｓ)MQAサービスを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害原因を調査し，再度実行してください。

KFCA31105-E

最大メッセージ登録数を減少できません。キュー名＝aa....aa 元の最大メッセージ登録数＝bb....bb 指定した最大メッセージ登録数＝cc....cc （E）

aa....aa：キュー名

bb....bb：元の最大メッセージ登録数

cc....cc：指定した最大メッセージ登録数

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)キュー属性定義ファイルにあるモデルキューの属性を見直してください。

KFCA31106-E

最大メッセージ長を減少できません。キュー名＝aa....aa 元の最大メッセージ長＝bb....bb 指定した最大メッセージ長＝cc....cc （E）

aa....aa：キュー名

bb....bb：元の最大メッセージ長

cc....cc：指定した最大メッセージ長

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)キュー属性定義ファイルにあるモデルキューの属性を見直してください。

KFCA31107-I

キューファイルグループ(aa....aa)の登録メッセージサイズをオーバーしました。

MQAサービス定義のmqaquegrp定義コマンドの-uオプションに指定したキューファイルグループ登録メッセージサイズのしきい値以上になったことを示します。

aa....aa：キューファイルグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA31108-I

キューファイルグループ(aa....aa)の登録メッセージサイズを回復しました。

MQAサービス定義のmqaquegrp定義コマンドの-lオプションに指定したキューファイルグループ登録メッセージサイズの回復値を下回ったことを示します。

aa....aa：キューファイルグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA31109-E

指定したコンバート元ファイルはコンバートできません。保守情報＝aa....aa （E）

aa....aa：保守情報

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害原因を調査し，再度実行してください。

KFCA31110-E

キューファイルグループの構成定義で，キューファイルグループ登録メッセージサイズ回復値にしきい値以上の値を指定できません。 （E）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕キューファイルグループの構成定義を見直してください。

KFCA31111-W

指定したコンバート元ファイルは最新バージョンであるためコンバートの必要はありません。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

KFCA31112-E

mqaconvertコマンドのバッファサイズがキューファイルのレコード長未満であるため処理を続行できません。レコード長＝aa....aa （E）

aa....aa：キューファイルのレコード長

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)バッファサイズを大きくしてコマンドを再度実行してください。

KFCA31113-I

使用方法：mqagrpobs [-h usage] [-r] {-g キューファイルグループ名 | -f キューファイル名} （S）

(Ｓ)mqagrpobsコマンドの使用方法を示します。

KFCA31114-I

キューファイルグループ(aa....aa)内のキューファイル(bb....bb)を障害閉塞しました 。

aa....aa：キューファイルグループ名

bb....bb：キューファイル名

(Ｓ)キューファイルグループ内のキューファイルを障害閉塞にします。

KFCA31115-E

コマンド（aa....aa）に対して処理結果を送信できません。　理由コード＝bb....bb

aa....aa：コマンド名

bb....bb：理由コード

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ヘッダファイル（dcrpc.h）で理由コードの意味を調査し，原因を取り除いてください。

KFCA31116-E

指定したキューファイルは障害閉塞ではありません。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)障害閉塞のキューファイル名を指定して，再度実行してください。

KFCA31117-E

指定したキューファイルグループ名(aa....aa)に障害閉塞のキューファイルがありません。 （E）

aa....aa：キューファイルグループ名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)障害閉塞のキューファイル名を含んだキューファイルグループ名を指定して，再度実行してください。

KFCA31118-E

コマンド(aa....aa)が異常を検知しました。　理由コード＝bb....bb

aa....aa：コマンド名

bb....bb：理由コード

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ヘッダファイル（dcrpc.h）で理由コードの意味を調査し，原因を取り除いてください。

KFCA31119-E

キューファイルの切り離し処理で異常を検知しました。 （E）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ログ出力されたメッセージを調査し，原因を取り除いてください。

KFCA31120-E

RPCインタフェースで異常を検知しました。理由コード＝aa....aa （E）

aa....aa：理由コード（RPCのリターンコード）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)MQAサーバの状態を確認してください。

〔対策〕理由コードを基に，障害要因を取り除き，再度実行してください。

KFCA31121-E

指定したキューファイルグループは，二重化構成のため両系障害閉塞時以外は実行できません。 （E）

(Ｏ)キューファイルグループ内のキューファイル状態を確認したあと，再度実行してください。

KFCA31122-W

MQT通信プロセス(aa....aa)へのイベント通知に失敗しました。対象転送キュー名：bb....bb チャネル名：cc....cc 保守情報：dd....dd （E）

aa....aa：MQT通信プロセス識別子

bb....bb：転送キュー名

cc....cc：クラスタチャネルの場合，チャネル名を出力します。通常チャネルの場合，***を出力します。

dd....dd：関数のリターン値

(Ｓ)MQT通信プロセスへのRPCは中止します。MQAは処理を継続します。

KFCA31123-I

使用方法：mqrls [-h usage] [-x ] {-q | -m | -t | -c} [ -s ] [ -e ] [オブジェクト名] （S）

(Ｓ)mqrlsコマンドの使用方法を示します。

KFCA31124-E

リポジトリ管理サーバが起動されていません。 （E）

(Ｓ)処理を終了させます。

〔対策〕一度もリポジトリ管理サーバを起動していない場合，リポジトリ管理サーバを起動してください。

KFCA31171-I

使用方法：mqrswptrc [-h usage] （S）

(Ｓ)mqrswptrcコマンドの使用方法を示します。

KFCA31172-E

指定した情報は存在しません。

(Ｓ)処理を終了します。

KFCA31173-E

OpenTP1がオンライン状態ではないため，コマンドを実行できません。 （L＋E）

OpenTP1がオンライン状態ではありません。

OpenTP1がオンライン状態になるまで処理を抑止します。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1がオンライン状態になっていることを確認してください。

〔対策〕KFCA01809-Iのメッセージが出力されたあとにコマンドを実行してください。なお，KFCA01809-Iのメッセージについては，マニュアル「OpenTP1 メッセージ」を参照してください。

KFCA31174-I

キュー（aa....aa）が見つからないためメッセージ（bb....bb）を削除しました。

このメッセージは再起動時にメッセージの格納されたキューがオンライン上に存在しない場合に出力されます。

aa....aa：キュー名

bb....bb：メッセージ識別子

(Ｓ)表示したメッセージは，削除された状態で起動されます。

KFCA31175-E

キューファイル（aa....aa）に格納されたメッセージが登録されているキュー（bb....bb）を作成したキューファイルが組み込まれていません。

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：キュー名

(Ｓ)MQAサービスを停止します（MQAサービスの開始処理中，または再開始時の場合）。

または，コマンド処理を終了します（コマンド処理中の場合）。

(Ｏ)メッセージが登録されているキューファイルを組み込んだあと，再度実行してください。

KFCA31176-E

不正なメッセージがキューファイルに存在します。キューファイル名＝aa....aa キュー名＝bb....bb 理由コード＝cc....cc 保守情報＝dd....dd

このメッセージは次のどちらかの場合に出力されます。

MQAサービスの開始処理中，または再開始時

オンラインコマンド処理中

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：キュー名

cc....cc：理由コード

01：キューとキューファイル内メッセージ間のキュー生成時刻が一致しません。

02：キューファイル内のメッセージがレコードを多く使用しています。

03：キューファイル内のメッセージがレコードを少なく使用しています。

04：キューファイル内のメッセージがレコードを重複して使用しています。

dd....dd：保守情報

理由コード「01」〜「04」の場合にはキューファイル内のエントリNO.を出力します。

(Ｓ)MQAサービスを停止します（MQAサービスの開始処理中，または再開始時の場合）。

または，コマンド処理を終了します（オンラインコマンド処理中の場合）。

(Ｏ)キューファイルおよびジャーナルファイルを採取します。また，$DCDIR/spool/shmdump_mq0xファイルがある場合，このファイルも採取してからOpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードが「01」の場合は，エラーとなったキューファイルのキューファイルグループ構成を変更していないか見直して，正しい内容に変更して再度実行してください。

理由コードが「04」の場合は，OpenTP1の強制終了後に強制正常開始をしていないか確認してください。

KFCA31177-E

MQAサービス専用共用メモリが確保できません。領域種別＝aa....aa 理由コード＝bb....bb 要求メモリ量＝cc....cc 保守情報=dd....dd

aa....aa：確保に失敗したMQAサービス専用共用メモリの領域種別

fixed：MQAサービス専用共用メモリ固定領域

extended：MQAサービス専用共用メモリ拡張領域

bb....bb：異常の内容を示す理由コード（トラブルシュート情報）

-149：OpenTP1の共用メモリにアタッチできませんでした。

-150：共用メモリの排他処理に失敗しました。

-151：共用メモリのページ固定化に失敗しました。

-152：共用メモリの管理テーブルが満杯で，確保した共用メモリをOpenTP1に登録できませんでした。

-3351：MQAサービス専用共用メモリで確保できる最大サイズを超えました。

-20012：利用できるデータ空間が，共用メモリプールを確保するのに十分な大きさではありません。

-20022：共用メモリ量が，システムで規定された上限値を超えました。

-20024：アタッチされている共用メモリのセグメント数が，システムで規定されている許容最大共用メモリアタッチ数の限度を超えています。

-20028：共用メモリ識別子が，システムで規定されている許容最大共用メモリ識別子数の限度を超えています。

cc....cc：エラーが発生した場合の要求共用メモリ量（単位：バイト）

（異常の内容を示す理由コードbb....bbが-151，-20012，および-20022の場合，有効な値です。それ以外の場合は，0を出力します）

dd....dd：共用メモリプールの確保要求者種別（保守情報）

（異常の内容を示す理由コードbb....bbが-152の場合，有効な値です。それ以外の場合は，***を出力します）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)

異常の内容を示す理由コードbb....bbが-151の場合，OSの実メモリ容量を見直してください。

または，MQAサービス定義のmqa_pool_attriオペランドにfreeを設定してください。

異常の内容を示す理由コードbb....bbが-152の場合

・OpenTP1全体で共用メモリ識別子数が32個以内※に収まるよう，mqaquegrp -sの定義を見直してください。

・領域種別がextendedの場合，一度OpenTP1を正常終了させたあと，組み込むキューファイルをMQAサービス定義に追加しOpenTP1を正常開始させてください。

注※

　1個はTP1/Server Baseが使用しています。

異常の内容を示す理由コードbb....bbが-3351の場合，MQAサービス専用の共用メモリの算出式を基にして構成を見直してください。

異常の内容を示す理由コードbb....bbが-20012の場合，共用メモリ使用量を見直してください。

〔対策〕OpenTP1管理者に連絡してください。OpenTP1管理者は，システム，およびTP1/Message Queueの定義を見直してください。

KFCA31178-W

MQAサービス専用共用メモリの拡張領域が確保できません。理由コード＝aa....aa 要求メモリ量＝bb....bb 保守情報=cc....cc

aa....aa：異常の内容を示す理由コード（トラブルシュート情報）

-149：OpenTP1の共用メモリにアタッチできませんでした。

-150：共用メモリの排他処理に失敗しました。

-151：共用メモリのページ固定化に失敗しました。

-152：共用メモリの管理テーブルが満杯で，確保した共用メモリをOpenTP1に登録できませんでした。

-20012：利用できるデータ空間が，共用メモリプールを確保するのに十分な大きさではありません。

-20022：共用メモリ量が，システムで規定された上限値を超えました。

-20024：アタッチされている共用メモリのセグメント数が，システムで規定されている許容最大共用メモリアタッチ数の限度を超えています。

-20028：共用メモリ識別子が，システムで規定されている許容最大共用メモリ識別子数の限度を超えています。

bb....bb：エラーが発生した場合の要求共用メモリ量（単位：バイト）

（異常の内容を示す理由コードaa....aaが-151，-20012，および-20022の場合，有効な値です。それ以外の場合は，0を出力します）

cc....cc：共用メモリプールの確保要求者種別（保守情報）

（異常の内容を示す理由コードaa....aaが-152の場合，有効な値です。それ以外の場合は，***を出力します）

(Ｓ)MQAサービス専用共用メモリ拡張領域を確保しないで，処理を続行します。

(Ｏ)

異常の内容を示す理由コードaa....aaが-151の場合，OSの実メモリ容量を見直してください。

または，MQAサービス定義のmqa_pool_attriオペランドにfreeを設定してください。

異常の内容を示す理由コードaa....aaが-20012の場合，共用メモリ使用量を見直してください。

〔対策〕OpenTP1管理者に連絡してください。OpenTP1管理者は，システム，およびTP1/Message Queueの定義を見直してください。

KFCA31179-E

MQAサービス専用共用メモリの拡張領域が不足したため，指定したキューファイルは組み込めません。残りメモリ量＝aa....aa 要求メモリ量＝bb....bb

aa....aa：MQAサービス専用共用メモリの拡張領域で使用できる残りメモリ量（単位：バイト）

bb....bb：指定したキューファイルの組み込みに必要なメモリ量（単位：バイト）

MQAサービス専用共用メモリで確保できる最大サイズを超えた場合は0を出力します。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス専用共用メモリの拡張領域のサイズを見直し，MQAサービス定義のmqa_extend_rmshm_sizeオペランドの指定値を変更してください。

KFCA31180-E

MQAサービス専用共用メモリが参照できません。shmid＝aa....aa 理由コード＝bb....bb

MQAサービス専用共用メモリを確保できないため処理を中断します。

aa....aa：MQAサービス専用共用メモリプールの共用メモリ識別子

bb....bb：理由コード

01：共用メモリ管理ファイルの参照に失敗しました。

02：OpenTP1の認識している共用メモリがありません。

03：共用メモリをアタッチできません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA31181-E

コマンドに指定されたパラメタの値が誤っています。要求バッファサイズ＝aa....aa

aa....aa：コマンドの実行に必要なバッファサイズ

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)要求バッファサイズ以上を指定して再度実行してください。

KFCA31182-E

バックアップファイル(aa....aa)のレコード長がOpenTP1ファイルシステムのセクタ長の倍数でないためリストアできません。バックアップファイルのレコード長＝bb....bb OpenTP1ファイルシステムのセクタ長＝cc....cc （E）

aa....aa：キューファイルの種別

.cnt：メッセージ情報管理ファイル

.msg：メッセージファイル

bb....bb：バックアップファイルのレコード長

cc....cc：OpenTP1ファイルシステムのセクタ長

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)バックアップファイルのレコード長がOpenTP1ファイルシステムのセクタ長の倍数になるようにOpenTP1ファイルシステムのセクタ長を見直して再度実行してください。

KFCA31183-E

定義ファイルでMQCリスナサーバ名を複数指定しています。

定義ファイル名：aa....aa bb....bb行目

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQCリスナサーバ名を一つにし，再度実行してください。

KFCA31184-E

OpenTP1ファイルシステムに対するグループのアクセス権がありません。

キューファイル名：aa....aa 定義ファイル名：bb....bb cc....cc行目

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名（正常開始時以外は"***"を表示）

cc....cc：エラーが発生した行（正常開始時以外は0を表示）

(Ｓ)主な処理を次に示します。

正常開始：OpenTP1の起動に失敗します。

再開始：OpenTP1の起動に失敗します。

キューファイルの組み込み：キューファイルの組み込みに失敗します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕キューファイルのOpenTP1ファイルシステムのグループ対するアクセス権にリード・ライト権限を付与し，再度実行してください。

KFCA31185-W

ファイルチェックでエラーが発生しました。ファイル名＝aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：エラーになったキューファイル名

bb....bb：保守情報

(Ｓ)処理を続行します。

aa....aaで示すファイル名が，MQTトレースファイル，MQRトレースファイル，またはTP1/Message Queue Accessの回線トレースファイルである場合，ファイル通番1のトレースファイルが，オンライン開始後の最初に書き込まれるトレースファイルになります。トレースファイル出力の処理は続行されます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA31186-W

識別子（aa....aa）を指定したキューファイルグループで使用するMQAサービス専用共用メモリを分割して確保しました。 （E）

aa....aa：MQAサービス専用共用メモリプールの確保要求者識別子

(Ｓ)キューファイルグループ構成定義の-sオプションに確保要求者識別子を指定した，キューファイルグループのMQAサービス専用共用メモリを分割して確保します。開始処理は続行します。

KFCA31187-E

キューファイル（aa....aa）は一時的障害閉塞状態になりました。物理ファイル＝bb....bb

aa....aa：一時的障害閉塞状態となったキューファイル名

bb....bb：一時的障害閉塞状態となった物理ファイル

cnt：メッセージ情報管理ファイル

msg：メッセージファイル

(Ｓ)キューファイルの状態を一時的障害閉塞状態にします。

(Ｏ)障害を取り除いたあと，mqarlesコマンドで閉塞状態を解除してください。

KFCA31188-I

キューファイル（aa....aa）を正常状態に変更しました。

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)キューファイルの状態を正常にします。

KFCA31189-E

キューファイル（aa....aa）を正常状態に変更できませんでした。

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)キューファイルの状態を確認した後，再度実行してください。

KFCA31190-E

指定したキューファイルは一時的障害閉塞ではありません。 （E）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)一時的障害閉塞のキューファイル名を指定して，再度実行してください。

KFCA31191-E

キューファイル入出力エラーが発生したため，MQAサービスを終了します。

(Ｓ)MQAサービスを停止します。

(Ｏ)このメッセージの前に出力されるメッセージを基に原因を調査してください。

KFCA31192-E

キューファイル（aa....aa）の状態は一時的障害閉塞から障害閉塞に変更されました。

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)キューファイルを再作成してください。

KFCA31193-I

キューファイル（aa....aa）で一時的障害閉塞状態からの書き込みに成功しました。

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)キューファイルの状態を，一時的障害閉塞（CR）または一時的障害閉塞（CR/M）にします。

(Ｏ)該当するキューファイルに対してメッセージ登録および取り出しを行う場合は，mqarlesコマンドで一時的障害閉塞を解除してください。

KFCA31195-I

キューファイル（aa....aa）の一時的障害閉塞の解除が可能になりました。

aa....aa：キューファイル名

(Ｓ)キューファイルの状態を，一時的障害閉塞（CR）または一時的障害閉塞（CR/M）にします。

(Ｏ)該当するキューファイルに対してメッセージ登録および取り出しを行う場合は，mqarlesコマンドで一時的障害閉塞を解除してください。

KFCA31199-I

使用方法：mqafilinf [-h usage][-q キュー名 | -x] キューファイル名 （S）

(Ｓ)mqafilinfコマンドの使用方法を示します。

KFCA31204-E

キューマネジャ定義で指定した最大ハンドル数（aa....aa）が不足しています。クラスタ機能を使用できないため処理を続行できません。要求最大ハンドル ＝ bb....bb

aa....aa：キューマネジャ定義で指定した最大ハンドル数

bb....bb：クラスタ機能を使用するために必要な最大ハンドル数

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義のmqaquemgr定義コマンドで指定した最大ハンドル数を見直してください。必要に応じて正しい値を設定し，OpenTP1を正常開始してください。

KFCA31205-I

継続情報が存在します。 （S）

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA31209-E

共用メモリプールの大きさが1945600を超えています。

確保しようとした共用メモリプールのサイズが1945600キロバイトを超えています。

(Ｓ)MQA開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システム環境定義のstatic_shmpool_size，dynamic_shmpool_sizeの和が，1945600キロバイトを超えています。両定義の和がOpenTP1の1945600キロバイトを超えないように再設定してください。

KFCA31210-E

mqamqtnam定義コマンドの-bオプションの合計値が120000000を超えています。 （L＋E）

定義されているmqamqtnam定義コマンドの-bオプション（総バッチメッセージ数）の合計値が120000000を超えています。

(Ｓ)MQA開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義に定義されているmqamqtnam定義コマンドの-bオプションの合計値が120000000以下となるように再設定してください。

KFCA31211-E

静的共用領域のメモリ不足で処理を続行できません。要求メモリ量=aa....aa （L＋E）

aa....aa：エラーが発生した場合のメモリ量（単位：キロバイト）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕静的共用領域のメモリ使用量を見直してください。

32ビット版のTP1/Message Queueの全バージョン，および64ビット版のTP1/Message Queue 07-50以前では，KFCA26185-Eメッセージが出力されます。

KFCA31212-E

動的共用領域のメモリ不足で処理を続行できません。要求メモリ量=aa....aa （L＋E）

aa....aa：エラーが発生した場合のメモリ量（単位：キロバイト）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕動的共用領域のメモリ使用量を見直してください。

32ビット版のTP1/Message Queueの全バージョン，および64ビット版のTP1/Message Queue 07-50以前では，KFCA26186-Eメッセージが出力されます。

KFCA31213-E

動的共用メモリが足りないため，入出力バッファが確保できません。要求メモリ量=aa....aa （L＋E）

aa....aa：エラーが発生した場合のメモリ量（単位：キロバイト）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システム環境定義のdynamic_shmpool_size定義の指定値を大きくしたあと，再度実行してください。または，mqainitコマンドで指定しているメッセージ長を小さくしたあと，再度実行してください。または，MQAサービス定義のmqaquegrp定義コマンドに指定した入出力バッファ数を小さくしたあと，再度実行してください。

32ビット版のTP1/Message Queueの全バージョン，および64ビット版のTP1/Message Queue 07-50以前では，KFCA04223-Eメッセージが出力されます。

KFCA31500-E

クラスタサービス起動に失敗しました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕mqrsupとmqrsppが開始されているか確認してください。

MQAサービス定義でmqa_mqr_confオペランドにYが指定されているか確認してください。

KFCA31501-E

クラスタサービス起動待ち合わせでタイムアウトが発生しました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕mqrsupのユーザサービス定義のCLUSTSSTARTWAIT値またはCHAINFWAIT値を見直し，再度mqrsupおよびmqrsppを開始してください。

KFCA31502-E

MQIでエラーが発生しました。関数名=aa....aa 理由コード＝bb....bb 詳細情報=cc....cc

aa....aa：MQI名

bb....bb：理由コード

cc....cc：詳細情報

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)cmqc.hまたはCMQV.cblのMQIヘッダファイルと，マニュアル「TP1/Message Queue プログラム作成リファレンス」から，理由コード（MQRC*）を調査し，処置してください。

KFCA31503-E

mqrspp内の関数でエラーが発生したため，処理を続行できません。

理由コード＝aa....aa 詳細情報＝bb....bb

aa....aa：理由コード

bb....bb：詳細情報

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたメッセージがあればその指示に従ってください。

mqrsppが停止している場合は再度mqrsppを開始してください。

KFCA31504-E

mqrsup内の関数でエラーが発生したため，処理を続行できません。

理由コード＝aa....aa 詳細情報＝bb....bb

aa....aa：理由コード

bb....bb：詳細情報

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたメッセージがあればその指示に従ってください。

mqrsupが停止している場合は再度mqrsupを開始してください。

KFCA31505-E

あて先UUIDが異なるシステムメッセージを受信しました。メッセージは破棄します。あて先UUID：aa....aa 送信元UUID：bb....bb

aa....aa：宛先UUID

bb....bb：送信元UUID

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕送信元のキューマネジャを確認してください。

KFCA31506-E

事前定義クラスタセンダチャネルのクラスタ名称が接続先クラスタレシーバチャネルと異なります。チャネル名称：aa....aa クラスタ名称：bb....bb

aa....aa：チャネル名称

bb....bb：クラスタ名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕事前定義クラスタセンダチャネルまたは接続先クラスタレシーバチャネルのクラスタ名称を修正してください。クラスタ名が一致している場合，事前定義クラスタセンダチャネルの接続先がフルリポジトリであることを確認してください。

KFCA31507-E

不正なクラスタメッセージを受信しました。メッセージは破棄します。送信元UUID：aa....aa メッセージ種別：bb....bb 保守情報1：cc....cc 保守情報2：dd....dd

aa....aa：送信元UUID

bb....bb：メッセージ種別

cc....cc：モジュールID（保守情報）

dd....dd：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA31508-E

MQRトレースでエラーが発生しました。トレース機能を縮退します。

保守情報1＝aa....aa 保守情報2＝bb....bb 保守情報3＝cc....cc

aa....aa：関数名または変数名（保守情報）

bb....bb：理由コード（保守情報）

cc....cc：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)MQRトレース処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA31509-I

クラスタ（aa....aa）に参加しました。

aa....aa：クラスタ名称

(Ｓ)クラスタに参加します。

KFCA31510-E

不正なクラスタメッセージを受信しました。保守情報1：aa....aa 保守情報2：bb....bb

aa....aa：モジュールID（保守情報）

bb....bb：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA31511-E

MQRトレースの環境変数定義が不正です。トレース機能を縮退します。環境変数名：aa....aa

aa....aa：環境変数名

(Ｓ)MQRトレース処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA31518-E

mqrspp内の関数でエラーが発生しました。メッセージ送信経路の再設定処理を中断します。関数名= aa....aa チャネル名＝bb....bb 理由コード= cc....cc

aa....aa：関数名

bb....bb：チャネル名

cc....cc：理由コード

(Ｓ)メッセージ送信経路の再設定処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕mqrsppが停止している場合は再度mqrsppを開始してください。

KFCA31519-E

参加クラスタ数をオーバしました。参加クラスタ数＝aa....aa

aa....aa：参加クラスタの最大数

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕通信構成定義の事前定義クラスタセンダチャネルを確認し，参加クラスタの最大数を超えないように定義を再作成し，OpenTP1を再開始してください。

KFCA31520-E

参加しようとしたクラスタに属する事前定義クラスタレシーバチャネルがありません。クラスタ名称：aa....aa

aa....aa：クラスタ名称

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕事前定義クラスタセンダチャネルに定義されたクラスタ名称を持つ事前定義クラスタレシーバチャネルを通信構成定義に定義して再作成したあと，OpenTP1を再開始してください。

KFCA31522-E

クラスタサービス処理中にエラーが発生しました。保守情報1＝aa....aa 保守情報2＝bb....bb 保守情報3＝cc....cc 保守情報4＝dd....dd

aa....aa：関数名（保守情報）

bb....bb：理由コード（保守情報）

cc....cc：モジュールID（保守情報）

dd....dd：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)クラスタサービス処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA31523-E

mqrsupの環境変数定義が不正です。

環境変数名：aa....aa　指定値：bb....bb

aa....aa：環境変数名

bb....bb：指定値

(Ｓ)クラスタサービスを中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕mqrsupのリポジトリ管理サーバユーザサービス定義の環境変数定義を見直し，再度mqrsupおよびmqrsppを開始してください。

KFCA31524-W

mqrsupの環境変数定義が不正です。省略値を設定し処理を続行します。

環境変数名：aa....aa　指定値：bb....bb　省略値：cc....cc

aa....aa：環境変数名

bb....bb：指定値

cc....cc：省略値

(Ｓ)環境変数に省略値を設定し処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕mqrsupのリポジトリ管理サーバユーザサービス定義の環境変数定義を見直してください。

KFCA31525-E

リポジトリ管理サーバのバージョンが誤っています。 （E）

(Ｓ)リポジトリ管理サーバの開始処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1の停止後，mqrmakeを実行し，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA31526-I

リポジトリ管理サーバに処理を依頼しました。処理名＝aa....aa クラスタ名＝bb....bb

aa....aa：処理名

REMOVE：mqrremoveコマンドからの依頼

REMOVE-S：mqrremoveコマンドからの依頼（-sオプション指定時）

REFRESH：mqrrefreshコマンドからの依頼

bb....bb：クラスタ名称

(Ｓ)リポジトリ管理サーバへ処理を依頼しました。

KFCA31527-I

リポジトリ管理サーバで処理を実行しました。処理名＝aa....aa クラスタ名＝bb....bb

aa....aa：処理名

REMOVE：mqrremoveコマンドからの依頼

REMOVE-S：mqrremoveコマンドからの依頼（-sオプション指定時）

REFRESH：mqrrefreshコマンドからの依頼

bb....bb：クラスタ名称

(Ｓ)リポジトリ管理サーバで処理を実行しました。

KFCA31528-I

使用方法：mqrrefresh [-h usage] [{ -f | [-m] [-t] }] {-c クラスタ名 |-a} （S）

(Ｓ)mqrrefreshコマンドの使用方法を示します。

KFCA31529-I

クラスタ（aa....aa）のリポジトリ情報再作成処理を終了しました。

aa....aa：クラスタ名称

(Ｓ)リポジトリ情報再作成処理が終了しました。

KFCA31530-E

リポジトリ管理サーバは指定したクラスタ（aa....aa）に参加していません。 （L＋E）

aa....aa：クラスタ名称

(Ｓ)リポジトリ情報再作成処理またはクラスタからの脱退処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕クラスタ名称を見直し，再度mqrrefreshコマンドまたはmqrremoveコマンドを実行してください。

KFCA31531-E

クラスタ（aa....aa）はリポジトリ情報再作成処理中です。 （L＋E）

aa....aa：クラスタ名称

(Ｓ)リポジトリ情報再作成処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕KFCA31529-Iメッセージが出力された後，再度mqrrefreshコマンドを実行してください。

KFCA31532-I

使用方法：mqrremove [-h usage] [{-s|-q}] {-c クラスタ名|-a} （S）

(Ｓ)mqrremoveコマンドの使用方法を示します。

KFCA31533-I

フルリポジトリがパーシャルリポジトリになりました。クラスタ名称＝aa....aa UUID＝bb....bb

aa....aa：クラスタ名称

bb....bb：パーシャルリポジトリになったキューマネジャのUUID

(Ｓ)クラスタ内のフルリポジトリがパーシャルリポジトリに変更になりました。

KFCA31534-I

パーシャルリポジトリがフルリポジトリになりました。クラスタ名称＝aa....aa UUID＝bb....bb

aa....aa：クラスタ名称

bb....bb：フルリポジトリになったキューマネジャのUUID

(Ｓ)クラスタ内のパーシャルリポジトリがフルリポジトリに変更になりました。

KFCA31535-W

クラスタ内にフルリポジトリが存在しません。クラスタ名＝aa....aa

aa....aa：クラスタ名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕クラスタにフルリポジトリを作成してください。

KFCA31536-E

リポジトリ管理サーバへの処理依頼に失敗しました。処理名＝aa....aa クラスタ名＝bb....bb 関数名＝cc....cc 理由コード＝dd....dd

aa....aa：処理名

REMOVE：mqrremoveコマンドからの依頼

REMOVE-S：mqrremoveコマンドからの依頼（-sオプション指定時）

REFRESH：mqrrefreshコマンドからの依頼

bb....bb：クラスタ名称

cc....cc：エラー要因となった関数名

dd....dd：エラー要因となった関数の理由コード

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕cmqc.hまたはCMQV.cblのMQIヘッダファイルと，マニュアル「TP1/Message Queue プログラム作成リファレンス」から理由コード（MQRC*）を調査し，処置してください。

KFCA31537-E

リポジトリ管理サーバは指定したクラスタ（aa....aa）から脱退していません。 （L＋E）

aa....aa：クラスタ名称

(Ｓ)クラスタからの脱退解除処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕クラスタ名称を見直し，再度mqrremoveコマンドを実行してください。

KFCA31538-E

指定したクラスタ（aa....aa）が誤っています。 （E）

aa....aa：クラスタ名称

(Ｓ)リポジトリ情報再作成処理またはクラスタからの脱退処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕クラスタ名称を見直し，再度mqrrefreshコマンドまたはmqrremoveコマンドを発行してください。

KFCA31539-E

クラスタ（aa....aa）のリポジトリ情報再作成処理に失敗しました。 理由コード＝bb....bb

aa....aa：クラスタ名称

bb....bb：理由コード

(Ｓ)リポジトリ情報再作成処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕出力された理由コードに従って処置してください。

理由コード

意味

対策

1

クラスタ内にフルリポジトリが存在しません。

クラスタ内にフルリポジトリが存在することを確認して，再度mqrrefreshコマンドを実行してください。

2

事前定義クラスタセンダチャネルの接続先がフルリポジトリではありません。

事前定義クラスタセンダチャネルの接続先がフルリポジトリであることを確認してください。このメッセージの出力後，クラスタステータスはFALSE（クラスタ参加失敗）となります。この状態で，パーシャルリポジトリをフルリポジトリへ変更した場合はクラスタ参加できません。再度-fオプションを指定してmqrrefreshコマンドを実行してください。

KFCA31540-E

事前定義クラスタセンダチャネルが存在しないため処理を続行できません。 処理名＝aa....aa クラスタ名＝bb....bb

aa....aa：処理名

REMOVE-S：mqrremoveコマンドからの依頼（-sオプション指定時）

REFRESH：mqrrefreshコマンドからの依頼

bb....bb：クラスタ名称

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1を正常終了し，事前定義クラスタセンダチャネルを再作成してください。OpenTP1開始後，再度mqrrefreshコマンドまたはmqrremoveコマンドを入力してください。

KFCA31544-I

リポジトリ情報の送信時間を通知します。情報種別＝aa....aa 情報名称＝bb....bb リポジトリ情報送信までの時間＝cc....cc

aa....aa：リポジトリ情報の種別

LOCAL MGR：ローカルキューマネジャ情報

リポジトリ情報を確認する場合は，mqrlsコマンドに-u，-x，および-mオプションを同時に指定して実行してください。

LOCAL QUE：ローカルキュー情報

リポジトリ情報を確認する場合は，mqrlsコマンドに-u，-x，および-qオプションを同時に指定して実行してください。

QUERY MGR：キューマネジャ問い合わせ情報

リポジトリ情報を確認する場合は，mqrlsコマンドに-u，-x，および-tオプションを同時に指定して実行してください。

QUERY UUID：キューマネジャ識別子問い合わせ情報

リポジトリ情報を確認する場合は，mqrlsコマンドに-u，-x，および-tオプションを同時に指定して実行してください。

QUERY QUE：キュー問い合わせ情報

リポジトリ情報を確認する場合は，mqrlsコマンドに-u，-x，および-tオプションを同時に指定して実行してください。

SYSTEM：システム用問い合わせ情報

クラスタを構成するシステム制御用のシステムメッセージの問い合わせ情報です。

bb....bb：リポジトリ情報の名称

cc....cc：リポジトリ情報の送信までの時間（単位：秒）

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA31545-I

リポジトリ情報が送信されました。情報種別＝aa....aa　情報名称＝bb....bb

aa....aa：リポジトリ情報の種別

LOCAL MGR：ローカルキューマネジャ情報

リポジトリ情報を確認する場合は，mqrlsコマンドに-u，-x，および-mオプションを同時に指定して実行してください。

LOCAL QUE：ローカルキュー情報

リポジトリ情報を確認する場合は，mqrlsコマンドに-u，-x，および-qオプションを同時に指定して実行してください。

QUERY MGR：キューマネジャ問い合わせ情報

リポジトリ情報を確認する場合は，mqrlsコマンドに-u，-x，および-tオプションを同時に指定して実行してください。

QUERY UUID：キューマネジャ識別子問い合わせ情報

リポジトリ情報を確認する場合は，mqrlsコマンドに-u，-x，および-tオプションを同時に指定して実行してください。

QUERY QUE：キュー問い合わせ情報

リポジトリ情報を確認する場合は，mqrlsコマンドに-u，-x，および-tオプションを同時に指定して実行してください。

SYSTEM：システム用問い合わせ情報

クラスタを構成するシステム制御用のシステムメッセージの問い合わせ情報です。

bb....bb：リポジトリ情報の名称

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA31546-W

リポジトリ情報が更新されていません。情報種別＝aa....aa

aa....aa：リポジトリ情報の種別

REMOTE MGR：クラスタキューマネジャ情報

リモートのキューマネジャに存在するクラスタレシーバチャネル情報です。

リポジトリ情報を確認する場合は，mqrlsコマンドに-u，-x，および-mオプションを同時に指定して実行してください。

REMOTE QUE：クラスタキュー情報

リモートのキューマネジャに存在するクラスタキュー情報です。

リポジトリ情報を確認する場合は mqrls コマンドに-u，-x，および-qオプションを同時に指定して実行してください。

(Ｓ)KFCA31547-Wを出力します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕KFCA31547-Wに示す対策をしてください。

KFCA31547-W

クラスタ名＝aa....aa キューマネジャ名＝bb....bb 情報名称＝cc....cc 保持期限＝dd....dd

aa....aa：クラスタ名（1〜48文字のMQ文字列）

bb....bb：キューマネジャ名（1〜48文字のMQ文字列）

cc....cc：リポジトリ情報の名称（チャネル名またはキュー名）（1〜48文字のMQ文字列）

dd....dd：リポジトリ情報の有効期限（曜日 月 日 時：分：秒 年（西暦））

出力例 Wed Mar 11 11:32:56 2020

次に示す情報の保持期間※が切れる期限が表示されます。

クラスタキューマネジャ情報

リモートのキューマネジャに存在するクラスタレシーバチャネル情報

クラスタキュー情報

リモートのキューマネジャに存在するクラスタキュー情報

注※

リポジトリ情報を受信したときからローカルキューマネジャ上で削除されるまでの期間。

この期間は，フルリポジトリキューマネジャから通知された有効期間（最大30日）に60日の猶予期間を加えた合計値です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕フルリポジトリキューマネジャと接続するチャネル（クラスタセンダまたはクラスタレシーバ）の障害などの環境不正が発生し，定期的（30日以内）に使用しているリポジトリ情報が更新されていません。

対策をしない場合，リポジトリ情報の保持期間が満了するとリポジトリ情報は使用できなくなり，MQOPEN命令，MQPUT命令，またはMQPUT1命令が失敗します。

リポジトリ情報を更新するために，次に示す対策をしてください。

フルリポジトリキューマネジャと通信ができていないおそれがあるため，通信できる状態であることを確認し，クラスタセンダチャネルおよびクラスタレシーバチャネルを接続してください。

90日以上OpenTP1を停止していた場合，クラスタから自キューマネージャが除去されることがあります。mqrremoveコマンドによってクラスタから脱退し，再度クラスタに参加してください。

何らかの原因で障害が発生しているおそれがあります。30日以内に出力されたメッセージの対策を行い，障害原因を取り除いてください。

対策後，リポジトリ情報の更新状況を照会するコマンド（mqrlsコマンドの-uオプション）を入力し，リポジトリ情報の保持期限が更新されたことを確認してください。リポジトリ情報が更新されるとメッセージは出力されなくなります。

対策をしても，定期的にメッセージが出力される場合やリポジトリ情報の保持期限が更新されないで削除されている場合は，マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。主に出力される資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

MQTトレースファイル

MQRトレースファイル

また，OpenTP1を長期間停止していた場合，OpenTP1の開始時にメッセージが1度だけ出力されることがあります。この場合，リポジトリ管理サーバ（mqrsup）によってリポジトリ情報が更新されるため対策不要です。必要に応じて，リポジトリ情報の更新状況を照会するコマンド（mqrlsコマンドの-uオプション）を入力し，リポジトリ情報の保持期限が更新されたことを確認してください。

KFCA31600-I

MQTマネジャプロセスを開始します。

(Ｓ)MQT通信プロセスを開始します。

KFCA31601-I

MQTマネジャプロセスを再開始します。

(Ｓ)MQT通信プロセスを再開始します。

KFCA31602-I

MQTマネジャサービスを開始しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA31603-I

MQTマネジャプロセスの終了要求を受け付けました。

(Ｓ)MQT通信プロセスを終了します。

KFCA31604-I

MQTマネジャプロセスを終了します。

(Ｓ)MQTマネジャプロセスを終了します。

KFCA31605-E

ローカルメモリ不足が発生しました。要求メモリ量=aa....aa

aa....aa：要求メモリ量（単位：バイト）

(Ｓ)MQTマネジャプロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQTマネジャプロセスが動作できるようにメモリサイズを大きくしてください。

KFCA31606-E

メモリ不足が発生しました。

(Ｓ)MQTマネジャプロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQTマネジャプロセスが動作できるようにメモリサイズを大きくしてください。

KFCA31607-E

論理矛盾が発生しました。

保守情報1=aa....aa

保守情報2=bb....bb

保守情報3=cc....cc

保守情報4=dd....dd,ee....ee

aa....aa：モジュールID（保守情報）

bb....bb：関数名称（保守情報）

cc....cc：リターンコード（保守情報）

dd....dd：ステータス（保守情報）

ee....ee：イベント（保守情報）

(Ｓ)MQTマネジャプロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。

出力される主な資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力および標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA31608-E

障害が発生しました。

保守情報1=aa....aa

保守情報2=bb....bb

保守情報3=cc....cc

保守情報4=dd....dd,ee....ee

aa....aa：モジュールID（保守情報）

bb....bb：関数名称（保守情報）

cc....cc：リターンコード（保守情報）

dd....dd：ステータス（保守情報）

ee....ee：イベント（保守情報）

(Ｓ)MQTマネジャプロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リターンコードに従って処置してください。

リターンコード

意味

対策

-1804

MQTサービスの開始または終了に失敗しました。

このメッセージ以前に出力されたメッセージに従って処置してください。

上記以外

その他

マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。

出力される主な資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力および標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA31609-E

障害が発生しました。処理を続行します。

保守情報1=aa....aa

保守情報2=bb....bb

保守情報3=cc....cc

保守情報4=dd....dd,ee....ee

aa....aa：モジュールID（保守情報）

bb....bb：関数名称（保守情報）

cc....cc：リターンコード（保守情報）

dd....dd：ステータス（保守情報）

ee....ee：イベント（保守情報）

(Ｓ)MQTマネジャプロセスは処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以前に出力されたKFCA316nn（n：任意の整数）のメッセージに従って処置してください。

KFCA31610-E

共用メモリ不足が発生しました。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕共用メモリサイズを大きくして再度開始してください。

KFCA31650-W

mmm 転送メッセージをデッドレターキューに登録できません。

チャネル名=aa....aa：bbb メッセージ長=cc....cc 理由コード=dd 詳細コード=ee....ee,ff....ff,gg....gg,hh....hh

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

csn：クラスタセンダ

srv：サーバ

cc....cc：異常を検出したメッセージのメッセージ長（単位：バイト）

dd：理由コード

ee....ee：異常を検出したメッセージの情報1（16進数の4バイト）

次に示す場合に有効な情報を出力します。それ以外の場合は00000000を出力します。

理由コードが01で，メッセージ長が4バイト以上の場合

理由コードが02で，メッセージ長が432バイト以上の場合

理由コードが03で，メッセージ長が468バイト以上の場合

理由コードが04で，メッセージ長が464バイト以上の場合

理由コードが05で，転送メッセージが配布リストではない状態で，メッセージ長が432バイト以上の場合

理由コードが05で，転送メッセージが配布リストであり，メッセージ長が432バイト＋MQDH構造体のStrucLengthの値以上の場合

ff....ff：異常を検出したメッセージの情報2（16進数の4バイト）

次に示す場合に有効な情報を出力します。それ以外の場合は00000000を出力します。

理由コードが01で，メッセージ長が8バイト以上の場合

理由コードが02で，メッセージ長が436バイト以上の場合

gg....gg：保守情報（16進数の4バイト）

hh....hh：異常を検出したメッセージの情報3（16進数の4バイト）

理由コードが02で，メッセージ長が468バイト以上の場合に有効な情報を出力します。それ以外の場合は00000000を出力します。

(Ｓ)送信側チャネルが転送メッセージから異常を検出後，デッドレターキューに登録できなかった場合に，異常の詳細情報を出力し処理を続行します。ファーストメッセージの場合だけ出力されます。

〔対策〕出力された理由コードに従って処置してください。

理由コード

意味

対策

00

メッセージ長が不正です。

KFCA31652-Wで表示される登録アプリケーションおよびチャネルの最大メッセージ長を見直してください。

01

MQXQH構造体（転送キューヘッダ）の形式が不正です。

異常を検出したメッセージの情報1が58514820（XQH ）になっているか確認してください。58514820（XQH ）になっていない場合はリモートキューのローカル定義名で指定したキューに対してメッセージを登録するようにアプリケーションを変更するか，MQXQH構造体のStrucIdフィールドを正しく設定したメッセージを転送キューに登録するようにアプリケーションを変更してください。

異常を検出したメッセージの情報2が00000001（Windowsの場合は01000000）になっているかを確認してください。

00000001（Windowsの場合は01000000）になっていない場合はリモートキューのローカル定義名で指定したキューに対してメッセージを登録するようにアプリケーションを変更するか，MQXQH構造体のVersionフィールドを正しく設定したメッセージを転送キューに登録するようにアプリケーションを変更してください。

02

MQDH構造体（配布ヘッダ）の形式が不正です。

異常を検出したメッセージの情報1が44822020（DH ）になっているか確認してください。44822020（DH ）になっていない場合はMQDH構造体のStrucIdフィールドを正しく設定したメッセージを転送キューに登録するようにアプリケーションを変更してください。

異常を検出したメッセージの情報2が00000001（Windowsの場合は01000000）になっているか確認してください。00000001（Windowsの場合は01000000）になっていない場合はMQDH構造体のVersionフィールドを正しく設定したメッセージを転送キューに登録するようにアプリケーションを変更してください。

異常を検出したメッセージの情報3がMQDH構造体のRecsPresent値として正しいか確認してください。正しくない場合は正しい形式のMQDH構造体を付けたメッセージを転送キューに登録するようにアプリケーションを変更してください。

03

MQOR構造体（オブジェクトレコード）の形式が不正です。

異常を検出したメッセージの情報1がMQDH構造体のRecsPresent値として正しいかを確認してください。正しくない場合は正しい形式のMQDH構造体を付けたメッセージを転送キューに登録するようにアプリケーションを変更してください。

04

MQPMR構造体（登録メッセージレコード）の形式が不正です。

異常を検出したメッセージの情報1がMQDH構造体のPutMsgRecFields値として正しいかを確認してください。正しくない場合は正しい形式のMQDH構造体を付けたメッセージを転送キューに登録するようにアプリケーションを変更してください。

05

MQMDE構造体（メッセージ記述子の拡張）の形式が不正です。

異常を検出したメッセージの情報1が4d444520（MDE ）になっているか確認してください。4d444520（MDE ）になっていない場合はMQMDE構造体のStrucIdフィールドを正しく設定したメッセージを転送キューに登録するようにアプリケーションを変更してください。

06

データ変換に失敗しました。

アプリケーションで指定する文字セット識別子（MQMD構造体のCodedCharSetIdフィールド）と，変換後CCSID（mqtalccha定義コマンドの-d cnvccsidオペランド）の組み合わせが正しいかどうかを確認してください。確認する際には，マニュアル「TP1/Message Queue プログラム作成リファレンス」の文字セット識別子一覧についての記載を参照してください。

07

配布リストを送信できません。

相手システムで配布リスト機能をサポートしているか確認してください。

自システムのバッファ方式（mqtalccha定義コマンドの-g buftypeオペランド）をメッセージ方式に変更してください。

KFCA31651-W

mmm チャネル名=aa....aa ：bbb メッセージ識別子＝cc....cc 相関識別子＝dd....dd

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

csn：クラスタセンダ

srv：サーバ

cc....cc：異常を検出したメッセージのメッセージ識別子（16進数）

KFCA31650-Wの理由コードが01の場合は，0を24バイト分出力します。

dd....dd：異常を検出したメッセージの相関識別子（16進数）

KFCA31650-Wの理由コードが01の場合は，0を24バイト分出力します。

(Ｓ)送信側チャネルが転送メッセージから異常を検出後，デッドレターキューに登録できなかった場合に，異常の詳細情報を出力し処理を続行します。ファーストメッセージの場合だけ出力されます。

(Ｏ)直前に出力されている，同一MQT識別子のKFCA31650-Wの理由コードに従って処置してください。

KFCA31652-W

mmm チャネル名=aa....aa ：bbb 登録アプリケーション名=cc....cc 登録日付=dddddddd 登録時刻=eeeeeeee

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

csn：クラスタセンダ

srv：サーバ

cc....cc：異常を検出したメッセージを登録したアプリケーション名

dddddddd：異常を検出したメッセージの登録日付

YYYYMMDDの形式で出力します。

YYYY：年（4けたの10進数）

MM：月（01〜12の10進数）

DD：日（01〜31の10進数）

eeeeeeee：異常を検出したメッセージの登録時刻

グリニッジ標準時（GMT）をHHMMSSTHの形式で出力します。

HH：時（00〜23の10進数）

MM：分（00〜59の10進数）

SS：秒（00〜59の10進数）

T：1/10秒（0〜9の10進数）

H：1/100秒（0〜9の10進数）

(Ｓ)送信側チャネルが転送メッセージから異常を検出後，デッドレターキューに登録できなかった場合に，異常の詳細情報を出力し処理を続行します。ファーストメッセージの場合だけ出力されます。

(Ｏ)直前に出力されている，同一MQT識別子のKFCA31650-Wの理由コードに従って処置してください。

KFCA31900-W

mmm MQTサービス終了時にチャネル管理情報格納ファイルの書き込みが行われていません。

ファイル名＝aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル管理情報格納ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA31901-E

mmm チャネル管理情報格納ファイルに異常が発生しました。

ファイル名＝aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル管理情報格納ファイルパス名

(Ｓ)処理を続行します。

ただし，MQAサービス定義に指定したすべてのチャネル管理情報格納ファイルが使用できない場合は，MQT通信プロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義に指定したチャネル管理情報格納ファイルが破壊されているか，指定が誤っています。MQA通信サービス定義のチャネル管理情報格納ファイル名を確認してください。

ファイルが破壊されている場合は該当ファイルを削除してください。

KFCA31902-E

チャネル管理情報格納ファイル名の文字数が定義で指定できる値を超えています。

(Ｓ)MQT通信プロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義に指定したチャネル管理情報格納ファイル名を次に示す点について確認し，再度実行してください。

通常ファイルを使用する場合

ファイルパス名に80文字を超える名称を指定していないか。

OpenTP1ファイルシステムを使用する場合

ファイルパス名に63文字を超える名称を指定していないか。

ファイル名に14文字を超える名称を指定していないか。

KFCA31903-W

mmm 前回のオンライン中のチャネル管理情報を引き継ぐ事ができません。

mmm：MQT識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕前回のオンラインでのチャネル管理情報は無効です。接続相手システムのチャネルとシーケンス番号不一致となる可能性があります。あらかじめmqtrstchaコマンドでシーケンス番号を合わせてください。

また，メッセージの二重送信，および欠落の可能性があります。

KFCA31904-E

mmm チャネル管理情報格納ファイルに対するアクセス権がありません。

ファイル名＝aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル管理情報格納ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

ただし，MQAサービス定義に指定したすべてのチャネル管理情報格納ファイルが使用できない場合は，MQT通信プロセスを終了します。

(Ｏ)チャネル管理情報格納ファイルのアクセス権を変更してください。

KFCA31905-W

mmm 指定したチャネル管理情報格納ファイルは存在しません。

ファイル名＝aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル管理情報格納ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA31906-E

mmm チャネル管理情報格納ファイル名が誤っています。

ファイル名＝aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル管理情報格納ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

ただし，MQAサービス定義に指定したすべてのチャネル管理情報格納ファイルが使用できない場合，または定義文法がエラーの場合は，MQT通信プロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義に指定したチャネル管理情報格納ファイル名を見直して，再度実行してください。

KFCA31907-E

mmm チャネル管理情報を書き込むファイル容量が不足しています。

ファイル名＝aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル管理情報格納ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

ただし，MQAサービス定義に指定したすべてのチャネル管理情報格納ファイルが使用できない場合は，MQT通信プロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義のチャネル管理情報格納ファイル名に，チャネル管理情報を書き込める十分なファイルスペースのあるファイルパス名を指定して，再度正常開始してください。

KFCA31908-E

mmm チャネル管理情報格納ファイルのデータ入出力中にエラーが発生しました。

ファイル名＝aa....aa 保守情報1＝bb

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル管理情報格納ファイル名

bb：リターンコード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

ただし，MQAサービス定義に指定したすべてのチャネル管理情報格納ファイルが使用できない場合は，MQT通信プロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ディスク装置の状態を確認したあと，マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。出力される主な資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力および標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA31909-E

mmm メッセージ送達確認状態=未確認のチャネルが存在するためバッチサイズの変更ができません。

チャネル名=aa....aa：bbb 旧バッチサイズ＝cc....cc 新バッチサイズ＝dd....dd

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

csn：クラスタセンダ

cc....cc：旧バッチサイズ

dd....dd：新バッチサイズ

(Ｓ)MQT通信プロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージ送達確認状態が未確認の間は，バッチサイズを小さくできません。新バッチサイズが旧バッチサイズ以上となるよう定義を変更してください。バッチサイズを小さくする場合は，MQTサービス開始後にメッセージ送達確認状態の未確認を解決してから変更してください。

KFCA31910-E

mmm MQ管理機能インタフェースでエラーが発生しました。

チャネル名＝aa....aa:bbb 理由コード＝cc....cc

保守情報1＝dd....dd 保守情報2＝ee....ee

相手キューマネジャ名=ff....ff

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル名（チャネルを特定しない場合は****を出力します）

bbb：チャネルタイプ

snd：センダ

srv：サーバ

rcv：レシーバ

req：リクエスタ

csn：クラスタセンダ

crc：クラスタレシーバ

（チャネルを特定しない場合は***を出力します）

cc....cc：理由コード

dd....dd：内部関数名（保守情報）

ee....ee：エラー詳細コード

ff....ff：相手キューマネジャ名

相手キューマネジャ名が特定できない場合は****を出力します。また，33バイト以降は...を出力します。

(Ｓ)MQT通信プロセスはMQ管理機能とのインタフェースを縮退して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕出力された理由コードに従って対策してください。

理由コード

（16進）

エラー詳細コード

（16進）

意味

対策

00000001

errnoの値

共用メモリの操作，またはセマフォの操作に失敗しました。

エラー詳細コードの値をOS提供のヘッダファイル（errno.h）で確認し，対策してからTP1/Message Queueを再度開始してください。

00000002

errnoの値

MQ管理情報ファイルへのアクセスに失敗しました。

エラー詳細コードの値をOS提供のヘッダファイル（errno.h）で確認し，対策してからTP1/Message Queueを再度開始してください。

00000003

errnoの値

コマンド起動に失敗しました。

Cm2（Consolidated Management 2）のトラップ送信コマンド（snmptrap）の起動に失敗しました。

エラー詳細コードの値をOS提供のヘッダファイル（errno.h）で確認するとともに，ESA（JP1/Cm2/Extensible SNMP Agent）の状態を確認し，対策してからTP1/Message Queueを再度開始してください。

00000005

要求メモリ量

（単位：バイト）

ローカルメモリが不足しています。

TP1/Message Queueの各プロセスで使用できるローカルメモリ量を確認して，TP1/Message Queueを再度開始してください。

00000006

00000000

ユーザ名の取得時にエラーが発生しました。

/etc/passwdファイルからTP1/Message Queueを開始しているユーザが参照できません。

/etc/passwdファイルにTP1/Message Queueを起動しているユーザ名が登録されているかを確認し，TP1/Message Queueを再度開始してください。

00000007

errnoの値

エージェントメッセージキュー構成定義ファイルへのアクセスに失敗しました。

エラー詳細コードの値をOS提供のヘッダファイル（errno.h）で確認し，対策してからTP1/Message Queueを再度開始してください。

00000008

00000001

エージェントメッセージキュー構成定義ファイルの1行の長さが80文字を超えています。

エージェントメッセージキュー構成定義ファイルの内容を見直して，TP1/Message Queueを再度開始してください。

00000002

エージェントメッセージキュー構成定義ファイルに，キューマネジャ識別子が定義されていません。

00000003

エージェントメッセージキュー構成定義ファイルに指定したキューマネジャ識別子が2けたになっていません。

00000004

エージェントメッセージキュー構成定義ファイルに指定したキューマネジャ名が48文字を超えています。

00000005

エージェントメッセージキュー構成定義ファイルに指定したキューマネジャ名が重複しています。

00000006

エージェントメッセージキュー構成定義ファイルに指定したキューマネジャ識別子が重複しています。

00000007

エージェントメッセージキュー構成定義ファイルのキューマネジャ識別子の指定値が不正です。

00000008

MQAサービス定義のmqaquemgr定義コマンドで指定したキューマネジャ名と一致する定義が，エージェントメッセージキュー構成定義ファイルの内容から見つかりません。

00000009

−

TP1/Message Queueのバージョンに対応したMessage Queue - Operation - Agentが正常にインストールされていません。

TP1/Message Queueのバージョンに対応したMessage Queue - Operation - Agentをインストールしてください。

0000000a

errnoの値

エージェントメッセージキュー環境定義ファイルへのアクセスに失敗しました。

エラー詳細コードの値をOS提供のヘッダファイル（errno.h）で確認し，対策してからTP1/Message Queueを再度開始してください。

0000000b

00000001

エージェントメッセージキュー環境定義ファイルの1行の長さが80文字を超えています。

エージェントメッセージキュー環境定義ファイルの内容を見直して，TP1/Message Queueを再度開始してください。

00000002

エージェントメッセージキュー環境定義ファイルのエージェント物理IPアドレスの指定値が不正です。

00000003

エージェントメッセージキュー環境定義ファイルのエージェント論理IPアドレスの指定値が不正です。

000000ff

その他のエラーです。

（凡例）

−：該当しません。

KFCA31920-I

入力形式：mqtdmped -i スナップダンプファイル名 [-n チャネル名] [ -q 相手キューマネジャ名] [-k テーブル種別] （S）

(Ｓ)mqtdmpedコマンドの使用方法を示します。

KFCA31921-E

MQTスナップダンプファイルの編集中に入出力障害が発生しました。

ファイル名＝aa....aa 保守情報1＝bb....bb 保守情報2＝cc....cc （E）

aa....aa：スナップダンプファイル名

bb....bb：保守情報

cc....cc：保守情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)スナップダンプファイルの格納されているディスク装置の状態を確認してください。

KFCA31922-E

MQTスナップダンプファイルに対するアクセス権がありません。

ファイル名＝aa....aa （E）

aa....aa：スナップダンプファイル名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)コマンドを実行したユーザとスナップダンプファイルのアクセス権限を確認してください。

KFCA31923-E

指定したMQTスナップダンプファイルは存在しません。

ファイル名＝aa....aa （E）

aa....aa：スナップダンプファイル名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)スナップダンプファイルが格納されているディレクトリを確認してください。

KFCA31924-E

MQTスナップダンプファイルに異常が発生しました。

ファイル名＝aa....aa 保守情報1＝bb....bb （E）

aa....aa：スナップダンプファイル名

bb....bb：保守情報

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)コマンドに指定したスナップダンプファイル名を確認し，再度実行してください。

KFCA31930-I

相手キューマネジャ名＝aa....aa （S）

aa....aa：相手キューマネジャ名

(Ｓ)相手キューマネジャ名を出力し，処理を続行します。

相手キューマネジャ名が特定できない場合，****を出力します。

KFCA31931-I

定義種別＝aa....aa （S）

aa....aa：定義種別

MANLINST：

MQT通信構成定義で指定されたクラスタレシーバ以外のチャネル

AUTOINST：

リポジトリ情報によって自動的に作成されたクラスタセンダチャネル

INSTMODL：

MQT通信構成定義で指定されたクラスタレシーバチャネルの属性

MULTINST：

INSTMODLによって作成されたクラスタレシーバチャネルのインスタンス

(Ｓ)チャネルの定義種別を出力し，処理を続行します。

KFCA31932-I

経路再設定中＝aaa （S）

aaa：経路再設定状態

YES：メッセージ送信経路の再設定処理をしています。

NO：メッセージ送信経路の再設定処理はしていません。

(Ｓ)経路再設定状態を出力し，処理を続行します。

KFCA31933-I

短期確立再試行回数の残数＝aa....aa 長期確立再試行回数の残数＝bb....bb （S）

aa....aa：短期確立再試行回数の残数

bb....bb：長期確立再試行回数の残数

(Ｓ)確立再試行回数の残数を出力し，処理を続行します。

KFCA31934-I

クラスタ名＝aa....aa （S）

aa....aa：クラスタ名

(Ｓ)参加しているクラスタ名を表示し，処理を続行します。

KFCA31935-I

YYYY/MM/DD-hh:mm:ss以降の転送メッセージ総数＝aa....aa （S）

YYYY/MM/DD：MQTサービス開始後，1回目のMCA開始年月日

（MCAを開始していない場合は，MQTサービス開始年月日）

hh:mm:ss：MQTサービス開始後，1回目のMCA開始時刻

（MCAを開始していない場合は，MQTサービス開始時刻）

aa....aa：MQTサービス開始後に転送が完了したメッセージの数

（2147483647の次は1に戻ります）

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA31936-I

自システム＝（aa....aa，bb....bb） （S）

aa....aa：自システムのIPアドレス

bb....bb：自システムのポート番号

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA31941-E

チャネル管理情報格納ファイル入出力形式の指定に誤りがあります。

(Ｓ)MQT通信プロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義に指定したチャネル管理情報格納ファイル入出力形式を見直して，再度実行してください。

KFCA31942-E

mmm チャネル管理情報格納ファイルのバージョンが異なっています。

ファイル名＝aa....aa

mmm：MQT識別子

aa....aa：チャネル管理情報格納ファイルパス名

(Ｓ)処理を続行します。

ただし，MQAサービス定義に指定したすべてのチャネル管理情報格納ファイルが使用できない場合は，MQT通信プロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MQAサービス定義に指定したチャネル管理情報格納ファイルのバージョンが異なっているため，該当ファイルからチャネル情報を回復できません。該当ファイルを削除するか別のファイル名を指定してください。

KFCA31943-E

mmm OpenTP1ファイルのアクセスに失敗しました。

OpenTP1ファイル名＝aa....aa 理由コード=bb....bb 関数名= cc....cc

mmm：MQT識別子

aa....aa：アクセスに失敗したOpenTP1ファイル名

bb....bb：理由コード

cc....cc：関数名（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

ただし，MQAサービス定義に指定したすべてのチャネル管理情報格納ファイルで異常が発生した場合は，MQT通信プロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに従って処置してください。

理由コード

意味

対策

-1533

OpenTP1ファイルシステムが初期化されていません。

OpenTP1ファイルシステムを初期化して，再度実行してください。

-1537

OpenTP1ファイルシステム上に作成できるファイル数の上限を超えました。

OpenTP1ファイルシステム内の未使用ファイルを削除するか，最大ファイル数を大きくしたOpenTP1ファイルシステムを初期化して，再度実行してください。

-1538

OpenTP1ファイルシステムのバージョンが不一致です。

OpenTP1ファイルシステムを初期化して，再度実行してください。

-1561

オープンで上限値オーバが報告されました。

OSの環境を再設定して，再度実行してください。または，未使用のキャラクタ型スペシャルファイルをクローズして，再度実行してください。

-1563

OpenTP1ファイルシステムに対するアクセス権がありません。

OpenTP1ファイルシステムのアクセス権を変更して，再度実行してください。

-1564

OpenTP1ファイルに対するアクセス権がありません。

OpenTP1ファイルのアクセス権を変更して，再度実行してください。

上記以外

その他

マニュアル「TP1/Message Queue 使用の手引」の障害時に取得する情報についての記述を参照して，出力されている資料をすべて採取後，保守員に連絡してください。出力される主な資料を次に示します。

メッセージログファイル

コンソールメッセージ

コマンド実行時の標準出力および標準エラー出力

コアファイル（./core）

MQTトレースファイル

チャネル管理情報格納ファイル

KFCA31946-I

入力形式：mqtswptrc 〔-s MQT通信プロセス識別子〕 （S）

(Ｓ)mqtswptrcコマンドの使用方法を示します。

KFCA31947-I

入力形式：mqtstatrc 〔-s MQT通信プロセス識別子〕 （S）

(Ｓ)mqtstatrcコマンドの使用方法を示します。

KFCA31948-I

入力形式：mqtstptrc 〔-s MQT通信プロセス識別子〕 （S）

(Ｓ)mqtstptrcコマンドの使用方法を示します。

KFCA31949-I

入力形式：mqted -i MQTトレースファイル名〔{-k 出力情報種別〔,出力情報種別〕| -p}〕

〔-t 開始日時〔,終了日時〕〕〔-n チャネル名〔,チャネル名〕〕

〔-q 相手キューマネジャ名〔,相手キューマネジャ名〕〕

〔-c クラスタ名〔,クラスタ名〕〕 （S）

(Ｓ)mqtedコマンドの使用方法を示します。

索引

K

KFCA04200-E[1]

KFCA04201-E[1]

KFCA04202-E[1]

KFCA04203-E[1]

KFCA04204-E[1]

KFCA04205-E[1]

KFCA04206-E[1]

KFCA04207-E[1]

KFCA04208-E[1]

KFCA04209-E[1]

KFCA04210-E[1]

KFCA04211-E[1]

KFCA04212-E[1]

KFCA04213-E[1]

KFCA04214-E[1]

KFCA04215-E[1]

KFCA04216-E[1]

KFCA04217-E[1]

KFCA04218-E[1]

KFCA04219-E[1]

KFCA04220-E[1]

KFCA04221-E[1]

KFCA04222-E[1]

KFCA04223-E[1]

KFCA04224-E[1]

KFCA04225-E[1]

KFCA04226-E[1]

KFCA04227-E[1]

KFCA04228-E[1]

KFCA04229-E[1]

KFCA04230-E[1]

KFCA04231-E[1]

KFCA04232-I[1]

KFCA04233-E[1]

KFCA04234-I[1]

KFCA04235-I[1]

KFCA04236-I[1]

KFCA04237-I[1]

KFCA04238-E[1]

KFCA04239-E[1]

KFCA04240-E[1]

KFCA04241-E[1]

KFCA04242-E[1]

KFCA04243-E[1]

KFCA04244-E[1]

KFCA04245-E[1]

KFCA04246-E[1]

KFCA04247-E[1]

KFCA04248-E[1]

KFCA04249-E[1]

KFCA04250-E[1]

KFCA04251-E[1]

KFCA04252-E[1]

KFCA04253-E[1]

KFCA04254-E[1]

KFCA04255-E[1]

KFCA04256-E[1]

KFCA04257-I[1]

KFCA04258-E[1]

KFCA04259-E[1]

KFCA04260-E[1]

KFCA04261-E[1]

KFCA04262-E[1]

KFCA04263-E[1]

KFCA04264-E[1]

KFCA04267-E[1]

KFCA04275-E[1]

KFCA04276-E[1]

KFCA04277-E[1]

KFCA04278-E[1]

KFCA04279-E[1]

KFCA04281-I[1]

KFCA04282-E[1]

KFCA04283-E[1]

KFCA04284-E[1]

KFCA04285-E[1]

KFCA04286-E[1]

KFCA04287-E[1]

KFCA04288-E[1]

KFCA04289-E[1]

KFCA04290-E[1]

KFCA04291-E[1]

KFCA04292-E[1]

KFCA04293-E[1]

KFCA04294-E[1]

KFCA04295-E[1]

KFCA04296-E[1]

KFCA04297-E[1]

KFCA04298-E[1]

KFCA04299-E[1]

KFCA04300-E[1]

KFCA04301-E[1]

KFCA04302-E[1]

KFCA04303-E[1]

KFCA04304-E[1]

KFCA04305-I[1]

KFCA04306-W[1]

KFCA04307-E[1]

KFCA04309-E[1]

KFCA04310-E[1]

KFCA04311-E[1]

KFCA04313-E[1]

KFCA04314-E[1]

KFCA04315-E[1]

KFCA04316-E[1]

KFCA04317-E[1]

KFCA04318-E[1]

KFCA04319-E[1]

KFCA04321-E[1]

KFCA04322-E[1]

KFCA04323-I[1]

KFCA04324-I[1]

KFCA04325-E[1]

KFCA04329-E[1]

KFCA04330-E[1]

KFCA04331-E[1]

KFCA04332-I[1]

KFCA04333-E[1]

KFCA04334-E[1]

KFCA04335-I[1]

KFCA04336-I[1]

KFCA04337-E[1]

KFCA04338-E[1]

KFCA04339-E[1]

KFCA04343-I[1]

KFCA04344-I[1]

KFCA04345-E[1]

KFCA04346-E[1]

KFCA04348-E[1]

KFCA04349-E[1]

KFCA04350-E[1]

KFCA04351-E[1]

KFCA04352-I[1]

KFCA04354-I[1]

KFCA04355-I[1]

KFCA04356-I[1]

KFCA04357-I[1]

KFCA04358-I[1]

KFCA04359-E[1]

KFCA04360-E[1]

KFCA04364-I[1]

KFCA04367-E[1]

KFCA04368-E[1]

KFCA04369-E[1]

KFCA04370-I[1]

KFCA04371-E[1]

KFCA04372-E[1]

KFCA04373-I[1]

KFCA04374-E[1]

KFCA04375-E[1]

KFCA04376-E[1]

KFCA04377-I[1]

KFCA04378-E[1]

KFCA04379-E[1]

KFCA04380-E[1]

KFCA04382-E[1]

KFCA04383-E[1]

KFCA04384-E[1]

KFCA04385-E[1]

KFCA04386-E[1]

KFCA04387-E[1]

KFCA04388-I[1]

KFCA04390-E[1]

KFCA04391-E[1]

KFCA04392-I[1]

KFCA04393-E[1]

KFCA04394-E[1]

KFCA04395-E[1]

KFCA04396-E[1]

KFCA04397-I[1]

KFCA04398-E[1]

KFCA04399-E[1]

KFCA16300-I[1]

KFCA16301-I[1]

KFCA16302-I[1]

KFCA16303-E[1]

KFCA16304-W[1]

KFCA16305-E[1]

KFCA16306-E[1]

KFCA16307-E[1]

KFCA16308-E[1]

KFCA16309-E[1]

KFCA16310-I[1]

KFCA16311-I[1]

KFCA16312-E[1]

KFCA16313-W[1]

KFCA16314-I[1]

KFCA16315-E[1]

KFCA16316-E[1]

KFCA16317-E[1]

KFCA16318-I[1]

KFCA16319-I[1]

KFCA16320-I[1]

KFCA16321-I[1]

KFCA16322-E[1]

KFCA16323-E[1]

KFCA16324-E[1]

KFCA16325-I[1]

KFCA16326-I[1]

KFCA16327-E[1]

KFCA16328-E[1]

KFCA16329-E[1]

KFCA16330-E[1]

KFCA16331-E[1]

KFCA16332-W[1]

KFCA16333-E[1]

KFCA16334-E[1]

KFCA16335-W[1]

KFCA16336-I[1]

KFCA16337-I[1]

KFCA16338-W[1]

KFCA16339-I[1]

KFCA16340-I[1]

KFCA16341-E[1]

KFCA16342-E[1]

KFCA16343-E[1]

KFCA16344-I[1]

KFCA16345-E[1]

KFCA16346-E[1]

KFCA16347-E[1]

KFCA16348-W[1]

KFCA16349-W[1]

KFCA16350-I[1]

KFCA16351-I[1]

KFCA16352-W[1]

KFCA16353-E[1]

KFCA16354-W[1]

KFCA16355-I[1]

KFCA16356-I[1]

KFCA16357-I[1]

KFCA16358-I[1]

KFCA16359-I[1]

KFCA16360-I[1]

KFCA16361-I[1]

KFCA16362-I[1]

KFCA16363-W[1]

KFCA16364-W[1]

KFCA16365-E[1]

KFCA16366-E[1]

KFCA16367-E[1]

KFCA16368-E[1]

KFCA16369-E[1]

KFCA16370-I[1]

KFCA16371-E[1]

KFCA16372-E[1]

KFCA16373-E[1]

KFCA16374-E[1]

KFCA16375-E[1]

KFCA16376-E[1]

KFCA16377-E[1]

KFCA16378-E[1]

KFCA16379-I[1]

KFCA16380-I[1]

KFCA16381-I[1]

KFCA16382-E[1]

KFCA16383-I[1]

KFCA16384-I[1]

KFCA16385-E[1]

KFCA16386-I[1]

KFCA16387-I[1]

KFCA16388-I[1]

KFCA16389-I[1]

KFCA16390-E[1]

KFCA16391-E[1]

KFCA16392-E[1]

KFCA16393-E[1]

KFCA16394-E[1]

KFCA16395-E[1]

KFCA16396-E[1]

KFCA18000-E[1]

KFCA18001-E[1]

KFCA18002-E[1]

KFCA18003-E[1]

KFCA18004-E[1]

KFCA18005-E[1]

KFCA18006-E[1]

KFCA18007-E[1]

KFCA18009-E[1]

KFCA18010-E[1]

KFCA18015-E[1]

KFCA18016-E[1]

KFCA18017-E[1]

KFCA18018-E[1]

KFCA18020-E[1]

KFCA18021-E[1]

KFCA18029-E[1]

KFCA18030-E[1]

KFCA18031-E[1]

KFCA18032-E[1]

KFCA18033-E[1]

KFCA18034-E[1]

KFCA18046-I[1]

KFCA18047-I[1]

KFCA18048-I[1]

KFCA18049-I[1]

KFCA18100-E[1]

KFCA18101-I[1]

KFCA18102-I[1]

KFCA18103-I[1]

KFCA18104-I[1]

KFCA18107-E[1]

KFCA18108-E[1]

KFCA18113-E[1]

KFCA18114-E[1]

KFCA18119-E[1]

KFCA18121-E[1]

KFCA18122-E[1]

KFCA18142-W[1]

KFCA18143-E[1]

KFCA18159-E[1]

KFCA18288-E[1]

KFCA18289-E[1]

KFCA18290-E[1]

KFCA18296-E[1]

KFCA18297-I[1]

KFCA18298-E[1]

KFCA18299-E[1]

KFCA18310-E[1]

KFCA18311-E[1]

KFCA18312-E[1]

KFCA18313-E[1]

KFCA18314-E[1]

KFCA18315-E[1]

KFCA18320-E[1]

KFCA18321-E[1]

KFCA18322-E[1]

KFCA18323-E[1]

KFCA18324-E[1]

KFCA18325-E[1]

KFCA18330-E[1]

KFCA18331-E[1]

KFCA18332-E[1]

KFCA18333-E[1]

KFCA18334-E[1]

KFCA18335-E[1]

KFCA18341-E[1]

KFCA18368-W[1]

KFCA18370-I[1]

KFCA18371-I[1]

KFCA18372-E[1]

KFCA18376-E[1]

KFCA18377-I[1]

KFCA18383-E[1]

KFCA18393-E[1]

KFCA18400-E[1]

KFCA18401-E[1]

KFCA18432-E[1]

KFCA18601-E[1]

KFCA18602-E[1]

KFCA18603-E[1]

KFCA26100-I[1]

KFCA26151-E[1]

KFCA26158-E[1]

KFCA26159-E[1]

KFCA26160-E[1]

KFCA26162-E[1]

KFCA26163-E[1]

KFCA26164-E[1]

KFCA26165-E[1]

KFCA26167-E[1]

KFCA26168-E[1]

KFCA26169-E[1]

KFCA26170-E[1]

KFCA26171-E[1]

KFCA26172-E[1]

KFCA26173-E[1]

KFCA26174-E[1]

KFCA26175-E[1]

KFCA26176-E[1]

KFCA26177-E[1]

KFCA26178-E[1]

KFCA26179-E[1]

KFCA26184-E[1]

KFCA26185-E[1]

KFCA26186-E[1]

KFCA26187-E[1]

KFCA26188-E[1]

KFCA26189-E[1]

KFCA26190-E[1]

KFCA26191-E[1]

KFCA26192-I[1]

KFCA26193-I[1]

KFCA26194-I[1]

KFCA30800-I[1]

KFCA30801-I[1]

KFCA30802-I[1]

KFCA30803-I[1]

KFCA30804-I[1]

KFCA30805-I[1]

KFCA30806-I[1]

KFCA30807-I[1]

KFCA30809-E[1]

KFCA30810-E[1]

KFCA30811-E[1]

KFCA30812-E[1]

KFCA30813-E[1]

KFCA30814-E[1]

KFCA30815-E[1]

KFCA30816-E[1]

KFCA30817-E[1]

KFCA30818-E[1]

KFCA30819-E[1]

KFCA30820-E[1]

KFCA30821-E[1]

KFCA30822-E[1]

KFCA30823-E[1]

KFCA30824-E[1]

KFCA30825-E[1]

KFCA30830-E[1]

KFCA30831-E[1]

KFCA30832-E[1]

KFCA30834-E[1]

KFCA30835-E[1]

KFCA30836-E[1]

KFCA30837-E[1]

KFCA30838-E[1]

KFCA30840-E[1]

KFCA30841-E[1]

KFCA30842-E[1]

KFCA30844-E[1]

KFCA30845-E[1]

KFCA30847-E[1]

KFCA30848-E[1]

KFCA30849-E[1]

KFCA30850-E[1]

KFCA30851-E[1]

KFCA30852-E[1]

KFCA30853-E[1]

KFCA30854-E[1]

KFCA30855-E[1]

KFCA30856-W[1]

KFCA30857-W[1]

KFCA30858-W[1]

KFCA30861-E[1]

KFCA30862-E[1]

KFCA30863-E[1]

KFCA30864-E[1]

KFCA30865-E[1]

KFCA30866-E[1]

KFCA30867-E[1]

KFCA30868-E[1]

KFCA30869-E[1]

KFCA30870-I[1]

KFCA30872-I[1]

KFCA30873-E[1]

KFCA30874-E[1]

KFCA30875-E[1]

KFCA30876-I[1]

KFCA30877-I[1]

KFCA30880-E[1]

KFCA30881-E[1]

KFCA30882-E[1]

KFCA30883-E[1]

KFCA30884-E[1]

KFCA30885-E[1]

KFCA30886-E[1]

KFCA30887-E[1]

KFCA30888-I[1]

KFCA30900-E[1]

KFCA30901-E[1]

KFCA30902-I[1]

KFCA30903-I[1]

KFCA30904-I[1]

KFCA30905-I[1]

KFCA30906-E[1]

KFCA30907-E[1]

KFCA30908-I[1]

KFCA30909-I[1]

KFCA30910-I[1]

KFCA30911-E[1]

KFCA30912-E[1]

KFCA30913-E[1]

KFCA30914-E[1]

KFCA30915-E[1]

KFCA30916-E[1]

KFCA30918-E[1]

KFCA30930-E[1]

KFCA31023-E[1]

KFCA31024-E[1]

KFCA31025-E[1]

KFCA31030-E[1]

KFCA31032-W[1]

KFCA31033-E[1]

KFCA31034-E[1]

KFCA31035-E[1]

KFCA31037-E[1]

KFCA31038-I[1]

KFCA31039-I[1]

KFCA31040-E[1]

KFCA31041-E[1]

KFCA31042-E[1]

KFCA31043-E[1]

KFCA31044-E[1]

KFCA31045-E[1]

KFCA31046-E[1]

KFCA31047-E[1]

KFCA31048-E[1]

KFCA31049-E[1]

KFCA31050-E[1]

KFCA31051-E[1]

KFCA31052-E[1]

KFCA31053-I[1]

KFCA31054-I[1]

KFCA31055-I[1]

KFCA31056-I[1]

KFCA31057-I[1]

KFCA31058-E[1]

KFCA31065-I[1]

KFCA31066-I[1]

KFCA31067-E[1]

KFCA31068-E[1]

KFCA31069-E[1]

KFCA31072-E[1]

KFCA31078-I[1]

KFCA31079-E[1]

KFCA31080-E[1]

KFCA31081-E[1]

KFCA31082-E[1]

KFCA31083-E[1]

KFCA31084-E[1]

KFCA31087-E[1]

KFCA31088-E[1]

KFCA31089-E[1]

KFCA31090-E[1]

KFCA31091-E[1]

KFCA31092-E[1]

KFCA31093-E[1]

KFCA31094-E[1]

KFCA31095-E[1]

KFCA31096-E[1]

KFCA31097-I[1]

KFCA31098-E[1]

KFCA31099-E[1]

KFCA31100-W[1]

KFCA31101-E[1]

KFCA31102-E[1]

KFCA31103-E[1]

KFCA31104-E[1]

KFCA31105-E[1]

KFCA31106-E[1]

KFCA31107-I[1]

KFCA31108-I[1]

KFCA31109-E[1]

KFCA31110-E[1]

KFCA31111-W[1]

KFCA31112-E[1]

KFCA31113-I[1]

KFCA31114-I[1]

KFCA31115-E[1]

KFCA31116-E[1]

KFCA31117-E[1]

KFCA31118-E[1]

KFCA31119-E[1]

KFCA31120-E[1]

KFCA31121-E[1]

KFCA31122-W[1]

KFCA31123-I[1]

KFCA31124-E[1]

KFCA31171-I[1]

KFCA31172-E[1]

KFCA31173-E[1]

KFCA31174-I[1]

KFCA31175-E[1]

KFCA31176-E[1]

KFCA31177-E[1]

KFCA31178-W[1]

KFCA31179-E[1]

KFCA31180-E[1]

KFCA31181-E[1]

KFCA31182-E[1]

KFCA31183-E[1]

KFCA31184-E[1]

KFCA31185-W[1]

KFCA31186-W[1]

KFCA31187-E[1]

KFCA31188-I[1]

KFCA31189-E[1]

KFCA31190-E[1]

KFCA31191-E[1]

KFCA31192-E[1]

KFCA31193-I[1]

KFCA31195-I[1]

KFCA31199-I[1]

KFCA31204-E[1]

KFCA31205-I[1]

KFCA31209-E[1]

KFCA31210-E[1]

KFCA31211-E[1]

KFCA31212-E[1]

KFCA31213-E[1]

KFCA31500-E[1]

KFCA31501-E[1]

KFCA31502-E[1]

KFCA31503-E[1]

KFCA31504-E[1]

KFCA31505-E[1]

KFCA31506-E[1]

KFCA31507-E[1]

KFCA31508-E[1]

KFCA31509-I[1]

KFCA31510-E[1]

KFCA31511-E[1]

KFCA31518-E[1]

KFCA31519-E[1]

KFCA31520-E[1]

KFCA31522-E[1]

KFCA31523-E[1]

KFCA31524-W[1]

KFCA31525-E[1]

KFCA31526-I[1]

KFCA31527-I[1]

KFCA31528-I[1]

KFCA31529-I[1]

KFCA31530-E[1]

KFCA31531-E[1]

KFCA31532-I[1]

KFCA31533-I[1]

KFCA31534-I[1]

KFCA31535-W[1]

KFCA31536-E[1]

KFCA31537-E[1]

KFCA31538-E[1]

KFCA31539-E[1]

KFCA31540-E[1]

KFCA31544-I[1]

KFCA31545-I[1]

KFCA31546-W[1]

KFCA31547-W[1]

KFCA31600-I[1]

KFCA31601-I[1]

KFCA31602-I[1]

KFCA31603-I[1]

KFCA31604-I[1]

KFCA31605-E[1]

KFCA31606-E[1]

KFCA31607-E[1]

KFCA31608-E[1]

KFCA31609-E[1]

KFCA31610-E[1]

KFCA31650-W[1]

KFCA31651-W[1]

KFCA31652-W[1]

KFCA31900-W[1]

KFCA31901-E[1]

KFCA31902-E[1]

KFCA31903-W[1]

KFCA31904-E[1]

KFCA31905-W[1]

KFCA31906-E[1]

KFCA31907-E[1]

KFCA31908-E[1]

KFCA31909-E[1]

KFCA31910-E[1]

KFCA31920-I[1]

KFCA31921-E[1]

KFCA31922-E[1]

KFCA31923-E[1]

KFCA31924-E[1]

KFCA31930-I[1]

KFCA31931-I[1]

KFCA31932-I[1]

KFCA31933-I[1]

KFCA31934-I[1]

KFCA31935-I[1]

KFCA31936-I[1]

KFCA31941-E[1]

KFCA31942-E[1]

KFCA31943-E[1]

KFCA31946-I[1]

KFCA31947-I[1]

KFCA31948-I[1]

KFCA31949-I[1]

L

logcatコマンド，およびリアルタイム出力機能で標準出力へ出力する場合[1]

し

出力先がコンソール，標準エラー出力，または標準出力の場合[1]

め

メッセージIDの記号の説明[1]

メッセージの記述形式[1]

メッセージの記述形式の説明[1]

メッセージの出力形式（TP1/Message Queue）[1]