OpenTP1 Version 7　分散トランザクション処理機能　OpenTP1 プロトコル TP1/NET/OSAS-NIF編

解説・手引・文法・操作書

3000-3-D79-10

前書き

対象製品

・適用OS：AIX V6.1，AIX V7.1，AIX V7.2

P-1M64-3141 uCosminexus TP1/Message Control 07-51

P-1M64-3241 uCosminexus TP1/NET/Library 07-51

P-F1M64-32418 uCosminexus TP1/NET/OSAS-NIF 07-50

これらのプログラムプロダクトのほかにも，このマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リリースノート」でご確認ください。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，DCCM，OpenTP1，OSAS，uCosminexus，XDMは，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

IBM，AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

発行

2017年 7月　3000-3-D79-10

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2009, 2017, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容（3000-3-D79-10）uCosminexus TP1/Message Control　07-51，uCosminexus TP1/NET/Library　07-51，uCosminexus TP1/NET/OSAS-NIF　07-50

追加・変更内容

変更個所

システムサービス共通情報定義の，次に示すオペランドの指定値の上限を拡張した。

max_socket_descriptors

max_open_fds

6.　システム定義

システムサービス共通情報定義

定義オブジェクトファイルの出力先に読み取り権限を持つファイルがすでにある場合，定義オブジェクトファイルを上書きするかどうかを指定できるようにした。

6.　システム定義

MCF定義オブジェクトの生成

次に示すバージョンの変更点を記載した。

TP1/NET/OSAS-NIF 07-50

付録A.1

uCosminexus TP1/Message Control　07-05，uCosminexus TP1/NET/Library　07-05，uCosminexus TP1/NET/OSAS-NIF　07-01

追加・変更内容

変更個所

コネクションの確立，解放，および状態取得について，ライブラリ関数およびCOBOL-UAP作成用プログラムインタフェースを使用する場合の説明を追加した。

2.1.4，2.1.5，

3.　C言語のライブラリ関数

C言語のライブラリ関数の一覧，

dc_mcf_tactcn，

dc_mcf_tdctcn，

dc_mcf_tlscn，

4.　COBOL-UAP作成用プログラムインタフェース

COBOL-UAP作成用プログラムインタフェースの一覧，

CBLDCMCF('TACTCN ')，

CBLDCMCF('TDCTCN ')，

CBLDCMCF('TLSCN ')

コネクション確立処理中のオンライン終了に関する説明を追加した。

2.1.4(4)，

6.　システム定義

TP1/NET/OSAS-NIF固有のシステム定義の種類，

mcftpcmn（プロトコル共通定義）

論理端末の閉塞，閉塞解除，および状態取得について，ライブラリ関数およびCOBOL-UAP作成用プログラムインタフェースを使用する場合の説明を追加した。

2.1.6，

3.　C言語のライブラリ関数

C言語のライブラリ関数の一覧，

dc_mcf_tactle，

dc_mcf_tdctle，

dc_mcf_tlsle，

4.　COBOL-UAP作成用プログラムインタフェース

COBOL-UAP作成用プログラムインタフェースの一覧，

CBLDCMCF('TACTLE ')，

CBLDCMCF('TDCTLE ')，

CBLDCMCF('TLSLE ')

着呼型コネクションの自動受付開始に関する説明を追加した。

2.1.7，

6.　システム定義

TP1/NET/OSAS-NIF固有のシステム定義の種類，

mcftpcmn（プロトコル共通定義），

9.1

過着呼による障害検出に関する説明を追加した。

2.1.8，

6.　システム定義

TP1/NET/OSAS-NIF固有のシステム定義の種類，

mcftpcmn（プロトコル共通定義），

9.1

NULLまたはヌル文字列設定時のコーディング例を追加した。

3.　C言語のライブラリ関数

C言語のライブラリ関数の一覧

リターン値DCMCFRTN_73001およびステータスコード73001の説明を変更した。

3.　C言語のライブラリ関数

dc_mcf_sendrecv，

4.　COBOL-UAP作成用プログラムインタフェース

CBLDCMCF('SENDRECV')，

SEND − メッセージの送信

リターン値DCMCFRTN_NOMSGおよびステータスコード70904の説明を変更した。

3.　C言語のライブラリ関数

dc_mcf_resend，

4.　COBOL-UAP作成用プログラムインタフェース

CBLDCMCF('RESEND ')

データ操作言語の通信文とC言語のライブラリ関数の対応の説明を追加した。

4.　COBOL-UAP作成用プログラムインタフェース

COBOL-UAP作成用プログラムインタフェースの一覧

ERREVT3に設定するトランザクションブランチIDの形式の説明を追加した。

5.2.3(4)(b)，5.2.4

MCF性能検証用トレースの説明を追加した。

6.　システム定義

システムサービス情報定義，

システムサービス共通情報定義，

付録F

MCFトレースファイルの見積もり式の説明を追加した。

6.　システム定義

MCFトレースファイルの見積もり式

OpenTP1システムを変更する場合に，見直しが必要な定義と，変更手順について説明を追加した。

6.　システム定義

OpenTP1システムの変更に影響する定義

アプリケーション起動サービスに関する説明を追加した。

7.　運用コマンド

mcftlsle

スタート関数を呼び出したあとの注意事項を追加した。

8.2

次に示すバージョンの変更点を記載した。

TP1/NET/OSAS-NIF 07-01

付録A.2

バージョン6以前のインタフェースの変更一覧を追加した。

付録C

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルは，TP1/NET/OSAS-NIFの概要，機能，操作，および運用について説明したものです。

本文中に記載されている製品のうち，このマニュアルの対象製品ではない製品については，OpenTP1 Version 7対応製品の発行時期をご確認ください。

対象読者

OpenTP1システムの通信にNIF/OSIプロトコルを使用するシステム管理者およびシステム設計者を対象としています。また，オンラインやOpenTP1システムの基礎的な知識を持っていて，次のマニュアルの内容を理解されていることを前提としています。

OpenTP1 解説（3000-3-D50）

OpenTP1 プログラム作成の手引（3000-3-D51）

OpenTP1 システム定義（3000-3-D52）

OpenTP1 運用と操作（3000-3-D53）

OpenTP1 プログラム作成リファレンス C言語編（3000-3-D54）

OpenTP1 プログラム作成リファレンス COBOL言語編（3000-3-D55）

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。

第1章　概要

TP1/NET/OSAS-NIFを使用したシステム間通信の概要について説明しています。

第2章　機能

TP1/NET/OSAS-NIFのコネクション，論理端末，およびメッセージ送受信に関する機能について説明しています。

第3章　C言語のライブラリ関数

TP1/NET/OSAS-NIFで使用できる，C言語のライブラリ関数について説明しています。

第4章　COBOL-UAP作成用プログラムインタフェース

TP1/NET/OSAS-NIFで使用できる，COBOL-UAP作成用プログラムインタフェースについて説明しています。

第5章　ユーザオウンコーディング，MCFイベントインタフェース

TP1/NET/OSAS-NIFに関連するユーザオウンコーディング（UOC）およびMCFイベントインタフェースについて説明しています。

第6章　システム定義

NIF/OSIプロトコルを使用するために必要なOpenTP1のシステム定義の中でのTP1/NET/OSAS-NIF固有のシステム定義および定義例について説明しています。

第7章　運用コマンド

TP1/NET/OSAS-NIFで使用する運用コマンドについて説明しています。

第8章　組み込み方法

TP1/NET/OSAS-NIFをOpenTP1システムへ組み込む方法について説明しています。

第9章　障害対策

TP1/NET/OSAS-NIFの障害時の処理とユーザの対策について説明しています。

付録A　バージョンアップ時の変更点

各バージョンでの関数，定義およびコマンドの変更点について説明しています。

付録B　旧製品からの移行に関する注意事項

バージョン6以前からバージョン7へ移行する場合の注意事項について説明しています。

付録C　インタフェースの変更一覧（バージョン6以前から移行する場合）

バージョン6以前からバージョン7に移行する場合のインタフェースの変更一覧について説明しています。

付録D　メッセージ送受信の処理の流れ

メッセージを送受信するときのデータの流れ，およびジャーナル取得のタイミングについて説明しています。

付録E　障害発生時の処理の流れ

メッセージの送受信中に，障害が発生した場合の処理の流れについて説明しています。

付録F　MCF性能検証用トレースの取得

MCF性能検証用トレースの取得について説明しています。

付録G　ユーザアプリケーションプログラムの作成例

TP1/NET/OSAS-NIFのユーザアプリケーションプログラムの作成例について説明しています。

付録H　UOCのコーディング例

TP1/NET/OSAS-NIFの入力メッセージ編集UOCのコーディング例を示しています。

付録I　理由コード一覧

障害通知イベントが発生した場合の理由コードについて説明しています。

付録J　このマニュアルの参考情報

関連マニュアル，このマニュアルで使用している略語の意味などを説明しています。

付録K　用語解説

TP1/NET/OSAS-NIFで使用する用語について説明しています。

読書手順

このマニュアルは，利用目的に合わせて章を選択して読むことができます。利用目的別に，次の流れに従ってお読みいただくことをお勧めします。

図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を，次のように定義します。

文法の記号

このマニュアルで使用する各種の記号を説明します。

（1）　文法記述記号

文法の記述形式について説明する記号です。

文法記述記号

意味

〔　〕

この記号で囲まれている項目は省略できることを示します。

（例）〔-s MCF通信プロセス識別子〕

-sオプションとそのオペランドを指定するか，何も指定しないことを示します。

｜

（ストローク）

この記号で仕切られた項目は選択できることを示します。

（例）-t reply｜request

-tオプションにreplyまたはrequestを指定できることを示します。

ただし，C言語のインタフェースの説明でこの記号を使用した場合は，C言語の文法規則に従います。

｛　｝

この記号で囲まれている複数の項目のうちから一つを選択することを示します。

（例）｛DCMCFESI｜DCMCFEMI｝

DCMCFESIとDCMCFEMIのうち，どちらかを指定することを示します。

｛｛　｝｝

この記号で囲まれた複数の項目が一つの繰り返し項目の単位であり，繰り返し指定できることを示します。

（例）{{mcftalccn

mcftalcle

mcftalced}}

mcftalccn，mcftalcleおよびmcftalcedを一組として，繰り返し指定できることを示します。

＿

（下線）

この記号で示す項目は，オペランド，オプションまたはコマンド引数を省略した場合の省略時解釈値を示します。

（例）-i auto｜manual

-iオプションを省略した場合，manualを省略時解釈値とすることを示します。

ただし，データ操作言語の説明の場合，この下線記号で示す予約語は，必要語なので省略できないことを示します。

下線がない予約語は，補助語なので書いても書かなくてもかまいません。

…

この記号で示す直前の一つの項目を繰り返し指定できることを示します。

ただし，項目が括弧で囲まれている場合，括弧全体が一つの項目となります。

△

（白三角）

空白を示します。

（例）コネクションID1△コネクションID2

コネクションID1とコネクションID2の間に，空白を1個入力することを示します。

（2）　属性表示記号

ユーザ指定値の範囲などを説明する記号です。

属性表示記号

意味

〜

この記号のあとにユーザ指定値の属性を示します。

《　　》

ユーザが指定を省略したときの省略時解釈値を示します。

〈　　〉

ユーザ指定値の構文要素を示します。

((　　))

ユーザ指定値の指定範囲を示します。

（3）　構文要素記号

ユーザ指定値の内容を説明する記号です。

構文要素記号

意味

〈英字〉

アルファベット（A〜Z，a〜z）と_（アンダスコア）

〈英字記号〉

アルファベット（A〜Z，a〜z）と＃，＠，¥

〈英数字〉

英字と数字（0〜9）

〈英数字記号〉

英字記号と数字（0〜9）

〈符号なし整数〉

数字列（0〜9）

〈16進数字〉

数字（0〜9）とアルファベット（A〜F，a〜f）

〈識別子〉

先頭がアルファベットの英数字列

〈記号名称〉

先頭が英字記号の英数字記号列

〈文字列〉

任意の文字の配列

〈パス名〉

記号名称，／，および．（ピリオド）

（ただし，パス名は使用するOSに依存）

謝辞

COBOL言語仕様は，CODASYL（the Conference on Data Systems Languages：データシステムズ言語協議会）によって，開発された。OpenTP1のユーザアプリケーションプログラムのインタフェース仕様のうち，データ操作言語（DML　Data Manipulation Language）の仕様は，CODASYL COBOL（1981）の通信節，RECEIVE文，SEND文，COMMIT文，及びROLLBACK文を参考にし，それに日立製作所独自の解釈と仕様を追加して開発した。原開発者に対し謝意を表すとともに，CODASYLの要求に従って以下の謝辞を掲げる。なお，この文章は，COBOLの原仕様書「CODASYL COBOL JOURNAL OF DEVELOPMENT 1984」の謝辞の一部を再掲するものである。

いかなる組織であっても，COBOLの原仕様書とその仕様の全体又は一部分を複製すること，マニュアルその他の資料のための土台として原仕様書のアイデアを利用することは自由である。ただし，その場合には，その刊行物のまえがきの一部として，次の謝辞を掲載しなければならない。書評などに短い文章を引用するときは，"COBOL"という名称を示せば謝辞全体を掲載する必要はない。

COBOLは産業界の言語であり，特定の団体や組織の所有物ではない。

CODASYL COBOL委員会又は仕様変更の提案者は，このプログラミングシステムと言語の正確さや機能について，いかなる保証も与えない。さらに，それに関連する責任も負わない。

　次に示す著作権表示付資料の著作者及び著作権者

FLOW-MATIC（Sperry Rand Corporationの商標），

Programming for the Univac（R）I and II，Data Automation Systems，

Sperry Rand Corporation　著作権表示1958年，1959年；

IBM Commercial Translator Form No.F 28-8013，IBM著作権表示1959年；

FACT，DSI 27A5260-2760，Minneapolis-Honeywell，著作権表示1960年

は，これら全体又は一部分をCOBOLの原仕様書中に利用することを許可した。この許可は，COBOL原仕様書をプログラミングマニュアルや類似の刊行物に複製したり，利用したりする場合にまで拡張される。

1　概要

TP1/NET/OSAS-NIFは，OpenTP1システムでNIF/OSIプロトコルを使用してシステム間通信をするためのプログラムです。この章では，TP1/NET/OSAS-NIFの概要について説明します。

1.1　システム間通信の概要

複数のシステムを接続して，それぞれのシステムのユーザアプリケーションプログラム間でメッセージの送受信をすることをシステム間通信といいます。

メッセージの送受信には，システム間で通信する場合とシステム内で通信する場合があります。システム間の通信は，異なるシステムにあるアプリケーションプログラムとのメッセージの送受信をいいます。また，システム内の通信は，同じシステム内にあるアプリケーションプログラムとのメッセージの送受信をいいます。システム間とシステム内の通信の違いを次の図に示します。

図1‒1　システム間の通信とシステム内の通信

TP1/NET/OSAS-NIFは，OpenTP1システムと異なるシステムとの通信をするプログラムです。TP1/NET/OSAS-NIFを使用すると，自システム内でのアプリケーション起動と同様の手順で，異なるシステムとメッセージの送受信ができます。

TP1/NET/OSAS-NIFには，メッセージの再送機能およびフロー制御機能があり，システム間通信の信頼性を高めています。

TP1/NET/OSAS-NIFは，OpenTP1システムに組み込んで使用します。TP1/NET/OSAS-NIFは，拡張HNAの上で動作し，NIF/OSIプロトコルを使用してシステム間通信をします。

NIF/OSIプロトコルは，OSI上位層（5層，6層および7層の一部）の共通基盤であるOSASを使用して，システム間通信を提供するプロトコルです。

TP1/NET/OSAS-NIFのネットワーク構成例を図1-2に，TP1/NET/OSAS-NIFのOSI7層構造の中での機能範囲を図1-3に示します。

図1‒2　TP1/NET/OSAS-NIFのネットワーク構成例

図1‒3　TP1/NET/OSAS-NIFのOSI7層構造の中での機能範囲

1.2　システム間通信の形態

システム間通信を使用すると，自システムで発生したメッセージを相手システムで処理したり，相手システムで発生したメッセージを，自システムで処理したりできます。

TP1/NET/OSAS-NIFで行うシステム間通信の形態は，問い合わせ応答形態，同期型問い合わせ応答形態，分岐送信形態および一方受信形態です。それぞれの通信形態の説明をします。

1.2.1　問い合わせ応答形態

問い合わせ応答形態は，自システムで発生したメッセージを，相手システムへ送信し，その処理結果を受信する形態です。

自システムから相手システムへ送信するメッセージを，問い合わせメッセージといいます。相手システムから受信する処理結果を応答メッセージといいます。

問い合わせ応答形態のシステム間通信の例を次の図に示します。

図1‒4　問い合わせ応答形態のシステム間通信の例

図1-4に示す通信形態のうち，TP1/NET/OSAS-NIFの通信形態システムを次の表に示します。

表1‒1　TP1/NET/OSAS-NIFの通信形態システム

通信形態

図1-4の通信形態システム

問い合わせ応答形態

システムA：問い合わせメッセージの送信と応答メッセージの受信

システムB：問い合わせメッセージの受信と応答メッセージの送信

1.2.2　同期型問い合わせ応答形態

同期型問い合わせ応答形態は，自システムで発生したメッセージを相手システムへ送信し，その処理結果のメッセージを受信する形態です。UAPでのメッセージ送受信を，システム間で同期を取りたいときに使用します。

自システムから相手システムへ送信するメッセージを，問い合わせメッセージといいます。相手システムから受信する処理結果のメッセージを応答メッセージといいます。

同期型問い合わせ応答形態のシステム間通信の例を次の図に示します。

図1‒5　同期型問い合わせ応答形態のシステム間通信の例

1.2.3　分岐送信形態

分岐送信形態は，自システムで発生したメッセージを，通信相手システムに送信する通信形態です。その場合，相手システムの処理結果の返送は期待しません。

自システムから相手システムに送信するメッセージを，一方送信メッセージといいます。

分岐送信形態のシステム間通信の例を次の図に示します。

図1‒6　分岐送信形態のシステム間通信の例

1.2.4　一方受信形態

一方受信形態は，相手システムから送信されたメッセージを受信する通信形態です。相手システムから受信するメッセージは，分岐送信形態の場合と同様に一方送信メッセージといいます。

一方受信形態のシステム間通信の例を次の図に示します。

図1‒7　一方受信形態のシステム間通信の例

1.3　ソフトウェア構成の例

TP1/NET/OSAS-NIFは，OpenTP1システムに組み込まれて動作するプログラムです。OpenTP1のメッセージ送受信機能（TP1/Message Control，TP1/NET/Library）と連携してメッセージ制御機能（MCF）を実現します。

TP1/NET/OSAS-NIFを組み込んだソフトウェア構成の例を次の図に示します。

図1‒8　TP1/NET/OSAS-NIFを組み込んだソフトウェア構成

注※

TP1/NET/OSAS-NIFで扱うUAPは，MHPおよびSPPです。UAPについては，マニュアル「OpenTP1 プログラム作成の手引」を参照してください。

また，TP1/NET/OSAS-NIFがAP間通信で使用するプロトコル，および主な通信相手プログラムを次の表に示します。

表1‒2　TP1/NET/OSAS-NIFに適用するAP間通信のプロトコル

プロトコル

主な通信相手

NIF/OSIプロトコル

XDM/DCCM3システムの「VOS3 OSAS/UA2/DCCM3」※

TMS-4V/SPシステムの「VOS3 OSAS/NF/4VSP」

注※

「VOS3 OSAS/UA2/DCCM3」との通信では，問い合わせ応答形態および同期型問い合わせ応答形態は使用できません。

2　機能

TP1/NET/OSAS-NIFはシステム間通信機能を提供し，メッセージの送受信をします。この章では，コネクションの確立や論理端末の端末タイプなどのシステム間通信の機能，システム間通信のメッセージの送受信およびTP1/NET/OSAS-NIF固有の機能について説明します。

2.1　システム間通信の機能

TP1/NET/OSAS-NIFは，NIF/OSIプロトコルを支援している相手システムとシステム間通信をします。システム間通信をするには，論理端末，アプリケーションプログラムなどを関連づけてシステムを作成する必要があります。この節では，論理端末やアプリケーションプログラムを使用したシステム間通信の機能について説明します。

2.1.1　コネクションと論理端末の関係

TP1/NET/OSAS-NIFを使用してメッセージの送受信をする場合，ユーザはコネクションと論理端末を対応づけて定義をする必要があります。

コネクションは，システム間でメッセージの送受信をするための論理的な通信路です。コネクションはTP1/NET/OSAS-NIFの通信管理側の通信接点であり，TP1/NET/OSAS-NIFと通信管理はコネクション単位にメッセージの送受信をします。コネクションはNIF/OSIプロトコルのアソシエーションに対応します。

コネクションはコネクション定義（mcftalccn）で指定します。TP1/NET/OSAS-NIFでは，システムに1〜512のコネクションを定義できます。

論理端末（LE）は，通信相手システムとのメッセージの送受信のため，コネクションに対して通信を要求します。論理端末はTP1/NET/OSAS-NIFのUAP側の通信接点であり，TP1/NET/OSAS-NIFとUAPは論理端末単位にメッセージの送受信をします。論理端末はNIF/OSIプロトコルのエージェント（AT）に対応します。エージェントには，コネクションの管理，およびエージェントの初期化，管理をするエージェントマネジャ（ATM）があります。

論理端末は論理端末定義（mcftalcle）で指定します。TP1/NET/OSAS-NIFでは，論理端末は一つのコネクションに対し，複数指定できます。論理端末を複数指定した場合，その中の一つを代表論理端末にします。代表論理端末は，コネクションに関するイベントを受信します。

コネクションと論理端末の関係を次の図に示します。

図2‒1　コネクションと論理端末の関係

2.1.2　論理端末とアプリケーション

TP1/NET/OSAS-NIFでは，システム間通信をするために，論理端末の端末タイプおよびアプリケーションの型を定義します。

(1)　論理端末の端末タイプ

論理端末は，相手システムとのメッセージの送受信をするための通信接点です。TP1/NET/OSAS-NIFでは利用形態によって，次に示す端末タイプがあります。論理端末の端末タイプは，論理端末定義（mcftalcle -t）で指定します。

request型：問い合わせ型論理端末

request型（同期型）：問い合わせ型論理端末（同期型）※

reply型：応答型論理端末

send型：送信型論理端末

receive型：受信型論理端末

注※

論理端末定義（mcftalcle -d）のsyncオペランドでyesを指定した場合

自システムから相手システムへ問い合わせメッセージを送信する場合，request型の論理端末から相手システムのREPLY型のエージェントへ送信します。また，相手システムから応答メッセージを受信する場合は，相手システムのREPLY型のエージェントから送信したメッセージを，自システムのrequest型の論理端末で受信します。

相手システムからの問い合わせメッセージを受信する場合，相手システムのREQUEST型のエージェントからメッセージを送信し，自システムのreply型の論理端末がメッセージを受信します。また，相手システムへ応答メッセージを送信する場合は，自システムのreply型の論理端末から相手システムのREQUEST型のエージェントへ送信します。

自システムから相手システムに一方送信メッセージを送信する場合，send型の論理端末から相手システムのRECEIVE型のエージェントに送信します。また，相手システムからメッセージを送信する場合は，相手システムのSEND型のエージェントからメッセージを送信し，自システムのreceive型の論理端末がメッセージを受信します。

システム間通信と論理端末の端末タイプの関係の例を次の図に示します。

図2‒2　システム間通信と論理端末の端末タイプの関係

(2)　論理端末とアプリケーションの型の関係

システム間通信をするには，論理端末の端末タイプ，メッセージの種類，アプリケーションの型，UAPインタフェースおよび通信形態を関連づけます。関連づける項目の関係を次の表に示します。

表2‒1　論理端末の端末タイプ，メッセージの種類，アプリケーションの型，UAPインタフェースおよび通信形態の関係

論理端末の端末タイプ

メッセージの種類

アプリケーションの型

UAPインタフェース

通信形態

request型（問い合わせ型）

問い合わせメッセージ

任意

EXECAP

問い合わせ応答形態

SEND

RESEND

応答メッセージ

RECEIVE

request型（同期型）（問い合わせ型（同期型））

問い合わせメッセージ

SENDRECV※1

同期型問い合わせ応答形態

応答メッセージ

RECVSYNC※2

reply型

（応答型）

問い合わせメッセージ

応答型

RECEIVE

問い合わせ応答形態

応答メッセージ

REPLY

send型

（送信型）

一方送信メッセージ

任意

EXECAP

分岐送信形態

SEND

RESEND

receive型（受信型）

非応答型

RECEIVE

一方受信形態

注※1

セグメント送信時と先頭セグメント受信時だけ使用できます。

注※2

後続セグメント受信時だけ使用できます。

(3)　システム間通信の形態

TP1/NET/OSAS-NIFで実現できるシステム間通信の形態を示します。

(a)　問い合わせ応答形態を使用した通信形態

UAPからEXECAP要求を発行して，問い合わせメッセージを送信する場合，EXECAP要求でアプリケーション名を指定します。このとき，アプリケーション名に対応するアプリケーション属性定義（mcfaalcap -n）のlnameオペランドでrequest型論理端末を指定してください。または，アプリケーション属性定義（mcfaalcap -n）のcnameオペランドでrequest型論理端末の定義があるコネクションのコネクションIDを指定してください。コネクションIDを指定した場合，TP1/NET/OSAS-NIFは指定されたコネクションからrequest型論理端末を使用します。

該当する論理端末が使用中で応答メッセージ未受信の状態であるとき，EXECAP要求を発行できません。論理端末が応答メッセージを受信して，論理端末の使用状態を解除したあと，EXECAP要求を発行できます。

UAPからSEND要求を発行して，問い合わせメッセージを送信する場合，SEND要求でrequest型論理端末を指定します。

該当する論理端末が使用中で応答メッセージ未受信の状態でも，論理端末定義（mcftalcle -m）で指定した出力メッセージ格納数を上限として，SEND要求を発行できます。

なお，同じコネクションでEXECAP要求とSEND要求を混在して使用しないでください。EXECAP要求で使用中のrequest型論理端末に対して，SEND要求が発行されることがあります。

問い合わせ応答形態を使用したシステム間通信の形態例を次の図に示します。

図2‒3　問い合わせ応答形態を使用した通信形態の例

図2-3に示した五つの通信形態例について説明します。

端末からSPPが起動され，EXECAP要求またはSEND要求を発行して，問い合わせメッセージを相手システムへ送信します。その後，相手システムからの応答メッセージを受信して非応答型MHPを起動し，RECEIVE要求を発行して相手システムからのメッセージを受信する通信形態です。

端末から応答型MHPが起動され，SEND要求を発行して，問い合わせメッセージを相手システムへ送信します。その後，相手システムからの応答メッセージを受信して非応答型MHPを起動し，RECEIVE要求を発行して相手システムからのメッセージを受信する通信形態です。

また，端末から起動された応答型MHPは，SEND要求発行後，REPLY要求を発行することによって，応答メッセージを端末へ送信できます。

端末から応答型MHPが起動され，EXECAP要求を発行して，問い合わせメッセージを相手システムへ送信します。その後，相手システムからの応答メッセージを受信して応答型MHPを起動し，RECEIVE要求を発行して相手システムからのメッセージを受信する通信形態です。

request型論理端末に対するEXECAP要求は，発行元のMHPの応答型の属性を引き継ぐため，端末から起動された応答型MHPは，EXECAP要求発行後，REPLY要求を発行できません。入力元の端末に対する応答メッセージの送信は，相手システムからの応答メッセージ受信で起動された応答型MHPからREPLY要求を発行することによって行います。

端末から応答型MHPが起動され，EXECAP要求を発行して，自システム内の応答型MHPを起動します。自システム内で起動されたMHPはEXECAP要求を発行して，問い合わせメッセージを相手システムへ送信します。その後，相手システムからの応答メッセージを受信して応答型MHPを起動し，RECEIVE要求を発行して相手システムからのメッセージを受信する通信形態です。

request型論理端末に対するEXECAP要求は，発行元のMHPの応答型の属性を引き継ぐため，端末から起動された応答型MHPは，EXECAP要求発行後，REPLY要求を発行できません。入力元の端末に対する応答メッセージの送信は，相手システムからの応答メッセージ受信で起動された応答型MHPからREPLY要求を発行することによって行います。

相手システムから問い合わせメッセージを受信することによって，応答型MHPが起動され，RECEIVE要求を発行して相手システムからのメッセージを受信します。その後，REPLY要求を発行して，相手システムへ応答メッセージを送信する通信形態です。

なお，端末からのUAPの起動，自システム内でのMHPの起動およびUAPから端末へのメッセージ送信は，MCFまたはほかのOpenTP1プロトコルで支援している機能です。

(b)　同期型問い合わせ応答形態を使用した通信形態

UAPからSENDRECV要求を発行して，問い合わせメッセージを送信する場合，SENDRECV要求でrequest型論理端末（同期型）を指定します。

該当するrequest型論理端末が使用中で，応答メッセージ未受信の状態であるとき，SENDRECV要求は発行できません。応答メッセージを受信して，論理端末の使用状態が解除されたあと，SENDRECV要求を発行できます。

同期型問い合わせ応答形態を使用した通信形態例を次の図に示します。

図2‒4　同期型問い合わせ応答形態を使用した通信形態の例

図2-4は，端末からSPPが起動され，SENDRECV要求を発行して，問い合わせメッセージを相手システムへ送信する例です。相手システムからの応答メッセージ受信を契機にSENDRECV要求がリターンすることで，SPPは先頭セグメントを受信します。その後，SPPはRECVSYNC要求を発行して，後続セグメントを受信する通信形態です。SPPは，TP1/NET/OSAS-NIFを介して問い合わせ応答をしたあと，端末のクライアント側のUAPへ制御を移せます。

なお，端末からのUAPの起動およびUAPから端末へのメッセージ送信は，MCFまたはほかのOpenTP1プロトコルで支援している機能です。

(c)　分岐送信形態および一方受信形態を使用した通信形態

UAPからEXECAP要求を発行して，一方送信メッセージを送信する場合，EXECAP要求でアプリケーション名を指定します。このとき，アプリケーション名に対応するアプリケーション属性定義（mcfaalcap -n）のlnameオペランドでsend型論理端末を指定します。

UAPからSEND要求を発行して，一方送信メッセージを送信する場合，SEND要求でsend型論理端末を指定します。

該当する論理端末が送信中の状態でも論理端末定義（mcftalcle -m）で指定した出力メッセージ格納数を上限としてEXECAP要求またはSEND要求を発行できます。

分岐送信形態および一方受信形態を使用した通信形態例を次の図に示します。

図2‒5　分岐送信形態および一方受信形態を使用した通信形態の例

図2-5に示した四つの通信形態例について説明します。

端末からSPPが起動され，EXECAP要求またはSEND要求を発行して，一方送信メッセージを送信する通信形態です。

端末から非応答型MHPが起動され，EXECAP要求またはSEND要求を発行して，一方送信メッセージを送信する通信形態です。

端末から応答型MHPが起動され，EXECAP要求またはSEND要求を発行して，一方送信メッセージを送信する通信形態です。また，EXECAP要求またはSEND要求発行後，REPLY要求を発行することによって，応答メッセージを端末へ送信できます。

相手システムから一方送信メッセージを受信して，非応答型のMHPを起動する通信形態です。起動されたMHPは，RECEIVE要求を発行して相手システムからのメッセージを受信します。また，端末へはSEND要求を発行してメッセージを送信できます。

なお，端末からのUAPの起動およびUAPから端末へのメッセージ送信は，MCFまたはほかのOpenTP1プロトコルで支援している機能です。

2.1.3　セグメントの分割と組み立て

メッセージは，UAPでセグメント単位に分割してシステム間で送受信をします。

メッセージの送信時，TP1/NET/OSAS-NIFは，UAPから受け取ったメッセージをセグメント単位で相手システムへ送信します。このとき，TP1/NET/OSAS-NIFはセグメントの先頭にNIFヘッダを付けます。送信できる1セグメントの長さは，1〜32000バイトです。ただし，相手システムによって，受信できるセグメント長が異なりますので確認してから送信してください。

また，メッセージの受信時は，相手システムから受信したメッセージをセグメント単位でUAPへ渡します。受信できる1セグメントの長さは1〜65462バイトです。

メッセージを送受信するときのメッセージの形式の変化について，次の図に示します。

図2‒6　メッセージの形式の変化

UAPがメッセージ送受信の関数で処理するセグメントの先頭には，MCFで使用するヘッダ領域があります。このヘッダ領域の長さによって，バッファ形式1とバッファ形式2があります。通常，バッファ形式1を使用します。

2.1.4　コネクションの確立

TP1/NET/OSAS-NIFは，相手システムとの間で，論理的な通信路（コネクション）を確立してメッセージの送受信をします。

コネクションの確立には，発呼型と着呼型があります。

(1)　発呼型のコネクション確立

発呼型は，TP1/NET/OSAS-NIFからコネクションを確立する方法です。次に示す三つがあります。

オンライン開始時に自動的に確立します（コネクション定義（mcftalccn -i）でautoを指定）。

運用コマンド（mcftactcn）で確立します。

API（dc_mcf_tactcn関数またはCBLDCMCF('TACTCN△△')）で確立します。

オンライン開始または運用コマンド入力による発呼型のコネクションの確立について，次の図に示します。

図2‒7　発呼型のコネクションの確立（オンライン開始または運用コマンド入力）

オンラインを開始します。または，運用コマンド（mcftactcn）を入力します。

TP1/NET/OSAS-NIFは，MCF通信構成定義情報に基づいて，初期設定要求を相手システムに送信します。

相手システムはTP1/NET/OSAS-NIFから受信した初期設定要求の構成情報の内容と突き合わせます。

相手システムから初期設定回答として構成情報を受信します。

初期設定回答に従い，構成合わせをします。なお，構成合わせについては，「(3)　システム間の構成合わせ」を参照してください。

コネクションが確立されます。

TP1/NET/OSAS-NIFは，コネクションが確立されると状態通知イベント（COPNEVT）を通知します。アプリケーション定義にCOPNEVTが定義されていない場合は，MHPは起動しません。

API発行による発呼型のコネクションの確立について，次の図に示します。

図2‒8　発呼型のコネクションの確立（API発行）

API（dc_mcf_tactcn関数またはCBLDCMCF('TACTCN△△')）を発行します。

TP1/NET/OSAS-NIFは，MCF通信構成定義情報に基づいて，初期設定要求を相手システムに送信します。

相手システムはTP1/NET/OSAS-NIFから受信した初期設定要求の構成情報の内容と突き合わせます。

相手システムから初期設定回答として構成情報を受信します。

初期設定回答に従い，構成合わせをします。なお，構成合わせについては，「(3)　システム間の構成合わせ」を参照してください。

コネクションが確立されます。

TP1/NET/OSAS-NIFは，コネクションが確立されると状態通知イベント（COPNEVT）を通知します。アプリケーション定義にCOPNEVTが定義されていない場合は，MHPは起動しません。

発呼型の場合のコネクションの確立方式には，重畳型と非重畳型があり，相手システムと確立方式を合わせておく必要があります。コネクションの確立方式は，コネクション定義（mcftalccn -x）で指定します。

(2)　着呼型のコネクション確立

着呼型は，相手システムからの要求でコネクションを確立する方法です。

TP1/NET/OSAS-NIFは，あらかじめ，次のどれかを行う必要があります。

コネクション定義（mcftalccn -i）にautoを指定する。

運用コマンド（mcftactcn）を入力する。

API（dc_mcf_tactcn関数またはCBLDCMCF('TACTCN△△')）を発行する。

その後，相手システムからのコネクション確立要求の初期設定要求を受け，初期設定回答を送信すると，コネクションが確立します。コネクションの確立方式は，相手システムの確立方式に合わせます。

(3)　システム間の構成合わせ

TP1/NET/OSAS-NIFは，コネクション確立時に相手システムとの構成情報を突き合わせます。次に示す三つの情報を突き合わせ，相手システムと構成の同期を取ります。

NIF通番の最大値

タイマ監視値

論理端末構成

(a)　NIF通番の最大値の突き合わせ

NIF通番とは，送受信メッセージごとにTP1/NET/OSAS-NIFが設定する通し番号のことです。

TP1/NET/OSAS-NIFは，NIF通番の最大値の突き合わせをします。突き合わせの結果，不一致となる場合は，小さい方の値を最大値とします。

NIF通番については，「2.5.2　NIF通番」を参照してください。

(b)　タイマ監視値の突き合わせ

TP1/NET/OSAS-NIFは，次に示す監視時間の値を突き合わせます。

正常処理監視時間

ユーザ処理監視時間

送達確認監視時間

連続送信監視時間

突き合わせの結果，値が不一致となる場合は，大きい値に合わせます。ただし，どちらかが0を指定した場合は，タイマ監視はしません。また，終了処理監視時間は突き合わせをしません。

タイマ監視の詳細については，「2.6　タイマ監視」を参照してください。

(c)　論理端末構成の突き合わせ

TP1/NET/OSAS-NIFは，コネクション確立時に，対応する自システムの論理端末と相手システムのエージェントの個数を突き合わせます。突き合わせの結果，不一致となる場合は少ない方の個数に合わせてシステム間通信の条件を設定します。論理端末数が0となるとき，TP1/NET/OSAS-NIFはコネクションを確立しません。

論理端末構成の突き合わせの例を次の図に示します。

図2‒9　論理端末構成の突き合わせの例

(4)　コネクション確立処理中のオンライン終了

コネクションの状態が確立処理中※でのオンライン終了時動作をプロトコル共通定義（mcftpcmn -e）のtermactbオペランドで指定できます。

注※

コネクションが次に示す状態のときを，コネクション確立処理中といいます。

発呼型のコネクションで，コネクション確立を再試行しているとき。

着呼型のコネクションで，相手システムからのコネクション確立要求を待っているとき。

termactbオペランドの指定内容とTP1/NET/OSAS-NIFの動作を次の表に示します。

表2‒2　termactbオペランドの指定内容とTP1/NET/OSAS-NIFの動作

termactbオペランドの指定内容

TP1/NET/OSAS-NIFの動作

wait

コネクション確立処理中にオンラインの終了を受け付けた場合，コネクション確立処理が完了するまで終了処理を待ち合わせます。

コネクション確立処理は，相手システムとコネクションを確立するか，コネクション確立再試行回数を超過した場合に完了します。

長時間コネクション確立処理が完了しない場合，dcstopコマンドがタイムアウトし，OpenTP1が異常終了します。

cont

コネクション確立処理中にオンラインの終了を受け付けた場合，コネクション確立処理を停止し，終了処理を続行します。

termactbオペランドの指定がwaitの場合は，あらかじめ，すべてのコネクションを解放したあとに，オンラインを終了してください。オンライン終了中は，運用コマンドやAPIによるコネクション解放を受け付けられません。

2.1.5　コネクションの解放

TP1/NET/OSAS-NIFは，コネクションを解放してからシステム間通信を終了します。

コネクションの解放には，正常解放と強制解放があります。

(1)　正常解放

TP1/NET/OSAS-NIFは，次に示す場合，コネクションを正常解放し，状態通知イベント（CCLSEVT）を通知します。

自システムから運用コマンド（mcftdctcn）を入力した場合

自システムからAPI（dc_mcf_tdctcn関数またはCBLDCMCF('TDCTCN△△')）を発行した場合

相手システムからの解放要求を受信した場合

オンライン正常終了する場合※

注※

この場合は状態通知イベントを通知しません。

運用コマンドによるコネクションの正常解放を図2-10に，APIによるコネクションの正常解放を図2-11に，相手システムからの解放要求によるコネクションの正常解放を図2-12に，オンライン正常終了によるコネクションの正常解放を図2-13に示します。

図2‒10　運用コマンドによるコネクションの正常解放

mcftdctcnコマンド（-fオプションなし）を入力します。

TP1/NET/OSAS-NIFは，仕掛り中の送受信メッセージを処理します。メッセージの処理については，「(3)　コネクション解放時のメッセージの処理」を参照してください。

TP1/NET/OSAS-NIFは，NIFアソシエーション解放要求を送信します。

相手システムからNIFアソシエーション解放の回答を受信します。

コネクションを解放します。

TP1/NET/OSAS-NIFは，コネクションが解放されると状態通知イベント（CCLSEVT）を通知します。アプリケーション定義にCCLSEVTが定義されていない場合は，MHPは起動しません。

図2‒11　APIによるコネクションの正常解放

API（dc_mcf_tdctcn関数またはCBLDCMCF('TDCTCN△△')）を発行します。

TP1/NET/OSAS-NIFは，仕掛り中の送受信メッセージを処理します。メッセージの処理については，「(3)　コネクション解放時のメッセージの処理」を参照してください。

TP1/NET/OSAS-NIFは，NIFアソシエーション解放要求を送信します。

相手システムからNIFアソシエーション解放の回答を受信します。

コネクションを解放します。

TP1/NET/OSAS-NIFは，コネクションが解放されると状態通知イベント（CCLSEVT）を通知します。アプリケーション定義にCCLSEVTが定義されていない場合は，MHPは起動しません。

図2‒12　相手システムからの解放要求によるコネクションの正常解放

相手システムから，NIFアソシエーション解放要求を受信します。

TP1/NET/OSAS-NIFは，仕掛り中の送受信メッセージを処理します。メッセージの処理については，「(3)　コネクション解放時のメッセージの処理」を参照してください。

TP1/NET/OSAS-NIFは，NIFアソシエーション解放回答を相手システムへ送信します。

コネクションを解放します。

TP1/NET/OSAS-NIFは，コネクションが解放されると状態通知イベント（CCLSEVT）を通知します。アプリケーション定義にCCLSEVTが定義されていない場合は，MHPは起動しません。

図2‒13　オンライン正常終了によるコネクションの正常解放

dcstopコマンドを入力します。

TP1/NET/OSAS-NIFは，仕掛り中の送受信メッセージを処理します。メッセージの処理については，「(3)　コネクション解放時のメッセージの処理」を参照してください。

TP1/NET/OSAS-NIFは，NIFアソシエーション解放要求を相手システムへ送信します。

相手システムから，NIFアソシエーション解放の回答を受信します。

コネクションを解放します。

TP1/NET/OSAS-NIFは，終了します。

(2)　強制解放

TP1/NET/OSAS-NIFは，次に示す場合，コネクションを強制的に解放し，障害通知イベント（CERREVT）を通知します。

運用コマンド（mcftdctcn -f）を入力した場合

強制解放オプション※1を指定したAPI（dc_mcf_tdctcn関数またはCBLDCMCF('TDCTCN△△')）を発行した場合

送受信バッファおよび編集バッファの資源が不足した場合

通信管理から回線障害を報告された場合

相手システムからの強制解放を受信した場合

MCF通信プロセスが終了した場合，または強制停止した場合※2

注※1

dc_mcf_tdctcn関数の場合，action引数にDCMCFFRCを指定します。

CBLDCMCF('TDCTCN△△')の場合，データ名D1に'1'を指定します。

注※2

この場合は状態通知イベントを通知しません。

運用コマンドによるコネクションの強制解放を図2-14に，APIによるコネクションの強制解放を図2-15に，相手システムからの強制解放によるコネクションの強制解放を図2-16に示します。

図2‒14　運用コマンドによるコネクションの強制解放

mcftdctcn -fコマンドを入力します。

仕掛り中の受信メッセージを破棄し，送信処理を中断します。メッセージの処理については，「(3)　コネクション解放時のメッセージの処理」を参照してください。

TP1/NET/OSAS-NIFは，NIFアソシエーション緊急解放要求を送信します。

コネクションを解放します。

TP1/NET/OSAS-NIFは，コネクションが解放されると状態通知イベント（CERREVT）を通知します。アプリケーション定義にCERREVTが定義されていない場合は，MHPは起動しません。

図2‒15　APIによるコネクションの強制解放

強制解放オプションを指定したAPI（dc_mcf_tdctcn関数またはCBLDCMCF('TDCTCN△△')）を発行します。

仕掛り中の受信メッセージを破棄し，送信処理を中断します。メッセージの処理については，「(3)　コネクション解放時のメッセージの処理」を参照してください。

TP1/NET/OSAS-NIFは，NIFアソシエーション緊急解放要求を送信します。

コネクションを解放します。

TP1/NET/OSAS-NIFは，コネクションが解放されると状態通知イベント（CERREVT）を通知します。アプリケーション定義にCERREVTが定義されていない場合は，MHPは起動しません。

図2‒16　相手システムからの強制解放によるコネクションの強制解放

相手システムから，NIFアソシエーション緊急解放要求を受信します。

仕掛り中の受信メッセージを破棄し，送信処理を中断します。メッセージの処理については，「(3)　コネクション解放時のメッセージの処理」を参照してください。

コネクションを解放します。

TP1/NET/OSAS-NIFは，コネクションが解放されると状態通知イベント（CERREVT）を通知します。アプリケーション定義にCERREVTが定義されていない場合は，MHPは起動しません。

(3)　コネクション解放時のメッセージの処理

コネクションの正常解放時に送受信中のメッセージがある場合，TP1/NET/OSAS-NIFは，メッセージの送受信を完了してからコネクションを解放します。

コネクションの強制解放時に送受信中のメッセージがある場合，メッセージの扱いは，論理端末の端末タイプによって異なります。強制解放時の送受信中メッセージの扱いを次の表に示します。

表2‒3　コネクションの強制解放時の送受信中メッセージの扱い

端末タイプ

送信メッセージ

受信メッセージ

送信中断

メッセージの破棄

再確立時の再送※

メッセージの破棄

再確立時の再受信

request型

○

×

○

○

△

request型

（同期型）

○

○

×

○

×

reply型

○

×

△

○

△

send型

○

×

○

−

−

receive型

−

−

−

○

△

（凡例）

○：処理をします。

×：処理をしません。

△：相手システムに依存します。

−：該当しません。

注※

再送の詳細については，「2.5　再送機能」を参照してください。

(4)　コネクションを解放するときの注意事項

コネクションの状態が解放処理中の場合は，オンラインを終了することができません。次のどれかでコネクションを強制解放してから，オンラインを終了してください。

運用コマンド（mcftdctcn -f）を入力する。

強制解放オプションを指定したAPI（dc_mcf_tdctcn関数またはCBLDCMCF('TDCTCN△△')）を発行する。

コネクションの状態を確認するときは，次のどれかを行ってください。

運用コマンド（mcftlscn）を入力する。

API（dc_mcf_tlscn関数またはCBLDCMCF('TLSCN△△△')）を発行する。

2.1.6　論理端末の閉塞と閉塞解除

TP1/NET/OSAS-NIFは，相手システムとのコネクションを確立するとき，論理端末の閉塞を解除してメッセージを送受信します。

(1)　論理端末の閉塞

TP1/NET/OSAS-NIFは，次に示すような障害要因を検知すると，該当する論理端末を閉塞します。論理端末を閉塞すると，障害通知イベント（CERREVT）を通知し，対応するMHPを起動します。

(a)　運用コマンド（mcftdctle）による閉塞

TP1/NET/OSAS-NIFは，運用コマンド（mcftdctle）を入力したとき，次に示す処理をします。

メッセージ送信中の場合

request型論理端末およびsend型論理端末は，メッセージ送信を中断し，相手システムへ処理中断連絡（送信中断）を送信したあと，論理端末を閉塞します。

request型論理端末（同期型）は，送信メッセージを破棄し，相手システムへ送信中断連絡（送信中断）を送信したあと，論理端末を閉塞します。

reply型論理端末は，メッセージの送信が完了した時点で，論理端末を閉塞します。相手システムには，次にメッセージを受信したとき，処理中断連絡（受信拒否）を送信します。

メッセージ受信中の場合

request型論理端末およびrequest型論理端末（同期型）はメッセージの受信が完了した時点で，論理端末を閉塞します。

reply型論理端末およびreceive型論理端末は受信メッセージを破棄し，相手システムへ処理中断連絡（受信拒否）を送信したあと，論理端末を閉塞します。

ただし，送受信処理中のメッセージがない場合は，処理中断連絡を送信しません。また，閉塞している論理端末に対して，新たにメッセージを受信したときは処理中断連絡（受信拒否）を送信します。

(b)　API（dc_mcf_tdctle関数またはCBLDCMCF('TDCTLE△△')）による閉塞

TP1/NET/OSAS-NIFは，API（dc_mcf_tdctle関数またはCBLDCMCF('TDCTLE△△')）を発行したとき，次に示す処理をします。

メッセージ送信中の場合

request型論理端末およびsend型論理端末は，メッセージ送信を中断し，相手システムへ処理中断連絡（送信中断）を送信したあと，論理端末を閉塞します。

request型論理端末（同期型）は，送信メッセージを破棄し，相手システムへ送信中断連絡（送信中断）を送信したあと，論理端末を閉塞します。

reply型論理端末は，メッセージの送信が完了した時点で，論理端末を閉塞します。相手システムには，次にメッセージを受信したとき，処理中断連絡（受信拒否）を送信します。

メッセージ受信中の場合

request型論理端末およびrequest型論理端末（同期型）はメッセージの受信が完了した時点で，論理端末を閉塞します。

reply型論理端末およびreceive型論理端末は受信メッセージを破棄し，相手システムへ処理中断連絡（受信拒否）を送信したあと，論理端末を閉塞します。

ただし，送受信処理中のメッセージがない場合は，処理中断連絡を送信しません。また，閉塞している論理端末に対して，新たにメッセージを受信したときは処理中断連絡（受信拒否）を送信します。

(c)　相手システムからの強制閉塞

TP1/NET/OSAS-NIFは，相手システムから処理中断連絡（送信中断または受信拒否）を受信すると，次に示す処理をします。

メッセージ送信中の場合

request型論理端末およびsend型論理端末は，メッセージ送信を中断し，論理端末を閉塞します。

request型論理端末（同期型）およびreply型論理端末は，送信中のメッセージを破棄し，論理端末を閉塞します。

メッセージ受信中の場合

request型論理端末，request型論理端末（同期型），reply型論理端末およびreceive型論理端末は受信メッセージを破棄し，論理端末を閉塞します。

(d)　コネクション解放による閉塞

TP1/NET/OSAS-NIFは，コネクションを解放すると，論理端末を閉塞します。コネクション解放時は論理端末の障害通知イベント（CERREVT）は起動しません。

このときの送受信メッセージの扱いについては，「2.1.5(3)　コネクション解放時のメッセージの処理」を参照してください。

(e)　NIF-REJECT送信または受信による強制閉塞

TP1/NET/OSAS-NIFは，相手システムへNIF-REJECTを送信するか，または相手システムからNIF-REJECTを受信すると，次に示す処理をします。

メッセージ送信中の場合

request型論理端末，reply型論理端末およびsend型論理端末は，メッセージ送信を中断し，論理端末を閉塞します。

request型論理端末（同期型）は，送信メッセージを破棄し，論理端末を閉塞します。

メッセージ受信中の場合

request型論理端末，request型論理端末（同期型），reply型論理端末およびreceive型論理端末は，受信メッセージを破棄し，論理端末を閉塞します。

(f)　メッセージ送受信処理障害による閉塞

TP1/NET/OSAS-NIFは，メッセージ入力障害などによる障害が発生した場合，論理端末を閉塞します。詳細については，「9.1　障害の種類と対応処理」を参照してください。

(2)　論理端末の閉塞解除

TP1/NET/OSAS-NIFは，コネクション確立中に，論理端末を閉塞した場合，次のどれかで閉塞していた論理端末の閉塞を解除します。

運用コマンド（mcftactle）を入力する。

API（dc_mcf_tactle関数またはCBLDCMCF('TACTLE△△')）を発行する。

相手システムの障害復旧を認識する。

コネクションの再確立をする。

なお，コネクション確立時に，論理端末の突き合わせで使用できなくなった論理端末の閉塞は解除できません。

(a)　運用コマンド（mcftactle）による閉塞解除

TP1/NET/OSAS-NIFは，運用コマンド（mcftactle）を入力したとき，次に示す処理をします。

相手システムから処理中断連絡（受信拒否）を受信して閉塞した場合

request型論理端末，request型論理端末（同期型），reply型論理端末およびsend型論理端末は，運用コマンド（mcftactle）を受け付けません。

相手システムから処理中断連絡（送信中断）を受信して閉塞した場合

request型論理端末およびrequest型論理端末（同期型）は論理端末を閉塞解除します。

reply型論理端末およびreceive型論理端末は運用コマンド（mcftactle）を受け付けません。

相手システムへ処理中断連絡（受信拒否）を送信して閉塞した場合

reply型論理端末およびreceive型論理端末は，相手システムへ受信拒否解除を送信して，論理端末を閉塞解除します。

相手システムへ処理中断連絡（送信中断）を送信して閉塞した場合

request型論理端末およびsend型論理端末は，論理端末を閉塞解除します。中断していたメッセージ送信を再処理します。

request型論理端末（同期型）およびreply型論理端末は，論理端末を閉塞解除します。

NIF-REJECT送信または受信によって閉塞した場合

request型論理端末，request型論理端末（同期型）およびsend型論理端末は，論理端末を閉塞解除します。

reply型論理端末およびreceive型論理端末は，運用コマンド（mcftactle）を受け付けません。

上記以外の場合

論理端末を閉塞解除します。

(b)　API（dc_mcf_tactle関数またはCBLDCMCF('TACTLE△△')）による閉塞解除

TP1/NET/OSAS-NIFは，API（dc_mcf_tactle関数またはCBLDCMCF('TACTLE△△')）を発行したとき，次に示す処理をします。

相手システムから処理中断連絡（受信拒否）を受信して閉塞した場合

request型論理端末，request型論理端末（同期型），reply型論理端末およびsend型論理端末は，API（dc_mcf_tactle関数またはCBLDCMCF('TACTLE△△')）を受け付けません。

相手システムから処理中断連絡（送信中断）を受信して閉塞した場合

request型論理端末およびrequest型論理端末（同期型）は論理端末を閉塞解除します。

reply型論理端末およびreceive型論理端末はAPI（dc_mcf_tactle関数またはCBLDCMCF('TACTLE△△')）を受け付けません。

相手システムへ処理中断連絡（受信拒否）を送信して閉塞した場合

reply型論理端末およびreceive型論理端末は，相手システムへ受信拒否解除を送信して，論理端末を閉塞解除します。

相手システムへ処理中断連絡（送信中断）を送信して閉塞した場合

request型論理端末およびsend型論理端末は，論理端末を閉塞解除します。中断していたメッセージ送信を再処理します。

request型論理端末（同期型）およびreply型論理端末は，論理端末を閉塞解除します。

NIF-REJECT送信または受信によって閉塞した場合

request型論理端末，request型論理端末（同期型）およびsend型論理端末は，論理端末を閉塞解除します。

reply型論理端末およびreceive型論理端末は，API（dc_mcf_tactle関数またはCBLDCMCF('TACTLE△△')）を受け付けません。

上記以外の場合

論理端末を閉塞解除します。

(c)　相手システムの障害復旧による閉塞解除

TP1/NET/OSAS-NIFは，相手システムから処理中断連絡（受信拒否/送信中断）を受信して閉塞した場合，またはNIF-REJECTを送受信して閉塞した場合，相手システムの障害復旧によって，自動的に論理端末の閉塞を解除します。

相手システムから処理中断連絡（受信拒否）を受信して閉塞した場合

request型論理端末およびsend型論理端末は，相手システムから受信拒否解除を受信することによって，相手システムの障害復旧を認識し，論理端末を閉塞解除します。中断していたメッセージ送信を再処理します。

request型論理端末（同期型）およびreply型論理端末は，論理端末を閉塞解除します。

相手システムから処理中断連絡（送信中断）を受信して閉塞した場合

reply型論理端末およびreceive型論理端末は，相手システムからメッセージを受信することによって，相手システムの障害復旧を認識し，論理端末を閉塞解除します。

NIF-REJECT送信または受信によって閉塞した場合

reply型論理端末およびreceive型論理端末は，相手システムからメッセージを受信することによって，相手システムの障害復旧を認識し，論理端末を閉塞解除します。

2.1.7　着呼型コネクションの自動受付開始

着呼型コネクションの自動受付開始は，着呼型のコネクションを解放したあとに相手システムからのコネクション確立要求を自動的に受け付けできるようにする機能です。この機能を使用すると，コネクションを解放したあとの運用コマンド（mcftactcn）の入力，およびAPI（dc_mcf_tactcn関数またはCBLDCMCF('TACTCN△△')）の発行が不要となります。着呼型コネクションの自動受付開始を使用するかどうかは，プロトコル共通定義（mcftpcmn -r）のautoonlnオペランドで指定します。

なお，この機能を使用する場合，確立処理中の運用コマンド（mcftdctcn）およびAPI（dc_mcf_tdctcn関数またはCBLDCMCF('TDCTCN△△')）の動作に差異があります。確立処理中の運用コマンドおよびAPIの動作差異を次の表に示します。

表2‒4　確立処理中の運用コマンドおよびAPIの動作差異

autoonlnオペランドの指定内容

運用コマンド（mcftdctcn）の動作

API（dc_mcf_tdctcn関数またはCBLDCMCF('TDCTCN△△')）の動作

正常解放

強制解放

正常解放

強制解放

no

運用コマンドは無効です。

運用コマンドを正常に受け付けます。

相手システムからのコネクション確立要求は受け付けられなくなります。

APIはエラーリターンします。

（リターン値DCMCFRTN_71010またはステータスコード71010）

APIは正常リターンします。

相手システムからのコネクション確立要求は受け付けられなくなります。

yes

運用コマンドは無効です。

（KFCA13530-Eの理由コード：CN_PASI）

APIはエラーリターンします。

（リターン値DCMCFRTN_71010またはステータスコード71010）

注意事項

着呼型コネクションの自動受付開始を使用する場合，次の点に注意してください。

プロトコル共通定義（mcftpcmn -e）のtermactbオペランドにcontを指定する必要があります。waitを指定，または省略した場合，定義オブジェクト生成時にエラーとなります。

運用コマンド（mcftactcn）の入力およびAPI（dc_mcf_tactcn関数またはCBLDCMCF('TACTCN△△')）の発行は，次の条件を満たしている場合に行えます。

・コネクション定義（mcftalccn）の-iオプションにmanualを指定，または省略している。

・オンライン開始後，運用コマンド（mcftactcn）の入力や，API（dc_mcf_tactcn関数またはCBLDCMCF('TACTCN△△')）の発行を行っていない。

システム移行などによって既存のUAPを再利用する場合，MCFイベント（CCLSEVTやCERREVTなど）を処理するUAPで，自動的に運用コマンド（mcftactcn）を入力したり，API（dc_mcf_tactcn関数またはCBLDCMCF('TACTCN△△')）を発行したりする処理がないか確認してください。問題がある場合，処理を削除するなどの対策を行ってください。

着呼型コネクションの自動受付開始を使用するコネクションと使用しないコネクションが混在する場合，使用するコネクションと使用しないコネクションでMCF通信プロセスを分割してください。

このとき，MCFイベントを処理するUAPを各々のMCF通信プロセスで共用する場合，コネクション解放後にUAPからコネクション確立要求をするかどうかは，MCFが通知したコネクションIDを基に判断してください。

2.1.8　過着呼による障害検出

着呼型のコネクションでは，相手システム，または，自システムと相手システム間のネットワークの障害を長時間検出できないことがあります。このとき，TP1/NET/OSAS-NIFは，障害を検出できていないコネクションを確立状態と判断します。

確立状態の着呼型のコネクションに対して相手システムから新たにコネクション確立要求を受け付けることを過着呼と呼びます。過着呼による障害検出は，過着呼をきっかけとして着呼型のコネクションの障害を検出する機能です。

過着呼による障害検出を使用しない場合と使用する場合に分け，過着呼を検出したときの処理について説明します。

(1)　過着呼による障害検出を使用しない場合の処理

過着呼が発生した場合，TP1/NET/OSAS-NIFは新たに受け付けたコネクション確立要求を拒否します。

確立状態にある既存のコネクションを解放するか自システムで障害を検出するまで，コネクションは再確立できません。

自システムで無通信状態を監視し，必要に応じてコネクションを強制解放するなどの処置をしてください。

(2)　過着呼による障害検出を使用する場合の処理

過着呼が発生した場合，TP1/NET/OSAS-NIFは確立状態にある既存のコネクションを強制解放します。

その後のTP1/NET/OSAS-NIFの動作は，着呼型コネクションの自動受付開始を使用するかどうかで異なります。

過着呼が発生した場合のTP1/NET/OSAS-NIFの動作を次の表に示します。

表2‒5　過着呼が発生した場合のTP1/NET/OSAS-NIFの動作

着呼型コネクションの自動受付開始

TP1/NET/OSAS-NIFの動作

使用しない

強制解放を通知するメッセージログ（KFCA13588-I）を出力します。

確立状態にある既存のコネクションを強制解放します。

確立要求拒否を通知するメッセージログ（KFCA13590-W）を出力します。

相手システムへ確立拒否を送信します。

アソシエーション層障害を通知するメッセージログ（KFCA13586-E）を出力します。

NIFアソシエーション解放を通知するメッセージログ（KFCA13552-I）を出力します。

コネクション障害を通知するメッセージログ（KFCA13502-E）を出力します。

CERREVTを起動します。

使用する

強制解放を通知するメッセージログ（KFCA13588-I）を出力します。

確立状態にある既存のコネクションを強制解放します。

リプレース※を通知するメッセージログ（KFCA13590-W）を出力します。

NIFアソシエーション解放を通知するメッセージログ（KFCA13552-I）を出力します。

コネクション障害を通知するメッセージログ（KFCA13502-E）を出力します。

CERREVTを起動します。

相手システムへ初期設定回答を送信します。

NIFアソシエーション確立を通知するメッセージログ（KFCA13550-I）を出力します。

COPNEVTを起動します。

注※

確立状態にあるコネクションを強制解放し，新たに受け付けたコネクション確立要求に切り替えることをリプレースと呼びます。

リプレース中に相手システムから再度コネクション確立要求を受け付けた場合，リプレース中のコネクションを強制解放し，再度受け付けたコネクション確立要求を受け付けます。

また，リプレース中に新しいコネクション確立要求の障害を検出した場合，リプレース中のコネクションを強制解放し，相手システムからのコネクション確立要求を待ちます。

(3)　注意事項

過着呼による障害検出を使用する場合，次の点に注意してください。

着呼型コネクションの自動受付開始を使用しない場合，過着呼の検出と同時にコネクションを確立することはできません。相手システム側はコネクションの確立拒否を受信したとしても一定回数コネクション確立要求を再試行する運用を行ってください。

過着呼による障害検出を使用し，着呼型コネクションの自動受付開始を使用しない構成は，既存のUAPを再利用する環境での使用を想定しています。新規にシステムを構築する場合は，過着呼による障害検出と着呼型コネクションの自動受付開始を併用することをお勧めします。

2.2　システム間通信メッセージの送受信

TP1/NET/OSAS-NIFは，システム間通信メッセージの送受信をします。TP1/NET/OSAS-NIFで使用するメッセージには次の種類があります。

問い合わせメッセージ

応答メッセージ

一方送信メッセージ

この節では，TP1/NET/OSAS-NIFのメッセージの送信と受信の流れについて説明します。

2.2.1　問い合わせメッセージの送信

TP1/NET/OSAS-NIFが，相手システムへ問い合わせメッセージを送信し，相手システムからの応答メッセージを受信した場合の処理の流れを説明します。

問い合わせメッセージの送信と応答メッセージの受信の流れを次の図に示します。

図2‒17　問い合わせメッセージの送信と応答メッセージの受信の流れ

SPPまたはMHPから，request型論理端末あてに問い合わせメッセージを送信します。

EXECAP要求を呼び出した場合，request型論理端末は使用状態となり，同じ論理端末あてにEXECAP要求を発行できません。

TP1/NET/OSAS-NIFは出力キューに書き込まれたメッセージを取り出します。

出力メッセージ編集UOCでメッセージを編集します。

相手システムへ問い合わせメッセージを送信します。

相手システムから応答メッセージを受信します。

入力メッセージ編集UOCでメッセージを編集します。

TP1/NET/OSAS-NIFは入力キューへ応答メッセージを書き込みます。

1.でEXECAP要求を呼び出した場合，1.で使用状態としたrequest型論理端末の状態を解除します。同じ論理端末あてにEXECAP要求を発行できます。

MHPを起動させます。MHPはRECEIVE要求を発行してメッセージを受け取ります。

2.2.2　同期型の問い合わせメッセージの送信

TP1/NET/OSAS-NIFが，相手システムへ同期型の問い合わせメッセージを送信し，相手システムからの応答メッセージを受信した場合の処理の流れを説明します。

同期型の問い合わせメッセージの送信と応答メッセージの受信の流れを次の図に示します。

図2‒18　同期型の問い合わせメッセージの送信と応答メッセージの受信の流れ

MHPまたはSPPから，request型論理端末（同期型）あてに問い合わせメッセージを送信します。

request型論理端末（同期型）は使用状態となり，同じ論理端末あてにSENDRECV要求を発行できません。

TP1/NET/OSAS-NIFは出力キューに書き込まれたメッセージを取り出します。

出力メッセージ編集UOCでメッセージを編集します。

相手システムへ問い合わせメッセージを送信します。

相手システムから応答メッセージを受信します。

入力メッセージ編集UOCでメッセージを編集します。

TP1/NET/OSAS-NIFは入力キューへ応答メッセージを書き込みます。

1.で使用状態としたrequest型論理端末（同期型）の状態を解除し，同じ論理端末あてにSENDRECV要求を発行可能とします。

問い合わせメッセージを送信したUAPに制御が渡され，応答メッセージを受け取ります。

応答メッセージが複数のセグメントの場合，RECVSYNC要求を発行して，後続セグメントを受信します。

2.2.3　応答メッセージの送信

TP1/NET/OSAS-NIFが，相手システムからの問い合わせメッセージを受信し，相手システムへ応答メッセージを送信する場合の処理の流れを説明します。

問い合わせメッセージの受信と応答メッセージの送信の流れを次の図に示します。

図2‒19　問い合わせメッセージの受信と応答メッセージの送信の流れ

相手システムからの問い合わせメッセージをreply型論理端末で受信します。

入力メッセージ編集UOCでメッセージを編集します。相手システムからのEXECAP要求を受信した場合に，自システムのアプリケーションが指定されているときは，入力メッセージ編集UOCは不要です。

TP1/NET/OSAS-NIFは入力キューへ問い合わせメッセージを書き込みます。

MHPを起動させます。MHPはRECEIVE要求を発行してメッセージを受け取ります。ただし，相手システムからのEXECAP要求を受信した場合は，EXECAP要求の中で指定されたアプリケーションが起動されます。

MHPは，REPLY要求を発行して出力キューへ応答メッセージを書き込みます。

TP1/NET/OSAS-NIFは，出力キューに書き込まれた応答メッセージを取り出します。

出力メッセージ編集UOCでメッセージを編集します。

相手システムへ応答メッセージを送信します。

2.2.4　一方送信メッセージの送信

TP1/NET/OSAS-NIFが，相手システムへ一方送信メッセージを送信した場合の処理の流れを説明します。

一方送信メッセージ送信の処理の流れを次の図に示します。

図2‒20　一方送信メッセージ送信の処理の流れ

MHPまたはSPPから，send型論理端末あてに一方送信メッセージを送信します。

TP1/NET/OSAS-NIFは出力キューに書き込まれたメッセージを取り出します。

出力メッセージ編集UOCでメッセージを編集します。

相手システムへメッセージを送信します。

相手システムからの一方送信完了を受信します。

2.2.5　一方送信メッセージの受信

TP1/NET/OSAS-NIFが，相手システムからの一方送信メッセージを受信した場合の処理の流れを説明します。

一方送信メッセージ受信の処理の流れを次の図に示します。

図2‒21　一方送信メッセージ受信の処理の流れ

相手システムからreceive型論理端末あての一方送信メッセージを受信します。

入力メッセージ編集UOCでメッセージを編集します。

受信したメッセージを入力キューに書き込みます。

相手システムに一方送信完了を送信します。

MHPを起動させます。MHPはRECEIVE要求を発行してメッセージを受け取ります。

2.3　アプリケーションプログラムの起動

TP1/NET/OSAS-NIFでは，アプリケーション起動機能を使用できます。ここでは，アプリケーション起動機能を使用する場合に必要な準備と，使用方法について説明します。なお，アプリケーション起動機能の詳細については，マニュアル「OpenTP1 プログラム作成の手引」のアプリケーションプログラムの起動について説明している個所を参照してください。

2.3.1　アプリケーション起動機能を使用する場合に必要なMCF通信プロセス

アプリケーション起動機能を使用する場合，相手システムとの通信を行うプロセスとは別のMCFのプロセスを使用します。TP1/NET/OSAS-NIFでは，メッセージ送受信で使用するMCFのプロセスをMCF通信プロセス，dc_mcf_execap関数で使用するMCFのプロセスをアプリケーション起動プロセスといいます。

アプリケーション起動プロセスはアプリケーション起動環境定義に指定します。アプリケーション起動機能を使用する場合は，MCF通信構成定義のアプリケーション起動環境定義を作成しておいてください。

なお，アプリケーション起動環境定義については，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

2.3.2　アプリケーション起動機能の対象

アプリケーション起動機能の対象となるのは，自システムおよび相手システムです。

相手システムのアプリケーションを起動する場合には，次に示す3種類があります。

SPPからのシステム間通信によってアプリケーションを起動する場合

MHPからのシステム間通信によってアプリケーションを起動する場合

システム間通信と自システム内のアプリケーション起動を併用する場合

それぞれの場合の定義例については，「アプリケーション起動機能を使用する場合に関連づける内容」を参照してください。

2.3.3　アプリケーション起動機能の使用方法

アプリケーション起動機能を使用する場合は，アプリケーションプログラムを起動する関数（dc_mcf_execapまたはCBLDCMCF('EXECAP ')）に，起動させたいMHPまたはSPPのアプリケーション名，および引き渡すメッセージのセグメントを指定します。

dc_mcf_execap関数についての詳細は「dc_mcf_execap − アプリケーションプログラムの起動（C言語）」を，CBLDCMCF('EXECAP ')関数についての詳細は「CBLDCMCF('EXECAP ') − アプリケーションプログラムの起動（COBOL言語）」をそれぞれ参照してください。

2.4　フロー制御

フロー制御とは，メッセージ送信の信頼性を高めるため，メッセージを送信するときに，セグメント単位に通信相手への送信完了を確認しながら連続送信をする機能です。

TP1/NET/OSAS-NIFがメッセージを送信する場合は，必ずフロー制御をします。メッセージを受信する場合は，相手システムによって，フロー制御をする場合としない場合があります。フロー制御を次の図に示します。

図2‒22　フロー制御（問い合わせメッセージの送信と応答メッセージの受信）

図2‒23　フロー制御（一方送信メッセージの送信と受信）

2.5　再送機能

TP1/NET/OSAS-NIFは，メッセージ送受信中に自システム内に障害が発生した場合，またはオンラインシステムが停止した場合，送信中だったメッセージを再度送信します。メッセージの再送のために，TP1/NET/OSAS-NIFは，メッセージに一連の通番を付けています。

2.5.1　メッセージ再送機能

仕掛り中メッセージの再送は，中断要因，キュー種別および論理端末の端末タイプによって異なります。

障害回復後の仕掛り中メッセージの再送を次の表に示します。

表2‒6　仕掛り中メッセージの再送

端末タイプ

中断要因

コネクション障害，オンライン停止，タイムアウト，NIF-REJECT送信/受信

受信拒否受信

論理端末障害

左記以外

mcftdctle入力

バッファ不足

キュー種別

キュー種別

キュー種別

キュー種別

ディスク

メモリ

ディスク

メモリ

ディスク

メモリ

ディスク

メモリ

request型

○

×

○

×

○

×

○

×

×

request型

（同期型）

×

×

×

×

×

×

×

×

×

reply型

△

×

×

×

−※1

−※1

△※2

×

×

send型

○

×

○

×

○

×

○

×

×

（凡例）

○：再送します。

×：再送しません。

△：相手システムに依存します。

−：該当しません。

注※1

送信を完了してから論理端末を閉塞するため，再送は該当しません。

注※2

コネクションを解放するため，コネクション再確立後に再送されます。

ただし，次に示す場合は，メッセージの再送はしません。

送信メッセージが出力キューから消滅した場合

再送準備中に障害が発生した場合

次に，TP1/NET/OSAS-NIFによる再送と，RESEND要求による再送との違いを示します。

TP1/NET/OSAS-NIFによる再送：

相手システムとのメッセージ送受信で障害が発生した場合に自動的に行われます。

RESEND要求による再送：

相手システムのUAPがメッセージを受け取ったあとで，メッセージ損失が発生した場合に使用します。

2.5.2　NIF通番

TP1/NET/OSAS-NIFは，UAPからのシステム間通信メッセージに一連の通番を付け，メッセージを管理し，再送機能に使用します。TP1/NET/OSAS-NIFがメッセージに付ける通番のことを，NIF通番といいます。

TP1/NET/OSAS-NIFは，メッセージにNIF通番を付け，メッセージの脱落や重複を防止したり，メッセージ送達の確認をしています。このため，相手システムでは，NIF/OSIプロトコルで定める通番機能，通番問い合わせ機能を，必ず使用してください。使用しない場合，コネクションを確立できません。

NIF通番は，論理端末（エージェント）ごとに管理されています。

NIF通番を参照することはできません。

また，TP1/NET/OSAS-NIFはオンライン再開始時に前回のオンライン停止時のNIF通番を引き継ぐことができます。

オンライン再開始時にNIF通番を引き継がない場合は，論理端末定義（mcftalcle -k）のquekindオペランドにmemoryを，論理端末定義（mcftalcle -d）のnuguaオペランドにnoを指定してください。

オンライン再開始時にNIF通番を引き継がない指定をした場合，オンライン再開始時のNIF通番はリセット状態となり，再送のための情報はなくなります。

2.6　タイマ監視

TP1/NET/OSAS-NIFは，相手システムとUAPとのメッセージ送受信でメッセージ送受信中の無応答を防止するため，タイマ監視をします。

2.6.1　相手システムとのメッセージ送受信に関するタイマ監視

TP1/NET/OSAS-NIFは，各種の送信メッセージに対する次のメッセージを受信するまでの時間を監視しています。

タイマ監視をするかどうか，および監視タイマ値は，コネクション定義（mcftalccn -v）で指定します。監視タイマ値に0を指定すると，時間監視はしません。

TP1/NET/OSAS-NIFの相手システムとのタイマ監視の種類と内容を次の表に示します。また，相手システムとのタイマ監視の範囲の例を図2-24に示します。

表2‒7　相手システムとのタイマ監視の種類と内容

タイマ監視の種別

内容

タイムアウト時のTP1/NET/OSAS-NIFの処理

正常処理監視（t1）

初期設定要求を送信してから，初期設定回答を受信するまでの時間の監視

コネクションの確立処理を中断します。

論理端末の閉塞解除に関する各要求を送信してから，応答を受信するまでの時間の監視

論理端末の閉塞解除処理を中断します。

ユーザ処理監視（t2）

問い合わせメッセージの最終セグメントを送信してから応答メッセージの先頭セグメントを受信するまでの時間の監視

論理端末を閉塞します。

送信処理を中断します。

送達確認監視（t3）

一方送信メッセージの一つのセグメントを送信してから，送達確認または一方送信完了を受信するまでの時間の監視

論理端末を閉塞します。

送信処理を中断します。

問い合わせメッセージまたは応答メッセージの，先頭セグメントまたは中間セグメントを送信してから送達確認を受信するまでの時間の監視

連続送信監視（t4）

送達確認を送信してから，次のセグメントを受信するまでの時間の監視

論理端末を閉塞します。

受信メッセージを破棄します。

終了処理監視（t5）

NIFアソシエーション解放要求を送信してから，コネクションが解放するまでの時間の監視

コネクションを強制解放します。

NIFアソシエーション解放回答を送信してから，アソシエーション解放要求を受信するまでの時間の監視

図2‒24　相手システムとのタイマ監視の範囲の例

2.6.2　UAPとのメッセージ送受信に関するタイマ監視

TP1/NET/OSAS-NIFは，reply型論理端末で問い合わせメッセージを受信してUAPを起動したあと，UAPから応答メッセージを受け付けるまで時間監視します。

タイマ監視をするかどうか，および監視タイマ値は，論理端末定義（mcftalcle -d）のrplytimオペランドで指定します。監視タイマ値に0を指定すると，時間監視はしません。

TP1/NET/OSAS-NIFのUAPとのタイマ監視の種類と内容を次の表に示します。また，UAPとのタイマ監視の範囲について図2-25に示します。

表2‒8　UAPとのタイマ監視の種類と内容

タイマ監視の種類と内容

内容

タイムアウト時のTP1/NET/OSAS-NIFの処理

応答監視タイマ

相手システムから問い合わせメッセージを受信して，入力キューへ登録後，UAPから応答メッセージの送信を受け付けるまでの時間の監視

論理端末を閉塞します。

送信処理を中断します。

応答メッセージは送信済みとして処理します。

UAPからの応答メッセージの送信受け付け待ちの状態で，論理端末が閉塞したとき，論理端末の閉塞解除処理で，相手システムから通番問い合わせ要求を受信後，UAPから応答メッセージの送信を受け付けるまでの時間の監視

問い合わせメッセージは未受信として処理します。

UAPからの応答メッセージの送信受け付け待ちの状態で，論理端末が閉塞したとき，論理端末の閉塞解除処理で，相手システムから再送された問い合わせメッセージを受信後UAPから応答メッセージの送信を受け付けるまでの時間の監視

論理端末を閉塞します。

問い合わせメッセージの受信を拒否します。

図2‒25　UAPとのタイマ監視の範囲の例

3　C言語のライブラリ関数

この章では，TP1/NET/OSAS-NIFで使用できる，C言語のライブラリ関数について説明します。

C言語のライブラリ関数の一覧

TP1/NET/OSAS-NIFで使用するC言語のライブラリ関数の一覧を，次の表に示します。

表3‒1　C言語のライブラリ関数の一覧

関数名

機能

dc_mcf_execap

アプリケーションプログラムの起動

dc_mcf_receive

メッセージの受信

dc_mcf_recvsync

同期型メッセージの後続セグメント受信

dc_mcf_reply

応答メッセージの送信

dc_mcf_resend

メッセージの再送

dc_mcf_send

メッセージの送信

dc_mcf_sendrecv

同期型メッセージの送受信

dc_mcf_tactcn

コネクションの確立

dc_mcf_tactle

論理端末の閉塞解除

dc_mcf_tdctcn

コネクションの解放

dc_mcf_tdctle

論理端末の閉塞

dc_mcf_tlscn

コネクションの状態取得

dc_mcf_tlsle

論理端末の状態取得

なお，UAP作成の詳細については，マニュアル「OpenTP1 プログラム作成の手引」を参照してください。その他の関数については，マニュアル「OpenTP1 プログラム作成リファレンス C言語編」を参照してください。

NULLまたはヌル文字列設定時のコーディング例

C言語のライブラリ関数の引数にNULLまたはヌル文字列を設定する場合のコーディング例を示します。

NULLを設定する場合

char *resv01=NULL;
dc_mcf_receive(..., resv01, ...);

ヌル文字列を設定する場合

char resv01[1]="¥0";
dc_mcf_receive(..., resv01, ...);

注

resv01以外のdc_mcf_receive関数の引数は省略しています。

dc_mcf_execap − アプリケーションプログラムの起動（C言語）

形式

ANSI C， C++の形式

#include <dcmcf.h>
int dc_mcf_execap(DCLONG action, DCLONG commform, char *resv01,
                  DCLONG active, char *apnam, char *comdata,
                  DCLONG cdataleng)

K&R版Cの形式

#include <dcmcf.h>
int dc_mcf_execap(action,commform,resv01,active,apnam,comdata,
                  cdataleng)
DCLONG          action;
DCLONG          commform;
char            *resv01;
DCLONG          active;
char            *apnam;
char            *comdata;
DCLONG          cdataleng;

機能

dc_mcf_execap関数は，TP1/NET/OSAS-NIFの場合，相手システムのアプリケーションプログラムを起動します。

また，システム内の通信ではUAP（SPPまたはMHP）から，apnamに設定したアプリケーション名のMHPを開始させます。

MHPに渡すメッセージの一つのセグメントの最大長は，32000バイトです。

SPPからdc_mcf_execap関数を呼び出す場合は，SPPがトランザクションとして処理していることと，そのSPPのメイン関数でdc_mcf_open関数を呼び出していることが前提です。

システム内のアプリケーションプログラムの起動については，マニュアル「OpenTP1 プログラム作成の手引」およびマニュアル「OpenTP1 プログラム作成リファレンス C言語編」を参照してください。

開始させるMHPに渡すメッセージのセグメント形式を次に示します。Lは，バッファ形式1の場合は8バイト，バッファ形式2の場合は4バイトです。

UAPで値を設定する引数

●action

開始させるMHPに渡すセグメントが論理メッセージの最終セグメントかどうかを，次の形式で設定します。

{DCMCFESI｜DCMCFEMI}〔｜{DCMCFBUF1｜DCMCFBUF2}〕

DCMCFESI

先頭セグメントまたは中間セグメントを渡す場合に設定します。この値を設定したdc_mcf_execap関数を呼び出した場合は，そのあとに必ずactionにDCMCFEMIを設定したdc_mcf_execap関数を呼び出してください。

DCMCFEMI

最終セグメントを渡す場合，および論理メッセージが単一セグメントの場合に設定します。さらに，先頭セグメントまたは中間セグメントの引き渡し後，メッセージの引き渡しの終了を連絡する場合にもこの値を設定します。

DCMCFBUF1

バッファ形式1を使用する場合に設定します。

DCMCFBUF2

バッファ形式2を使用する場合に設定します。

●commform

DCNOFLAGSを設定します。

●resv01

ヌル文字列を設定します。

●active

0を設定します。

●apnam

起動するMHPのアプリケーション名を設定します。アプリケーション名は最大8バイトの長さです。アプリケーション名の最後にはヌル文字を付けてください。

●comdata

起動するMHPに渡すセグメントの内容を設定します。先頭セグメントの引き渡し後，メッセージの引き渡しの終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときも必ず設定してください。

●cdataleng

起動するMHPに渡すセグメントの長さを設定します。

先頭セグメントの引き渡し後，メッセージの引き渡しの終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときは，0を設定してください。

リターン値

リターン値

リターン値

（数値）

意味

DCMCFRTN_00000

0

正常に終了しました。

DCMCFRTN_71002

-12002

メッセージキューへの入出力処理時に障害が発生しました。

メッセージキューが閉塞されています。

メッセージキューが割り当てられていません。

cdatalengに32000バイトを超える値を設定しています。

MCFが終了処理中のため，apnamに設定したMHPを起動できません。

DCMCFRTN_71003

-12003

メッセージキューが満杯です。

DCMCFRTN_71004

-12004

メッセージを格納するバッファをメモリ上に確保できませんでした。

DCMCFRTN_71108

-12108

apnamに設定したアプリケーション名のMHPを開始しようとしましたが，開始しようとしたMHPの管理テーブルを確保できませんでした。

プロセスのローカルメモリが不足しています。

DCMCFRTN_72000

-13000

＜MHPの実行でリターンした場合＞

先頭セグメントを受信するdc_mcf_receive関数を呼び出す前に，dc_mcf_execap関数を呼び出しました。

＜SPPの実行でリターンした場合＞

トランザクションの処理でないSPPから，dc_mcf_execap関数を呼び出しました。

DCMCFRTN_72001

-13001

apnamに設定したアプリケーション名は，MCFで定義されていません。

apnamに設定したアプリケーション名が間違っています。

MCFマネジャ定義の通信サービス定義（mcfmcname）に，アプリケーション起動プロセス名またはMCF通信プロセス名を指定していません。

アプリケーション起動プロセスまたはMCF通信プロセスに対応するアプリケーション環境定義（mcfaenv -p）に，アプリケーション起動プロセス識別子を指定していません。

アプリケーション環境定義（mcfaenv -p）で指定したアプリケーション起動プロセス識別子と，アプリケーション起動プロセスまたはMCF通信プロセスのMCF環境定義（mcftenv -s）で指定する識別子が一致していません。

＜論理端末名称を指定してアプリケーションを起動する場合＞

起動先アプリケーションのアプリケーション属性定義（mcfaalcap -n）のlnameオペランドに論理端末を指定していません。

起動先アプリケーションのアプリケーション属性定義（mcfaalcap -n）のlnameオペランドに指定した論理端末を，MCF通信プロセスの論理端末定義（mcftalcle）に定義していません。

起動先アプリケーションのアプリケーション属性定義に指定した論理端末が，request型論理端末またはsend型論理端末ではありません。

起動先アプリケーションのアプリケーション属性定義で指定した論理端末は，アプリケーション起動を使えません。

＜コネクションIDを指定してアプリケーションを起動する場合＞

起動先アプリケーションのアプリケーション属性定義（mcfaalcap -n）のcnameオペランドにコネクションIDを指定していません。

起動先アプリケーションのアプリケーション属性定義（mcfaalcap -n）のcnameオペランドに指定したコネクションIDを，MCF通信プロセスのコネクション定義（mcftalccn）に定義していません。

MCF通信プロセスの論理端末定義（mcftalcle）に，request型論理端末を指定していません。

＜SPPからアプリケーションを起動する場合＞

アプリケーション起動プロセス識別子を起動元のUAPのユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のmcf_psv_idオペランドに指定していません。

起動元のUAPのユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のmcf_psv_idオペランドに指定しているアプリケーション起動プロセス識別子が，アプリケーション起動プロセス，またはMCF通信プロセスのMCF環境定義（mcftenv -s），およびアプリケーション環境定義（mcfaenv -p）で指定しているアプリケーション起動プロセス識別子と一致していません。

起動元のUAPのユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のmcf_mgridオペランドに指定しているMCFマネジャ識別子が，アプリケーション起動プロセスが属しているMCFマネジャの識別子と一致していません。

DCMCFRTN_72005

-13005

＜actionでDCMCFESIを設定した場合＞

cdatalengに0バイト，またはマイナス値を設定しています。

DCMCFRTN_72007

-13007

dc_mcf_reply関数をすでに呼び出した応答型（type=ans）のMHPから，応答型のMHPをdc_mcf_execap関数で起動させています。

dc_mcf_reply関数をすでに呼び出した継続問い合わせ応答型（type=cont）のMHPから，継続問い合わせ応答型のMHPをdc_mcf_execap関数で起動させています。

DCMCFTRN_72009

-13009

応答型（type=ans）のMHPから，dc_mcf_execap関数で応答型のMHPを2回以上起動させています。

継続問い合わせ応答型（type=cont）のMHPから，dc_mcf_execap関数で継続問い合わせ応答型のMHPを2回以上起動させています。

DCMCFTRN_72011

-13011

応答型（type=ans）のMHPから，dc_mcf_execap関数で応答型のMHPを2回以上起動させています。

継続問い合わせ応答型（type=cont）でないMHPから，dc_mcf_execap関数で継続問い合わせ応答型のMHPを2回以上起動させています。

DCMCFRTN_72016

-13016

actionに設定した値が間違っています。

resv01に設定した値が間違っています。

引数に設定した値に間違いがあります。

DCMCFRTN_72024

-13024

commformに設定した値が間違っています。

DCMCFRTN_72026

-13026

actionに設定したセグメント種別（DCMCFESIまたはDCMCFEMIを設定）の値が間違っています。

DCMCFRTN_72041

-13041

＜actionでDCMCFEMIを設定した場合＞

cdatalengに0バイト，またはマイナス値を設定しています。

actionにDCMCFESIを設定したdc_mcf_execap関数を呼び出さないで，メッセージの引き渡しの終了を連絡しています。

DCMCFRTN_77001

-18001

起動しようとするアプリケーションに対応する論理端末は，現在仕掛り中で使用できません。または，使用できる論理端末がありません。

上記以外

−

プログラムの破壊などによる，予期しないエラーが発生しました。

（凡例）

−：該当しません。

dc_mcf_receive − メッセージの受信（C言語）

形式

ANSI C， C++の形式

#include <dcmcf.h>
int dc_mcf_receive(DCLONG action, DCLONG commform,
                   char *termnam,char *resv01,
                   char *recvdata, DCLONG *rdataleng,
                   DCLONG inbufleng, DCLONG *time)

K＆R版Cの形式

#include <dcmcf.h>
int dc_mcf_receive(action,commform,termnam,resv01,recvdata,
                   rdataleng,inbufleng,time)
DCLONG      action;
DCLONG      commform;
char        *termnam;
char        *resv01;
char        *recvdata;
DCLONG      *rdataleng;
DCLONG      inbufleng;
DCLONG      *time;

機能

論理端末に届いたメッセージのうち，一つのセグメントを受信します。セグメントの数だけdc_mcf_receive関数を呼び出すと，一つの論理メッセージを受信できます。

受信できるメッセージの一つのセグメントの最大長は，65452バイトです。

dc_mcf_recieve関数で受信できるメッセージの種類を次に示します。

相手システムから送信されたメッセージ

MCFイベント

アプリケーション起動で渡されたメッセージ

セグメントを受信する領域の形式を次に示します。Lは，バッファ形式1の場合は8バイト，バッファ形式2の場合は4バイトです。

UAPで値を設定する引数

●action

受信するセグメント，および使用するバッファ形式を，次の形式で設定します。

{DCMCFFRST｜DCMCFSEG}〔｜{DCMDFBUF1｜DCMDFBUF2}〕

DCMCFFRST

先頭セグメントを受信する場合や，論理メッセージが単一セグメントの場合に設定します。

DCMCFSEG

中間セグメントまたは最終セグメントを受信する場合に設定します。

DCMDFBUF1

バッファ形式1を使用する場合に設定します。

DCMDFBUF2

バッファ形式2を使用する場合に設定します。

●commform

DCNOFLAGSを設定します。

●termnam

先頭セグメントまたは単一セグメントを受信する場合は，メッセージ入力元の論理端末名称を受け取る領域を設定します。

処理終了後，termnamにはOpenTP1から値が返ります。

中間セグメントまたは最終セグメントを受信する場合は，先頭セグメントの受信時に返されたメッセージ入力元の論理端末名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。論理端末名称の最後にはヌル文字を付けてください。

中間セグメントまたは最終セグメントを受信した場合，値は返されません。

●resv01

NULLまたはヌル文字列を設定します。

●recvdata

セグメントを受信する領域を設定します。

dc_mcf_receive関数が終了すると，メッセージのセグメントの一つが返されます。

処理終了後，recvdataには，OpenTP1から値が返ります。

●inbufleng

セグメントを受信する領域の長さを設定します。

OpenTP1から値が返される引数

●termnam

先頭セグメントまたは単一セグメントを受信する場合，入力元の論理端末名称が返されます。論理端末名称は最大8バイトの長さです。論理端末名称の最後にはヌル文字が付けられます。

中間セグメントまたは最終セグメントを受信する場合は，ここで返された論理端末名称を，termnamに設定してください。

●recvdata

受信したメッセージのセグメントが返されます。

●rdataleng

受信したメッセージのセグメントの長さが返されます。

●time

メッセージを受信した時刻が，1970年1月1日0時0分0秒からの通算の秒数で返されます。

リターン値

リターン値

リターン値

（数値）

意味

DCMCFRTN_00000

0

正常に終了しました。

DCMCFRTN_71000

-12000

先頭セグメントを受信するdc_mcf_receive関数を2回以上呼び出しています。中間セグメントまたは最終セグメントを受信する場合は，actionにDCMCFSEGを設定してdc_mcf_receive関数を呼び出してください。

DCMCFRTN_71001

-12001

メッセージの最終セグメントを受信したあとで，次のセグメントを受信するdc_mcf_receive関数を呼び出しています。直前に呼び出したdc_mcf_receive関数でメッセージはすべて受信しました。

このリターン値が返されたあとに，再びdc_mcf_receive関数を呼び出した場合は，リターン値DCMCFRTN_72000が返されます。

DCMCFRTN_71002

-12002

メッセージキューからの入力処理中に障害が発生しました。

メッセージキューが閉塞されています。

DCMCFRTN_72000

-13000

＜MHPの実行でリターンした場合＞

先頭セグメントを受信するdc_mcf_receive関数を呼び出す前に，中間セグメントまたは最終セグメントを受信するdc_mcf_receive関数を呼び出しました。先頭セグメントを受信する場合は，actionにDCMCFFRSTを設定してdc_mcf_receive関数を呼び出してください。

リターン値DCMCFRTN_71001が返されたあとに，再びdc_mcf_receive関数を呼び出しています。

＜SPPの実行でリターンした場合＞

SPPではdc_mcf_receive関数を呼び出せません。

DCMCFRTN_72001

-13001

termnamに設定した論理端末名称が間違っています。

DCMCFRTN_72013

-13013

inbuflengの指定値を超えるセグメントを受信しました。inbuflengの指定値を超えた部分は切り捨てました。

DCMCFRTN_72016

-13016

actionに設定した値が間違っています。

resv01に設定した値が間違っています。

引数に設定した値に間違いがあります。

DCMCFRTN_72024

-13024

commformに設定した値が間違っています。

DCMCFRTN_72025

-13025

actionに設定したセグメント種別（DCMCFFRSTまたはDCMCFSEG）の値が間違っています。

DCMCFRTN_72036

-13036

inbuflengの指定値が不足しています。バッファ形式1の場合は9バイト以上，バッファ形式2の場合は5バイト以上の領域を確保してください。

上記以外

−

プログラムの破壊などによる，予期しないエラーが発生しました。

（凡例）

−：該当しません。

dc_mcf_recvsync − 同期型メッセージの後続セグメント受信（C言語）

形式

ANSI C，C++の形式

#include<dcmcf.h>
int dc_mcf_recvsync (DCLONG action, DCLONG commform,
                     char *termnam,char *resv01,
                     char *recvdata,DCLONG *rdataleng,
                     DCLONG inbufleng, DCLONG *time,
                     DCLONG resv02)

K&R版Cの形式

#include<dcmcf.h>
int dc_mcf_recvsync (action, commform, termnam, resv01,
                     recvdata, rdataleng, inbufleng,
                     time, resv02)
DCLONG action;
DCLONG commform;
char   *termnam;
char   *resv01;
char   *recvdata;
DCLONG *rdataleng;
DCLONG inbufleng;
DCLONG *time;
DCLONG resv02;

機能

相手システムから届いた論理メッセージ（同期型で受信）のうち，先頭セグメント以外の後続する一つのセグメントを受信します。先頭セグメントを受信するdc_mcf_sendrecv関数のあとに，後続するセグメントの数だけdc_mcf_recvsync関数を発行することによって一つの論理メッセージを受信できます。

受信できるメッセージの一つのセグメントの最大長は，65452バイトです。

セグメントを受信する領域の形式を次に示します。Lは，バッファ形式1の場合は8バイト，バッファ形式2の場合は4バイトです。

UAPで値を設定する引数

●action

受信するセグメント，および使用するバッファ形式を次の形式で設定します。

DCMCFSEG〔｜{DCMCFBUF1｜DCMCFBUF2}〕

DCMCFSEG

中間セグメントまたは最終セグメントの受信を示すDCMCFSEGを設定します。

DCMCFBUF1

バッファ形式1を使用する場合に設定します。

DCMCFBUF2

バッファ形式2を使用する場合に設定します。

●commform

DCNOFLAGSを設定します。

●termnam

dc_mcf_sendrecv関数のtermnamパラメタで指定した入力元の論理端末名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。論理端末名称の最後にはヌル文字を付けてください。

●resv01

NULLまたはヌル文字列を設定します。

●recvdata

セグメントを受信する領域を設定します。

dc_mcf_recvsync関数が終了すると，メッセージのセグメントの一つが返されます。

処理終了後，recvdataにはOpenTP1から値が返ります。

●inbufleng

セグメントを受信する領域の長さを設定します。

●resv02

DCNOFLAGSを設定します。

OpenTP1から値が返される引数

●recvdata

受信したメッセージのセグメントの内容が返されます。

●rdataleng

受信したメッセージのセグメントの長さが返されます。

●time

メッセージを受信した時刻が，1970年1月1日0時0分0秒からの通算の秒数で返されます。

リターン値

リターン値

リターン値

（数値）

意味

DCMCFRTN_00000

0

正常に終了しました。

DCMCFRTN_71001

-12001

メッセージの最終セグメントを受信したあとで，その次のセグメントを受信するdc_mcf_recvsync関数を呼び出しています。直前に呼び出したdc_mcf_recvsync関数でメッセージはすべて受信しました。

このリターン値が返されたあとに，再び次のセグメントを受信するdc_mcf_recvsync関数を呼び出した場合は，リターン値DCMCFRTN_72000が返されます。

DCMCFRTN_71108

-12108

メッセージ送受信に必要な管理テーブルが確保できませんでした。

プロセスのローカルメモリが不足しています。

DCMCFRTN_72000

-13000

＜MHPの実行でリターンした場合＞

先頭セグメントを受信するdc_mcf_receive関数を呼び出す前に，dc_mcf_recvsync関数を呼び出しました。

リターン値DCMCFRTN_71001が返されたあとに，再び次のセグメントを受信するdc_mcf_recvsync関数を呼び出しました。

DCMCFRTN_72001

-13001

termnamに設定した論理端末名称が間違っています。

termnamに設定した論理端末名称は，定義されていません。

dc_mcf_recvsync関数を呼び出せない論理端末を設定しています。

DCMCFRTN_72013

-13013

inbuflengの指定値を超えるセグメントを受信しました。inbuflengの指定値を超えた部分は切り捨てました。

DCMCFRTN_72016

-13016

actionに設定した値が間違っています。

resv01に設定した値が間違っています。

引数に設定した値に間違いがあります。

DCMCFRTN_72024

-13024

commformに設定した値が間違っています。

DCMCFRTN_72025

-13025

actionに設定したセグメント種別（DCMCFFRSTまたはDCMCFSEG）の値が間違っています。

DCMCFRTN_72036

-13036

inbuflengの指定値が不足しています。バッファ形式1の場合は9バイト以上，バッファ形式2の場合は5バイト以上の領域を確保してください。

DCMCFRTN_73018

-14018

resv02に設定した値が間違っています。

上記以外

−

プログラムの破壊などによる，予期しないエラーが発生しました。

（凡例）

−：該当しません。

dc_mcf_reply − 応答メッセージの送信（C言語）

形式

ANSI C，C++の形式

#include<dcmcf.h>
int dc_mcf_reply (DCLONG action, DCLONG commform, char *resv01,
                  char *resv02, char *senddata, DCLONG sdataleng,
                  char *resv03, DCLONG opcd)

K&R版Cの形式

#include<dcmcf.h>
int dc_mcf_reply(action, commform, resv01, resv02, senddata,
                 sdataleng, resv03, opcd)
DCLONG action;
DCLONG commform;
char   *resv01;
char   *resv02;
char   *senddata;
DCLONG sdataleng;
char   *resv03;
DCLONG opcd;

機能

メッセージを入力した論理端末に送信する応答メッセージのうち，一つのセグメントを送信します。必要なセグメントの数だけdc_mcf_reply関数を発行することによって，一つの論理メッセージを送信できます。

送信できるメッセージの一つのセグメントの最大長は，32000バイトです。

セグメントを送信する領域の形式を次に示します。Lは，バッファ形式1の場合は8バイト，バッファ形式2の場合は4バイトです。

UAPで値を設定する引数

●action

送信するセグメント，出力通番を付けるかどうか，および使用するバッファ形式を，次の形式で設定します。

{DCMCFESI｜DCMCFEMI}〔｜{DCMCFSEQ｜DCMCFNSEQ}〕〔｜{DCMCFBUF1｜DCMCFBUF2}〕

DCMCFESI

先頭セグメントまたは中間セグメントを送信する場合に設定します。

DCMCFEMI

最終セグメントを送信する場合や，論理メッセージが単一セグメントの場合に設定します。メッセージの送信の終了を連絡するために，最後は必ずこの値を設定してください。

DCMCFSEQ

出力通番を付ける場合に設定します。

ただし，非応答型のアプリケーションの場合は，DCMCFSEQを指定しても，MCFは応答メッセージに出力通番を付けません。

DCMCFNSEQ

出力通番を付けない場合に設定します。

DCMCFBUF1

バッファ形式1を使用する場合に設定します。

DCMCFBUF2

バッファ形式2を使用する場合に設定します。

●commform

DCNOFLAGSを設定します。

●resv01

ヌル文字列を設定します。

●resv02

NULLまたはヌル文字列を設定します。

●senddata

送信するセグメントの内容を設定した領域を設定します。一つのセグメントで32000バイトまで送信できます。

先頭セグメントの送信後，メッセージの送信の終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときも，必ず設定してください。

●sdataleng

送信するセグメントの長さを設定します。先頭セグメントの送信後，メッセージの送信の終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときは，0を設定してください。

●resv03

ヌル文字列を設定します。

●opcd

DCNOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

リターン値

（数値）

意味

DCMCFRTN_00000

0

正常に終了しました。

DCMCFRTN_71002

-12002

メッセージキューへの出力処理中に障害が発生しました。

メッセージキューが閉塞しています。

メッセージキューが割り当てられていません。

sdatalengに32000バイトを超える値を設定しています。

MCFが終了処理中のため，メッセージの送信を受け付けられません。

DCMCFRTN_71003

-12003

メッセージキューが満杯です。

DCMCFRTN_71004

-12004

メッセージを格納するバッファを，メモリ上に確保できませんでした。

DCMCFRTN_71108

-12108

メッセージを送信しようとしましたが，送信先の管理テーブルを確保できませんでした。

プロセスのローカルメモリが不足しています。

DCMCFRTN_72000

-13000

＜MHPの実行でリターンした場合＞

先頭セグメントを受信するdc_mcf_receive関数を呼び出す前に，dc_mcf_reply関数を呼び出しました。

非応答型のアプリケーションからの問い合わせ応答をしない（UAP共通定義（mcfmuap -c）のnoansreplyオペランドにnoを指定）場合に，非応答型のアプリケーションから，dc_mcf_reply関数を呼び出しました。

＜SPPの実行でリターンした場合＞

SPPではdc_mcf_reply関数を呼び出せません。

DCMCFRTN_72001

-13001

入力元論理端末は，応答メッセージの送信をサポートしていません。

DCMCFRTN_72005

-13005

＜actionでDCMCFESIを設定した場合＞

sdatalengに0バイト，またはマイナス値を設定しています。

DCMCFRTN_72008

-13008

最終セグメントを送信するdc_mcf_reply関数を呼び出したあとで，再びdc_mcf_reply関数を呼び出しています。

応答型のアプリケーションからdc_mcf_execap関数を呼び出して応答型のアプリケーションを起動させたあとに，dc_mcf_reply関数を呼び出しています。

DCMCFRTN_72016

-13016

actionに設定した値が間違っています。

opcdに設定した値が間違っています。

resv01，resv02またはresv03に設定した値が間違っています。

引数に設定した値に間違いがあります。

DCMCFRTN_72026

-13026

actionに設定したセグメント種別（DCMCFESIまたはDCMCFEMI）の値が間違っています。

DCMCFRTN_72041

-13041

＜actionでDCMCFEMIを設定した場合＞

sdatalengに0バイト，またはマイナス値を設定しています。

actionにDCMCFESIを設定したdc_mcf_reply関数を呼び出さないで，メッセージの送信の終了を連絡しています。

DCMCFRTN_72045

-13045

継続問い合わせ応答型のアプリケーションはサポートしていません。

DCMCFRTN_72047

-13047

継続問い合わせ応答型のアプリケーションはサポートしていません。

上記以外

−

プログラムの破壊などによる，予期しないエラーが発生しました。

（凡例）

−：該当しません。

dc_mcf_resend − メッセージの再送（C言語）

形式

ANSI C，C++の形式

#include<dcmcf.h>
int dc_mcf_resend(DCLONG action,DCLONG commform,char *rtermnam,
                  char *resv01, DCLONG oseqid, DCLONG orgseq,
                  char *otermnam, char *resv02, char *resv03,
                  char *resv04, DCLONG opcd)

K&R版Cの形式

#include<dcmcf.h>
int dc_mcf_resend(action,commform,rtermnam,resv01,oseqid,
                  orgseq,otermnam,resv02,resv03,resv04,opcd)
DCLONG action;
DCLONG commform;
char   *rtermnam;
char   *resv01;
DCLONG oseqid;
DCLONG orgseq;
char   *otermnam;
char   *resv02;
char   *resv03;
char   *resv04;
DCLONG opcd;

機能

以前に送信したメッセージを，再び送信します。再送するメッセージは，以前に送信したメッセージとは別の，新しいメッセージとして扱います。どのメッセージを再送するかは，次に示す送信済みメッセージの情報で選択できます。

出力先の論理端末名称

メッセージ出力通番

メッセージ種別（一般送信，優先送信）

対象としたメッセージが以前に送信されていない場合は，dc_mcf_resend関数はリターン値DCMCFRTN_NOMSGを返します。また，メッセージキュー（ディスクキュー）内に対象のメッセージがない場合もリターン値DCMCFRTN_NOMSGを返します。このため，使用するメッセージキューの種別ではディスクキューを指定するとともに，メッセージキューファイルの容量および保持メッセージ（メッセージキューサービス定義のquegrpコマンドの-mオプションで指定）に余裕を持った値を設定してください。

UAPで値を設定する引数

●action

再送するセグメントに出力通番を付け直すかどうか，一般か優先かどうか，および最終出力通番のメッセージを再送するかどうかを，次の形式で設定します。

{DCMCFSEQ｜DCMCFNSEQ}〔｜{DCMCFNORM｜DCMCFPRIO}〕〔｜DCMCFLAST〕

DCMCFSEQ

再送するメッセージに，出力通番を付け直す場合に設定します。

DCMCFNSEQ

再送するメッセージに，出力通番を付け直さない場合に設定します。

DCMCFNORM

一般の送信メッセージとして再送する場合に設定します。

DCMCFPRIO

優先の送信メッセージとして再送する場合に設定します。

DCMCFLAST

再送する対象のメッセージを検索するキーとして，最終出力通番を持つメッセージを再送する場合に設定します。この値を設定した場合は，orgseqに設定した値は無効になります。

●commform

メッセージの送信を示す，DCMCFOUTを設定します。

●rtermnam

出力先の論理端末名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。論理端末名称の最後にはヌル文字を付けてください。

●resv01

NULLを設定します。

●oseqid

再送するメッセージを検索するキーとして，以前に送信したメッセージの送信種別を設定します。次のどちらかの値を設定してください。

DCMCFRID_NORM

一般の送信メッセージを対象とする場合に設定します。

DCMCFRID_PRIO

優先の送信メッセージを対象とする場合に設定します。

省略した場合は，DCMCFRID_NORM（一般の送信メッセージを対象）が設定されます。

●orgseq

再送するメッセージを検索するキーとして，以前に送信したメッセージの出力通番を設定します。actionにDCMCFLASTを設定した場合は，ここに設定した値は無効になります。

●otermnam

再送する対象のメッセージを検索するキーとして，以前に送信したメッセージの出力先の論理端末名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。論理端末名称の最後にヌル文字を付けてください。

●resv02，resv03，resv04

NULLを設定します。

●opcd

DCNOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

リターン値

（数値）

意味

DCMCFRTN_00000

0

正常に終了しました。

DCMCFRTN_NOMSG

-11904

出力通番使用論理端末数（MCFマネジャ共通定義（mcfmcomn）の-nオプション）を省略，または0を指定しています。

otermnam，oseqid，またはorgseqに設定した値が間違っています。

再送するメッセージは次に示す理由によって，再送できるメッセージの条件を満たしていません。

再送対象とするメッセージの送信時に出力通番を付けていません。

出力メッセージの割り当て先にメモリキューを使用しています（論理端末定義（mcftalcle -k）のquekindオペランドにmemoryを指定）。

論理端末が閉塞しているなどの要因によって，送信メッセージが送信済みになっていません。

送信済みのメッセージがディスクキューに保持されていません（保持メッセージ数はメッセージキューサービス定義のquegrpコマンドの-mオプションで指定します）。

otermnamで指定した論理端末に割り当てられているメッセージキューは，システム開始時に障害が発生したため，メモリキューを代用して縮退運転をしています。

DCMCFRTN_BUF_SHORT

-11905

再送するメッセージのセグメントの長さが，UAP共通定義（mcfmuap -e）で指定した値を超えています。

DCMCFRTN_71002

-12002

メッセージキューへの出力処理中に障害が発生しました。

メッセージキューが閉塞されています。

メッセージキューが割り当てられていません。

MCFが終了処理中のため，メッセージの再送を受け付けられません。

DCMCFRTN_71003

-12003

メッセージキューが満杯です。

DCMCFRTN_71004

-12004

メッセージを格納するバッファを，メモリ上に確保できませんでした。

DCMCFRTN_71108

-12108

メッセージを再送しようとしましたが，再送先の管理テーブルを確保できませんでした。

プロセスのローカルメモリが不足しています。

DCMCFRTN_72000

-13000

＜MHPの実行でリターンした場合＞

先頭セグメントを受信するdc_mcf_receive関数を呼び出す前に，dc_mcf_resend関数を呼び出しています。

非トランザクション属性のMHPから，dc_mcf_resend関数を呼び出しています。

＜SPPの実行でリターンした場合＞

トランザクションでないSPPの処理から，dc_mcf_resend関数を呼び出しました。

DCMCFRTN_72001

-13001

rtermnamまたはotermnamに設定した論理端末名称が間違っています。

dc_mcf_resend関数を呼び出せない論理端末を設定しています。

DCMCFRTN_72016

-13016

actionに設定したメッセージ種別（DCMCFNORMまたはDCMCFPRIO）の値が間違っています。

opcdに設定した値が間違っています。

oseqidに設定した値が間違っています。

resv01，resv02，resv03，およびresv04に設定した値が間違っています。

引数に設定した値に間違いがあります。

DCMCFRTN_72017

-13017

actionに設定した出力通番の要否（DCMCFSEQまたはDCMCFNSEQ）の値が間違っています。

DCMCFRTN_72024

-13024

commformに設定した値が間違っています。

上記以外

−

プログラムの破壊などによる，予期しないエラーが発生しました。

（凡例）

−：該当しません。

注意事項

メッセージの再送時には，MCFマネジャ定義のUAP共通定義（mcfmuap）の-eオプションおよび-lオプションの指定値に注意してください。

-eオプション

-eオプションでは，dc_mcf_resend関数で使用する作業領域の大きさを指定します。再送するメッセージのセグメントがこの作業領域より大きい場合，dc_mcf_resend関数はメッセージを再送しないで，リターン値DCMCFRTN_BUF_SHORTを返します。このため，-eオプションでは，セグメントの最大長よりも大きな値を設定しておいてください。

-lオプション

-lオプションでは，出力通番に関して指定します。指定内容によっては，メッセージキューファイル内に同じ出力通番を持つメッセージが同時に存在する場合があります。同じ出力通番を持つメッセージが存在する場合は，どのメッセージを再送するかは保証できません。

dc_mcf_send − メッセージの送信（C言語）

形式

ANSI C，C++の形式

#include<dcmcf.h>
int dc_mcf_send(DCLONG action, DCLONG commform, char *termnam,
                char *resv01, char *senddata, DCLONG sdataleng,
                char *resv02, DCLONG opcd)

K&R版Cの形式

#include<dcmcf.h>
int dc_mcf_send(action, commform, termnam, resv01, senddata,
                sdataleng, resv02, opcd)
DCLONG    action;
DCLONG    commform;
char      *termnam;
char      *resv01;
char      *senddata;
DCLONG    sdataleng;
char      *resv02;
DCLONG    opcd;

機能

MCFで管理する論理端末に送信するメッセージの，一つのセグメントを送信要求します。必要なセグメントの数だけ，dc_mcf_send関数を呼び出すと，一つの論理メッセージを送信できます。

送信できるメッセージの一つのセグメントの最大長は，32000バイトです。

セグメントを送信する領域の形式を次に示します。Lは，バッファ形式1の場合は8バイト，バッファ形式2の場合は4バイトです。

UAPで値を設定する引数

●action

送信するセグメント，一般か優先か，出力通番を付けるかどうか，および使用するバッファ形式を，次の形式で設定します。

{DCMCFESI｜DCMCFEMI}〔｜{DCMCFNORM｜DCMCFPRIO}〕〔｜{DCMCFSEQ｜DCMCFNSEQ}〕〔｜{DCMCFBUF1｜DCMCFBUF2}〕

DCMCFESI

先頭セグメントまたは中間セグメントを送信する場合に設定します。

DCMCFEMI

最終セグメントを送信する場合や，論理メッセージが単一セグメントの場合に設定します。メッセージの送信の終了を連絡するために，最後は必ずこの値を設定してください。

DCMCFNORM

一般の一方送信メッセージとして送信する場合に設定します。

DCMCFPRIO

優先の一方送信メッセージとして送信する場合に設定します。

DCMCFSEQ

出力通番を付ける場合に設定します。

DCMCFNSEQ

出力通番を付けない場合に設定します。

DCMCFBUF1

バッファ形式1を使用する場合に設定します。

DCMCFBUF2

バッファ形式2を使用する場合に設定します。

●commform

一方送信を示す，DCMCFOUTを設定します。

●termnam

出力先の論理端末名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。論理端末名称の最後にはヌル文字を付けてください。

●resv01

NULLまたはヌル文字列を設定します。

●senddata

送信するセグメントの内容を設定した領域を設定します。一つのセグメントで32000バイトまで送信できます。先頭セグメントの送信後，メッセージの送信の終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときも，必ず設定してください。

●sdataleng

送信するセグメントの長さを設定します。先頭セグメントの送信後，メッセージの送信の終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときは，0を設定してください。

●resv02

NULLまたはヌル文字列を設定します。

●opcd

DCNOFLAGSを設定します。

リターン値

リターン値

リターン値

（数値）

意味

DCMCFRTN_00000

0

正常に終了しました。

DCMCFRTN_71002

-12002

メッセージキューへの出力処理中に障害が発生しました。

メッセージキューが閉塞されています。

メッセージキューが割り当てられていません。

sdatalengに32000バイトを超える値を設定しています。

MCFが終了処理中のため，メッセージの送信を受け付けられません。

DCMCFRTN_71003

-12003

メッセージキューが満杯です。

DCMCFRTN_71004

-12004

メッセージを格納するバッファをメモリ上に確保できませんでした。

DCMCFRTN_71108

-12108

メッセージを送信しようとしましたが，送信先の管理テーブルを確保できませんでした。

プロセスのローカルメモリが不足しています。

DCMCFRTN_72000

-13000

＜MHPの実行でリターンした場合＞

先頭セグメントを受信するdc_mcf_receive関数を呼び出す前に，dc_mcf_send関数を呼び出しています。

＜SPPの実行でリターンした場合＞

トランザクションの処理でないSPPで，dc_mcf_send関数を呼び出しています。

DCMCFRTN_72001

-13001

termnamに設定した論理端末名称が間違っています。

termnamに設定した論理端末名称は，定義されていません。

dc_mcf_send関数を呼び出せない論理端末を設定しています。

DCMCFRTN_72005

-13005

＜actionでDCMCFESIを設定した場合＞

sdatalengに0バイト，またはマイナス値を設定しています。

DCMCFRTN_72016

-13016

actionに設定したメッセージ種別（DCMCFNORMまたはDCMCFPRIO）の値が間違っています。

actionに設定した値が間違っています。

resv01，resv02に設定した値が間違っています。

opcdに設定した値が間違っています。

引数に設定した値に間違いがあります。

DCMCFRTN_72017

-13017

actionに設定した出力通番の要否（DCMCFSEQまたはDCMCFNSEQ）の値が間違っています。

DCMCFRTN_72024

-13024

commformに設定した値が間違っています。

DCMCFRTN_72026

-13026

actionに設定したセグメント種別（DCMCFESIまたはDCMCFEMI）の値が間違っています。

DCMCFRTN_72041

-13041

＜actionでDCMCFEMIを設定した場合＞

sdatalengに0バイト，またはマイナス値を設定しています。

actionにDCMCFESIを設定したdc_mcf_send関数を呼び出さないで，メッセージの送信の終了を連絡しています。

上記以外

−

プログラムの破壊などによる，予期しないエラーが発生しました。

（凡例）

−：該当しません。

dc_mcf_sendrecv − 同期型メッセージの送受信（C言語）

形式

ANSI C，C++の形式

#include<dcmcf.h>
int dc_mcf_sendrecv (DCLONG action, DCLONG commform,
                     char *termnam, char *resv01,
                     char *senddata, DCLONG sdataleng,
                     char *recvdata, DCLONG *rdataleng,
                     DCLONG inbufleng, DCLONG *time,
                     DCLONG resv02)

K&R版Cの形式

#include<dcmcf.h>
int dc_mcf_sendrecv(action, commform, termnam, resv01,
                    senddata, sdataleng, recvdata,
                    rdataleng, inbufleng, time, resv02)
DCLONG action;
DCLONG commform;
char   *termnam;
char   *resv01;
char   *senddata;
DCLONG sdataleng;
char   *recvdata;
DCLONG *rdataleng;
DCLONG inbufleng;
DCLONG *time;
DCLONG resv02;

機能

同期型でメッセージを送信したあと，同期型でメッセージを受信します。

相手システムへ送る論理メッセージのうち，一つのセグメントを送信します。必要なセグメントの数だけdc_mcf_sendrecv関数を発行することによって，一つの論理メッセージを送信します。メッセージの最終セグメントを送信すると，dc_mcf_sendrecv関数は相手システムからの応答を待ちます。応答が届くと，そのメッセージの先頭セグメントを受信します。

中間セグメントおよび最終セグメントを受信する場合は，dc_mcf_recvsync関数を発行してください。

受信できるメッセージの一つのセグメントの最大長は，65452バイトです。また，送信できるメッセージの一つのセグメントの最大長は，32000バイトです。

セグメントを送信する領域の形式と受信する領域の形式をそれぞれ示します。Lは，バッファ形式1の場合は8バイト，バッファ形式2の場合は4バイトです。

UAPで値を設定する引数

●action

送信するセグメント，および使用するバッファ形式を次の形式で設定します。

{DCMCFESI｜DCMCFEMI}〔｜{DCMCFBUF1｜DCMCFBUF2}〕

DCMCFESI

先頭セグメントまたは中間セグメントを送信する場合に設定します。

DCMCFEMI

最終セグメントを送信する場合や，論理メッセージが単一セグメントの場合に設定します。メッセージの送信の終了を連絡するために，最後は必ずこの値を設定してください。この値を設定してdc_mcf_sendrecv関数を発行すると，応答メッセージを待ちます。

DCMCFBUF1

バッファ形式1を使用する場合に設定します。

DCMCFBUF2

バッファ形式2を使用する場合に設定します。

●commform

同期型メッセージの送受信を示すDCMCFIOを設定します。

●termnam

メッセージを出力して応答を入力する論理端末名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。論理端末名称の最後にはヌル文字を設定してください。

●resv01

NULLまたはヌル文字列を設定します。

●senddata

送信するセグメントの内容を設定した領域を設定します。一つのセグメントで32000バイトまで送信できます。

先頭セグメントの送信後，メッセージの送信の終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときも，必ず設定してください。

●sdataleng

送信するセグメントの長さを設定します。先頭セグメントの送信後，メッセージの送信の終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときは，0を設定してください。

●recvdata

セグメントを受信する領域を設定します。

単一セグメントまたは最終セグメントを送受信するdc_mcf_sendrecv関数が終了すると，受信したメッセージの先頭セグメントが返されます。

処理終了後，recvdataにはOpenTP1から値が返ります。

●inbufleng

セグメントを受信する領域の長さを設定します。

●resv02

DCNOFLAGSを設定します。

OpenTP1から値が返される引数

●recvdata

受信したメッセージの先頭セグメントの内容が返されます。

●rdataleng

受信したメッセージの先頭セグメントの長さが返されます。

●time

メッセージを受信した時刻が，1970年1月1日0時0分0秒からの通算の秒数で返されます。

リターン値

リターン値

リターン値

（数値）

意味

DCMCFRTN_00000

0

正常に終了しました。

DCMCFRTN_71002

-12002

メッセージキューへの入出力処理時に障害が発生しました。

メッセージキューが閉塞されています。

メッセージキューが割り当てられていません。

sdatalengに32000バイトを超える値を設定しています。

MCFが終了処理中のため，メッセージの送受信を受け付けられません。

DCMCFRTN_71003

-12003

メッセージキューが満杯です。

DCMCFRTN_71004

-12004

メッセージを格納するバッファをメモリ上に確保できませんでした。

DCMCFRTN_71108

-12108

メッセージを送信しようとしましたが，送信先の管理テーブルが確保できませんでした。

プロセスのローカルメモリが不足しています。

DCMCFRTN_72000

-13000

＜MHPの実行でリターンした場合＞

先頭セグメントを受信するdc_mcf_receive関数を呼び出す前に，dc_mcf_sendrecv関数を呼び出しています。

DCMCFRTN_72001

-13001

termnamに設定した論理端末名称が間違っています。

termnamに設定した論理端末名称は，定義されていません。

dc_mcf_sendrecv関数を呼び出せない論理端末を設定しています。

DCMCFRTN_72005

-13005

＜actionでDCMCFESIを設定した場合＞

sdatalengに0バイト，またはマイナス値を設定しています。

DCMCFRTN_72013

-13013

inbuflengの指定値を超えるセグメントを受信しました。inbuflengの指定値を超えた部分は切り捨てられました。

DCMCFRTN_72016

-13016

actionに設定した値が間違っています。

resv01に設定した値が間違っています。

引数に設定した値に間違いがあります。

DCMCFRTN_72024

-13024

commformに設定した値が間違っています。

DCMCFRTN_72026

-13026

actionに設定したセグメント種別（DCMCFESIまたはDCMCFEMI）の値が間違っています。

DCMCFRTN_72036

-13036

inbuflengの指定値が不足しています。バッファ形式1の場合は9バイト以上，バッファ形式2の場合は5バイト以上の領域を確保してください。

DCMCFRTN_72041

-13041

＜actionでDCMCFEMIを設定した場合＞

sdatalengに0バイト，またはマイナス値を設定しています。

actionにDCMCFESIを設定したdc_mcf_sendrecv関数を呼び出さないで，メッセージの送信の終了を連絡しています。

DCMCFRTN_73001

-14001

同期型送受信監視時間（mcfmuap -t sndrcvtim）に60秒を加算した時間が経過しましたが，MCF通信プロセスからの応答がありません。

dc_mcf_sendrecv関数を呼び出したあとで，論理端末の閉塞またはコネクションの解放が発生しました。

出力先の論理端末でMCF通信プロセスの内部障害が発生しました。

DCMCFRTN_73002

-14002

論理端末が閉塞しています。

DCMCFRTN_73004

-14004

メッセージの送信処理中にタイムアウトが発生しました。

DCMCFRTN_73005

-14005

メッセージの受信処理中にタイムアウトが発生しました。

DCMCFRTN_73008

-14008

運用コマンドまたは障害による論理端末閉塞処理中に，dc_mcf_sendrecv関数を呼び出しました。

DCMCFRTN_73009

-14009

論理端末の閉塞解除の処理中に，dc_mcf_sendrecv関数を呼び出しました。

DCMCFRTN_73010

-14010

入力メッセージ編集UOCまたは出力メッセージ編集UOCで障害が発生しました。

DCMCFRTN_73015

-14015

出力先の論理端末は，ほかのUAPで仕掛り中です。

DCMCFRTN_73018

-14018

resv02に設定した値が間違っています。

上記以外

−

プログラムの破壊などによる，予期しないエラーが発生しました。

（凡例）

−：該当しません。

dc_mcf_tactcn − コネクションの確立（C言語）

形式

ANSI C，C++の形式

#include <dcmcf.h>
int dc_mcf_tactcn (DCLONG action, dcmcf_tactcnopt *cnopt,
                    char *proinf, DCLONG *resv02, char *resv03,
                    char *resv04)

K&R版Cの形式

#include <dcmcf.h>
int dc_mcf_tactcn (action, cnopt, proinf, resv02, resv03, resv04)
DCLONG             action;
dcmcf_tactcnopt    *cnopt;
char               *proinf;
DCLONG             *resv02;
char               *resv03;
char               *resv04;

機能

コネクションを確立します。

なお，dc_mcf_tactcn関数の正常終了は，コネクション確立要求をTP1/NET/OSAS-NIFが正常に受け付けたことを意味します。このため，相手システムとのコネクションの確立が正常に完了したことを示すものではありません。

dc_mcf_tactcn関数の呼び出し後にコネクションに関する何らかの処理をする場合は，dc_mcf_tlscn関数を用いてコネクションの状態を確認してください。

UAPで値を設定する引数

●action

確立するコネクションの指定方法を次の形式で設定します。

｛DCMCFLE｜DCMCFCN｝

DCMCFLE

確立するコネクションを論理端末名称で指定するときに設定します。

DCMCFCN

確立するコネクションをコネクションIDで指定するときに設定します。

●cnopt

この関数の対象となったコネクションの情報を，構造体dcmcf_tactcnoptに設定します。

構造体の形式を次に示します。

typedef struct {
                DCLONG    mcfid;         …MCF通信プロセス識別子
                char      resv01[4];     …予備領域
                char      idnam[9];      …論理端末名称，コネクションID
                char      resv02[7];     …予備領域
                char      resv03[112];   …予備領域
                char      scnnam[9];     …MCF使用領域
                char      resv04[7];     …予備領域
                char      yournam[9];    …MCF使用領域
                char      resv05[7];     …予備領域
                char      hostnam[143];  …MCF使用領域
                char      resv06[17];    …予備領域
                char      resv07[184];   …予備領域
                } dcmcf_tactcnopt;

mcfid

処理対象のコネクションを持つMCF通信サービスのMCF通信プロセス識別子※を設定します。設定できる範囲は0〜239です。

論理端末名称を使用してコネクションの確立を要求する場合は，無効となります。

0を指定すると，該当するコネクションIDが属するMCF通信サービスを検索します。MCF通信サービスが多い構成やUAPからこの関数を多数発行する場合は，MCF通信プロセス識別子の指定をお勧めします。

注※

MCF環境定義（mcftenv -s）で指定するMCF通信プロセス識別子は16進数とみなしてください。

例えば，MCF通信プロセス識別子が10の場合，16を設定してください。

resv01

領域をヌル文字で埋めます。

idnam

確立するコネクションの論理端末名称，またはコネクションIDを設定します。論理端末名称，またはコネクションIDは最大8バイトの長さです。論理端末名称，またはコネクションIDの最後にはヌル文字を付けてください。

resv02，resv03，scnnam，resv04，yournam，resv05，hostnam，resv06，resv07

領域をヌル文字で埋めます。

●proinf，resv02，resv03，resv04

NULLを設定します。

リターン値

リターン値

リターン値

（数値）

意味

DCMCFRTN_00000

0

正常に終了しました。

DCMCFRTN_71001

-12001

MCFが開始処理中のため，dc_mcf_tactcn関数が受け付けられません。

DCMCFRTN_71002

-12002

MCFが終了処理中のため，dc_mcf_tactcn関数が受け付けられません。

DCMCFRTN_71004

-12004

dc_mcf_tactcn関数の処理中にメモリ不足が発生しました。

DCMCFRTN_71005

-12005

通信障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

DCMCFRTN_71006

-12006

内部障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

DCMCFRTN_71007

-12007

指定されたコネクションIDは登録されていません。

DCMCFRTN_71008

-12008

指定された論理端末名称は登録されていません。

DCMCFRTN_71009

-12009

dc_mcf_tactcn関数が，該当するMCF通信プロセスではサポートされていません。

DCMCFRTN_71010

-12010

MCF通信プロセスにコネクションの確立を要求しましたが，受け付けられませんでした。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

DCMCFRTN_71011

-12011

コネクションが削除されているため，dc_mcf_tactcn関数が受け付けられません。

DCMCFRTN_71014

-12014

TP1/NET/NCSB，またはTP1/NET/X25-Extendedの論理端末名称を指定しています。またはTP1/NET/OSI-TPのコネクショングループ名を指定しています。

DCMCFRTN_72050

-13050

actionに未サポートのフラグを設定しています。

DCMCFRTN_72051

-13051

cnoptにNULLが設定されています。

DCMCFRTN_72052

-13052

proinfにNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72053

-13053

resv02にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72054

-13054

resv03にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72055

-13055

resv04にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72060

-13060

actionにはDCMCFLEとDCMCFCNを同時に設定できません。

DCMCFRTN_72061

-13061

dcmcf_tactcnoptのmcfidに0未満または240以上の値が設定されています。

DCMCFRTN_72062

-13062

dcmcf_tactcnoptのresv01がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72063

-13063

dcmcf_tactcnoptのidnamの先頭がヌル文字です。

DCMCFRTN_72064

-13064

dcmcf_tactcnoptのresv02がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72065

-13065

dcmcf_tactcnoptのresv03がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72066

-13066

dcmcf_tactcnoptのscnnamがヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72067

-13067

dcmcf_tactcnoptのresv04がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72068

-13068

dcmcf_tactcnoptのyournamがヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72069

-13069

dcmcf_tactcnoptのresv05がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72070

-13070

dcmcf_tactcnoptのhostnamがヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72071

-13071

dcmcf_tactcnoptのresv06がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72072

-13072

dcmcf_tactcnoptのresv07がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72073

-13073

dcmcf_tactleoptのidnamに設定された文字数が9以上です。

DCMCFRTN_72074

-13074

dcmcf_tactcnoptのidnamに設定された文字列中に不正な文字があります。

dc_mcf_tactle − 論理端末の閉塞解除（C言語）

形式

ANSI C，C++の形式

#include <dcmcf.h>
int dc_mcf_tactle (DCLONG action, dcmcf_tactleopt *leopt,
                    char *proinf, DCLONG *resv02,
                    char *resv03, char *resv04)

K&R版Cの形式

#include <dcmcf.h>
int dc_mcf_tactle (action, leopt, proinf, resv02, resv03, resv04)
DCLONG             action;
dcmcf_tactleopt    *leopt;
char               *proinf;
DCLONG             *resv02;
char               *resv03;
char               *resv04;

機能

論理端末の閉塞を解除します。

なお，dc_mcf_tactle関数の正常終了は，論理端末の閉塞解除要求をTP1/NET/OSAS-NIFが正常に受け付けたことを意味します。このため，論理端末の閉塞解除が正常に完了したことを示すものではありません。

dc_mcf_tactle関数の呼び出し後に論理端末に関する何らかの処理をする場合は，dc_mcf_tlsle関数を用いて論理端末の状態を確認してください。

UAPで値を設定する引数

●action

閉塞解除する論理端末の指定方法を次の形式で設定します。

DCMCFLE

DCMCFLE

閉塞解除する論理端末を論理端末名称で指定するときに設定します。

●leopt

この関数の対象となった論理端末の情報を，構造体dcmcf_tactleoptに設定します。

構造体の形式を次に示します。

typedef struct {
                DCLONG    mcfid;          …MCF通信プロセス識別子
                char      resv01[4];      …予備領域
                char      idnam[9];       …論理端末名称
                char      resv02[7];      …予備領域
                char      resv03[112];    …予備領域
                char      resv04[376];    …予備領域
                } dcmcf_tactleopt;

mcfid

処理対象の論理端末を持つMCF通信サービスのMCF通信プロセス識別子※を設定します。設定できる範囲は0〜239です。

0を指定すると，該当する論理端末名称が属するMCF通信サービスを検索します。MCF通信サービスが多い構成やUAPからこの関数を多数発行する場合は，MCF通信プロセス識別子の指定をお勧めします。

注※

MCF環境定義（mcftenv -s）で指定するMCF通信プロセス識別子は16進数とみなしてください。

例えば，MCF通信プロセス識別子が10の場合，16を設定してください。

resv01

領域をヌル文字で埋めます。

idnam

閉塞解除する論理端末の名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。論理端末名称の最後にはヌル文字を付けてください。

resv02，resv03，resv04

領域をヌル文字で埋めます。

●proinf，resv02，resv03，resv04

NULLを設定します。

リターン値

リターン値

リターン値

（数値）

意味

DCMCFRTN_00000

0

正常に終了しました。

DCMCFRTN_71001

-12001

MCFが開始処理中のため，dc_mcf_tactle関数が受け付けられません。

DCMCFRTN_71002

-12002

MCFが終了処理中のため，dc_mcf_tactle関数が受け付けられません。

DCMCFRTN_71004

-12004

dc_mcf_tactle関数の処理中にメモリ不足が発生しました。

DCMCFRTN_71005

-12005

通信障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

DCMCFRTN_71006

-12006

内部障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

DCMCFRTN_71008

-12008

指定された論理端末名称は登録されていません。

DCMCFRTN_71009

-12009

dc_mcf_tactle関数が，該当するMCF通信プロセスではサポートされていません。

DCMCFRTN_71010

-12010

MCF通信プロセスに論理端末の閉塞の解除を要求しましたが，受け付けられませんでした。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

DCMCFRTN_71011

-12011

論理端末が削除されているため，dc_mcf_tactle関数が受け付けられません。

DCMCFRTN_72050

-13050

actionに未サポートのフラグを設定しています。

actionにDCMCFLEが指定されていません。

DCMCFRTN_72051

-13051

leoptにNULLが設定されています。

DCMCFRTN_72052

-13052

proinfにNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72053

-13053

resv02にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72054

-13054

resv03にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72055

-13055

resv04にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72061

-13061

dcmcf_tactleoptのmcfidに0未満または240以上の値が設定されています。

DCMCFRTN_72062

-13062

dcmcf_tactleoptのresv01がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72063

-13063

dcmcf_tactleoptのidnamの先頭がヌル文字です。

DCMCFRTN_72064

-13064

dcmcf_tactleoptのresv02がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72065

-13065

dcmcf_tactleoptのresv03がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72067

-13067

dcmcf_tactleoptのresv04がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72073

-13073

dcmcf_tactleoptのidnamに設定された文字数が9以上です。

DCMCFRTN_72074

-13074

dcmcf_tactleoptのidnamに設定された文字列中に不正な文字があります。

dc_mcf_tdctcn − コネクションの解放（C言語）

形式

ANSI C，C++の形式

#include <dcmcf.h>
int dc_mcf_tdctcn (DCLONG action, dcmcf_tdctcnopt *cnopt,
                    char *proinf, DCLONG *resv02, char *resv03,
                    char *resv04)

K&R版Cの形式

#include <dcmcf.h>
int dc_mcf_tdctcn (action, cnopt, proinf, resv02, resv03, resv04)
DCLONG               action;
dcmcf_tdctcnopt      *cnopt;
char                 *proinf;
DCLONG               *resv02;
char                 *resv03;
char                 *resv04;

機能

コネクションを解放します。

なお，dc_mcf_tdctcn関数の正常終了は，コネクション解放要求をTP1/NET/OSAS-NIFが正常に受け付けたことを意味します。このため，相手システムとのコネクションの解放が正常に完了したことを示すものではありません。

dc_mcf_tdctcn関数の呼び出し後にコネクションに関する何らかの処理をする場合は，dc_mcf_tlscn関数を用いてコネクションの状態を確認してください。

UAPで値を設定する引数

●action

解放するコネクションの指定方法を次の形式で設定します。

｛DCMCFLE｜DCMCFCN｝〔｜DCMCFFRC〕

DCMCFLE

解放するコネクションを論理端末名称で指定するときに設定します。

DCMCFCN

解放するコネクションをコネクションIDで指定するときに設定します。

DCMCFFRC

コネクションを強制的に解放するときに設定します。

●cnopt

この関数の対象となったコネクションの情報を，構造体dcmcf_tdctcnoptに設定します。

構造体の形式を次に示します。

typedef struct {
                DCLONG    mcfid;         …MCF通信プロセス識別子
                char      resv01[4];     …予備領域
                char      idnam[9];      …論理端末名称，コネクションID
                char      resv02[7];     …予備領域
                char      resv03[112];   …予備領域
                char      scnnam[9];     …MCF使用領域
                char      resv04[7];     …予備領域
                char      resv05[360];   …予備領域
                } dcmcf_tdctcnopt;

mcfid

処理対象のコネクションを持つMCF通信サービスのMCF通信プロセス識別子※を設定します。設定できる範囲は0〜239です。

論理端末名称を使用してコネクションの解放を要求する場合は，無効となります。

0を指定すると，該当するコネクションIDが属するMCF通信サービスを検索します。MCF通信サービスが多い構成やUAPからこの関数を多数発行する場合は，MCF通信プロセス識別子の指定をお勧めします。

注※

MCF環境定義（mcftenv -s）で指定するMCF通信プロセス識別子は16進数とみなしてください。

例えば，MCF通信プロセス識別子が10の場合，16を設定してください。

resv01

領域をヌル文字で埋めます。

idnam

解放するコネクションの論理端末名称，またはコネクションIDを設定します。論理端末名称，またはコネクションIDは最大8バイトの長さです。論理端末名称，またはコネクションIDの最後にはヌル文字を付けてください。

resv02，resv03，scnnam，resv04，resv05

領域をヌル文字で埋めます。

●proinf，resv02，resv03，resv04

NULLを設定します。

リターン値

リターン値

リターン値

（数値）

意味

DCMCFRTN_00000

0

正常に終了しました。

DCMCFRTN_71001

-12001

MCFが開始処理中のため，dc_mcf_tdctcn関数が受け付けられません。

DCMCFRTN_71002

-12002

MCFが終了処理中のため，dc_mcf_tdctcn関数が受け付けられません。

DCMCFRTN_71004

-12004

dc_mcf_tdctcn関数の処理中にメモリ不足が発生しました。

DCMCFRTN_71005

-12005

通信障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

DCMCFRTN_71006

-12006

内部障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

DCMCFRTN_71007

-12007

指定されたコネクションIDは登録されていません。

DCMCFRTN_71008

-12008

指定された論理端末名称は登録されていません。

DCMCFRTN_71009

-12009

dc_mcf_tdctcn関数が，該当するMCF通信プロセスではサポートされていません。

DCMCFRTN_71010

-12010

MCF通信プロセスにコネクションの解放を要求しましたが，受け付けられませんでした。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

DCMCFRTN_71011

-12011

コネクションが削除されているため，dc_mcf_tdctcn関数が受け付けられません。

DCMCFRTN_71014

-12014

TP1/NET/NCSB，またはTP1/NET/X25-Extendedの論理端末名称を指定しています。またはTP1/NET/OSI-TPのコネクショングループ名を指定しています。

DCMCFRTN_72050

-13050

actionに未サポートのフラグを設定しています。

DCMCFRTN_72051

-13051

cnoptにNULLが設定されています。

DCMCFRTN_72052

-13052

proinfにNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72053

-13053

resv02にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72054

-13054

resv03にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72055

-13055

resv04にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72060

-13060

actionにはDCMCFLEとDCMCFCNを同時に設定できません。

DCMCFRTN_72061

-13061

dcmcf_tdctcnoptのmcfidに0未満または240以上の値が設定されています。

DCMCFRTN_72062

-13062

dcmcf_tdctcnoptのresv01がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72063

-13063

dcmcf_tdctcnoptのidnamの先頭がヌル文字です。

DCMCFRTN_72064

-13064

dcmcf_tdctcnoptのresv02がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72065

-13065

dcmcf_tdctcnoptのresv03がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72066

-13066

dcmcf_tdctcnoptのscnnamがヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72067

-13067

dcmcf_tdctcnoptのresv04がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72069

-13069

dcmcf_tdctcnoptのresv05がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72073

-13073

dcmcf_tdctcnoptのidnamに設定された文字数が9以上です。

DCMCFRTN_72074

-13074

dcmcf_tdctcnoptのidnamに設定された文字列中に不正な文字があります。

dc_mcf_tdctle − 論理端末の閉塞（C言語）

形式

ANSI C，C++の形式

#include <dcmcf.h>
int dc_mcf_tdctle (DCLONG action, dcmcf_tdctleopt *leopt,
                    char *proinf, DCLONG *resv02,
                    char *resv03, char *resv04)

K&R版Cの形式

#include <dcmcf.h>
int dc_mcf_tdctle (action, leopt, proinf, resv02, resv03, resv04)
DCLONG             action;
dcmcf_tdctleopt    *leopt;
char               *proinf;
DCLONG             *resv02;
char               *resv03;
char               *resv04;

機能

論理端末を閉塞します。

なお，dc_mcf_tdctle関数の正常終了は，論理端末の閉塞要求をTP1/NET/OSAS-NIFが正常に受け付けたことを意味します。このため，論理端末の閉塞が正常に完了したことを示すものではありません。

dc_mcf_tdctle関数の呼び出し後に論理端末に関する何らかの処理をする場合は，dc_mcf_tlsle関数を用いて論理端末の状態を確認してください。

UAPで値を設定する引数

●action

閉塞する論理端末の指定方法を次の形式で設定します。

DCMCFLE

DCMCFLE

閉塞する論理端末を論理端末名称で指定するときに設定します。

●leopt

この関数の対象となった論理端末の情報を，構造体dcmcf_tdctleoptに設定します。

構造体の形式を次に示します。

typedef struct {
                DCLONG    mcfid;         …MCF通信プロセス識別子
                char      resv01[4];     …予備領域
                char      idnam[9];      …論理端末名称
                char      resv02[7];     …予備領域
                char      resv03[112];   …予備領域
                char      resv04[376];   …予備領域
                } dcmcf_tdctleopt;

mcfid

処理対象の論理端末を持つMCF通信サービスのMCF通信プロセス識別子※を設定します。設定できる範囲は0〜239です。

0を指定すると，該当する論理端末名称が属するMCF通信サービスを検索します。MCF通信サービスが多い構成やUAPからこの関数を多数発行する場合は，MCF通信プロセス識別子の指定をお勧めします。

注※

MCF環境定義（mcftenv -s）で指定するMCF通信プロセス識別子は16進数とみなしてください。

例えば，MCF通信プロセス識別子が10の場合，16を設定してください。

resv01

領域をヌル文字で埋めます。

idnam

閉塞する論理端末の名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。論理端末名称の最後にはヌル文字を付けてください。

resv02，resv03，resv04

領域をヌル文字で埋めます。

●proinf，resv02，resv03，resv04

NULLを設定します。

リターン値

リターン値

リターン値

（数値）

意味

DCMCFRTN_00000

0

正常に終了しました。

DCMCFRTN_71001

-12001

MCFが開始処理中のため，dc_mcf_tdctle関数が受け付けられません。

DCMCFRTN_71002

-12002

MCFが終了処理中のため，dc_mcf_tdctle関数が受け付けられません。

DCMCFRTN_71004

-12004

dc_mcf_tdctle関数の処理中にメモリ不足が発生しました。

DCMCFRTN_71005

-12005

通信障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

DCMCFRTN_71006

-12006

内部障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

DCMCFRTN_71008

-12008

指定された論理端末名称は登録されていません。

DCMCFRTN_71009

-12009

dc_mcf_tdctle関数が，該当するMCF通信プロセスではサポートされていません。

DCMCFRTN_71010

-12010

MCF通信プロセスに論理端末の閉塞を要求しましたが，受け付けられませんでした。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

DCMCFRTN_71011

-12011

論理端末が削除されているため，dc_mcf_tdctle関数が受け付けられません。

DCMCFRTN_72050

-13050

actionに未サポートのフラグを設定しています。

actionにDCMCFLEが指定されていません。

DCMCFRTN_72051

-13051

leoptにNULLが設定されています。

DCMCFRTN_72052

-13052

proinfにNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72053

-13053

resv02にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72054

-13054

resv03にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72055

-13055

resv04にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72061

-13061

dcmcf_tdctleoptのmcfidに0未満または240以上の値が設定されています。

DCMCFRTN_72062

-13062

dcmcf_tdctleoptのresv01がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72063

-13063

dcmcf_tdctleoptのidnamの先頭がヌル文字です。

DCMCFRTN_72064

-13064

dcmcf_tdctleoptのresv02がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72065

-13065

dcmcf_tdctleoptのresv03がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72067

-13067

dcmcf_tdctleoptのresv04がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72073

-13073

dcmcf_tdctleoptのidnamに設定された文字数が9以上です。

DCMCFRTN_72074

-13074

dcmcf_tdctleoptのidnamに設定された文字列中に不正な文字があります。

dc_mcf_tlscn − コネクションの状態取得（C言語）

形式

ANSI C，C++の形式

#include <dcmcf.h>
int dc_mcf_tlscn (DCLONG action, dcmcf_tlscnopt *cnopt,
                  char *resv01, DCLONG *resv02,
                  char *resv03, DCLONG *infcnt,
                  dcmcf_cninf *inf, char *resv04)

K&R版Cの形式

#include <dcmcf.h>
int dc_mcf_tlscn (action, cnopt, resv01, resv02, resv03, infcnt,
                  inf, resv04)
DCLONG            action;
dcmcf_tlscnopt    *cnopt;
char              *resv01;
DCLONG            *resv02;
char              *resv03;
DCLONG            *infcnt;
dcmcf_cninf       *inf;
char              *resv04;

機能

コネクションの状態を取得します。

UAPで値を設定する引数

●action

状態を取得するコネクションの指定方法を次の形式で設定します。

｛DCMCFLE｜DCMCFCN｝

DCMCFLE

状態を取得するコネクションを論理端末名称で指定するときに設定します。

DCMCFCN

状態を取得するコネクションをコネクションIDで指定するときに設定します。

●cnopt

この関数の対象となったコネクションの情報を，構造体dcmcf_tlscnoptに設定します。

構造体の形式を次に示します。

typedef struct {
                DCLONG    mcfid;        …MCF通信プロセス識別子
                char      resv01[4];    …予備領域
                char      idnam[9];     …論理端末名称，コネクションID
                char      resv02[7];    …予備領域
                char      resv03[112];  …予備領域
                char      resv04[376];  …予備領域
                } dcmcf_tlscnopt;

mcfid

処理対象のコネクションを持つMCF通信サービスのMCF通信プロセス識別子※を設定します。設定できる範囲は0〜239です。

論理端末名称を使用してコネクションの状態取得を要求する場合は，無効となります。

0を指定すると，該当するコネクションIDが属するMCF通信サービスを検索します。MCF通信サービスが多い構成やUAPからこの関数を多数発行する場合は，MCF通信プロセス識別子の指定をお勧めします。

注※

MCF環境定義（mcftenv -s）で指定するMCF通信プロセス識別子は16進数とみなしてください。

例えば，MCF通信プロセス識別子が10の場合，16を設定してください。

resv01

領域をヌル文字で埋めます。

idnam

状態を取得するコネクションの論理端末名称，またはコネクションIDを設定します。論理端末名称，またはコネクションIDは最大8バイトの長さです。論理端末名称，またはコネクションIDの最後にはヌル文字を付けてください。

resv02，resv03，resv04

領域をヌル文字で埋めます。

●resv01，resv02，resv03

NULLを設定します。

●infcnt

コネクション状態を格納する領域dcmcf_cninfの個数として，1を設定します。

処理終了後は，該当するコネクションの個数が返されます。

●inf

コネクション状態を格納する領域dcmcf_cninfを設定します。

「構造体dcmcf_cninfのサイズ×infcnt」バイト数分の領域が必要です。

●resv04

NULLを設定します。

OpenTP1から値が返される引数

●infcnt

この関数の対象となったコネクションの個数が返されます。

●inf

この関数の対象となったコネクションの情報が，構造体dcmcf_cninfで返されます。

構造体の形式を次に示します。

typedef struct {
                char      idnam[9];     …コネクションID
                char      resv01[7];    …予備領域
                char      pnam[4];      …プロトコル種別
                DCLONG    status;       …コネクション状態
                char      resv02[40];   …予備領域
                } dcmcf_cninf;

idnam

要求したコネクションのコネクションIDが設定されます。コネクションIDは最大8バイトの長さです。コネクションIDの最後にはヌル文字が付けられます。

resv01

領域をヌル文字で埋めます。

pnam

要求したコネクションのプロトコル種別が設定されます。プロトコル種別の最後にはヌル文字が付けられます。

NIF

NIF/OSIプロトコル

status

要求したコネクションの状態として，次の値が設定されます。

DCMCF_CNST_ACT

確立状態

DCMCF_CNST_ACT_B

確立処理中状態

DCMCF_CNST_DCT

解放状態

DCMCF_CNST_DCT_B

解放処理中状態

resv02

領域をヌル文字で埋めます。

リターン値

リターン値

リターン値

（数値）

意味

DCMCFRTN_00000

0

正常に終了しました。

DCMCFRTN_71001

-12001

MCFが開始処理中のため，dc_mcf_tlscn関数が受け付けられません。

DCMCFRTN_71004

-12004

dc_mcf_tlscn関数の処理中にメモリ不足が発生しました。

DCMCFRTN_71005

-12005

通信障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

DCMCFRTN_71006

-12006

内部障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

DCMCFRTN_71007

-12007

指定されたコネクションIDは登録されていません。

DCMCFRTN_71008

-12008

指定された論理端末名称は登録されていません。

DCMCFRTN_71009

-12009

dc_mcf_tlscn関数が，該当するMCF通信プロセスではサポートされていません。

DCMCFRTN_71010

-12010

MCF通信プロセスにコネクションの状態取得を要求しましたが，受け付けられませんでした。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

DCMCFRTN_71011

-12011

コネクションが削除されているため，dc_mcf_tlscn関数が受け付けられません。

DCMCFRTN_71014

-12014

TP1/NET/NCSB，またはTP1/NET/X25-Extendedの論理端末名称を指定しています。またはTP1/NET/OSI-TPのコネクショングループ名を指定しています。

DCMCFRTN_72050

-13050

actionに未サポートのフラグを設定しています。

DCMCFRTN_72051

-13051

cnoptにNULLが設定されています。

DCMCFRTN_72052

-13052

resv01にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72053

-13053

resv02にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72054

-13054

resv03にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72055

-13055

resv04にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72056

-13056

infcntにNULLが設定されています。

DCMCFRTN_72057

-13057

infにNULLが設定されています。

DCMCFRTN_72060

-13060

actionにはDCMCFLEとDCMCFCNを同時に設定できません。

DCMCFRTN_72061

-13061

dcmcf_tlscnoptのmcfidに0未満または240以上の値が設定されています。

DCMCFRTN_72062

-13062

dcmcf_tlscnoptのresv01がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72063

-13063

dcmcf_tlscnoptのidnamの先頭がヌル文字です。

DCMCFRTN_72064

-13064

dcmcf_tlscnoptのresv02がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72065

-13065

dcmcf_tlscnoptのresv03がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72067

-13067

dcmcf_tlscnoptのresv04がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72073

-13073

dcmcf_tlscnoptのidnamに設定された文字数が9以上です。

DCMCFRTN_72074

-13074

dcmcf_tlscnoptのidnamに設定された文字列中に不正な文字があります。

DCMCFRTN_72076

-13076

infcntに1が設定されていません。

dc_mcf_tlsle − 論理端末の状態取得（C言語）

形式

ANSI C，C++の形式

#include <dcmcf.h>
int dc_mcf_tlsle (DCLONG action, dcmcf_tlsleopt *leopt,
                  char *resv01, DCLONG *resv02,
                  char *resv03, DCLONG *infcnt,
                  dcmcf_leinf2 *inf, char *resv04)

K&R版Cの形式

#include <dcmcf.h>
int dc_mcf_tlsle (action, leopt, resv01, resv02, resv03, infcnt,
                  inf, resv04)
DCLONG            action;
dcmcf_tlsleopt    *leopt;
char              *resv01;
DCLONG            *resv02;
char              *resv03;
DCLONG            *infcnt;
dcmcf_leinf2      *inf;
char              *resv04;

機能

論理端末の状態を取得します。

UAPで値を設定する引数

●action

状態を取得する論理端末の指定方法を次の形式で設定します。

DCMCFLE

DCMCFLE

状態を取得する論理端末を論理端末名称で指定するときに設定します。

●leopt

この関数の対象となった論理端末の情報を，構造体dcmcf_tlsleoptに設定します。

構造体の形式を次に示します。

typedef struct {
                DCLONG    mcfid;        …MCF通信プロセス識別子
                char      resv01[4];    …予備領域
                char      idnam[9];     …論理端末名称
                char      resv02[7];    …予備領域
                char      resv03[112];  …予備領域
                char      resv04[376];  …予備領域
                } dcmcf_tlsleopt;

mcfid

処理対象の論理端末を持つMCF通信サービスのMCF通信プロセス識別子※を設定します。設定できる範囲は0〜239です。

0を指定すると，該当する論理端末名称が属するMCF通信サービスを検索します。MCF通信サービスが多い構成やUAPからこの関数を多数発行する場合は，MCF通信プロセス識別子の指定をお勧めします。

注※

MCF環境定義（mcftenv -s）で指定するMCF通信プロセス識別子は16進数とみなしてください。

例えば，MCF通信プロセス識別子が10の場合，16を設定してください。

resv01

領域をヌル文字で埋めます。

idnam

状態を取得する論理端末の名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。論理端末名称の最後にはヌル文字を付けてください。

resv02，resv03，resv04

領域をヌル文字で埋めます。

●resv01，resv02，resv03

NULLを設定します。

●infcnt

論理端末の状態を格納する領域dcmcf_leinf2の個数として，1を設定します。

処理終了後は，該当する論理端末の個数が返されます。

●inf

論理端末の状態を格納する領域dcmcf_leinf2を設定します。

「構造体dcmcf_leinf2のサイズ×infcnt」バイト数分の領域が必要です。

●resv04

NULLを設定します。

OpenTP1から値が返される引数

●infcnt

この関数の対象となった論理端末の個数が返されます。

●inf

この関数の対象となった論理端末の情報が構造体dcmcf_leinf2で返されます。

構造体の形式を次に示します。

typedef struct {
                char      idnam[9];     …論理端末名称
                char      resv01[7];    …予備領域
                char      resv02[4];    …予備領域
                DCLONG    status;       …論理端末状態
                char      resv03[40];   …予備領域
                } dcmcf_leinf2;

idnam

要求した論理端末の名称が設定されます。論理端末名称は最大8バイトの長さです。論理端末名称の最後にはヌル文字が付けられます。

resv01，resv02

領域をヌル文字で埋めます。

status

要求した論理端末の状態として，次の値が設定されます。

DCMCF_LEST_ACT

閉塞解除状態

DCMCF_LEST_DCT

閉塞状態

resv03

領域をヌル文字で埋めます。

リターン値

リターン値

リターン値

（数値）

意味

DCMCFRTN_00000

0

正常に終了しました。

DCMCFRTN_71001

-12001

MCFが開始処理中のため，dc_mcf_tlsle関数が受け付けられません。

DCMCFRTN_71004

-12004

dc_mcf_tlsle関数の処理中にメモリ不足が発生しました。

DCMCFRTN_71005

-12005

通信障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

DCMCFRTN_71006

-12006

内部障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

DCMCFRTN_71008

-12008

指定された論理端末名称は登録されていません。

DCMCFRTN_71009

-12009

dc_mcf_tlsle関数が，該当するMCF通信プロセスではサポートされていません。

DCMCFRTN_71010

-12010

MCF通信プロセスに論理端末の状態取得を要求しましたが，受け付けられませんでした。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

DCMCFRTN_71011

-12011

論理端末が削除されているため，dc_mcf_tlsle関数が受け付けられません。

DCMCFRTN_72050

-13050

actionに未サポートのフラグを設定しています。

actionにDCMCFLEが指定されていません。

DCMCFRTN_72051

-13051

leoptにNULLが設定されています。

DCMCFRTN_72052

-13052

resv01にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72053

-13053

resv02にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72054

-13054

resv03にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72055

-13055

resv04にNULLが設定されていません。

DCMCFRTN_72056

-13056

infcntにNULLが設定されています。

DCMCFRTN_72057

-13057

infにNULLが設定されています。

DCMCFRTN_72061

-13061

dcmcf_tlsleoptのmcfidに0未満または240以上の値が設定されています。

DCMCFRTN_72062

-13062

dcmcf_tlsleoptのresv01がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72063

-13063

dcmcf_tlsleoptのidnamの先頭がヌル文字です。

DCMCFRTN_72064

-13064

dcmcf_tlsleoptのresv02がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72065

-13065

dcmcf_tlsleoptのresv03がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72067

-13067

dcmcf_tlsleoptのresv04がヌル文字で埋められていません。

DCMCFRTN_72073

-13073

dcmcf_tlsleoptのidnamに設定された文字数が9以上です。

DCMCFRTN_72074

-13074

dcmcf_tlsleoptのidnamに設定された文字列中に不正な文字があります。

DCMCFRTN_72076

-13076

infcntに1が設定されていません。

4　COBOL-UAP作成用プログラムインタフェース

この章では，TP1/NET/OSAS-NIFで使用できる，COBOL-UAP作成用プログラムインタフェースについて説明します。

COBOL-UAP作成用プログラムインタフェースの一覧

TP1/NET/OSAS-NIFで使用するCOBOL-UAP作成用プログラムインタフェースについて，COBOL言語，およびデータ操作言語に分けて説明します。

なお，UAP作成の詳細については，マニュアル「OpenTP1 プログラム作成の手引」を参照してください。

COBOL言語のプログラムインタフェース

COBOL言語でUAPを作成する場合，OpenTP1システムの関数に対応しているプログラムを，CALL文で呼び出してUAPを作成します。

COBOL言語のプログラムインタフェースの一覧を，次の表に示します。

表4‒1　COBOL言語のプログラムインタフェースの一覧

プログラム名

データ名Aに設定する要求コード

機能

CBLDCMCF

'EXECAP△△'

アプリケーションプログラムの起動

'RECEIVE△'

メッセージの受信

'RECVSYNC'

同期型メッセージの後続セグメント受信

'REPLY△△△'

応答メッセージの送信

'RESEND△△'

メッセージの再送

'SEND△△△△'

メッセージの送信

'SENDRECV'

同期型メッセージの送受信

'TACTCN△△'

コネクションの確立

'TACTLE△△'

論理端末の閉塞解除

'TDCTCN△△'

コネクションの解放

'TDCTLE△△'

論理端末の閉塞

'TLSCN△△△'

コネクションの状態取得

'TLSLE△△△'

論理端末の状態取得

その他のプログラムについては，マニュアル「OpenTP1 プログラム作成リファレンス COBOL言語編」を参照してください。

データ操作言語のプログラムインタフェース

データ操作言語（DML）を使用した，通信文について説明します。データ操作言語の形式の詳細については，マニュアル「OpenTP1 プログラム作成リファレンス COBOL言語編」を参照してください。

データ操作言語のプログラムインタフェースの一覧を，次の表に示します。

なお，TP1/NET/OSAS-NIFでは，通信相手システムのアプリケーションプログラムを起動することも，メッセージの送信に該当します。

表4‒2　データ操作言語のプログラムインタフェースの一覧

通信文

機能

対応するCALLインタフェース

データコミュニケーション機能

RECEIVE

メッセージの受信

「表4-4　RECEIVE文（データコミュニケーション機能）の指定とC言語のライブラリ関数との対応」，および「表4-5　SEND文（データコミュニケーション機能）の指定とC言語のライブラリ関数との対応」を参照してください。

SEND

メッセージの送信

注

dc_mcf_resend（メッセージの再送）に対応するデータ操作言語のインタフェースはありません。

その他の通信文については，マニュアル「OpenTP1 プログラム作成リファレンス COBOL言語編」を参照してください。

通信記述項について

TP1/NET/OSAS-NIFのメッセージ送受信の通信文で，通信記述項に指定できる句の指定要否を，次の表に示します。

表4‒3　通信記述項に指定できる句の指定要否

データ名を指定する句

データ領域の値の設定元

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

STATUS KEY

B

B

B

B

B

B

B

B

SYMBOLIC TERMINAL

B

U₁※

U₁

U₁

−

−

U₁

U₁

MESSAGE DATE

B

B

−

−

−

−

−

−

MESSAGE TIME

B

B

−

−

−

−

−

−

SYNCHRONOUS MODE

U₂

U₂

U₂

U₂

U₂

U₂

U₁

−

SWITCHING MODE

−

−

U₂

U₂

−

−

−

−

DETAIL MODE

−

−

U₂

U₂

U₂

U₂

−

−

（凡例）

1.：先頭セグメントの非同期受信（RECEIVE）

2.：中間，最終セグメントの非同期受信（RECEIVE）

3.：一方送信メッセージの先頭，中間セグメントの非同期送信（SEND）

4.：一方送信メッセージの単一，最終セグメントの非同期送信（SEND）

5.：応答メッセージの先頭，中間セグメントの非同期送信（SEND）

6.：応答メッセージの単一，最終セグメントの非同期送信（SEND）

7.：単一セグメントの同期送受信（SEND）

8.：アプリケーションプログラムの起動（SEND）

B：OpenTP1から値が返されます。省略できます。

U₁：UAPで値を設定します。省略できません。

U₂：UAPで値を設定します。省略できます。

−：該当しません。設定しても無効です。

注※

先頭メッセージ受信時のRECEIVE文と同一のCD句を用いた場合は省略できます。

データコミュニケーション機能とC言語のライブラリ関数の対応

RECEIVE文（データコミュニケーション機能）の指定とC言語のライブラリ関数との対応を，次の表に示します。

表4‒4　RECEIVE文（データコミュニケーション機能）の指定とC言語のライブラリ関数との対応

FOR句

SYNCHRONOUS MODE句

対応するC言語のライブラリ関数

INPUT

I-O

SYNC，または'1'

ASYNC，'0'，'△'，または省略

○

−

−

○

dc_mcf_receive

−

○

−

○

−

○

○

−

dc_mcf_recvsync※

（凡例）

○：指定あり

−：指定なし

注※

TP1/NET/OSAS-NIFのデータ操作言語ではサポートしていない関数です。

SEND文（データコミュニケーション機能）の指定とC言語のライブラリ関数との対応を，次の表に示します。

表4‒5　SEND文（データコミュニケーション機能）の指定とC言語のライブラリ関数との対応

FOR句

SYNCHRONOUS MODE句

BEFORE句

対応するC言語のライブラリ関数

OUTPUT PROGRAM

OUTPUT

I-O

SYNC，または'1'

ASYNC，'0'，'△'，または省略

○

−

−

−

−

−

dc_mcf_execap

−

○

−

−

○

−

dc_mcf_send

−

−

○

−

○

−

dc_mcf_reply

−

−

○

○

−

−

dc_mcf_sendsync※

−

−

○

○

−

○

dc_mcf_sendrecv

（凡例）

○：指定あり

−：指定なし

注※

TP1/NET/OSAS-NIFではサポートしていない関数です。

CBLDCMCF('EXECAP ') − アプリケーションプログラムの起動（COBOL言語）

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLDCMCF' USING 一意名1 一意名2 一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'EXECAP  '.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名D  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名E  PIC 9(8).
   02 データ名F  PIC 9(8).
   02 データ名G  PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名H  PIC X(4).
   02 データ名I  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名J  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名K  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名L  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名M  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名N  PIC X(8).
   02 データ名O1 PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名O2 PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名O3 PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名O4 PIC X(1) VALUE SPACE.
   02 データ名O5 PIC X(1).
   02 データ名P  PIC X(14) VALUE LOW-VALUE.
01 一意名2.
   02 データ名Q  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名R  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名S  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名T  PIC X(6) VALUE SPACE.
   02 データ名U  PIC X(2) VALUE SPACE.
   02 データ名V  PIC X(28) VALUE LOW-VALUE.
01 一意名3.
   02 データ名W  PIC 9(x) COMP.
   02 データ名X  PIC X(x).
   02 データ名Y  PIC X(n).

機能

CBLDCMCF('EXECAP△△')は，TP1/NET/OSAS-NIFの場合，相手システムのアプリケーションプログラムを起動します。

また，システム内の通信ではUAP（SPPまたはMHP）から，データ名Nに設定したアプリケーション名のMHPを開始させます。

MHPに渡すメッセージの一つのセグメントの最大長は，32000バイトです。

SPPからCBLDCMCF('EXECAP△△')を呼び出す場合は，SPPがトランザクションとして処理していることと，そのSPPのメインプログラムでMCF環境のオープン文を呼び出していることが前提です。

システム内のアプリケーションプログラムの起動については，マニュアル「OpenTP1 プログラム作成の手引」またはマニュアル「OpenTP1 プログラム作成リファレンス COBOL言語編」を参照してください。

開始させるMHPに渡すセグメントの領域（一意名3で示す領域）の形式を次に示します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

アプリケーションプログラムの起動を示す要求コード「VALUE 'EXECAP△△'」を設定します。

●データ名C，データ名D

空白を設定します。

●データ名E，データ名F

MCFで使用する領域です。

●データ名G

0を設定します。

●データ名H

開始させるMHPに渡すセグメントが，論理メッセージの最終セグメントかどうかを設定します。次のどちらかの値を設定してください。

VALUE 'ESI△'

先頭セグメントまたは中間セグメントを渡す場合に設定します。この値を設定したCBLDCMCF('EXECAP△△')文を呼び出した場合は，そのあとに必ずデータ名Hに「VALUE 'EMI△'」を設定したCBLDCMCF('EXECAP△△')文を呼び出してください。

VALUE 'EMI△'

最終セグメントを渡す場合，および論理メッセージが単一セグメントの場合に設定します。さらに，先頭セグメントまたは中間セグメントの引き渡し後，メッセージの引き渡しの終了を連絡する場合にもこの値を設定してください。

●データ名I，データ名J，データ名K，データ名L，データ名M

空白を設定します。

●データ名N

起動するMHPのアプリケーション名を設定します。アプリケーション名は最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，アプリケーション名の後ろを空白で埋めてください。

●データ名O1

空白を設定します。

●データ名O2，データ名O3

0を設定します。

●データ名O4

空白を設定します。

●データ名O5

使用するバッファ形式を設定します。

VALUE '1'

バッファ形式1を使用する場合に設定します。

VALUE '2'

バッファ形式2を使用する場合に設定します。

空白

省略されたものとして，「VALUE '1'」（バッファ形式1）が設定されます。

●データ名P

MCFで使用する領域です。

●データ名Q，データ名R，データ名S，データ名T，データ名U

空白を設定します。

●データ名V

MCFで使用する領域です。

●データ名W

【バッファ形式1の場合】 PIC 9(9)

起動するMHPに渡すセグメントの長さを設定します。先頭セグメントの引き渡し後，メッセージの引き渡しの終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときは，0を設定してください。

【バッファ形式2の場合】 PIC 9(4)

起動するMHPに渡すセグメントの長さ＋4を設定します。

先頭セグメントの引き渡し後，メッセージの引き渡しの終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときは，4を設定してください。

●データ名X

【バッファ形式1の場合】 PIC X(8)

【バッファ形式2の場合】 PIC X(2)

MCFで使用する領域です。

●データ名Y

起動するMHPに渡すセグメント内容を設定します。

先頭セグメントの引き渡し後，メッセージの引き渡しの終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときも必ず設定してください。

OpenTP1から値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

71002

メッセージキューへの入出力処理時に障害が発生しました。

メッセージキューが閉塞されています。

メッセージキューが割り当てられていません。

バッファ形式1の場合はデータ名Wに32000バイトを超える値を設定しています。バッファ形式2の場合はデータ名Wに32004バイトを超える値を設定しています。

MCFが終了処理中のため，データ名Nに設定したMHPを起動できません。

71003

メッセージキューが満杯です。

71004

メッセージを格納するバッファをメモリ上に確保できませんでした。

71108

MHPを開始しようとしましたが，開始しようとしたMHPの管理テーブルを確保できませんでした。

プロセスのローカルメモリが不足しています。

72000

＜MHPの実行でリターンした場合＞

先頭セグメントを受信するCBLDCMCF('RECEIVE△')を呼び出す前に，CBLDCMCF('EXECAP△△')を呼び出しています。

＜SPPの実行でリターンした場合＞

トランザクションの処理でないSPPから，CBLDCMCF('EXECAP△△')を呼び出しています。

72001

データ名Nに設定したアプリケーション名は，MCFで定義されていません。

データ名Nに設定したアプリケーション名が間違っています。

MCFマネジャ定義の通信サービス定義（mcfmcname）に，アプリケーション起動プロセス名またはMCF通信プロセス名を指定していません。

アプリケーション起動プロセス，またはMCF通信プロセスに対応するアプリケーション環境定義（mcfaenv -p）に，アプリケーション起動プロセス識別子を指定していません。

アプリケーション環境定義（mcfaenv -p）で指定したアプリケーション起動プロセス識別子と，アプリケーション起動プロセス，またはMCF通信プロセスのMCF環境定義（mcftenv -s）で指定する識別子が一致していません。

＜論理端末名称を指定してアプリケーションを起動する場合＞

起動先アプリケーションのアプリケーション属性定義（mcfaalcap -n）のlnameオペランドに論理端末を指定していません。

起動先アプリケーションのアプリケーション属性定義（mcfaalcap -n）のlnameオペランドに指定した論理端末を，MCF通信プロセスの論理端末定義（mcftalcle）に定義していません。

起動先アプリケーションのアプリケーション属性定義に指定した論理端末が，request型論理端末またはsend型論理端末ではありません。

起動先アプリケーションのアプリケーション属性定義で指定した論理端末は，アプリケーション起動を使えません。

＜コネクションIDを指定してアプリケーションを起動する場合＞

起動先アプリケーションのアプリケーション属性定義（mcfaalcap -n）のcnameオペランドにコネクションIDを指定していません。

起動先アプリケーションのアプリケーション属性定義（mcfaalcap -n）のcnameオペランドに指定したコネクションIDを，MCF通信プロセスのコネクション定義（mcftalccn）に定義していません。

MCF通信プロセスの論理端末定義（mcftalcle）に，request型論理端末を指定していません。

＜SPPからアプリケーションを起動する場合＞

アプリケーション起動プロセス識別子を起動元のUAPのユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のmcf_psv_idオペランドに指定していません。

起動元のUAPのユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のmcf_psv_idオペランドに指定しているアプリケーション起動プロセス識別子が，アプリケーション起動プロセス，またはMCF通信プロセスのMCF環境定義（mcftenv -s），およびアプリケーション環境定義（mcfaenv -p）で指定しているアプリケーション起動プロセス識別子と一致していません。

起動元のUAPのユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のmcf_mgridオペランドに指定しているMCFマネジャ識別子が，アプリケーション起動プロセスが属しているMCFマネジャの識別子と一致していません。

72005

＜データ名HでVALUE 'ESI△'を設定した場合＞

バッファ形式1の場合はデータ名Wに0バイト，またはマイナス値を設定しています。バッファ形式2の場合はデータ名Wに0から4バイト，またはマイナス値を設定しています。

72007

CBLDCMCF('REPLY△△△')をすでに呼び出した応答型（type=ans）のMHPから，応答型のMHPをCBLDCMCF('EXECAP△△')で起動させています。

CBLDCMCF('REPLY△△△')をすでに呼び出した継続問い合わせ応答型（type=cont）のMHPから，継続問い合わせ応答型のMHPをCBLDCMCF('EXECAP△△')で起動させています。

72009

応答型（type=cont）のMHPから，CBLDCMCF('EXECAP△△')で応答型のMHPを2回以上起動させています。

継続問い合わせ応答型（type=cont）のMHPから，CBLDCMCF('EXECAP△△')で継続問い合わせ応答型のMHPを2回以上起動させています。

72011

継続問い合わせ応答型（type=cont）でないMHPから，CBLDCMCF('EXECAP△△')で継続問い合わせ応答型のMHPを起動させています。

72016

データ名O1，データ名O2，データ名O3に設定した値が間違っています。

データ名Pに設定した値が間違っています。

データ名Vに設定した値が間違っています。

72024

データ名Qに設定した値が間違っています。

72026

データ名Hに設定した値が間違っています。

72028

データ名Aに設定した値が間違っています。

72041

＜データ名HでVALUE 'EMI△'を設定した場合＞

バッファ形式1の場合はデータ名Wに0バイト，またはマイナス値を設定しています。バッファ形式2の場合はデータ名Wに0から4バイト，またはマイナス値を設定しています。

データ名HにVALUE 'ESI△'を設定したCBLDCMCF('EXECAP△△')を呼び出さないで，メッセージの引き渡しの終了を連絡しています。

77001

起動しようとするアプリケーションに対応する論理端末は，現在仕掛り中で使用できません。または，使用できる論理端末がありません。

上記以外

プログラムの破壊などによる，予期しないエラーが発生しました。

CBLDCMCF('RECEIVE ') − メッセージの受信（COBOL言語）

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLDCMCF' USING 一意名1 一意名2 一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'RECEIVE '.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC X(4).
   02 データ名D  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名E  PIC 9(8).
   02 データ名F  PIC 9(8).
   02 データ名G  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名H  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名I  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名J  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名K  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名L  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名M1 PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名M2 PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名M3 PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名M4 PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名M5 PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名M6 PIC X(1) VALUE SPACE.
   02 データ名M7 PIC X(1).
   02 データ名N  PIC X(14) VALUE LOW-VALUE.
01 一意名2.
   02 データ名O  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名P  PIC X(8).
   02 データ名Q  PIC X(8).
   02 データ名R  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名T  PIC X(28) VALUE LOW-VALUE.
01 一意名3.
   02 データ名U  PIC 9(x) COMP.
   02 データ名V  PIC X(x).
   02 データ名W  PIC X(n).

機能

論理端末に届いたメッセージのうち，一つのセグメントを受信します。セグメントの数だけCBLDCMCF('RECEIVE△')を呼び出すと，一つの論理メッセージを受信できます。

受信できるメッセージの一つのセグメントの最大長は，65452バイトです。

CBLDCMCF('RECEIVE△')で受信できるメッセージの種類を次に示します。

相手システムから送信されたメッセージ

MCFイベント

アプリケーション起動で渡されたメッセージ

セグメントを受信する領域（一意名3で示す領域）の形式を次に示します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

メッセージの受信を示す要求コード「VALUE 'RECEIVE△'」を設定します。

●データ名C

受信するセグメントを設定します。次のどちらかの値を設定してください。

VALUE 'FRST'

先頭セグメントを受信する場合や，論理メッセージが単一セグメントの場合に設定します。

VALUE 'SEG△'

中間セグメントまたは最終セグメントを受信する場合に設定します。

●データ名D

空白を設定します。

●データ名G

セグメントを受信する領域の長さを設定します。

●データ名H，データ名I，データ名J，データ名K，データ名L，データ名M1，データ名M2，データ名M3

空白を設定します。

●データ名M4，データ名M5

0を設定します。

●データ名M6

空白を設定します。

●データ名M7

使用するバッファ形式を設定します。

VALUE '1'

バッファ形式1を使用する場合に設定します。

VALUE '2'

バッファ形式2を使用する場合に設定します。

空白

省略されたものとして，「VALUE '1'」（バッファ形式1）が設定されます。

●データ名N

MCFで使用する領域です。

●データ名O

空白を設定します。

●データ名P

中間セグメントまたは最終セグメントを受信する場合は，入力元の論理端末名称を設定します。先頭セグメントの受信時に返された論理端末名称を設定してください。論理端末名称は最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，論理端末名称の後ろを空白で埋めてください。

先頭セグメントまたは単一セグメントの受信処理終了後，データ名PにはOpenTP1から値が返ります。

●データ名Q

MCFで使用する領域です。

●データ名R

空白を設定します。

●データ名T

MCFで使用する領域です。

●データ名V

【バッファ形式1の場合】 PIC X(8)

【バッファ形式2の場合】 PIC X(2)

MCFで使用する領域です。

OpenTP1から値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名E

メッセージを受信した日付がYYYYMMDD（YYYY：西暦年　MM：月　DD：日）の形式で返されます。

●データ名F

メッセージを受信した時刻がHHMMSS00（HH：時　MM：分　SS：秒　00は固定）の形式で返されます。

●データ名P

先頭セグメントまたは単一セグメントを受信する場合，入力元の論理端末名称が返されます。論理端末名称は最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，論理端末名称の後ろが空白で埋められます。

中間セグメントまたは最終セグメントを受信する場合，ここで返された論理端末名称をデータ名Pに設定します。

●データ名U

【バッファ形式1の場合】 PIC 9(9)

受信したセグメントの長さが返されます。

【バッファ形式2の場合】 PIC 9(4)

受信したセグメントの長さ＋4が返されます。

●データ名W

受信したセグメントが返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

71000

先頭セグメントを受信するCBLDCMCF('RECEIVE△')を2回以上呼び出しています。中間セグメントまたは最終セグメントを受信する場合は，データ名Cに「VALUE 'SEG△'」を設定してCBLDCMCF('RECEIVE△')を呼び出してください。

71001

メッセージの最終セグメントを受信したあとで，次のセグメントを受信するCBLDCMCF('RECEIVE△')を呼び出しています。直前に呼び出したCBLDCMCF('RECEIVE△')でメッセージをすべて受信しました。

このステータスコードが返されたあとに，再びCBLDCMCF('RECEIVE△')を呼び出した場合は，ステータスコード72000が返されます。

71002

メッセージキューからの入力処理中に障害が発生しました。

メッセージキューが閉塞されています。

71108

プロセスのローカルメモリが不足しています。

72000

＜MHPの実行でリターンした場合＞

先頭セグメントを受信するCBLDCMCF('RECEIVE△')を呼び出す前に，中間セグメントおよび最終セグメントを受信するCBLDCMCF('RECEIVE△')を呼び出しています。先頭セグメントを受信する場合は，データ名Cに「VALUE 'FRST'」を設定してCBLDCMCF('RECEIVE△')を呼び出してください。

ステータスコード71001が返されたあとに，再びCBLDCMCF('RECEIVE△')を呼び出しています。

＜SPPの実行でリターンした場合＞

SPPではCBLDCMCF('RECEIVE△')を呼び出せません。

72001

データ名Pに設定した論理端末名称が間違っています。

72013

データ名Gの指定値を超えるセグメントを受信しました。データ名Gの指定値を超えた部分は切り捨てられました。

＜バッファ形式2の場合＞

32763バイトを超えるセグメントを受信しました。32763バイトを超えた部分は切り捨てられました。

72016

データ名Dに設定した値が間違っています。

データ名Nまたはデータ名Tに設定した値が間違っています。

データ名M7に設定した値が間違っています。

72024

データ名Oに設定した値が間違っています。

72025

データ名Cに設定した値が間違っています。

72028

データ名Aに設定した値が間違っています。

72036

データ名Gの指定値が不足しています。バッファ形式1の場合は9バイト以上，バッファ形式2の場合は5バイト以上の領域を確保してください。

上記以外

プログラムの破壊などによる，予期しないエラーが発生しました。

CBLDCMCF('RECVSYNC') − 同期型メッセージの後続セグメント受信（COBOL言語）

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLDCMCF' USING 一意名1 一意名2 一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'RECVSYNC'.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC X(4) VALUE 'SEG '.
   02 データ名D  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名E  PIC 9(8).
   02 データ名F  PIC 9(8).
   02 データ名G  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名H  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名I  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名J  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名K  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名L  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名M1 PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名M2 PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名M3 PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名M4 PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名M5 PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名M6 PIC X(1) VALUE SPACE.
   02 データ名M7 PIC X(1).
   02 データ名N  PIC X(14) VALUE LOW-VALUE.
01 一意名2.
   02 データ名O  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名P  PIC X(8).
   02 データ名Q  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名R  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名T  PIC X(28) VALUE LOW-VALUE.
01 一意名3.
   02 データ名U  PIC 9(x) COMP.
   02 データ名V  PIC X(x).
   02 データ名Y  PIC X(n).

機能

相手システムから届いた論理メッセージ（同期型で受信）のうち，先頭セグメント以外の後続する一つのセグメントを受信します。先頭セグメントを受信するCBLDCMCF('SENDRECV')のあとに，後続するセグメントの数だけCBLDCMCF('RECVSYNC')を発行することによって，一つの論理メッセージを受信できます。

受信できるメッセージの一つのセグメントの最大長は，65452バイトです。

セグメントを受信する領域（一意名3で示す領域）の形式を次に示します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

同期型メッセージの受信を示す要求コード「VALUE 'RECVSYNC'」を設定します。

●データ名C

中間セグメントまたは最終セグメントの受信を示す「VALUE 'SEG△'」を設定します。

●データ名D

空白を設定します。

●データ名G

セグメントを受信する領域の長さを設定します。

●データ名H，データ名I，データ名J，データ名K，データ名L，データ名M1，データ名M2，データ名M3

空白を設定します。

●データ名M4，データ名M5

0を設定します。

●データ名M6

空白を設定します。

●データ名M7

使用するバッファ形式を設定します。

VALUE '1'

バッファ形式1を使用する場合に設定します。

VALUE '2'

バッファ形式2を使用する場合に設定します。

空白

省略されたものとして，「VALUE '1'」（バッファ形式1）が設定されます。

●データ名N

MCFで使用する領域です。

●データ名O

空白を設定します。

●データ名P

入力元の論理端末名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，論理端末名称の後ろを空白で埋めてください。

●データ名Q，データ名R

空白を設定します。

●データ名T

MCFで使用する領域です。

●データ名V

【バッファ形式1の場合】 PIC X(8)

【バッファ形式2の場合】 PIC X(2)

MCFで使用する領域です。

OpenTP1から値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名E

メッセージを受信した日付がYYYYMMDD（YYYY：西暦年　MM：月　DD：日）の形式で返されます。

●データ名F

メッセージを受信した時刻がHHMMSS00（HH：時　MM：分　SS：秒　00は固定）の形式で返されます。

●データ名U

【バッファ形式1の場合】 PIC 9(9)

受信したセグメントの長さが返されます。

【バッファ形式2の場合】 PIC X(2)

受信したセグメントの長さ＋4が返されます。

●データ名Y

受信した論理メッセージのセグメントの内容が返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

71001

メッセージの最終セグメントを受信したあとで，その次のセグメントを受信するCBLDCMCF('RECVSYNC')を呼び出しています。直前に呼び出したCBLDCMCF('RECVSYNC')でメッセージはすべて受信しました。

このステータスコードが返されたあとに，再び次のセグメントを受信するCBLDCMCF('RECVSYNC')を呼び出した場合は，ステータスコード72000が返されます。

71002

MCFが終了処理中のため，受け付けられません。

71108

メッセージ送受信に必要な管理テーブルが確保できませんでした。

プロセスのローカルメモリが不足しています。

72000

＜MHPの実行でリターンした場合＞

先頭セグメントを受信するCBLDCMCF('RECEIVE△')を呼び出す前に，CBLDCMCF('RECVSYNC')を呼び出しました。

ステータスコード71001が返されたあとに，再びCBLDCMCF('RECVSYNC')を呼び出しています。

72001

データ名Pに設定した論理端末名称が間違っています。

データ名Pに設定した論理端末名称は，定義されていません。

CBLDCMCF('RECVSYNC')を呼び出せない論理端末を設定しています。

72013

データ名Gの指定値を超えるセグメントを受信しました。データ名Gの指定値を超えた部分は切り捨てられました。

＜バッファ形式2の場合＞

32763バイトを超えるセグメントを受信しました。32763バイトを超えた部分は切り捨てられました。

72016

データ名Nまたはデータ名Tに設定した値が間違っています。

データ名M7に設定した値が間違っています。

データ名Qに設定した値が間違っています。

72024

データ名Oに設定した値が間違っています。

72025

データ名Cに設定した値が間違っています。

72028

データ名Aに設定した値が間違っています。

72036

データ名Gの指定値が不足しています。バッファ形式1の場合は9バイト以上，バッファ形式2の場合は5バイト以上の領域を確保してください。

73018

データ名M5に設定した値が間違っています。

上記以外

プログラムの破壊などによる，予期しないエラーが発生しました。

CBLDCMCF('REPLY ') − 応答メッセージの送信（COBOL言語）

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLDCMCF' USING 一意名1 一意名2 一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'REPLY   '.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名D  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名E  PIC 9(8).
   02 データ名F  PIC 9(8).
   02 データ名G  PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名H  PIC X(4).
   02 データ名I  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名J  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名K  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名L  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名M1 PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名M2 PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名M3 PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名M4 PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名M5 PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名M6 PIC X(1) VALUE SPACE.
   02 データ名M7 PIC X(1).
   02 データ名N  PIC X(14) VALUE LOW-VALUE.
01 一意名2.
   02 データ名O  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名P  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名Q  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名R  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名T  PIC X(28) VALUE LOW-VALUE.
01 一意名3.
   02 データ名U  PIC 9(x) COMP.
   02 データ名V  PIC X(x).
   02 データ名W  PIC X(n).

機能

メッセージを入力した論理端末に送信する応答メッセージのうち，一つのセグメントを送信要求します。必要なセグメントの数だけCBLDCMCF('REPLY△△△')を発行することによって，一つの論理メッセージを送信できます。

送信できるメッセージの一つのセグメントの最大長は，32000バイトです。

セグメントを送信する領域（一意名3で示す領域）の形式を次に示します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

応答メッセージの送信を示す要求コード「VALUE 'REPLY△△△'」を設定します。

●データ名C，データ名D

空白を設定します。

●データ名E，データ名F

MCFで使用する領域です。

●データ名G

0を設定します。

●データ名H

送信するセグメントを設定します。次のどちらかの値を設定してください。

VALUE 'ESI△'

先頭セグメントまたは中間セグメントを送信する場合に設定します。

VALUE 'EMI△'

最終セグメントを送信する場合や，論理メッセージが単一セグメントの場合に設定します。メッセージの送信の終了を連絡するために，最後は必ずこの値を設定してください。

●データ名I，データ名J

空白を設定します。

●データ名K

出力通番を付けるかどうかを設定します。

VALUE 'SEQ△'

出力通番を付ける場合に設定します。

ただし，非応答型のアプリケーションの場合は，VALUE 'SEQ△'を指定しても，MCFは応答メッセージに出力通番を付けません。

VALUE 'NSEQ'

出力通番を付けない場合に設定します。

空白

省略されたものとして，「VALUE 'NSEQ'」（出力通番を付けない）が設定されます。

●データ名L，データ名M1，データ名M2，データ名M3

空白を設定します。

●データ名M4，データ名M5

0を設定します。

●データ名M6

空白を設定します。

●データ名M7

使用するバッファ形式を設定します。

VALUE '1'

バッファ形式1を使用する場合に設定します。

VALUE '2'

バッファ形式2を使用する場合に設定します。

空白

省略されたものとして，「VALUE '1'」（バッファ形式1）が設定されます。

●データ名N

MCFで使用する領域です。

●データ名O，データ名P，データ名Q，データ名R

空白を設定します。

●データ名T

MCFで使用する領域です。

●データ名U

【バッファ形式1の場合】 PIC 9(9)

送信するセグメントの長さを設定します。先頭セグメントの送信後，メッセージの送信の終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときは，0を設定してください。

【バッファ形式2の場合】 PIC 9(4)

送信するセグメントの長さ＋4を設定します。先頭セグメントの送信後，メッセージの送信の終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときは，4を設定してください。

●データ名V

【バッファ形式1の場合】 PIC X(8)

【バッファ形式2の場合】 PIC X(2)

MCFで使用する領域です。

●データ名W

送信するセグメントの内容を設定します。一つのセグメントで32000バイトまで送信できます。先頭セグメントの送信後，メッセージの送信の終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときも必ず設定してください。

OpenTP1から値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

71002

メッセージキューへの出力処理中に障害が発生しました。

メッセージキューが閉塞されています。

メッセージキューが割り当てられていません。

バッファ形式1の場合はデータ名Uに32000バイトを超える値を設定しています。バッファ形式2の場合はデータ名Uに32004バイトを超える値を設定しています。

MCFが終了処理中のため，メッセージ送信を受け付けられません。

71003

メッセージキューが満杯です。

71004

メッセージを格納するバッファを，メモリ上に確保できませんでした。

71108

メッセージを送信しようとしましたが，送信先の管理テーブルを確保できませんでした。

プロセスのローカルメモリが不足しています。

72000

＜MHPの実行でリターンした場合＞

先頭セグメントを受信するCBLDCMCF('RECEIVE△')を呼び出す前に，CBLDCMCF('REPLY△△△')を呼び出しました。

非応答型のアプリケーションからの問い合わせ応答をしない（UAP共通定義（mcfmuap -c）のnoansreplyオペランドにnoを指定）場合に，非応答型のアプリケーションからCBLDCMCF('REPLY△△△')を呼び出しました。

＜SPPの実行でリターンした場合＞

SPPではCBLDCMCF('REPLY△△△')を呼び出せません。

72001

入力元論理端末は，応答メッセージの送信をサポートしていません。

72005

＜データ名HでVALUE 'ESI△'を設定した場合＞

バッファ形式1の場合はデータ名Uに0バイト，またはマイナス値を設定しています。バッファ形式2の場合はデータ名Uに0から4バイト，またはマイナス値を設定しています。

72008

最終セグメントを送信するCBLDCMCF('REPLY△△△')を呼び出したあとで，再びCBLDCMCF('REPLY△△△')を呼び出しています。

応答型のアプリケーションからCBLDCMCF('EXECAP△△')を呼び出して応答型のアプリケーションを起動させたあとに，CBLDCMCF('REPLY△△△')を呼び出しています。

72016

データ名Nまたはデータ名Tに設定した値が間違っています。

データ名M7に設定した値が間違っています。

72017

データ名Kに設定した値が間違っています。

72019

データ名M6に設定した値が間違っています。

72020

データ名Iに設定した値が間違っています。

72026

データ名Hに設定した値が間違っています。

72028

データ名Aに設定した値が間違っています。

72041

＜データ名HでVALUE 'EMI△'を設定した場合＞

バッファ形式1の場合はデータ名Uに0バイト，またはマイナス値を設定しています。バッファ形式2の場合はデータ名Uに0から4バイト，またはマイナス値を設定しています。

データ名HにVALUE 'ESI△'を設定したCBLDCMCF('REPLY△△△')を呼び出さないで，メッセージの送信の終了を連絡しています。

72045

継続問い合わせ応答型のアプリケーションはサポートしていません。

72047

継続問い合わせ応答型のアプリケーションはサポートしていません。

上記以外

プログラムの破壊などによる，予期しないエラーが発生しました。

CBLDCMCF('RESEND ') − メッセージの再送（COBOL言語）

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLDCMCF' USING 一意名1 一意名2 一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'RESEND '.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名D  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名E  PIC 9(8).
   02 データ名F  PIC 9(8).
   02 データ名G  PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名H  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名I  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名J  PIC X(4).
   02 データ名K  PIC X(4).
   02 データ名L  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名M1 PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名M2 PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名M3 PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名M4 PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名M5 PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名M6 PIC X(1) VALUE SPACE.
   02 データ名M7 PIC X(1) VALUE SPACE.
   02 データ名N  PIC X(14) VALUE LOW-VALUE.
01 一意名2.
   02 データ名O  PIC X(4) VALUE 'OUT '.
   02 データ名P  PIC X(8).
   02 データ名Q  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名R  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名S  PIC X(28) VALUE LOW-VALUE.
01 一意名3.
   02 データ名T  PIC X(8).
   02 データ名U  PIC X(4).
   02 データ名V  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名W  PIC X(4).
   02 データ名X  PIC X(12) VALUE LOW-VALUE.

機能

以前に送信したメッセージを，再び送信します。再送するメッセージは，以前に送信したメッセージとは別の，新しいメッセージとして扱います。どのメッセージを再送するかは，次に示す送信済みメッセージの情報で選択できます。

出力先の論理端末名称

メッセージ出力通番

メッセージ種別（一般送信，優先送信）

対象としたメッセージが以前に送信されていない場合は，CBLDCMCF('RESEND△△')はステータスコード70904を返します。また，メッセージキュー（ディスクキュー）内に対象のメッセージがない場合もステータスコード70904を返します。このため，使用するメッセージキューの種別ではディスクキューを指定するとともに，メッセージキューファイルの容量および保持メッセージ（メッセージキューサービス定義のquegrpコマンドの-mオプションで指定）に余裕を持った値を設定してください。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

メッセージの再送を示す要求コード「VALUE 'RESEND△△'」を設定します。

●データ名C，データ名D

空白を設定します。

●データ名E，データ名F

MCFで使用する領域です。

●データ名G

0を設定します。

●データ名H，データ名I

空白を設定します。

●データ名J

一般として再送するか，優先として再送するかを設定します。

VALUE 'NORM'

一般の送信メッセージとして再送する場合に設定します。

VALUE 'PRIO'

優先の送信メッセージとして再送する場合に設定します。

空白

省略されたものとして，「VALUE 'NORM'」（一般の送信メッセージとして再送）が設定されます。

●データ名K

再送するメッセージに，出力通番を付け直すかどうかを設定します。

VALUE 'SEQ△'

再送するメッセージに，出力通番を付け直す場合に設定します。

VALUE 'NSEQ'

再送するメッセージに，出力通番を付け直さない場合に設定します。

空白

省略されたものとして，「VALUE 'NSEQ'」（出力通番を付け直さない）が設定されます。

●データ名L，データ名M1，データ名M2，データ名M3

空白を設定します。

●データ名M4，データ名M5

0を設定します。

●データ名M6，データ名M7

空白を設定します。

●データ名N

MCFで使用する領域です。

●データ名O

メッセージの送信を示す「VALUE 'OUT△'」を設定します。

●データ名P

出力先の論理端末名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，論理端末名称の後ろを空白で埋めてください。

●データ名Q，データ名R

空白を設定します。

●データ名S

MCFで使用する領域です。

●データ名T

再送するメッセージを検索するキーとして，以前に送信したメッセージの出力先の論理端末名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，論理端末名称の後ろを空白で埋めてください。

●データ名U

再送する対象のメッセージを検索するキーとして，以前に送信したメッセージの送信種別を設定します。

VALUE 'NORM'

一般の一方送信メッセージを対象とする場合に設定します。

VALUE 'PRIO'

優先の一方送信メッセージを対象とする場合に設定します。

空白

省略されたものとして，「VALUE 'NORM'」（一般の送信メッセージを対象）が設定されます。

●データ名V

再送する対象のメッセージを検索するキーとして，以前に送信したメッセージの出力通番を設定します。データ名Wに「VALUE 'LAST'」を設定した場合は，ここに設定した値は無効になります。

●データ名W

最終出力通番を持つメッセージを再送するかどうかを設定します。

VALUE 'LAST'

最終出力通番を持つメッセージを再送する場合に設定します。この値を設定した場合，データ名Vに設定した値は無効になります。

空白

省略されたものとして，最終出力通番を持つメッセージを再送対象としないことが設定されます。

●データ名X

MCFで使用する領域です。

OpenTP1から値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

70904

出力通番使用論理端末数（MCFマネジャ共通定義（mcfmcomn）の-nオプション）を省略，または0を指定しています。

データ名T，データ名U，またはデータ名Vに設定した値が間違っています。

再送するメッセージは次に示す理由によって，再送できるメッセージの条件を満たしていません。

再送対象とするメッセージの送信時に出力通番を付けていません。

出力メッセージの割り当て先にメモリキューを使用しています（論理端末定義（mcftalcle -k）のquekindオペランドにmemoryを指定）。

論理端末が閉塞しているなどの要因によって，送信メッセージが送信済みになっていません。

送信済みのメッセージがディスクキューに保持されていません（保持メッセージ数はメッセージキューサービス定義のquegrpコマンドの-mオプションで指定します）。

データ名Tで指定した論理端末に割り当てられているメッセージキューは，システム開始時に障害が発生したため，メモリキューを代用して縮退運転をしています。

70905

再送するメッセージのセグメントの長さが，UAP共通定義（mcfmuap -e）で指定した値を超えています。

71002

メッセージキューへの出力処理中に障害が発生しました。

メッセージキューが閉塞されています。

メッセージキューが割り当てられていません。

MCFが終了処理中のため，メッセージの再送を受け付けられません。

71003

メッセージキューが満杯です。

71004

メッセージを格納するバッファをメモリ上に確保できませんでした。

71108

メッセージを再送しようとしましたが，再送先の管理テーブルが確保できませんでした。

プロセスのローカルメモリが不足しています。

72000

＜MHPの実行でリターンした場合＞

先頭セグメントを受信するCBLDCMCF('RECEIVE△')を呼び出す前に，CBLDCMCF('RESEND△△')を呼び出しています。

非トランザクション属性のMHPからCBLDCMCF('RECEIVE△')を呼び出しています。

＜SPPの実行でリターンした場合＞

トランザクションでないSPPの処理から，CBLDCMCF('RESEND△△')を呼び出しまています。

72001

データ名Pまたはデータ名Tに設定した論理端末名称が間違っています。

データ名Pに設定した論理端末名称は，定義されていません。

CBLDCMCF('RESEND△△')を呼び出せない論理端末を設定しています。

72016

データ名Jに設定した値が間違っています。

データ名M4に設定した値が間違っています。

データ名Uに設定した値が間違っています。

データ名N，データ名S，データ名Xに設定した値が間違っています。

72017

データ名Kに設定した値が間違っています。

72019

データ名M6に設定した値が間違っています。

72024

データ名Oに設定した値が間違っています。

72028

データ名Aに設定した値が間違っています。

上記以外

プログラムの破壊などによる，予期しないエラーが発生しました。

注意事項

メッセージの再送時には，MCFマネジャ定義のUAP共通定義（mcfmuap）の-eオプションおよび-lオプションの指定値に注意してください。

-eオプション

-eオプションでは，CBLDCMCF('RESEND△△')で使用する作業領域の大きさを指定します。

再送するメッセージのセグメントがこの作業領域より大きい場合，CBLDCMCF('RESEND△△')はメッセージを再送しないで，ステータスコード70905を返します。このため，-eオプションでは，セグメントの最大長よりも大きな値を設定しておいてください。

-lオプション

-lオプションでは，出力通番に関して指定します。この内容によっては，メッセージキューファイル内に同じ出力通番を持つメッセージが同時に存在する場合があります。同じ出力通番を持つメッセージが存在する場合は，どのメッセージを再送するかは保証できません。

CBLDCMCF('SEND ') − メッセージの送信（COBOL言語）

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLDCMCF' USING 一意名1 一意名2 一意名3

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'SEND  '.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名D  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名E  PIC 9(8).
   02 データ名F  PIC 9(8).
   02 データ名G  PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名H  PIC X(4).
   02 データ名I  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名J  PIC X(4).
   02 データ名K  PIC X(4).
   02 データ名L  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名M1 PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名M2 PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名M3 PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名M4 PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名M5 PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名M6 PIC X(1) VALUE SPACE.
   02 データ名M7 PIC X(1).
   02 データ名N  PIC X(14) VALUE LOW-VALUE.
01 一意名2.
   02 データ名O  PIC X(4) VALUE 'OUT '.
   02 データ名P  PIC X(8).
   02 データ名Q  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名R  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名T  PIC X(28) VALUE LOW-VALUE.
01 一意名3.
 02 データ名U  PIC 9(x) COMP.
 02 データ名V  PIC X(x).
 02 データ名W  PIC X(n).

機能

MCFで管理する論理端末に送信するメッセージのうち，一つのセグメントを送信要求します。必要なセグメントの数だけ，CBLDCMCF('SEND△△△△')を発行することによって，一つの論理メッセージを送信できます。

送信できるメッセージの一つのセグメントの最大長は，32000バイトです。

送信するセグメントの領域（一意名3で示す領域）の形式を次に示します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

一方送信メッセージの送信を示す要求コード「VALUE 'SEND△△△△'」を設定します。

●データ名C，データ名D

空白を設定します。

●データ名E，データ名F

MCFで使用する領域です。

●データ名G

0を設定します。

●データ名H

送信するセグメントを設定します。次のどちらかの値を設定してください。

VALUE 'ESI△'

先頭セグメントまたは中間セグメントを送信する場合に設定します。

VALUE 'EMI△'

最終セグメントを送信する場合や，論理メッセージが単一セグメントの場合に設定します。メッセージの送信の終了を連絡するために，最後は必ずこの値を設定してください。

●データ名I

空白を設定します。

●データ名J

一般として送信するか優先として送信するかを設定します。次のどれかを設定してください。

VALUE 'NORM'

一般の一方送信メッセージとして送信する場合に設定します。

VALUE 'PRIO'

優先の一方送信メッセージとして送信する場合に設定します。

空白

省略されたものとして，「VALUE 'NORM'」（一般の送信メッセージとして送信）が設定されます。

●データ名K

出力通番を付けるかどうかを設定します。次のどれかを設定してください。

VALUE 'SEQ△'

出力通番を付ける場合に設定します。

VALUE 'NSEQ'

出力通番を付けない場合に設定します。

空白

省略されたものとして，「VALUE 'NSEQ'」（出力通番を付けない）が設定されます。

●データ名L，データ名M1，データ名M2，データ名M3

空白を設定します。

●データ名M4，データ名M5

0を設定します。

●データ名M6

空白を設定します。

●データ名M7

使用するバッファ形式を設定します。

VALUE '1'

バッファ形式1を使用する場合に設定します。

VALUE '2'

バッファ形式2を使用する場合に設定します。

空白

省略されたものとして，「VALUE '1'」（バッファ形式1）が設定されます。

●データ名N

MCFで使用する領域です。

●データ名O

一方送信を示す「VALUE 'OUT△'」を設定します。

●データ名P

出力先の論理端末名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，論理端末名称の後ろを空白で埋めてください。

●データ名Q，データ名R

空白を設定します。

●データ名T

MCFで使用する領域です。

●データ名U

【バッファ形式1の場合】 PIC 9(9)

送信するセグメントの長さを設定します。先頭セグメントの送信後，メッセージの送信の終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときは，0を設定してください。

【バッファ形式2の場合】 PIC 9(4)

送信するセグメントの長さ＋4を設定します。先頭セグメントの送信後，メッセージの送信の終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときは，4を設定してください。

●データ名V

【バッファ形式1の場合】 PIC X(8)

【バッファ形式2の場合】 PIC X(2)

MCFで使用する領域です。

●データ名W

送信するセグメントの内容を設定します。一つのセグメントで32000バイトまで送信できます。

先頭セグメントの送信後，メッセージの送信の終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときも，必ず設定してください。

OpenTP1から値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

71002

メッセージキューへの出力処理中に障害が発生しました。

メッセージキューが閉塞されています。

メッセージキューが割り当てられていません。

バッファ形式1の場合はデータ名Uに32000バイトを超える値を設定しています。バッファ形式2の場合はデータ名Uに32004バイトを超える値を設定しています。

MCFが終了処理中のため，メッセージの送信を受け付けられません。

71003

メッセージキューが満杯です。

71004

メッセージを格納するバッファをメモリ上に確保できませんでした。

71108

メッセージを送信しようとしましたが，送信先の管理テーブルを確保できませんでした。

プロセスのローカルメモリが不足しています。

72000

＜MHPの実行でリターンした場合＞

先頭セグメントを受信するCBLDCMCF('RECEIVE△')を呼び出す前に，CBLDCMCF('SEND△△△△')を呼び出しています。

＜SPPの実行でリターンした場合＞

トランザクションでないSPPの処理から，CBLDCMCF('SEND△△△△')を呼び出しています。

72001

データ名Pに設定した論理端末名称が間違っています。

データ名Pに設定した論理端末名称は，定義されていません。

CBLDCMCF('SEND△△△△')を呼び出せない論理端末を設定しています。

72005

＜データ名HでVALUE 'ESI△'を設定した場合＞

バッファ形式1の場合はデータ名Uに0バイト，またはマイナス値を設定しています。バッファ形式2の場合はデータ名Uに0から4バイト，またはマイナス値を設定しています。

72016

データ名Jに設定した値が間違っています。

データ名M1に設定した値が間違っています。

データ名M7に設定した値が間違っています。

データ名N，データ名Tに設定した値が間違っています。

72017

データ名Kに設定した値が間違っています。

72019

データ名M6に設定した値が間違っています。

72020

データ名Iに設定した値が間違っています。

72024

データ名Oに設定した値が間違っています。

72026

データ名Hに設定した値が間違っています。

72028

データ名Aに設定した値が間違っています。

72041

＜データ名HでVALUE 'EMI△'を設定した場合＞

バッファ形式1の場合はデータ名Uに0バイト，またはマイナス値を設定しています。バッファ形式2の場合はデータ名Uに0から4バイト，またはマイナス値を設定しています。

データ名HにVALUE 'ESI△'を設定したCBLDCMCF('SEND△△△△')を呼び出さないで，メッセージの送信の終了を連絡しています。

上記以外

プログラムの破壊などによる，予期しないエラーが発生しました。

CBLDCMCF('SENDRECV') − 同期型メッセージの送受信（COBOL言語）

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL 'CBLDCMCF' USING 一意名1 一意名2 一意名3 一意名4

DATA DIVISIONの指定

01 一意名1.
   02 データ名A  PIC X(8) VALUE 'SENDRECV'.
   02 データ名B  PIC X(5).
   02 FILLER    PIC X(3).
   02 データ名C  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名D  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名E  PIC 9(8).
   02 データ名F  PIC 9(8).
   02 データ名G  PIC 9(9) COMP.
   02 データ名H  PIC X(4).
   02 データ名I  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名J  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名K  PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名L  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名M1 PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名M2 PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名M3 PIC X(4) VALUE SPACE.
   02 データ名M4 PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名M5 PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02 データ名M6 PIC X(1) VALUE SPACE.
   02 データ名M7 PIC X(1).
   02 データ名N  PIC X(14) VALUE LOW-VALUE.
01 一意名2.
   02 データ名O  PIC X(4) VALUE 'IO  '.
   02 データ名P  PIC X(8).
   02 データ名Q  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名R  PIC X(8) VALUE SPACE.
   02 データ名T  PIC X(28) VALUE LOW-VALUE.
01 一意名3.
   02 データ名U  PIC 9(x) COMP.
   02 データ名V  PIC X(x).
   02 データ名W  PIC X(n).
01 一意名4.
   02 データ名X  PIC 9(x) COMP.
   02 データ名Y1 PIC X(x) VALUE SPACE.
   02 データ名Y2 PIC X(1).
   02 データ名Z  PIC X(n).

機能

同期型でメッセージを送信したあと，同期型でメッセージを受信します。

相手システムへ送る論理メッセージのうち，一つのセグメントを送信します。必要なセグメントの数だけCBLDCMCF('SENDRECV')を発行することによって，一つの論理メッセージを送信します。

メッセージの最終セグメントを送信すると，CBLDCMCF('SENDRECV')は相手システムからの応答を待ちます。応答が届くと，そのメッセージの先頭セグメントを受信します。

中間セグメントおよび最終セグメントを受信する場合はCBLDCMCF('RECVSYNC')を発行してください。

受信できるメッセージの一つのセグメントの最大長は，65452バイトです。また，送信できるメッセージの一つのセグメントの最大長は，32000バイトです。

セグメントを送信する領域（一意名3で示す領域）の形式を次に示します。

セグメントを受信する領域（一意名4で示す領域）の形式を次に示します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

同期型メッセージの送受信を示す要求コード「VALUE 'SENDRECV'」を設定します。

●データ名C，データ名D

空白を設定します。

●データ名G

セグメントを受信する領域の長さを設定します。

●データ名H

送信するセグメントを設定します。次のどちらかの値を設定してください。

VALUE 'ESI△'

先頭セグメントまたは中間セグメントを送信する場合に設定します。

VALUE 'EMI△'

最終セグメントを送信する場合や，論理メッセージが単一セグメントの場合に設定します。メッセージの送信の終了を連絡するために，最後は必ずこの値を設定してください。この値を設定してCBLDCMCF('SENDRECV')を発行すると，相手システムからの応答を待ちます。

●データ名I，データ名J，データ名K，データ名L，データ名M1，データ名M2，データ名M3

空白を設定します。

●データ名M4，データ名M5

0を設定します。

●データ名M6

空白を設定します。

●データ名M7

使用するバッファ形式を設定します。

VALUE '1'

バッファ形式1を使用する場合に設定します。

VALUE '2'

バッファ形式2を使用する場合に設定します。

空白

省略されたものとして，「VALUE '1'」（バッファ形式1）が設定されます。

●データ名N

MCFで使用する領域です。

●データ名O

同期型メッセージの送受信を示す「VALUE 'IO△△'」を設定します。

●データ名P

メッセージを出力して応答を入力する論理端末名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，論理端末名称の後ろを空白で埋めてください。

●データ名Q，データ名R

空白を設定します。

●データ名T

MCFで使用する領域です。

●データ名U

【バッファ形式1の場合】 PIC 9(9)

送信するセグメントの長さを設定します。先頭セグメントの送信後，メッセージの送信の終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときは，0を設定してください。

【バッファ形式2の場合】 PIC 9(4)

送信するセグメントの長さ＋4を設定します。先頭セグメントの送信後，メッセージの送信の終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときは，4を設定してください。

●データ名V

【バッファ形式1の場合】 PIC X(8)

【バッファ形式2の場合】 PIC X(2)

MCFで使用する領域です。

●データ名W

送信するセグメントの内容を設定します。一つのセグメントで32000バイトまで送信できます。先頭セグメントの送信後，メッセージの送信の終了を連絡する場合で，セグメントの内容がないときも，必ず設定してください。

●データ名Y1

【バッファ形式1の場合】 PIC X(7)

【バッファ形式2の場合】 PIC X(1)

空白を設定します。

●データ名Y2

MCFで使用する領域です。

OpenTP1から値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名E

メッセージを受信した日付がYYYYMMDD（YYYY：西暦年　MM：月　DD：日）の形式で返されます。

●データ名F

メッセージを受信した時刻がHHMMSS00（HH：時　MM：分　SS：秒　00は固定）の形式で返されます。

●データ名X

【バッファ形式1の場合】 PIC 9(9)

受信したセグメントの長さが返されます。

【バッファ形式2の場合】 PIC X(2)

受信したセグメントの長さ＋4が返されます。

●データ名Z

受信した論理メッセージの先頭セグメントの内容が返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

71002

メッセージキューへの入出力処理時に障害が発生しました。

メッセージキューが閉塞されています。

メッセージキューが割り当てられていません。

バッファ形式1の場合はデータ名Uに32000バイトを超える値を設定しています。バッファ形式2の場合はデータ名Uに32004バイトを超える値を設定しています。

MCFが終了処理中のため，受け付けられません。

71003

メッセージキューが満杯です。

71004

メッセージを格納するバッファを，メモリ上に確保できませんでした。

71108

メッセージ送信しようとしましたが，送信先に管理テーブルが確保できませんでした。

プロセスのローカルメモリが不足しています。

72000

＜MHPの実行でリターンした場合＞

先頭セグメントを受信するCBLDCMCF('RECEIVE△')を呼び出す前に，CBLDCMCF('SENDRECV')を呼び出しています。

72001

データ名Pに設定した論理端末名称が間違っています。

データ名Pに設定した論理端末名称は，定義されていません。

CBLDCMCF('SENDRECV')を呼び出せない論理端末を設定しています。

72005

＜データ名HでVALUE 'ESI△'を設定した場合＞

バッファ形式1の場合はデータ名Uに0バイト，またはマイナス値を設定しています。バッファ形式2の場合はデータ名Uに0から4バイト，またはマイナス値を設定しています。

72013

データ名Gの指定値を超えるセグメントを受信しました。データ名Gの指定値を超えた部分は切り捨てられました。

＜バッファ形式2の場合＞

32763バイトを超えるセグメントを受信しました。32763バイトを超えた部分は切り捨てられました。

72016

データ名Nまたはデータ名Tに設定した値が間違っています。

データ名M4に設定した値が間違っています。

データ名M7に設定した値が間違っています。

72019

データ名M6に設定した値が間違っています。

72024

データ名Oに設定した値が間違っています。

72026

データ名Hに設定した値が間違っています。

72028

データ名Aに設定した値が間違っています。

72036

データ名Gの指定値が不足しています。バッファ形式1の場合は9バイト以上，バッファ形式2の場合は5バイト以上の領域を確保してください。

72041

＜データ名HでVALUE 'EMI△'を設定した場合＞

バッファ形式1の場合はデータ名Uに0バイト，またはマイナス値を設定しています。バッファ形式2の場合はデータ名Uに0から4バイト，またはマイナス値を設定しています。

データ名HにVALUE 'ESI△'を設定したCBLDCMCF('SENDRECV')を呼び出さないで，メッセージの送信の終了を連絡しています。

73001

同期型送受信監視時間（mcfmuap -t sndrcvtim）に60秒を加算した時間が経過しましたが，MCF通信プロセスからの応答がありません。

CBLDCMCF('SENDRECV')を呼び出したあとで，論理端末の閉塞またはコネクションの解放が発生しました。

出力先の論理端末でMCF通信プロセスの内部障害が発生しました。

73002

論理端末が閉塞されています。

73004

メッセージの送信処理中にタイムアウトが発生しました。

73005

メッセージの受信処理中にタイムアウトが発生しました。

73008

運用コマンドまたは障害による論理端末閉塞処理中に，CBLDCMCF('SENDRECV')を呼び出しました。

73009

論理端末閉塞解除処理中に，CBLDCMCF('SENDRECV')を呼び出しました。

73010

入力メッセージ編集UOCまたは出力メッセージ編集UOCで障害が発生しました。

73015

出力先の論理端末は，ほかのUAPで仕掛り中です。

73018

データ名M5に設定した値が間違っています。

上記以外

プログラムの破壊などによる，予期しないエラーが発生しました。

CBLDCMCF('TACTCN ') − コネクションの確立（COBOL言語）

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL  'CBLDCMCF'  USING  一意名1  一意名2

DATA DIVISIONの指定

01  一意名1.
    02  データ名A   PIC X(8)   VALUE 'TACTCN  '.
    02  データ名B   PIC X(5).
    02  FILLER      PIC X(3).
    02  データ名C   PIC X(4).
    02  データ名D1  PIC X(1)   VALUE SPACE.
    02  データ名D2  PIC X(1)   VALUE SPACE.
    02  データ名D3  PIC X(26)  VALUE SPACE.
    02  データ名E   PIC 9(9)   COMP.
    02  データ名F1  PIC X(8).
    02  データ名F2  PIC X(56)  VALUE SPACE.
    02  データ名G   PIC X(8)   VALUE SPACE.
    02  データ名H   PIC X(8)   VALUE SPACE.
    02  データ名I   PIC X(144) VALUE SPACE.
    02  データ名J   PIC X(184) VALUE SPACE.
    02  データ名K   PIC 9(9)   COMP VALUE ZERO.

01  一意名2.
    02  データ名L   PIC 9(9)   COMP VALUE ZERO.

機能

コネクションを確立します。

なお，CBLDCMCF('TACTCN△△')の正常終了は，コネクション確立要求をTP1/NET/OSAS-NIFが正常に受け付けたことを意味します。このため，相手システムとのコネクションの確立が正常に完了したことを示すものではありません。

CBLDCMCF('TACTCN△△')の呼び出し後にコネクションに関する何らかの処理をする場合は，CBLDCMCF('TLSCN△△△')を用いてコネクションの状態を確認してください。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

コネクション確立を示す要求コード「VALUE 'TACTCN△△'」を設定します。

●データ名C

確立するコネクションの指定方法を設定します。

VALUE 'LE△△'

確立するコネクションを論理端末名称で指定するときに設定します。

VALUE 'CN△△'

確立するコネクションをコネクションIDで指定するときに設定します。

空白

省略されたものとして，「VALUE 'LE△△'」（論理端末名称を指定）が設定されます。

●データ名D1，データ名D2，データ名D3

空白を設定します。

●データ名E

処理対象のコネクションを持つMCF通信サービスのMCF通信プロセス識別子※を設定します。設定できる範囲は，0〜239です。

論理端末名称を使用してコネクションの確立を要求する場合は，無効となります。

0を指定すると，該当するコネクションIDが属するMCF通信サービスを検索します。MCF通信サービスが多い構成やUAPからこの命令文を多数発行する場合は，MCF通信プロセス識別子の指定をお勧めします。

注※

MCF環境定義（mcftenv -s）で指定するMCF通信プロセス識別子は16進数とみなしてください。

例えば，MCF通信プロセス識別子が10の場合，16を設定してください。

●データ名F1

確立するコネクションの論理端末名称，またはコネクションIDを設定します。論理端末名称，またはコネクションIDは最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，論理端末名称，またはコネクションIDの後ろを空白で埋めてください。

●データ名F2，データ名G，データ名H，データ名I，データ名J

空白を設定します。

●データ名K，データ名L

0を設定します。

OpenTP1から値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

71001

MCFが開始処理中のため，CBLDCMCF('TACTCN△△')が受け付けられません。

71002

MCFが終了処理中のため，CBLDCMCF('TACTCN△△')が受け付けられません。

71004

CBLDCMCF('TACTCN△△')の処理中にメモリ不足が発生しました。

71005

通信障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

71006

内部障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

71007

指定されたコネクションIDは登録されていません。

71008

指定された論理端末名称は登録されていません。

71009

CBLDCMCF('TACTCN△△')が，該当する通信プロセスではサポートされていません。

71010

MCF通信プロセスにコネクションの確立を要求しましたが，受け付けられませんでした。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

71011

コネクションが削除されているため，CBLDCMCF('TACTCN△△')が受け付けられません。

71014

TP1/NET/NCSB，またはTP1/NET/X25-Extendedの論理端末名称を指定しています。またはTP1/NET/OSI-TPのコネクショングループを指定しています。

72028

データ名Aに設定した値が間違っています。

72052

データ名Kに0でない値が設定されています。

72053

データ名Lに0でない値が設定されています。

72058

データ名Cに'LE△△'，'CN△△'，または空白以外の値が設定されています。

72059

データ名D1，データ名D2，またはデータ名D3に空白でない値が設定されています。

72061

データ名Eに0未満，または240以上の値が設定されています。

72063

データ名F1に空白が設定されています。

72065

データ名F2に空白でない値が設定されています。

72066

データ名Gに空白でない値が設定されています。

72068

データ名Hに空白でない値が設定されています。

72070

データ名Iに空白でない値が設定されています。

72072

データ名Jに空白でない値が設定されています。

72074

データ名F1に設定された文字列中に不正な文字があります。

CBLDCMCF('TACTLE ') − 論理端末の閉塞解除（COBOL言語）

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL  'CBLDCMCF'  USING  一意名1  一意名2

DATA DIVISIONの指定

01  一意名1.
    02  データ名A   PIC X(8)   VALUE 'TACTLE  '.
    02  データ名B   PIC X(5).
    02  FILLER      PIC X(3).
    02  データ名C   PIC X(4)   VALUE SPACE.
    02  データ名D1  PIC X(1)   VALUE SPACE.
    02  データ名D2  PIC X(1)   VALUE SPACE.
    02  データ名D3  PIC X(26)  VALUE SPACE.
    02  データ名E   PIC 9(9)   COMP.
    02  データ名F1  PIC X(8).
    02  データ名F2  PIC X(56)  VALUE SPACE.
    02  データ名G   PIC X(8)   VALUE SPACE.
    02  データ名H   PIC X(8)   VALUE SPACE.
    02  データ名I   PIC X(144) VALUE SPACE.
    02  データ名J   PIC X(184) VALUE SPACE.
    02  データ名K   PIC 9(9)   COMP VALUE ZERO.

01  一意名2.
    02  データ名L   PIC 9(9)   COMP VALUE ZERO.

機能

論理端末の閉塞を解除します。

なお，CBLDCMCF('TACTLE△△')の正常終了は，論理端末の閉塞解除要求をTP1/NET/OSAS-NIFが正常に受け付けたことを意味します。このため，論理端末の閉塞解除が正常に完了したことを示すものではありません。

CBLDCMCF('TACTLE△△')の呼び出し後に論理端末に関する何らかの処理をする場合は，CBLDCMCF('TLSLE△△△')を用いて論理端末の状態を確認してください。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

論理端末の閉塞の解除を示す要求コード「VALUE 'TACTLE△△'」を設定します。

●データ名C，データ名D1，データ名D2，データ名D3

空白を設定します。

●データ名E

処理対象の論理端末を持つMCF通信サービスのMCF通信プロセス識別子※を設定します。設定できる範囲は0〜239です。

0を指定すると，該当する論理端末名称が属するMCF通信サービスを検索します。MCF通信サービスが多い構成やUAPからこの命令文を多数発行する場合は，MCF通信プロセス識別子の指定をお勧めします。

注※

MCF環境定義（mcftenv -s）で指定するMCF通信プロセス識別子は16進数とみなしてください。

例えば，MCF通信プロセス識別子が10の場合，16を設定してください。

●データ名F1

閉塞解除する論理端末の名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，論理端末名称の後ろを空白で埋めてください。

●データ名F2，データ名G，データ名H，データ名I，データ名J

空白を設定します。

●データ名K，データ名L

0を設定します。

OpenTP1から値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

71001

MCFが開始処理中のため，CBLDCMCF('TACTLE△△')が受け付けられません。

71002

MCFが終了処理中のため，CBLDCMCF('TACTLE△△')が受け付けられません。

71004

CBLDCMCF('TACTLE△△')の処理中にメモリ不足が発生しました。

71005

通信障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

71006

内部障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

71008

指定された論理端末名称は登録されていません。

71009

CBLDCMCF('TACTLE△△')が，該当する通信プロセスではサポートされていません。

71010

MCF通信プロセスに論理端末の閉塞の解除を要求しましたが，受け付けられませんでした。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

71011

論理端末が削除されているため，CBLDCMCF('TACTLE△△')が受け付けられません。

72028

データ名Aに設定した値が間違っています。

72052

データ名Kに0でない値が設定されています。

72053

データ名Lに0でない値が設定されています。

72058

データ名Cに空白でない値が設定されています。

72059

データ名D1，データ名D2，またはデータ名D3に空白でない値が設定されています。

72061

データ名Eに0未満または240以上の値が設定されています。

72063

データ名F1に空白が設定されています。

72065

データ名F2に空白でない値が設定されています。

72066

データ名Gに空白でない値が設定されています。

72068

データ名Hに空白でない値が設定されています。

72070

データ名Iに空白でない値が設定されています。

72072

データ名Jに空白でない値が設定されています。

72074

データ名F1に設定された文字列中に不正な文字があります。

CBLDCMCF('TDCTCN ') − コネクションの解放（COBOL言語）

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL  'CBLDCMCF'  USING  一意名1  一意名2

DATA DIVISIONの指定

01  一意名1.
    02  データ名A   PIC X(8)   VALUE 'TDCTCN  '.
    02  データ名B   PIC X(5).
    02  FILLER      PIC X(3).
    02  データ名C   PIC X(4).
    02  データ名D1  PIC X(1).
    02  データ名D2  PIC X(1)   VALUE SPACE.
    02  データ名D3  PIC X(26)  VALUE SPACE.
    02  データ名E   PIC 9(9)   COMP.
    02  データ名F1  PIC X(8).
    02  データ名F2  PIC X(56)  VALUE SPACE.
    02  データ名G   PIC X(8)   VALUE SPACE.
    02  データ名H   PIC X(8)   VALUE SPACE.
    02  データ名I   PIC X(144) VALUE SPACE.
    02  データ名J   PIC X(184) VALUE SPACE.
    02  データ名K   PIC 9(9)   COMP VALUE ZERO.

01  一意名2.
    02  データ名L   PIC 9(9)   COMP VALUE ZERO.

機能

コネクションを解放します。

なお，CBLDCMCF('TDCTCN△△')の正常終了は，コネクション解放要求をTP1/NET/OSAS-NIFが正常に受け付けたことを意味します。このため，相手システムとのコネクションの解放が正常に完了したことを示すものではありません。

CBLDCMCF('TDCTCN△△')の呼び出し後にコネクションに関する何らかの処理をする場合は，CBLDCMCF('TLSCN△△△')を用いてコネクションの状態を確認してください。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

コネクション解放を示す要求コード「VALUE 'TDCTCN△△'」を設定します。

●データ名C

解放するコネクションの指定方法を設定します。

VALUE 'LE△△'

解放するコネクションを論理端末名称で指定するときに設定します。

VALUE 'CN△△'

解放するコネクションをコネクションIDで指定するときに設定します。

空白

省略されたものとして，「VALUE 'LE△△'」（論理端末名称を指定）が設定されます。

●データ名D1

解放するコネクションの指定方法を設定します。

VALUE '1'

コネクションを強制的に解放します。

VALUE '0'

コネクションを正常に解放します。

空白

省略されたものとして，'0'（正常解放）が設定されます。

●データ名D2，データ名D3

空白を設定します。

●データ名E

処理対象のコネクションを持つMCF通信サービスのMCF通信プロセス識別子※を設定します。設定できる範囲は0〜239です。

論理端末名称を使用してコネクションの解放を要求する場合は，無効となります。

0を指定すると，該当するコネクションIDが属するMCF通信サービスを検索します。MCF通信サービスが多い構成やUAPからこの命令文を多数発行する場合は，MCF通信プロセス識別子の指定をお勧めします。

注※

MCF環境定義（mcftenv -s）で指定するMCF通信プロセス識別子は16進数とみなしてください。

例えば，MCF通信プロセス識別子が10の場合，16を設定してください。

●データ名F1

解放するコネクションの論理端末名称，またはコネクションIDを設定します。論理端末名称，またはコネクションIDは最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，論理端末名称，またはコネクションIDの後ろを空白で埋めてください。

●データ名F2，データ名G，データ名H，データ名I，データ名J

空白を設定します。

●データ名K，データ名L

0を設定します。

OpenTP1から値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

71001

MCFが開始処理中のため，CBLDCMCF('TDCTCN△△')が受け付けられません。

71002

MCFが終了処理中のため，CBLDCMCF('TDCTCN△△')が受け付けられません。

71004

CBLDCMCF('TDCTCN△△')の処理中にメモリ不足が発生しました。

71005

通信障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

71006

内部障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

71007

指定されたコネクションIDは登録されていません。

71008

指定された論理端末名称は登録されていません。

71009

CBLDCMCF('TDCTCN△△')が，該当する通信プロセスではサポートされていません。

71010

MCF通信プロセスにコネクションの解放を要求しましたが，受け付けられませんでした。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

71011

コネクションが削除されているため，CBLDCMCF('TDCTCN△△')が受け付けられません。

71014

TP1/NET/NCSB，またはTP1/NET/X25-Extendedの論理端末名称を指定しています。またはTP1/NET/OSI-TPのコネクショングループ名を指定しています。

72028

データ名Aに設定した値が間違っています。

72052

データ名Kに0でない値が設定されています。

72053

データ名Lに0でない値が設定されています。

72058

データ名Cに'LE△△'，'CN△△'，または空白以外の値が設定されています。

72059

データ名D2，またはデータ名D3に空白でない値が設定されています。

72061

データ名Eに0未満または240以上の値が設定されています。

72063

データ名F1に空白が設定されています。

72065

データ名F2に空白でない値が設定されています。

72066

データ名Gに空白でない値が設定されています。

72068

データ名Hに空白でない値が設定されています。

72070

データ名Iに空白でない値が設定されています。

72072

データ名Jに空白でない値が設定されています。

72074

データ名F1に設定された文字列中に不正な文字があります。

72075

データ名D1に1，0，または空白以外の値が設定されています。

CBLDCMCF('TDCTLE ') − 論理端末の閉塞（COBOL言語）

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL  'CBLDCMCF'  USING  一意名1  一意名2

DATA DIVISIONの指定

01  一意名1.
    02  データ名A   PIC X(8)   VALUE 'TDCTLE  '.
    02  データ名B   PIC X(5).
    02  FILLER      PIC X(3).
    02  データ名C   PIC X(4)   VALUE SPACE.
    02  データ名D1  PIC X(1)   VALUE SPACE.
    02  データ名D2  PIC X(1)   VALUE SPACE.
    02  データ名D3  PIC X(26)  VALUE SPACE.
    02  データ名E   PIC 9(9)   COMP.
    02  データ名F1  PIC X(8).
    02  データ名F2  PIC X(56)  VALUE SPACE.
    02  データ名G   PIC X(8)   VALUE SPACE.
    02  データ名H   PIC X(8)   VALUE SPACE.
    02  データ名I   PIC X(144) VALUE SPACE.
    02  データ名J   PIC X(184) VALUE SPACE.
    02  データ名K   PIC 9(9)   COMP VALUE ZERO.

01  一意名2.
    02  データ名L   PIC 9(9)   COMP VALUE ZERO.

機能

論理端末を閉塞します。

なお，CBLDCMCF('TDCTLE△△')の正常終了は，論理端末の閉塞要求をTP1/NET/OSAS-NIFが正常に受け付けたことを意味します。このため，論理端末の閉塞が正常に完了したことを示すものではありません。

CBLDCMCF('TDCTLE△△')の呼び出し後に論理端末に関する何らかの処理をする場合は，CBLDCMCF('TLSLE△△△')を用いて論理端末の状態を確認してください。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

論理端末の閉塞を示す要求コード「VALUE 'TDCTLE△△'」を設定します。

●データ名C，データ名D1，データ名D2，データ名D3

空白を設定します。

●データ名E

処理対象の論理端末を持つMCF通信サービスのMCF通信プロセス識別子※を設定します。設定できる範囲は0〜239です。

0を指定すると，該当する論理端末名称が属するMCF通信サービスを検索します。MCF通信サービスが多い構成やUAPからこの命令文を多数発行する場合は，MCF通信プロセス識別子の指定をお勧めします。

注※

MCF環境定義（mcftenv -s）で指定するMCF通信プロセス識別子は16進数とみなしてください。

例えば，MCF通信プロセス識別子が10の場合，16を設定してください。

●データ名F1

閉塞する論理端末の名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，論理端末名称の後ろを空白で埋めてください。

●データ名F2，データ名G，データ名H，データ名I，データ名J

空白を設定します。

●データ名K，データ名L

0を設定します。

OpenTP1から値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

71001

MCFが開始処理中のため，CBLDCMCF('TDCTLE△△')が受け付けられません。

71002

MCFが終了処理中のため，CBLDCMCF('TDCTLE△△')が受け付けられません。

71004

CBLDCMCF('TDCTLE△△')の処理中にメモリ不足が発生しました。

71005

通信障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

71006

内部障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

71008

指定された論理端末名称は登録されていません。

71009

CBLDCMCF('TDCTLE△△')が，該当する通信プロセスではサポートされていません。

71010

MCF通信プロセスに論理端末の閉塞を要求しましたが，受け付けられませんでした。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

71011

論理端末が削除されているため，CBLDCMCF('TDCTLE△△')が受け付けられません。

72028

データ名Aに設定した値が間違っています。

72052

データ名Kに0でない値が設定されています。

72053

データ名Lに0でない値が設定されています。

72058

データ名Cに空白でない値が設定されています。

72059

データ名D2，またはデータ名D3に空白でない値が設定されています。

72061

データ名Eに0未満または240以上の値が設定されています。

72063

データ名F1に空白が設定されています。

72065

データ名F2に空白でない値が設定されています。

72066

データ名Gに空白でない値が設定されています。

72068

データ名Hに空白でない値が設定されています。

72070

データ名Iに空白でない値が設定されています。

72072

データ名Jに空白でない値が設定されています。

72074

データ名F1に設定された文字列中に不正な文字があります。

72075

データ名D1に空白でない値が設定されています。

CBLDCMCF('TLSCN ') − コネクションの状態取得（COBOL言語）

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL  'CBLDCMCF'  USING  一意名1  一意名2  一意名3

DATA DIVISIONの指定

01  一意名1.
    02  データ名A   PIC X(8)   VALUE 'TLSCN   '.
    02  データ名B   PIC X(5).
    02  FILLER      PIC X(3).
    02  データ名C   PIC X(4).
    02  データ名D   PIC X(28)  VALUE SPACE.
    02  データ名E   PIC 9(9)   COMP.
    02  データ名F1  PIC X(8).
    02  データ名F2  PIC X(56)  VALUE SPACE.
    02  データ名G   PIC X(8)   VALUE SPACE.
    02  データ名H   PIC X(8)   VALUE SPACE.
    02  データ名I   PIC X(144) VALUE SPACE.
    02  データ名J   PIC X(184) VALUE SPACE.
    02  データ名K   PIC 9(9)   COMP VALUE ZERO.

01  一意名2.
    02  データ名L   PIC 9(9)   COMP VALUE ZERO.

01  一意名3.
    02  データ名M   PIC 9(9)   COMP.
    02  一意名4.
        03  データ名N   PIC X(8).
        03  データ名O   PIC X(4).
        03  データ名P   PIC X(4).
        03  データ名Q   PIC X(40)   VALUE LOW-VALUE.

機能

コネクションの状態を取得します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

コネクション状態取得を示す要求コード「VALUE 'TLSCN△△△'」を設定します。

●データ名C

状態を取得するコネクションの指定方法を設定します。

VALUE 'LE△△'

状態を取得するコネクションを論理端末名称で指定するときに設定します。

VALUE 'CN△△'

状態を取得するコネクションをコネクションIDで指定するときに設定します。

空白

省略されたものとして，「VALUE 'LE△△'」（論理端末名称を指定）が設定されます。

●データ名D

空白を設定します。

●データ名E

処理対象のコネクションを持つMCF通信サービスのMCF通信プロセス識別子※を設定します。設定できる範囲は0〜239です。

論理端末名称を使用してコネクションの状態取得を要求する場合は，無効となります。

0を指定すると，該当するコネクションIDが属するMCF通信サービスを検索します。MCF通信サービスが多い構成やUAPからこの命令文を多数発行する場合は，MCF通信プロセス識別子の指定をお勧めします。

注※

MCF環境定義（mcftenv -s）で指定するMCF通信プロセス識別子は16進数とみなしてください。

例えば，MCF通信プロセス識別子が10の場合，16を設定してください。

●データ名F1

状態を取得するコネクションの論理端末名称，またはコネクションIDを設定します。論理端末名称，またはコネクションIDは最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，論理端末名称，またはコネクションIDの後ろを空白で埋めてください。

●データ名F2，データ名G，データ名H，データ名I，データ名J

空白を設定します。

●データ名K，データ名L

0を設定します。

●データ名M

一意名4から一意名nの数（データ名N，データ名O，データ名P，およびデータ名Qの組の数）として，1を設定します。

処理終了後は，該当するコネクションの個数が返されます。

●データ名Q

MCFで使用する領域です。

OpenTP1から値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名M

この命令文の対象となったコネクションの個数が返されます。

●データ名N

要求したコネクションのコネクションIDが設定されます。8バイトに満たない場合，コネクションIDの後ろが空白で埋められます。

●データ名O

要求したコネクションのプロトコル種別が設定されます。

VALUE 'NIF△'

NIF/OSIプロトコル

●データ名P

要求したコネクションの状態として，次の値が設定されます。

VALUE 'ACT△'

確立状態

VALUE 'ACTB'

確立処理中状態

VALUE 'DCT△'

解放状態

VALUE 'DCTB'

解放処理中状態

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

71001

MCFが開始処理中のため，CBLDCMCF('TLSCN△△△')が受け付けられません。

71004

CBLDCMCF('TLSCN△△△')の処理中にメモリ不足が発生しました。

71005

通信障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

71006

内部障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

71007

指定されたコネクションIDは登録されていません。

71008

指定された論理端末名称は登録されていません。

71009

CBLDCMCF('TLSCN△△△')が，該当する通信プロセスではサポートされていません。

71010

MCF通信プロセスにコネクションの状態取得を要求しましたが，受け付けられませんでした。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

71011

コネクションが削除されているため，CBLDCMCF('TLSCN△△△')が受け付けられません。

71014

TP1/NET/NCSB，またはTP1/NET/X25-Extendedの論理端末名称を指定しています。またはTP1/NET/OSI-TPのコネクショングループ名を指定しています。

72028

データ名Aに設定した値が間違っています。

72052

データ名Kに0でない値が設定されています。

72053

データ名Lに0でない値が設定されています。

72058

データ名Cに'LE△△'，'CN△△'，または空白以外の値が設定されています。

72059

データ名Dに空白でない値が設定されています。

72061

データ名Eに0未満または240以上の値が設定されています。

72063

データ名F1に空白が設定されています。

72065

データ名F2に空白でない値が設定されています。

72066

データ名Gに空白でない値が設定されています。

72068

データ名Hに空白でない値が設定されています。

72070

データ名Iに空白でない値が設定されています。

72072

データ名Jに空白でない値が設定されています。

72074

データ名F1に設定された文字列中に不正な文字があります。

72076

データ名Mに1以外の値が設定されています。

CBLDCMCF('TLSLE ') − 論理端末の状態取得（COBOL言語）

形式

PROCEDURE DIVISIONの指定

CALL  'CBLDCMCF'  USING  一意名1  一意名2  一意名3

DATA DIVISIONの指定

01  一意名1.
    02  データ名A   PIC X(8)   VALUE 'TLSLE   '.
    02  データ名B   PIC X(5).
    02  FILLER      PIC X(3).
    02  データ名C   PIC X(4)   VALUE SPACE.
    02  データ名D   PIC X(28)  VALUE SPACE.
    02  データ名E   PIC 9(9)   COMP.
    02  データ名F1  PIC X(8).
    02  データ名F2  PIC X(56)  VALUE SPACE.
    02  データ名G   PIC X(8)   VALUE SPACE.
    02  データ名H   PIC X(8)   VALUE SPACE.
    02  データ名I   PIC X(144) VALUE SPACE.
    02  データ名J   PIC X(184) VALUE SPACE.
    02  データ名K   PIC 9(9)   COMP VALUE ZERO.

01  一意名2.
    02  データ名L   PIC 9(9)   COMP VALUE ZERO.

01  一意名3.
    02  データ名M   PIC 9(9)   COMP.
    02  一意名4.
        03  データ名N   PIC X(8).
        03  データ名O   PIC X(4)  LOW-VALUE.
        03  データ名P   PIC X(4).
        03  データ名Q   PIC X(40) LOW-VALUE.

機能

論理端末の状態を取得します。

UAPで値を設定するデータ領域

●データ名A

論理端末の状態取得を示す要求コード「VALUE 'TLSLE△△△'」を設定します。

●データ名C，データ名D

空白を設定します。

●データ名E

処理対象の論理端末を持つMCF通信サービスのMCF通信プロセス識別子※を設定します。設定できる範囲は0〜239です。

0を指定すると，該当する論理端末名称が属するMCF通信サービスを検索します。MCF通信サービスが多い構成やUAPからこの命令文を多数発行する場合は，MCF通信プロセス識別子の指定をお勧めします。

注※

MCF環境定義（mcftenv -s）で指定するMCF通信プロセス識別子は16進数とみなしてください。

例えば，MCF通信プロセス識別子が10の場合，16を設定してください。

●データ名F1

状態を取得する論理端末の名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，論理端末名称の後ろを空白で埋めてください。

●データ名F2，データ名G，データ名H，データ名I，データ名J

空白を設定します。

●データ名K，データ名L

0を設定します。

●データ名M

一意名4から一意名nの数（データ名N，データ名O，データ名P，およびデータ名Qの組の数）として，1を設定します。

処理終了後は，該当する論理端末の個数が返されます。

●データ名O，データ名Q

MCFで使用する領域です。

OpenTP1から値が返されるデータ領域

●データ名B

ステータスコードが，5けたの数字で返されます。

●データ名M

この命令文の対象となった論理端末の個数が返されます。

●データ名N

要求した論理端末の名称が設定されます。8バイトに満たない場合，論理端末名称の後ろが空白で埋められます。

●データ名P

要求した論理端末の状態として，次の値が設定されます。

VALUE 'ACT△'

閉塞解除状態

VALUE 'DCT△'

閉塞状態

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

71001

MCFが開始処理中のため，CBLDCMCF('TLSLE△△△')が受け付けられません。

71004

CBLDCMCF('TLSLE△△△')の処理中にメモリ不足が発生しました。

71005

通信障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

71006

内部障害が発生しました。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

71008

指定された論理端末名称は登録されていません。

71009

CBLDCMCF('TLSLE△△△')が，該当する通信プロセスではサポートされていません。

71010

MCF通信プロセスに論理端末の状態取得を要求しましたが，受け付けられませんでした。原因については，メッセージログファイルを参照してください。

71011

論理端末が削除されているため，CBLDCMCF('TLSLE△△△')が受け付けられません。

72028

データ名Aに設定した値が間違っています。

72052

データ名Kに0でない値が設定されています。

72053

データ名Lに0でない値が設定されています。

72058

データ名Cに空白でない値が設定されています。

72059

データ名Dに空白でない値が設定されています。

72061

データ名Eに0未満または240以上の値が設定されています。

72063

データ名F1に空白が設定されています。

72065

データ名F2に空白でない値が設定されています。

72066

データ名Gに空白でない値が設定されています。

72068

データ名Hに空白でない値が設定されています。

72070

データ名Iに空白でない値が設定されています。

72072

データ名Jに空白でない値が設定されています。

72074

データ名F1に設定された文字列中に不正な文字があります。

72076

データ名Mに1以外の値が設定されています。

RECEIVE − メッセージの受信（データ操作言語）

形式

DATA DIVISION（通信記述項）の指定

CD 通信記述名
   FOR {INPUT｜I-O}
  〔STATUS KEY IS データ名1〕
  〔SYMBOLIC TERMINAL IS データ名2〕
  〔MESSAGE DATE IS データ名3〕
  〔MESSAGE TIME IS データ名4〕
  〔SYNCHRONOUS MODE IS ｛ASYNC｜データ名6｝〕.

DATA DIVISION（データ記述項）の指定

01  一意名1.
    02  データ名A   PIC 9(4)  COMP.
    02  データ名B   PIC X(2).
    02  データ名C   PIC X(n).

PROCEDURE DIVISION（通信文）の指定

RECEIVE 通信記述名
    〔FIRST〕 SEGMENT
       INTO 一意名1.

機能

次に示すCALLインタフェースの機能を実現します。

メッセージの受信　CBLDCMCF('RECEIVE△')

セグメントを受信する領域（一意名1で示す領域）の形式を次に示します。

UAPで値を設定する項目

●FOR句

次のどちらかの値を設定します。

INPUT

一方送信メッセージの受信

I-O

問い合わせメッセージの受信

●SYMBOLIC TERMINAL句

中間セグメントまたは最終セグメントを受信する場合，データ名2に入力元の論理端末名称を設定します。先頭セグメントの受信時に返された論理端末名称を設定してください。論理端末名称は最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，論理端末名称の後ろを空白で埋めてください。

先頭セグメントまたは単一セグメントの受信処理終了後，SYMBOLIC TERMINAL句にはOpenTP1から値が返されます。

●SYNCHRONOUS MODE句

非同期型でのメッセージ受信を示す，次のどちらかの値を設定します。

ASYNC

非同期型のメッセージの受信

データ名6

次の値を設定したデータ項目

'0'または'△'：非同期型のメッセージの受信

省略した場合は，ASYNC（非同期型のメッセージの受信）が設定されます。

●データ名B

MCFで使用する領域です。

●FIRST

先頭セグメントを受信する場合に設定します。

OpenTP1から値が返される項目

●STATUS KEY句

ステータスコードを受け取りたい場合に設定します。省略した場合は，ステータスコードを受け取りません。データ名1にステータスコードが返されます。

●SYMBOLIC TERMINAL句

先頭セグメントまたは単一セグメントを受信する場合，入力元の論理端末名称を受け取りたいときに設定します。省略した場合は，論理端末名称を受け取れません。データ名2にメッセージ入力元の論理端末名称が返されます。論理端末名称は最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，論理端末名称の後ろが空白で埋められます。

中間セグメントまたは最終セグメントを受信する場合は，ここで返された論理端末名称をSYMBOLIC TERMINAL句に設定します。

●MESSAGE DATE句

メッセージを受信した日付を受け取りたい場合に設定します。省略した場合は，メッセージを受信した日付を受け取れません。データ名3にメッセージを受信した日付がYYMMDD（YY：西暦下2けた　MM：月　DD：日）の形式で返されます。

●MESSAGE TIME句

メッセージを受信した時刻を受け取りたい場合に設定します。省略した場合は，メッセージを受信した時刻を受け取れません。データ名4にメッセージを受信した時刻がHHMMSS00（HH：時　MM：分　SS：秒　00は固定）の形式で返されます。

●データ名A

受信したセグメントの長さ＋4が返されます。

●データ名C

受信したセグメントの内容が返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

71000

先頭セグメントを受信するRECEIVE文を2回以上呼び出しています。

中間セグメントまたは最終セグメントを受信する場合は，FIRSTを設定しないでRECEIVE文を呼び出してください。

71001

メッセージの最終セグメントを受信したあとで，次のセグメントを受信するRECEIVE文を呼び出しています。直前に呼び出したRECEIVE文でメッセージはすべて受信しました。このステータスコードが返されたあとに，再びRECEIVE文を呼び出した場合は，ステータスコード72000が返されます。

71002

メッセージキューからの入力処理中に障害が発生しました。

メッセージキューが閉塞されています。

メッセージキューが割り当てられていません。

MCF終了処理中のため，メッセージの受信を受け付けられません。

71108

メッセージ受信に必要な管理テーブルが確保できませんでした。

プロセスのローカルメモリが不足しています。

72000

＜MHPの実行でリターンした場合＞

非同期型のメッセージの先頭セグメントを受信するRECEIVE文を呼び出す前に，中間セグメントまたは最終セグメントを受信するRECEIVE文を呼び出しています。先頭セグメントを受信する場合は，FIRSTを指定してRECEIVE文を呼び出してください。

ステータスコード71001が返されたあとで，再び非同期型のメッセージを受信するRECEIVE文を呼び出しています。

＜SPPの実行でリターンした場合＞

SPPでは非同期型のメッセージを受信するRECEIVE文を呼び出せません。

72001

SYMBOLIC TERMINAL 句に設定した論理端末名称が間違っています。

SYMBOLIC TERMINAL句に設定した論理端末名称は，定義されていません。

RECEIVE文を呼び出せない論理端末を設定しています。

SYNCHRONOUS MODE句にSYNCが設定されているか，データ名6に'1'が設定されています。

72013

一意名1のサイズを超えるセグメントを受信しました。一意名1のサイズを超えた部分は切り捨てられました。

32763バイトを超えるセグメントを受信しました。32763バイトを超えた部分は切り捨てられました。

72016

通信文にWAITING句が設定されています。

72020

SYNCHRONOUS MODE句に設定した値が間違っています。

72024

FOR句に設定した値が間違っています。

72036

一意名1のサイズが不足しています。5バイト以上の領域を確保してください。

上記以外

プログラムの破壊などによる，予期しないエラーが発生しました。

SEND − メッセージの送信（データ操作言語）

形式1（セグメントの内容を設定して送信する場合）

DATA DIVISION（通信記述項）の指定

CD 通信記述名
   FOR {OUTPUT PROGRAM｜OUTPUT｜I-O}
   〔STATUS KEY IS データ名1〕
   〔SYMBOLIC TERMINAL IS データ名2〕
   〔SYNCHRONOUS MODE IS{SYNC｜ASYNC｜データ名6}〕
   〔SWITCHING MODE IS{NORMAL｜PRIOR｜データ名7}〕
   〔DETAIL MODE IS データ名10〕.

DATA DIVISION（データ記述項）の指定

01  一意名1.
    02  データ名A   PIC 9(4)  COMP.
    02  データ名B   PIC X(2).
    02  データ名C   PIC X(n).
01  一意名3.
    02  データ名D   PIC 9(4)  COMP.
    02  データ名E   PIC X(2).
    02  データ名F   PIC X(n).

PROCEDURE DIVISION（通信文）の指定

SEND 通信記述名 FROM 一意名1
     〔WITH {ESI｜EMI｜一意名2}〕
     〔BEFORE RECEIVING MESSAGE INTO 一意名3〕.

形式2（セグメントの内容を設定しないで，メッセージの送信の終了だけ連絡する場合）

DATA DIVISION（通信記述項）の指定

CD 通信記述名
   FOR {OUTPUT PROGRAM｜OUTPUT｜I-O}
   〔STATUS KEY IS データ名1〕
   〔SYMBOLIC TERMINAL IS データ名2〕
   〔SWITCHING MODE IS {NORMAL｜PRIOR｜データ名7}〕.

PROCEDURE DIVISION（通信文）の指定

SEND 通信記述名 WITH EMI.

機能

次に示すCALLインタフェースの機能を実現します。

アプリケーションプログラムの起動　CBLDCMCF('EXECAP△△')

応答メッセージの送信　CBLDCMCF('REPLY△△△')

メッセージの送信　CBLDCMCF('SEND△△△△')

同期型メッセージの送受信　CBLDCMCF('SENDRECV')※

注※

単一セグメントだけ扱えます。

セグメントを送信する領域（一意名1で示す領域）の形式を次に示します。

同期型メッセージの送受信の場合，セグメントを受信する領域（一意名3で示す領域）も設定します。

セグメントを受信する領域の形式を次に示します。

UAPで値を設定する項目

●FOR句

次のどれかを設定します。

OUTPUT PROGRAM

アプリケーションプログラムの起動

OUTPUT

メッセージの送信

I-O

応答メッセージの送信，または同期型メッセージの送受信

●SYMBOLIC TERMINAL句

FOR句の設定内容によって，次のどれかを設定します。

OUTPUT PROGRAM

アプリケーション名を設定したデータ項目を設定します。データ名2に起動するアプリケーション名を設定します。アプリケーション名は最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，アプリケーション名の後ろを空白で埋めてください。

OUTPUT

論理端末名称を設定したデータ項目を設定します。データ名2に出力先の論理端末名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，論理端末名称の後ろを空白で埋めてください。

I-O

論理端末名称を設定したデータ項目を設定します。データ名2に出力先の論理端末名称を設定します。論理端末名称は最大8バイトの長さです。8バイトに満たない場合，論理端末名称の後ろを空白で埋めてください。

●SYNCHRONOUS MODE句

非同期型でメッセージを送信するか，同期型でメッセージを送信するかを設定します。

SYNC

同期型メッセージの送受信

同期型のメッセージの送受信のとき設定します。

ASYNC

非同期型メッセージの送信

メッセージの送信または応答メッセージの送信のとき設定します。

データ名6

次の値を設定したデータ項目

'0'または'△'：非同期型メッセージの送信

'1'：同期型メッセージの送受信

省略した場合は，ASYNC（非同期型メッセージの送信）が設定されます。

●SWITCHING MODE句

メッセージの送信の場合に，一般か優先かを設定します。

NORMAL

一般のメッセージ送信

PRIOR

優先のメッセージ送信

データ名7

次の値を設定したデータ項目

'0'または'△'：一般のメッセージ送信

'1'：優先のメッセージ送信

省略した場合および非応答型のアプリケーションから応答メッセージを送信した場合は，NORMAL（一般のメッセージ送信）が設定されます。

●DETAIL MODE句

非同期型メッセージの送信の場合に，出力通番を付けるかどうかを設定します。データ名10に次のどちらかを設定します。

データ名10

次の値を設定したデータ項目

'0'または'△'：出力通番を付けます。

'1'：出力通番を付けません。

省略した場合および非応答型のアプリケーションから応答メッセージを送信した場合は，出力通番を付けません。

●データ名A

送信するセグメントの長さ＋4を設定します。

●データ名B

MCFで使用する領域です。

●データ名C

送信するセグメントの内容を設定します。一つのセグメントで32000バイトまで送信できます。

●データ名E

MCFで使用する領域です。

●WITH句

送信するセグメントを設定します。非同期型のメッセージ送信の場合だけ設定します。

ESI

先頭セグメントまたは中間セグメントの送信

EMI

最終セグメントまたは単一セグメントの送信

一意名2

次の値を設定したデータ項目

'1'：ESI（先頭セグメントまたは中間セグメントの送信）

'2'：EMI（最終セグメントまたは単一セグメントの送信）

省略した場合は，EMI（最終セグメントまたは単一セグメントの送信）が設定されます。

なお，同期型メッセージの送受信の場合は，EMIを指定するか，または指定を省略してください。

●BEFORE句

同期型メッセージの送受信の場合，セグメントを受信するデータ項目（一意名3）を設定します。メッセージの送信，または，応答メッセージの送信の場合，BEFORE句を省略します。

OpenTP1から値が返される項目

●STATUS KEY句

ステータスコードを受け取りたい場合に設定します。省略した場合は，ステータスコードを受け取れません。データ名1にステータスコードが返されます。

●データ名D

受信したセグメントの長さ＋4が返されます。

●データ名F

受信したセグメントの内容が返されます。

ステータスコード

ステータスコード

意味

00000

正常に終了しました。

71002

メッセージキューへの出力処理中に障害が発生しました。

メッセージキューが閉塞されています。

メッセージキューが割り当てられていません。

データ名Aに32004バイトを超える値を設定しています。

MCFが終了処理中のため，メッセージの送信を受け付けられません。

71003

メッセージキューが満杯です。

71004

メッセージを格納するバッファをメモリ上に確保できませんでした。

71108

メッセージを送信しようとしましたが，送信先の管理テーブルを確保できませんでした。

プロセスのローカルメモリが不足しています。

72000

＜MHPの実行でリターンした場合＞

先頭セグメントを受信するRECEIVE文を呼び出す前に，SEND文を呼び出しています。

非応答型のアプリケーションからの問い合わせ応答をしない（UAP共通定義（mcfmuap -c）のnoansreplyオペランドにnoを指定）場合に，非応答型のアプリケーションから応答メッセージを送信しています。

＜SPPの実行でリターンした場合＞

トランザクションでないSPPの処理から，SEND文を呼び出しています。

SPPでは応答メッセージを送信するSEND文を呼び出せません。

72001

SYMBOLIC TERMINAL句に設定した論理端末名称が間違っています。

SYMBOLIC TERMINAL句に設定した論理端末名称は，定義されていません。

SEND文を呼び出せない論理端末を設定しています。

設定したアプリケーション名は，定義されていません。

アプリケーション名が間違っています。

MCFマネジャ定義の通信サービス定義（mcfmcname）に，アプリケーション起動プロセス名またはMCF通信プロセス名を指定していません。

アプリケーション起動プロセス，またはMCF通信プロセスに対応するアプリケーション環境定義（mcfaenv -p）に，アプリケーション起動プロセス識別子を指定していません。

アプリケーション環境定義（mcfaenv -p）で指定したアプリケーション起動プロセス識別子と，アプリケーション起動プロセス，またはMCF通信プロセスのMCF環境定義（mcftenv -s）で指定する識別子が一致していません。

＜論理端末名称を指定してアプリケーションを起動する場合＞

起動先アプリケーションのアプリケーション属性定義（mcfaalcap -n）のlnameオペランドに論理端末を指定していません。

起動先アプリケーションのアプリケーション属性定義（mcfaalcap -n）のlnameオペランドに指定した論理端末を，MCF通信プロセスの論理端末定義（mcftalcle）に定義していません。

起動先アプリケーションのアプリケーション属性定義に指定した論理端末が，request型論理端末またはsend型論理端末ではありません。

起動先アプリケーションのアプリケーション属性定義で指定した論理端末はアプリケーション起動を使えません。

＜コネクションIDを指定してアプリケーションを起動する場合＞

起動先アプリケーションのアプリケーション属性定義（mcfaalcap -n）のcnameオペランドにコネクションIDを指定していません。

起動先アプリケーションのアプリケーション属性定義（mcfaalcap -n）のcnameオペランドに指定したコネクションIDを，MCF通信プロセスのコネクション定義（mcftalccn）に定義していません。

MCF通信プロセスの論理端末定義（mcftalcle）に，request型論理端末を指定していません。

＜SPPからアプリケーションを起動する場合＞

アプリケーション起動プロセス識別子を起動元のUAPのユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のmcf_psv_idオペランドに指定していません。

起動元のUAPのユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のmcf_psv_idオペランドに指定しているアプリケーション起動プロセス識別子が，アプリケーション起動プロセス，またはMCF通信プロセスのMCF環境定義（mcftenv -s），およびアプリケーション環境定義（mcfaenv -p）で指定しているアプリケーション起動プロセス識別子と一致していません。

起動元のUAPのユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のmcf_mgridオペランドに指定しているMCFマネジャ識別子が，アプリケーション起動プロセスが属しているMCFマネジャの識別子と一致していません。

72005

＜WITH句にESIを設定またはWITH句に1を設定した一意名2を設定した場合＞

データ名Aに0から4バイト，またはマイナス値を設定しています。

72007

応答型（type=ans）のMHPで，応答メッセージを送信したあとで，応答型のMHPを起動しています。

継続問い合わせ応答型（type=cont）のMHPで，応答メッセージを送信したあとで，継続問い合わせ応答型のMHPを起動しています。

72008

応答メッセージの最終セグメントを送信するSEND文を呼び出したあとに，再び応答メッセージを送信するSEND文を呼び出しています。

SEND文を呼び出して応答型（type=ans）のMHPを起動させたあとに，応答メッセージを送信するSEND文を呼び出しています。

72009

応答型（type=ans）のMHPを2回以上起動しています。

継続問い合わせ応答型（type=cont）のMHPを2回以上起動しています。

72011

応答型（type=ans）でないMHPから，応答型のMHPを起動させています。

継続問い合わせ応答型（type=cont）でないMHPから，継続問い合わせ応答型のMHPを起動しています。

72013

データ名Fのサイズを超えるセグメントを受信しました。データ名Fのサイズを超えた部分は切り捨てられました。

32763バイトを超えるセグメントを受信しました。32763バイトを超えた部分は切り捨てられました。

72017

DETAIL MODE句に設定した値が間違っています。

72018

SWITCHING MODE句に設定した値が間違っています。

72020

SYNCHRONOUS MODE句に設定した値が間違っています。

72024

FOR句に設定した値が間違っています。

72026

WITH句に設定した値が間違っています。

72036

データ名Fのサイズが不足しています。5バイト以上の領域を確保してください。

72041

＜WITH句を省略またはWITH句にEMIを設定またはWITH句に2を設定した一意名2を設定した場合＞

データ名Aに0から4バイト，またはマイナス値を設定しています。

＜メッセージの送信の終了を連絡した場合＞

WITH句にESIを設定またはWITH句に1を設定した一意名2を設定したSEND文を呼び出さないで，メッセージの送信の終了を連絡しています。

72044

継続問い合わせ応答型のアプリケーションはサポートしていません。

72045

継続問い合わせ応答型のアプリケーションはサポートしていません。

72047

継続問い合わせ応答型のアプリケーションはサポートしていません。

73001

同期型送受信監視時間（mcfmuap -t sndrcvtim）に60秒を加算した時間が経過しましたが，MCF通信プロセスからの応答がありません。

SEND文を呼び出したあとで，論理端末の閉塞またはコネクションの解放が発生しました。

出力先の論理端末でMCF通信プロセスの内部障害が発生しました。

73002

論理端末が閉塞されています。

73004

メッセージの送信処理中にタイムアウトが発生しました。

73005

メッセージの受信処理中にタイムアウトが発生しました。

73008

運用コマンドまたは障害による論理端末閉塞処理中に，SEND文を呼び出しました。

73009

論理端末閉塞解除処理中に，SEND文を呼び出しました。

73010

入力メッセージ編集UOCまたは出力メッセージ編集UOCで障害が発生しました。

73015

出力先の論理端末は，ほかのUAPで仕掛り中です。

73018

WAITING TIME 句に設定した値が間違っています。

77001

起動しようとするアプリケーションに対応する論理端末は，現在仕掛り中で使用できません。または，使用できる論理端末がありません。

上記以外

プログラムの破壊などによる，予期しないエラーが発生しました。

5　ユーザオウンコーディング，MCFイベントインタフェース

TP1/NET/OSAS-NIFに関連するユーザオウンコーディングおよびMCFイベントのインタフェースについて説明します。

5.1　ユーザオウンコーディングインタフェース

メッセージ送受信のUAPを，より多様な業務に対応させるために補助するプログラムを，ユーザオウンコーディング（UOC）といいます。

TP1/NET/OSAS-NIFで使用できるUOCを次に示します。

入力メッセージ編集UOC

出力メッセージ編集UOC

送信メッセージの通番編集UOC

UOCはK&R版C，ANSI CおよびC++言語で作成します。UOCを作成する言語は，MCFメイン関数と同一言語で記述します。UOCを使用する場合は，あらかじめUOCとMCF提供ライブラリをリンケージする必要があります。

5.1.1　入力メッセージの編集とアプリケーション名の決定

入力メッセージ編集UOCは，受信した論理メッセージの編集をするUOCです。

論理メッセージをユーザ任意の形式に変換したり，受信した論理メッセージを基にユーザ任意のアプリケーション名を決定したりできます。

TP1/NET/OSAS-NIFは，メッセージの最終セグメント受信後，入力メッセージ編集UOCを起動します。ただし，MCFイベント通知時と，UAPからのシステム内部のアプリケーションプログラム起動時は起動しません。

入力メッセージ編集UOCは，ユーザが作成するUOCのほかに，TP1/NET/OSAS-NIFが提供する標準UOCがあります。標準UOCについては，「(6)　標準UOC」を参照してください。

ユーザは，MCFメイン関数でUOC関数アドレスを設定します。また，必要に応じてコネクション定義（mcftalccn -e）で，メッセージ編集用バッファグループ番号を定義します。

入力メッセージ編集UOCのコーディングについては，「付録H　UOCのコーディング例」を参照してください。

(1)　入力メッセージの編集

受信したメッセージが格納されている受信バッファおよび定義で指定した編集バッファをリスト形式で引き渡します。UOCでは，これらのバッファを使用して，入力メッセージの編集ができます。

また，UAPに通知するメッセージは，UOCからのリターンコードによって，受信バッファに格納されたものを使用するか，または編集バッファに格納されたものを使用するかを選択できます。

(2)　アプリケーション名の決定

該当するMCFに入力メッセージ編集UOCが登録されている場合，論理メッセージの編集と同時にアプリケーション名を決定できます。

TP1/NET/OSAS-NIFは，相手システムからのメッセージのNIFヘッダにあて先名称としてアプリケーション名が設定されている場合は，その情報をJISコードに変換してUOCへ渡します。その情報は，プロトコル個別インタフェース領域アドレスのあて先名称領域（dcmnom_uocのappname）に設定されます。ただし，アプリケーション名に英数字（大文字）以外の文字が設定されている場合，「¥0」をUOCへ渡します。

ユーザが作成するUOCでアプリケーション名を決定する場合，アプリケーション名の形式は，アプリケーション名格納領域の先頭から「¥0」の手前までに1から8バイトの識別子を設定します。先頭から9バイト目までに「¥0」がない場合，アプリケーション名を不正とし，不正アプリケーション名検出通知イベント（ERREVT1）を通知します。

UOCでアプリケーション名を決定しない場合※，メッセージの先頭8バイト以内をアプリケーション名として使用します。ただし，この場合はJISコードへの変換はしません。また，先頭から9バイト目までに空白がない場合，アプリケーション名を不正とし，不正アプリケーション名検出通知イベント（ERREVT1）を通知します。

注※

UOCが登録されていない，または，UOCで指定領域(dcmcf_uoc_min_nのaplname)を「¥0」で埋めた場合，UOCでアプリケーション名を決定しなかったと判断します。

アプリケーション名の決定の処理を次の図に示します。

図5‒1　アプリケーション名の決定の処理

(3)　UOCエラーリターン処理

UOCからDCMCF_UOC_MSG_NGでリターンした場合，TP1/NET/OSAS-NIFは相手システムに受信拒否を送信し，該当する論理端末を閉塞します。なお，このときMCFはメッセージログを出力し，障害通知イベント（CERREVT）を通知します。

UOCで障害を検出し，エラー処理UAPを起動したい場合は，ユーザ任意のエラー処理をするUAPのアプリケーション名を設定します。また，MCFには正常リターンします。

(4)　UOCパラメタ不正の場合の処理

UOCで設定した値に不正があった場合，MCFはメッセージログを出力し，障害通知イベント（CERREVT）を通知します。

(5)　OpenTP1への組み込み方法

MCFメイン関数で，作成したUOCの関数アドレスを指定します。入力メッセージ編集UOCの関数アドレスは任意に決められます。UOCのオブジェクトファイルは，MCFメイン関数を翻訳・結合すると，TP1/NET/OSAS-NIFの実行形式ファイルに結合されて実行できる状態になります。MCFメイン関数の詳細については，「8.2　MCFメイン関数の作成」を参照してください。

(6)　標準UOC

TP1/NET/OSAS-NIFは，アプリケーション名を決定するための標準UOCを提供しています。ユーザは，MCFメイン関数に標準UOCのアドレスを指定すると，使用できます。関数名を次に示します。

関数名：dc_mcf_stduoc_msgin

標準UOCの処理の概要を次の図に示します。

図5‒2　標準UOCの処理の概要

5.1.2　入力メッセージ編集UOCインタフェース

入力メッセージ編集UOCは，次に示す形式で呼び出します。

(1)　形式

ANSI C，C++　の形式

#include <dcmcf.h>
#include <dcmnom.h>
#include <dcmcfuoc.h>
DCLONG    uoc_func(dcmcf_uoc_min_n *parm)

K&R版C　の形式

#include <dcmcf.h>
#include <dcmnom.h>
#include <dcmcfuoc.h>
DCLONG    uoc_func(parm)

dcmcf_uoc_min_n  *parm;

(2)　説明

uoc_func（入力メッセージ編集UOC）を呼び出すとき，MCFは次に示す所定のパラメタをparmに設定します。

(3)　パラメタの内容

(a)　dcmcf_uoc_min_nの内容

typedef struct {
    DCLONG pro_kind;                      …プロトコル種別
    char   le_name[9];                    …論理端末名称
    char   reserve1[7];                   …予備
    DCLONG rcv_prim;                      …受信サービスプリミティブ
    dcmcf_uocbuff_list_n *buflist_adr;    …受信バッファリストアドレス
    dcmcf_uocbuff_list_n *ebuflist_adr;   …編集バッファリストアドレス
    char   aplname[9];                    …アプリケーション名
    char   reserve2[7];                   …予備
    char   *pro_indv_ifa;                 …プロトコル個別インタフェース
                                            領域アドレス
    DCLONG rtn_detail;                    …詳細リターンコード
    char   reserve3[8];                   …予備
} dcmcf_uoc_min_n;

(b)　dcmcf_uocbuff_list_n（バッファリスト）の内容

typedef struct {
    DCLONG buf_num;                       …バッファ情報数
    DCLONG used_buf_num;                  …使用バッファ情報数
    char   reserve1[8];                   …予備
    dcmcf_uocbufinf_n buf_array[DCMCF_UOC_BUFF_MAX];
                                          …バッファ情報
} dcmcf_uocbuff_list_n;

(c)　dcmcf_uocbufinf_n（バッファ情報）の内容

typedef struct {
    char   *buf_adr;                      …バッファアドレス
    DCULONG buf_size;                     …バッファ最大長
    DCULONG seg_size;                     …セグメント長
    char   reserve1[4];                   …予備
    dcmcfuoc_w_type buff_id;              …MCF内部情報
    DCMLONG buff_addr;                    …MCF内部情報
    char   reserve2[4];                   …予備
} dcmcf_uocbufinf_n;

(d)　プロトコル個別インタフェース領域の内容

typedef struct {                        …プロトコル個別インタフェース領域
    char lename[16];                   …MCF内部情報
    char mapname[10];                  …MCF内部情報
    char reserve1[6];                  …予備
    char appname[10];                  …あて先名称領域
    char reserve2[6];                  …予備
} dcmnom_uoc;

(4)　MCFが値を設定する項目

(a)　dcmcf_uoc_min_n

　pro_kind

プロトコル種別として，次の値が設定されます。

DCMCF_UOC_PRO_NF：NIF/OSIプロトコル

　le_name

メッセージを入力した論理端末の名称が設定されます。

　rcv_prim

受信サービスプリミティブとして，次の値が設定されます。

DCMCF_UOC_RCV_BRD：一方送信メッセージの受信

DCMCF_UOC_RCV_INQ：問い合わせメッセージの受信

DCMCF_UOC_RCV_REP：応答メッセージの受信

DCMCF_UOC_RCV_REP_SR：同期型応答メッセージの受信

DCMCF_UOC_RCV_REP_SRが設定されている場合，アプリケーション名は無効です。

　buflist_adr

受信用バッファリストのアドレスが設定されます。

　ebuflist_adr

編集用バッファリストのアドレスが設定されます。

メッセージ編集バッファが未定義の場合，つまり，コネクション定義（mcftalccn -e）を省略した場合，ebuflist_adrにはヌル文字が設定されます。

　aplname

すべて「¥0」を設定します。

　pro_indv_ifa

プロトコル個別インタフェース領域アドレスが設定されます。

(b)　dcmcf_uocbuff_list_n（バッファリスト）

　buf_num

バッファ情報の数が設定されます。

　buf_array

バッファ情報の配列が設定されます。バッファ情報は，buf_numの数だけ設定されます。

(c)　dcmcf_uocbufinf_n（バッファ情報）

　buf_adr

バッファのアドレスが設定されます。

　buf_size

バッファの最大長が設定されます。

　seg_size

送信，または受信用バッファリストの場合だけ，セグメント長が設定されます。

　buff_id，buff_addr

MCFで使用するパラメタです。

(d)　プロトコル個別インタフェース

　lename，mapname

MCFで使用するパラメタです。

　appname

あて先名称が設定されます。TP1/NET/OSAS-NIFは，相手システムからきたEBCDIKコードを，自システムのコード体系に合わせて変換し，設定します。

相手システムからのあて先名称が設定されていなかった場合，またはあて先名称に英数字（大文字）以外のコードが設定されている場合は，すべて「¥0」を設定します。

(5)　ユーザが値を設定する項目

(a)　dcmcf_uoc_min_n

　aplname

UOCで決定したアプリケーション名を設定します。

　rtn_detail

詳細リターンコードを設定します。

このコードは，UOCがDCMCF_UOC_MSG_NGでリターンした場合に，MCFに渡されます。

MCFは，詳細リターンコードをメッセージログファイルに出力します。

詳細リターンコードは，-19999〜-19000の範囲で指定してください。

なお，標準UOCは，詳細リターンコードを使用しません。標準UOCでメッセージ不正を検出した場合は，詳細リターンコードは0になります。

(b)　dcmcf_uocbuff_list_n（バッファリスト）

　used_buf_num

使用したバッファ情報の数を設定します。

(c)　dcmcf_uocbufinf_n（バッファ情報）

　seg_size

セグメント長を設定します。

(6)　リターン値

uoc_func()は次のコードでリターンしてください。

リターン値

意味

DCMCF_UOC_MSG_OK

正常リターン（編集バッファでスケジューリング）

DCMCF_UOC_MSG_OK_RCV

正常リターン（受信バッファでスケジューリング）

DCMCF_UOC_MSG_NG

メッセージ編集エラー

(7)　パラメタとバッファの関係

UOCインタフェース用のパラメタとバッファの関係を次の図に示します。

図5‒3　UOCインタフェース用のパラメタとバッファの関係

注※1

mcftalccn -eオプションを指定しなければヌル文字となり，バッファリストとバッファは確保されません。

注※2

バッファ情報は32バイトで次の形式をしています。

5.1.3　出力メッセージの編集

出力メッセージ編集UOCは，送信する論理メッセージを編集するUOCです。出力メッセージ編集UOCは，UAPが発行した送信メッセージを相手システムに送信する前に処理します。TP1/NET/OSAS-NIFは，出力キューから全セグメントを読み出すと，出力メッセージ編集UOCを起動させます。

ユーザは，MCFメイン関数でUOC関数アドレスを設定します。また，必要に応じてコネクション定義（mcftalccn -e）で，メッセージ編集用バッファグループ番号を定義します。

(1)　出力メッセージの編集

送信するメッセージが格納されている送信バッファおよび定義で指定した編集バッファをリスト形式で引き渡します。UOCでは，これらのバッファを使用して，出力メッセージの編集処理ができます。

また，UOCからのリターンコードで相手システムへ送信するメッセージとして，送信バッファに格納されたものを使用するか，または編集バッファに格納されたものを使用するかを選択できます。

(2)　UOCエラーリターン処理

UOCからDCMCF_UOC_MSG_NGでリターンした場合，該当するメッセージを破棄し，論理端末を閉塞します。なお，MCFはメッセージログを出力し，障害通知イベント（CERREVT）を通知します。

(3)　UOCパラメタ不正の場合の処理

UOCで設定した値に不正があった場合，MCFはメッセージログを出力し，障害通知イベント（CERREVT）を通知します。

(4)　OpenTP1への組み込み方法

入力メッセージ編集UOCの組み込み方法と同じです。「5.1.1(5)　OpenTP1への組み込み方法」を参照してください。

5.1.4　出力メッセージ編集UOCインタフェース

出力メッセージ編集UOCは，次に示す形式で呼び出します。

(1)　形式

ANSI C，C++　の形式

#include <dcmcfuoc.h>
DCLONG uoc_func(dcmcf_uoc_mout_n *parm)

K&R版C　の形式

#include <dcmcfuoc.h>
DCLONG    uoc_func(parm)

dcmcf_uoc_mout_n  *parm ;

(2)　説明

uoc_func（出力メッセージ編集UOC）を呼び出すとき，MCFは次に示す所定のパラメタをparmに設定します。

(3)　パラメタの内容

(a)　dcmcf_uoc_mout_nの内容

typedef struct {
    DCLONG pro_kind;                      …プロトコル種別
    char   le_name[9];                    …論理端末名称
    char   reserve1[7];                   …予備
    dcmcf_uocbuff_list_n *buflist_adr;    …送信バッファリストアドレス
    dcmcf_uocbuff_list_n *ebuflist_adr;   …編集バッファリストアドレス
    DCLONG output_no;                     …メッセージ出力通番
    char   msg_type;                      …メッセージ種別
    char   outputno_flag;                 …メッセージ出力通番有効フラグ
    char   resend_flag;                   …再送フラグ
    char   reserve2[1];                   …予備
    char   *pro_indv_ifa;                 …MCFが使用
    DCLONG rtn_detail;                    …詳細リターンコード
    char   reserve3[20];                  …予備
} dcmcf_uoc_mout_n;

(b)　dcmcf_uocbuff_list_n（バッファリスト），dcmcf_uocbufinf_n（バッファ情報）の内容

入力メッセージ編集UOCインタフェースのバッファリストおよびバッファ情報の内容と同じです。「5.1.2(3)(b)　dcmcf_uocbuff_list_n（バッファリスト）の内容」および「5.1.2(3)(c)　dcmcf_uocbufinf_n（バッファ情報）の内容」を参照してください。

(4)　MCFが値を設定する項目

(a)　dcmcf_uoc_mout_n

　pro_kind

プロトコル種別として，次の値が設定されます。

DCMCF_UOC_PRO_NF：NIF/OSIプロトコル

　le_name

メッセージを出力した論理端末の名称が設定されます。

　buflist_adr

送信用バッファリストのアドレスが設定されます。

　ebuflist_adr

編集用バッファリストのアドレスが設定されます。

メッセージ編集バッファが未定義の場合，つまり，コネクション定義（mcftalccn -e）を省略した場合，ebuflist_adrにはヌル文字が設定されます。

　output_no

メッセージ出力通番が設定されます。ただしoutputno_flagがDCMCF_UOC_OUTPUTNO_OKの場合だけ有効です。

　msg_type

メッセージ種別として，次の値が設定されます。ただしoutputno_flagがDCMCF_UOC_OUTPUTNO_OKの場合だけ有効です。

'o'：応答メッセージ

'n'：一般送信メッセージ

'p'：優先送信メッセージ

's'：同期型の送信メッセージ

　outputno_flag

メッセージ出力通番が有効であるかどうか，次の値が設定されます。

DCMCF_UOC_OUTPUTNO_OK：メッセージ出力通番有効

（output_noおよびmsg_typeが有効になります）

DCMCF_UOC_OUTPUTNO_NG：メッセージ出力通番無効

　resend_flag

次の値が設定されます。

'r'：再送メッセージです。

'n'：再送メッセージではありません。

　pro_indv_ifa

MCFで使用するパラメタです。

(b)　dcmcf_uocbuff_list_n（バッファリスト），dcmcf_uocbufinf_n（バッファ情報）

入力メッセージ編集UOCインタフェースのバッファリストおよびバッファ情報の内容と同じです。「5.1.2(4)(b)　dcmcf_uocbuff_list_n（バッファリスト）」および「5.1.2(4)(c)　dcmcf_uocbufinf_n（バッファ情報）」を参照してください。

(5)　ユーザが値を設定する項目

(a)　dcmcf_uoc_mout_n

　rtn_detail

詳細リターンコードを設定します。

このコードは，UOCがDCMCF_UOC_MSG_NGをリターンしたときに，MCFに渡されます。

MCFは，詳細リターンコードをメッセージログファイルに出力します。

詳細リターンコードは，-19999〜-19000の範囲で指定してください。

(b)　dcmcf_uocbuff_list_n（バッファリスト），dcmcf_uocbufinf_n（バッファ情報）

入力メッセージ編集UOCインタフェースのバッファリストおよびバッファ情報の内容と同じです。「5.1.2(3)(b)　dcmcf_uocbuff_list_n（バッファリスト）の内容」および「5.1.2(3)(c)　dcmcf_uocbufinf_n（バッファ情報）の内容」を参照してください。

(6)　リターン値

uoc_func()は次のコードでリターンしてください。

リターン値

意味

DCMCF_UOC_MSG_OK

正常リターン（編集バッファでスケジューリング）

DCMCF_UOC_MSG_OK_SND

正常リターン（送信バッファでスケジューリング）

DCMCF_UOC_MSG_NG

メッセージ編集エラー

UOCが正常リターンすると，TP1/NET/OSAS-NIFは，パラメタから取り出したアプリケーション名をEBCDIKコードに変換してメッセージを送信します。

(7)　パラメタとバッファの関係

UOCインタフェース用のパラメタとバッファの関係は，入力メッセージ編集UOCの場合と同じです。「5.1.2(7)　パラメタとバッファの関係」を参照してください。

5.1.5　送信メッセージの通番編集

送信メッセージの通番編集UOCは，受け取った出力通番を基に，ユーザ独自の処理をするためのUOCです。

送信メッセージの通番編集UOCを起動する場合，メッセージ送信の関数で，出力通番を付けるように設定してください。UOCは，UAPが先頭セグメントを送信する関数を発行したときに，MCFによって起動されます。したがって，このUOCでメッセージを編集する場合，先頭セグメントしか編集できません。

5.1.6　送信メッセージの通番編集UOCインタフェース

送信メッセージの通番編集UOCは，次に示す形式でsend_uoc関数として作成します。

(1)　形式

ANSI C，C++の形式

#include <dcmcf.h>
DCLONG send_uoc(DCLONG flags, char *termname, DCLONG sendno,
                DCLONG sendid,DCLONG dataleng, char *senddata)

K&R版 Cの形式

#include <dcmcf.h>
DCLONG send_uoc (flags, termname, sendno, sendid, dataleng, senddata)
DCLONG flags;
char   *termname;
DCLONG sendno;
DCLONG sendid;
DCLONG dataleng;
char   *senddata;

(2)　MCFから値が渡される引数

　flags

送信メッセージの通番編集UOCがいつ呼ばれたかが渡されます。次の値が渡されます。

DCMCF_SEND_DML：メッセージを送信する関数または命令文が呼び出されたとき

DCMCF_RESEND_DML：メッセージを再送する関数または命令文が呼び出されたとき

　termname

送信先の論理端末名称が渡されます。

　sendno

送信メッセージの出力通番が渡されます。

　sendid

送信するメッセージ種別が渡されます。次のどちらかが渡されます。

DCMCF_SEND_PRIO：優先の一方送信メッセージ

DCMCF_SEND_NORM：一般の一方送信メッセージ

　dataleng

送信メッセージ長が渡されます。

　senddata

送信メッセージの先頭セグメントのアドレスが渡されます。

(3)　リターン値

リターン値

意味

DC_OK

正常リターン

(4)　OpenTP1への組み込み方法

UAPのメイン関数の中に，UOCの関数アドレスを登録しておきます。UAPのメイン関数に登録するdc_mcf_regster関数の形式を次に示します。

(a)　形式

ANSI C，C++の形式

#include <dcmcf.h>
int dc_mcf_regster(DCLONG flags, DCLONG (*uoc_addr)())

K&R版 Cの形式

#include <dcmcf.h>
int dc_mcf_regster(flags,uoc_addr)
DCLONG flags;
DCLONG (*uoc_addr)();

(b)　ユーザが値を設定する項目

　flags

DCMCF_SEND_UOCを設定します。

　uoc_addr

flagsに対応するUOCのアドレスを設定します。

(c)　リターン値

リターン値

意味

DC_OK

正常に終了しました。

DCMCFER_INVALID_ARGS

引数の指定が間違っています。

DCMCFER_NOMEM

ローカルメモリが不足しています。

メイン関数への登録例を次に示します。

main()
{
extern DCLONG send_uoc();

dc_rpc_open();
dc_mcf_open();
dc_mcf_regster(DCMCF_SEND_UOC,send_uoc);
dc_mcf_mainloop();
dc_mcf_close();
dc_rpc_close();
}

5.1.7　UOC作成上の注意事項

UOC作成上の注意事項を次に示します。

(1)　UOCの構造

UOCで使用するローカル変数のサイズの合計は，各UOCで1024バイト以内になるよう設計してください。また，UOCの中で関数の再帰呼び出しはしないでください。

(2)　UOCで使用できる関数

UOCでは次に示す関数だけを使用できます。ほかの関数を使用した場合，TP1/NET/OSAS-NIFの動作に影響を与えるおそれがあるため使用しないでください。

メモリ操作をする関数

データ領域管理（例：malloc，free）

共有メモリ管理関数（例：shmctl，shmget，shmop）

メモリ操作（例：memory）

文字列操作（例：string）

時間取得関数

(3)　UOCの異常処理

TP1/NET/OSAS-NIFのUOCで異常を検知した場合，MCFの所定のリターンコードを使用して，MCFに異常の発生を通知してください。UOCでプロセス終了となるシグナル，またはabort()を発行すると，MCFが異常終了します。

(4)　UOCの実行タイミング

TP1/NET/OSAS-NIFが起動するUOCの実行タイミングは，OpenTP1システム，およびUAPの開始，終了シーケンスと必ずしも同期が取れません。UAPより先にUOCが実行されたり，UAPがすべて終了してからUOCが呼ばれたりしても問題がないように作成してください。

(5)　UOCインタフェースパラメタの設定する項目

UOCパラメタの設定で，ユーザが値を設定する項目以外の項目について更新しないでください。

5.2　MCFイベントインタフェース

OpenTP1でメッセージ送受信をすると，OpenTP1の各種システム情報がMHPに通知されます。これをMCFイベントといいます。メッセージ送受信処理でエラーや障害が発生した場合，システム内で何が起こっているのかがMCFイベントの内容でわかります。MCFイベントに対応するMHPをMCFイベント処理用MHPといいます。

この節では，TP1/NET/OSAS-NIFが通知するMCFイベントについて説明します。なお，MCFイベントの発生時は，入力メッセージの編集UOCを呼び出しません。

MCFイベントの概要については，マニュアル「OpenTP1 プログラム作成の手引」を参照してください。

5.2.1　MCFイベントの種類

TP1/NET/OSAS-NIFが通知するMCFイベントの種類を次の表に示します。

表5‒1　TP1/NET/OSAS-NIFが通知するMCFイベントの種類

MCFイベント名

MCFイベントコード

発生した原因

MCFイベント処理用

MHPでの処理の例

不正アプリケーション名検出通知イベント

ERREVT1

メッセージのアプリケーション名がMCFアプリケーション定義にありません。

該当するアプリケーション名がなかったことを報告します。

メッセージ廃棄通知イベント

ERREVT2

次の理由で受信メッセージを廃棄しました。

入力キューに障害が発生しました。

入力メッセージ最大格納数を超過しました。

動的共用メモリが不足しました。

キューファイルが満杯になりました。

MHPのサービス，サービスグループ，またはアプリケーションが閉塞しています。

スケジュール閉塞されているサービスグループの入力キューに未処理受信メッセージが残った状態で，OpenTP1を正常終了または計画停止Aで終了しました。

MHPのサービスグループ，またはアプリケーションがセキュア状態です。

MHPで呼び出すreceive関数にセグメントを渡す前に，MHPが異常終了しました。

アプリケーション名に相当するMHPのサービスがありません。

ユーザサーバ未起動などによって，MHPの起動に失敗しました。

DBMSの障害などによって，トランザクションの開始に失敗しました。

メッセージを廃棄したことを報告します。

UAP異常終了通知イベント

ERREVT3

MHPのセグメント受信関数に，セグメントを渡したあとにMHPの異常終了が発生しました。

UAP異常終了時の対処障害メッセージを送信します。

未処理送信メッセージ廃棄通知イベント

ERREVTA

次の理由で未処理送信メッセージを破棄しました。

MCFの正常終了処理時に，未処理送信メッセージの滞留時間監視の時間切れ（タイムアウト）が発生しました。

運用コマンド（mcftdlqle）の入力，またはAPI（dc_mcf_tdlqle関数もしくはCBLDCMCF('TDLQLE△△')）の発行によって，出力キューが削除されました。

閉塞されている論理端末の出力キューに未処理送信メッセージが残った状態で，dcstopコマンドが実行されました。

未処理送信メッセージを廃棄したことを報告します。

障害通知イベント

CERREVT

コネクション障害または論理端末障害が発生しました。

コネクションまたは論理端末に障害が発生したことを報告します。

状態通知イベント

COPNEVT

コネクションが確立しました。

コネクションが確立したことを報告します。

CCLSEVT

コネクションが正常に解放されました。

コネクションが解放されたことを報告します。

5.2.2　MCFイベント通知時のセグメント構成

MCFイベントをMHPに通知する場合，先頭セグメントにMCFイベント情報を設定します。エラーイベント（ERREVTn）の場合は，第2セグメント以降に処理できなかったメッセージセグメントを最終セグメントまで設定します。

MCFイベント通知時のセグメント構成を次の図に示します。

図5‒4　MCFイベント通知時のセグメント構成

MCFイベントは，作成したUAPがC言語の場合とCOBOL言語の場合で，UAPへ渡される形式が異なります。

COBOL言語を使用したエラーイベント（ERREVTn）の場合は，バッファ形式1とバッファ形式2とで，先頭の内容が異なります。このため，それ以降の項目の位置にずれがあります。「5.2.4　MCFイベント情報の形式（COBOL言語）」のエラーイベントの表では，バッファ形式ごとに位置（バイト）を分けて説明しています。

5.2.3　MCFイベント情報の形式（C言語）

MCFイベント情報は，構造体でMCFイベント処理用MHPに渡されます。MHPに渡される構造体の形式は，MCFイベントの種類によって異なります。ただし，MCFイベント情報の先頭部分の形式は，各イベントに共通です。

エラーイベント（ERREVTn）で使用する構造体は<dcmcf.h>で定義してあります。Cイベント（CxxxEVT）で使用する構造体は<dcmnom.h>で定義してあります。<dcmcf.h>，<dcmnom.h>の順で取り込んでください。

各MCFイベントの共通ヘッダと，各イベントのMCF情報の形式を次に示します。

(1)　MCFイベントの共通ヘッダ

(a)　形式

struct dc_mcf_evtheader {
  char   mcfevt_name[9] ;                … MCFイベントコード
  char   le_name[16] ;                   … 論理端末名称
  char   cn_name[9] ;                    … コネクション名
  unsigned char format_kind;             … MCF使用領域
  char   reserve01 ;                     … 予備
  DCLONG time ;                          … メッセージ入力時刻
} ;

(b)　MCFイベントとして設定される項目

　le_name

メッセージを入力した論理端末名称が設定されます。

ERREVT2またはERREVT3で，次に示す場合は，'*'が設定されます。

SPPからアプリケーション起動機能で起動したMHPで，障害が発生した場合

上記の障害が発生したあとに，MCFイベントとして起動したMHPからさらにアプリケーション起動したMHPで，障害が発生した場合

ERREVTAの場合は，メッセージを出力する論理端末名称が設定されます。

論理端末障害のCERREVTの場合は，障害が発生した論理端末名称が設定されます。

COPNEVT，CCLSEVTおよびコネクション障害のCERREVTの場合は，不定です。

　cn_name

コネクション名が設定されます。

ERREVT2またはERREVT3で，次に示す場合は，'*'が設定されます。

SPPからアプリケーション起動機能で起動したMHPで，障害が発生した場合

上記の障害が発生したあとに，MCFイベントとして起動したMHPからさらにアプリケーション起動したMHPで，障害が発生した場合

　time

メッセージを入力した時刻が，1970年1月1日0時0分0秒からの通算の秒数で設定されます。

(2)　ERREVT1

(a)　形式

struct dc_mcf_evt1_type {
  struct dc_mcf_evtheader  evtheader ; … MCFイベント共通ヘッダ
  char reserve01[12] ;                 … 予備
  char reserve02[10] ;                 … 予備
  char reserve03[2] ;                  … 予備
  char ap_name[10] ;                   … アプリケーション名
                                         （メッセージに対応する
                                          アプリケーション名）
  char reserve04[2] ;                  … 予備
} ;

(b)　MCFイベントとして設定される項目

　ap_name

次に示すどれかが設定されます。

形式不正のアプリケーション名

定義されていないアプリケーション名

アプリケーション名は，MHPから送信されたメッセージの場合に設定されます。MHP以外から送信された場合は，ヌル文字が設定されます。

(3)　ERREVT2

(a)　形式

struct dc_mcf_evt2_type {
  struct dc_mcf_evtheader  evtheader ; … MCFイベント共通ヘッダ
  char reserve01[12] ;                 … 予備
  char reserve02[10] ;                 … 予備
  char reserve03[2] ;                  … 予備
  char ap_name[10] ;                   … アプリケーション名
                                         （メッセージに対応する
                                          アプリケーション名）
  short reason_code ;                  … 理由コード
} ;

(b)　MCFイベントとして設定される項目

　ap_name

エラーになったUAPのアプリケーション名が設定されます。

アプリケーション名は，MHPから送信されたメッセージの場合に設定されます。MHP以外から送信された場合は，ヌル文字が設定されます。

　reason_code

ERREVT2の理由コードが設定されます。理由コードの内容については，「付録I　理由コード一覧」を参照してください。

(4)　ERREVT3

(a)　形式

struct dc_mcf_evt3_type {
  struct dc_mcf_evtheader  evtheader ; … MCFイベント共通ヘッダ
  char reserve01[12] ;                 … 予備
  char map_name[10] ;                  … MCF使用領域
  char reserve03[2] ;                  … 予備
  char ap_name[10] ;                   … アプリケーション名
                                         （異常が発生したメッセージ
                                          のアプリケーション名）
  char reserve04[2] ;                  … 予備
  char service_name[32] ;              … サービス名
  char serv_grp_name[32] ;             … サービスグループ名
  char bid[36] ;                       … トランザクションブランチ
                                          ID領域
} ;

(b)　MCFイベントとして設定される項目

　ap_name

異常が発生したMHPのアプリケーション名が設定されます。

アプリケーション名は，MHPから送信されたメッセージの場合に設定されます。MHP以外から送信された場合は，ヌル文字が設定されます。

　service_name

異常が発生したMHPのアプリケーション名に対応するサービス名が設定されます。

　serv_grp_name

異常が発生したMHPのサービスが属するサービスグループ名が設定されます。

　bid

トランザクションブランチIDが次の形式で設定されます。

(5)　ERREVTA

(a)　形式

struct dc_mcf_evta_type {
  struct dc_mcf_evtheader  evtheader;  … MCFイベント共通ヘッダ
  char reserve01[12] ;                 … 予備
  char map_name[10] ;                  … MCF使用領域
  char reserve03[2] ;                  … 予備
  char ap_name[10] ;                   … アプリケーション名
                                          （正常終了したメッセージ
                                          のアプリケーション名）
  char reserve04[2] ;                  … 予備
  char reserve05[32] ;                 … 予備
  char reserve06[32] ;                 … 予備
  DCLONG user_leng;                    … 他プロトコルの場合の使用領域
  char user_data[16];                  … 他プロトコルの場合の使用領域
  char reserve07[16] ;                 … 予備
} ;

(b)　MCFイベントとして設定される項目

　ap_name

正常終了したメッセージのアプリケーション名が設定されます。

アプリケーション名は，MHPから送信されたメッセージの場合に設定されます。MHP以外から送信された場合は，ヌル文字が設定されます。

(6)　CERREVT

コネクション障害または論理端末障害発生時に，相手システムから受信した障害報告の利用者データがある場合，CERREVTの第2セグメントに設定します。

(a)　形式

typedef struct {
  struct dc_mcf_evtheader  header ;      … MCFイベント共通ヘッダ
  DCLONG err_fact ;                      … 障害要因コード
  DCLONG err_reason1 ;                   … 理由コード1
  DCLONG err_reason2 ;                   … 理由コード2
  char   reserve1[44] ;                  … 予備
} dcmnom_cerrevt ;

(b)　MCFイベントとして設定される項目

　err_fact

障害の発生要因が設定されます。

0x30：コネクション障害発生

0x31：論理端末障害発生

　err_reason1，err_reason2

理由コードが設定されます。理由コードの詳細については，「付録I　理由コード一覧」を参照してください。

(7)　COPNEVT，CCLSEVT

(a)　形式

typedef struct {
  struct dc_mcf_evtheader  header ;    … MCFイベント共通ヘッダ
  char reserve1[56] ;                  … 予備
} dcmnom_statevt ;

(b)　MCFイベントとして設定される項目

ありません。

5.2.4　MCFイベント情報の形式（COBOL言語）

COBOL言語の場合はセグメントの並びとして渡されます。COBOL言語のUAPの場合のMCFイベント情報の内容を以降の表に示します。

表5‒2　COBOL言語のMCFイベント情報の内容（ERREVT1）

項目

位置（バイト）

長さ

（バイト）

属性

内容

形式1

形式2

予備（形式1のときだけ）

0

−

2

−

−

予備（形式1のときだけ）

2

−

2

−

−

エラーイベントコード

4

0

3

英数字

'ERR'が設定されます。

7

3

3

−

−

10

6

2

英数字

ERREVT1を示す'1△'が設定されます。

入力元論理端末名称

12

8

8

英数字

メッセージを入力した論理端末名称です。

予備

20

16

20

−

−

アプリケーション名

40

36

8

英数字

次に示すどれかが設定されます。

形式不正となったアプリケーション名

定義されていないアプリケーション名

予備

48

44

8

−

−

予備

56

52

8

−

−

予備

64

60

8

−

−

コネクション名

72

68

8

英数字

コネクション名です。

予備

80

76

16

−

−

メッセージが入力された日付

96

92

8

外部10進数字

端末入力メッセージを入力した日付です。

YYYYMMDDの形式です。

YYYY：西暦の年

MM：月

DD：日

メッセージが入力された時刻

104

100

8

外部10進数字

端末入力メッセージを入力した時刻です。

HHMMSS00の形式です。

HH：時

MM：分

SS：秒

00は固定です。

予備

112

108

16

−

−

（凡例）

−：該当しません。または，使用されません。

表5‒3　COBOL言語のMCFイベント情報の内容（ERREVT2）

項目

位置（バイト）

長さ

（バイト）

属性

内容

形式1

形式2

予備（形式1のときだけ）

0

−

2

−

−

予備（形式1のときだけ）

2

−

2

−

−

エラーイベントコード

4

0

3

英数字

'ERR'が設定されます。

7

3

3

−

−

10

6

2

英数字

ERREVT2を示す'2△'が設定されます。

入力元論理端末名称

12

8

8

英数字

メッセージを入力した論理端末名称です。

次に示す場合は，'*'が設定されます。

SPPからアプリケーション起動機能で起動したMHPで，障害が発生した場合

上記の障害が発生したあとに，MCFイベントとして起動したMHPからさらにアプリケーション起動機能で起動したMHPで，障害が発生した場合

予備

20

16

20

−

−

アプリケーション名

40

36

8

英数字

エラーになったUAPのアプリケーション名が設定されます。

予備

48

44

8

−

−

予備

56

52

8

−

−

予備

64

60

8

−

−

コネクション名

72

68

8

英数字

コネクション名です。

次に示す場合は，'*'が設定されます。

SPPからアプリケーション起動機能で起動したMHPで，障害が発生した場合

上記の障害が発生したあとに，MCFイベントとして起動したMHPからさらにアプリケーション起動機能で起動したMHPで，障害が発生した場合

予備

80

76

16

−

−

メッセージが入力された日付

96

92

8

外部10進数字

端末入力メッセージを入力した日付です。

YYYYMMDDの形式です。

YYYY：西暦の年

MM：月

DD：日

メッセージが入力された時刻

104

100

8

外部10進数字

端末入力メッセージを入力した時刻です。

HHMMSS00の形式です。

HH：時

MM：分

SS：秒

00は固定です。

理由コード※

112

108

4

外部10進数字

理由コードが設定されます。

予備

116

112

12

−

−

（凡例）

−：該当しません。または，使用されません。

注※

理由コードの内容については，「付録I　理由コード一覧」を参照してください。

表5‒4　COBOL言語のMCFイベント情報の内容（ERREVT3）

項目

位置（バイト）

長さ

（バイト）

属性

内容

形式1

形式2

予備（形式1のときだけ）

0

−

2

−

−

予備（形式1のときだけ）

2

−

2

−

−

エラーイベントコード

4

0

3

英数字

'ERR'が設定されます。

7

3

3

−

−

10

6

2

英数字

ERREVT3を示す'3△'が設定されます。

入力元論理端末名称

12

8

8

英数字

メッセージを入力した論理端末名称です。

次に示す場合は，'*'が設定されます。

SPPからアプリケーション起動機能で起動したMHPで，障害が発生した場合

上記の障害が発生したあとに，MCFイベントとして起動したMHPからさらにアプリケーション起動機能で起動したMHPで，障害が発生した場合

予備

20

16

20

−

−

予備

40

36

8

−

−

予備

48

44

8

−

MCFが使用します。

アプリケーション名

56

52

8

英数字

異常が発生したメッセージのアプリケーション名です。

予備

64

60

8

−

−

コネクション名

72

68

8

英数字

コネクション名です。

次に示す場合は，'*'が設定されます。

SPPからアプリケーション起動機能で起動したMHPで，障害が発生した場合

上記の障害が発生したあとに，MCFイベントとして起動したMHPからさらにアプリケーション起動機能で起動したMHPで，障害が発生した場合

予備

80

76

16

−

−

メッセージが入力された日付

96

92

8

外部10進数字

端末入力メッセージを入力した日付です。

YYYYMMDDの形式です。

YYYY：西暦の年

MM：月

DD：日

メッセージが入力された時刻

104

100

8

外部10進数字

端末入力メッセージを入力した時刻です。

HHMMSS00の形式です。

HH：時

MM：分

SS：秒

00は固定です。

予備

112

108

16

−

−

サービス名

128

124

31

英数字

異常が発生したMHPのアプリケーション名に対応するサービス名です。

予備

159

155

1

−

−

サービスグループ名

160

156

31

英数字

異常が発生したMHPのサービスグループ名です。

予備

191

187

1

−

−

トランザクションブランチID（BID）

192

188

36

英数字

異常が発生したトランザクションのBIDです。

トランザクションブランチIDの形式については，表5-5を参照してください。

予備

228

224

28

−

−

（凡例）

−：該当しません。または，使用されません。

表5‒5　トランザクションブランチIDの形式

項目

位置（バイト）

長さ（バイト）

属性

OpenTP1システムノードID

0

8

英数字

トランザクションブランチ番号

8

4

2進数字

OpenTP1使用領域

12

4

−

予備

16

20

−

（凡例）

−：該当しません。または，使用されません。

表5‒6　COBOL言語のMCFイベント情報の内容（ERREVTA）

項目

位置（バイト）

長さ

（バイト）

属性

内容

形式1

形式2

予備（形式1のときだけ）

0

−

2

−

−

予備（形式1のときだけ）

2

−

2

−

−

エラーイベントコード

4

0

3

英数字

'ERR'が設定されます。

7

3

3

−

−

10

6

2

英数字

ERREVTAを示す'A△'が設定されます。

出力先論理端末名称

12

8

8

英数字

メッセージを出力する論理端末名称です。

予備

20

16

20

−

−

予備

40

36

8

−

−

予備

48

44

8

−

MCFが使用します。

アプリケーション名

56

52

8

英数字

正常終了したメッセージのアプリケーション名（MHPから送信されたメッセージの場合に設定されます。MHP以外から送信された場合は，空白が設定されます）。

予備

64

60

8

−

−

コネクション名

72

68

8

英数字

コネクション名です。

予備

80

76

16

−

−

メッセージが入力された日付

96

92

8

外部10進数字

端末入力メッセージを入力した日付です。

YYYYMMDDの形式です。

YYYY：西暦の年

MM：月

DD：日

メッセージが入力された時刻

104

100

8

外部10進数字

端末入力メッセージを入力した時刻です。

HHMMSS00の形式です。

HH：時

MM：分

SS：秒

00は固定です。

予備

112

108

16

−

−

予備

128

124

31

−

−

予備

159

155

1

−

−

予備

160

156

31

−

−

予備

191

187

1

−

−

予備

192

188

36

−

−

予備

228

224

28

−

−

（凡例）

−：該当しません。または，使用されません。

表5‒7　COBOL言語のMCFイベント情報の内容（CERREVT）

項目

位置（バイト）

長さ（バイト）

属性

内容

イベントコード

0

8

英数字

イベントコード「CERREVT」が設定されます。

入力元論理端末名称

8

8

英数字

MCFが使用します。※1

予備

16

8

−

−

入力元コネクション名

24

8

英数字

コネクション名が設定されます。

メッセージが入力された日付

32

8

外部10進数字

CERREVTを入力した日付です。

YYYYMMDDの形式です。

YYYY：西暦の年

MM：月

DD：日

メッセージが入力された時刻

40

8

外部10進数字

CERREVTを入力した時刻です。

HHMMSS00の形式です。

HH：時

MM：分

SS：秒

00は固定です。

障害要因コード

48

4

2進数字

障害要因が設定されます。

（00000030）₁₆：コネクション障害

（00000031）₁₆：論理端末障害

理由コード1※2

52

4

2進数字

理由コード1が設定されます。

理由コード2※2

56

4

2進数字

理由コード2が設定されます。

予備

60

44

−

−

（凡例）

−：該当しません。または，使用されません。

注※1

論理端末障害の場合，障害の発生した論理端末名称が設定されます。

注※2

理由コード1および理由コード2については，「付録I　理由コード一覧」を参照してください。

表5‒8　COBOL言語のMCFイベント情報の内容（COPNEVT，CCLSEVT）

項目

位置（バイト）

長さ（バイト）

属性

内容

イベントコード

0

8

英数字

イベントコード「COPNEVT」または「CCLSEVT」が設定されます。

入力元論理端末名称

8

8

英数字

MCFが使用します。

予備

16

8

−

−

入力元コネクション名

24

8

英数字

コネクション名が設定されます。

メッセージが入力された日付

32

8

外部10進数字

COPNEVT，CCLSEVTを入力した日付です。

YYYYMMDDの形式です。

YYYY：西暦の年

MM：月

DD：日

メッセージが入力された時刻

40

8

外部10進数字

COPNEVT，CCLSEVTを入力した時刻です。

HHMMSS00の形式です。

HH：時

MM：分

SS：秒

00は固定です。

予備

48

56

−

−

（凡例）

−：該当しません。または，使用されません。

6　システム定義

NIF/OSIプロトコルを使用する場合のTP1/NET/OSAS-NIFのシステム定義，自システムの通信管理プログラム（XNF/AS）と関連づける内容，相手システムとの定義の関係およびシステム定義例について説明します。

TP1/NET/OSAS-NIFの定義の概要

TP1/NET/OSAS-NIFのシステム定義は，OpenTP1のネットワークコミュニケーション定義の中で定義します。

OpenTP1のネットワークコミュニケーション定義の中での定義

OpenTP1のネットワークコミュニケーション定義のうち，TP1/NET/OSAS-NIFに固有の定義を説明します。

使用する定義ファイル

MCFおよびTP1/NET/OSAS-NIFを起動するには，定義ファイルに環境情報を設定する必要があります。MCFで使用する定義ファイルを次の表に示します。

表6‒1　MCFで使用する定義ファイル

定義の種類

定義のソースファイル

定義の内容

MCFマネジャ定義

MCFマネジャ定義ソースファイル

MCF全体の実行環境

MCF通信構成定義

共通定義ソースファイル

プロトコル固有定義ソースファイル

プロトコルごとの実行環境

MCFアプリケーション定義

MCFアプリケーション定義ソースファイル

アプリケーションの属性

定義のソースファイルは，定義コマンド，オプション，オペランドを使用して作成します。それらの中には，プロトコルで共通のものと，プロトコルに固有のものがあります。表6-1の定義の中で，TP1/NET/OSAS-NIFに固有の定義があるものを次に示します。

MCFマネジャ定義

MCF通信構成定義

MCFアプリケーション定義

この章では，TP1/NET/OSAS-NIFに固有，または関連する定義コマンド，オプションおよびオペランドについて説明します。プロトコル共通の定義については，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。ただし，mcftbufコマンド（バッファグループ定義）のlengthオペランド，countオペランドの指定値については，「mcftalccn（コネクション定義の開始）」の注意事項を参照してください。

TP1/NET/OSAS-NIFの組み込み時に必要なファイル

次に示すファイルは，TP1/NET/OSAS-NIFをOpenTP1システムに組み込むときに必要なファイルです。

システムサービス情報定義ファイル

システムサービス共通情報定義ファイル

MCF定義オブジェクトファイル

この章では，システムサービス情報定義ファイルとシステムサービス共通情報定義ファイルの記述内容，およびMCF定義オブジェクトファイルを生成するユティリティのコマンドについて説明します。TP1/NET/OSAS-NIFを組み込む方法については，「8.　組み込み方法」を参照してください。

通信定義の内容の関連づけ

NIF/OSIプロトコルを使用して相手システムと通信するためには，TP1/NET/OSAS-NIFのシステム定義内容を自システムの通信管理プログラムや，相手システムの通信定義と関連づける必要があります。

自システムの通信管理プログラムXNF/ASと関連づける内容については，「自システムの通信管理プログラム（XNF/AS）と関連づける内容」で説明します。さらに，相手システム（TMS-4V/SPまたはXDM/DCCM3）のネットワーク定義と関連づける内容については，「相手システムの通信定義と関連づける内容」で説明します。

TP1/NET/OSAS-NIF固有のシステム定義の種類

TP1/NET/OSAS-NIFに固有の定義を次の表に示します。

表6‒2　TP1/NET/OSAS-NIF固有の定義の種類

定義名

コマンド

オプション・オペランド

定義内容

指定値((値範囲))《省略時解釈値》

MCFマネジャ定義

mcfmcomn

-l

−

MCFメッセージ回復用作業領域長

符号なし整数((0〜524288))《0》

MCF通信構成定義

共通定義

プロトコル共通のコマンドだけで定義できます。共通のコマンドについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

プロトコル固有定義

mcftpcmn（プロトコル共通定義）指定数：1

-e

termactb

コネクション確立処理中のオンライン終了時動作

《wait》｜cont

-r

autoonln

着呼型コネクションの自動受付開始機能を使用するかどうかを指定

yes｜《no》

errdetect

過着呼による障害検出機能を使用するかどうかを指定

yes｜《no》

mcftalccn（コネクション定義の開始）指定数：1〜512※

-c

−

コネクションID

1〜8文字の識別子

-p

−

プロトコルの種別

onf

-n

−

自システムのPSAPアドレス

1〜142文字の16進数字

-q

−

相手システムのPSAPアドレス

1〜186文字の16進数字

-g

sndbuf

メッセージ送信用バッファグループ番号

符号なし整数((1〜512))

rcvbuf

メッセージ受信用バッファグループ番号

符号なし整数((1〜512))

-e

msgbuf

メッセージ編集用バッファグループ番号

符号なし整数((1〜512))

count

メッセージ編集用バッファ数

符号なし整数((1〜131070))

-m

mode

使用する通信管理

xnfas

-t

−

コネクションの種別

《int》 ｜ rsp

-i

−

コネクションの確立方法

auto ｜ 《manual》

-b

bretry

コネクション確立障害時の確立再試行をするかどうかを指定

《yes》 ｜ no

bretrycnt

コネクション確立障害時の確立再試行回数

符号なし整数((0〜65535))《0》（単位：回）

bretryint

コネクション確立障害時の確立再試行間隔

符号なし整数((0〜2550))《60》（単位：秒）

-v

tim1

正常処理監視タイマ値

符号なし整数((0，10〜8191))《60》（単位：秒）

tim2

ユーザ処理監視タイマ値

符号なし整数((0，10〜8191))《60》（単位：秒）

tim3

送達確認監視タイマ値

符号なし整数((0，10〜8191))《60》（単位：秒）

tim4

連続送信監視タイマ値

符号なし整数((0，10〜8191))《60》（単位：秒）

tim5

終了処理監視タイマ値

符号なし整数((0，10〜65535))《300》（単位：秒）

-o

ownsid

自システムのシステムID

16進数字((0001〜ffff))

otrsid

相手システムのシステムID

16進数字((0001〜ffff))

-y

nummax

NIF通番最大値

符号なし整数((1〜4294967295))《32767》

-x

embed

コネクションの確立方式

《yes》 ｜ no

agentnum

エージェント番号のオクテット数指定方式

《asn1》 ｜ fixed

-z

slot

仮想スロット番号

符号なし整数((0〜65535))

mcftalcle（論理端末定義）　指定数 1〜33（重畳型）　1〜2048（非重畳型）

-l

−

論理端末名称

1〜8文字の識別子

-t

−

論理端末の端末タイプ

request ｜ reply ｜ send ｜ receive

-m

mmsgcnt

メモリ出力メッセージ最大格納数

符号なし整数((0〜65535))《0》

dmsgcnt

ディスク出力メッセージ最大格納数

符号なし整数((0〜65535))《0》

-k

quekind

出力メッセージの割り当て先

memory ｜ 《disk》

quegrpid

キューグループID

1〜8文字の識別子

-o

aj

メッセージ送信完了ジャーナルを取得するかどうかを指定

《yes》 ｜ no

-r

repr

代表論理端末にするかどうかを指定

yes ｜ 《no》

-d

sync

同期型を使用するかどうかを指定

yes ｜ 《no》

nugua

NIF通番を引き継ぐかどうかを指定

《yes》 ｜ no

rplytim

応答監視タイマ値

符号なし整数((0〜8191))《0》（単位：秒）

mcftalced（コネクション定義の終了）指定数：mcftalccnと同数

−

−

コネクション定義の終了

−

MCFアプリケーション定義

mcfaalcap（アプリケーション属性定義）

-n

lname

論理端末名称

1〜8文字の識別子

cname

コネクションID

1〜8文字の識別子

（凡例）

−：該当しません。

注※

定義できる最大値です。同時接続できる最大数を求める計算式を次に示します。なお，ソケット用ファイル記述子の最大数については，「システムサービス共通情報定義」を参照してください。

同時接続数≦256−（定義コネクション数×2＋ソケット用ファイル記述子の最大数＋MCFメイン関数でユーザが使用するファイル記述子数＋30）

注

TP1/NET/OSAS-NIFに固有の定義だけ記載してあります。このほかにも，プロトコルで共通の定義コマンド，オプション，およびオペランドがあります。それらについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

定義の指定順序

TP1/NET/OSAS-NIFのプロトコル固有定義コマンドの指定順序を次の図に示します。

図6‒1　TP1/NET/OSAS-NIFのプロトコル固有定義コマンドの指定順序

注※

mcftalccnとmcftalcleの指定は，1対n（n：重畳型の場合は1〜33，非重畳型の場合は1〜2048）です。

mcfmcomn（MCFマネジャ共通定義）

形式

mcfmcomn              :
          〔-l MCFメッセージ回復用作業領域長〕
                      :

機能

メッセージの回復を保証するための作業領域長を定義します。

オプション

●　-l MCFメッセージ回復用作業領域長〜〈符号なし整数〉((0〜524288))《0》

TP1/NET/OSAS-NIFを使用する場合，メッセージの回復を保証するための作業領域長を指定します。

作業領域長の計算式を次に示します。

↑論理端末数×192＋192↑₁₀₂₄＋256

（凡例） ↑ ↑₁₀₂₄：1024ごとに切り上げます。

指定例

論理端末数が六つの場合のMCFマネジャ共通定義（mcfmcomn）の例を次に示します。

###   MCFマネジャ共通定義
mcfmcomn  -n   300                  ¥
          -p   100                  ¥
          -l   1600

mcftpcmn（プロトコル共通定義）

形式

〔mcftpcmn   〔-e "〔termactb=wait|cont〕"〕
             〔-r "〔autoonln=yes|no〕
                   〔errdetect=yes|no〕"〕〕

機能

TP1/NET/OSAS-NIFに関する環境を定義します。

オプション

●　-e

（オペランド）

termactb=wait｜cont　　〜《wait》

コネクション確立処理中のオンライン終了時動作を指定します。

wait

コネクション確立処理が完了するまで終了処理を待ち合わせます。

cont

コネクション確立処理を中断し，終了処理を続行します。

●　-r

（オペランド）

autoonln=yes｜no〜《no》

着呼型コネクションの自動受付開始機能を使用するかどうかを指定します。

yes

着呼型コネクションの自動受付開始機能を使用します。

no

着呼型コネクションの自動受付開始機能を使用しません。

yesを指定した場合，プロトコル共通定義（mcftpcmn -e）のtermactbオペランドにcontを指定する必要があります。waitを指定，または省略した場合，定義オブジェクト生成時にエラーとなります。

errdetect=yes｜no〜《no》

過着呼による障害検出機能を使用するかどうかを指定します。

yes

過着呼による障害検出機能を使用します。

no

過着呼による障害検出機能を使用しません。

yesを指定した場合，自システムのPSAPアドレス（mcftalccn -n）が同一のコネクションで，次のオプションおよびオペランドの指定値を一致させる必要があります。指定値が一致していない場合，定義オブジェクト生成時にエラーとなります。

メッセージ送信用バッファのグループ番号（mcftalccn -g sndbuf）

メッセージ受信用バッファのグループ番号（mcftalccn -g rcvbuf）

コネクション確立の発呼と着呼の識別（mcftalccn -t）

noを指定，または，省略した場合，すべての着呼型のコネクションの自システムのPSAPアドレスを一意にしてください。自システムのPSAPアドレスが重複している着呼型コネクションが存在する場合，相手システムからの確立要求を拒否することがあります。

mcftalccn（コネクション定義の開始）

形式

mcftalccn -c コネクションID
          -p onf
          -n x'自システムのPSAPアドレス'
          -q x'相手システムのPSAPアドレス'
          -g "sndbuf=メッセージ送信用バッファグループ番号
              rcvbuf=メッセージ受信用バッファグループ番号"
         〔-e "msgbuf=メッセージ編集用バッファグループ番号
              count=メッセージ編集用バッファ数"〕
          -m "mode=xnfas"
         〔-t int｜rsp〕
         〔-i auto｜manual〕
         〔-b "〔bretry=yes｜no〕
               〔bretrycnt=コネクション確立障害時の確立再試行回数〕
               〔bretryint=コネクション確立障害時の確立再試行間隔〕"〕
         〔-v "〔tim1=正常処理監視タイマ値〕
               〔tim2=ユーザ処理監視タイマ値〕
               〔tim3=送達確認監視タイマ値〕
               〔tim4=連続送信監視タイマ値〕
               〔tim5=終了処理監視タイマ値〕"〕
          -o "ownsid=x'自システムID'
              otrsid=x'相手システムID'"
         〔-y "〔nummax=NIF通番最大値〕"〕
         〔-x "〔embed=yes｜no〕
               〔agentnum=asn1｜fixed〕"〕
          -z "slot=仮想スロット番号"

機能

コネクションに関する環境を定義します。

オプション

●　-c コネクションID　　〜〈識別子〉((1〜8文字))

OpenTP1システム内で，一意となるコネクションIDを指定します。

●　-p onf

プロトコルの種別を指定します。

onf

NIF/OSIプロトコル

●　-n x'自システムのPSAPアドレス'　　〜〈1〜142文字の16進数字〉

自システムのPSAPアドレスを指定します。

自システムのPSAPアドレスの形式を次の図に示します。

ほかのコネクションが使用するPSAPアドレスと重複しないPSAPアドレスを指定してください。

●　-q x'相手システムのPSAPアドレス'　　〜〈1〜186文字の16進数字〉

相手システムのPSAPアドレスを指定します。

相手システムのPSAPアドレスの形式を次に示します。なお，NSAP値の形式については，マニュアル「通信管理 XNF/AS NSAPアドレス概説編」を参照してください。

-nオプションで指定する自システムのPSAPアドレスと，-qオプションで指定する相手システムのPSAPアドレスの組み合わせは，ほかのコネクションが使用する組み合わせと重複しないでください。

●　-g

（オペランド）

sndbuf=メッセージ送信用バッファグループ番号　　〜〈符号なし整数〉((1〜512))

メッセージ送信用バッファのグループ番号を指定します。

バッファグループ定義（mcftbuf -g）のgroupnoオペランドに指定されているバッファグループ番号を指定してください。

rcvbuf=メッセージ受信用バッファグループ番号　　〜〈符号なし整数〉((1〜512))

メッセージ受信用バッファのグループ番号を指定します。

バッファグループ定義（mcftbuf -g）のgroupnoオペランドに指定されているバッファグループ番号を指定してください。

●　-e

（オペランド）

msgbuf=メッセージ編集用バッファグループ番号　　〜〈符号なし整数〉((1〜512))

入力，出力メッセージ編集UOC呼び出し時に，メッセージ編集用として使用するバッファグループ番号を指定します。

このオペランドを省略した場合は，メッセージ編集用バッファは確保されません。メッセージ編集用バッファグループ番号は，バッファグループ定義（mcftbuf -g）のgroupnoオペランドで指定するバッファグループ番号を指定してください。

count=メッセージ編集用バッファ数　　〜〈符号なし整数〉((1〜131070))

入力，出力メッセージ編集UOC呼び出し時に，メッセージ編集用として使用するバッファの数を指定します。

msgbufオペランドで指定するメッセージ編集用バッファグループ番号に対応するバッファグループ定義（mcftbuf -g）のcountオペランドおよびextendオペランドで指定するバッファ数の中から，メッセージ編集用に使用するバッファ数を指定してください。

メッセージ編集用バッファグループ番号に対応するmcftbufのcountオペランドおよびextendオペランドには，すべての論理端末で入力メッセージ編集UOCおよび出力メッセージ編集UOCが，同時に動作した場合を考慮した面数を指定してください。

また，このオペランドの指定は，バッファグループ定義（mcftbuf -g）のcountオペランドおよびextendオペランドで指定されたバッファ数の合計値を超える指定はできません。

msgbufオペランドを省略した場合は，このオペランドの指定は無効です。

msgbufオペランドを指定した場合，このオペランドを省略できません。省略した場合，定義オブジェクト生成時にKFCA11519-Eメッセージを出力してエラーとなります。

●　-m

（オペランド）

mode=xnfas

使用する通信管理を次の値で指定します。

このオペランドは必ず指定してください。

xnfas

XNF/AS

●　-t int｜rsp　　〜《int》

コネクション確立時の発呼と着呼の識別を指定します。

int

自システムが発呼側

rsp

自システムが着呼側

●　-i auto｜manual　　〜《manual》

オンライン開始時にコネクションを自動的に確立するかどうかを指定します。

auto

オンライン開始時にコネクションを自動的に確立します。

manual

MCF起動後，コネクションを確立します。コネクションの確立は，運用コマンド（mcftactcn）の入力，またはAPI（dc_mcf_tactcn関数もしくはCBLDCMCF('TACTCN△△')）の発行で行います。

●　-b

（オペランド）

bretry=yes｜no　　〜《yes》

コネクション確立時に障害が発生した場合，コネクション確立再試行をするかどうかを指定します。

yes

コネクション確立再試行をします。

no

コネクション確立再試行をしません。

bretrycnt=コネクション確立障害時の確立再試行回数　　〜〈符号なし整数〉((0〜65535))《0》（単位：回）

コネクションの確立再試行をする場合の確立再試行回数を指定します。このオペランドを省略した場合，または0を指定した場合，確立再試行を無限回繰り返します。

bretryオペランドでnoを指定した場合，bretrycntオペランドの指定は無効になります。

bretryint=コネクション確立障害時の確立再試行間隔　　〜〈符号なし整数〉((0〜2550))《60》（単位：秒）

コネクションの確立再試行をする場合の確立再試行間隔を指定します。0を指定した場合，直ちにコネクションの確立再試行をします。

bretryオペランドでnoを指定した場合，bretryintオペランドの指定は無効になります。

注意事項

再試行間隔の精度は秒単位です。また，タイマ定義（mcfttim -t）のbtimオペランドで指定する時間の間隔で再試行するかどうかをチェックします。このため，このオペランドで指定した再試行間隔と実際に再試行する時間には秒単位の誤差が生じます。

●　-v

（オペランド）

tim1=正常処理監視タイマ値　　〜〈符号なし整数〉((0,10〜8191))《60》（単位：秒）

正常処理監視タイマ値を指定します。

0を指定した場合，正常処理監視をしません。

注意事項

監視時間の精度は秒単位です。また，タイマ定義（mcfttim -t）のbtimオペランドで指定する時間の間隔でタイムアウトが発生したかどうかを監視しています。このため，このオペランドで指定した監視時間と実際にタイムアウトを検出する時間には秒単位の誤差が生じます。そのため，タイミングによっては，指定した監視時間よりも短い時間でタイムアウトすることがあります。

tim2=ユーザ処理監視タイマ値　　〜〈符号なし整数〉((0,10〜8191))《60》（単位：秒）

ユーザ処理監視タイマ値を指定します。

0を指定した場合，ユーザ処理監視をしません。

注意事項

監視時間の精度は秒単位です。また，タイマ定義（mcfttim -t）のbtimオペランドで指定する時間の間隔でタイムアウトが発生したかどうかを監視しています。このため，このオペランドで指定した監視時間と実際にタイムアウトを検出する時間には秒単位の誤差が生じます。そのため，タイミングによっては，指定した監視時間よりも短い時間でタイムアウトすることがあります。

tim3=送達確認監視タイマ値　　〜〈符号なし整数〉((0,10〜8191))《60》（単位：秒）

送達確認監視タイマ値を指定します。

0を指定した場合，送達確認監視をしません。

注意事項

監視時間の精度は秒単位です。また，タイマ定義（mcfttim -t）のbtimオペランドで指定する時間の間隔でタイムアウトが発生したかどうかを監視しています。このため，このオペランドで指定した監視時間と実際にタイムアウトを検出する時間には秒単位の誤差が生じます。そのため，タイミングによっては，指定した監視時間よりも短い時間でタイムアウトすることがあります。

tim4=連続送信監視タイマ値　　〜〈符号なし整数〉((0,10〜8191))《60》（単位：秒）

連続送信監視タイマ値を指定します。

0を指定した場合，連続送信監視をしません。

注意事項

監視時間の精度は秒単位です。また，タイマ定義（mcfttim -t）のbtimオペランドで指定する時間の間隔でタイムアウトが発生したかどうかを監視しています。このため，このオペランドで指定した監視時間と実際にタイムアウトを検出する時間には秒単位の誤差が生じます。そのため，タイミングによっては，指定した監視時間よりも短い時間でタイムアウトすることがあります。

tim5=終了処理監視タイマ値　　〜〈符号なし整数〉((0，10〜65535))《300》（単位：秒）

終了処理監視タイマ値を指定します。

0を指定した場合，終了処理監視をしません。

注意事項

監視時間の精度は秒単位です。また，タイマ定義（mcfttim -t）のbtimオペランドで指定する時間の間隔でタイムアウトが発生したかどうかを監視しています。このため，このオペランドで指定した監視時間と実際にタイムアウトを検出する時間には秒単位の誤差が生じます。そのため，タイミングによっては，指定した監視時間よりも短い時間でタイムアウトすることがあります。

●　-o

（オペランド）

ownsid=x'自システムID'　　〜〈16進数字〉((0001〜ffff))

自システムのシステムIDをネットワーク内で一意に指定します。

otrsid=x'相手システムID'　　〜〈16進数字〉((0001〜ffff))

相手システムのシステムIDをネットワーク内で一意に指定します。

●　-y

（オペランド）

nummax=NIF通番最大値　　〜〈符号なし整数〉((1〜4294967295))《32767》

通番管理機能で使用するNIF通番の最大値を指定します。

●　-x

（オペランド）

embed=yes｜no　　〜《yes》

コネクションの確立方式を指定します。

ただし，-tオプションでrspを指定した場合，このオペランドの指定は無効になります。

yes

重畳型（OSI構造の層の中のACSEとNIF/OSIを同時に確立します。重畳型で接続できる端末の台数は，1〜33台です）

no

非重畳型（OSI構造の層の中のACSEを確立してからNIF/OSIを確立します。非重畳型で接続できる端末の台数は，1〜2048台です）

agentnum=asn1｜fixed　　〜《asn1》

NIFヘッダに設定するエージェント番号のオクテット数を指定します。

このオペランドの指定を省略した場合，asn1に設定されます。

asn1

ASN.1のエンコード規則に従い，最小のオクテット数に設定します。

fixed

2オクテット固定で設定します。

●　-z

（オペランド）

slot=仮想スロット番号　　〜〈符号なし整数〉((0〜65535))

仮想スロット番号を指定します。

XNF/ASの通信構成定義で指定する仮想スロット番号を指定してください。

このオペランドは必ず指定してください。

注意事項

-gオプションおよび-eオプションで指定するバッファグループ番号は，バッファグループ定義（mcftbuf）で指定したバッファグループ番号に対応させてください。mcftbuf定義コマンドでコネクションごとに割り当てる資源の量を次の表に示します。バッファグループ定義の詳細については，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

表6‒3　mcftbuf定義コマンドでコネクションごとに割り当てる資源の量

mcftalccn

コマンド

バッファグループ定義　mcftbufコマンド　-gオプション

length　※1

count + extend　※2

-g

sndbuf

論理端末数×10

または

コネクション間で最大のメッセージ長どちらかの最大値

論理端末数×（最大セグメント分割数＋1）

rcvbuf

論理端末数×10

または

コネクション間で最大のメッセージ長どちらかの最大値

論理端末数×（最大セグメント分割数＋1）＋2※3

-e

msgbuf

ユーザ任意値（入力メッセージ編集UOC出力メッセージ編集UOCで編集したメッセージを格納できるサイズ）

編集用バッファ数

注※1

lengthオペランドに指定できる最大値-256未満の値を指定してください。また，複数コネクションでバッファグループを共用する場合，コネクション間での最大の値を指定します。

注※2

複数コネクションでバッファグループを共用する場合，コネクションごとの和を指定します。

注※3

過着呼による障害検出を使用する場合，着呼型のコネクションごとに加算してください。

TP1/NET/OSAS-NIFは，オンライン開始時に送受信バッファが不足していないかチェックします。バッファが不足している場合，KFCA13525-Wメッセージが出力されます。

なお，オンライン開始時のチェックでは，送受信するメッセージが単一セグメント（最大セグメント分割数が0）と仮定します。このため，複数セグメントのメッセージを送受信するのに，表6-3に示した値より小さい値をバッファグループ定義に指定すると，オンライン開始時にKFCA13525-Wメッセージが出力されないで，オンライン中にバッファ不足が発生することがあるので，注意してください。

mcftalcle（論理端末定義）

形式

mcftalcle -l 論理端末名称
          -t request｜reply｜send｜receive
        〔-m "〔mmsgcnt=メモリ出力メッセージ最大格納数〕
              〔dmsgcnt=ディスク出力メッセージ最大格納数〕 "〕
          -k "〔quekind=memory｜disk〕
              〔quegrpid=キューグループID〕 "
        〔-o "〔aj=yes｜no〕"〕
        〔-r "〔repr=yes｜no〕"〕
        〔-d "〔sync=yes｜no〕
              〔nugua=yes｜no〕
              〔rplytim=応答監視タイマ値〕"〕

機能

論理端末に関する環境を定義します。

オプション

●　-l 論理端末名称　　〜〈1〜8文字の識別子〉

OpenTP1システム内で，一意となる論理端末名称を指定します。

●　-t request｜reply｜send｜receive

この論理端末の端末タイプを指定します。

request

request型論理端末またはrequest型論理端末（同期型）

reply

reply型論理端末

send

send型論理端末

receive

receive型論理端末

なお，request型論理端末（同期型）を指定する場合，-dオプションのsyncオペランドにyesを指定してください。

●　-m

（オペランド）

mmsgcnt=メモリ出力メッセージ最大格納数　　〜〈符号なし整数〉((0〜65535))《0》

メモリキューで待ち合わせる出力メッセージの最大格納数を指定します。

出力メッセージの待ち合わせ数が指定した最大数になると，それ以降UAPからの送信要求（dc_mcf_send関数またはSEND文）はエラーリターン（リターン値DCMCFRTN_71003またはステータスコード71003）となります。

0を指定した場合，または省略した場合，メモリキューで待ち合わせをする出力メッセージの数は指定可能な最大数（65535）となります。ただし，実際に待ち合わせをできる出力メッセージ数は動的共用メモリの容量に依存します。

dmsgcnt=ディスク出力メッセージ最大格納数　　〜〈符号なし整数〉((0〜65535))《0》

ディスクキューで待ち合わせをする出力メッセージの最大格納数を指定します。

出力メッセージの待ち合わせ数が指定した最大数になると，それ以後UAPからの送信要求（dc_mcf_send関数またはSEND文）はエラーリターン（リターン値DCMCFRTN_71003またはステータスコード71003）となります。

0を指定した場合，または省略した場合，ディスクキューで待ち合わせをする出力メッセージの数は指定可能な最大数（65535）となります。ただし，実際に待ち合わせをできる出力メッセージ数はメッセージキューファイルの容量に依存します。

●　-k

（オペランド）

quekind=memory｜disk　　〜《disk》

送受信メッセージの割り当て先（メモリキューまたはディスクキュー）を指定します。

memory

メモリキューだけに割り当てます。

disk

ディスクキューおよびメモリキューに割り当てます。

quegrpid=キューグループID　　〜〈1〜8文字の識別子〉

ディスクキューで待ち合わせをする出力メッセージに使用するキューグループIDを指定します。

入出力キュー定義（mcfmqgid）で指定するキューグループID（キューグループ種別はotq）のどれかを指定してください。

このオペランドは，quekindオペランドでdiskを指定した場合は省略できません。

●　-o

（オペランド）

aj=yes｜no　　〜《yes》

送信完了時の情報を取得するかどうかを指定します。

yes

取得します。

no

取得しません。

●　-r

（オペランド）

repr=yes｜no　　〜《no》

該当する論理端末を代表論理端末とするかどうかを指定します。

代表論理端末は，コネクションに関するイベントを受信するための論理端末です。

一つのコネクション内に複数の論理端末がある場合，一つの論理端末定義でだけ，yesを指定できます。このオペランドの指定がすべてnoの場合，最初に定義した論理端末が代表論理端末になります。

yes

該当する論理端末定義の論理端末を代表論理端末とします。

no

該当する論理端末定義の論理端末を代表論理端末としません。

●　-d

（オペランド）

sync=yes｜no　　〜《no》

request型論理端末を同期型として使用するかどうかを指定します。-tオプションにrequestを指定した場合だけ有効です。

このオペランドの指定を省略した場合，noに設定されます。

yes

同期型として使用します。

no

同期型として使用しません。

nugua=yes｜no　　〜《yes》

MCFの再開始時に，NIF通番を引き継ぐかどうかを指定します。

-kオプションのquekindオペランドにmemoryを指定した場合，有効となります。

このオペランドの指定を省略した場合，yesに設定されます。

yes

NIF通番を引き継ぎます。

no

NIF通番を引き継ぎません。

なお，noを指定した場合，MCFの再開始時には，NIF通番はリセット状態となり，再送のための情報は失われます。

rplytim=応答監視タイマ値　　〜〈符号なし整数〉((0〜8191))《0》　（単位：秒）

問い合わせメッセージを受信して，reply型論理端末で起動したMHPからの応答メッセージの送信を受け付けるまでの監視時間を秒単位で指定します。-tオプションにreplyを指定した場合だけ有効です。

次に示す契機から応答メッセージの送信を受け付けるまでの時間を監視します。

相手システムから問い合わせメッセージを受信して入力キューへ登録したとき

MHPからの応答メッセージ送信待ちの状態で，相手システムから通番問い合わせ要求を受信したとき

MHPからの応答メッセージを送信待ちの状態で，相手システムから再送された問い合わせメッセージを受信したとき

問い合わせメッセージを受信して，監視時間内にMHPからの応答メッセージ送信を受け付けない場合，該当するメッセージの送受信の処理を打ち切り，次メッセージを処理します。

通番問い合わせ要求または再送された問い合わせメッセージを受信して，監視時間内にMHPから応答メッセージの送信を受け付けない場合，該当するメッセージは未受信として処理します。

このオペランドの指定を省略した場合，または0を指定した場合，応答監視はしません。

なお，監視時間の指定はコネクション定義（mcftalccn -v）のtim1オペランドまたはtim2オペランドの指定値より小さな値を指定してください。

注意事項

監視時間の精度は秒単位です。また，タイマ定義（mcfttim -t）のbtimオペランドで指定する時間の間隔でタイムアウトが発生したかどうかを監視しています。このため，このオペランドで指定した監視時間と実際にタイムアウトを検出する時間には秒単位の誤差が生じます。そのため，タイミングによっては，指定した監視時間よりも短い時間でタイムアウトすることがあります。監視時間が小さくなるほど，誤差の影響を受けやすくなりますので，監視時間は3（単位：秒）以上の値の設定を推奨します。

mcftalced（コネクション定義の終了）

形式

mcftalced

機能

コネクションの定義の終了を示します。

オプション

ありません。

mcfaalcap（アプリケーション属性定義）

形式

mcfaalcap -n "name=相手システムのアプリケーション名"
                    :
              [lname=自システムの論理端末名称]
              [cname=コネクションID]
                    :

機能

EXECAP（相手システムのアプリケーションの起動）要求を発行する場合に，相手システムのアプリケーション名と次に示すどちらかをあわせて指定します。

自システムの論理端末名称

自システムのコネクションID

オプション

●　-n

（オペランド）

name=相手システムのアプリケーション名

EXECAP要求を発行するときの相手システムのアプリケーション名を指定します。ただし，アプリケーション名には英小文字および_（アンダスコア）は指定できません。

lname=自システムの論理端末名称

EXECAP要求を発行する場合に，nameオペランドで指定した相手システムのアプリケーションとメッセージの送受信をする自システムの論理端末名称を指定します。

論理端末名称は，TP1/NET/OSAS-NIFの論理端末定義（mcftalcle）で定義したrequest型論理端末またはsend型論理端末を指定してください。

cname=自システムのコネクションID

EXECAP要求を発行する場合に，nameオペランドで指定した相手システムのアプリケーションと通信する自システムのコネクションIDを指定します。コネクション下には，一つ以上のrequest型論理端末を定義してください。

ただし，typeオペランドでansまたはcontを指定したときだけ指定できます。-gオプションのtypeオペランドにSPPを指定したときは指定できません。

注意事項

EXECAP要求で相手システムのアプリケーションを起動する場合，次に示す項目に注意してください。

TP1/NET/OSAS-NIFのMCF通信構成定義に対応するmcfaalcapコマンドで次の項目を指定してください。ただし，自システム内でアプリケーション起動機能を使用する場合は，アプリケーション起動プロセスのMCF通信構成定義に対応するmcfaalcapコマンドで次の項目を指定してください。

相手システムのアプリケーション名

論理端末名称またはコネクションID

アプリケーション名には英小文字および_（アンダスコア）は指定できません。論理端末名称を指定する場合，request型論理端末またはsend型論理端末の論理端末名称を指定してください。コネクションIDを指定する場合，コネクション下に一つ以上のrequest型論理端末を定義してください。

相手システム側で起動するアプリケーションを定義する場合，サービスグループ名，サービス名は意味を持ちません。任意の名称を指定してください。

mcfaalcap -g quekindで指定するメッセージの割り当て先は，必ずdiskを指定してください。quekindオペランドの指定を省略した場合，またはディスクキューからの縮退処理によってメモリキューを使用している場合は，メッセージの再送はしません。

EXECAP要求を発行する起動元のアプリケーションプログラムと，起動先のアプリケーション属性定義との関係を次の表に示します。

次の表に示す以外の関係で，EXECAP要求を発行した場合はエラーとなります。

表6‒4　起動元のアプリケーションプログラムと起動先のアプリケーション属性定義との関係

起動元のアプリケーションプログラム

起動先のアプリケーション属性定義（mcfaalcap）

−n

lname

cname

type

任意

send型論理端末を指定します。

指定しません。

noans

ans型MHP

request型論理端末を指定します。

ans

noans型MHPまたはSPP

cont型MHP

cont

ans型MHP

指定しません。

request型論理端末が定義してあるコネクションIDを指定します。

ans

noans型MHPまたはSPP

cont型MHP

cont

指定例

###   アプリケーション属性定義(OSASNF)
mcfaalcap   -n  "name=APL01                ¥
                 kind=user                 ¥
                 type=noans                ¥
                 msgcnt=100                ¥
                 lname=NFLE01"             ¥
            -g  "servgrpn=srvgrp01         ¥
                 quegrpid=quegrp02         ¥
                 quekind=disk"             ¥
            -v  "servname=srv01"
mcfaalcap   -n  "name=APL02                ¥
                 kind=user                 ¥
                 type=ans                  ¥
                 msgcnt=100                ¥
                 cname=cnct01"             ¥
            -g  "servgrpn=srvgrp01         ¥
                 quegrpid=quegrp02         ¥
                 quekind=disk"             ¥
            -v  "servname=srv02"

システムサービス情報定義

MCFサービスはユーザが作るシステムサービスで，OpenTP1のシステムサービスと同じ位置づけになります。

システムサービス情報定義では，MCF通信サービスを起動するための環境を定義します。ユーザが，MCFサービスを作成するときに定義する必要があります。

システムサービス情報定義は，テキストエディタを使用して作成します。

システムサービス情報定義の完全パス名を次に示します。

＄DCDIR/lib/sysconf/定義ファイル名

定義ファイル名には，システムサービス情報定義のmoduleオペランドで指定する実行形式プログラム名を指定します。この定義ファイル名をMCFマネジャ定義のmcfmcnameコマンドに指定します。

形式

set形式

  set module="TP1/NET/OSAS-NIFの実行形式プログラム名"
〔set mcf_prf_trace=Y｜N〕

機能

プロセスサービスがMCF通信サービスを起動するための環境を定義します。

各MCF通信サービスに対して一つ，システムサービス情報定義を作成できます。また，複数のMCF通信サービスで一つのシステムサービス情報定義を共用することもできます。

説明

set形式のオペランド

●　module="TP1/NET/OSAS-NIFの実行形式プログラム名"　　〜〈1〜8文字の識別子〉

MCF通信サービスを起動するための実行形式プログラム名を指定します。

MCF実行形式プログラムには，MCF通信プロセスのためのものとアプリケーション起動プロセスのためのものがあります。

MCF実行形式プログラムは，MCF通信プロセス同士およびアプリケーション起動プロセス同士で共有できます。

TP1/NET/OSAS-NIFの実行形式プログラム名には，先頭4文字がmcfuで始まる最大8文字の名称を指定します。

●mcf_prf_trace=Y｜N　　〜《Y》

MCF通信サービスごとに，MCF性能検証用トレース情報を取得するかどうかを指定します。このオペランドの指定値を有効にするには，システムサービス共通情報定義のmcf_prf_trace_levelオペランドに00000001を指定してください。

Y

MCF性能検証用トレース情報を取得します。

N

MCF性能検証用トレース情報を取得しません。

MCF通信サービスでのMCF性能検証用トレース情報取得有無とオペランドの指定値の関係を，次の表に示します。

システムサービス共通情報定義mcf_prf_trace_levelオペランドの指定値

システムサービス情報定義mcf_prf_traceオペランドの指定値

Y

N

00000000

取得しない

取得しない

00000001

取得する

取得しない

このオペランドの使用は，TP1/Extension 1をインストールしていることが前提です。TP1/Extension 1をインストールしていない場合の動作は保証できません。

システムサービス共通情報定義

TP1/NET/OSAS-NIFで定義したシステム構成の内容によっては，OpenTP1のシステムサービス共通情報定義を指定する必要があります。

システムサービス共通情報定義の完全パス名を次に示します。

$DCDIR/lib/sysconf/mcf

形式

set形式

  set max_socket_descriptors=ソケット用ファイル記述子の最大数
  set max_open_fds=MCF通信プロセスでアクセスするファイルの最大数
〔set mcf_prf_trace_level=MCF性能検証用トレース情報の取得レベル〕

機能

システムサービス共通情報定義では，複数のMCF通信サービスに共通する情報を定義します。この定義ファイルは，標準値を定義した状態で製品に含まれています。次に示すオペランドについては，必要に応じて，テキストエディタを使用して定義値を変更してください。ほかのオペランドについては，変更しないでください。

説明

set形式のオペランド

この定義には，ほかにもオペランドがあります。詳細については，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

●　max_socket_descriptors=ソケット用ファイル記述子の最大数　　〜〈符号なし整数〉((64〜3596))

各MCF通信プロセスでソケット用に使用するファイル記述子数の中の最大値を指定します。

OpenTP1制御下のプロセスでは，システムサーバやユーザサーバとの間で，ソケットを使用したTCP/IP通信でプロセス間の情報交換をしています。そのため，同時に稼働するUAPプロセスの数などによって，ソケット用のファイル記述子の最大数を変更する必要があります。

各MCF通信プロセスまたはアプリケーション起動プロセスが使用するソケット用ファイル記述子の最大数を求める計算式を次に示します。

↑（このMCF通信プロセスに対してメッセージ送信要求を行うUAPプロセス数※1
  ＋システムサービスプロセス数※2
  ＋このMCF通信プロセスまたはアプリケーション起動プロセスに対して同時に処理要求を行う運用コマンド数
  ）／0.8↑

（凡例）

↑↑：小数点以下を切り上げます。

注※1

アプリケーション起動プロセスに対するアプリケーション起動要求を行うUAPプロセス数も含みます。

注※2

システムサービスプロセス数とは，自OpenTP1システム内のシステムサービスプロセス数です。自OpenTP1内のシステムサービスプロセスは，rpcstatコマンドで表示されるサーバ名をカウントすることで求められます。rpcstatコマンドで表示されるサーバ名のうち，マニュアル「OpenTP1　解説」のOpenTP1のプロセス構造に記載されているシステムサービスプロセスをカウントしてください。

自OpenTP1内の各MCF通信プロセスおよびアプリケーション起動プロセスごとに計算し，その結果の中で最大値が64より大きい場合は，その値を指定します。64以下の場合は，64を指定します。

このオペランドの指定値が小さいと，OpenTP1制御下の他プロセスとのコネクションが設定できなくなるため，プロセスがKFCA00307-Eメッセージを出力して異常終了します。

●　max_open_fds=MCF通信プロセスでアクセスするファイルの最大数　　〜〈符号なし整数〉((500〜4032))

各MCF通信プロセスでアクセスするファイル数の中の最大値を指定します。

MCF通信プロセスが行うメッセージの送受信にもファイル記述子が使われます。この数が不足すると，コネクションの確立ができないなどの障害が発生するため，事前に必要となるファイル記述子の数を設定しておく必要があります。

各MCF通信プロセスが使用するファイル記述子の最大数を求める計算式を次に示します。

（プロトコル制御で使用するファイル記述子数※1）＋MCFメイン関数でユーザが使用するファイル記述子数＋30※2

注※1

TP1/NET/OSAS-NIFの場合，コネクションの総数を3倍した値になります。実際に通信を行うコネクションの総数ではありませんので，注意してください。

注※2

MCF通信プロセスが扱う定義ファイルなどの数の最大値です。

自OpenTP1内のMCF通信プロセスごとに計算し，その結果の中で最大値が500より大きい場合は，その値を指定します。500以下の場合は，500を指定します。指定値を超えてファイルのアクセスが発生した場合，その超過分は，ソケット用ファイル記述子使用数として扱われます。この場合，「max_socket_descriptorsオペランドの指定値−max_open_fdsオペランドの指定値の超過分」が，実際のソケット用ファイル記述子の最大数になりますので，ご注意ください。

max_socket_descriptorsオペランドとmax_open_fdsオペランドには次の条件を満たす値を指定してください。

（「max_socket_descriptorsオペランドの指定値」
＋「max_open_fdsオペランドの指定値」）≦4096

ただし，TP1/NET/OSAS-NIFのMCF通信プロセスで使用できるファイル記述子の最大数は2048です。

TP1/NET/OSAS-NIFのMCF通信プロセスで，max_socket_descriptorsオペランドとmax_open_fdsオペランドの和が1プロセスで使用できるファイル記述子の最大数を超えている場合，TP1/NET/OSAS-NIFのMCF通信プロセスで使用できるファイル記述子数は，1プロセスで使用できるファイル記述子の最大数に強制的に補正されます。

max_socket_descriptorsオペランドとmax_open_fdsオペランドの和が1プロセス当たりでオープンできるファイル数の物理限界値（ハードリミット）を超えていたとき，MCFの開始を中断します。

●mcf_prf_trace_level=MCF性能検証用トレース情報の取得レベル　　〜((00000000〜00000001))《00000001》

MCF性能検証用トレース情報の取得レベルを指定します。MCF性能検証用トレースを取得する場合は，システム共通定義のprf_traceオペランドにYを指定するか，または省略してください。

00000000

MCF性能検証用トレース情報を取得しません。

00000001

MCF性能検証用トレース情報（イベントID：0xa000〜0xa0ff）を取得します。イベントIDの詳細については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。また，TP1/NET/OSAS-NIF固有の出力情報や取得タイミングについては，「付録F　MCF性能検証用トレースの取得」を参照してください。

オペランドの指定に誤りがある場合は，OpenTP1開始処理中にOpenTP1が異常終了します。

このオペランドの使用は，TP1/Extension 1をインストールしていることが前提です。TP1/Extension 1をインストールしていない場合の動作は保証できません。

注意事項

max_socket_descriptorsオペランドの指定値とmax_open_fdsオペランドの指定値の合計は，OSのシステムパラメタで指定する「1プロセスでオープンできるファイル数」を超えないようにする必要があります。システム定義の変更などによって，上記のオペランドの指定値の合計が増加する場合は，OSのシステムパラメタの指定を変更してください。

MCF定義オブジェクトの生成

MCF定義オブジェクト生成ユティリティでは，MCFの定義ファイルの構文のチェックと定義オブジェクトファイルへの変換をします。ここでは，MCF定義オブジェクト生成ユティリティの起動コマンドについて説明します。

形式

mcfosnf -i 〔パス名〕入力ファイル名
        -o 〔パス名〕出力オブジェクトファイル名
      〔-r ｛no｜rep｝〕

機能

MCF通信構成定義のTP1/NET/OSAS-NIFのプロトコル固有定義ファイルの構文をチェックし，定義オブジェクトファイルを作成します。

ただし，開始から再開始の間に定義オブジェクトファイルを変更しないでください。変更した場合，再開始時に正常に動作しないことがあるためご注意ください。

TP1/NET/OSAS-NIFのプロトコル固有定義オブジェクトファイル以外の生成ユティリティについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

オプション

●　-i 〔パス名〕 入力ファイル名　　〜〈パス名〉〈1〜8文字の識別子〉

定義ソースが格納されているファイル名を指定します。

●　-o 〔パス名〕 出力オブジェクトファイル名　　〜〈パス名〉〈1〜8文字の英数字〉

定義オブジェクトを格納するファイル名を指定します。

次に示す条件を満たした名称を指定してください。

先頭3文字が_muで始まる最大8文字の名称

通信サービス定義（mcfmcname -s）のmcfsvnameオペランドで指定するMCF通信サーバ名

●-r ｛no｜rep｝　　〜《no》

定義オブジェクトファイルの出力先に読み取り権限を持つファイルがすでに存在する場合，定義オブジェクトファイルを上書きするかどうかを指定します。

no

定義オブジェクトファイルを上書きしないで，KFCA10332-Eメッセージを出力します。

rep

定義オブジェクトファイルを上書きします。

MCF定義オブジェクトの解析

形式

mcfosnfr -i 〔パス名〕解析対象オブジェクトファイル名

機能

MCF通信構成定義のプロトコル（TP1/NET/OSAS-NIF）固有定義オブジェクト，または，これと共通定義オブジェクトとを結合したオブジェクトを解析し，定義ソースのイメージで標準出力します。

解析対象が不正であった場合，オブジェクトの解析および出力ができないことがあります。

オプション

●　-i 〔パス名〕 解析対象オブジェクトファイル名　　〜〈パス名〉〈1〜8文字の英数字〉

解析する定義オブジェクトが格納されているファイル名を指定します。

出力例

定義オブジェクトの解析後の出力例を次に示します。

なお，値を指定していない場合は，省略値が表示されます。

################################################################
      MCF communication configuration definition
                  OSAS-NIF definition
################################################################
   OBJECT FILE NAME : XXXXXXXX
   VV-RR            : xx-xx
   DATE             : yyyy-mm-dd hh:mm:ss
################################################################

mcftalccn
  -c           = cnct01
  -p           = onf
  -n           = x'0a81008202000283020003'
  -q           = x'1781008202000383020003840b490001020000000000fe01'
  -g sndbuf    = 1
  -g rcvbuf    = 2
  -e msgbuf    = 3
  -e count     = 14
  -m mode      = xnfas
  -t           = int
  -i           = manual
  -b bretry    = yes
  -b bretrycnt = 20
  -b bretryint = 5
  -v tim1      = 60
  -v tim2      = 60
  -v tim3      = 60
  -v tim4      = 60
  -v tim5      = 60
  -o ownsid    = x'0001'
  -o otrsid    = x'ffff'
  -y nummax    = 20
  -x embed     = yes
  -x agentnum  = asn1
* -x rnodetr   = yes
* -x acname    = x'816fa973'
* -x timset    = yes
* -x userpi    = e1
  -z slot      = 1

mcftalcle
  -l           = NFLE01
  -t           = send
  -m mmsgcnt   = 0
  -m dmsgcnt   = 0
  -k quekind   = disk
  -k quegrpid  = quegrp01
  -o aj        = yes
  -r repr      = no
  -d sync      = no
  -d nugua     = yes
  -d rplytim   = 0
* -d ctlsend   = no
* -d nuupmode  = normal

mcftalcle
  -l           = NFLE02
  -t           = request
  -m mmsgcnt   = 0
  -m dmsgcnt   = 0
  -k quekind   = disk
  -k quegrpid  = quegrp01
  -o aj        = yes
  -r repr      = no
  -d sync      = no
  -d nugua     = yes
  -d rplytim   = 0
* -d ctlsend   = no
* -d nuupmode  = normal

mcftalced

######################### End Of File ##########################

注

先頭に*が付いている行は，限定公開機能の定義です。

メッセージキューサービス定義

TP1/NET/OSAS-NIFを使用する場合，メッセージの再読み出しをするため，メッセージキューサービス定義（quegrp）の-mオプションに，メッセージキューファイルに保持するメッセージ数を指定してください。

メッセージキューサービス定義（quegrp）の例を次に示します。

#que : メッセージキューサービス定義
quegrp -g quegrp01 -f /dev/rdsk/rhd011/quef01 -n 256 -m 1
quegrp -g quegrp02 -f /dev/rdsk/rhd011/quef02 -n 256 -m 1
set que_xidnum   = 256

メッセージキューサービス定義については，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

自システムの通信管理プログラム（XNF/AS）と関連づける内容

相手システムとの接続時に使用したい機能によって，使用する通信管理プログラムは次のとおり異なります。

OSI拡張機能を使用する場合

XNF/AS/BASE

XNF/AS/OSI Extension

自局IPアドレス指定機能を使用する場合

XNF/AS/BASE

XNF/AS/OSI Extension

XNF/AS/OSI Extension/Cluster

OSI拡張高信頼化機能を使用する場合

XNF/AS/BASE

XNF/AS/OSI Extension

XNF/AS/Host Adaptor

通信管理プログラムの詳細については，マニュアル「通信管理 XNF/AS 解説・運用編」およびマニュアル「通信管理 XNF/AS 構成定義編」を参照してください。

どの通信管理プログラムの機能を使用する場合でも，コネクション定義（mcftalccn）で指定する定義の内容と，XNF/ASのシステム定義時に指定する定義の内容とを関連づける必要があります。関連づける必要のある項目を次に示します。

コネクション数

Tセレクタ値の種類数※

仮想スロット番号

注※

例えば，次の図に示すように三つのmcftalccnコマンドを定義した場合は，Tセレクタ値の種類数である2をXNF/ASの通信構成定義と関連づけます。

関連づける項目は，使用する機能によって異なります。使用する機能別に，次に示します。

OSI拡張機能を使用する場合

OSI拡張機能を使用する場合は，次の表に示すとおりに定義を関連づけてください。

表6‒5　OSI拡張機能を使用する場合のXNF/ASの定義との関連づけ

項番

TP1/NET/OSAS-NIFでの定義内容

XNF/ASでの定義内容

コマンド

内容

定義文

オペランド

1

mcftalccn

コネクション数（定義数）

configuration

max_OSI_association※

max_TPTCP_connection※

2

mcftalccn

Tセレクタ値の種類数（-nオプションのTセレクタ値）

max_TSAP

3

mcftalccn

仮想スロット番号（-zオプションのslotオペランド）

TPTCP_define

VASS

注※

過着呼による障害検出を使用する場合，次の計算式の値を設定します。

着呼型コネクション数×3＋発呼型コネクション数

自局IPアドレス指定機能を使用する場合

自局IPアドレス指定機能を使用する場合は，次の表に示すとおりに定義を関連づけてください。

表6‒6　自局IPアドレス指定機能を使用する場合のXNF/ASの定義との関連づけ

項番

TP1/NET/OSAS-NIFでの定義内容

XNF/ASでの定義内容

コマンド

内容

定義文

オペランド

1

mcftalccn

コネクション数（定義数）

configuration

max_OSI_association※

max_TPTCP_connection※

2

Tセレクタ値の種類数（-nオプションのTセレクタ値）

max_TSAP

3

仮想スロット番号（-zオプションのslotオペランド）

TPTCP_slot

VASS

注※

過着呼による障害検出を使用する場合，次の計算式の値を設定します。

着呼型コネクション数×3＋発呼型コネクション数

OSI拡張高信頼化機能を使用する場合

OSI拡張高信頼化機能を使用する場合は，次の表に示すとおりに定義を関連づけてください。

表6‒7　OSI拡張高信頼化機能を使用する場合のXNF/ASの定義との関連づけ

項番

TP1/NET/OSAS-NIFでの定義内容

XNF/ASでの定義内容

コマンド

内容

定義文

オペランド

1

mcftalccn

コネクション数（定義数）

configuration

max_OSI_association※

max_TPTCP_connection※

2

Tセレクタ値の種類数（-nオプションのTセレクタ値）

max_TSAP

3

仮想スロット番号（-zオプションのslotオペランド）

TPTCP_VC

VASS

注※

過着呼による障害検出を使用する場合，次の計算式の値を設定します。

着呼型コネクション数×3＋発呼型コネクション数

相手システムの通信定義と関連づける内容

TP1/NET/OSAS-NIFを使用する場合のネットワーク構成の例を次の図に示します。

図6‒2　ネットワーク構成の例

この例の場合，TP1/NET/OSAS-NIFは，XNF，およびTMS-4V/SPまたはXDM/DCCM3の定義と関連づける必要があります。

XNFの定義と関連づける内容

TP1/NET/OSAS-NIFのシステム定義とXNFの定義との関係を以降の図に示します。XNFの定義については，マニュアル「XNF TCP/IP接続機能 XNF/TCP 定義とコマンド」を参照してください。

図6‒3　XNFの定義との関係（OSI拡張機能または自局IPアドレス指定機能を使用する場合）

図6‒4　XNFの定義との関係（OSI高信頼化機能を使用する場合）

TMS-4V/SPシステム定義と関連づける内容

相手システムがTMS-4V/SPシステムの場合の，TP1/NET/OSAS-NIFとOSAS/NF/4VSPの定義の関係を次の図に示します。OSAS/NF/4VSPの定義については，マニュアル「VOS3 TMS-4V/SP OSAS/AP間通信サービス-NF OSAS/NF/4VSP」を参照してください。

図6‒5　OSAS/NF/4VSPの定義との関係

注※1

相手システムがTMS-4V/SPシステムの場合，コネクションの確立方式には非重畳型を指定してください。

注※2

相手システムがTP1/NET/OSAS-NIFの場合，ホストノードに対して複数の実ノードを定義することはできません。

XDM/DCCM3システム定義と関連づける内容

相手システムがXDM/DCCM3システムの場合のTP1/NET/OSAS-NIFとOSAS/UA2/DCCM3の定義の関係を次の図に示します。OSAS/UA2/DCCM3の定義については，マニュアル「VOS3 OSIアプリケーション共通機能/AP間通信サービス/DCCM3 OSAS/UA2/DCCM3」を参照してください。

図6‒6　OSAS/UA2/DCCM3の定義との関係

アプリケーション起動機能を使用する場合に関連づける内容

EXECAP要求によってアプリケーションを起動する場合，自システム内の次のプロセス間で定義する内容を関連づける必要があります。

SPPまたはMHP

アプリケーション起動プロセス

MCF通信プロセス

ここでは，次に示す三つのパターンで，それぞれの定義をどのように関連づけるのか説明します。

SPPからのシステム間通信によってアプリケーションを起動する場合

MHPからのシステム間通信によってアプリケーションを起動する場合

システム間通信と自システム内のアプリケーション起動を併用する場合

SPPからのシステム間通信によってアプリケーションを起動する場合

SPPからEXECAP要求で相手システムのアプリケーションを起動する場合は，次の図に示すように定義を関連づけます。

図6‒7　SPPからのシステム間通信によってアプリケーションを起動する場合の定義例

SPP1のユーザサービス定義のアプリケーション起動プロセス識別子（set mcf_psv_id）には，OSASNF1通信プロセスのMCF環境定義（mcftenv -s）の識別子を指定します。

OSASNF1通信プロセスのアプリケーション環境定義のアプリケーション起動プロセス識別子（mcfaenv -p）には，アプリケーション起動プロセス（PSV1）のMCF環境定義（mcftenv -s）の識別子を指定します。

SPP2のユーザサービス定義のアプリケーション起動プロセス識別子（set mcf_psv_id）には，OSASNF2通信プロセスのMCF環境定義（mcftenv -s）の識別子を指定します。

OSASNF2通信プロセスのアプリケーション環境定義のアプリケーション起動プロセス識別子（mcfaenv -p）には，アプリケーション起動プロセス（PSV2）のMCF環境定義（mcftenv -s）の識別子を指定します。

この定義例の場合，各SPPからアプリケーション起動を要求すると，次の表に示すような結果になります。

表6‒8　SPPからのアプリケーション起動の結果

SPP

起動するアプリケーション

アプリケーション起動の可否

アプリケーション起動の結果

SPP1

APL01

○

SPP1のユーザサービス定義に指定したアプリケーション起動プロセス識別子と一致するOSASNF1通信プロセスの，アプリケーション定義（apldef01）のAPL01の論理端末（NFLE01）に要求を出すため，OSASNF1の相手システム1で起動されます。

APL02

○

SPP1のユーザサービス定義に指定したアプリケーション起動プロセス識別子と一致するOSASNF1通信プロセスの，アプリケーション定義（apldef01）のAPL02の論理端末（NFLE02）に要求を出すため，OSASNF2の相手システム2で起動されます。

APL03

○

SPP1のユーザサービス定義に指定したアプリケーション起動プロセス識別子と一致するOSASNF1通信プロセスの，アプリケーション定義（apldef01）のAPL03の論理端末（NFLE03）に要求を出すため，OSASNF2の相手システム2で起動されます。

SPP2

APL01

×

SPP2のユーザサービス定義に指定したアプリケーション起動プロセス識別子と一致するOSASNF2通信プロセスの，アプリケーション定義（apldef02）にAPL01の定義がないため，起動要求がエラーになります。

APL02

○

SPP2のユーザサービス定義に指定したアプリケーション起動プロセス識別子と一致するOSASNF2通信プロセスの，アプリケーション定義（apldef02）のAPL02の論理端末（NFLE02）に要求を出すため，OSASNF2の相手システム2で起動されます。

APL03

×

SPP2のユーザサービス定義に指定したアプリケーション起動プロセス識別子と一致するOSASNF2通信プロセスの，アプリケーション定義（apldef02）にAPL03の定義がないため，起動要求がエラーになります。

（凡例）

○：起動できます。

×：起動できません。

MHPからのシステム間通信によってアプリケーションを起動する場合

MHPからEXECAP要求で相手システムのアプリケーションを起動する場合は，次の図に示すように定義を関連づけます。

図6‒8　MHPからのシステム間通信によってアプリケーションを起動する場合の定義例

OSASNF1通信プロセスのアプリケーション環境定義のアプリケーション起動プロセス識別子（mcfaenv -p）には，アプリケーション起動プロセス（PSV1）のMCF環境定義（mcftenv -s）の識別子を指定します。

OSASNF2通信プロセスのアプリケーション環境定義のアプリケーション起動プロセス識別子（mcfaenv -p）には，アプリケーション起動プロセス（PSV2）のMCF環境定義（mcftenv -s）の識別子を指定します。

この定義例の場合，各MHPからアプリケーション起動を要求すると，次の表に示すような結果になります。

表6‒9　MHPからのアプリケーション起動の結果

MHP

起動するアプリケーション

アプリケーション起動の可否

アプリケーション起動の結果

MHP1

（OSASNF1のMHP）

APL01

○

MHP1を起動したOSASNF1通信プロセスのアプリケーション定義（apldef01）のAPL01の論理端末（NFLE01）に要求を出すため，OSASNF1の相手システム1で起動されます。

APL02

○

MHP1を起動したOSASNF1通信プロセスのアプリケーション定義（apldef01）のAPL02の論理端末（NFLE02）に要求を出すため，OSASNF2の相手システム2で起動されます。

APL03

○

MHP1を起動したOSASNF1通信プロセスのアプリケーション定義（apldef01）のAPL03の論理端末（NFLE03）に要求を出すため，OSASNF2の相手システム2で起動されます。

MHP2

（OSASNF2のMHP）

APL01

×

MHP2を起動したOSASNF2通信プロセスのアプリケーション定義（apldef02）にAPL01の定義がないため，起動要求がエラーになります。

APL02

○

MHP2を起動したOSASNF2通信プロセスのアプリケーション定義（apldef02）のAPL02の論理端末（NFLE02）に要求を出すため，OSASNF2の相手システム2で起動されます。

APL03

×

MHP2を起動したOSASNF2通信プロセスのアプリケーション定義（apldef02）にAPL03の定義がないため，起動要求がエラーになります。

（凡例）

○：起動できます。

×：起動できません。

システム間通信と自システム内のアプリケーション起動を併用する場合

自システム内でのアプリケーション起動によってUAPを起動したあと，そのUAPでシステム間通信を行ってアプリケーション起動要求を行う場合は，次の図に示すように定義を関連づけます。

図6‒9　システム間通信と自システム内アプリケーション起動の併用する場合の定義例

自システム内のアプリケーション起動の場合，SPP1のユーザサービス定義のアプリケーション起動プロセス識別子（set mcf_psv_id）には，アプリケーション起動プロセス（PSV1）のMCF環境定義（mcftenv -s）の識別子を指定します。

アプリケーション起動プロセス（PSV1）のアプリケーション環境定義のアプリケーション起動プロセス識別子（mcfaenv -p）には，アプリケーション起動プロセス（PSV1）のMCF環境定義（mcftenv -s）の識別子を指定します。

自システム内でのアプリケーション起動によって起動したUAPから，さらにシステム間通信によるアプリケーション起動要求を行う場合，アプリケーション起動プロセス（PSV1）のMCFアプリケーション定義に，起動するアプリケーションを定義します。※

OSASNF1通信プロセスのアプリケーション環境定義のアプリケーション起動プロセス識別子（mcfaenv -p）には，アプリケーション起動プロセス（PSV1）のMCF環境定義（mcftenv -s）の識別子を指定します。

注※

OSASNF1通信プロセスの論理端末名も設定してください。

この定義例の場合，各UAPからアプリケーション起動を要求すると，次の表に示すような結果になります。

表6‒10　UAPからのアプリケーション起動の結果

UAP

起動するアプリケーション

アプリケーション起動の可否

アプリケーション起動の結果

SPP1

APL01

○

SPP1ユーザサービス定義に指定したアプリケーション起動プロセス識別子と一致するアプリケーション起動プロセス（PSV1）の，アプリケーション定義（apldef01）のAPL01の論理端末（PSV01）に要求を出すため，自システムで起動されます。

APL02

○

SPP1ユーザサービス定義に指定したアプリケーション起動プロセス識別子と一致するアプリケーション起動プロセス（PSV1）の，アプリケーション定義（apldef01）のAPL02の論理端末（NFLE02）に要求を出すため，OSASNF1の相手システム2で起動されます。

APL03

○

SPP1ユーザサービス定義に指定したアプリケーション起動プロセス識別子と一致するアプリケーション起動プロセス（PSV1）の，アプリケーション定義（apldef01）のAPL03の論理端末（NFLE03）に要求を出すため，OSASNF1の相手システム2で起動されます。

APL01（PSV1のMHP）

APL01

○

APL01を起動したアプリケーション起動プロセス（PSV01）の，アプリケーション定義（apldef01）のAPL01の論理端末（PSV01）に要求を出すため，自システムで起動されます。

APL02

○

APL01を起動したアプリケーション起動プロセス（PSV01）の，アプリケーション定義（apldef01）のAPL02の論理端末（NFLE02）に要求を出すため，OSASNF1の相手システム2で起動されます。

APL03

○

APL01を起動したアプリケーション起動プロセス（PSV01）の，アプリケーション定義（apldef01）のAPL03の論理端末（NFLE03）に要求を出すため，OSASNF1の相手システム2で起動されます。

MHP1（OSASNF1のMHP）

APL01

×

MHP1を起動した通信プロセス（OSASNF1）のアプリケーション定義（apldef02）にAPL01の定義がないため，起動要求がエラーになります。

APL02

○

MHP1を起動した通信プロセス（OSASNF1）のアプリケーション定義（apldef02）の，APL02の論理端末（NFLE02）に要求を出すため，OSASNF1の相手システム2で起動されます。

APL03

×

MHP1を起動した通信プロセス（OSASNF1）のアプリケーション定義（apldef02）にAPL03の定義がないため，起動要求がエラーになります。

（凡例）

○：起動できます。

×：起動できません。

MCFトレースファイルの見積もり式

ここでは，トレース情報量の見積もり式，トレース情報が失われる経過時間の見積もり式，および具体的な見積もりの例について説明します。

トレース情報量の見積もり式

1秒当たりに取得するMCFトレースファイルの，トレース情報量の見積もり式を次に示します。

1秒当たりのトレース情報量（単位：バイト）
　　　　　　　　　　　　　　＝ A×B＋C×D＋E×F

A：コネクションの確立と解放時に取得するトレース情報量（単位：バイト）

27500＋2600×コネクション配下の論理端末数

B：1秒当たりのコネクション確立および解放の回数※

C：メッセージ送信時に取得するトレース情報量（単位：バイト）

問い合わせメッセージまたは応答メッセージの送信の場合：7000＋（7000×（送信セグメント数−1））

一方送信メッセージの送信の場合：9000＋（7000×（送信セグメント数−1））

D：1秒当たりのメッセージ送信回数※

E：メッセージ受信時に取得するトレース情報量（単位：バイト）

問い合わせメッセージまたは応答メッセージの受信の場合：6000＋（6500×（送信セグメント数−1））

一方送信メッセージの受信の場合：8000＋（6500×（送信セグメント数−1））

F：1秒当たりのメッセージ受信回数※

注※

MCF通信プロセスが複数存在する場合は，MCF通信プロセス単位で回数を算出してください。

トレース情報が失われる経過時間の見積もり式

MCFトレースファイルから，トレース情報が失われる経過時間の算出式を次に示します。

なお，算出式中の，「1秒当たりのトレース情報量」とは，トレース情報量の見積もり式で算出した値です。

経過時間（秒） ＝ F×G×H／1秒当たりのトレース情報量（単位：バイト）

F：トレースバッファの大きさ（mcfttrc -t size）

G：トレースバッファの数（mcfttrc -t bufcnt）

H：MCFトレースファイルの数（mcfttrc -t trccnt）

見積もり式の算出例

トレース情報量の見積もり式，およびトレース情報が失われる経過時間の見積もり式の具体的な算出例を示します。

ここでは，問い合わせメッセージの受信と応答メッセージの送信をする場合を例に説明します。

この例では，次の値が想定されています。

項目

想定値

論理端末数

1つ

1分（60秒）当たりのメッセージの受信から送信までの回数

120回

送受信メッセージ長

1000バイト

送信セグメント数

1つ

トレース環境定義（mcfttrc -t）のオペランドの指定値

size ＝ 204800

bufcnt ＝ 100

trccnt ＝ 3

この例の場合の，計算例を次に示します。

トレース情報量の見積もり

((27500＋2600×1)×0※) ＋ ((7000＋7000×0)×(120／60)) ＋ ((6000＋6500×0)×(120／60)) ＝ 26000

1秒当たりのトレース情報量は，26000バイトとなります。

注※

コネクションが常時接続であるため，1秒当たりのコネクション確立および解放の回数は0として計算してください。

トレース情報が失われる経過時間の見積もり

204800×100×3／26000 ＝ 2363.1

トレース情報が失われる経過時間は，2363.1秒（約39分）となります。

OpenTP1システムの変更に影響する定義

OpenTP1システムの変更に伴って見直しが必要となる定義およびOpenTP1ファイルについて説明します。

IPアドレスの変更

IPアドレスを変更する場合に，見直しが必要な定義および変更手順について説明します。

IPアドレスを変更する場合に見直しが必要な定義

IPアドレスを変更する場合，見直す必要のある定義の一覧と発生する条件を次の表に示します。

表6‒11　IPアドレスを変更する場合に見直しが必要な定義の一覧

定義ファイル名

定義

見直しが必要な条件

MCF通信構成定義

mcftalccn -q※1

OSI拡張機能を使用する場合（OSI拡張高信頼化機能を除く）

XNFの構成定義文

TPTCP_slotのIP_address※2

自局IPアドレス指定機能を使用する場合

注※1

OSI拡張機能を使用する場合，NSAPアドレスにIPアドレスが含まれています。NSAPアドレスの形式については，マニュアル「通信管理 XNF/AS NSAPアドレス概説編」を参照してください。

注※2

詳細については，マニュアル「通信管理 XNF/AS 構成定義編」を参照してください。

IPアドレスの変更手順

IPアドレスは，次の手順で変更してください。

OpenTP1を正常停止します。

XNF/ASを停止します。

MCF通信構成定義およびXNFの構成定義文について，変更前のIPアドレスをgrepコマンドで検索します。

検索の結果，変更前のIPアドレスが見つかった場合には，変更します。

MCF通信構成定義を変更した場合，MCF通信構成定義の定義オブジェクトファイルを再作成します。XNFの構成定義文を変更した場合，ゼネレーションを行います。

コネクション（論理端末）の追加

コネクション（論理端末）を追加する場合に見直す必要のある定義の一覧，および再見積もりが発生する条件を次の表に示します。

表6‒12　コネクション（論理端末）を追加する場合に見直しが必要な定義の一覧

定義ファイル名

定義

再見積もりが発生する条件

システム環境定義

static_shmpool_size※1

無条件に再見積もりが必要

dynamic_shmpool_size※1

同時に送受信するメッセージ数が増加する場合

MCFマネジャ定義

mcfmcomn -n

メッセージ出力通番を使用する場合

mcfmcomn -l

無条件に再見積もりが必要

mcfmcomn -p※2

無条件に再見積もりが必要

mcfmexp -l※3

拡張予約定義を定義している場合

MCF通信構成定義

mcftbuf -g count※4

無条件に再見積もりが必要

mcftsts -l

状態を引き継ぐ論理端末が増える場合

システムサービス共通情報定義

max_open_fds※5

無条件に再見積もりが必要

注※1

詳細については，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の「MCFサービス用の共用メモリの見積もり式」の説明を参照してください。

注※2

詳細については，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の「mcfmcomn」と「MCFサービス用の共用メモリの見積もり式」の説明を参照してください。

注※3

詳細については，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の「mcfmexp」の説明を参照してください。

注※4

詳細については，「mcftalccn（コネクション定義の開始）」の注意事項とマニュアル「OpenTP1 システム定義」の「mcftbuf」の説明を参照してください。

注※5

詳細については，「システムサービス共通情報定義」を参照してください。

見直す必要のあるOpenTP1ファイルの一覧，および再見積もりが発生する条件を次の表に示します。

表6‒13　コネクション（論理端末）を追加する場合に見直しが必要なOpenTP1ファイルの一覧

OpenTP1ファイル

再見積もりが発生する条件

ステータスファイル

次に示すどれかの条件の場合，再見積もりが必要

メッセージ出力通番を使用する場合

拡張予約定義を定義している場合

状態を引き継ぐ論理端末が増える場合

メッセージキューファイル

入力キューまたは出力キューにディスクキューを割り当てていて，同時に送受信するメッセージ数が増加する場合

また，TP1/NET/OSAS-NIFの「リリースノート」を参照し，MCF通信プロセスが使用するローカルメモリのメモリ所要量も見直してください。

定義例

TP1/NET/OSAS-NIFを使用したシステム定義の例を示します。TP1/NET/OSAS-NIFのシステム構成例を次の図に示します。

図6‒10　TP1/NET/OSAS-NIFのシステム構成例

図6-10のシステム構成例のコーディング例を次に示します。このコーディング例は，/BeTRAN/examples/mcf/OSASNIF/conf/com_dのファイルで提供しています。

### MCF通信構成定義 TP1/NET/OSAS-NIFプロトコル固有定義               ###
#
### コネクション定義の開始(cnct01)
mcftalccn   -c  cnct01                                                  ¥
            -p  onf                                                     ¥
            -n  x'0a81008202000283020003'                               ¥
            -g "sndbuf=1                                                ¥
                rcvbuf=2"                                               ¥
            -e "msgbuf=3                                                ¥
                count=14"                                               ¥
            -m "mode=xnfas"                                             ¥
            -v "tim5=60"                                                ¥
            -o "ownsid=x'0001'                                          ¥
                otrsid=x'ffff'"                                         ¥
            -b "bretrycnt=20                                            ¥
                bretryint=5"                                            ¥
            -z "slot=1"                                                 ¥
            -q x'1881008202000383020003840c540072872203192066024001'
#
###  論理端末定義
     mcftalcle   -l  NFLE01                                             ¥
                 -t  send                                               ¥
                 -k "quegrpid=quegrp01"
#
###  論理端末定義
     mcftalcle   -l  NFLE02                                             ¥
                 -t  request                                            ¥
                 -k "quegrpid=quegrp01"
#
###  論理端末定義
     mcftalcle   -l  NFLE03                                             ¥
                 -t  request                                            ¥
                 -k "quegrpid=quegrp01"                                 ¥
                 -d "sync=yes"
#
###  論理端末定義
     mcftalcle   -l  NFLE04                                             ¥
                 -t  receive                                            ¥
                 -k "quegrpid=quegrp01"
#
###  論理端末定義
     mcftalcle   -l  NFLE05                                             ¥
                 -t  reply                                              ¥
                 -k "quegrpid=quegrp01"                                 ¥
                 -d "rplytim=30"
#
#-----------------------------------------------------------------------#
### コネクション定義の終了(cnct01)
mcftalced
#

7　運用コマンド

この章では，TP1/NET/OSAS-NIFで使用する運用コマンドについて説明します。

TP1/NET/OSAS-NIFの運用コマンド

ここでは，TP1/NET/OSAS-NIFに関係のあるオプションについてだけ説明しています。ほかのオプションおよびその他の運用コマンドについては，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

TP1/NET/OSAS-NIFで使用する運用コマンドを次の表に示します。

表7‒1　TP1/NET/OSAS-NIFで使用する運用コマンド

機能

コマンド名称

定義中に組み込む

オフライン中に実行

オンライン中に実行

UAPから実行

コネクション管理

コネクションの確立

mcftactcn

×

×

○

○

コネクションの解放

mcftdctcn

×

×

○

○

コネクションの状態表示

mcftlscn

×

×

○

○

論理端末管理

論理端末の閉塞解除

mcftactle

×

×

○

○

論理端末の閉塞

mcftdctle

×

×

○

○

論理端末の状態表示

mcftlsle

×

×

○

○

（凡例）

○：組み込みまたは実行ができます。

×：組み込みまたは実行ができません。

また，MCFが標準的に提供しているコマンドのうち，TP1/NET/OSAS-NIFでは次に示すコマンドは使用できないので，ご注意ください。

mcftspqle

mcftendct

mcfadltap

mcftactcn（コネクションの確立）

形式

mcftactcn 〔-s MCF通信プロセス識別子〕 -c コネクションID

機能

コネクションを確立します。

オプション

●　-s MCF通信プロセス識別子　　〜〈数字（0〜9），a〜f〉((01〜ef))

処理対象のコネクションを制御するMCF通信サービスのMCF通信プロセス識別子を指定します。

MCF通信プロセス識別子は複数指定できません。

このオプションの指定を省略すると，すべてのMCF通信サービスに対して，mcftactcnコマンドを実行します。したがって，MCF通信サービスを検索するオーバヘッドが，運用コマンドの処理に加わります。

MCF通信サービスが多い構成や運用コマンドを多数入力する運用を行う場合は，-sオプションで，MCF通信プロセス識別子を指定する運用設計を行ってください。

●　-c コネクションID　　〜〈1〜8文字の識別子〉

確立するコネクションのコネクションIDを指定します。

コネクションIDは，一度に8個まで指定できます。多数入力する運用を行う場合は，次に示す複数指定または一括指定を使用して，一つの運用コマンドで行う並列処理数を増やし，運用コマンド入力数を減らすように運用設計を行ってください。

複数指定するときは，引用符（"）で囲んで，コネクションIDとコネクションIDとの間を空白で区切ります。同一コネクションIDは重複して指定できません。

また，コネクションIDは，*を使って一括指定ができます。一括指定は一つだけ指定できます。一括指定と一括指定以外のコネクションIDを混在して指定できません。一括指定の場合も，引用符（"）で囲みます。

*：すべてのコネクションを確立します。

先行文字列*：先行文字列で始まるすべてのコネクションを確立します。

〈複数指定の例〉　cnn1，cnn2，cnn3を指定する場合

-c "cnn1△cnn2△cnn3"

〈一括指定の例〉　cnnで始まるすべてのコネクションを指定する場合

-c "cnn*"

出力メッセージ

出力メッセージID

内容

出力先

KFCA10350-I

mcftactcnコマンドが入力されました。

標準出力

KFCA10351-E

MCF開始処理中です。

標準エラー出力

KFCA10352-E

MCF終了処理中です。

標準エラー出力

KFCA10353-W

入力形式が誤っています。

標準エラー出力

KFCA10354-E

メモリ不足です。

メッセージログファイル，または標準エラー出力

KFCA10355-W

引数の指定が誤っています。

標準エラー出力

KFCA10356-E

プロセス間でタイムアウトが発生しました。

標準エラー出力

KFCA10357-E

MCF内でタイムアウトが発生しました。

標準エラー出力

KFCA10358-E

内部関数のエラーが発生しました。

メッセージログファイル，または標準エラー出力

KFCA10359-W

mcftactcnコマンド入力元への応答を失敗しました。

メッセージログファイル

KFCA10371-I

mcftactcnコマンドを正常に受け付けました。

標準出力

KFCA10373-E

mcftactcnコマンドが異常終了しました。

標準エラー出力

KFCA10380-E

相手プロセスの検索に失敗しました。

標準エラー出力

KFCA10381-E

指定したコネクションは登録されていません。

標準エラー出力

KFCA10391-E

mcftactcnコマンドはサポートされていません。

標準エラー出力

KFCA10500-I

ヘルプメッセージ

標準出力

KFCA13530-E

コマンドを無視しました。

標準エラー出力

KFCA13531-E

コマンドが失敗しました。

標準エラー出力

KFCA16402-E

RPC障害が発生しました。

標準エラー出力

注意事項

mcftactcnコマンドが正常に受け付けられたかどうかは，コマンドのリターン値で判断しないでください。コマンドが出力したメッセージの内容で判断してください。

mcftactle（論理端末の閉塞解除）

形式

mcftactle 〔-s MCF通信プロセス識別子〕 〔-c コネクションID〕
            -l 論理端末名称

機能

論理端末の閉塞を解除します。

オプション

●　-s MCF通信プロセス識別子　　〜〈数字（0〜9），a〜f〉((01〜ef))

処理対象の論理端末を制御するMCF通信サービスのMCF通信プロセス識別子を指定します。

MCF通信プロセス識別子は複数指定できません。

このオプションの指定を省略すると，すべてのMCF通信サービスに対して，mcftactleコマンドを実行します。したがって，MCF通信サービスを検索するオーバヘッドが，運用コマンドの処理に加わります。

MCF通信サービスが多い構成や運用コマンドを多数入力する運用を行う場合は，-sオプションで，MCF通信プロセス識別子を指定する運用設計を行ってください。

●　-c コネクションID　　〜〈1〜8文字の識別子〉

閉塞解除したい論理端末に対応するコネクションのコネクションIDを指定します。

コネクションIDは複数指定できません。また，一括指定もできません。

●　-l 論理端末名称　　〜〈1〜8文字の識別子〉

閉塞解除する論理端末の名称を指定します。

-cオプションを指定した場合は，指定したコネクションIDに対応する論理端末名称を指定します。

論理端末名称は，一度に8個まで指定できます。多数入力する運用を行う場合は，次に示す複数指定または一括指定を使用して，一つの運用コマンドで行う並列処理数を増やし，運用コマンド入力数を減らすように運用設計を行ってください。

複数指定するときは，引用符（"）で囲んで，論理端末名称と論理端末名称との間を空白で区切ります。同一論理端末名称は，重複して指定できません。

また，論理端末名称は，*を使って一括指定ができます。一括指定は一つだけ指定できます。一括指定と一括指定以外の論理端末名称を混在して指定できません。一括指定の場合も，引用符（"）で囲みます。

*：すべての論理端末の閉塞を解除します。

先行文字列*：先行文字列で始まるすべての論理端末の閉塞を解除します。

〈複数指定の例〉　len1，len2，len3を指定する場合

-l "len1△len2△len3"

〈一括指定の例〉　lenで始まるすべての論理端末名称を指定する場合

-l "len*"

出力メッセージ

出力メッセージID

内容

出力先

KFCA10350-I

mcftactleコマンドが入力されました。

標準出力

KFCA10351-E

MCF開始処理中です。

標準エラー出力

KFCA10352-E

MCF終了処理中です。

標準エラー出力

KFCA10353-W

入力形式が誤っています。

標準エラー出力

KFCA10354-E

メモリ不足です。

メッセージログファイル，または標準エラー出力

KFCA10355-W

引数の指定が誤っています。

標準エラー出力

KFCA10356-E

プロセス間でタイムアウトが発生しました。

標準エラー出力

KFCA10357-E

MCF内でタイムアウトが発生しました。

標準エラー出力

KFCA10358-E

内部関数のエラーが発生しました。

メッセージログファイル，または標準エラー出力

KFCA10359-W

mcftactleコマンド入力元への応答を失敗しました。

メッセージログファイル，または標準エラー出力

KFCA10371-I

mcftactleコマンドを正常に受け付けました。

標準出力

KFCA10373-E

mcftactleコマンドが異常終了しました。

標準エラー出力

KFCA10380-E

相手プロセスの検索に失敗しました。

標準エラー出力

KFCA10381-E

指定したコネクションは登録されていません。

標準エラー出力

KFCA10382-E

指定した論理端末は登録されていません。

標準エラー出力

KFCA10390-E

指定されたコネクションIDと論理端末名称の対応が正しくありません。

標準エラー出力

KFCA10391-E

mcftactleコマンドはサポートされていません。

標準エラー出力

KFCA10395-E

指定したコネクションには未接続の論理端末名称が指定されています。

標準エラー出力

KFCA10503-I

ヘルプメッセージ

標準出力

KFCA13530-E

コマンドを無視しました。

標準エラー出力

KFCA13531-E

コマンドが失敗しました。

標準エラー出力

KFCA16402-E

RPC障害が発生しました。

標準エラー出力

注意事項

mcftactleコマンドが正常に受け付けられたかどうかは，コマンドのリターン値で判断しないでください。コマンドが出力したメッセージの内容で判断してください。

mcftdctcn（コネクションの解放）

形式

mcftdctcn 〔-s MCF通信プロセス識別子〕 -c コネクションID 〔-f〕

機能

コネクションを解放します。

-fオプションを指定した場合は，該当コネクションが仕掛り中の場合でも，強制的に解放します。コネクション解放後，CERREVTを通知します。

-fオプションを指定しない場合は，該当コネクションの仕掛り完了を待ってから，解放します。コネクション解放後，CCLSEVTを通知します。

なお，仕掛り中の処理は，次のように扱います。

受信仕掛り中の場合，受信途中のメッセージを破棄します。

非同期SEND（dc_mcf_send）の仕掛り中の場合，送信処理を中断し，仕掛り中のメッセージを出力キューに戻します。出力キューに戻したメッセージは，次回のコネクション確立時に再送されます。

同期送受信（dc_mcf_sendrecv）仕掛り中の場合，送受信処理を中断し，エラーコードDCMCFRTN_73020でリターンします。

オプション

●　-s MCF通信プロセス識別子　　〜〈数字（0〜9），a〜f〉((01〜ef))

処理対象のコネクションを制御するMCF通信サービスのMCF通信プロセス識別子を指定します。

MCF通信プロセス識別子は複数指定できません。

このオプションの指定を省略すると，すべてのMCF通信サービスに対して，mcftdctcnコマンドを実行します。したがって，MCF通信サービスを検索するオーバヘッドが，運用コマンドの処理に加わります。

MCF通信サービスが多い構成や運用コマンドを多数入力する運用を行う場合は，-sオプションで，MCF通信プロセス識別子を指定する運用設計を行ってください。

●　-c コネクションID　　〜〈1〜8文字の識別子〉

解放するコネクションのコネクションIDを指定します。

コネクションIDは，一度に8個まで指定できます。多数入力する運用を行う場合は，次に示す複数指定または一括指定を使用して，一つの運用コマンドで行う並列処理数を増やし，運用コマンド入力数を減らすように運用設計を行ってください。

複数指定するときは，引用符（"）で囲んで，コネクションIDとコネクションIDとの間を空白で区切ります。同一コネクションIDは，重複して指定できません。

また，コネクションIDは，*を使って一括指定ができます。一括指定は一つだけ指定できます。一括指定と一括指定以外のコネクションIDを混在して指定できません。一括指定の場合も，引用符（"）で囲みます。

*：すべてのコネクションを解放します。

先行文字列*：先行文字列で始まるすべてのコネクションを解放します。

〈複数指定の例〉　cnn1，cnn2，cnn3を指定する場合

-c "cnn1△cnn2△cnn3"

〈一括指定の例〉　cnnで始まるすべてのコネクションを指定する場合

-c "cnn*"

●　-f

該当するコネクションを強制的に解放します。

出力メッセージ

出力メッセージID

内容

出力先

KFCA10350-I

mcftdctcnコマンドが入力されました。

標準出力

KFCA10351-E

MCF開始処理中です。

標準エラー出力

KFCA10352-E

MCF終了処理中です。

標準エラー出力

KFCA10353-W

入力形式が誤っています。

標準エラー出力

KFCA10354-E

メモリ不足です。

メッセージログファイル，または標準エラー出力

KFCA10355-W

引数の指定が誤っています。

標準エラー出力

KFCA10356-E

プロセス間でタイムアウトが発生しました。

標準エラー出力

KFCA10357-E

MCF内でタイムアウトが発生しました。

標準エラー出力

KFCA10358-E

内部関数のエラーが発生しました。

メッセージログファイル，または標準エラー出力

KFCA10359-W

mcftdctcnコマンド入力元への応答を失敗しました。

メッセージログファイル

KFCA10371-I

mcftdctcnコマンドを正常に受け付けました。

標準出力

KFCA10373-E

mcftdctcnコマンドが異常終了しました。

標準エラー出力

KFCA10380-E

相手プロセスの検索に失敗しました。

標準エラー出力

KFCA10381-E

指定したコネクションは登録されていません。

標準エラー出力

KFCA10391-E

mcftdctcnコマンドはサポートされていません。

標準エラー出力

KFCA10501-I

ヘルプメッセージ

標準出力

KFCA13530-E

コマンドを無視しました。

標準エラー出力

KFCA13531-E

コマンドが失敗しました。

標準エラー出力

KFCA16402-E

RPC障害が発生しました。

標準エラー出力

注意事項

mcftdctcnコマンドが正常に受け付けられたかどうかは，コマンドのリターン値で判断しないでください。コマンドが出力したメッセージの内容で判断してください。

mcftdctle（論理端末の閉塞）

形式

mcftdctle 〔-s MCF通信プロセス識別子〕 〔-c コネクションID〕
           -l 論理端末名称

機能

論理端末を強制的に閉塞します。

オプション

●　-s MCF通信プロセス識別子　　〜〈数字（0〜9），a〜f〉((01〜ef))

処理対象の論理端末を制御するMCF通信サービスのMCF通信プロセス識別子を指定します。

MCF通信プロセス識別子は複数指定できません。

このオプションの指定を省略すると，すべてのMCF通信サービスに対して，mcftdctleコマンドを実行します。したがって，MCF通信サービスを検索するオーバヘッドが，運用コマンドの処理に加わります。

MCF通信サービスが多い構成や運用コマンドを多数入力する運用を行う場合は，-sオプションで，MCF通信プロセス識別子を指定する運用設計を行ってください。

●　-c コネクションID　　〜〈1〜8文字の識別子〉

閉塞したい論理端末に対応するコネクションのコネクションIDを指定します。

コネクションIDは複数指定できません。また，一括指定もできません。

●　-l 論理端末名称　　〜〈1〜8文字の識別子〉

閉塞する論理端末の名称を指定します。

-cオプションを指定した場合は，指定したコネクションIDに対応する論理端末名称を指定します。

論理端末名称は，一度に8個まで指定できます。多数入力する運用を行う場合は，次に示す複数指定または一括指定を使用して，一つの運用コマンドで行う並列処理数を増やし，運用コマンド入力数を減らすように運用設計を行ってください。

複数指定するときは，引用符（"）で囲んで，論理端末名称と論理端末名称との間を空白で区切ります。同一論理端末名称は，重複して指定できません。

また，論理端末名称は，*を使って一括指定ができます。一括指定は一つだけ指定できます。一括指定と一括指定以外の論理端末名称を混在して指定できません。一括指定の場合も，引用符（"）で囲みます。

*：すべての論理端末を閉塞します。

先行文字列*：先行文字列で始まるすべての論理端末を閉塞します。

〈複数指定の例〉　len1，len2，len3を指定する場合

-l "len1△len2△len3"

〈一括指定の例〉　lenで始まるすべての論理端末名称を指定する場合

-l "len*"

出力メッセージ

出力メッセージID

内容

出力先

KFCA10350-I

mcftdctleコマンドが入力されました。

標準出力

KFCA10351-E

MCF開始処理中です。

標準エラー出力

KFCA10352-E

MCF終了処理中です。

標準エラー出力

KFCA10353-W

入力形式が誤っています。

標準エラー出力

KFCA10354-E

メモリ不足です。

メッセージログファイル，または標準エラー出力

KFCA10355-W

引数の指定が誤っています。

標準エラー出力

KFCA10356-E

プロセス間でタイムアウトが発生しました。

標準エラー出力

KFCA10357-E

MCF内でタイムアウトが発生しました。

標準エラー出力

KFCA10358-E

内部関数のエラーが発生しました。

メッセージログファイル，または標準エラー出力

KFCA10359-W

mcftdctleコマンド入力元への応答を失敗しました。

メッセージログファイル，または標準エラー出力

KFCA10371-I

mcftdctleコマンドを正常に受け付けました。

標準出力

KFCA10373-E

mcftdctleコマンドが異常終了しました。

標準エラー出力

KFCA10380-E

相手プロセスの検索に失敗しました。

標準エラー出力

KFCA10381-E

指定したコネクションは登録されていません。

標準エラー出力

KFCA10382-E

指定した論理端末は登録されていません。

標準エラー出力

KFCA10390-E

指定されたコネクションIDと論理端末名称の対応が正しくありません。

標準エラー出力

KFCA10391-E

mcftdctleコマンドはサポートされていません。

標準エラー出力

KFCA10395-E

指定したコネクションには未接続の論理端末名称が指定されています。

標準エラー出力

KFCA10504-I

ヘルプメッセージ

標準出力

KFCA13530-E

コマンドを無視しました。

標準エラー出力

KFCA13531-E

コマンドが失敗しました。

標準エラー出力

KFCA16402-E

RPC障害が発生しました。

標準エラー出力

注意事項

receive型論理端末およびreply型論理端末で，メッセージの受信仕掛り中にこのコマンドを実行した場合

受信仕掛り中のメッセージを破棄します。以降の受信メッセージは入力キューに登録しません。

request型論理端末で，メッセージの受信仕掛り中にこのコマンドを実行した場合

メッセージ受信完了を待ってから論理端末を閉塞します。

メッセージの送信仕掛り中にこのコマンドを実行した場合

メッセージの送信処理が中断されます。出力キューにディスクキューを使用しているときは，UAPからの送信メッセージは出力キュー上に格納されます。出力キューにメモリキューを使用しているときは，UAPからの送信メッセージは破棄されます。

mcftdctleコマンドが正常に受け付けられたかどうかは，コマンドのリターン値で判断しないでください。コマンドが出力したメッセージの内容で判断してください。

mcftlscn（コネクションの状態表示）

形式

mcftlscn 〔-s MCF通信プロセス識別子〕 -c コネクションID 〔-d〕

機能

コネクションの状態を標準出力に出力します。

オプション

●　-s MCF通信プロセス識別子　　〜〈数字（0〜9），a〜f〉((01〜ef))

処理対象のコネクションを制御するMCF通信サービスのMCF通信プロセス識別子を指定します。

MCF通信プロセス識別子は複数指定できません。

このオプションの指定を省略すると，すべてのMCF通信サービスに対して，mcftlscnコマンドを実行します。したがって，MCF通信サービスを検索するオーバヘッドが，運用コマンドの処理に加わります。

MCF通信サービスが多い構成や運用コマンドを多数入力する運用を行う場合は，-sオプションで，MCF通信プロセス識別子を指定する運用設計を行ってください。

●　-c コネクションID　　〜〈1〜8文字の識別子〉

状態を表示するコネクションのコネクションIDを指定します。

コネクションIDは，一度に8個まで指定できます。多数入力する運用を行う場合は，次に示す複数指定または一括指定を使用して，一つの運用コマンドで行う並列処理数を増やし，運用コマンド入力数を減らすように運用設計を行ってください。

複数指定するときは，引用符（"）で囲んで，コネクションIDとコネクションIDとの間を空白で区切ります。同一コネクションIDは，重複して指定できません。

また，コネクションIDは，*を使って一括指定ができます。一括指定は一つだけ指定できます。一括指定と一括指定以外のコネクションIDを混在して指定できません。一括指定の場合も，引用符（"）で囲みます。

*：すべてのコネクションの状態を表示します。

先行文字列*：先行文字列で始まるすべてのコネクションの状態を表示します。

〈複数指定の例〉　cnn1，cnn2，cnn3を指定する場合

-c "cnn1△cnn2△cnn3"

〈一括指定の例〉　cnnで始まるすべてのコネクションを指定する場合

-c "cnn*"

●　-d

コネクションの状態と該当するコネクションに対応する論理端末の情報を表示します。

このオプションの指定を省略すると，コネクションの状態だけを表示します。

出力形式

mmm cccccccc ppp sssss dddd
    llllllll ttt nn

注

-dオプションを指定しないでmcftlscnコマンドを実行した場合は，「mmm cccccccc ppp sssss dddd」の行だけ出力されます。

mmm：MCF識別子

cccccccc：コネクションID

ppp：プロトコル種別

NIF…NIFプロトコル

sssss：コネクション状態

ACT…確立

ACT/B…確立処理中

DCT…解放

DCT/B…解放処理中

dddd：詳細ステータス（保守情報）

llllllll：論理端末名称

ttt：論理端末の端末タイプ

REQ…request型

RLY…reply型

SND…send型

REV…receive型

nn：エージェント番号

出力メッセージ

出力メッセージID

内容

出力先

KFCA10350-I

mcftlscnコマンドが入力されました。

標準出力

KFCA10351-E

MCF開始処理中です。

標準エラー出力

KFCA10352-E

MCF終了処理中です。

標準エラー出力

KFCA10353-W

入力形式が誤っています。

標準エラー出力

KFCA10354-E

メモリ不足です。

メッセージログファイル，または標準エラー出力

KFCA10355-W

引数の指定が誤っています。

標準エラー出力

KFCA10356-E

プロセス間でタイムアウトが発生しました。

標準エラー出力

KFCA10357-E

MCF内でタイムアウトが発生しました。

標準エラー出力

KFCA10358-E

内部関数のエラーが発生しました。

メッセージログファイル，または標準エラー出力

KFCA10359-W

mcftlscnコマンド入力元への応答を失敗しました。

メッセージログファイル

KFCA10360-I

状態表示を開始します。

標準出力

KFCA10361-I

標準情報を表示します。

標準出力

KFCA10362-I

詳細情報を表示します。

標準出力

KFCA10369-I

状態表示を終了します。

標準出力

KFCA10373-E

mcftlscnコマンドが異常終了しました。

標準エラー出力

KFCA10380-E

相手プロセスの検索に失敗しました。

標準エラー出力

KFCA10381-E

指定したコネクションは登録されていません。

標準エラー出力

KFCA10391-E

mcftlscnコマンドはサポートされていません。

標準エラー出力

KFCA10502-I

ヘルプメッセージ

標準出力

KFCA16402-E

RPC障害が発生しました。

標準エラー出力

mcftlsle（論理端末の状態表示）

形式

mcftlsle 〔-s MCF通信プロセス識別子〕 〔-c コネクションID〕
          -l 論理端末名称 〔-q〕

機能

論理端末の状態を標準出力に出力します。

オプション

●　-s MCF通信プロセス識別子　　〜〈数字（0〜9），a〜f〉((01〜ef))

処理対象の論理端末を制御するMCF通信サービスのMCF通信プロセス識別子を指定します。アプリケーション起動サービスのアプリケーション起動プロセス識別子は指定できません。

MCF通信プロセス識別子は複数指定できません。

このオプションの指定を省略すると，すべてのMCF通信サービスに対して，mcftlsleコマンドを実行します。したがって，MCF通信サービスを検索するオーバヘッドが，運用コマンドの処理に加わります。

MCF通信サービスが多い構成や運用コマンドを多数入力する運用を行う場合は，-sオプションで，MCF通信プロセス識別子を指定する運用設計を行ってください。

●　-c コネクションID　　〜〈1〜8文字の識別子〉

状態を表示したい論理端末に対応するコネクションのコネクションIDを指定します。

コネクションIDは複数指定できません。また，一括指定もできません。

●　-l 論理端末名称　　〜〈1〜8文字の識別子〉

状態を表示する論理端末の名称を指定します。

-cオプションを指定した場合，指定したコネクションIDに対応する論理端末名称を指定します。

論理端末名称は，一度に8個まで指定できます。多数入力する運用を行う場合は，次に示す複数指定または一括指定を使用して，一つの運用コマンドで行う並列処理数を増やし，運用コマンド入力数を減らすように運用設計を行ってください。

複数指定するときは，引用符（"）で囲んで，論理端末名称と論理端末名称との間を空白で区切ります。同一論理端末名称は，重複して指定できません。

また，論理端末名称は，*を使って一括指定ができます。一括指定は一つだけ指定できます。一括指定と一括指定以外の論理端末名称を混在して指定できません。一括指定の場合も，引用符（"）で囲みます。

*：すべての論理端末を閉塞します。

先行文字列*：先行文字列で始まるすべての論理端末を閉塞します。

〈複数指定の例〉　len1, len2, len3を指定する場合

-l "len1△len2△len3"

〈一括指定の例〉　lenで始まるすべての論理端末名称を指定する場合

-l "len*"

●　-q

指定した論理端末に対応する出力キューの保留状態を表示します。

このオプションの指定を省略すると，論理端末に対応する出力キューの保留状態は表示しません。

出力形式

mmm llllllll sss〔tttt〕
    SYNC xxxxxxxxxx yyyyyyyyyy zzzzzzzzzz
      IO     :           :         :
    PRIO     :           :         :
    NORM     :           :         :
    iii ooo

mmm：MCF識別子

llllllll：論理端末名称

sss：論理端末状態

ACT…閉塞解除状態

DCT…閉塞状態

tttt：論理端末のテストモード状態（TP1/Message Control/Tester使用時だけ表示）

TEST…テストモード

空白…非テストモード

SYNC：同期型メッセージ

IO：非同期型問い合わせ応答メッセージ

PRIO：非同期型一方送信メッセージ（優先）

NORM：非同期型一方送信メッセージ（一般）

xxxxxxxxxx：未送信メッセージ数

yyyyyyyyyy：未送信メッセージの先頭の出力通番（intの上限値まで表示可能）

zzzzzzzzzz：未送信メッセージの最後の出力通番（intの上限値まで表示可能）

iii：出力キューの入力の保留状態（-qオプション指定時だけ表示）

NOH…保留解除

HLD…保留

ooo：出力キューの出力の保留状態（-qオプション指定時だけ表示）

NOH…保留解除

HLD…保留

出力メッセージ

出力メッセージID

内容

出力先

KFCA10350-I

mcftlsleコマンドが入力されました。

標準出力

KFCA10351-E

MCF開始処理中です。

標準エラー出力

KFCA10352-E

MCF終了処理中です。

標準エラー出力

KFCA10353-W

入力形式が誤っています。

標準エラー出力

KFCA10354-E

メモリ不足です。

メッセージログファイル，または標準エラー出力

KFCA10355-W

引数の指定が誤っています。

標準エラー出力

KFCA10356-E

プロセス間でタイムアウトが発生しました。

標準エラー出力

KFCA10357-E

MCF内でタイムアウトが発生しました。

標準エラー出力

KFCA10358-E

内部関数のエラーが発生しました。

メッセージログファイル，または標準エラー出力

KFCA10359-W

mcftlsleコマンド入力元への応答を失敗しました。

メッセージログファイル

KFCA10360-I

状態表示を開始します。

標準出力

KFCA10364-I

表示情報

標準出力

KFCA10365-I

表示情報

標準出力

KFCA10369-I

状態表示を終了します。

標準出力

KFCA10373-E

mcftlsleコマンドが異常終了しました。

標準エラー出力

KFCA10378-I

上記の出力形式を参照してください。

標準出力

KFCA10380-E

相手プロセスの検索に失敗しました。

標準エラー出力

KFCA10381-E

指定したコネクションは登録されていません。

標準エラー出力

KFCA10382-E

指定した論理端末は登録されていません。

標準エラー出力

KFCA10390-E

指定されたコネクションIDと論理端末名称の対応が正しくありません。

標準エラー出力

KFCA10391-E

mcftlsleコマンドはサポートされていません。

標準エラー出力

KFCA10395-E

指定したコネクションには未接続の論理端末名称が指定されています。

標準エラー出力

KFCA10505-I

ヘルプメッセージ

標準出力

KFCA16402-E

RPC障害が発生しました。

標準エラー出力

8　組み込み方法

TP1/NET/OSAS-NIFをOpenTP1システムへ組み込む方法について説明します。

8.1　TP1/NET/OSAS-NIFの組み込みの流れ

TP1/NET/OSAS-NIFをOpenTP1システムに組み込むときの作業の流れを示します。

8.1.1　MCFメイン関数の作成

TP1/NET/OSAS-NIFを起動するためには，MCFメイン関数をコーディングし，コンパイルおよびリンケージしておく必要があります。詳細は，「8.2　MCFメイン関数の作成」を参照してください。

8.1.2　MCFサービス名の登録

TP1/NET/OSAS-NIFを実行するために，MCFサービス名をシステムサービス構成定義で定義しておく必要があります。

また，MCFサービス名はMCFマネジャ定義オブジェクトファイル名と一致させてください。

詳細は，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

8.1.3　システムサービス情報定義ファイルの作成

システムサービス情報定義ファイルをテキストエディタで作成します。作成するファイルのパス名は，「＄DCDIR/lib/sysconf/システムサービス情報定義ファイル名」です。ファイルの定義形式については，「システムサービス情報定義」を参照してください。

8.1.4　定義オブジェクトファイルの生成

OpenTP1のネットワークコミュニケーション定義の各ソースファイルから定義オブジェクトファイルを生成します。詳細は，「8.3　定義オブジェクトファイルの生成」を参照してください。

8.2　MCFメイン関数の作成

TP1/NET/OSAS-NIFは，OpenTP1プロセスサービスによって起動されます。

TP1/NET/OSAS-NIFを起動するには，ユーザがMCFメイン関数をコーディングし，コンパイル，およびリンケージを行ってTP1/NET/OSAS-NIFの実行形式プログラムを作成する必要があります。リンケージには，mcfplosasnfコマンドを使用します。

MCFメイン関数では，スタート関数（dc_mcf_svstart）を呼び出します。UOCを使用する場合は，MCFメイン関数でUOC関数アドレスを指定してください。UOCは，MCFメイン関数と同じ言語（K&R版　C，ANSI CまたはC++）で作成してください。

MCFメイン関数のコーディング概要を図8-1および図8-2に示します。また，ディレクトリへの組み込み方法を図8-3に示します。

なお，これらのコーディング例を次のファイルで提供しています。

図8-1（ANSI C，C++）：/BeTRAN/examples/mcf/OSASNIF/cmlib/ansi/com.c

図8-2（K&R版 C）：/BeTRAN/examples/mcf/OSASNIF/cmlib/c/com.c

図8‒1　MCFメイン関数のコーディング概要（ANSI C，C++の場合）

図8‒2　MCFメイン関数のコーディング概要（K&R版 Cの場合）

注※

TP1/NET/OSAS-NIF提供の標準UOCを使用する場合は，「msgrcv01」の代わりに「dc_mcf_stduoc_msgin」をコーディングしてください。さらに，下記のようにextern宣言を行ってください。

ANSI Cの場合

extern DCLONG dc_mcf_stduoc_msgin(dcmcf_uoc_min_n *);

C++の場合

extern "C"{ extern DCLONG dc_mcf_stduoc_msgin(dcmcf_uoc_min_n *); }

K&R版Cの場合

extern DCLONG dc_mcf_stduoc_msgin();

TP1/NET/OSAS-NIFで提供するヘッダファイルを取り込みます。

使用するUOC関数をextern宣言します。UOCのリターン値はDCLONG型にしてください。

これらのUOCを使用する場合だけ，コーディングしてください。

UOCテーブルをextern宣言します。UOC使用する場合，必ずこのとおりにコーディングしてください。

2.のUOCを使用する場合だけ，コーディングしてください。

各UOC関数のアドレスを，次に示すシステム提供変数に設定します。

dcmcf_uoctbl.msgrcv  /*入力メッセージ編集UOCアドレス */
dcmcf_uoctbl.msgsend /*出力メッセージ編集UOCアドレス */

これらのUOCを使用する場合だけ，コーディングしてください。

スタート関数を呼び出します。

MCFメイン関数には必ずコーディングしてください。

スタート関数を呼び出したあとは，MCFメイン関数に制御が戻りません。そのため，スタート関数のあとにコーディングした処理は実行されませんので注意してください。

図8‒3　MCFメイン関数のディレクトリへの組み込み方法

注※1

UOCを使用しない場合は，必要ありません。

注※2

mcfplosasnfコマンドでリンケージします。

mcfplosasnfコマンドの詳細については，TP1/NET/OSAS-NIFの「リリースノート」を参照してください。

注※3

TP1/NET/OSAS-NIFの実行形式プログラム名は，先頭がmcfuで始まる8文字以内の名称にしてください。

8.3　定義オブジェクトファイルの生成

定義オブジェクトファイルを次の手順で生成します。

ただし，開始から再開始の間に定義オブジェクトファイルを変更しないでください。変更した場合，再開始時に正常に動作しないおそれがあるためご注意ください。

OSのテキストエディタを使用して，MCFの定義ファイルから，次に示す定義ソースファイルを作成します。

MCFマネジャ定義ソースファイル

MCF通信構成定義の共通定義ソースファイル

MCF通信構成定義のTP1/NET/OSAS-NIFのプロトコル固有定義ソースファイル

MCFアプリケーション定義ソースファイル

MCF定義オブジェクト生成ユティリティを使用して，定義ソースファイルから，次に示すオブジェクトファイルを作成します。

MCFマネジャ定義オブジェクトファイル

MCF通信構成定義の共通定義オブジェクトファイル

MCF通信構成定義のTP1/NET/OSAS-NIFのプロトコル固有定義オブジェクトファイル

MCFアプリケーション定義オブジェクトファイル

MCF定義結合ユティリティを使用して，MCF通信構成定義の，共通定義とプロトコル固有定義のオブジェクトファイルを結合します。

定義オブジェクトファイルの作成方法の概要を次の図に示します。

図8‒4　定義オブジェクトファイルの作成方法の概要

注※1

次に示すコマンドで生成します。

mcfXXXX△-i△〔パス名〕入力ファイル名
       △-o△〔パス名〕出力オブジェクトファイル名

mcfXXXXは，ソースファイルごとに異なります。

mcfmngr：MCFマネジャ定義ソースファイル

mcfcomn：MCF通信構成定義のソースファイル

mcfosnf：MCF通信構成定義のプロトコル（TP1/NET/OSAS-NIF）固有定義ソースファイル

mcfapli：MCFアプリケーション定義ソースファイル

MCF定義オブジェクト生成ユティリティのmcfosnfコマンドについては「MCF定義オブジェクト生成ユティリティの起動」を，その他のコマンドについてはマニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

注※2

次に示すコマンドで，MCF通信構成定義の二つのオブジェクトファイルを結合します。

mcflink△-i△共通定義オブジェクトファイル名
       △TP1/NET/OSAS-NIF定義オブジェクトファイル名
       △-o△出力オブジェクトファイル名

注※3

定義オブジェクトファイルはシステム環境定義のDCCONFPATHで指定したディレクトリに格納してください。システム環境定義については，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

9　障害対策

TP1/NET/OSAS-NIFの障害対策について説明します。

9.1　障害の種類と対応処理

TP1/NET/OSAS-NIFで発生する障害の種類と対応処理を次の表に示します。

表9-1で記号で示すユーザの対応処理の詳細を表9-2に示します。該当するA〜Nの記号で検索してください。

表9‒1　障害の種類と対応処理

障害の種類

障害内容

TP1/NET/OSAS-NIFの処理

ユーザの対応処理

コネクション障害

コネクションの強制解放（mcftdctcn -f コマンド入力）

コネクション障害を通知するメッセージログ（KFCA13502-E）を出力します。

該当するコネクション下の論理端末を閉塞します。

CERREVTを起動します。

コネクションを解放します。

A

下位層障害

同上

B

コネクション確立処理の失敗

コネクション障害を通知するメッセージログ（KFCA13502-E）を出力します。

CERREVTを起動します。

B

論理端末障害

論理端末層検出異常

メッセージ受信中の障害の場合，論理端末の端末タイプごとに次に示す処理をします。

●reply型，receive型

(a)受信メッセージを破棄します。

(b)受信失敗を通知するメッセージログ（KFCA13506-E）を出力します。

(c)相手システムへ受信拒否を送信します。

●request型，request型（同期型）

(a)受信メッセージを破棄します。

(b)受信失敗を通知するメッセージログ（KFCA13506-E）を出力します。

メッセージ送信中の障害の場合は次に示す処理をします。

(a)送信メッセージを破棄します。

(b)送信中断を通知するメッセージログ（KFCA13508-E）を出力します。

(c)相手システムへ送信中断を送信します。

障害発生を通知するメッセージログ（KFCA13503-E）を出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

C

論理端末閉塞解除失敗

障害発生を通知するメッセージログ（KFCA13503-E）を出力します。

CERREVTを起動します。

C

mcftdctleコマンド入力

論理端末の端末タイプごとに次に示す処理をします。

●request型，request型（同期型），send型

(a)メッセージ送信中の場合

・メッセージ送信を中断します。

・送信中断を通知するメッセージログ（KFCA13508-E）を出力します。

・相手システムへ送信中断を送信します。

●reply型，receive型

(a)メッセージ受信中の場合

・受信メッセージを破棄します。

・受信失敗を通知するメッセージログ（KFCA13506-E）を出力します。

・相手システムへ受信拒否を送信します。

障害発生を通知するメッセージログ（KFCA13503-E）を出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

D

入力メッセージ編集UOCの障害

UOCエラー

UOCエラー（KFCA10611-E），UOCパラメタ不正（KFCA10620-E）またはアプリケーション名取得失敗（KFCA10610-E）を通知するメッセージログを出力します。

以降の処理は「論理端末障害」の「論理端末層検出異常」と同じです。

F

入力キュー，スケジューラ，ネームサーバまたはRPCの障害

・UAP閉塞

・アプリケーション名不正

・入力キュー書き込み障害

入力キュー障害を通知するメッセージログ（KFCA10604-E）を出力します。

入力メッセージの種類に従い，次に示す処理をします。

−

●受信メッセージ（エラーイベント定義）

ERREVT1またはERREVT2を起動します。

E

●受信メッセージ（エラーイベント未定義）

以降の処理は「論理端末障害」の「論理端末層検出異常」と同じです。

F

●ERREVT1，ERREVT2

以降の処理は「論理端末障害」の「論理端末層検出異常」と同じです。

F

●ERREVT3，ERREVTA，COPNEVT，CCLSEVT，CERREVT

メッセージを破棄します。

E

出力キュー，出力メッセージ編集UOC障害

・出力キュー読み込み障害

・UOCエラー

UOCエラー（KFCA10611-E），UOCパラメタ不正（KFCA10620-E）または出力キュー障害（KFCA10605-E）を通知するメッセージログを出力します。

論理端末障害の端末タイプごとに次に示す処理をします。

●request型，request型（同期型），send型

以降の処理は「論理端末障害」の「論理端末層検出異常」と同じです。

●reply型

以降の処理は「UAP異常」の「ERREVT3未定義」と同じです。

F

出力キュー障害

・メッセージ送信済み障害

・メッセージリセット障害

メッセージ送信完了処理で障害を通知するメッセージログ（KFCA10617-E）を出力します。

障害発生を通知するメッセージログ（KFCA13503-E）を出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

F

送信バッファ障害（通常メッセージ）

・バッファ長不足

・バッファ数不足

メッセージ出力障害を通知するメッセージログ（KFCA10605-E）を出力します。

論理端末の端末タイプごとに次に示す処理をします。

−

●request型，request型（同期型），send型

(a)メッセージ送信を中断します。

(b)送信中断を通知するメッセージログ（KFCA13508-E）を出力します。

(c)障害発生を通知するメッセージログ（KFCA13503-E）を出力します。

(d)CERREVTを起動します。

(e)論理端末を閉塞します。

F

●reply型

(a)メッセージ送信を中断します。

(b)送信中断を通知するメッセージログ（KFCA13508-E）を出力します。

(c)障害発生を通知するメッセージログ（KFCA13503-E）を出力します。

(d)CERREVTを起動します。

(e)論理端末を閉塞します。

(f)以降の処理は「コネクション障害」の「下位層障害」と同じです。

G

受信バッファ障害

・バッファ長不足

・バッファ数不足

受信バッファ不足を通知するメッセージログ（KFCA13577-E）を出力します。

コネクション確立済みの場合は次に示す処理をします。

(a)NIFアソシエーション解放を通知するメッセージログ（KFCA13551-I）を出力します。

(b)以降の処理は「コネクション障害」の「下位層障害」と同じです。

コネクション確立中の場合は次に示す処理をします。

(a)NIFアソシエーション確立失敗を通知するメッセージログ（KFCA13579-E）を出力します。

(b)以降の処理は「コネクション障害」の「コネクション確立処理の失敗」と同じです。

G

・バッファ不足

受信バッファサイズ値超過を通知するメッセージログ（KFCA13583-E）を出力します。

以降の処理は「バッファ長不足，バッファ数不足」の2.および3.と同じです。

G

送信バッファ障害（制御メッセージ）

・バッファ長不足

・バッファ数不足

送信バッファ不足を通知するメッセージログ（KFCA13576-E）を出力します。

コネクション確立済みの場合は次に示す処理をします。

(a)NIFアソシエーション解放を通知するメッセージログ（KFCA13551-I）を出力します。

(b)以降の処理は「コネクション障害」の「下位層障害」と同じです。

コネクション確立中の場合，以降の処理は「NIFアソシエーション確立失敗」と同じです。

G

・バッファ不足

送信バッファサイズ値超過を通知するメッセージログ（KFCA13582-E）を出力します。

以降の処理は「バッファ長不足，バッファ数不足」の2.および3.と同じです。

G

編集バッファ障害

・バッファ長不足

−

H

・バッファ数不足

入力メッセージの場合は次に示す処理をします。

(a)アプリケーション名取得失敗を通知するメッセージログ（KFCA10610-E）を出力します。

(b)論理端末の端末タイプごとに，次に示す処理をします。

−

●request型

(a)受信メッセージを破棄します。

(b)受信失敗を通知するメッセージログ（KFCA13506-E）を出力します。

(c)障害発生を通知するメッセージログ（KFCA13503-E）を出力します。

(d)CERREVTを起動します。

(e)論理端末を閉塞します。

(f)以降の処理は「コネクション障害」の「下位層障害」と同じです。

G

●request型（同期型），reply型，receive型

「論理端末障害」の「論理端末層検出異常」と同じです。

F

出力メッセージの場合は，「送信バッファ障害（通常メッセージ）」と同じです。

F，G

UAP型不一致

・入力メッセージと論理端末の端末タイプの不一致

アプリケーション型不正を通知するメッセージログ（KFCA13522-E）を出力します。

受信メッセージを破棄します。

相手システムへ受信拒否を送信します。

障害発生を通知するメッセージログ（KFCA13503-E）を出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

F

UAP障害

・UAP異常終了

・rollback発行

　　　　　など

ERREVT3を起動します。

request型論理端末（同期型）を使用している場合は「論理端末障害」の「論理端末層検出異常」と同じです。

E

・ERREVT1

　ERREVT2

　ERREVT3障害

・ERREVT3未定義

reply型論理端末を使用している場合は次に示す処理をします。

(a)送信中断を通知するメッセージログ（KFCA13508-E）を出力します。

(b)相手システムへUAP異常を送信します。

(c)障害発生を通知するメッセージログ（KFCA13503-E）を出力します。

(d)CERREVTを起動します。

(e)論理端末を閉塞します。

F

・UAP異常受信

request型論理端末を使用している場合は次に示す処理をします。

(a)受信失敗を通知するメッセージログ（KFCA13506-E）を出力します。

(b)障害発生を通知するメッセージログ（KFCA13503-E）を出力します。

(c)CERREVTを起動します。

(d)論理端末を閉塞します。

F

プロトコル障害

・シーケンスエラーなど

プロトコル違反を通知するメッセージログ（KFCA13573-E）を出力します。

コネクション確立済みの場合は次に示す処理をします。

(a)NIFアソシエーション解放を通知するメッセージログ（KFCA13551-I）を出力します。

(b)以降の処理は「コネクション障害」の「下位層障害」と同じです。

コネクション確立中の場合は「コネクション障害」の「コネクション確立処理の失敗」と同じです。

B

アソシエーション層プロトコル障害

・シーケンスエラー

・タイムアウト発生

アソシエーション層障害を通知するメッセージログ（KFCA13586-E）を出力します。

コネクション確立済みの場合は「プロトコル障害」の2.と同じです。

コネクション確立中に障害が発生して，再試行不可能またはリトライオーバになった場合は，「プロトコル障害」の2.と同じ処理をします。

B

不正データ受信

・未支援データ受信

・不正データ受信

不正データ受信を通知するメッセージログ（KFCA13570-E）を出力します。

コネクション確立中の場合は「プロトコル障害」の3.と同じです。

コネクション解放中の場合は「プロトコル障害」の2.と同じです。

メッセージ送受信中の場合は次に示す処理をします。

(a)NIF-REJECT送信を通知するメッセージログ（KFCA13569-E）を出力します。

(b)以降の処理は「処理中断連絡受信」の「NIF-REJECT受信」の2.〜6.と同じです。

論理端末閉塞解除処理中の場合は次に示す処理をします。

(a)NIF-REJECT送信を通知するメッセージログ（KFCA13569-E）を出力します。

(b)以降の処理は「論理端末障害」の「論理端末閉塞解除失敗」と同じです。

1.：−

2.〜3.：B

4.〜5.：M

緊急解放要求受信

・NIF-ABORT受信

ABORT受信を通知するメッセージログ（KFCA13571-E）を出力します。

コネクション確立済みの場合は「プロトコル障害」の2.と同じです。

コネクション確立中に障害が発生して，再試行不可能またはリトライオーバになった場合は，「プロトコル障害」の2.と同じ処理をします。

B

・A-ABORT受信

・A-P-ABORT受信

「アソシエーション層プロトコル障害」と同じです。

B

処理中断連絡受信

・NIF-REJECT受信

NIF-REJECT受信を通知するメッセージログ（KFCA13572-E）を出力します。

メッセージ送信中の場合，論理端末の端末タイプごとに次に示す処理をします。

●request型，reply型，send型

(a)メッセージ送信を中断します。

(b)送信中断を通知するメッセージログ（KFCA13508-E）を出力します。

●request型（同期型）

(a) 送信メッセージを破棄します。

(b)送信中断を通知するメッセージログ（KFCA13508-E）を出力します。

メッセージ受信中の場合は次に示す処理をします。

(a)受信メッセージを破棄します。

(b)受信失敗を通知するメッセージログ（KFCA13506-E）を出力します。

障害発生を通知するメッセージログ（KFCA13503-E）を出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

M

・受信拒否受信

論理端末の端末タイプごとに次に示す処理をします。

●request型，send型

(a)メッセージ送信を中断します。

(b)送信中断を通知するメッセージログ（KFCA13508-E）を出力します。

●request型（同期型），reply型

(a)送信メッセージを破棄します。

(b)送信中断を通知するメッセージログ（KFCA13508-E）を出力します。

障害発生を通知するメッセージログ（KFCA13503-E）を出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

N

・送信中断受信

「NIF-REJECT受信」の3.〜6.と同じです。

N

タイムアウト

・t1，t2，t3，t4，t5タイムアウト発生

タイムアウト発生を通知するメッセージログ（KFCA13580-E）を出力します。

コネクション確立中の場合は「緊急解放要求受信」の3.と同じです。

コネクション解放中の場合は「プロトコル障害」の2.と同じです。

メッセージ送受信中の場合は「不正データ受信」の4.と同じです。

論理端末閉塞解除処理中の場合は「不正データ受信」の5.と同じです。

1.〜3.：B

4.〜5.：M

・rplytimタイムアウト発生

問い合わせメッセージ受信の場合は「UAP障害」の「ERREVT3未定義」と同じです。

再送問い合わせメッセージ受信の場合は「論理端末障害」の「論理端末層検出異常」と同じです。

F

下位層障害

・XNFマクロエラー

・切断受信

「アソシエーション層プロトコル障害」と同じです。

B

内部インタフェース領域確保失敗

・共用メモリ不足

共用メモリ不足を通知するメッセージログ（KFCA13578-E）を出力します。

「プロトコル障害」の2.および3.と同じです。

G

・ローカルメモリ不足

ローカルメモリ不足を通知するメッセージログ（KFCA13575-E）を出力します。

以降の処理は「プロトコル障害」の2.および3.と同じです。

G

・ローカルメモリバッファ取得失敗

ローカルメモリバッファ取得失敗を通知するメッセージログ（KFCA13518-E）を出力します。

処理を終了します。

E

着呼受付開始失敗

・XNF終了中

・受信バッファ不足

●着呼型コネクションの自動受付開始および過着呼による障害検出を使用しない場合

アソシエーション層障害を通知するメッセージログ（KFCA13586-E）を出力します。

CERREVTを起動します。

B

●着呼型コネクションの自動受付開始または過着呼による障害検出を使用する場合

アソシエーション層障害を通知するメッセージログ（KFCA13586-E）を出力します。

着呼受付開始に成功するまで1秒間隔で再試行します。

I

NIFアソシエーション確立失敗

・相手システムのPSAPアドレス未定義

●着呼型コネクションの自動受付開始および過着呼による障害検出を使用しない場合

NIFアソシエーション確立失敗を通知するメッセージログ（KFCA13579-E）を出力します。

相手システムへ確立拒否を送信します。

CERREVTを起動します。

G

●着呼型コネクションの自動受付開始を使用し，過着呼による障害検出を使用しない場合

NIFアソシエーション確立失敗を通知するメッセージログ（KFCA13579-E）を出力します。

相手システムへ確立拒否を送信します。

CERREVTを起動します。

E

●過着呼による障害検出を使用する場合

NIFアソシエーション確立失敗を通知するメッセージログ（KFCA13579-E）を出力します。

相手システムへ確立拒否を送信します。

E

・構成不一致

「NIFアソシエーション確立失敗」の「相手システムのPSAPアドレス未定義」と同じです。

G※

E※

開始処理失敗

・共用メモリ不足

・ローカルメモリ不足

・論理端末の窓口登録失敗

　　　など

イニシャライズ処理打ち切りを通知するメッセージログ（KFCA13519-E，KFCA13520-E，KFCA13584-E）を出力します。

MCFプロセスが異常終了します。

J

再送処理失敗

・再送失敗

再送処理失敗を通知するメッセージログ（KFCA13509-E）を出力します。

再送処理を終了します。

論理端末を閉塞解除します。

I

・再送メッセージ受信失敗

再送メッセージ受信失敗を通知するメッセージログ（KFCA13510-E）を出力します。

再送処理を終了します。

論理端末を閉塞解除します。

I

MCFの障害

・内部論理矛盾など

内部矛盾を通知するメッセージログ（KFCA13547-E，KFCA13549-E，KFCA13574-E）を出力します。

メモリダンプを出力します。

必要に応じ，MCFプロセス異常終了，コネクション解放，論理端末閉塞，処理続行します。

K

・MCFプログラムエラー

OSによるコアダンプを出力します。

MCFプロセスを異常終了します。

K

・UOCプログラムエラー

「MCFプログラムエラー」と同じです。

L

（凡例）

−：対応処理はありません。

注※

●着呼型コネクションの自動受付開始を使用しない場合：G

●着呼型コネクションの自動受付開始を使用する場合：E

表9‒2　ユーザの対応処理の詳細

ユーザの対応処理

ユーザの対応処理の詳細

採取資料

L

C

D

T

A

次のどちらかの方法で再度コネクションを確立してください。

・運用コマンド（mcftactcn）を入力する

・API（dc_mcf_tactcn関数またはCBLDCMCF('TACTCN△△')）を発行する

−

−

−

−

B

メッセージログで原因を調査してください。

原因不明の場合は，資料を採取し保守員に連絡してください。

原因を取り除いてください。

次のどちらかの方法で再度コネクションを確立してください。

・運用コマンド（mcftactcn）を入力する

・API（dc_mcf_tactcn関数またはCBLDCMCF('TACTCN△△')）を発行する

○

−

−

○

C

メッセージログで原因を調査してください。

原因不明の場合は，資料を採取し保守員に連絡してください。

原因を取り除いてください。

次のどちらかの方法で再度論理端末を閉塞解除してください。

・運用コマンド（mcftactle）を入力する

・API（dc_mcf_tactle関数またはCBLDCMCF('TACTLE△△')）を発行する

○

−

−

○

D

次のどちらかの方法で再度論理端末を閉塞解除してください。

・運用コマンド（mcftactle）を入力する

・API（dc_mcf_tactle関数またはCBLDCMCF('TACTLE△△')）を発行する

−

−

−

−

E

メッセージログで原因を調査してください。

原因を取り除いてください。

−

−

−

−

F

メッセージログで原因を調査してください。

原因を取り除いてください。

次のどちらかの方法で再度論理端末を閉塞解除してください。

・運用コマンド（mcftactcn）を入力する

・API（dc_mcf_tactcn関数またはCBLDCMCF('TACTCN△△')）を発行する

−

−

−

−

G

メッセージログで原因を調査してください。

原因を取り除いてください。

次のどちらかの方法で再度コネクションを確立してください。

・運用コマンド（mcftactcn）を入力する

・API（dc_mcf_tactcn関数またはCBLDCMCF('TACTCN△△')）を発行する

−

−

−

−

H

必要に応じてUOCをリターンしてください。

−

−

−

−

I

メッセージログで原因を調査してください。

原因不明の場合は，資料を採取し保守員に連絡してください。

原因を取り除いてください。

○

−

−

○

J

メッセージログで原因を調査してください。

原因を取り除いてください。

MCFを再開始してください。

−

−

−

−

K

資料を採取して，保守員に連絡してください。

MCFを再開始してください。

○

○

○

○

L

原因を取り除いてください。

MCFを再開始してください。

−

−

−

−

M

メッセージログで原因を調査してください。

原因不明の場合は，資料を採取し保守員に連絡してください。

原因を取り除いてください。

次のどれかの方法で再度論理端末を閉塞解除してください。

・運用コマンド（mcftactle）を入力する

・API（dc_mcf_tactle関数またはCBLDCMCF('TACTLE△△')）を発行する

・相手システムの障害復旧をする

○

−

−

○

N

メッセージログで原因を調査してください。

原因を取り除いてください。

次のどれかの方法で再度論理端末を閉塞解除してください。

・運用コマンド（mcftactle）を入力する

・API（dc_mcf_tactle関数またはCBLDCMCF('TACTLE△△')）を発行する

・相手システムの障害復旧をする

−

−

−

−

（凡例）

L：メッセージログファイル

C：コアファイルおよび実行形式プログラムファイル

D：共用メモリダンプファイル

T：MCFイベントトレースファイル

○：採取する資料を示します。

−：該当しません。

9.2　通信形態と障害の処理

TP1/NET/OSAS-NIFでメッセージ処理中に発生する障害の発生個所と，TP1/NET/OSAS-NIFの処理を通信形態ごとに示します。

9.2.1　問い合わせ応答形態の障害

(1)　非応答型UAPからの問い合わせメッセージ送信時の障害

非応答型UAPからの問い合わせメッセージ送信時の障害発生個所を次の図に示します。また，非応答型UAPからの問い合わせメッセージ送信時の障害の処理を表9-3に示します。該当する数字を参照してください。

図9‒1　非応答型UAPからの問い合わせメッセージ送信時の障害発生個所

表9‒3　非応答型UAPからの問い合わせメッセージ送信時の障害の処理

発生個所

内容

TP1/NET/OSAS-NIFの処理

問い合わせメッセージの扱い

応答メッセージの扱い

UAPでできる処理

1.

出力メッセージ編集

UOC障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

破棄

−

−

出力キュー障害

同上

破棄

−

−

バッファ取得障害

同上

保留

−

−

2.

コネクション障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

コネクションを解放します。

保留

−

CERREVT処理

mcftdctle入力

メッセージログを出力します。

相手システムへ送信中断を送信します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

保留

−

CERREVT処理

受信拒否受信

同上

保留

−

CERREVT処理

t3タイムアウト発生

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

保留

−

CERREVT処理

NIF-REJECT受信

同上

保留

−

CERREVT処理

3.

コネクション障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

コネクションを解放します。

保留

−

CERREVT処理

t2タイムアウト発生

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

保留

−

CERREVT処理

UAP異常受信

同上

破棄

受信済み

CERREVT処理

4.

コネクション障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

コネクションを解放します。

保留

破棄・未受信

CERREVT処理

t4タイムアウト発生

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

保留

破棄・未受信

CERREVT処理

NIF-REJECT受信

同上

保留

破棄・未受信

CERREVT処理

送信中断受信

同上

破棄

破棄・受信済み

CERREVT処理

5.

入力メッセージ編集

UOC障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

破棄

破棄・受信済み

−

UAP型不一致

同上

破棄

破棄・受信済み

−

アプリケーション名取得障害

ERREVT1またはERREVT2を起動します（起動できない場合は，メッセージログを出力後，CERREVTを起動して，論理端末を閉塞します）。

送信完了

ERREVT1またはERREVT2で受信（起動できない場合は破棄）

ERREVT1またはERREVT2処理

入力キュー障害

同上

送信完了

ERREVT1またはERREVT2で受信（起動できない場合は破棄）

ERREVT1またはERREVT2処理

バッファ取得障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

コネクションを解放します。

保留

破棄・未受信

CERREVT処理

6.

メッセージ送信完了障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

−

−

CERREVT処理

（凡例）

−：該当しません。

(2)　応答型UAPからの問い合わせメッセージ送信時の障害

応答型UAPからの問い合わせメッセージ送信時の障害発生個所を次の図に示します。また，応答型UAPからの問い合わせメッセージ送信時の障害の処理を表9-4に示します。該当する数字を参照してください。

図9‒2　応答型UAPからの問い合わせメッセージ送信時の障害発生個所

表9‒4　非応答型UAPからの問い合わせメッセージ送信時の障害の処理

発生個所

内容

TP1/NET/OSAS-NIFの処理

問い合わせメッセージの扱い

応答メッセージの扱い

入力元論理端末へのUAP異常報告

UAPでできる処理

1.

出力メッセージ編集

UOC障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

破棄

−

あり

−

出力キュー障害

同上

破棄

−

あり

−

バッファ取得障害

同上

保留

−

−

−

2.

コネクション障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

コネクションを解放します。

保留

−

−

CERREVT処理

mcftdctle入力

メッセージログを出力します。

相手システムへ送信中断を送信します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

保留

−

−

CERREVT処理

受信拒否受信

同上

保留

−

−

CERREVT処理

t3タイムアウト発生

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

保留

−

−

CERREVT処理

NIF-REJECT受信

同上

保留

−

−

CERREVT処理

3.

コネクション障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

コネクションを解放します。

保留

−

−

CERREVT処理

t2タイムアウト発生

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

保留

−

−

CERREVT処理

UAP異常受信

同上

破棄

受信済み

あり

CERREVT処理

4.

コネクション障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

コネクションを解放します。

保留

破棄・未受信

−

CERREVT処理

t4タイムアウト発生

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

保留

破棄・未受信

−

CERREVT処理

NIF-REJECT受信

同上

保留

破棄・未受信

−

CERREVT処理

送信中断受信

同上

破棄

破棄・受信済み

あり

CERREVT処理

5.

入力メッセージ編集UOC障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

破棄

破棄・受信済み

あり

−

UAP型不一致

同上

破棄

破棄・受信済み

あり

−

アプリケーション名取得障害

ERREVT1を起動します（起動できない場合は，メッセージログを出力後，CERREVTを起動して，論理端末を閉塞します）。

送信完了

ERREVT1で受信（起動できない場合は破棄）

あり

ERREVT1処理

入力キュー障害

ERREVT2を起動します（起動できない場合は，メッセージログを出力後，CERREVTを起動して，論理端末を閉塞します）。

送信完了

ERREVT2で受信（起動できない場合は破棄）

−

ERREVT2処理REPLY要求で入力元論理端末へメッセージ送信

バッファ取得障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

コネクションを解放します。

保留

破棄・未受信

−

CERREVT処理

6.

メッセージ送信完了障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

−

−

−

CERREVT処理

（凡例）

−：該当しません。

(3)　応答メッセージ送信時の障害

応答メッセージ送信時の障害発生個所を次の図に示します。また，応答メッセージ送信時の障害の処理を表9-5に示します。該当する数字を参照してください。

図9‒3　応答メッセージ送信時の障害発生個所

表9‒5　応答メッセージ送信時の障害の処理

発生個所

内容

TP1/NET/OSAS-NIFの処理

問い合わせメッセージの扱い

応答メッセージの扱い

UAPでできる処理

1.

コネクション障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

コネクションを解放します。

破棄

−

CERREVT処理

mcftdctle入力

メッセージログを出力します。

相手システムへ受信拒否を送信します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

破棄

−

CERREVT処理

t4タイムアウト発生

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

破棄

−

CERREVT処理

NIF-REJECT受信

同上

破棄

−

CERREVT処理

送信中断受信

同上

破棄

−

CERREVT処理

2.

入力メッセージ編集UOC障害

メッセージログを出力します。

相手システムへ受信拒否を送信します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

破棄

−

−

UAP型不一致

同上

破棄

−

−

バッファ取得障害

同上

破棄

−

−

アプリケーション名取得障害

ERREVT1またはERREVT2起動します（起動できない場合は，メッセージログを出力後，相手システムへ受信拒否を送信してから，CERREVTを起動して，論理端末を閉塞します）。

ERREVT1またはERREVT2で受信（起動できない場合は破棄）

−

ERREVT1またはERREVT2処理REPLY要求で相手システムへメッセージ送信

入力キュー障害

同上

ERREVT1またはERREVT2で受信（起動できない場合は破棄）

−

ERREVT1またはERREVT2処理REPLY要求で相手システムへメッセージ送信

3.

コネクション障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

コネクションを解放します。

−

未送信

CERREVT処理

NIF-REJECT受信

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

−

未送信

CERREVT処理

rplytimタイムアウト発生

メッセージログを出力します。

相手システムへUAP異常を送信します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

−

送信済み

−

UAP異常終了

同上

−

送信済み

−

4.

出力メッセージ編集UOC障害

メッセージログを出力します。

相手システムへUAP異常を送信します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

−

送信済み

−

出力キュー障害

同上

−

送信済み

−

バッファ取得障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

コネクションを解放します。

−

未送信

CERREVT処理

5.

コネクション障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

コネクションを解放します。

−

未送信

CERREVT処理

受信拒否受信

メッセージログを出力します。

相手システムへ送信中断を送信します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

−

送信済み

−

t3タイムアウト発生

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

−

未送信

−

NIF-REJECT受信

同上

−

未送信

−

6.

メッセージ送信完了障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

−

−

CERREVT処理

（凡例）

−：該当しません。

9.2.2　同期型問い合わせ応答形態の障害

同期型の問い合わせメッセージ送信時の障害発生個所を次の図に示します。また，同期型の問い合わせメッセージ送信時の障害の処理を表9-6に示します。該当する数字を参照してください。

図9‒4　同期型の問い合わせメッセージ送信時の障害発生個所

表9‒6　同期型の問い合わせメッセージ送信時の障害の処理

発生個所

内容

TP1/NET/OSAS-NIFの処理

問い合わせメッセージの扱い

応答メッセージの扱い

UAPでできる処理

1.

出力メッセージ編集UOC障害

メッセージログを出力します。

UAPへエラーリターンします。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

破棄

−

UAP処理

出力キュー障害

同上

破棄

−

UAP処理

バッファ取得障害

同上

破棄

−

UAP処理

2.

コネクション障害

メッセージログを出力します。

UAPへエラーリターンします。

CERREVTを起動します。

コネクションを解放します。

破棄

−

UAP処理

mcftdctle入力

メッセージログを出力します。

UAPへエラーリターンします。

相手システムへ送信中断を送信します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

破棄

−

UAP処理

受信拒否受信

同上

破棄

−

UAP処理

t3タイムアウト発生

メッセージログを出力します。

UAPへエラーリターンします。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

破棄

−

UAP処理

NIF-REJECT受信

同上

破棄

−

UAP処理

UAP異常終了

ERREVT2またはERREVT3を起動します。

メッセージログを出力します。

相手システムへ送信中断を送信します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

破棄

−

ERREVT2またはERREVT3処理

3.

メッセージ送信完了障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

−

UAPで受信

CERREVT処理

4.

コネクション障害

メッセージログを出力します。

UAPへエラーリターンします。

CERREVTを起動します。

コネクションを解放します。

−

受信済み

UAP処理

t2タイムアウト発生

メッセージログを出力します。

UAPへエラーリターンします。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

−

受信済み

UAP処理

UAP異常受信

同上

−

受信済み

UAP処理

UAP異常終了

ERREVT2またはERREVT3を起動します。

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

−

破棄・受信済み

ERREVT2またはERREVT3処理

5.

コネクション障害

メッセージログを出力します。

UAPへエラーリターンします。

CERREVTを起動します。

コネクションを解放します。

−

破棄・受信済み

UAP処理

t2タイムアウト発生

メッセージログを出力します。

UAPへエラーリターンします。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

−

破棄・受信済み

UAP処理

NIF-REJECT受信

同上

−

破棄・受信済み

UAP処理

送信中断受信

同上

−

破棄・受信済み

UAP処理

UAP異常終了

ERREVT2またはERREVT3を起動します。

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

−

破棄・受信済み

ERREVT2またはERREVT3処理

6.

入力メッセージ編集UOC障害

メッセージログを出力します。

UAPへエラーリターンします。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

−

破棄・受信済み

UAP処理

バッファ取得障害

同上

−

破棄・受信済み

UAP処理

入力キュー障害

同上

−

破棄・受信済み

UAP処理

応答エラー

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

−

−

CERREVT処理

（凡例）

−：該当しません。

9.2.3　分岐送信形態の障害

一方送信メッセージ送信時の障害発生個所を次の図に示します。また，一方送信メッセージ送信時の障害の処理を表9-7に示します。該当する数字を参照してください。

図9‒5　一方送信メッセージ送信時の障害発生個所

表9‒7　一方送信メッセージ送信時の障害の処理

発生個所

内容

TP1/NET/OSAS-NIFの処理

送信メッセージの扱い

UAPでできる処理

1.

出力メッセージ編集UOC障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

破棄

−

出力キュー障害

同上

破棄

−

バッファ取得障害

同上

保留

−

2.

コネクション障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

コネクションを解放します。

保留

CERREVT処理

mcftdctle入力

メッセージログを出力します。

相手システムへ送信中断を送信します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

保留

CERREVT処理

受信拒否受信

同上

保留

CERREVT処理

t3タイムアウト発生

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

保留

CERREVT処理

NIF-REJECT受信

同上

保留

CERREVT処理

3.

メッセージ送信完了障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

−

CERREVT処理

（凡例）

−：該当しません。

9.2.4　一方受信形態の障害

一方送信メッセージ受信時の障害発生個所を次の図に示します。また，一方送信メッセージ受信時の障害の処理を表9-8に示します。該当する数字を参照してください。

図9‒6　一方送信メッセージ受信時の障害発生個所

表9‒8　一方送信メッセージ受信時の障害の処理

発生個所

内容

TP1/NET/OSAS-NIFの処理

受信メッセージの扱い

UAPでできる処理

1.

コネクション障害

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

コネクションを解放します。

破棄

CERREVT処理

mcftdctle入力

メッセージログを出力します。

相手システムへ受信拒否を送信します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

破棄

CERREVT処理

t4タイムアウト発生

メッセージログを出力します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

破棄

CERREVT処理

NIF-REJECT受信

同上

破棄

CERREVT処理

送信中断受信

同上

破棄

CERREVT処理

2.

入力メッセージ編集UOC障害

メッセージログを出力します。

相手システムへ受信拒否を送信します。

CERREVTを起動します。

論理端末を閉塞します。

破棄

−

UAP型不一致

同上

破棄

−

バッファ取得障害

同上

破棄

−

アプリケーション名取得障害

ERREVT1またはERREVT2を起動します（起動できない場合は，メッセージログを出力後，相手システムへ受信拒否を送信してから，CERREVTを起動し，論理端末を閉塞します）。

ERREVT1またはERREVT2で受信（起動できない場合破棄）

ERREVT1またはERREVT2処理

入力キュー障害

同上

ERREVT1またはERREVT2で受信（起動できない場合破棄）

ERREVT1またはERREVT2処理

（凡例）

−：該当しません。

付録

付録A　バージョンアップ時の変更点

各バージョンでの変更点を次に示す分類ごとに示します。

関数，定義およびコマンドの追加・変更・削除

動作の変更

関数，定義およびコマンドのデフォルト値の変更

付録A.1　07-50での変更点

TP1/NET/OSAS-NIF 07-50での関数，定義およびコマンドの追加・変更・削除を次の表に示します。

表A‒1　TP1/NET/OSAS-NIF 07-50での関数，定義およびコマンドの追加・変更・削除

種別

分類

内容

追加

関数

RECEIVE − メッセージの受信

SYNCHRONOUS MODE句の設定値にASYNCを追加

SYNCHRONOUS MODE句のデータ名6の設定値に0，空白を追加

定義

なし

コマンド

mcfosnfコマンド

-rオプション

変更

なし

削除

なし

TP1/NET/OSAS-NIF 07-50での動作の変更点はありません。

TP1/NET/OSAS-NIF 07-50でのデフォルト値の変更はありません。

付録A.2　07-01での変更点

TP1/NET/OSAS-NIF 07-01での関数，定義およびコマンドの追加・変更・削除を次の表に示します。

表A‒2　TP1/NET/OSAS-NIF 07-01での関数，定義およびコマンドの追加・変更・削除

種別

分類

内容

追加

関数

なし

定義

プロトコル共通定義（mcftpcmn）

-eオプションのtermactbオペランド

-rオプションのautoonlnオペランド

-rオプションのerrdetectオペランド

コマンド

なし

変更

なし

削除

なし

TP1/NET/OSAS-NIF 07-01での動作の変更点はありません。

TP1/NET/OSAS-NIF 07-01でのデフォルト値の変更はありません。

付録A.3　07-00での変更点

TP1/NET/OSAS-NIF 07-00での関数，定義およびコマンドの追加・変更・削除はありません。

TP1/NET/OSAS-NIF 07-00での動作の変更点はありません。

TP1/NET/OSAS-NIF 07-00でのデフォルト値の変更はありません。

付録B　旧製品からの移行に関する注意事項

旧製品から移行する場合の注意事項を示します。

付録B.1　ソースの互換性

バージョン6以前からバージョン7へ移行する場合の各種ソースファイルの互換性について説明します。

表B‒1　バージョン6以前で使用していたソースファイルの互換性

ソースファイルの種類

ソースファイルを作成した言語

互換性

UAP

C言語

ソースファイルを変更しないで使用できます。※

COBOL言語

ソースファイルを変更しないで使用できます。

UOC

C言語

ソースファイルを変更しないで使用できます。※

MCF通信構成定義（プロトコル固有の定義）

−

ソースファイルを変更しないで使用できます。

（凡例）

−：該当する内容がないことを表します。

注※

バージョン7では，メッセージ送受信インタフェース，UOC，およびMCFイベントインタフェースのそれぞれの引数ならびにパラメタの型が変更されていますが，この変更によるUAPやUOCの処理への影響はありません。

詳細については，「付録C　インタフェースの変更一覧（バージョン6以前から移行する場合）」を参照してください。

付録C　インタフェースの変更一覧（バージョン6以前から移行する場合）

バージョン6以前のインタフェースの変更一覧を示します。

ここで説明するインタフェースを次に示します。

表C‒1　インタフェースの変更一覧

変更されたインタフェース

バージョン7のマニュアルの該当個所

メッセージ送受信インタフェース

dc_mcf_execap

3.　dc_mcf_execap − アプリケーションプログラムの起動（C言語）

dc_mcf_receive

3.　dc_mcf_receive − メッセージの受信（C言語）

dc_mcf_recvsync

3.　dc_mcf_recvsync − 同期型メッセージの後続セグメント受信（C言語）

dc_mcf_reply

3.　dc_mcf_reply − 応答メッセージの送信（C言語）

dc_mcf_resend

3.　dc_mcf_resend − メッセージの再送（C言語）

dc_mcf_send

3.　dc_mcf_send − メッセージの送信（C言語）

dc_mcf_sendrecv

3.　dc_mcf_sendrecv − 同期型メッセージの送受信（C言語）

ユーザオウンコーディング

入力メッセージ編集UOC

5.1.2　入力メッセージ編集UOCインタフェース

出力メッセージ編集UOC

5.1.4　出力メッセージ編集UOCインタフェース

送信メッセージの通番編集UOC

5.1.6　送信メッセージの通番編集UOCインタフェース

MCFイベントインタフェース

5.2.3　MCFイベント情報の形式（C言語）

MCFメイン関数のコーディング概要

8.2　MCFメイン関数の作成

以降，バージョン6以前のインタフェースと，バージョン7のインタフェースの変更一覧を示します。変更個所には，下線を付与しています。

付録C.1　メッセージ送受信インタフェース

(1)　dc_mcf_execap − アプリケーションプログラムの起動

(a)　ANSI C，C++の形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_execap(long action,
                   long commform,
                   char *resv01,
                   long active,
                   char *apnam,
                   char *comdata,
                   long cdataleng)

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_execap(DCLONG action,
                   DCLONG commform,
                   char *resv01,
                   DCLONG active,
                   char *apnam,
                   char *comdata,
                   DCLONG cdataleng)

(b)　K&R版 Cの形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_execap(action,
                   commform,
                   resv01,
                   active,
                   apnam,
                   comdata,
                   cdataleng)
long      action;
long      commform;
char      *resv01;
long      active;
char      *apnam;
char      *comdata;
long      cdataleng;

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_execap(action,
                   commform,
                   resv01,
                   active,
                   apnam,
                   comdata,
                   cdataleng)
DCLONG    action;
DCLONG    commform;
char      *resv01;
DCLONG    active;
char      *apnam;
char      *comdata;
DCLONG    cdataleng;

(2)　dc_mcf_receive − メッセージの受信

(a)　ANSI C，C++の形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_receive(long action,
                    long commform,
                    char *termnam,
                    char *resv01,
                    char *recvdata,
                    long *rdataleng,
                    long inbufleng,
                    long *time)

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_receive(DCLONG action,
                    DCLONG commform,
                    char *termnam,
                    char *resv01,
                    char *recvdata,
                    DCLONG *rdataleng,
                    DCLONG inbufleng,
                    DCLONG *time)

(b)　K&R版 Cの形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_receive(action,
                    commform,
                    termnam,
                    resv01,
                    recvdata,
                    rdataleng,
                    inbufleng,
                    time)
long      action;
long      commform;
char      *termnam;
char      *resv01;
char      *recvdata;
long      *rdataleng;
long      inbufleng;
long      *time;

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_receive(action,
                    commform,
                    termnam,
                    resv01,
                    recvdata,
                    rdataleng,
                    inbufleng,
                    time)
DCLONG    action;
DCLONG    commform;
char      *termnam;
char      *resv01;
char      *recvdata;
DCLONG    *rdataleng;
DCLONG    inbufleng;
DCLONG    *time;

(3)　dc_mcf_recvsync − 同期型メッセージの後続セグメント受信

(a)　ANSI C，C++の形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_recvsync(long action,
                     long commform,
                     char *termnam,
                     char *resv01,
                     char *recvdata,
                     long *rdataleng,
                     long inbufleng,
                     long *time,
                     long resv02)

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_recvsync(DCLONG action,
                     DCLONG commform,
                     char *termnam,
                     char *resv01,
                     char *recvdata,
                     DCLONG *rdataleng,
                     DCLONG inbufleng,
                     DCLONG *time,
                     DCLONG resv02)

(b)　K&R版 Cの形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_recvsync(action,
                     commform,
                     termnam,
                     resv01,
                     recvdata,
                     rdataleng,
                     inbufleng,
                     time,
                     resv02)
long       action;
long       commform;
char       *termnam;
char       *resv01;
char       *recvdata;
long       *rdataleng;
long       inbufleng;
long       *time;
long       resv02;

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_recvsync(action,
                     commform,
                     termnam,
                     resv01,
                     recvdata,
                     rdataleng,
                     inbufleng,
                     time,
                     resv02)
DCLONG     action;
DCLONG     commform;
char       *termnam;
char       *resv01;
char       *recvdata;
DCLONG     *rdataleng;
DCLONG     inbufleng;
DCLONG     *time;
DCLONG     resv02;

(4)　dc_mcf_reply − 応答メッセージの送信

(a)　ANSI C，C++の形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_reply(long action,
                  long commform,
                  char *resv01,
                  char *resv02,
                  char *senddata,
                  long sdataleng,
                  char *resv03,
                  long opcd)

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_reply(DCLONG action,
                  DCLONG commform,
                  char *resv01,
                  char *resv02,
                  char *senddata,
                  DCLONG sdataleng,
                  char *resv03,
                  DCLONG opcd)

(b)　K&R版 Cの形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_reply(action,
                  commform,
                  resv01,
                  resv02,
                  senddata,
                  sdataleng,
                  resv03,
                  opcd)
long       action;
long       commform;
char       *resv01;
char       *resv02;
char       *senddata;
long       sdataleng;
char       *resv03;
long       opcd;

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_reply(action,
                  commform,
                  resv01,
                  resv02,
                  senddata,
                  sdataleng,
                  resv03,
                  opcd)
DCLONG     action;
DCLONG     commform;
char       *resv01;
char       *resv02;
char       *senddata;
DCLONG     sdataleng;
char       *resv03;
DCLONG     opcd;

(5)　dc_mcf_resend − メッセージの再送

(a)　ANSI C，C++の形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_resend(long action,
                   long commform,
                   char *rtermnam,
                   char *resv01,
                   long oseqid,
                   long orgseq,
                   char *otermnam,
                   char *resv02,
                   char *resv03,
                   char *resv04,
                   long opcd)

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_resend(DCLONG action,
                   DCLONG commform,
                   char *rtermnam,
                   char *resv01,
                   DCLONG oseqid,
                   DCLONG orgseq,
                   char *otermnam,
                   char *resv02,
                   char *resv03,
                   char *resv04,
                   DCLONG opcd)

(b)　K&R版 Cの形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_resend(action,
                   commform,
                   rtermnam,
                   resv01,
                   oseqid,
                   orgseq,
                   otermnam,
                   resv02,
                   resv03,
                   resv04,
                   opcd)
long      action;
long      commform;
char      *rtermnam;
char      *resv01;
long      oseqid;
long      orgseq;
char      *otermnam;
char      *resv02;
char      *resv03;
char      *resv04;
long      opcd;

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_resend(action,
                   commform,
                   rtermnam,
                   resv01,
                   oseqid,
                   orgseq,
                   otermnam,
                   resv02,
                   resv03,
                   resv04,
                   opcd)
DCLONG    action;
DCLONG    commform;
char      *rtermnam;
char      *resv01;
DCLONG    oseqid;
DCLONG    orgseq;
char      *otermnam;
char      *resv02;
char      *resv03;
char      *resv04;
DCLONG    opcd;

(6)　dc_mcf_send − メッセージの送信

(a)　ANSI C，C++の形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_send(long action,
                 long commform,
                 char *termnam,
                 char *resv01,
                 char *senddata,
                 long sdataleng,
                 char *resv02,
                 long opcd)

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_send(DCLONG action,
                 DCLONG commform,
                 char *termnam,
                 char *resv01,
                 char *senddata,
                 DCLONG sdataleng,
                 char *resv02,
                 DCLONG opcd)

(b)　K&R版 Cの形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_send(action,
                 commform,
                 termnam,
                 resv01,
                 senddata,
                 sdataleng,
                 resv02,
                 opcd)
long      action;
long      commform;
char      *termnam;
char      *resv01;
char      *senddata;
long      sdataleng;
char      *resv02;
long      opcd;

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_send(action,
                 commform,
                 termnam,
                 resv01,
                 senddata,
                 sdataleng,
                 resv02,
                 opcd)
DCLONG    action;
DCLONG    commform;
char      *termnam;
char      *resv01;
char      *senddata;
DCLONG    sdataleng;
char      *resv02;
DCLONG    opcd;

(7)　dc_mcf_sendrecv − 同期型のメッセージの送受信

(a)　ANSI C，C++の形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_sendrecv(long action,
                     long commform,
                     char *termnam,
                     char *resv01,
                     char *senddata,
                     long sdataleng,
                     char *recvdata,
                     long *rdataleng,
                     long inbufleng,
                     long *time,
                     long resv02)

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_sendrecv(DCLONG action,
                     DCLONG commform,
                     char *termnam,
                     char *resv01,
                     char *senddata,
                     DCLONG sdataleng,
                     char *recvdata,
                     DCLONG *rdataleng,
                     DCLONG inbufleng,
                     DCLONG *time,
                     DCLONG resv02)

(b)　K&R版 Cの形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_sendrecv(action,
                     commform,
                     termnam,
                     resv01,
                     senddata,
                     sdataleng,
                     recvdata,
                     rdataleng,
                     inbufleng,
                     time,
                     resv02)
long       action;
long       commform;
char       *termnam;
char       *resv01;
char       *senddata;
long       sdataleng;
char       *recvdata;
long       *rdataleng;
long       inbufleng;
long       *time;
long       resv02;

#include <dcmcf.h>
int  dc_mcf_sendrecv(action,
                     commform,
                     termnam,
                     resv01,
                     senddata,
                     sdataleng,
                     recvdata,
                     rdataleng,
                     inbufleng,
                     time,
                     resv02)
DCLONG     action;
DCLONG     commform;
char       *termnam;
char       *resv01;
char       *senddata;
DCLONG     sdataleng;
char       *recvdata;
DCLONG     *rdataleng;
DCLONG     inbufleng;
DCLONG     *time;
DCLONG     resv02;

付録C.2　ユーザオウンコーディング

(1)　入力メッセージ編集UOC

(a)　形式

ANSI C，C++の形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcf.h>
#include <dcmnom.h>
#include <dcmcfuoc.h>
long uoc_func(dcmcf_uoc_min_n *parm)

#include <dcmcf.h>
#include <dcmnom.h>
#include <dcmcfuoc.h>
DCLONG uoc_func(dcmcf_uoc_min_n *parm)

K&R版 Cの形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcf.h>
#include <dcmnom.h>
#include <dcmcfuoc.h>
long uoc_func(parm)

dcmcf_uoc_min_n *parm;

#include <dcmcf.h>
#include <dcmnom.h>
#include <dcmcfuoc.h>
DCLONG uoc_func(parm)

dcmcf_uoc_min_n *parm;

(b)　パラメタの内容

dcmcf_uoc_min_nの内容

バージョン6以前

バージョン7

typedef struct {
    long pro_kind;
    char le_name[9];
    char reserve1[7];
    long rcv_prim;
    dcmcf_uocbuff_list_n *buflist_adr;
    dcmcf_uocbuff_list_n *ebuflist_adr;
    char aplname[9];
    char reserve2[7];
    char *pro_indv_ifa;
    long rtn_detail;
    char reserve3[8];
} dcmcf_uoc_min_n;

typedef struct {
    DCLONG pro_kind;
    char le_name[9];
    char reserve1[7];
    DCLONG rcv_prim;
    dcmcf_uocbuff_list_n *buflist_adr;
    dcmcf_uocbuff_list_n *ebuflist_adr;
    char aplname[9];
    char reserve2[7];
    char *pro_indv_ifa;
    DCLONG rtn_detail;
    char reserve3[8];
} dcmcf_uoc_min_n;

dcmcf_uocbuff_list_n（バッファリスト）の内容

バージョン6以前

バージョン7

typedef struct {
    long buf_num;
    long used_buf_num;
    char reserve1[8];
    dcmcf_uocbufinf_n
        buf_array[DCMCF_UOC_BUFF_MAX];
} dcmcf_uocbuff_list_n;

typedef struct {
    DCLONG buf_num;
    DCLONG used_buf_num;
    char reserve1[8];
    dcmcf_uocbufinf_n
        buf_array[DCMCF_UOC_BUFF_MAX];
} dcmcf_uocbuff_list_n;

dcmcf_uocbufinf_n（バッファ情報）の内容

バージョン6以前

バージョン7

typedef struct {
    char *buf_adr;
    unsigned long buf_size;
    unsigned long seg_size;
    char reserve1[4];
    dcmcfuoc_w_type buff_id;
    long buff_addr;
    char reserve2[4];
} dcmcf_uocbufinf_n;

typedef struct {
    char *buf_adr;
    DCULONG buf_size;
    DCULONG seg_size;
    char reserve1[4];
    dcmcfuoc_w_type buff_id;
    DCMLONG buff_addr;
    char reserve2[4];
} dcmcf_uocbufinf_n;

(2)　出力メッセージ編集UOC

(a)　形式

ANSI C，C++の形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcfuoc.h>
long uoc_func(dcmcf_uoc_mout_n *parm)

#include <dcmcfuoc.h>
DCLONG uoc_func(dcmcf_uoc_mout_n *parm)

K&R版 Cの形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcfuoc.h>
long uoc_func(parm)

dcmcf_uoc_mout_n *parm;

#include <dcmcfuoc.h>
DCLONG uoc_func(parm)

dcmcf_uoc_mout_n *parm;

(b)　パラメタの内容

dcmcf_uoc_mout_nの内容

バージョン6以前

バージョン7

typedef struct {
    long pro_kind;
    char le_name[9];
    char reserve1[7];
    dcmcf_uocbuff_list_n *buflist_adr;
    dcmcf_uocbuff_list_n *ebuflist_adr;
    long output_no;
    char msg_type;
    char outputno_flag;
    char resend_flag;
    char reserve2[1];
    char *pro_indv_ifa;
    long rtn_detail;
    char reserve3[20];
} dcmcf_uoc_mout_n;

typedef struct {
    DCLONG pro_kind;
    char le_name[9];
    char reserve1[7];
    dcmcf_uocbuff_list_n *buflist_adr;
    dcmcf_uocbuff_list_n *ebuflist_adr;
    DCLONG output_no;
    char msg_type;
    char outputno_flag;
    char resend_flag;
    char reserve2[1];
    char *pro_indv_ifa;
    DCLONG rtn_detail;
    char reserve3[20];
} dcmcf_uoc_mout_n;

dcmcf_uocbuff_list_n（バッファリスト），dcmcf_uocbufinf_n（バッファ情報）の内容

入力メッセージ編集UOCのパラメタの内容と同じです。「付録C.2(1)(b)　パラメタの内容」を参照してください。

(3)　送信メッセージの通番編集UOC

(a)　形式

ANSI C，C++の形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcf.h>
long send_uoc(long flags,
              char *termname,
              long sendno,
              long sendid,
              long dataleng,
              char *senddata)

#include <dcmcf.h>
DCLONG send_uoc(DCLONG flags,
                char *termname,
                DCLONG sendno,
                DCLONG sendid,
                DCLONG dataleng,
                char *senddata)

K&R版 Cの形式

バージョン6以前

バージョン7

#include <dcmcf.h>
long send_uoc(flags,
              termname,
              sendno,
              sendid,
              dataleng,
              senddata)
long    flags;
char    *termname;
long    sendno;
long    sendid;
long    dataleng;
char    *senddata;

#include <dcmcf.h>
DCLONG send_uoc(flags,
                termname,
                sendno,
                sendid,
                dataleng,
                senddata)
DCLONG    flags;
char      *termname;
DCLONG    sendno;
DCLONG    sendid;
DCLONG    dataleng;
char      *senddata;

付録C.3　MCFイベントインタフェース

(1)　MCFイベントの共通ヘッダの形式

バージョン6以前

バージョン7

struct dc_mcf_evtheader {
    char mcfevt_name[9];
    char le_name[16];
    char cn_name[9];
    unsigned char format_kind;
    char reserve01;
    long time;
} ;

struct dc_mcf_evtheader {
    char mcfevt_name[9];
    char le_name[16];
    char cn_name[9];
    unsigned char format_kind;
    char reserve01;
    DCLONG time;
} ;

(2)　ERREVT1の形式

バージョン6以前とバージョン7で，差異はありません。

(3)　ERREVT2の形式

バージョン6以前とバージョン7で，差異はありません。

(4)　ERREVT3の形式

バージョン6以前とバージョン7で，差異はありません。

(5)　ERREVTAの形式

バージョン6以前

バージョン7

struct dc_mcf_evta_type {
    struct dc_mcf_evtheader evtheader;
    char reserve01[12];
    char reserve02[10];
    char reserve03[2];
    char ap_name[10];
    char reserve04[2];
    char reserve05[32];
    char reserve06[32];
    long user_leng;
    char user_data[16];
    char reserve07[16];
} ;

struct dc_mcf_evta_type {
    struct dc_mcf_evtheader evtheader;
    char reserve01[12];
    char map_name[10];
    char reserve03[2];
    char ap_name[10];
    char reserve04[2];
    char reserve05[32];
    char reserve06[32];
    DCLONG user_leng;
    char user_data[16];
    char reserve07[16];
} ;

(6)　CERREVTの形式

バージョン6以前

バージョン7

typedef struct {
    struct dc_mcf_evtheader header;
    long err_fact;
    long err_reason1;
    long err_reason2;
    char reserve1[44];
} dcmnom_cerrevt;

typedef struct {
    struct dc_mcf_evtheader header;
    DCLONG err_fact;
    DCLONG err_reason1;
    DCLONG err_reason2;
    char reserve1[44];
} dcmnom_cerrevt;

(7)　COPNEVT，CCLSEVTの形式

バージョン6以前とバージョン7で，差異はありません。

付録C.4　MCFメイン関数のコーディング概要

MCFメイン関数のコーディング概要の変更一覧を示します。変更個所は，図中の網掛け部分です。

(1)　ANSI C，C++の場合

(a)　バージョン6以前

(b)　バージョン7

(2)　K&R版 Cの場合

(a)　バージョン6以前

(b)　バージョン7

付録D　メッセージ送受信の処理の流れ

メッセージを送受信するときのデータの流れ，およびジャーナルの取得タイミングについて次に示します。

付録D.1　問い合わせメッセージの送信

問い合わせメッセージを送信するときの処理の流れを，図D-1，図D-2に示します。

(1)　単一セグメントの場合

図D‒1　問い合わせメッセージの送信と応答メッセージの受信の処理の流れ（単一セグメントの場合）

(2)　セグメント分割送信とセグメント組み立て受信の場合

図D‒2　問い合わせメッセージの送信と応答メッセージの受信の処理の流れ（セグメント分割送信とセグメント組み立て受信の場合）

付録D.2　同期型の問い合わせメッセージの送信

同期型の問い合わせメッセージを送信するときの処理の流れを，図D-3，図D-4に示します。

(1)　単一セグメントの場合

図D‒3　同期型の問い合わせメッセージの送信と応答メッセージの受信の処理の流れ（単一セグメントの場合）

(2)　セグメント分割送信とセグメント組み立て受信の場合

図D‒4　同期型の問い合わせメッセージの送信と応答メッセージの受信の処理の流れ（セグメント分割送信とセグメント組み立て受信の場合）

付録D.3　応答メッセージの送信

応答メッセージを送信するときの処理の流れを，図D-5，図D-6に示します。

(1)　単一セグメントの場合

図D‒5　問い合わせメッセージの受信と応答メッセージの送信の処理の流れ（単一セグメントの場合）

(2)　セグメント組み立て受信とセグメント分割送信の場合

図D‒6　問い合わせメッセージの受信と応答メッセージの送信の処理の流れ（セグメント組み立て受信とセグメント分割送信の場合）

付録D.4　一方送信メッセージの送信

一方送信メッセージを送信するときの処理の流れを，図D-7，図D-8に示します。

(1)　単一セグメントの場合

図D‒7　一方送信メッセージ送信の処理の流れ（単一セグメントの場合）

(2)　セグメント分割送信の場合

図D‒8　一方送信メッセージの送信処理の流れ（セグメント分割送信の場合）

付録D.5　一方送信メッセージの受信

一方送信メッセージを受信するときの処理の流れを，図D-9，図D-10に示します。

(1)　単一セグメントの場合

図D‒9　一方送信メッセージ受信の処理の流れ（単一セグメントの場合）

(2)　セグメント組み立て受信の場合

図D‒10　一方送信メッセージ受信の処理の流れ（セグメント組み立て受信の場合）

付録E　障害発生時の処理の流れ

メッセージの送受信中に，障害が発生した場合の処理の流れを，図E-1〜図E-4に示します。

付録E.1　メッセージ送信時の論理端末障害

図E‒1　メッセージ送信時の論理端末障害

付録E.2　メッセージ受信時の論理端末障害

図E‒2　メッセージ受信時の論理端末障害

付録E.3　入力メッセージ編集UOCエラー

図E‒3　入力メッセージ編集UOCエラー

付録E.4　UAP異常終了

図E‒4　UAP異常終了

注※1

一方送信メッセージ受信の場合だけ該当します。

注※2

応答メッセージ受信の場合だけ該当します。

付録F　MCF性能検証用トレースの取得

TP1/Message Controlを使用したメッセージ送受信での主なイベントで，MCF識別子などのトレース情報を取得しています。これをMCF性能検証用トレースと呼びます。

ここでは，MCF性能検証用トレースのMCF固有情報の出力情報，取得タイミング，および取得量について説明します。

付録F.1　MCF固有情報の出力情報

ここでは，UOC呼び出し時のMCF性能検証用トレースのダンプ出力情報について説明します。

(1)　メッセージ送受信時

論理端末単位に相手システムと送受信するメッセージの情報を取得します。MCF固有情報のダンプ出力情報を，以降の表に示します。

表F‒1　メッセージ送受信時のMCF固有情報のダンプ出力情報

イベントID

オフセット

0x0000〜0x0003

0x0004〜0x0007

0x0008〜0x000f

0x0010〜0x0017

0x0018〜0x001f

0xa000

MCF識別子

スレッドID

−

入力元論理端末名

プロトコルデータ名称

0xa001

−

出力先論理端末名

（凡例）

−：情報を取得しません。

表F‒2　プロトコルデータ名称の出力情報

プロトコルデータの種類

プロトコルデータ名称出力情報

NIF-INVOKE

問い合わせ

"INV(REQ)"

応答

"INV(RPL)"

一方送信

"INV(SND)"

イニシャル要求

"INV(IRQ)"

再送要求

"INV(RRQ)"

再送回答

"INV(RRS)"

通知

"INV(IND)"

通番問い合わせ要求

"INV(NRQ)"

通番問い合わせ回答

"INV(NRS)"

NIF-RESULT

"N-RESULT"

NIF-REJECT

"N-REJECT"

NIF-ERROR

"N-ERROR "

(2)　UOC呼び出し時

TP1/NET/OSAS-NIFで使用するUOCの情報を取得します。MCF固有情報のダンプ出力情報，およびUOC名称の出力情報を，以降の表に示します。

表F‒3　UOC呼び出し時のMCF固有情報のダンプ出力情報

イベントID

オフセット

0x0000〜0x0003

0x0004〜0x0007

0x0008〜0x000f

0x0010〜0x0017

0x0018〜0x001f

0xa070

MCF識別子

スレッドID

−

−

UOC名称

0xa071

−

−

（凡例）

−：情報を取得しません。

表F‒4　UOC名称の出力情報

UOCの種類

UOC名称出力情報

入力メッセージ編集UOC

"MSGRCV"

出力メッセージ編集UOC

"MSGSEND"

送信メッセージ通番編集UOC

"SEND_UOC"

付録F.2　MCF性能検証用トレースの取得タイミング

MCF性能検証用トレースの取得タイミングを，使用する送受信形態別に説明します。

(1)　一方送信メッセージ送信時

一方送信メッセージ送信時のMCF性能検証用トレースの取得タイミングについて，次の図に示します。

図F‒1　一方送信メッセージ送信時のMCF性能検証用トレースの取得タイミング

注※

送信メッセージの通番編集UOC使用時に該当します。

(2)　一方送信メッセージ受信時

一方送信メッセージ受信時のMCF性能検証用トレースの取得タイミングについて，次の図に示します。

図F‒2　一方送信メッセージ受信時のMCF性能検証用トレースの取得タイミング

(3)　問い合わせメッセージ送信時

問い合わせメッセージ送信時のMCF性能検証用トレースの取得タイミングについて，次の図に示します。

図F‒3　問い合わせメッセージ送信時のMCF性能検証用トレースの取得タイミング

注※

送信メッセージの通番編集UOC使用時に該当します。

(4)　同期型の問い合わせメッセージ送受信時

同期型の問い合わせメッセージ送受信時のMCF性能検証用トレースの取得タイミングについて，次の図に示します。

図F‒4　同期型の問い合わせメッセージ送受信時のMCF性能検証用トレースの取得タイミング

(5)　問い合わせメッセージ受信時

問い合わせメッセージ受信時のMCF性能検証用トレースの取得タイミングについて，次の図に示します。

図F‒5　問い合わせメッセージ受信時のMCF性能検証用トレースの取得タイミング

付録F.3　MCF性能検証用トレースの取得量

1回のメッセージ送受信で取得するMCF性能検証用トレースのトレース取得量を，次の表に示します。

表F‒5　MCF性能検証用トレースの取得量

メッセージの送受信形態

トレース取得量

（単位：キロバイト）

一方送信メッセージの送信

1.9

一方送信メッセージの受信

2.3

問い合わせメッセージの送信

3.9

同期型の問い合わせメッセージの送信

1.2

問い合わせメッセージの受信

3.0

付録G　ユーザアプリケーションプログラムの作成例

UAPの作成例の処理の流れを次の図に示します。

図G‒1　UAPの作成例の処理の流れ

付録G.1　コーディング例

(1)　C言語

(a)　ANSI C，C++の場合

/*
 * MHP SERVICE FUNCTION
 */

#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <dcmcf.h>
#include <dcrpc.h>

void SVRA(void)
{
     DCLONG action ;
     DCLONG commform ;
     DCLONG opcd ;
     DCLONG active ;
     char   recvdata[1024] ;
     DCLONG rdataleng ;
     DCLONG time ;
     DCLONG inbufleng ;
     int    rtn_cod ;
     DCLONG cdataleng ;
     char   termnam[10] ;
     struct dataform { char mcfuse[8] ;
                       char trnname[9] ;
                       char data[23] ;
                     } ;
     static struct dataform execdata ;
     static struct dataform senddata ;
     static char resv01[9] ;
     static char resv02[9] ;
     static char apnam[9] ;

     strncpy(execdata.mcfuse, "        ", 8) ;
     strncpy(execdata.trnname, "         ", 9) ;
     strcpy(execdata.data, "SRVA EXECAP DATA") ;
     strncpy(senddata.mcfuse, "        ", 8) ;
     senddata.trnname[0] = 0xc1 ;  /* A */
     senddata.trnname[1] = 0xd7 ;  /* P */
     senddata.trnname[2] = 0xd3 ;  /* L */
     senddata.trnname[3] = 0xf0 ;  /* 0 */
     senddata.trnname[4] = 0xf2 ;  /* 2 */
     senddata.trnname[5] = 0x40 ;  /*   */
     senddata.trnname[6] = 0x40 ;  /*   */
     senddata.trnname[7] = 0x40 ;  /*   */
     senddata.trnname[8] = 0x40 ;  /*   */
     strcpy(senddata.data, "SRVA SEND   DATA") ;
     strcpy(execdata.mcfuse, "" ) ;
     strcpy(resv02, "") ;
     strcpy(apnam, "APL01") ;

/*
 * MCF-RECEIVE(MESSAGE RECEIVING)
 */

     action = DCMCFFRST ;
     commform = DCNOFLAGS ;
     inbufleng = sizeof(recvdata) ;
     rtn_cod = dc_mcf_receive(action, commform, termnam, resv01,
                              recvdata, &rdataleng, inbufleng, &time) ;
     if(rtn_cod != DCMCFRTN_00000) {
/*
 * MCF-ROLLBACK(ERROR PROCESSING)
 */
     rtn_cod = dc_mcf_rollback(DCMCFNRTN) ;
     }
/*
 * MCF-EXECAP(APPICATION PROGRAM BOOTING)
 */
     action = DCMCFEMI|DCMCFJUST ;
     commform = DCNOFLAGS ;
     active = 0 ;
     cdataleng = 25 ;
     rtn_cod = dc_mcf_execap(action, commform, resv01, active,
                             apnam, (char*)&execdata, cdataleng) ;
     if(rtn_cod != DCMCFRTN_00000) {
/*
 * MCF-ROLLBACK(ERROR PROCESSING)
 */
     rtn_cod = dc_mcf_rollback(DCMCFNRTN) ;
     }
/*
 * MCF-SEND(MESSAGE SENDING)
 */
     action = DCMCFEMI ;
     commform = DCMCFOUT ;
     strcpy(termnam, "NFLE02");
     opcd = DCNOFLAGS ;
     cdataleng = 25 ;
     rtn_cod = dc_mcf_send(action, commform, termnam, resv01,
                           (char *)&senddata, cdataleng, resv02, opcd) ;
     if(rtn_cod != DCMCFRTN_00000) {
/*
 * MCF ROLLBACK(ERROR PROCESSING)
 */
     rtn_cod = dc_mcf_rollback(DCMCFNRTN) ;
     }
}

(b)　K&R版Cの場合

/*
 * MHP SERVICE FUNCTION
 */
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <dcmcf.h>
#include <dcrpc.h>

SVRA()
{
     DCLONG action ;
     DCLONG commform ;
     DCLONG opcd ;
     DCLONG active ;
     char   recvdata[1024] ;
     DCLONG rdataleng ;
     DCLONG time ;
     DCLONG inbufleng ;
     int    rtn_cod ;
     DCLONG cdataleng ;
     char   termnam[10] ;
     struct dataform { char mcfuse[8] ;
                       char trnname[9] ;
                       char data[23] ;
                     } ;
     static struct dataform execdata ;
     static struct dataform senddata ;
     static char resv01[9] ;
     static char resv02[9] ;
     static char apnam[9] ;

     strncpy(execdata.mcfuse, "        ", 8) ;
     strncpy(execdata.trnname, "         ", 9) ;
     strcpy(execdata.data, "SRVA EXECAP DATA") ;
     strncpy(senddata.mcfuse, "        ", 8) ;
     senddata.trnname[0] = 0xc1 ;  /* A */
     senddata.trnname[1] = 0xd7 ;  /* P */
     senddata.trnname[2] = 0xd3 ;  /* L */
     senddata.trnname[3] = 0xf0 ;  /* 0 */
     senddata.trnname[4] = 0xf2 ;  /* 2 */
     senddata.trnname[5] = 0x40 ;  /*   */
     senddata.trnname[6] = 0x40 ;  /*   */
     senddata.trnname[7] = 0x40 ;  /*   */
     senddata.trnname[8] = 0x40 ;  /*   */
     strcpy(senddata.data, "SRVA SEND   DATA") ;
     strcpy(execdata.mcfuse, "" ) ;

     strcpy(resv02, "") ;
     strcpy(apnam, "APL01") ;

/*
 * MCF-RECEIVE(MESSAGE RECEIVING)
 */
     action = DCMCFFRST ;
     commform = DCNOFLAGS ;
     inbufleng = sizeof(recvdata) ;
     rtn_cod = dc_mcf_receive(action, commform, termnam, resv01, recvdata,
                              &rdataleng, inbufleng, &time) ;
     if(rtn_cod != DCMCFRTN_00000) {
/*
 * MCF-ROLLBACK(ERROR PROCESSING)
 */
     rtn_cod = dc_mcf_rollback(DCMCFNRTN) ;
     }
/*
 * MCF-EXECAP(APPLICATION PROGRAM BOOTING)
 */
     action = DCMCFEMI|DCMCFJUST ;
     commform = DCNOFLAGS ;
     active = 0 ;
     cdataleng = 25 ;
     rtn_cod = dc_mcf_execap(action, commform, resv01, active,
                             apnam, (char*)&execdata, cdataleng) ;
     if(rtn_cod != DCMCFRTN_00000) {
/*
 * MCF-ROLLBACK(ERROR PROCESSING)
 */
     rtn_cod = dc_mcf_rollback(DCMCFNRTN) ;
     }
/*
 * MCF-SEND(MESSAGE SENDING)
 */
     action = DCMCFEMI ;
     commform = DCMCFOUT ;
     strcpy(termnam, "NFLE02");
     opcd = DCNOFLAGS ;
     cdataleng = 25 ;
     rtn_cod = dc_mcf_send(action, commform, termnam, resv01,
                           (char *)&senddata, cdataleng, resv02, opcd) ;
     if(rtn_cod != DCMCFRTN_00000) {
/*
 * MCF ROLLBACK(ERROR PROCESSING)
 */
     rtn_cod = dc_mcf_rollback(DCMCFNRTN) ;
     }
}

(2)　COBOL言語

***************************************************************
*    MHP SERVICE PROGRAM                                      *
***************************************************************

 IDENTIFICATION DIVISION.

 PROGRAM-ID. SVRA.

 ENVIRONMENT DIVISION.
 CONFIGURATION SECTION.

***************************************************************
*   WORKING STORAGE                                           *
***************************************************************

 DATA DIVISION.
 WORKING-STORAGE SECTION.

***************************************************************
*    DATA AREA FOR MCF-RECEIVE                                *
***************************************************************

 01  RECV-PARM1.
   02  RECV-A            PIC X(8) VALUE 'RECEIVE '.
   02  RECV-B            PIC X(5).
   02  FILLER            PIC X(3).
   02  RECV-C            PIC X(4) VALUE 'FRST'.
   02  RECV-D            PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  RECV-E            PIC 9(8).
   02  RECV-F            PIC 9(8).
   02  RECV-G            PIC 9(9) COMP VALUE 1024.
   02  RECV-H            PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  RECV-I            PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  RECV-J            PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  RECV-K            PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  RECV-L            PIC X(8) VALUE SPACE.
   02  RECV-M1           PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  RECV-M2           PIC X(8) VALUE SPACE.
   02  RECV-M3           PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  RECV-M4           PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02  RECV-M5           PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02  RECV-M6           PIC X(1) VALUE SPACE.
   02  RECV-M7           PIC X(1) VALUE SPACE.
   02  RECV-N            PIC X(14) VALUE LOW-VALUE.
 01  RECV-PARM2.
   02  RECV-O            PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  RECV-P            PIC X(8).
   02  RECV-Q            PIC X(8) VALUE SPACE.
   02  RECV-R            PIC X(8) VALUE SPACE.
   02  RECV-T            PIC X(28) VALUE LOW-VALUE.
 01  RECV-PARM3.
   02  RECV-U            PIC 9(9) COMP.
   02  RECV-V            PIC X(8).
   02  RECV-W            PIC X(1024).

***************************************************************
*    DATA AREA FOR MCF-EXECAP                                 *
***************************************************************

 01  EXEC-PARM1.
   02  EXEC-A            PIC X(8) VALUE 'EXECAP  '.
   02  EXEC-B            PIC X(5).
   02  FILLER            PIC X(3).
   02  EXEC-C            PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  EXEC-D            PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  EXEC-E            PIC 9(8).
   02  EXEC-F            PIC 9(8).
   02  EXEC-G            PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02  EXEC-H            PIC X(4) VALUE 'EMI '.
   02  EXEC-I            PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  EXEC-J            PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  EXEC-K            PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  EXEC-L            PIC X(8) VALUE SPACE.
   02  EXEC-M            PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  EXEC-N            PIC X(8) VALUE 'APL01   '.
   02  EXEC-O1           PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  EXEC-O2           PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02  EXEC-O3           PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02  EXEC-O4           PIC X(1) VALUE SPACE.
   02  EXEC-O5           PIC X(1) VALUE SPACE.
   02  EXEC-P            PIC X(14) VALUE LOW-VALUE.
 01  EXEC-PARM2.
   02  EXEC-Q            PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  EXEC-R            PIC X(8) VALUE SPACE.
   02  EXEC-S            PIC X(8) VALUE SPACE.
   02  EXEC-T            PIC X(6) VALUE SPACE.
   02  EXEC-U            PIC X(2) VALUE SPACE.
   02  EXEC-V            PIC X(28) VALUE LOW-VALUE.
 01  EXEC-PARM3.
   02  EXEC-W            PIC 9(9) COMP VALUE 25.
   02  EXEC-X            PIC X(8).
   02  EXEC-Y1           PIC X(9) VALUE SPACE.
   02  EXEC-Y2           PIC X(16) VALUE 'SVRA EXECAP DATA'.

***************************************************************
*    DATA AREA FOR MCF-SEND                                   *
***************************************************************

 01  SEND-PARM1.
   02  SEND-A            PIC X(8) VALUE 'SEND    '.
   02  SEND-B            PIC X(5).
   02  FILLER            PIC X(3).
   02  SEND-C            PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  SEND-D            PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  SEND-E            PIC 9(8).
   02  SEND-F            PIC 9(8).
   02  SEND-G            PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02  SEND-H            PIC X(4) VALUE 'EMI '.
   02  SEND-I            PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  SEND-J            PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  SEND-K            PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  SEND-L            PIC X(8) VALUE SPACE.
   02  SEND-M1           PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  SEND-M2           PIC X(8) VALUE SPACE.
   02  SEND-M3           PIC X(4) VALUE SPACE.
   02  SEND-M4           PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02  SEND-M5           PIC 9(9) COMP VALUE ZERO.
   02  SEND-M6           PIC X(1) VALUE SPACE.
   02  SEND-M7           PIC X(1) VALUE SPACE.
   02  SEND-N            PIC X(14) VALUE LOW-VALUE.
 01  SEND-PARM2.
   02  SEND-O            PIC X(4) VALUE 'OUT '.
   02  SEND-P            PIC X(8) VALUE 'NFLE02  '.
   02  SEND-Q            PIC X(8) VALUE SPACE.
   02  SEND-R            PIC X(8) VALUE SPACE.
   02  SEND-T            PIC X(28) VALUE LOW-VALUE.
 01  SEND-PARM3.
   02  SEND-U            PIC 9(9) COMP VALUE 25.
   02  SEND-V            PIC X(8).
   02  SEND-W1           PIC X(9) VALUE X'C1D7D3F0F240404040'.
   02  SEND-W2           PIC X(16) VALUE 'SVRA SEND   DATA'.

***************************************************************
*    DATA AREA FOR MCF-ROLLBACK                               *
***************************************************************

 01  RBK-PARM1.
   02  RBK-A            PIC X(8) VALUE 'ROLLBACK'.
   02  RBK-B            PIC X(5).
   02  FILLER           PIC X(3).
   02  RBK-C            PIC X(4) VALUE 'NRTN'.
   02  RBK-D            PIC X(12) VALUE LOW-VALUE.

 PROCEDURE DIVISION.

***************************************************************
*    MCF-RECEIVE(RECEIVE OF MESSAGE)                          *
***************************************************************

   CALL 'CBLDCMCF' USING RECV-PARM1 RECV-PARM2 RECV-PARM3.
   IF RECV-B IS NOT EQUAL TO '00000'

***************************************************************
*    MCF-ROLLBACK(ERROR PROCESSING)                           *
***************************************************************

   CALL 'CBLDCMCF' USING RBK-PARM1.

***************************************************************
*    MCF-EXECAP(APPLICATION PROGRAM BOOTING)                  *
***************************************************************

   CALL 'CBLDCMCF' USING EXEC-PARM1 EXEC-PARM2 EXEC-PARM3.
   IF EXEC-B IS NOT EQUAL TO '00000'

***************************************************************
*    MCF-ROLLBACK(ERROR PROCESSING)                           *
***************************************************************

   CALL 'CBLDCMCF' USING RBK-PARM1.

***************************************************************
*    MCF-SEND(SEND OF MESSAGE)                                *
***************************************************************

   CALL 'CBLDCMCF' USING SEND-PARM1 SEND-PARM2 SEND-PARM3.
   IF SEND-B IS NOT EQUAL TO '00000'

***************************************************************
*    MCF-ROLLBACK(ERROR PROCESSING)                           *
***************************************************************

   CALL 'CBLDCMCF' USING RBK-PARM1.

***************************************************************
*    END PROCESSING                                           *
***************************************************************

   EXIT PROGRAM.

(3)　データ操作言語

***************************************************************
*    MHP SERVICE PROGRAM                                      *
***************************************************************

 IDENTIFICATION DIVISION.

 PROGRAM-ID. SVRA.

 ENVIRONMENT DIVISION.
 CONFIGURATION SECTION.

***************************************************************
*    WORKING STORAGE                                          *
***************************************************************

 DATA DIVISION.
 WORKING-STORAGE SECTION.

***************************************************************
*    AREA FOR MESSAGE RECEIVING                               *
***************************************************************

  01  RECV-AREA.
    02  RE-DATALENG       PIC 9(4) COMP.
    02  RE-RSV1           PIC X(2).
    02  RE-DATA           PIC X(1024).

***************************************************************
*    AREA FOR APPLICATION BOOTING MESSAGE                     *
***************************************************************

  01  SEND-PRO-AREA.
    02  PRO-DATALENG       PIC 9(4) COMP VALUE 29.
    02  PRO-RSV1           PIC X(2).
    02  PRO-DATA1          PIC X(9) VALUE SPACE.
    02  PRO-DATA2          PIC X(16) VALUE 'SVRA EXECAP DATA'.

***************************************************************
*    AREA FOR MESSAGE SENDING                                 *
***************************************************************

  01  SEND-AREA.
    02  SE-DATALENG       PIC 9(4) COMP VALUE 29.
    02  SE-RSV1           PIC X(2).
    02  SE-DATA1          PIC X(9) VALUE X'C1D7D3F0F240404040'.
    02  SE-DATA2          PIC X(16) VALUE 'SVRA SEND   DATA'.

 COMMUNICATION SECTION.

***************************************************************
*    RECEIVE OF MESSAGE (COMMUNICATION DESCRIPTION TERM)      *
***************************************************************

 CD RECV-INF
   FOR INPUT
   STATUS KEY IS        RE-STATUS
   SYMBOLIC TERMINAL IS RE-TERMNAM
   MESSAGE DATE IS      RE-DATE
   MESSAGE TIME IS      RE-TIME.

***************************************************************
* APPLICATION PROGRAM BOOTING (COMMUNICATION DESCRIPTON TERM) *
***************************************************************

 CD SEND-PRO
   FOR OUTPUT PROGRAM
   STATUS KEY IS        SE-STATUS-PRO
   SYMBOLIC TERMINAL IS SE-TERMNAM-PRO.

***************************************************************
*    SEND OF MESSAGE (COMMUNICATIO DESCRIPTION TERM)          *
***************************************************************

 CD SEND-INF
   FOR OUTPUT
   STATUS KEY IS        SE-STATUS
   SYMBOLIC TERMINAL IS SE-TERMNAM.

 PROCEDURE DIVISION.

***************************************************************
*    RECEIVE OF MESSAGE (COMMUNICATION DESCRIPTION SENTENCE)  *
***************************************************************

   MOVE 1028 TO RE-DATALENG.
   RECEIVE RECV-INF
           FIRST SEGMENT
           INTO RECV-AREA.
   IF RE-STATUS IS NOT EQUAL '00000'

***************************************************************
*    PARTIAL RECOVERY                                         *
***************************************************************

   ROLLBACK WITH STOPPING.

***************************************************************
*    APPLICATION PROGRAM BOOTING (COMMUNICATION SENTENCE)     *
***************************************************************

   MOVE 'APL01   ' TO SE-TERMNAM-PRO.
   SEND SEND-PRO
        FROM SEND-PRO-AREA
        WITH EMI.
   IF SE-STATUS-PRO IS NOT EQUAL '00000'

***************************************************************
*    PARTIAL RECOVERY                                         *
***************************************************************

   ROLLBACK WITH STOPPING.

***************************************************************
*    SEND OF MESSAGE (COMMUNICATION SENTENCE)                 *
***************************************************************

   MOVE 'NFLE02  ' TO SE-TERMNAM.
   SEND SEND-INF
        FROM SEND-AREA
        WITH EMI.
   IF SE-STATUS IS NOT EQUAL '00000'

***************************************************************
*    PARTIAL RECOVERY                                         *
***************************************************************

   ROLLBACK WITH STOPPING.

***************************************************************
*    END PROCESSING                                           *
***************************************************************

   EXIT PROGRAM.

付録G.2　提供するサンプルコーディング

ここでは，TP1/NET/OSAS-NIFが提供するサンプルコーディングの格納場所について言語ごとに示します。

(1)　C言語

ANSI C，C++の場合

/BeTRAN/examples/mcf/OSASNIF/aplib/ansi/ap.c

K&R版Cの場合

/BeTRAN/examples/mcf/OSASNIF/aplib/c/ap.c

(2)　COBOL言語

/BeTRAN/examples/mcf/OSASNIF/aplib/cobol/ap.cbl

(3)　データ操作言語

/BeTRAN/examples/mcf/OSASNIF/aplib/dml/ap.cbl

付録H　UOCのコーディング例

TP1/NET/OSAS-NIFの入力メッセージ編集UOCのコーディング例（K&R版 C）を次に示します。このコーディング例は，/BeTRAN/examples/mcf/OSASNIF/cmlib/c/uoc.cのファイルで提供しています。

#include <stdio.h>
#include <dcmcf.h>
#include <dcmnom.h>
#include <dcmcfuoc.h>

#define ERR_PRT_KIND    -19001L

DCLONG dc_mcf_stduoc_msgin(param)

/* ADDRESS OF EDITING AREA FOR INPUT MESSAGE EDITING UOC       */
dcmcf_uoc_min_n *param ;

{
/*******************************/
/* DECLARATION OF ARGUMENT     */
/*******************************/

dcmnom_uoc *ifa_ptr ; /* POINTER OF PROTOCOL INDIVIDUAL INTERFACE */
DCLONG n ;
 if(param->pro_kind != DCMCF_UOC_PRO_NF){ /* CHECK OF PROTOCOL KIND */
     param->rtn_detail=ERR_PRT_KIND;
     return(DCMCF_UOC_MSG_NG);            /* MESSAGE EDITING ERROR */
  }
 ifa_ptr = (dcmnom_uoc *)param->pro_indv_ifa ;
        /* POINTER AQUISITION OF PROTOCOL INDIVIDUAL AREA BY CASTING */
 if(ifa_ptr->appname[0] != 0){
   strcpy(param->aplname,ifa_ptr->appname);
  }
 else{
       param->aplname[8] = 0 ;
       for(n = 0 ; n < 9 ; n++){
/* NULL TERMINATING IF SPACE, AND MAKING NORMAL DECISION OF AP NAME */
         if(param->buflist_adr->buf_array[0].buf_adr[n] == ' '){
             param->aplname[n] = 0 ;
             break;
         }
         param->aplname[n] =
                     param->buflist_adr->buf_array[0].buf_adr[n] ;
     }
 }
 param->buflist_adr->used_buf_num = param->buflist_adr->buf_num ;
 return(DCMCF_UOC_MSG_OK_RCV);
 }

付録I　理由コード一覧

付録I.1　ERREVT2の理由コード

ERREVT2通知時の理由コードを次の表に示します。

表I‒1　ERREVT2の理由コード

C言語の理由コード（16進数字）

COBOL言語の理由コード（外部10進数字）

ERREVT2の通知理由

DCMCF_NO_SERV

（0010）

0010

アプリケーション名に相当するMHPのサービスがありません。

DCMCF_SCD_ERR

（0020）

0020

ユーザサーバ未起動などによって，MHPの起動に失敗しました。

DCMCF_QUE_BUF_ERR

（0030）

0030

動的共用メモリが不足しました。

DCMCF_QUE_FIL_OVER

（0031）

0031

キューファイルが満杯になりました。

DCMCF_QUE_LIMIT_OVER

（0032）

0032

入力メッセージ最大格納数を超過しました。

DCMCF_QUE_IO_ERR

（0033）

0033

入力キューに障害が発生しました。

DCMCF_AP_CLOSE

（0040）

0040

MHPのアプリケーションが閉塞しています。

DCMCF_AP_SECURE

（0041）

0041

MHPのアプリケーションがセキュア状態です。

DCMCF_SERV_CLOSE

（0042）

0042

MHPのサービスまたはサービスグループが閉塞しています。

スケジュール閉塞されているサービスグループの入力キューに未処理受信メッセージが残った状態で，OpenTP1を正常終了または計画停止Aで終了しました。

DCMCF_SERV_SECURE

（0043）

0043

MHPのサービスグループがセキュア状態です。

DCMCF_ABNORMAL_END

（0050）

0050

MHPで呼び出すreceive関数にセグメントを渡す前に，MHPが異常終了しました。

DBMSの障害などによって，トランザクションの開始に失敗しました。

付録I.2　CERREVTの理由コード

CERREVTの理由コードを次の表に示します。

表I‒2　CERREVTの理由コード

理由コード1

（16進数字）

理由コード2

（16進数字）

発生条件

発生個所

DCMNOM_RSN1_MCF

（00000001）

DCMNOM_RSN2_ITQ

（00000001）

メッセージ入力障害

論理端末

DCMNOM_RSN2_OTGET

（00000002）

送信メッセージ取得障害

論理端末

DCMNOM_RSN2_OTCMP

（00000003）

メッセージ送信完了処理障害

論理端末

DCMNOM_RSN2_DCTLE

（00000004）

運用コマンドまたはAPIによる論理端末の閉塞

論理端末

DCMNOM_RSN2_NOBUF

（00000005）

バッファの取得失敗

論理端末

DCMNOM_RSN2_DCTCN

（00000006）

運用コマンドまたはAPIによるコネクション強制解放

コネクション

DCMNOM_RSN2_LEERR

（00000007）

論理端末障害によるコネクション強制解放

コネクション

DCMNOM_RSN2_SYCER

（00000008）

UAPへの同期リターン失敗

論理端末

DCMNOM_RSN1_ERR

（00000002）

DCMNOM_RSN2_CNERR

（00000000）

下位層障害

コネクション，論理端末

DCMNOM_RSN2_TIMEOUT

（00000001）

タイムアウト発生

コネクション，論理端末

DCMNOM_RSN2_RCV_RJT

（00000002）

受信拒否受信による論理端末閉塞

論理端末

DCMNOM_RSN2_RCV_STOP

（00000003）

送信中断受信による論理端末閉塞

論理端末

DCMNOM_RSN2_UERR

（00000004）

UAP異常受信による論理端末閉塞

論理端末

DCMNOM_RSN1_UOC

（00000003）

詳細リターンコード

（UOCからのリターンコード）

ユーザ（メッセージ編集UOC）検出障害

コネクション，論理端末

DCMNOM_RSN1_UAP

（00000004）

DCMNOM_RSN2_SND_ERR

（00000000）

エラー送信による論理端末閉塞

論理端末

DCMNOM_RSN2_MSGERR

（00000001）

UAP送信メッセージ編集失敗による論理端末閉塞

論理端末

DCMNOM_RSN2_UAPAB

（00000002）

UAP異常またはアプリケーション型不正による論理端末閉塞

論理端末

DCMNOM_RSN2_VRERR

（00000003）

前提バージョン不一致による論理端末閉塞

論理端末

DCMNOM_RSN2_RTIMEOUT

（00000004）

応答監視タイムアウトによる論理端末閉塞

論理端末

上記以外

上記以外の障害

不定

付録J　このマニュアルの参考情報

付録J.1　関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

(1)　OpenTP1関連

(2)　通信管理関連

通信管理 XNF/AS 解説・運用編（3000-3-B61）

通信管理 XNF/AS 構成定義編（3000-3-B62）

通信管理 XNF/AS NSAPアドレス概説編（3000-3-B43）

(3)　相手システム（VOS3）関連

TMS-4V/SP OSAS/AP間通信サービス-NF OSAS/NF/4VSP（6190-6-127）

OSIアプリケーション共通機能/AP間通信サービス/DCCM3 OSAS/UA2/DCCM3（6190-6-371）

XNF TCP/IP接続機能 XNF/TCP 定義とコマンド（6190-3-584）

付録J.2　このマニュアルでの表記

(1)　製品名

このマニュアルでの表記と正式名称を次の表に示します。

表記

製品名

TP1/Message Control

uCosminexus TP1/Message Control

TP1/NET/Library

uCosminexus TP1/NET/Library

TP1/NET/OSAS-NIF

uCosminexus TP1/NET/OSAS-NIF

UNIX

AIX

AIX V6.1

AIX V7.1

AIX V7.2

(2)　JISコード配列のキーボードとASCIIコード配列のキーボードとの違いについて

JISコード配列とASCIIコード配列では，次に示すコードで入力文字の違いがあります。このマニュアルの文字入力例（コーディング例）の表記は，JISコード配列（日本語のキーボード）に従った文字に統一しています。

コード

JISコード配列

ASCIIコード配列

(5c)₁₆

'¥'（円記号）

'＼'（バックスラッシュ）

(7e)₁₆

'￣'（オーバライン）

'~'（チルダ）

付録J.3　英略語

このマニュアルで使用する英略語を次に示します。

英略語

英字での表記

ACSE

Association Control Service Element

AT

Agent

ATM

Agent Manager

HNA

Hitachi Network Architecture

LE

Logical Entity

MCF

Message Control Facility

MHP

Message Handling Program

NIF/OSI

Network Interface Feature/Open Systems Interconnection

OS

Operating System

RPC

Remote Procedure Call

SPP

Service Providing Program

TMS-4V/SP

Transaction Management System-4V/System Product

UAP

User Application Program

付録J.4　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録K　用語解説

（英字）

AJ（メッセージ送信完了ジャーナル）

MCFが取得する統計用の履歴情報の一つです。メッセージ出力通番，出力先論理端末名などで構成されます。

AJの取得タイミングは，メッセージの種類で異なります。非同期型の問い合わせメッセージの場合は，応答メッセージの最終セグメントを受信した直後です。一方送信メッセージの場合は，一方送信メッセージの最終セグメントを送信したあと，相手システムから一方送信完了を受信した直後です。応答メッセージの場合は，応答メッセージの最終セグメントを送信した直後です。

GJ（メッセージ受信ジャーナル）

MCFが取得する統計用の履歴情報の一つです。入力メッセージサイズ，入力論理端末名などで構成されます。

GJの取得タイミングは，非同期受信関数を発行して，MHPが受信メッセージを入力キューから取り出した直後です。

IJ（メッセージ入力ジャーナル）

MCFが取得する統計用の履歴情報の一つです。メッセージ入力通番，入力論理端末名，入力メッセージ種別，および入力メッセージなどで構成されます。

IJの取得タイミングは，相手システムから受信したメッセージを入力キューに格納する直前です。

MJ（メッセージジャーナル）

MCFが取得する統計用の履歴情報の一つです。入力論理端末名または，出力論理端末名，メッセージジャーナル種別，入力または出力メッセージ（入力メッセージ編集前のデータ，または出力メッセージ編集後のデータ）などで構成されます。

MJの取得タイミングは，入力メッセージの場合，入力メッセージ編集UOCを呼び出す直前です。また，出力メッセージの場合，出力メッセージ編集UOCを呼び出した直後です。

OJ（メッセージ出力ジャーナル）

MCFが取得する統計用の履歴情報の一つです。メッセージ出力通番，出力論理端末名，出力メッセージ種別，出力メッセージなどで構成されます。

OJの取得タイミングは，非同期送信関数を発行して，UAPが送信メッセージを出力キューに格納した直後です。

（ア行）

エージェント（AT）

NIF/OSIプロトコルで規定されているサービス要素です。

エージェントマネジャ（ATM）

コネクションの管理およびエージェントの初期化や管理をするエージェントです。

（カ行）

コネクション

通信相手システムとの論理的な通信路です。TP1/NET/OSAS-NIFの通信管理側の通信接点であり，TP1/NET/OSAS-NIFと通信管理はコネクション単位に送受信をします。

（ラ行）

論理端末（LE）

TP1/NET/OSAS-NIFのUAP側の通信接点であり，TP1/NET/OSAS-NIFとUAPは論理端末単位に送受信をします。

索引

A

agentnum[1]

aj[1]

AJ[1]

API（dc_mcf_tactle関数またはCBLDCMCF('TACTLE△△')）による閉塞解除[1]

API（dc_mcf_tdctle関数またはCBLDCMCF('TDCTLE△△')）による閉塞[1]

APIによるコネクションの強制解放[1]

APIによるコネクションの正常解放[1]

AT[1]、[2]

ATM[1]、[2]

B

bretry[1]

bretrycnt[1]

bretryint[1]

C

CBLDCMCF('EXECAP ')[1]

CBLDCMCF('RECEIVE ')[1]

CBLDCMCF('RECVSYNC')[1]

CBLDCMCF('REPLY ')[1]

CBLDCMCF('RESEND ')[1]

CBLDCMCF('SENDRECV')[1]

CBLDCMCF('SEND ')[1]

CBLDCMCF('TACTCN ')[1]

CBLDCMCF('TACTLE ')[1]

CBLDCMCF('TDCTCN ')[1]

CBLDCMCF('TDCTLE ')[1]

CBLDCMCF('TLSCN ')[1]

CBLDCMCF('TLSLE ')[1]

CCLSEVT[1]、[2]

CERREVT[1]、[2]

CERREVTの理由コード[1]

cname[1]

COBOL言語のプログラムインタフェース[1]

COBOL言語のプログラムインタフェースの一覧[1]

COBOL-UAP作成用プログラムインタフェース[1]

COBOL-UAP作成用プログラムインタフェースの一覧[1]

COPNEVT[1]、[2]

count[1]

C言語のライブラリ関数[1]

C言語のライブラリ関数の一覧[1]、[2]

D

dc_mcf_execap[1]

dc_mcf_receive[1]

dc_mcf_recvsync[1]

dc_mcf_reply[1]

dc_mcf_resend[1]

dc_mcf_send[1]

dc_mcf_sendrecv[1]

dc_mcf_tactcn[1]

dc_mcf_tactle[1]

dc_mcf_tdctcn[1]

dc_mcf_tdctle[1]

dc_mcf_tlscn[1]

dc_mcf_tlsle[1]

dmsgcnt[1]

E

embed[1]

ERREVT1[1]、[2]

ERREVT2[1]、[2]

ERREVT2の理由コード[1]

ERREVT3[1]、[2]

ERREVTA[1]、[2]

G

GJ[1]

I

IJ[1]

L

LE[1]、[2]

lname[1]

M

max_open_fds[1]

max_socket_descriptors[1]

MCF[1]

mcf_prf_trace[1]

mcf_prf_trace_level[1]

mcfaalcap[1]

mcfmcomn[1]

mcfosnf[1]

mcfosnfr[1]

mcftactcn[1]

mcftactle[1]

mcftalccn[1]

mcftalced[1]

mcftalcle[1]

mcftbuf定義コマンドでコネクションごとに割り当てる資源の量[1]

mcftdctcn[1]

mcftdctle[1]

mcftlscn[1]

mcftlsle[1]

mcftpcmn[1]

MCFアプリケーション定義[1]

MCFイベント[1]

MCFイベントインタフェース[1]

MCFイベント情報[1]

MCFイベント情報の形式（COBOL言語）[1]

MCFイベント情報の形式（C言語）[1]

MCFイベント処理用MHP[1]

MCFイベント通知時のセグメント構成[1]

MCFイベントの共通ヘッダ[1]

MCFイベントの種類[1]

MCFサービス名の登録[1]

MCF性能検証用トレース情報の取得レベル[1]

MCF性能検証用トレースの取得[1]

MCF通信構成定義[1]

MCF通信プロセス[1]

MCF通信プロセスでアクセスするファイルの最大数[1]

MCF定義オブジェクト生成ユティリティ[1]

MCF定義オブジェクトの解析[1]

MCF定義オブジェクトの生成[1]

MCF定義結合ユティリティ[1]

MCFで使用する定義ファイル[1]

MCFトレースファイルの見積もり式[1]

MCFマネジャ共通定義[1]

MCFマネジャ定義[1]

MCFメイン関数のコーディング概要[1]

MCFメイン関数の作成[1]

MCFメイン関数のディレクトリへの組み込み方法[1]

MCFメッセージ回復用作業領域長[1]

MHPからのアプリケーション起動の結果[1]

MJ[1]

mmsgcnt[1]

mode[1]

module[1]

msgbuf[1]

N

name[1]

NIF/OSIプロトコル[1]

NIF通番[1]

NIF通番最大値[1]

NIF通番の最大値の突き合わせ[1]

NIF通番を引き継ぐ[1]

NIF-REJECT送信または受信による強制閉塞[1]

nugua[1]

nummax[1]

O

OJ[1]

OpenTP1システムの変更に影響する定義[1]

OpenTP1への組み込み方法[1]

OSAS[1]

OSI上位層[1]

otrsid[1]

ownsid[1]

Q

quegrpid[1]

quekind[1]

R

rcvbuf[1]

RECEIVE[1]

receive型[1]

reply型[1]

repr[1]

request型[1]

request型（同期型）[1]

RESEND要求による再送[1]

rplytim[1]

S

SEND[1]

send型[1]

slot[1]

sndbuf[1]

SPPからのアプリケーション起動の結果[1]

sync[1]

T

tim1[1]

tim2[1]

tim3[1]

tim4[1]

tim5[1]

TMS-4V/SP[1]

TMS-4V/SPシステム[1]

TMS-4V/SPシステム定義と関連づける内容[1]

TP1/Message Control[1]

TP1/NET/Library[1]

TP1/NET/OSAS-NIFが通知するMCFイベントの種類[1]

TP1/NET/OSAS-NIF固有のシステム定義の種類[1]

TP1/NET/OSAS-NIFによる再送[1]

TP1/NET/OSAS-NIFのOSI7層構造の中での機能範囲[1]

TP1/NET/OSAS-NIFの運用コマンド[1]

TP1/NET/OSAS-NIFの組み込みの流れ[1]

TP1/NET/OSAS-NIFのシステム構成例[1]

TP1/NET/OSAS-NIFの実行形式プログラム名[1]

TP1/NET/OSAS-NIFの通信形態システム[1]

TP1/NET/OSAS-NIFのネットワーク構成例[1]

TP1/NET/OSAS-NIFのプロトコル固有定義コマンドの指定順序[1]

TP1/NET/OSAS-NIFを組み込んだソフトウェア構成[1]

U

UAP異常終了[1]

UAP異常終了通知イベント[1]

UAPからのアプリケーション起動の結果[1]

UAPとのタイマ監視の範囲の例[1]

UAPとのメッセージ送受信に関するタイマ監視[1]

UAPの作成例の処理の流れ[1]

UOC[1]

UOCインタフェースパラメタの設定する項目[1]

UOCインタフェース用のパラメタとバッファの関係[1]

UOCエラーリターン処理[1]

UOC作成上の注意事項[1]

UOCで使用できる関数[1]

UOCの異常処理[1]

UOCの構造[1]

UOCのコーディング例[1]

UOCの実行タイミング[1]

UOCパラメタ不正の場合の処理[1]

V

VOS3 OSAS/NF/4VSP[1]

VOS3 OSAS/UA2/DCCM3[1]

X

XDM/DCCM3[1]

XDM/DCCM3システム[1]

XDM/DCCM3システム定義と関連づける内容[1]

あ

相手システムID[1]

相手システムからの解放要求によるコネクションの正常解放[1]

相手システムからの強制解放によるコネクションの強制解放[1]

相手システムからの強制閉塞[1]

相手システムとのメッセージ送受信に関するタイマ監視[1]

相手システムのPSAPアドレス[1]

相手システムの障害復旧による閉塞解除[1]

相手システムの通信定義と関連づける内容[1]

アプリケーション起動機能[1]

アプリケーション起動機能を使用する場合に関連づける内容[1]

アプリケーション起動プロセス[1]

アプリケーション属性定義[1]

アプリケーションプログラムの起動[1]

アプリケーションプログラムの起動（COBOL言語）[1]

アプリケーションプログラムの起動（C言語）[1]

アプリケーション名の決定[1]

アプリケーション名の決定の処理[1]

い

一方受信形態[1]

一方受信形態のシステム間通信の例[1]

一方受信形態の障害[1]

一方送信メッセージ[1]

一方送信メッセージ受信の処理の流れ[1]

一方送信メッセージ送信の処理の流れ[1]

一方送信メッセージの受信[1]、[2]

一方送信メッセージの送信[1]、[2]

う

運用コマンド[1]

運用コマンド（mcftactle）による閉塞解除[1]

運用コマンド（mcftdctle）による閉塞[1]

運用コマンドによるコネクションの強制解放[1]

運用コマンドによるコネクションの正常解放[1]

え

エージェント[1]、[2]

エージェントマネジャ[1]、[2]

お

応答型UAPからの問い合わせメッセージ送信時の障害[1]

応答型論理端末[1]

応答監視タイマ[1]

応答監視タイマ値[1]

応答メッセージ[1]

応答メッセージ送信時の障害[1]

応答メッセージの送信[1]、[2]

応答メッセージの送信（COBOL言語）[1]

応答メッセージの送信（C言語）[1]

オンライン正常終了によるコネクションの正常解放[1]

か

拡張HNA[1]

仮想スロット番号[1]

過着呼[1]

過着呼が発生した場合のTP1/NET/OSAS-NIFの動作[1]

過着呼による障害検出[1]

き

起動元のアプリケーションプログラムと起動先のアプリケーション属性定義との関係[1]

機能[1]

キューグループID[1]

旧製品からの移行に関する注意事項[1]

強制解放[1]

く

組み込み方法[1]

こ

コネクション[1]、[2]、[3]

コネクション解放時のメッセージの処理[1]

コネクション解放による閉塞[1]

コネクション確立時の発呼と着呼の識別[1]

コネクション確立障害時の確立再試行回数[1]

コネクション確立障害時の確立再試行間隔[1]

コネクション定義の開始[1]

コネクション定義の終了[1]

コネクションと論理端末の関係[1]、[2]

コネクションの解放[1]、[2]

コネクションの解放（COBOL言語）[1]

コネクションの解放（C言語）[1]

コネクションの確立[1]、[2]

コネクションの確立（COBOL言語）[1]

コネクションの確立（C言語）[1]

コネクションの確立方式[1]

コネクションの強制解放時の送受信中メッセージの扱い[1]

コネクションの状態取得（COBOL言語）[1]

コネクションの状態取得（C言語）[1]

コネクションの状態表示[1]

コネクションを自動的に確立[1]

さ

再送機能[1]

し

仕掛り中メッセージの再送[1]

時間取得関数[1]

自システムID[1]

自システムのPSAPアドレス[1]

自システムの通信管理プログラム（XNF/AS）と関連づける内容[1]

システム間通信[1]

システム間通信と論理端末の端末タイプの関係[1]

システム間通信の概要[1]

システム間通信の機能[1]

システム間通信の形態[1]、[2]

システム間通信メッセージの送受信[1]

システム間の構成合わせ[1]

システム間の通信とシステム内の通信[1]

システムサービス共通情報定義[1]

システムサービス情報定義[1]

システムサービス情報定義の完全パス名[1]

システム定義[1]

終了処理監視[1]

終了処理監視タイマ値[1]

受信型論理端末[1]

出力メッセージの編集[1]

出力メッセージ編集UOC[1]

出力メッセージ編集UOCインタフェース[1]

障害対策[1]

障害通知イベント[1]

障害の種類と対応処理[1]

障害発生時の処理の流れ[1]

状態通知イベント[1]

せ

正常解放[1]

正常処理監視[1]

正常処理監視タイマ値[1]

セグメントの分割と組み立て[1]

そ

送信型論理端末[1]

送信完了時の情報を取得するかどうか[1]

送信メッセージの通番編集[1]

送信メッセージの通番編集UOC[1]

送信メッセージの通番編集UOCインタフェース[1]

送達確認監視[1]

送達確認監視タイマ値[1]

ソケット用ファイル記述子の最大数[1]

ソフトウェア構成の例[1]

た

代表論理端末[1]、[2]

タイマ監視[1]

タイマ監視値の突き合わせ[1]

ち

着呼型[1]

着呼型コネクションの自動受付開始[1]

着呼型のコネクション確立[1]

重畳型[1]、[2]

つ

通信管理[1]

通信形態と障害の処理[1]

て

定義オブジェクトファイルの作成方法の概要[1]

定義オブジェクトファイルの生成[1]

定義の概要[1]

定義例[1]

ディスク出力メッセージ最大格納数[1]

データ操作言語のプログラムインタフェース[1]

データ操作言語のプログラムインタフェースの一覧[1]

と

問い合わせ応答形態[1]

問い合わせ応答形態のシステム間通信の例[1]

問い合わせ応答形態の障害[1]

問い合わせ応答形態を使用した通信形態[1]

問い合わせ応答形態を使用した通信形態の例[1]

問い合わせ型論理端末[1]

問い合わせ型論理端末（同期型）[1]

問い合わせメッセージ[1]

問い合わせメッセージの受信と応答メッセージの送信の流れ[1]

問い合わせメッセージの送信[1]、[2]

問い合わせメッセージの送信と応答メッセージの受信の流れ[1]

同期型問い合わせ応答形態[1]

同期型問い合わせ応答形態のシステム間通信の例[1]

同期型問い合わせ応答形態の障害[1]

同期型問い合わせ応答形態を使用した通信形態[1]

同期型の問い合わせメッセージの送信[1]、[2]

同期型の問い合わせメッセージの送信と応答メッセージの受信の流れ[1]

同期型メッセージの後続セグメント受信（COBOL言語）[1]

同期型メッセージの後続セグメント受信（C言語）[1]

同期型メッセージの送受信（COBOL言語）[1]

同期型メッセージの送受信（C言語）[1]

トランザクションブランチIDの形式[1]

に

入力メッセージの編集[1]

入力メッセージの編集とアプリケーション名の決定[1]

入力メッセージ編集UOC[1]

入力メッセージ編集UOCインタフェース[1]

入力メッセージ編集UOCエラー[1]

入力メッセージ編集UOCのコーディング例[1]

ね

ネットワーク構成の例[1]

は

発呼型[1]

発呼型のコネクション確立[1]

ひ

非応答型UAPからの問い合わせメッセージ送信時の障害[1]

非重畳型[1]、[2]

標準UOC[1]

ふ

不正アプリケーション名検出通知イベント[1]

フロー制御[1]

プロトコル共通定義[1]

分岐送信形態[1]

分岐送信形態および一方受信形態を使用した通信形態[1]

分岐送信形態のシステム間通信の例[1]

分岐送信形態の障害[1]

み

未処理送信メッセージ廃棄通知イベント[1]

め

メッセージ再送機能[1]

メッセージジャーナル[1]

メッセージ受信時の論理端末障害[1]

メッセージ受信ジャーナル[1]

メッセージ受信用バッファグループ番号[1]

メッセージ出力ジャーナル[1]

メッセージ制御機能[1]

メッセージ送受信処理障害による閉塞[1]

メッセージ送受信の処理の流れ[1]

メッセージ送信完了ジャーナル[1]

メッセージ送信時の論理端末障害[1]

メッセージ送信用バッファグループ番号[1]

メッセージ入力ジャーナル[1]

メッセージの形式の変化[1]

メッセージの再送（COBOL言語）[1]

メッセージの再送（C言語）[1]

メッセージの受信（データ操作言語）[1]

メッセージの受信（COBOL言語）[1]

メッセージの受信（C言語）[1]

メッセージの送信（COBOL言語）[1]

メッセージの送信（C言語）[1]

メッセージの送信（データ操作言語）[1]

メッセージ廃棄通知イベント[1]

メッセージ編集用バッファグループ番号[1]

メッセージ編集用バッファ数[1]

メモリ出力メッセージ最大格納数[1]

メモリ操作をする関数[1]

ゆ

ユーザアプリケーションプログラムの作成例[1]

ユーザオウンコーディング[1]

ユーザオウンコーディング，MCFイベントインタフェース[1]

ユーザオウンコーディングインタフェース[1]

ユーザ処理監視[1]

ユーザ処理監視タイマ値[1]

よ

用語解説[1]

り

リプレース[1]

理由コード一覧[1]

れ

連続送信監視[1]

連続送信監視タイマ値[1]

ろ

論理端末[1]、[2]

論理端末構成の突き合わせ[1]

論理端末定義[1]

論理端末とアプリケーション[1]

論理端末の状態取得（COBOL言語）[1]

論理端末の状態取得（C言語）[1]

論理端末の状態表示[1]

論理端末の端末タイプ[1]、[2]

論理端末の端末タイプ，メッセージの種類，アプリケーションの型，UAPインタフェースおよび通信形態の関係[1]

論理端末の閉塞[1]、[2]

論理端末の閉塞（COBOL言語）[1]

論理端末の閉塞（C言語）[1]

論理端末の閉塞解除[1]、[2]

論理端末の閉塞解除（COBOL言語）[1]

論理端末の閉塞解除（C言語）[1]

論理端末の閉塞と閉塞解除[1]

論理端末名称[1]

論理的な通信路[1]