OpenTP1 Version 7　分散トランザクション処理機能　OpenTP1 メッセージ

操作書

3000-3-D56-C0

前書き

対象製品

マニュアル「OpenTP1 解説」を参照してください。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，DCCM，HiRDB，JP1，OpenTP1，OSAS，uCosminexus，XMAPは，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標です。

Red Hat, and Red Hat Enterprise Linux are registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and other countries. Linux(R) is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

UNIXは，The Open Groupの登録商標です。

Win32，Windowsは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

本書には，X/Openの許諾に基づき X/Open CAE Specification System Interfaces and Headers，Issue4，（C202 ISBN 1-872630-47-2）Copyright (C) July 1992，X/Open Company Limitedの内容が含まれています；

なお，その一部は IEEE Std 1003.1-1990，(C) 1990 Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.及び IEEE std 1003.2/D12，(C) 1992 Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.を基にしています。

事前に著作権所有者の許諾を得ずに，本書の該当部分を複製，複写及び転記することは禁じられています。

本書には，X/Openの許諾に基づき X/Open Preliminary Specification Distributed Transaction Processing : The TxRPC Specification（P305 ISBN 1-85912-000-8）Copyright (C) July 1993，X/Open Company Limitedの内容が含まれています；

事前に著作権所有者の許諾を得ずに，本書の該当部分を複製，複写及び転記することは禁じられています。

本書には，Open Software Foundation, Inc.が著作権を有する内容が含まれています。

This document and the software described herein are furnished under a license, and may be used and copied only in accordance with the terms of such license and with the inclusion of the above copyright notice. Title to and ownership of the document and software remain with OSF or its licensors.

発行

2024年4月　3000-3-D56-C0

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2006, 2024, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容（3000-3-D56-C0） uCosminexus TP1/Server Base 07-60，uCosminexus TP1/Server Base(64) 07-60，uCosminexus TP1/Message Control 07-60，uCosminexus TP1/Message Control(64) 07-60，uCosminexus TP1/Message Control 07-52，uCosminexus TP1/Message Control(64) 07-52

追加・変更内容

変更個所

マニュアル訂正の内容を反映した。

−

次のメッセージを追加した。

KFCA00736-E，KFCA10565-I，KFCA16439-I，KFCA16440-I，KFCA16441-I，KFCA16442-I

2.1，6.1，10.1

次のメッセージを変更した。

KFCA01753-E，KFCA10360-I，KFCA10369-I

3.1，6.1

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

変更内容（3000-3-D56-B0） uCosminexus TP1/Server Base 07-60，uCosminexus TP1/Server Base(64) 07-60

追加・変更内容

マニュアル訂正の内容を反映した。

変更内容（3000-3-D56-A0） uCosminexus TP1/Server Base 07-57，uCosminexus TP1/Server Base(64) 07-57，uCosminexus TP1/Server Base 07-56，uCosminexus TP1/Server Base(64) 07-56，uCosminexus TP1/Server Base 07-54，uCosminexus TP1/Server Base(64) 07-54，uCosminexus TP1/Server Base 07-53，uCosminexus TP1/Server Base(64) 07-53

追加・変更内容

マニュアル訂正の内容を反映した。

次のメッセージを追加した。

KFCA00395-E，KFCA00396-E，KFCA00397-E

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA00836-E，KFCA01762-E，KFCA14823-W

次のアボートコードを追加した。

dSwal05

変更内容（3000-3-D56-91） uCosminexus TP1/Server Base 07-54，uCosminexus TP1/Server Base(64) 07-54，uCosminexus TP1/Server Base 07-53，uCosminexus TP1/Server Base(64) 07-53

追加・変更内容

マニュアル訂正の内容を反映した。

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA10391-E，KFCA14815-E

次のメッセージを変更した。

KFCA26700-W，KFCA26705-W

変更内容（3000-3-D56-90） uCosminexus TP1/Server Base 07-53，uCosminexus TP1/Server Base(64) 07-53

追加・変更内容

メッセージの記述形式の説明を追加した。

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA00252-E，KFCA00715-E，KFCA01860-E，KFCA01861-E，KFCA26551-E，KFCA33310-W

次のメッセージを追加した。

KFCA26547-I，KFCA26548-I，KFCA26549-I，KFCA26550-I，KFCA32310-I，KFCA32311-E

次のメッセージを削除した。

KFCA01960-W，KFCA01961-W，KFCA01962-E，KFCA01963-I

変更内容（3000-3-D56-80） uCosminexus TP1/Server Base 07-53，uCosminexus TP1/Server Base(64) 07-53，uCosminexus TP1/Server Base 07-52，uCosminexus TP1/Server Base(64) 07-52

追加・変更内容

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA00327-W，KFCA00700-E，KFCA00708-E，KFCA00715-E，KFCA00773-E，KFCA01177-E，KFCA01178-E，KFCA01179-W

次のメッセージを追加した。

KFCA01888-I，KFCA01889-I，KFCA32560-W，KFCA32561-W，

KFCA33309-E，KFCA33310-W，KFCA33311-I，KFCA33312-I，KFCA33313-W，KFCA33314-W，KFCA33315-W

次のアボートコードの説明を変更した。

t860004

変更内容（3000-3-D56-71） uCosminexus TP1/Server Base 07-51，uCosminexus TP1/Server Base(64) 07-51，uCosminexus TP1/Message Control 07-51，uCosminexus TP1/Message Control(64) 07-51，uCosminexus TP1/NET/Library 07-51，uCosminexus TP1/NET/Library(64) 07-51

追加・変更内容

マニュアル訂正の内容を反映した。

変更内容（3000-3-D56-70） uCosminexus TP1/Server Base 07-51，uCosminexus TP1/Server Base(64) 07-51，uCosminexus TP1/Message Control 07-51，uCosminexus TP1/Message Control(64) 07-51，uCosminexus TP1/NET/Library 07-51，uCosminexus TP1/NET/Library(64) 07-51

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KFCA00124-E，KFCA00125-E，KFCA00126-E，KFCA00127-E，KFCA00128-W，KFCA00129-W，KFCA00797-E，KFCA02750-E，KFCA11824-I，KFCA11825-I

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA00107-E，KFCA00122-E，KFCA00880-I，KFCA02894-E，KFCA11138-E，KFCA11163-E，KFCA11808-W，KFCA13102-E，KFCA13211-E，KFCA13271-E，KFCA13272-E，KFCA13685-E，KFCA14856-W，KFCA17812-W，KFCA26951-E

次のアボートコードを追加した。

m04033b，m04033c

変更内容（3000-3-D56-60） uCosminexus TP1/Server Base 07-50，uCosminexus TP1/Server Base(64) 07-50，uCosminexus TP1/Message Control 07-50，uCosminexus TP1/Message Control(64) 07-50，uCosminexus TP1/NET/Library 07-50，uCosminexus TP1/NET/Library(64) 07-50

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KFCA01230-W，KFCA01231-W，KFCA01584-E，KFCA01585-W，KFCA02161-W，KFCA10545-I，KFCA10546-I，KFCA10554-I，KFCA10555-I，KFCA10556-I，KFCA10557-I，KFCA11319-E，KFCA13587-W，KFCA14875-I，KFCA14876-I，KFCA14877-I，KFCA14878-E，KFCA14879-W，KFCA14880-W，KFCA14881-W，KFCA14882-W，KFCA14883-E，KFCA14884-W，KFCA14885-I，KFCA16429-I，KFCA16538-I，KFCA19764-I，KFCA28701-I

次のメッセージを変更した。

KFCA01502-I，KFCA01505-I，KFCA01551-I，KFCA10558-I，KFCA11009-W

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA00340-W，KFCA01224-I，KFCA01240-E，KFCA01250-I，KFCA01542-E，KFCA01543-E，KFCA01827-E，KFCA02179-I，KFCA02604-E，KFCA10190-E，KFCA10230-E，KFCA10830-E，KFCA11033-W，KFCA11105-E，KFCA14806-W，KFCA14813-E，KFCA14815-E，KFCA14838-E，KFCA14839-E，KFCA14847-E，KFCA17160-E，KFCA18930-E

次のアボートコードを追加した。

asuha11，m015465

次のアボートコードの説明を変更した。

m016410，m016418，m04021b

変更内容（3000-3-D56-50） uCosminexus TP1/Server Base 07-06，uCosminexus TP1/Server Base(64) 07-06

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KFCA00608-I，KFCA00609-E，KFCA00628-I，KFCA00629-I，KFCA00636-E，KFCA00637-I，KFCA00638-I，KFCA00639-E，KFCA00679-E，KFCA00680-E，KFCA00681-E，KFCA00682-I，KFCA00684-E，KFCA00685-I，KFCA00879-W，KFCA33210-W，KFCA33303-E，KFCA33304-E，KFCA33305-E，KFCA33307-I，KFCA33308-W，KFCA33600-E，KFCA33601-E，KFCA33602-E，KFCA33603-E，KFCA33604-E，KFCA33605-E，KFCA33606-E，KFCA33607-I，KFCA33609-I，KFCA33610-I，KFCA33611-E，KFCA33612-E，KFCA33615-E，KFCA33616-W，KFCA33618-W，KFCA33619-E，KFCA33620-I，KFCA33621-E，KFCA33622-E，KFCA33623-E，KFCA33624-E，KFCA33625-E

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA00803-E，KFCA00829-W，KFCA00830-E，KFCA00854-E，KFCA10179-E，KFCA10702-E

次のアボートコードを追加した。

namdmnU，namdmnV，namdmnW，namdmnX，namdmnZ

次のアボートコードの説明を変更した。

m015945，m015947，m01959C，m015782，m015790

uCosminexus TP1/Server Base 07-05，uCosminexus TP1/Server Base(64) 07-05，uCosminexus TP1/Message Control 07-05，uCosminexus TP1/Message Control(64) 07-05

追加・変更内容

次のメッセージを変更した。

KFCA02507-R

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA00715-E，KFCA00757-E，KFCA00904-E，KFCA00910-E，KFCA00955-E，KFCA00956-E，KFCA00966-E，KFCA01532-E，KFCA01861-E，KFCA01964-E，KFCA02621-W，KFCA10220-E，KFCA10365-I，KFCA10607-W，KFCA10608-W，KFCA11033-W，KFCA11069-W，KFCA11071-W，KFCA11180-E，KFCA13123-I，KFCA15548-E，KFCA16402-E，KFCA26700-W

次のアボートコードを追加した。

m030112，m030131，m030182，m031071，m031073，m031098，m031099，m031118，m032057，m032118，m034016，m034063，m036063，m039039，m03c040，m0400ef，m04021b，m040230，pdlld01，pdlld02，pilod01，pilod02

uCosminexus TP1/Server Base 07-02，uCosminexus TP1/Message Control 07-01

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KFCA11243-E，KFCA11818-E，KFCA11819-E，KFCA16531-I

次のメッセージを変更した。

KFCA01860-E，KFCA01861-E，KFCA11103-E，KFCA16503-I

変更内容（3000-3-D56-40） uCosminexus TP1/Server Base 07-04，uCosminexus TP1/Server Base(64) 07-04，uCosminexus TP1/Message Control 07-05，uCosminexus TP1/Message Control(64) 07-05，uCosminexus TP1/NET/Library 07-05，uCosminexus TP1/NET/Library(64) 07-05

追加・変更内容

TP1/NET/Libraryの説明を追加した。

次のメッセージを追加した。

KFCA00733-I，KFCA00734-W，KFCA00735-E，KFCA00774-I，KFCA00775-I，KFCA01284-I，KFCA10558-I，KFCA11199-E，KFCA14869-W，KFCA18904-I，KFCA26526-E，KFCA32550-I，KFCA32551-E

次のメッセージを変更した。

KFCA00715-E，KFCA00974-I，KFCA00976-I，KFCA00977-I，KFCA01291-I，KFCA01294-I，KFCA01295-I，KFCA01297-I，KFCA04104-W，KFCA04108-W，KFCA04127-I，KFCA04156-I，KFCA10365-I，KFCA10366-I，KFCA10505-I，KFCA10509-I，KFCA27763-W，KFCA27765-W

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA00328-W，KFCA00715-E，KFCA00757-E，KFCA00758-E，KFCA01223-E，KFCA01361-E，KFCA01801-E，KFCA01812-E，KFCA01864-E，KFCA02600-E，KFCA02601-E，KFCA02602-E，KFCA02603-E，KFCA02894-E，KFCA03104-W，KFCA03110-E，KFCA10197-I，KFCA10230-E，KFCA10234-E，KFCA10269-E，KFCA10358-E，KFCA10378-I，KFCA10605-E，KFCA10610-E，KFCA10611-E，KFCA10618-E，KFCA10620-E，KFCA11163-E，KFCA11321-E，KFCA13502-E，KFCA13662-E，KFCA13673-E，KFCA14847-E，KFCA14865-I

次のアボートコードを追加した。

m040332，m0a5114

次のアボートコードの説明を変更した。

m015040

変更内容（3000-3-D56-30） uCosminexus TP1/Server Base 07-03，uCosminexus TP1/Server Base(64) 07-03，uCosminexus TP1/Message Control 07-03，uCosminexus TP1/Message Control(64) 07-03，uCosminexus TP1/NET/Library 07-04，uCosminexus TP1/NET/Library(64) 07-04

追加・変更内容

出力される付加情報についての説明を追加した。

保守員についての説明を変更した。

次のメッセージを追加した。

KFCA00423-W，KFCA00603-W，KFCA00686-W，KFCA00718-E，KFCA00772-I，KFCA00773-E，KFCA00795-I，KFCA00878-W，KFCA01127-I，KFCA01893-I，KFCA03111-W，KFCA10242-I，KFCA10562-I，KFCA10563-I，KFCA10714-E，KFCA10849-E，KFCA10850-E，KFCA11557-E，KFCA11578-E，KFCA11579-E，KFCA11580-E，KFCA13525-W，KFCA13588-I，KFCA13589-I，KFCA13590-W，KFCA14855-I，KFCA16430-I，KFCA16433-I，KFCA16434-I，KFCA16435-I，KFCA16436-I，KFCA16437-I，KFCA16438-E，KFCA26206-I，KFCA26207-E，KFCA33420-I，KFCA33421-I

次のメッセージを変更した。

KFCA00721-E，KFCA00726-E，KFCA00730-E，KFCA00794-I，KFCA01551-I，KFCA01742-E，KFCA01749-I，KFCA01823-E，KFCA01824-E，KFCA01825-E，KFCA01847-E，KFCA01866-E，KFCA02801-I，KFCA02809-E，KFCA03103-E，KFCA03105-I，KFCA10240-E，KFCA10364-I，KFCA10367-I，KFCA10379-I，KFCA10505-I，KFCA10518-I，KFCA25114-E，KFCA26208-E，KFCA26770-I，KFCA26771-I，KFCA26954-W，KFCA26956-W，KFCA26965-E，KFCA26970-E，KFCA26971-E，KFCA27790-W，KFCA32705-E，KFCA32707-W，KFCA32741-E，KFCA32746-E

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA00300-E，KFCA00607-E，KFCA00715-E，KFCA01113-E，KFCA01200-E，KFCA01251-E，KFCA01945-E，KFCA01946-E，KFCA01948-E，KFCA01967-E，KFCA03010-E，KFCA03015-E，KFCA03103-E，KFCA03705-W，KFCA03706-E，KFCA03909-E，KFCA10190-E，KFCA10273-E，KFCA10361-I，KFCA10365-I，KFCA10366-I，KFCA10368-I，KFCA10607-W，KFCA10610-E，KFCA11014-E，KFCA11015-E，KFCA11500-E，KFCA11803-W，KFCA11804-W，KFCA13519-E，KFCA13530-E，KFCA13576-E，KFCA13577-E，KFCA13579-E，KFCA13586-E，KFCA13678-E，KFCA14802-E，KFCA14815-E，KFCA14830-E，KFCA14831-W，KFCA14841-E，KFCA14853-W，KFCA26700-W，KFCA26705-W，KFCA26780-W，KFCA32766-W

次のアボートコードを追加した。

m01077q，m012016，m019607，m019628，m019635，m019648，m019741，m019743，m019773，m280136，m280137

uCosminexus TP1/Message Control 07-02，uCosminexus TP1/NET/Library 07-03

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KFCA11196-W，KFCA11197-W，KFCA11198-W，KFCA14865-I，KFCA14866-W，KFCA14867-E，KFCA14868-I，KFCA16532-I，KFCA16533-I，KFCA16534-I，KFCA16535-I，KFCA16536-I，KFCA16537-I

次のメッセージを変更した。

KFCA10367-I，KFCA10515-I

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA10606-E，KFCA11107-E，KFCA14806-W，KFCA14808-E，KFCA14816-E，KFCA14844-E，KFCA14852-E

uCosminexus TP1/Message Control 07-01，uCosminexus TP1/NET/Library 07-01

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KFCA10559-I，KFCA10560-I，KFCA10561-I，KFCA14857-I，KFCA14858-I，KFCA14860-W，KFCA14861-W，KFCA14862-W，KFCA16432-I

次のメッセージを変更した。

KFCA10359-W，KFCA10360-I，KFCA10369-I

次のメッセージの説明を変更した。

KFCA10359-W，KFCA14803-E，KFCA14834-E，KFCA14835-E

次のアボートコードを追加した。

m0a5225〜m0a5227，m0a5230〜m0a5232，m0a5240〜m0a5242

変更内容（3000-3-D56-20） uCosminexus TP1/Server Base 07-02，uCosminexus TP1/Message Control 07-01，uCosminexus TP1/NET/Library 07-01

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KFCA00344-E，KFCA00378-W，KFCA00831-W，KFCA01141-E，KFCA01921-E，KFCA01922-E，KFCA01923-E，KFCA01924-E，KFCA01925-I，KFCA01967-E，KFCA02512-E，KFCA11195-E，KFCA11820-W，KFCA11821-E，KFCA11822-W，KFCA16530-E，KFCA17160-E，KFCA26209-E，KFCA27763-W，KFCA27764-W，KFCA27765-W，KFCA32049-E，KFCA32163-W，KFCA32172-W，KFCA32766-W，KFCA32844-W，KFCA32845-W，KFCA32846-W，KFCA32847-W，KFCA32849-W，KFCA32853-I，KFCA32854-I，KFCA33300-E，KFCA33301-E，KFCA33302-E，KFCA33400-I，KFCA33401-I，KFCA33402-I，KFCA33403-E，KFCA33404-E，KFCA33405-I，KFCA33406-I，KFCA33407-E，KFCA33408-I，KFCA33409-I，KFCA33410-I，KFCA33411-W，KFCA33412-I，KFCA33413-I，KFCA33414-W，KFCA33415-I，KFCA33416-I，KFCA33417-W，KFCA33418-W，KFCA33419-I，KFCA33500-I，KFCA33501-E，KFCA33502-I，KFCA33503-I

次のメッセージを変更した。

KFCA00331-W，KFCA11138-E，KFCA25912-E，KFCA26771-I，KFCA32828-W，KFCA32829-W，KFCA32830-W，KFCA32831-W，KFCA32832-W，KFCA32833-W，KFCA32834-W，KFCA32835-W，KFCA32836-W，KFCA32837-W，KFCA32838-W，KFCA32839-W，KFCA32840-W，KFCA32841-W

次のアボートコードを追加した。

jmioc17

m015596〜m015598

m015604

m015908

m015992

m034221

m03g001〜m03g009

m280001〜m280102

m280104〜m280109

m28010a

m28010b

m28010c

m28010d

m28010e

m28010f

m280110〜m280520

Vreco01

Vslbs99

Vslis02

次のアボートコードを削除した。

m280252

変更内容（3000-3-D56-10） uCosminexus TP1/Server Base 07-01

追加・変更内容

次のメッセージを追加した。

KFCA00259-W，KFCA00260-W，KFCA00261-W，KFCA00262-W，KFCA00263-W，KFCA00264-W，KFCA00265-W，KFCA00266-W，KFCA00267-W，KFCA00268-W，KFCA00269-W，KFCA00270-W，KFCA00271-W，KFCA00272-W，KFCA00273-W，KFCA00274-W，KFCA00275-W，KFCA00276-W，KFCA00277-W，KFCA00278-W，KFCA00279-W，KFCA00280-W，KFCA00281-W，KFCA00282-W，KFCA00283-W，KFCA00284-W，KFCA00285-W，KFCA00286-W，KFCA00287-W，KFCA00288-W，KFCA00370-W，KFCA00371-W，KFCA00372-W，KFCA00373-W，KFCA00374-W，KFCA00375-W，KFCA00376-W，KFCA00377-W，KFCA00421-W，KFCA00422-W，KFCA00677-W，KFCA00687-W，KFCA00688-W，KFCA00689-W，KFCA00690-W，KFCA00691-W，KFCA00692-W，KFCA00693-W，KFCA00694-W，KFCA00695-W，KFCA00696-W，KFCA00697-W，KFCA00698-W，KFCA00699-W，KFCA00771-W，KFCA01020-W，KFCA01021-W，KFCA01022-W，KFCA01023-W，KFCA01024-W，KFCA01025-W，KFCA01026-W，KFCA01027-W，KFCA01028-W，KFCA01029-W，KFCA01030-W，KFCA01031-W，KFCA01032-W，KFCA01033-W，KFCA01034-W，KFCA01880-W，KFCA02751-W，KFCA02752-W，KFCA02753-W，KFCA02754-W，KFCA02755-W，KFCA02756-W，KFCA02757-W，KFCA17812-W，KFCA25160-W，KFCA25161-W，KFCA25162-W，KFCA25163-W，KFCA26030-W，KFCA26031-W，KFCA26032-W，KFCA26033-W，KFCA26034-W，KFCA26035-W，KFCA26036-W，KFCA26037-W，KFCA26038-W，KFCA26039-W，KFCA26040-W，KFCA26041-W，KFCA26042-W，KFCA26043-W，KFCA26208-E，KFCA26531-W，KFCA26532-W，KFCA26533-W，KFCA26534-W，KFCA26535-W，KFCA26536-W，KFCA26537-W，KFCA26597-W，KFCA26780-W，KFCA26781-W，KFCA27770-W，KFCA27771-W，KFCA27772-W，KFCA27773-E，KFCA27774-E，KFCA27775-W，KFCA27776-W，KFCA27777-W，KFCA27778-W，KFCA27790-W，KFCA27791-W，KFCA27792-W，KFCA28405-E，KFCA28406-E，KFCA28415-E，KFCA28420-E，KFCA28421-E，KFCA28430-E，KFCA28432-E，KFCA28435-E，KFCA28436-E，KFCA28438-E，KFCA28439-E，KFCA28440-E，KFCA28441-E，KFCA28442-E，KFCA28470-E，KFCA28471-E，KFCA28490-E，KFCA28498-I，KFCA32044-E，KFCA32045-E，KFCA32046-E，KFCA32047-E，KFCA32048-E，KFCA32162-E，KFCA32164-W，KFCA32307-W，KFCA32308-I，KFCA32309-I，KFCA32413-I，KFCA32414-I，KFCA32415-I，KFCA32427-W，KFCA32428-E，KFCA32429-E，KFCA32430-E，KFCA32471-I，KFCA32472-I，KFCA32473-I，KFCA32474-I，KFCA32476-I，KFCA32477-I，KFCA32478-I，KFCA32479-E，KFCA32480-I，KFCA32481-I，KFCA32482-I，KFCA32483-E，KFCA32484-E，KFCA32485-E，KFCA32486-E，KFCA32487-E，KFCA32495-I，KFCA32496-E，KFCA32497-W，KFCA32521-W，KFCA32522-W，KFCA32523-W，KFCA32524-W，KFCA32762-E，KFCA32763-W，KFCA32764-W，KFCA32765-W，KFCA32800-W，KFCA32801-W，KFCA32802-W，KFCA32804-W，KFCA32805-W，KFCA32806-W，KFCA32807-W，KFCA32808-W，KFCA32810-W，KFCA32811-W，KFCA32812-W，KFCA32813-W，KFCA32814-W，KFCA32815-W，KFCA32816-W，KFCA32820-W，KFCA32821-W，KFCA32822-W，KFCA32823-W，KFCA32824-W，KFCA32825-W，KFCA32826-W，KFCA32827-W，KFCA32828-W，KFCA32829-W，KFCA32830-W，KFCA32831-W，KFCA32832-W，KFCA32833-W，KFCA32834-W，KFCA32835-W，KFCA32836-W，KFCA32837-W，KFCA32838-W，KFCA32839-W，KFCA32840-W，KFCA32841-W，KFCA32842-W，KFCA32843-W，KFCA32850-W，KFCA32851-W，KFCA32852-W，KFCA32900-E，KFCA33200-W，KFCA33201-W，KFCA33202-W，KFCA33203-W，KFCA33204-W，KFCA33205-W，KFCA33206-W，KFCA33207-W，KFCA33208-W，KFCA33209-W

次のメッセージを変更した。

KFCA00256-I，KFCA00791-I，KFCA32106-I，KFCA32129-I，KFCA32271-I，KFCA32273-I，KFCA32714-E，KFCA32735-I

次のアボートコードを追加した。

p21000a

p211003

p250052

はじめに

このマニュアルは，分散トランザクション処理機能 OpenTP1で出力するメッセージについて説明したものです。

本文中に記載されている製品のうち，このマニュアルの対象製品ではない製品については，OpenTP1 Version 7対応製品の発行時期をご確認ください。

次に示す製品，および各製品に示したバージョン以降で，ソケット受信型サーバに関する機能はすべて廃止しました。そのため，ユーザサービス定義とユーザサービスデフォルト定義のreceive_fromオペランドでsocketは使用できません。

P-1M64-2141 uCosminexus TP1/Server Base：07-53-01以降

P-1M64-1121 uCosminexus TP1/Server Base(64)：07-53-01以降

P-1J64-2171 uCosminexus TP1/Server Base：07-51-02以降

P-1J64-1171 uCosminexus TP1/Server Base(64)：07-51-01以降

P-8164-2111 uCosminexus TP1/Server Base：07-57以降

P-8264-2111 uCosminexus TP1/Server Base(64)：07-57以降

P-2464-2294 uCosminexus TP1/Server Base：07-60以降

P-2964-2234 uCosminexus TP1/Server Base(64)：07-60以降

なお，該当する機能を使用した場合の動作は保証できないため，ご注意ください。

対象読者

OpenTP1管理者，およびオペレータの方々を対象としています。

このマニュアルでの表記

(1)関数名

このマニュアルでは，C言語の関数名に統一して説明しています。

KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

その他の前提条件

このマニュアルをお読みになる際のその他の前提情報については，マニュアル「OpenTP1 解説」を参照してください。

1　メッセージの概要

この章では，メッセージの出力形式，および記述形式について説明します。

1.1　メッセージの出力形式

1.1.1　出力先がコンソール，標準エラー出力，または標準出力の場合

出力されるメッセージの形式を次に示します。

KFCA00000-X Y………Y

KFCA00000-X：メッセージID（半角英数字11文字）

YY………YY：メッセージテキスト（ご使用のOSがLinuxの場合は最大444バイト，Linux以外の場合は最大222バイト）

1.1.2　logcatコマンド，およびリアルタイム出力機能で標準出力へ出力する場合

メッセージとして，メッセージIDとメッセージテキストのほかに，付加情報が出力されます。付加情報とは，logcatコマンドのオプションフラグ，およびログサービス定義のオペランドの指定で選択した情報のことです。オプションフラグの指定，およびログサービス定義のオペランドを省略すると，システムID，年月日，時間，要求元ホスト名，要求元プログラムIDが付加情報として出力されます。

標準出力に出力される付加情報とメッセージの形式を次に示します。

AAAAAAA BB……BB CCCCCCC DD yyyy/mm/dd hh:mm:ss EEEEEEEE FFF KFCA00000-X YY……YY

付加情報

AAAAAAA：メッセージ通番（半角数字7文字）

BB……BB：プロセスID（半角数字10文字または，半角数字5文字）

ログサービス定義の環境変数DCLOGDEFPIDに1を指定して出力されたメッセージの場合は，半角数字5文字となります。

CCCCCCC：プロセス内メッセージ通番（半角数字7文字）

DD：システムID（半角英数字2文字）

yyyy/mm/dd：年月日（半角数字10文字）

hh:mm:ss：時分秒（半角数字8文字）

EEEEEEEE：要求元ホスト名（半角英数字8文字）

FFF：要求元プログラムID（OpenTP1のサービス名の略号）（半角英数字3文字）

メッセージ固定部

KFCA00000-X：メッセージID（半角英数字11文字）

YY……YY：メッセージテキスト（ご使用のOSがLinuxの場合は最大444バイト，Linux以外の場合は最大222バイト）

注

記載している形式はすべての付加情報を出力するケースです。コマンドのオプションフラグやログサービス定義の指定によっては，出力されない付加情報もあります。また，出力対象となった付加情報だけを左詰めで出力します。指定によっては付加情報の位置が変わります。

1.2　メッセージの記述形式

このマニュアルでの記述形式を次に示します。

KFCAn1n2n3n4n5-X

メッセージテキスト※1，※2　　（Y）

メッセージの意味を説明します。

(Ｓ)システムがメッセージを出力したあとにする主な処理を示します。

(Ｏ)メッセージ確認時，オペレータが行う必要のある処置を示します。

〔対策〕メッセージ確認時のOpenTP1管理者の処置を示します。

注

メッセージ中の，オペレータの処置または対策で「保守員に連絡してください。」とは，購入時の契約に基づいて，システム管理者が弊社問い合わせ窓口へ連絡することを示します。

注※1

TP1/Message Control（以降MCFとします）の場合はMCF識別子が，TP1/NET/Library（以降NETとします）の場合はNET識別子が，メッセージテキストの先頭に付けられます。

MCF識別子またはNET識別子：mmm

MCF識別子はMCFマネジャプロセス識別子（A〜Z，a〜z）と，MCF通信プロセス識別子（01〜ff）の組み合わせです。

NET識別子は，*とNET通信プロセス識別子（01〜ff）の組み合わせです。

リモートMCFマネジャの場合，MCFマネジャプロセス識別子は，0になります。

MCF通信サーバおよびMCFオンラインコマンドサーバ以外の場合，MCF通信プロセス識別子は，00になります。

MCFおよびMHP起動時の障害メッセージの場合，MCF識別子がスペースになることがあります。

また，SPPからMHPをアプリケーション起動した場合，コネクション名，および論理端末名称が*で表示されます。

論理端末名称の先頭が@のものは，アプリケーション起動用に自動生成したMCF内部の論理端末です。

注※2

出力先種別（Y）が'L'のメッセージが，障害でメッセージログファイルへ出力できない場合，メッセージテキストの終端に，障害を示すコードを付けて，標準エラー出力へ出力されることがあります。この場合，同一メッセージで障害コードを付けたものと，付けていないものと2行出力されることがあります。

障害を示すコードと意味を次の表に示します。

表1‒1　障害を示すコードと意味

コード

意味

（E1）

ログサービスが未起動のため，障害になりました。

（E2）

ログサービスとの通信が障害になりました。

メッセージIDの記号の説明

メッセージIDの記号の意味を次に示します。

KFCA：OpenTP1のメッセージであることを示します。

n1n2n3n4n5：メッセージの通し番号を示します。

X：メッセージの種類を示します。

メッセージの種類を次の表に示します。

表1‒2　メッセージの種類

種類

意　味

E

各ライブラリ，コマンド，サーバの機能が働かない障害が起きたことを示しています。

定義誤り，コマンドのオペランド指定誤りによって，動作できないことを示しています。

W

各ライブラリ，コマンド，サーバからのメモリの使用状況などについての警告を示しています。

定義誤り，コマンドのオペランド指定誤りはありましたが，値を仮定して動作を続行することを示しています。

I

上記E，Wに該当しないメッセージで，動作の報告を示しています。

R

出力メッセージに対するユーザからの応答を待っていることを示しています。

Y：メッセージの出力先種別を示します。

一つのメッセージが，複数の出力先種別を持つ場合は，出力される可能性のある種別を'+'でつないであります。

また，logcatコマンド，およびリアルタイム出力機能での標準出力への出力の場合は，'L'となります。

'L'だけの場合は省略し，空白にします。

メッセージの出力先種別を次の表に示します。

表1‒3　出力先種別

種類

出力先

C

コンソール

E

標準エラー出力

S

標準出力

L

メッセージログファイル※1

R

エラーログファイル

N

.NETエラーログファイル

T

エラートレースファイル

G

Connector .NETログファイル※2

M

GUIメッセージ※3

O

オンライン端末

X

syslog※4

A

監査ログ

注※1

システム共通定義，ログサービス定義の指定によって，syslog，またはJP1にも出力されます。

注※2

TP1/Connector for .NET Frameworkで利用するTP1ConnectionManagerクラスのLogWriterプロパティの指定によって，Connector .NETログファイル以外にも出力されます。詳細については，マニュアル「TP1/Connector for .NET Framework 使用の手引」を参照してください。

Connector .NETログファイルに出力されるメッセージの形式を次に示します。

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.uuu ProcessName[pppp] ThreadName[tttt] メッセージID メッセージテキスト PrfInfo = xxxx

yyyy/mm/dd hh:mm:ss.uuu：日付時刻

ProcessName：実行プロセス名

pppp：プロセスID

可変長の10進数で出力されます。

ThreadName：実行スレッド名

スレッド名がない場合は，何も出力されないで，"[pppp] [tttt]"のように出力されます。

tttt：スレッドID

可変長の10進数で出力されます。

xxxx：TP1/Client for .NET FrameworkのUAPトレースで出力されるTP1/Serverに伝播する性能検証用の識別情報

この情報は，TP1/Client for .NET FrameworkのUAPに出力されるTP1/Serverに伝播する性能検証用の識別情報と対応づけるために出力されます。必要に応じて，TP1/Client for .NET FrameworkのUAPトレースを取得してください。"PrfInfo = xxxx"は，PRC実行時のエラーメッセージだけに付けられます。

注※3

Windows版TP1/Server Baseの提供するGUIプログラムが出力するメッセージです。

注※4

Windows版では，Windowsの［イベントビューア］に出力されます。

2　KFCA00000からKFCA00999までのメッセージ

この章では，KFCA00000からKFCA00999までのメッセージについて説明します。

2.1　KFCA00000からKFCA00999までのメッセージ

KFCA00100-E

aa....aaシステムコールでエラーが発生しました。

リターン情報＝bbb　エラーが発生した関数：cc....cc　　（Ｌ＋Ｅ）

OpenTP1が提供する関数内で発行したシステムコールでエラーが発生しました。

aa....aa：発行したシステムコール名

bbb：システムコールのリターンコード（errno）

cc....cc：エラーが発生した関数名（31文字以内）

(Ｓ)処理を中断してコール元に制御を戻します。

(Ｏ)リターン情報を参照して原因を調査してください。コアファイルが出力されている場合は，そのコアファイルを保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リターン情報を参照して原因を調査し，ユーザプログラムの修正，またはシステム定義の変更をしてください。

KFCA00101-W

共用メモリプールの使用量がaaa%を超えました。　　（Ｅ）

共用メモリプールの使用量が80%を超えた場合に出力されます。

aaa：共用メモリプール全体での使用中エリアの割合（"aaa"のけた数は2けたから3けた）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡して今後の運用に影響しないか確認してください。

〔対策〕システム環境定義の，static_shmpool_size指定値を見直し，必要に応じて変更してください。変更はOpenTP1を停止してから行い，変更後に再度OpenTP1を起動してください。

KFCA00102-W

共用メモリサブプールの使用量がaaa%を超えました。　　（Ｅ）

共用メモリサブプールの使用量が80%を超えた場合に出力されます。

aaa：共用メモリサブプール全体での使用中エリアの割合（"aaa"のけた数は2けたから3けた）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡して今後の運用に影響しないか確認してください。

〔対策〕システム環境定義の，dynamic_shmpool_size指定値を見直し，必要に応じて変更してください。変更はOpenTP1を停止してから行い，指定値の変更後に再度OpenTP1を起動してください。

KFCA00103-E

共用メモリプールが破壊されました。

ロケーション＝0xaaaaaaaa（0xbb....bb，0xcc....cc）　　（Ｅ）

共用メモリプールの先頭から0xaaaaaaaaのロケーションにあるセグメントが破壊されました。

aaaaaaaa：破壊されたセグメントの共用メモリプールの先頭からのロケーション

bb....bb：破壊されたセグメントの先頭8バイトの内容

cc....cc：破壊されたセグメントの末尾8バイトの内容（表示できない場合は，"********"を表示します）

(Ｓ)システムを異常終了します。

(Ｏ)このメッセージで表示されたロケーション，およびセグメントの内容を記録し，OpenTP1管理者に連絡してください。また，コアファイルが出力されている場合，そのコアファイルを保存してください。

〔対策〕このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA00104-E

共用メモリサブプールが破壊されました。

ロケーション＝0xaaaaaaaa（0xbb....bb，0xcc....cc）　　（Ｅ）

共用メモリサブプールの先頭から0xaaaaaaaaのロケーションにあるメモリブロックが破壊されました。

aaaaaaaa：破壊されたメモリブロックの共用メモリサブプールの先頭からのロケーション

bb....bb：破壊されたメモリブロックの先頭8バイトの内容

cc....cc：破壊されたメモリブロックの末尾8バイトの内容（表示できない場合は，"********"を表示します）

(Ｓ)システムを異常終了します。

(Ｏ)このメッセージで表示されたロケーション，およびメモリブロックの内容を記録し，OpenTP1管理者に連絡してください。また，コアファイルが出力されている場合，このコアファイルを保存してください。

〔対策〕このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA00105-E

aa....aa（pid＝bb....bb）killed by code＝cc....cc　　（Ｅ）

異常が発生したため，OpenTP1のサービスを停止しました。

aa....aa：アボートプロセスのサーバ名（8文字以内）

サーバ名が決定できない場合は，"********"を表示します。

bb....bb：アボートしたプロセスのプロセスID

cc....cc：アボートコード（異常停止要因コード，7文字以内）

アボートコードの詳細については，「15.1　アボートコード一覧」を参照してください。

(Ｓ)システムサービスの処理中にサービスを停止した場合は，OpenTP1を異常停止します。UAPの処理中にサービスを停止した場合は，後処理を実行し，再度起動します。

(Ｏ)コアファイルが出力されている場合は，そのコアファイルを保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕アボートコード一覧を参照し，対策してください。一覧に記載がない場合はこのメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA00106-E

{"malloc(aa....aa)"|"realloc(bb....bb,aa....aa)"|"calloc(cc....cc,aa....aa)"}failed.

pid＝dd....dd,type＝0xee....ee　　（Ｅ）

C標準関数のmalloc，realloc，またはcallocがエラーリターンしたため，プロセス固有領域を確保できませんでした。

aa....aa：OpenTP1内部で発行したmalloc，realloc，またはcalloc関数に指定したサイズ

bb....bb：OpenTP1内部で発行したrealloc関数に指定した領域のアドレス

cc....cc：OpenTP1内部で発行したcalloc関数に指定した配列の要素数

dd....dd：malloc，realloc，またはcalloc関数を発行したプロセスのプロセスID

ee....ee：種別コード（OpenTP1の各コンポーネントで設定した識別情報）

(Ｓ)システムを継続して運用できる場合は，そのまま処理を続行します。継続できない場合は，OpenTP1を異常終了します。

(Ｏ)このメッセージの内容を記録し，OpenTP1管理者に連絡してください。コアファイルが出力されている場合は，そのコアファイルを保存してください。

〔対策〕次のどれかの対策を実施してください。

システムが処理を続行中であれば，必要のないプロセスを停止させてください。

UAPで必要のないエリアを確保していないか見直してください。

システム定義を見直してください。

システムのスワップ領域を追加してください。

主記憶装置を増設してください。

KFCA00107-E

"aa....aa(bb....bb)"failed.errno＝cc....cc：dd....dd　　（Ｅ）

OpenTP1内で発行したシステムコール，Win32API，Cランタイム関数，またはWinsock関数で，エラーが発生しました。

【OSがUNIXの場合】

aa....aa：システムコール名（15文字以内の半角英数字）

bb....bb：OpenTP1がトラブルシュートで使用する情報（63文字以内の半角英数字）

cc....cc：システムコールエラー時のerrno値（3けた以内の10進形式）

dd....dd：システムコールエラーの内容

【OSがWindowsの場合】

aa....aa：Win32API名，Cランタイム関数名，またはWinsock関数名（63文字以内の半角英数字）

bb....bb：OpenTP1がトラブルシュートで使用する情報（63文字以内の半角英数字）

cc....cc：Win32APIエラー時のエラーコード，Cランタイム関数のerrno値，またはWinsock関数エラー時のエラーコード（5けた以内の10進形式）

dd....dd："Win32 API"，Cランタイム関数エラーの内容，または"Windows Sockets"

(Ｓ)障害の重要度によって，以下のどれかの処置をとります。

処理を打ち切り，プロセスを異常終了させます。

処理を打ち切り，実行中サービスの呼び出し元へリターンします。

そのまま処理を続行します。

(Ｏ)メッセージに出力された情報を基に、原因を調査してください。

コアファイルが出力されている場合は，そのコアファイルを保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕cc....ccおよびdd....ddの情報を基に，該当するマニュアルでエラー原因を調査し，UAPの修正，システム定義の変更，またはOSの設定を見直してください。解決しない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

ただし，dd....ddがシステムコール，Cランタイム関数，または"Win32API"のどれかで，該当するerrno値またはエラーコードが次の表にある場合は，エラーの内容に応じてどちらかの表を参照して対策をしてください。

dd....ddがシステムコール，またはCランタイム関数の場合

errno値の表を参照して対策してください。

dd....ddが"Win32API"の場合

エラーコードの表を参照して対策してください。

表2‒1　 errno値（KFCA00107-E）

errno値

意味

対策

24

（EMFILE）

該当するプロセスでオープンしたファイル数が，OpenTP1の規定の上限値を超えました。

エラーが発生したプロセスのmax_open_fds指定値，およびmax_socket_descriptors指定値，ならびにOSのプロセスがオープンできるファイルの最大数を見直し，必要に応じて変更してください。

システムコール名がshmatの場合，プロセスでアタッチできる共用メモリセグメント数がOSの上限値を超えています。OSの共用メモリに関するパラメタを変更してください。

23

（ENFILE）

ノード上にあるプロセスからのオープン要求が，OSの規定の最大値を超えました。

OSの定義を見直し，必要に応じて変更したあと，OSの定義を再作成してください。

Linuxの場合：

　37

　（ENOLCK）

AIXの場合：

　49

　（ENOLCK）

HP-UXの場合：

　46

　（ENOLCK）

Windowsの場合：

　39

　（ENOLCK）

ノード上にあるプロセスからのファイルロック要求が，OSの規定の最大値を超えました。

12

（ENOMEM）

aa....aaがshmgetの場合，要求されたサイズの共用メモリを確保するだけのメモリ量がサーバマシンにはありません。

bb....bbにSHM_HUGETLBが含まれる場合，カーネルパラメタのvm.nr_hugepages（Hugepageの確保可能最大数）指定値が不足していることがあります。適切な値に変更してください。

UAPのメモリ確保処理の見直しや，不要なアプリケーションを終了させるなど，サーバマシン全体で使用しているメモリ使用量を減らしてください。または，OSの実メモリや仮想メモリの容量を増やしてください。

1

（EPERM）

aa....aaがshmgetの場合，獲得しようとしたhugepage適用の共用メモリサイズが，カーネルパラメタの指定値を超えました，または共用メモリを確保する権限がありません。

bb....bbにSHM_HUGETLBが含まれる場合，カーネルパラメタのsoft memlock，またはhard memlock（メモリ固定化の上限値）指定値が不足していることがあります。適切な値に変更してください。

bb....bbにSHM_HUGETLBが含まれる場合，カーネルパラメタのvm.hugetlb_shm_groupの指定値を見直してください。

表2‒2　エラーコード（KFCA00107-E）

エラーコード

意味

対策

8

（ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY）

仮想アドレス空間不足のため，共用メモリの確保に失敗しました。

UAP起動または実行時に発生した場合，次の要因が考えられます。

・システム環境定義のstatic_shmpool_sizeおよびdynamic_shmpool_sizeの設定値が必要以上に大きい

・ユーザ作成のDLLをUAPで大量にローディングしたことで起こる仮想アドレス空間の断片化

・UAPでmallocなどによる大容量のメモリ確保

・UAPでmallocなどによるメモリ確保・解放を繰り返すことで起こるヒープ領域の断片化

共用メモリサイズを見直してください。

それでも解決できない場合は，メモリ確保処理やユーザ作成のDLLを1つにまとめるなど，UAPの実装を見直してください。

メモリ不足が発生しました。

UAPのメモリ確保処理の見直しや，不要なアプリケーションを終了させるなど，サーバマシン全体で使用しているメモリ使用量を減らしてください。または，OSの実メモリや仮想メモリの容量を増やしてください。

12

（ERROR_INVALID_ACCESS）

ディレクトリまたは実行プロセスへのアクセス権がありません。

次のアクセス権を見直してください。

%DCDIR%

%DCCONFPATH%

%DCUAPCONFPATH%

OpenTP1ファイルシステム

OpenTP1のUAP

redirect_file_name

rpc_trace_nameオペランドに指定したパス

prcsvpathオペランドに指定したパス

jnl_auto_unload_pathオペランドに指定したパス

log_audit_pathオペランドに指定したパス

rts_log_file_nameオペランドに指定したパス

13（ERROR_INVALID_DATA）

（aa....aaがCreateDirectoryの場合）

一時的なエラーが発生したおそれがあります。

OpenTP1開始中に発生した場合は次の対策で解決することがあります。

OpenTP1の開始を再実行

KFCA00108-W

リソースマネジャ用共用メモリプール（shmid＝aa....aa，RM種別＝bbb）の使用量がccc%を超えました。　　（Ｅ）

リソースマネジャ用共用メモリプールの使用量が80%を超えた場合に出力されます。

aa....aa：使用量が80%を超えたリソースマネジャ用共用

メモリプールの共用メモリ識別子

bbb：RM種別（3けた以内の文字列（表示できない場合は，"***"を表示します））

ccc：リソースマネジャ用共用メモリプール全体での使用中エリアの割合（"ccc"のけた数は2けたから3けた）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡し，今後の運用に影響しないか確認してください。

〔対策〕リソースマネジャの定義を見直し，必要に応じて変更してください。なお，リソースマネジャ用共用メモリの見積もりは，各リソースマネジャのドキュメントを参照してください。

KFCA00109-E

リソースマネジャ用共用メモリプール（shmid＝aa....aa，RM種別＝bbb）が破壊されました。

ロケーション＝0xcccccccc（0xdd....dd，0xee....ee）　　（Ｅ）

リソースマネジャ用共用メモリプールの先頭から0xccccccccロケーションにあるセグメントが破壊されました。

aa....aa：破壊されたリソースマネジャ用共用メモリプールの共用メモリ識別子

bbb：RM種別（3けた以内の文字列（表示できない場合は，"***"を表示します））

cccccccc：破壊されたセグメントのリソースマネジャ用共用メモリプールの先頭からのロケーション

dd....dd：破壊されたセグメントの先頭8バイトの内容

ee....ee：破壊されたセグメントの末尾8バイトの内容（表示できない場合は，"********"を表示します）

(Ｓ)システムを異常終了します。

(Ｏ)このメッセージで表示されたロケーションとセグメントの内容を記録し，OpenTP1管理者に連絡してください。また，コアファイルが出力されている場合は，そのコアファイルを保存してください。

〔対策〕このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA00110-I

使用方法：dcshmls [-d stt|dyn|all][-r]　　（Ｓ）

dcshmlsコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA00111-E

オプションフラグの指定がないか，又はオプションフラグの組み合わせが誤っています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)オプションフラグを正しく指定し，該当するコマンドを再度入力してください。

KFCA00112-E

OpenTP1稼働環境でないため，コマンドを実行できません。　　（Ｅ）

環境変数（DCDIR）が設定されていません。またはOpenTP1はまだ起動していません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しい環境下でコマンドを再度入力してください。

KFCA00113-E

OpenTP1の共用メモリを参照できません。　　（Ｅ）

OpenTP1の共用メモリを参照できないため，コマンドを実行できません。共用メモリを参照できない要因を次に示します。

共用メモリ管理ファイルの参照に失敗しました。

OpenTP1の認識している共用メモリがありません。

共用メモリをアタッチできません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(O)このメッセージの前に出力されるKFCA00107-Eメッセージを基に原因を調査してください。

KFCA00114-E

OpenTP1の共用メモリが破壊されているため，使用状況を検索できません。　　（Ｅ）

OpenTP1の共用メモリを検索中，メモリ破壊を検出したため，コマンド処理を継続できません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

KFCA00115-I

使用方法：dcmakeup [-d]　OpenTP1ディレクトリ　　（Ｓ）

dcmakeupコマンドの使用方法を示します。コマンドのオプション，または引数が誤っている場合に出力されます。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しい指定をして，コマンドを再度実行してください。

KFCA00116-E

動作環境が整っていないので処理できません。要因コード：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：要因を示します。

CONFIGURATION：定義解析中にエラーが発生しました。

INITIALIZING：OpenTP1が登録されていません。

MEMORY：メモリ不足です。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)要因に従って対策してください。

CONFIGURATION：システム環境定義，プロセスサービス定義を調べてください。

INITIALIZING：dcsetupコマンドでOpenTP1をOSに登録してください。

MEMORY：OSの実メモリ，またはスワップエリアサイズを調べてください。

KFCA00117-I

dcmakeupコマンドの処理を開始します。処理モード：aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：処理モードを示します。

CREATE：OpenTP1内部制御用資源の確保

REMOVE：OpenTP1内部制御用資源の解放

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA00118-I

dcmakeupコマンドの処理が完了しました。　　（Ｓ）

KFCA00119-E

OpenTP1が動作中のため処理できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1を停止したあと，コマンドを再度実行してください。

KFCA00120-E

dcmakeupコマンドにおいて処理不能なエラーが発生しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの前に出力されているメッセージに従って対策してください。

KFCA00121-E

function argument is invalid.function＝aa....aa,argument＝bb....bb,value＝cc....cc　　（Ｅ）

関数の引数に誤りがあります。

aa....aa：エラーが発生した関数名

bb....bb：エラー要因となった引数名

cc....cc：エラー要因となった引数に指定された値

(Ｓ)システムを継続して運用できる場合は，そのまま処理を続行します。継続できない場合は，OpenTP1を異常終了します。

(Ｏ)このメッセージの内容を記録し，OpenTP1管理者に連絡してください。コアファイルが出力されている場合は，そのコアファイルを保存してください。

〔対策〕このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA00122-E

共用メモリプールの大きさが上限値を越えています。

static_shmpool_size＝aa....aa，dynamic_shmpool_size＝bb....bb，total_size＝cc....cc　　（Ｅ）

確保しようとした共用メモリプールの大きさがOpenTP1の上限値を超えています。

aa....aa：static_shmpool_sizeに指定された値×1024（単位：バイト）

bb....bb：dynamic_shmpool_sizeに指定された値×1024（単位：バイト）

cc....cc：static_shmpool_size，dynamic_shmpool_sizeの和×1024（確保しようとした共用メモリプールのサイズ）（単位：バイト）

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システム環境定義のstatic_shmpool_size，dynamic_shmpool_sizeの和が，OpenTP1が許す上限値を超えています。両定義の和がOpenTP1の上限値を超えないように再設定してください。

KFCA00123-W

使用状況を確認できない共用メモリブロックが存在します。

ロケーション＝0xaaaaaaaa　　（Ｅ）

共用メモリの先頭から0xaaaaaaaaのロケーションにある共用メモリブロックの使用状況を確認できませんでした。

aaaaaaaa：使用状況を確認できなかった共用メモリブロックの共用メモリ先頭からのロケーション

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)dcshmlsコマンドを再度実行してください。複数回コマンドを実行してもこのメッセージが出力される場合は，共用メモリが破壊されているおそれがあります。dcstop -dfでシステムを強制停止し，コアファイルと共用メモリダンプファイルを保存してください。

〔対策〕再度dcshmlsコマンドを実行し，このメッセージが出力されなければ問題ありません。複数回dcshmlsコマンドを実行してもこのメッセージが出力される場合は，このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA00124-E

共用メモリプールが破壊されました。

ロケーション＝0xaaaaaaaaaaaaaaaa（0xbb....bb，0xcc....cc）　　（Ｅ）

共用メモリプールの先頭から0xaaaaaaaaaaaaaaaaのロケーションにあるセグメントが破壊されました。

aaaaaaaaaaaaaaaa：破壊されたセグメントの共用メモリプールの先頭からのロケーション

bb....bb：破壊されたセグメントの先頭8バイトの内容

cc....cc：破壊されたセグメントの末尾8バイトの内容（表示できない場合は，"********"を表示します）

(Ｓ)システムを異常終了します。

(Ｏ)このメッセージで表示されたロケーション，およびセグメントの内容を記録し，OpenTP1管理者に連絡してください。また，コアファイルが出力されている場合，そのコアファイルを保存してください。

〔対策〕このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA00125-E

共用メモリサブプールが破壊されました。

ロケーション＝0xaaaaaaaaaaaaaaaa（0xbb....bb，0xcc....cc）0xaaaaaaaaaaaaaaaa　　（Ｅ）

共用メモリサブプールの先頭から0xaaaaaaaaaaaaaaaaのロケーションにあるメモリブロックが破壊されました。

aaaaaaaaaaaaaaaa：破壊されたメモリブロックの共用メモリサブプールの先頭からのロケーション

bb....bb：破壊されたメモリブロックの先頭8バイトの内容

cc....cc：破壊されたメモリブロックの末尾8バイトの内容（表示できない場合は，"********"を表示します）

(Ｓ)システムを異常終了します。

(Ｏ)このメッセージで表示されたロケーション，およびメモリブロックの内容を記録し，OpenTP1管理者に連絡してください。また，コアファイルが出力されている場合，そのコアファイルを保存してください。

〔対策〕このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA00126-E

リソースマネジャ用共用メモリプール（shmid＝aa....aa，RM種別＝bbb）が破壊されました。

ロケーション＝0xcccccccccccccccc（0xdd....dd，0xee....ee）　　（Ｅ）

リソースマネジャ用共用メモリプールの先頭から0xccccccccccccccccロケーションにあるセグメントが破壊されました。

aa....aa：破壊されたリソースマネジャ用共用メモリプールの共用メモリ識別子

bbb：RM種別（3けた以内の文字列（表示できない場合は，"***"を表示します））

cccccccccccccccc：破壊されたセグメントのリソースマネジャ用共用メモリプールの先頭からのロケーション

dd....dd：破壊されたセグメントの先頭8バイトの内容

ee....ee：破壊されたセグメントの末尾8バイトの内容（表示できない場合は，"********"を表示します）

(Ｓ)システムを異常終了します。

(Ｏ)このメッセージで表示されたロケーションとセグメントの内容を記録し，OpenTP1管理者に連絡してください。また，コアファイルが出力されている場合は，そのコアファイルを保存してください。

〔対策〕このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA00127-E

共用メモリプールの大きさが上限値を越えています。

static_shmpool_size＝aa....aa，dynamic_shmpool_size＝bb....bb，total_size＝cc....cc　　（Ｅ）

確保しようとした共用メモリプールの大きさがOpenTP1の上限値を超えています。

aa....aa：static_shmpool_sizeに指定された値（単位：キロバイト）

bb....bb：dynamic_shmpool_sizeに指定された値（単位：キロバイト）

cc....cc：static_shmpool_size，dynamic_shmpool_sizeの和（確保しようとした共用メモリプールのサイズ）（単位：キロバイト）

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システム環境定義のstatic_shmpool_size，dynamic_shmpool_sizeの和が，OpenTP1が許す上限値を超えています。両定義の和がOpenTP1の上限値を超えないように再設定してください。

KFCA00128-W

使用状況を確認できない共用メモリブロックが存在します。

ロケーション＝0xaaaaaaaaaaaaaaaa　　（Ｅ）

共用メモリの先頭から0xaaaaaaaaaaaaaaaaのロケーションにある共用メモリブロックの使用状況を確認できませんでした。

aaaaaaaaaaaaaaaa：使用状況を確認できなかった共用メモリブロックの共用メモリ先頭からのロケーション

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)dcshmlsコマンドを再度実行してください。複数回コマンドを実行してもこのメッセージが出力される場合は，共用メモリが破壊されているおそれがあります。dcstop -dfでシステムを強制停止し，コアファイルと共用メモリダンプファイルを保存してください。

〔対策〕再度dcshmlsコマンドを実行し，このメッセージが出力されなければ問題ありません。複数回dcshmlsコマンドを実行してもこのメッセージが出力される場合は，このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA00129-W

(aa....aa:bb....bb) env:static_shmpool_sizeの指定値と，env:dynamic_shmpool_sizeの指定値の合計が1945600を超えています。この場合，env:shmpool_attributeにcc....ccを指定することを推奨します。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：env:shmpool_attributeの推奨値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システム環境定義のshmpool_attributeに推奨しない値が指定されています。指定内容に問題がないか確認してください。問題がある場合は修正してください。問題がない場合は，このメッセージを無視してください。

KFCA00200-E

当該コマンドでは，指定できないオプションを指定しています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しいオプションを指定して，再度実行してください。

KFCA00201-E

コマンド引数又はオプションの数が許容範囲を超えています。　　（Ｅ）

コマンド引数の数は1,024個以内にしてください。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンド引数，またはオプションの数を許容範囲以内にして，再度実行してください。

KFCA00215-E

解析ファイルをオープンできません。

解析ファイル名：aa....aaエラー番号＝bbb　　（Ｅ）

定義情報を解析するために使用する解析ファイルがオープンできません。

aa....aa：解析ファイル名（63文字以内）

bbb：エラー番号（errnoの値）

なお，エラー番号が0の場合は，パス名の記述に誤りがあります。

(Ｓ)定義ファイル解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害を取り除いたあと，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA00216-E

変数の指定値に誤りがあります。

ファイル名：aa....aa　bb....bb行目　cc....cc　　（Ｅ）

定義ファイルに記述されている変数の指定値が誤っています。

aa....aa：定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した行（5けた以内）

cc....cc：変数名（31文字以内）

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当する変数名の記述形式を確認したあと，指定値を訂正してください。

KFCA00217-E

コマンド名に誤りがあります。

ファイル名：aa....aa　bb....bb行目　cc....cc　　（Ｅ）

定義ファイルに記述されているコマンドが解析できません。

aa....aa：定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した行（5けた以内）

cc....cc：コマンド名（9文字以内）

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するコマンド名の記述形式を確認したあと，コマンド名を訂正してください。

KFCA00218-E

オプション名に誤りがあります。

ファイル名：aa....aa　bb....bb行目　cc....cc　　（Ｅ）

定義ファイルに記述されているオプション名に誤りがあります。

aa....aa：定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した行（5けた以内）

cc....cc：オプション名（3文字以内）

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するオプション名の記述形式を確認したあと，オプション名を訂正してください。

KFCA00219-E

コマンドの引数に誤りがあります。

ファイル名：aa....aa　bb....bb行目　cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した行（5けた以内）

cc....cc：コマンド名（9文字以内）

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するコマンドの記述形式を確認したあと，引数を訂正してください。

KFCA00220-E

オプションの引数に誤りがあります。

ファイル名：aa....aa　bb....bb行目　cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した行（5けた以内）

cc....cc：オプション名（3文字以内）

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するオプションの記述形式を確認したあと，引数を訂正してください。

KFCA00221-E

メモリが足りないため，定義ファイルの解析を行えません。

要求メモリ量＝aa....aa　　（Ｅ）

定義ファイルの解析処理で，メモリ不足になりました。

aa....aa：エラーが発生した際の要求メモリ量（10けた以内）

(Ｓ)定義ファイルの解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不要なプロセスがあれば削除し，再度実行してください。不要なプロセスがない場合は，メモリが不足しています。対策し，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA00222-E

定義ファイルのネスト回数が最大ネスト回数を超えました。

ファイル名：aa....aa　bb....bb行目　　（Ｅ）

aa....aa：定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した行（5けた以内）

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕includeコマンドの使用状況を確認したあと，ネスト回数が5を超えないように，定義ファイルを訂正してください。

KFCA00223-E

オプションの指定が重複しています。

ファイル名：aa....aa　bb....bb行目　cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した行（5けた以内）

cc....cc：オプション名（3文字以内）

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するオプションの記述形式を確認したあと，同一オプションを二つ以上指定している場合は，どちらか一方を削除してください。

KFCA00226-I

使用方法：usmdump [-a] [-i 利用者識別子] [ファイル名]　　（Ｓ）

usmdumpコマンドの使用方法を示します。

KFCA00229-I

使用方法：usmdump [-a] [-i 利用者識別子] [ファイル名]　　（Ｓ）

usmdumpコマンドの使用方法を示します。

KFCA00232-E

指定された共用メモリ利用者識別子を持つ共用メモリが存在しません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドに指定した利用者識別子を確認し，再度実行してください。

KFCA00240-E

環境変数を設定できません。

ファイル名：aa....aa　bb....bb行目　　（Ｅ）

環境変数の設定に記述されている変数の指定値に誤りがあります。

aa....aa：ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した行（5けた以内）

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕putenvコマンドの記述形式を確認したあと，環境変数値を訂正してください。

KFCA00241-E

I/Oエラーが発生しました。ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

定義情報を解析するために使用する定義ファイルおよび解析ファイルの読み出しがエラーとなりました。

aa....aa：ファイル名（63文字以内）

(Ｓ)定義ファイル解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害を取り除き，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA00242-E

定義ファイルをオープンできません。

定義ファイル名：aa....aa　エラー番号＝bbb　　（Ｅ）

aa....aa：定義情報ファイル名（63文字以内）

bbb：エラー番号（errnoの値，またはstart構造体のst_modeの値）

なお，エラー番号が0の場合は，パス名の記述に誤りがあります。

(Ｓ)エラーが発生した定義ファイルの解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するファイル名の記述形式を確認したあと，ファイル名およびパス名を訂正してください。

KFCA00243-E

当該レコードは最大レコード長を超えています。

ファイル名：aa....aa　bb....bb行目　　（Ｅ）

定義情報のレコード長が最大レコード長（80バイト）を超えています。

aa....aa：ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した行（5けた以内）

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当する定義情報の記述形式を確認してください。なお，システム定義の1行に記述できる最大文字数は80バイトです。80バイトを超えて指定する場合は，継続符号"¥"を記述し，継続行として指定してください。詳細については，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の，記述形式の制限事項を参照してください。

日本語を記述する場合，1文字が2バイト以上に変換されることがあります。このため，テキストエディタ上では1行の長さが80バイト以内であっても，80バイト以上と認識される場合があります。日本語を記述する場合は注意してください。

KFCA00244-E

変数名の指定に誤りがあります。

ファイル名：aa....aa　bb....bb行目　　（Ｅ）

指定された変数に次の誤りがあり，解析できません。

変数名の記述がありません。

指定された変数名に誤りがあります。

aa....aa：ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した行（5けた以内）

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕変数名を正しく指定してください。または，定義ファイルと定義内容の関係が正しいか見直してください。

KFCA00245-E

includeで指定された定義ファイルをオープンできません。

ファイル名：aa....aa　bb....bb行目

定義ファイル名：cc....cc　エラー番号＝ddd　　（Ｅ）

aa....aa：ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した行（5けた以内）

cc....cc：定義ファイル名（63文字以内）

ddd：エラー番号（errnoの値）

なお，エラー番号が0の場合は，パス名の記述に誤りがあります。

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するファイル名の記述形式を確認したあと，ファイル名，およびパス名を訂正してください。

KFCA00246-E

aa....aaの記述形式に誤りがあります。

ファイル名：bb....bb　cc....cc行目　　（Ｅ）

aa....aa：エラーが発生した定義名（set，putenvなど）

bb....bb：ファイル名（63文字以内）

cc....cc：エラーが発生した行（5けた以内）

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当する定義情報の記述形式を確認したあと，訂正してください。

KFCA00247-E

コマンド名に誤りがあります。aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名（9文字以内）

(Ｓ)エラーが発生したコマンド処理を中止します。

(Ｏ)エラーが発生したコマンドのコマンド名を確認したあと，コマンド名を訂正し，再度実行してください。

KFCA00248-E

オプション名に誤りがあります。aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名（3文字以内）

(Ｓ)エラーが発生したコマンド処理を中止します。

(Ｏ)エラーが発生したコマンドのオプション名を確認したあと，オプション名を訂正し，再度実行してください。

KFCA00249-E

コマンドの引数に誤りがあります。aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名（9文字以内）

(Ｓ)エラーが発生したコマンド処理を中止します。

(Ｏ)エラーが発生したコマンドの引数を確認したあと，引数を訂正し，再度実行してください。

KFCA00250-E

オプションの引数に誤りがあります。aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：オプション名（3文字以内）

(Ｓ)エラーが発生したコマンド処理を中止します。

(Ｏ)エラーが発生したコマンドのオプションの引数を確認したあと，引数を訂正し，再度実行してください。

KFCA00251-E

オプションの指定が重複してます。aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名（3文字以内）

(Ｓ)エラーが発生したコマンド処理を中止します。

(Ｏ)エラーが発生したコマンドのオプションを確認したあと，同一オプションが二つ以上指定されている場合は，どちらか一方を削除し，再度実行してください。

KFCA00252-E

環境変数の値を取得できません。

ファイル名：aa....aa　bb....bb行目　　（Ｅ）

aa....aa：ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した行（5けた以内）

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当する環境変数（putenv形式およびdcputenv形式の定義）の値が正しく定義してあるかどうか確認し，必要であれば追加，訂正してください。

dcdefchkコマンドによるユーザサービス定義の環境変数のチェックでは，ユーザサービスデフォルト定義の解析結果を引き継がないため，このメッセージを出力することがあります。dcdefchkコマンド実行時に，ユーザサービス定義のファイル名でこのメッセージが出力された場合，ユーザサービス定義およびユーザサービスデフォルト定義を確認してください。該当する環境変数の値が正しく定義されていれば，対処は不要です。

KFCA00253-I

定義チェックコマンドを開始します。

$DCDIR：aa....aa

$DCCONFPATH：bb....bb

$DCUAPCONFPATH：cc....cc　　（Ｓ）

aa....aa：環境変数$DCDIRの値※

bb....bb：環境変数$DCCONFPATHの値※

cc....cc：環境変数$DCUAPCONFPATHの値※

注※　環境変数値は，コマンド実行時の値を出力します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA00254-R

定義指定値の構文チェックで誤りを検出しました。次の処理を選択して下さい。［t:停止 g:続行］　　（Ｓ）

(Ｓ)指定した要求に従い処理します。

t：処理を停止します。

g：処理を続行します。

(Ｏ)t，gどちらかを指定してください。

KFCA00255-E

dcdefchkコマンド実行中にエラーが発生しました。関数名=aa....aa，理由コード=bb....bb，詳細コード=cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：失敗した関数名（****を出力する場合があります）

bb....bb：理由コード

cc....cc：詳細コード

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策し，再度コマンドを入力してください。

理由コード

意味

対策

1001

メモリ不足が発生しました。

不要なプロセスを中止し，再度コマンドを実行してください。

1010

ディレクトリのオープンに失敗しました。

KFCA00253-Iで出力した$DCCONFPATHまたは$DCUAPCONFPATHディレクトリを確認してください。

1011

ディレクトリの読み込みに失敗しました。

1020

実行に必要なライブラリの処理でエラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

1030

続行不可能なエラーが発生しました。

KFCA00256-I

使用方法：dcdefchk [-r] [-l] [-c] [-w] [-e]　　（Ｓ）

dcdefchkコマンドの使用方法を示します。

KFCA00257-E

定義ファイル名と同じディレクトリがあります。ディレクトリ名=aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：定義ファイル名と同じディレクトリ名

(Ｓ)無視できない場合は処理を中断します。無視できる場合は，aa....aaで示すディレクトリ名と同じ定義ファイルがないと解釈して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕$DCCONFPATH，または$DCUAPCONFPATHに指定されているディレクトリ下からaa....aaで示したディレクトリを削除してください。

KFCA00258-I

以下のファイルはシステムサービス定義としてset形式オペランドの構文チェックを行いました。

aa....aa

　：

aa....aa　　（Ｓ）

システムサービス定義としてset形式オペランドの構文チェックを行ったファイルをフルパス名で表示します。このメッセージで出力したファイルは，定義コマンドの構文チェックでもシステムサービス定義として扱います。

aa....aa：システムサービス定義として構文チェック対象とした定義ファイルのパス

KFCA00259-W

(aa....aa:bb....bb)定義の指定値が重複しています。(cc....cc:dd....dd, ee....ee:ff....ff, 指定値＝gg....gg)　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：指定値の重複を検出した定義ファイル名

dd....dd：指定値の重複を検出したオペランド名

ee....ee：指定値が重複している定義ファイル名

ff....ff：指定値が重複しているオペランド名

gg....gg：dd....dd，ff....ffに指定されている指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，修正してください。

KFCA00260-W

(aa....aa:bb....bb)定義の指定値が一致していません。(cc....cc:dd....dd=ee....ee, ff....ff:gg....gg=hh....hh)　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：指定値の不一致を検出した定義ファイル名

dd....dd：指定値の不一致を検出したオペランド名

ee....ee：dd....ddに指定されている指定値

ff....ff：指定値が一致していない定義ファイル名

gg....gg：指定値が一致していないオペランド名

hh....hh：gg....ggに指定されている指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，修正してください。

KFCA00261-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddの値(ee....ee)は，ff....ff:gg....ggの値(hh....hh)よりも大きくする必要があります。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

dd....dd：問題を検出したオペランド名

ee....ee：dd....ddに指定されている指定値

ff....ff：関連する定義ファイル名

gg....gg：関連するオペランド名

hh....hh：gg....ggに指定されている指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，修正してください。

KFCA00262-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddの値(ee....ee)は，ff....ff:gg....ggの値(hh....hh)よりも小さくする必要があります。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

dd....dd：問題を検出したオペランド名

ee....ee：dd....ddに指定されている指定値

ff....ff：関連する定義ファイル名

gg....gg：関連するオペランド名

hh....hh：gg....ggに指定されている指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，修正してください。

KFCA00263-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddの値(ee....ee)は，ff....ff:gg....ggの値(hh....hh)以上にする必要があります。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

dd....dd：問題を検出したオペランド名

ee....ee：dd....ddに指定されている指定値

ff....ff：関連する定義ファイル名

gg....gg：関連するオペランド名

hh....hh：gg....ggに指定されている指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，修正してください。

KFCA00264-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddの値(ee....ee)は，ff....ff:gg....ggの値(hh....hh)以下にする必要があります。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

dd....dd：問題を検出したオペランド名

ee....ee：dd....ddに指定されている指定値

ff....ff：関連する定義ファイル名

gg....gg：関連するオペランド名

hh....hh：gg....ggに指定されている指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，修正してください。

KFCA00265-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddの指定値(ee....ee)が，マニュアルに記載している見積り式に従った算出値であるかどうかを確認してください。問題がない場合は，本メッセージを無視してください。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：dd....ddに指定されている指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，必要であれば修正してください。

KFCA00266-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddに指定したポート番号(ee....ee)が，OSが任意に割り当てるポート番号の範囲外であること，および，他のポート番号を指定する定義オペランド指定値と合致していないことを確認してください。問題がない場合は，本メッセージを無視してください。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：dd....ddに指定されている指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，必要であれば修正してください。

KFCA00267-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddに指定したディレクトリにはファイルを作成できません。要因：ee....ee　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

dd....dd：問題を検出したオペランド名

ee....ee：要因コード

ENOENT：ディレクトリが存在しません。

EACCES：ディレクトリにアクセスできません。

NOT DIRECTORY：ディレクトリではありません。

OTHER DCDIR：ほかの$DCDIRを指定しています。

OTHER CURRENT_WORK_PATH：ほかのOpenTP1でprc_current_work_pathオペランドに指定したディレクトリを指定しています。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，修正してください。

KFCA00268-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddに指定したファイルにアクセスできません。要因:ee....ee　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

dd....dd：問題を検出したオペランド名

ee....ee：要因コード

ENOENT：ファイルが存在しません。

EACCES：ファイルにアクセスできません。

ENAMETOOLONG：ファイルパスが長過ぎます。

NOT EXECUTABLE：実行可能なファイルではありません。

NOT FILE：ファイルではありません。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，修正してください。

KFCA00269-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddにee....eeが指定されている場合，ff....ff:gg....ggに指定した値(hh....hh)は有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：hh....hhが有効にならない要因となる定義ファイル名

dd....dd：hh....hhが有効にならない要因となるオペランド名，または定義コマンド名

ee....ee：dd....ddに指定されている指定値

ff....ff：有効にならないオペランドが指定されている定義ファイル名

gg....gg：有効にならないオペランド名，または定義コマンド名

hh....hh：gg....ggに指定されている指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，問題がある場合は修正してください。問題がない場合は，このメッセージを無視してください。

KFCA00270-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddが指定されていない場合，ee....ee:ff....ffに指定した値(gg....gg)は有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：gg....ggが有効にならない要因となる定義ファイル名

dd....dd：gg....ggが有効にならない要因となるオペランド名，または定義コマンド名

ee....ee：有効にならないオペランドが指定されている定義ファイル名

ff....ff：有効にならないオペランド名，または定義コマンド名

gg....gg：ff....ffに指定されている指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，問題がある場合は修正してください。問題がない場合は，このメッセージを無視してください。

KFCA00271-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddにee....eeが指定されている場合，性能に影響を及ぼす可能性があります。指定内容に問題がないか確認してください。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

dd....dd：問題を検出したオペランド名，または定義コマンド名

ee....ee：dd....ddに指定されている指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，修正してください。

KFCA00272-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddに推奨しない値が指定されています。指定内容に問題がないか確認してください。問題がない場合は，本メッセージを無視してください。指定値:ee....ee 推奨値:ff....ff　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

dd....dd：問題を検出したオペランド名，または定義コマンド名

ee....ee：dd....ddに指定されている指定値

ff....ff：dd....ddの推奨値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，問題がある場合は修正してください。問題がない場合は，このメッセージを無視してください。

KFCA00273-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddに指定した値が小さ過ぎます。指定値:ee....ee 推奨値:ff....ff　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

dd....dd：問題を検出したオペランド名，または定義コマンド名

ee....ee：dd....ddに指定されている指定値

ff....ff：dd....ddの推奨値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，修正してください。

KFCA00274-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddに指定した値が大き過ぎます。指定値:ee....ee 推奨値:ff....ff　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

dd....dd：問題を検出したオペランド名，または定義コマンド名

ee....ee：dd....ddに指定されている指定値

ff....ff：dd....ddの推奨値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，修正してください。

KFCA00275-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddに指定してはならない値が指定されています。指定値:ee....ee　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

dd....dd：問題を検出したオペランド名，または定義コマンド名

ee....ee：dd....ddに指定されている指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，修正してください。

KFCA00276-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddにee....eeが指定されていない場合，ff....ff:gg....ggに指定した値(hh....hh)は有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：hh....hhが有効にならない要因となる定義ファイル名

dd....dd：hh....hhが有効にならない要因となるオペランド名，または定義コマンド名

ee....ee：dd....ddに指定されていない指定値

ff....ff：有効にならないオペランドが指定されている定義ファイル名

gg....gg：有効にならないオペランド名，または定義コマンド名

hh....hh：gg....ggに指定されている指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，問題がある場合は修正してください。問題がない場合は，このメッセージを無視してください。

KFCA00277-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddが指定されている場合，ee....ee:ff....ffに指定した値(gg....gg)は有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：gg....ggが有効にならない要因となる定義ファイル名

dd....dd：gg....ggが有効にならない要因となるオペランド名，または定義コマンド名

ee....ee：有効にならないオペランドが指定されている定義ファイル名

ff....ff：有効にならないオペランド名，または定義コマンド名

gg....gg：ff....ffに指定されている指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，問題がある場合は修正してください。問題がない場合は，このメッセージを無視してください。

KFCA00278-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddにee....eeが指定されている場合，ff....ff:gg....ggに指定した値は有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：gg....ggの指定値が有効にならない要因となる定義ファイル名

dd....dd：gg....ggの指定値が有効にならない要因となるオペランド名，または定義コマンド名

ee....ee：dd....ddに指定されている指定値

ff....ff：有効にならないオペランドが指定されている定義ファイル名

gg....gg：有効にならないオペランド名，または定義コマンド名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，問題がある場合は修正してください。問題がない場合は，このメッセージを無視してください。

KFCA00279-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddが指定されていない場合，ee....ee:ff....ffに指定した値は有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：ff....ffの指定値が有効にならない要因となる定義ファイル名

dd....dd：ff....ffの指定値が有効にならない要因となるオペランド名，または定義コマンド名

ee....ee：有効にならないオペランドが指定されている定義ファイル名

ff....ff：有効にならないオペランド名，または定義コマンド名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，問題がある場合は修正してください。問題がない場合は，このメッセージを無視してください。

KFCA00280-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddにee....eeが指定されていない場合，ff....ff:gg....ggに指定した値は有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：gg....ggの指定値が有効にならない要因となる定義ファイル名

dd....dd：gg....ggの指定値が有効にならない要因となるオペランド名，または定義コマンド名

ee....ee：dd....ddに指定されていない値

ff....ff：有効にならないオペランドが指定されている定義ファイル名

gg....gg：有効にならないオペランド名，または定義コマンド名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，問題がある場合は修正してください。問題がない場合は，このメッセージを無視してください。

KFCA00281-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddが指定されている場合，ee....ee:ff....ffに指定した値は有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：ff....ffの指定値が有効にならない要因となる定義ファイル名

dd....dd：ff....ffの指定値が有効にならない要因となるオペランド名，または定義コマンド名

ee....ee：有効にならないオペランドが指定されている定義ファイル名

ff....ff：有効にならないオペランド名，または定義コマンド名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，問題がある場合は修正してください。問題がない場合は，このメッセージを無視してください。

KFCA00282-W

(aa....aa:bb....bb) サポートしていない定義オペランドが指定されています。cc....cc:dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：未サポートの定義が指定されている定義ファイル名

dd....dd：未サポートのオペランド名，または定義コマンド名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，修正してください。

KFCA00283-W

定義チェック中にエラーが発生しました。以降の処理を続行しますが，aa....aa機能に関する処理はスキップします。　　（Ｅ）

aa....aa：定義チェック処理をスキップした機能

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕再度コマンドを実行してください。

KFCA00284-W

定義チェック中に軽度エラーが発生しましたが，以降の処理を続行します。 保守情報1:aa....aa 保守情報2:bbb　　（Ｅ）

aa....aa：保守情報（エラーが発生した機能）

bbb：保守情報（3けたの負の値）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕再度コマンドを実行してください。

KFCA00285-W

(aa....aa:bb....bb) 必須定義オペランドが指定されていません。cc....cc：dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：必須オペランドを指定する定義ファイル名

dd....dd：必須オペランド名または定義コマンド名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，修正してください。

KFCA00286-W

(aa....aa:bb....bb) 必須定義ファイルがありません。定義ファイル名：cc....cc　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：必須定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義ファイルを作成してください。

KFCA00287-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：rpc_trace_nameに指定するファイル名は13文字以内にしてください。ファイル名=dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：rpc_trace_nameオペランドを指定している定義ファイル名

dd....dd：rpc_trace_nameオペランドに指定したファイル名

ただし，指定したファイル名長が長い場合，371バイト以降を省略して出力します。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されている定義ファイルのrpc_trace_nameオペランドに指定しているファイル名を，13文字以内に修正してください。

KFCA00288-W

(aa....aa:bb....bb) rpc_trace_nameは環境変数を先頭以外に指定できません。定義ファイル名：cc....cc　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕rpc_trace_nameオペランドに指定している内容を見直して，修正してください。

KFCA00300-E

RPCサービスでエラーが発生しました。

リターン情報＝aa....aa　エラーが発生した関数名：bb....bb　自プロセスID＝cc....cc　ポート番号＝dd....dd　　（Ｅ）

aa....aa：保守情報

bb....bb：エラーの発生したOpenTP1関数名

cc....cc：プロセスID

dd....dd：受信用ポート番号（listen port番号）

(Ｓ)KFCA00105-Eメッセージを出力したあと，プロセスを異常終了します。

(Ｏ)コアファイルが出力されている場合，そのコアファイルを保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

このメッセージだけが出力されている場合は問題ありません。

同時にほかのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージの内容に従って対策を実施してください。

〔対策〕このメッセージの直後に出力されたKFCA00105-Eメッセージのアボートコードの対策を実施してください。

KFCA00301-E

ERROR: RC = aa....aa, at : bb....bb, pid = cc....cc, myport = dd....dd　　（Ｅ）

aa....aa：保守情報

bb....bb：エラーの発生したOpenTP1関数名

cc....cc：プロセスID

dd....dd：受信用ポート番号（listen port番号）

(Ｓ)KFCA00105-Eメッセージを出力したあと，プロセスを異常終了します。

(Ｏ)コアファイルが出力されている場合，そのコアファイルを保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直後に出力されたKFCA00105-Eメッセージのアボートコードの対策を実施してください。

KFCA00302-E

サーバ名：aa....aa，サービスグループ名：bb....bbのUAPの定義が誤りのためこのUAPは正常に開始できませんでした。

ユーザサービス定義のservice句で指定されたcc....ccというエントリポイント名は，RPCインタフェース定義には，定義されていません。　　（Ｅ）

ユーザサービス定義のエントリポイント名と同じものをRPCインタフェース定義に定義する必要があります。

aa....aa：エラーの発生したサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：ユーザサービス定義のサービスグループ名（31文字以内の英数字）

cc....cc：ユーザサービス定義のエントリポイント名（31文字以内の英数字）

(Ｓ)表示されたUAPで発行されたdc_rpc_mainloop，またはdc_mcf_mainloopが異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

ユーザサービス定義のエントリポイント名が誤りだった場合

ユーザサービス定義を修正してから，dcsvstartコマンドでそのUAPプロセスを起動してください。

RPCインタフェース定義が誤りだった場合

RPCインタフェース定義を修正してから，stbmakeコマンドでサーバスタブを作り直してください。それをccコマンドでUAPと再リンケージしてください。その後，dcsvstartコマンドで，そのUAPプロセスを起動してください。

KFCA00305-E

Stack overflowed. pid＝aa....aa,tid＝bb....bb,assigned stack＝cc....cc bytes,used＝dd....dd bytes.　　（Ｅ）

RPCサービス中に，スタックの破壊を検出しました。スタックは，プロセス開始時にシステム共通定義の指示に従ってメモリの確保をしますが，プロセス実行中にそのメモリが不足しました。

aa....aa：スタック破壊を検出したプロセスのプロセスID

bb....bb：スタック破壊を検出したプロセスのスレッドID

cc....cc：割り当てられたスタック長

dd....dd：実際に使用したスタック長

(Ｓ)表示されたプロセスが異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAPで，必要のない自動変数を確保していないか見直してください。

KFCA00306-E

RPCのためのメモリ不足が発生しました。

自プロセスID＝aa....aa，自プロセスのポート番号＝bb....bb　　（Ｃ＋Ｅ）

RPCを行うために発行したsocket（）やsend（）などのシステムコールがメモリ不足によって異常終了しました。

aa....aa：自プロセスID

bb....bb：自プロセスの受信用ポート番号（listen port番号）

(Ｓ)表示されたUAPが発行した，dc_rpc_open，dc_rpc_close，dc_rpc_call，dc_rpc_mainloop，またはdc_mcf_mainloopが異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA00307-E

ソケット不足が発生したためRPCができません。

自プロセスID＝aa....aa，自プロセスのポート番号＝bbbb　　（Ｅ）

このプロセスで，システムサーバ，およびユーザサーバとの間のプロセス間通信に使用するソケット用のファイル記述子が不足しました。

aa....aa：ソケット不足が発生したプロセスのプロセスID

bbbb：ソケット不足が発生したプロセスの受信用ポート番号（listen port番号）

(Ｓ)KFCA00105-Eメッセージとともにアボートコード「r230091」または「r320002」を出力してプロセスを異常終了します。

(Ｏ)max_socket_descriptors定義，およびmax_open_fds定義がシステム動作環境で正しく定義されているか確認し，修正後再度プロセスを起動してください。システムが停止している場合は，再度システムを起動してください。このメッセージが出力される障害の事例と調査手順については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

〔対策〕「15.1.17　rまたはRで始まるアボートコード一覧」に記載されている「r230091」または「r320002」の原因と対策に従って対処してください。

KFCA00308-E

RPCトレースファイルにデータが入っていません。

ファイル名＝aa....aa　　（Ｅ）

指定したファイルaa....aaにデータがありません。

aa....aa：指定したファイル名

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止します。

(Ｏ)ファイル名を確認して，コマンドを再度入力してください。

KFCA00310-E

指定されたRPCトレースファイルが存在しません。

ファイル名＝aa....aa　　（Ｅ）

指定したファイルaa....aaがありません。

aa....aa：指定したファイル名

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止します。

(Ｏ)ファイル名を確認して，コマンドを再度入力してください。

KFCA00312-E

RPCトレースファイルに対するアクセスエラーが発生しました。リターン情報＝aaaaaaaa

エラーが発生した関数名：bb....bb　　（Ｅ）

考えられるエラーを次に示します。

メモリが不足している

RPCトレースファイルの入出力エラー

aaaaaaaa：リターン情報

bb....bb：関数名

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リターン情報を参照して，原因を調査してください。その後，障害を取り除いて，再度実行してください。

KFCA00314-I

使用方法：rpcdump[-r|-m] [-c|-f] [-d電文長] [-t[開始] [，終了]] [-sサービスグループ名[，サービス名]...] [-bノード識別子[，ノード識別子]...] [-vサーバ名[，サーバ名]...] [-p pid[，pid]...] [-x xid[，xid]...] [-n[開始番号] [，終了番号]] [ファイル名]　　（Ｓ）

rpcdumpコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)該当するコマンドの処理は実行しません。

(Ｏ)コマンド形式を正しく指定し，再度入力してください。

KFCA00315-E

チェインドRPCがタイムアウトしました。

サービスグループ名：aa....aa，自プロセス番号＝bb....bb　　（Ｃ＋Ｅ）

連鎖RPC（チェインドRPC）で，ユーザサービス定義のwatch_next_chain_timeオペランドで指定した時間を経過しても，コール元から連鎖RPCの終了が通知されませんでした。または，連鎖RPCの前回のコールからユーザサービス定義のwatch_next_chain_timeオペランドで指定した時間を経過してもトランザクションが決着しませんでした。

aa....aa：サービスグループ名（32文字以内の文字）

bb....bb：自プロセスID

(Ｓ)表示されたUAPで発行したdc_rpc_mainloopを異常終了します。

(Ｏ)コール元のプロセスがアボートしていれば，このメッセージは特に問題ありません。

コール元（トランザクション発生元）が正常で，このメッセージが出力された場合は，トランザクションの開始から終了までをユーザサービス定義のwatch_next_chain_timeオペランドで指定した時間以内で終わらせてください。この対策に従っても，メッセージが出力される場合，または対策できない場合は，アボートコードを控えて保守員に連絡してください。

KFCA00316-E

受信した電文のRPCのバージョンが違います。

自プロセスID＝aa....aa，相手のノードアドレス＝bb....bb，相手のポート番号＝cc....cc　　（Ｃ＋Ｅ）

電文を送信した側と受信した側のOpenTP1のバージョンが違います。または，MHPからdc_rpc_mainloop関数を発行しています。

aa....aa：自プロセスID

bb....bb：送信側のノードアドレス（15文字以内の英数字）

受信した電文が不正の場合，ノードアドレスを正しく表示できない場合があります。その場合は，「???」を表示します。

cc....cc：送信側の受信用ポート番号（listen port番号）

受信した電文が不正の場合，ポート番号を正しく表示できない場合があります。その場合は，「0」を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。このメッセージを出力する原因となった電文を破棄します。送信元には，通知しません。

(Ｏ)メッセージを出力したUAPと，電文を送信したUAPのOpenTP1のバージョンが一致しているか確認してください。一致していなければ，UAPのバージョンを一致させてください。

MHPからdc_rpc_mainloop関数を発行している場合は，dc_mcf_mainloop関数に変更してください。

ユーザサーバのバージョンを変更する場合は，正しいOpenTP1のバージョンのライブラリと再リンケージをする必要があります。

KFCA00317-E

RPCトレースファイルがオープンできません。

ファイル名＝aa....aa　　（Ｃ＋Ｅ）

RPCトレースファイルのオープンに失敗したか，またはRPCトレースファイル関連の定義解析エラーが発生しました。

aa....aa：RPCトレースファイル名（64文字以内の文字）

(Ｓ)このメッセージを出力したプロセスが処理続行できない場合，dc_rpc_openはエラーリターンします。処理続行できる場合は，処理を続行します。このとき，RPCトレースは取得されません。

(Ｏ)次に示す定義パラメタに誤りがないか確認してください。

システム共通定義のrpc_trace_name

システム共通定義のrpc_trace_size

これらのパラメタを変更しても対応できない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA00318-E

起動したサーバのサービスグループ名が既に使われています。

サーバ名＝aa....aa，サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｃ＋Ｅ）

起動したサーバのサービスグループ名が，すでに実行中のキュー受信型サーバのサービスグループ名と同じため，サービスグループを登録できません。

aa....aa：サーバ名，またはユーザサービス定義のファイル名（8文字以内の英数字）

bb....bb：サービスグループ名（32文字以内の英数字）

(Ｓ)表示されたプロセスが異常終了します。

(Ｏ)同一サービスグループ名のソケット受信型サーバとキュー受信型サーバは同時に起動できません。ソケット受信型サーバを起動するときは，同一サービスグループのキュー受信型サーバを停止させてください。

KFCA00319-E

ERROR: Too many open files: pid = aa....aa myport = bb....bb　　（Ｅ）

このプロセスで，システムサーバ，およびユーザサーバとの間のプロセス間通信に使用するソケット用のファイル記述子が不足しました。

aa....aa：ソケット不足が発生したプロセスのプロセスID

bb....bb：ソケット不足が発生したプロセスの受信用ポート番号（listen port番号）

(Ｓ)KFCA00105-Eメッセージとともにアボートコード「r320002」を出力してプロセスを異常終了します。

(Ｏ)max_socket_descriptors定義，およびmax_open_fds定義がシステム動作環境で正しく定義されているか確認し，修正後再度プロセスを起動してください。システムが停止している場合は，再度システムを起動してください。

〔対策〕「15.1.17　rまたはRで始まるアボートコード一覧」に記載されている「r320002」の原因と対策に従って対処してください。

KFCA00320-E

システム共通定義のmy_hostに指定誤りがあります。

ホスト名＝aa....aa　　（Ｃ＋Ｅ）

システム共通定義のmy_hostで指定されたホスト名が/etc/hostsファイルやDNSなどでホスト名とIPアドレスをマッピングできない，または指定されたホスト名を使用したプロセス間通信の開始処理に失敗しました。

aa....aa：指定されたホスト名

(Ｓ)表示されたUAPが発行したdc_rpc_openが異常終了します。

(Ｏ)システム共通定義のmy_hostの指定を見直してください。

また，次の二つの可能性もあります。該当する場合，それぞれの対策をしてください。

/etc/hostsファイルのアクセス権限がないために，gethostbynameシステムコールが/etc/hostsファイルを参照できない場合

/etc/hostsファイルのアクセス権限を確認してください。

DNSなどでホスト名とIPアドレスをマッピングできない場合

DNSなどの設定を確認してください。

KFCA00322-E

システム共通定義のdcbindht定義の解析処理中にエラ-が発生しました。定義ファイル：aa....aa，bb....bb行目，理由：cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：解析エラーの発生した定義ファイル名

bb....bb：解析エラーの発生した行番号

cc....cc：エラーの理由を示します。

memory shortage：メモリ不足（プロセス固有領域）

invalid argument：dcbindht定義コマンドの引数不正

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)システム共通定義のdcbindht定義コマンドを修正後，システムを再起動してください。

〔対策〕メモリ不足の場合は，メモリを増設してスワップ領域を広げてください。その後，システムを再起動してください。

KFCA00323-E

システム共通定義のdcbindhtに指定されたホスト名は未定義です。定義ファイル：aa....aa，bb....bb行目，ホスト名：cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：誤りのある定義ファイル名

bb....bb：誤りのある行番号

cc....cc：誤りのあるホスト名

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)システム共通定義のdcbindht定義コマンドに指定したホスト名が/etc/hostsファイルに定義されているか，またはDNSなどでホスト名とIPアドレスをマッピングできるかを確認し，修正後システムを再起動してください。

KFCA00324-E

システム共通定義のdcbindhtに指定されたネットワーク名は未定義です。定義ファイル：aa....aa，bb....bb行目，ネットワーク名：cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：誤りのある定義ファイル名

bb....bb：誤りのある行番号

cc....cc：誤りのあるネットワーク名

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)システム共通定義のdcbindht定義コマンドに指定したネットワーク名が/etc/networksファイルに定義されているか，またはNISなどでネットワーク名とネットワーク番号をマッピングできるかを確認し，修正後システムを再起動してください。

KFCA00325-E

応答電文を格納する領域が壊れました。

サーバ名：aa....aa，プロセスID＝bb....bb　　（Ｅ）

サービス関数（C言語），またはサービスプログラム（COBOL）で設定した応答が，サービス呼び出し元（dc_rpc_call関数）から渡された応答の長さを超えているため，応答電文を格納する領域が壊れました。

aa....aa：サーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：プロセスID

(Ｓ)処理を打ち切り，プロセスを異常終了します。

(Ｏ)UAPに誤りがあります。サービス関数内で設定する応答電文が，サービス要求側で確保した応答バッファを超えていないか見直してください。

KFCA00326-W

トランザクションのコミット又はロールバックを実施したため，非同期応答型RPCの応答を破棄しました。

破棄した応答の数＝aa....aa，サーバ名：bb....bb，プロセスID＝cc....cc　　（Ｅ）

トランザクションのコミットまたはロールバック処理が発生したため，コミットまたはロールバック以前の非同期応答型RPCの応答を破棄しました。以降は，コミットまたはロールバック以前の非同期応答型RPCの応答を受信できません。

aa....aa：破棄した非同期応答型RPCの応答の数

bb....bb：サーバ名（8文字以内の英数字）

cc....cc：プロセスID

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA00327-W

RPCのサービス呼び出し処理でエラー（aaaa）が発生しました。サーバ名：bb....bb，プロセスID＝cc....cc，呼び出すサービスグループ名：dd....dd，呼び出すサービス名：ee....ee，保守情報：ff....ff（gggggg）　　（Ｅ）

aaaa：RPCサービス要求のリターン値

COBOL-UAP作成用プログラムでは，OpenTP1が返すステータスコードを負の値に変換した値が表示されます。

bb....bb：エラーが発生したサーバ名（8文字以内の英数字）

表示できない場合は，"********"を表示します。

cc....cc：上記プロセスのプロセスID

dd....dd：RPCで呼び出すサービスグループ名（31文字以内の英数字）

ee....ee：RPCで呼び出すサービス名（31文字以内の英数字）

ff....ff：保守情報（31文字以内の英数字）

gggggg：保守情報

(Ｓ)処理を打ち切り，RPCサービスの呼び出し元へリターンします。

(Ｏ)このメッセージで表示されたRPCサービス要求のリターン値から，原因を調査してください。原因が不明の場合は，このメッセージに表示された情報を記録してOpenTP1管理者に連絡してください。このメッセージが出力される障害の事例と調査手順については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

rapリスナーの開始時のKFCA00327-Wメッセージ出力について

rapリスナーは，RPCでエラーが発生した場合は処理をリトライします。そのため，rapリスナーがrapサーバに対してサービス関数を実行したとき（rapリスナーの開始時）に，KFCA00327-Wメッセージが出力されても問題ありません。

〔対策〕RPCサービス要求のリターン値が-307の場合，通信先のシステムでソケット不足が発生しているおそれがあります。通信先のシステムから原因を調査してください。それ以外の場合は，保守員に連絡してください。

KFCA00328-W

サーバ（aa....aa）の応答送信処理でエラーが発生しました。プロセスID＝bb....bb，ポート番号＝ccccc，送信先IPアドレス＝dd....dd，送信先ポート番号＝eeeee，保守情報：ffffff　　（Ｅ）

aa....aa：エラーが発生したプロセスのサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：エラーが発生したプロセスのプロセスID

ccccc：エラーが発生したプロセスの受信用ポート番号（listen port番号）

dd....dd：送信先プロセスの「.」記法のIPアドレス（15文字以内）

eeeee：送信先プロセスの受信用ポート番号（listen port番号）

ffffff：保守情報

(Ｓ)サービス要求元への応答送信が失敗しました。応答メッセージを破棄し，次のサービス要求を待ちます。

(Ｏ)サービス要求元のプロセスが停止していないか確認してください。サービス要求元のプロセスが停止している場合は，停止した原因を調査してください。サービス要求元のプロセスが停止していない場合は，サーバのcoreを取得したあと，取得したコアファイル，および$DCDIR/spool下のファイルを保存して，OpenTP1管理者に連絡してください。このメッセージが出力される障害の事例と調査手順については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA00329-E

エラーが発生したため，RPCサービスを続行できません。サーバ名：aa....aa，プロセスID＝bb....bb，ポート番号＝ccccc，保守情報：dd....dd（eeeeee）　　（Ｅ）

aa....aa：エラーが発生したプロセスのサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：エラーが発生したプロセスのプロセスID

ccccc：エラーが発生したプロセスの受信用ポート番号（listen port番号）

dd....dd：保守情報（64文字以内の英数字）

eeeeee：保守情報

(Ｓ)処理を打ち切り，プロセスを異常終了します。

(Ｏ)UAPが異常終了した場合には，コアファイル，および$DCDIR/spool下のファイルを保存して，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA00330-E

通信制御部でエラーが発生したため，RPCサービスを続行できません。プロセスID＝aa....aa，ポート番号＝bbbbbb，保守情報：cc....cc（dd....dd），ee....ee（ffff）　　（Ｅ）

aa....aa：エラーが発生したプロセスのプロセスID

bbbbbb：エラーが発生したプロセスの受信用ポート番号（listen port番号）

cc....cc：保守情報（31文字以内の英数字）

dd....dd：保守情報

ee....ee：エラーになったシステムコール名（31文字以内の英数字）

表示できない場合は，"******"を表示します。

ffff：エラーになったシステムコールのerrno値

システムコールエラーが発生していない場合は0を表示します

(Ｓ)エラーが発生したプロセスを異常終了します。

(Ｏ)システムコール名とerrno値を基に，原因を調査してください。このメッセージに表示された情報を記録したあと，異常終了したプロセスのコアファイル，および$DCDIR/spool下のファイルを保存して，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA00331-W

RPC通信制御部の送信処理でエラーが発生しました。プロセスID＝aa....aa，ポート番号＝bbbbbb(sport＝cccccc)，送信先IPアドレス＝dd....dd，送信先ポート番号＝eeeeee(dport＝ffffff)，保守情報：gg....gg（hhhh），ii....ii（jjjj）　　（Ｅ）

aa....aa：エラーが発生したプロセスのプロセスID

bbbbbb：エラーが発生したプロセスの受信用ポート番号（listen port番号）

cccccc：エラーが発生したプロセスの送信用ポート番号（実ポート番号※）

次に示す場合は0が表示されます。

自ノード内通信（UNIXドメイン通信）の場合

送信用ポート番号（実ポート番号※）が取得できない場合

dd....dd：送信先プロセスの「.」記法のIPアドレス（15文字以内）

eeeeee：送信先プロセスの受信用ポート番号（listen port番号）

ffffff：送信先プロセスの受信用ポート番号（実ポート番号※）

次に示す場合は0が表示されます。

自ノード内通信（UNIXドメイン通信）の場合

受信用ポート番号（実ポート番号※）が取得できない場合

gg....gg：保守情報（31バイト以内の文字列）

hhhh：保守情報

ii....ii：エラーになったシステムコール名（31バイト以内の文字列）

表示できない場合は，"******"を表示します。

jjjj：エラーになったシステムコールのerrno値

システムコールエラーが発生していない場合は0を表示します。

注※

実ポート番号とは，実際に送受信時に使用しているポート番号を示します。OpenTP1の送信処理では，送信先プロセスのlisten port番号に対してコネクションを確立します。OpenTP1は確立したコネクションを切断しないで保持し，同じプロセス間通信に再利用するため，実際に使用しているコネクションで使用するポート番号は，確立済みコネクションの有無，または確立する方向によって送信先プロセスのlisten port番号と異なる場合があります。

また，送信時と同じように，確立済みコネクションの有無によって，受信用ポート番号は自プロセスのlisten port番号でない場合もあります。

(Ｓ)RPCサービスの呼び出し元へリターンします。または，処理を続行します。

(Ｏ)このメッセージが出力されたあとにUAPの処理で障害が発生した場合は，システムコール名とerrno値を基に原因を調査してください。

原因が不明な場合には，このメッセージが出力されたホストとこのメッセージに表示されたホストの$DCDIR/spool下，および$DCDIR/spool/save下のファイルを保存して，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA00332-W

RPCサービスの開始処理でエラー(aaaa)が発生しました。サーバ名：bb....bb，プロセスID＝cc....cc，保守情報：dd....dd(eeeeee)　　（Ｅ）

dc_rpc_open関数，またはdc_rpc_mainloop関数でエラーが発生しました。

aaaa：RPC関数のリターン値

COBOL-UAP作成用プログラムでは，OpenTP1が返すステータスコードを負の値に変換した値が表示されます。

bb....bb：エラーが発生したサーバ名（8文字以内の英数字）

表示できない場合は，"********"を表示します。

cc....cc：上記プロセスのプロセスID

dd....dd：保守情報（64文字以内の英数字）

eeeeee：保守情報

(Ｓ)処理を打ち切り，RPCサービスの呼び出し元へリターンします。

(Ｏ)このメッセージが表示されたRPCサービス要求のリターン値から，原因を調査してください。原因が不明な場合には，このメッセージに表示された情報を記録してOpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA00336-W

rpc_port_baseオペランドの指定に誤りがあります。　　（Ｅ）

「システム共通定義のrpc_port_baseオペランドの指定値＋プロセスサービス定義のprc_process_countオペランドの指定値＋128」が，OSの上限値を超えています。

(Ｓ)OSが割り当てるポート番号を使用して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕「システム共通定義のrpc_port_baseオペランドの指定値＋プロセスサービス定義のprc_process_countオペランドの指定値＋128」が，65535を超えないように，システム共通定義のrpc_port_baseオペランドの指定値を設定し，OpenTP1を再起動してください。

KFCA00338-E

ポート番号（aa....aa）を割り当てられません。

サーバ名＝bb....bb，プロセスID＝cc....cc，種別コード＝dd....dd　　（Ｅ）

OpenTP1のウェルノウンポートを定義するオペランドに，指定したポート番号をプロセスに割り当てようとしたところ，すでに他プロセスに割り当てられており，bindシステムコールがEADDRINUSEでエラーリターンしました。

aa....aa：割り当てようとしたポート番号

bb....bb：サーバ名（8文字以下の英数字）

cc....cc：プロセスID

dd....dd：種別コード。1が表示されます。

(Ｓ)UAPで発生した場合は，dc_rpc_open関数がエラーリターンします。システムサーバで発生した場合は，OpenTP1を停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1のウェルノウンポートを定義するオペランドに指定したポート番号が，すでに使用中でないか確認してください。

要因として，次のものが考えられます。

OpenTP1のウェルノウンポートを定義するオペランドに，ポート番号が重複して指定されている。

OpenTP1のウェルノウンポートを定義するオペランドに指定したポート番号が，OpenTP1以外のプログラムで使用されている。

ポート番号が重複して定義されている場合，ポート番号を変更して，ユーザサーバ，またはOpenTP1を再起動してください。

KFCA00339-W

RPC呼出し元のタイムアウトを検出したため，RPC要求を破棄しました。

サーバ名：aa....aa，プロセスID＝bb....bb，

サービス要求元のIPアドレス＝cc....cc，

サービス要求元のポート番号＝dd....dd，種別コード＝ee....ee，

RPC要求受信時刻＝ff....ff，サーバ側取得時刻＝gg....gg，RPC呼び出し元待ち時間＝hh....hh　　（Ｅ）

SPPのサービス処理で，dc_rpc_call関数発行元の応答受信タイムアウトを検出したため，RPC要求を破棄しました。

aa....aa：RPC要求を破棄したSPPのサーバ名

bb....bb：RPC要求を破棄したSPPのプロセスID

cc....cc：サービス呼び出し元UAPの「.」記法のIPアドレス

dd....dd：サービス呼び出し元UAPの受信用ポート番号（listen port番号）

ee....ee：種別コード。以下の値を表示します。

1：SPPのサービス受付け時に，dc_rpc_call関数発行元の応答受信タイムアウトを検出しました。

2：SPPのサービス関数実行後に，dc_rpc_call発行元の応答受信タイムアウトを検出しました。

ff....ff：RPC要求受信時刻の通算秒（10進形式）

ユーザサービス定義のreceive_fromオペランドでqueueを指定したサーバでは要求電文がキューに入った時刻を示し，socketを指定したサーバでは要求電文を受信した時刻を示します。

gg....gg：サーバ側取得時刻の通算秒（10進形式）

種別コード1の場合はキューから要求電文を取り出した時刻を示し，種別コード2の場合はサービス関数実行後の時刻を示します。

hh....hh：RPC呼び出し元の待ち時間（単位：秒）（10進形式）

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA00340-W

ユーザサービスネットワーク定義のdcsvgdef定義の解析中にエラーが発生しました。aa....aa行目，要因コード：bb....bb　　（Ｅ）

ユーザサービスネットワーク定義のdcsvgdef定義の指定に誤りがあります。

aa....aa：解析エラーの発生した行番号

bb....bb：エラーの要因コード

1：-g，-h，-pオプションが指定されていません。

2：dcsvgdef定義の-gオプションに指定したサービスグループ名が不正です。

3：dcsvgdef定義の-hオプションに指定したホスト名が不正です。

4：dcsvgdef定義の-pオプションに指定したポート番号が不正です。

5：メモリ不足が発生しました。

6：-hオプションに複数のホスト名が指定されていますが，-wオプションも指定されています。

7：次の2つの場合に出力されます。

dcsvgdef定義の-tオプションに指定したあて先再選択間隔が不正です。

次に示す場合，-tオプションの指定は無効となります。

・-wオプションを指定した場合

・-hオプションに指定したホスト名が1つだけの場合

なお，これらの場合の要因コードが出力されるのは，dcdefchkコマンドを実行して定義チェックを行ったときだけです。

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)システム管理者に連絡してください。

〔対策〕ユーザサービスネットワーク定義のdcsvgdef定義コマンド修正後，システムを再起動してください。メモリ不足の場合は，メモリ不足の要因を取り除いたあと，システムを再起動してください。

KFCA00344-E

ユーザーサーバ（サーバ名：aa....aa，サービスグループ名：bb....bb）は正常に開始できませんでした。ユーザサービス定義のservice句に指定したUAP共用ライブラリ名（cc....cc），またはエントリポイント名（dd....dd）に誤りがあります。要因=ee....ee，保守情報：ff....ff　　（Ｅ）

aa....aa：サーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：サービスグループ名（31文字以内の英数字）

cc....cc：エラーとなったUAP共用ライブラリ名称（255文字以内のパス名）

エラーの要因が「MEMORY」の場合は「********」を表示します。

dd....dd：エラーとなったエントリポイント名（31文字以内の英数字）

エラーの要因が「MEMORY」の場合は「********」を表示します。

ee....ee：エラーの要因

MEMORY：メモリ不足です。

ENVIRONMENT VARIABLE：UAP共用ライブラリ名称に指定した環境変数名が不正です。

LIBRARY：指定されたUAP共用ライブラリの読み込みに失敗しました。

ENTRY POINT：指定されたエントリポイントの取得に失敗しました。

ff....ff：保守情報

(Ｓ)表示されたサーバで発行されたdc_rpc_mainloopがエラーリターンします。

(Ｏ)要因に従って対策してください。

MEMORY：メモリが不足しています。メモリ不足の要因を取り除いたあと，ユーザサーバを再起動してください。

ENVIRONMENT VARIABLE：UAP共用ライブラリ名称に指定された環境変数に誤りがあります。環境変数名を見直してください。

LIBRARY：指定されたUAP共用ライブラリ名が正しいかどうか確認してください。または，UAP共用ライブラリが正しく作成されているかどうか確認してください。

ENTRY POINT：指定されたエントリポイント名が正しいかどうか確認してください。または，UAP共用ライブラリが正しく作成されているかどうか確認してください。

KFCA00350-I

使用方法：rpcmrg　RPCトレースファイル名　[RPCトレースファイル名]…　　（Ｓ）

rpcmrgコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に表示されます。

(Ｓ)該当するコマンドの処理は実行しません。

(Ｏ)コマンド形式を正しく指定して，再度入力してください。

KFCA00351-E

RPCトレースファイルのバージョンが違います。

ファイル名＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)該当するコマンドの処理は実行しません。

(Ｏ)RPCトレースファイルのバージョンが該当するコマンドで処理できるバージョンか確認してください。該当するコマンドで処理できない場合，コマンドのバージョンを一致させてください。

KFCA00352-E

RPCトレースファイルのデータが不正です。

ファイル名＝aa....aa　　（Ｅ）

RPCトレースファイル以外のファイルが指定されています。または，RPCトレースファイル中に不正なデータがあります。

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)該当するコマンドの処理は実行しません。

(Ｏ)指定したファイルがRPCトレースファイルか確認してください。RPCトレースファイルの場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕RPCトレースファイルが正しいか確認してください。

KFCA00353-I

エラーが発生したため，サービス関数の実行時間を監視せずにサービスを続行します。

サーバ名：aa....aa，プロセスID=bb....bb，

保守情報：cc....cc（dddd）

aa....aa：エラーが発生したプロセスのサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：エラーが発生したプロセスのプロセスID

cc....cc：保守情報（31文字以内の英数字）

dddd：保守情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)タイマサービス定義のtim_watch_countオペランドが，システム動作環境で正しく定義されているか確認し，修正後OpenTP1を再起動してください。

KFCA00354-I

使用方法：rpcstat [-h]　　（Ｓ）

rpcstatコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA00355-E

コマンド処理でエラーが発生しました。要因：aa....aa，保守情報：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：障害の要因

MEMORY：メモリ不足です。

ENVIRONMENT：環境変数DCDIRが設定されていません。または，OpenTP1が起動していません。

SHM_ATTACH：共用メモリを参照できません。

INCONSISTENCY：内部矛盾が発生しました。

bb....bb：保守情報

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

〔対策〕エラーの要因に従って対策してください。

MEMORY：OSの実メモリサイズ，またはスワップエリアサイズを調べてください。

ENVIRONMENT：正しい環境でコマンドを再入力してください。

SHM_ATTACH：OpenTP1を起動してください。または，このメッセージの前に出力されるKFCA00107-Eを基に原因を調査してください。

INCONSISTENCY：保守員に連絡してください。

KFCA00356-W

スケジュールサービスがサービス要求を受け付けられませんでした。　　（Ｅ）

スケジュールキュー登録処理は，スレッドを使用し，受け付けた複数のサービス要求を並列にスケジュールキューに登録します。しかし，スケジュールキュー登録に使用するスレッドが不足したため，スケジュールサービスがサービス要求を受け付けられませんでした。

このメッセージは，システム共通定義のrpc_server_busy_countに指定した値に依存して出力されます。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)スケジュールサービスに要求するサービス数について見直してください。または，マルチスケジューラ機能を使用するよう検討してください。

KFCA00370-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddオペランドの指定を確認してください。マニュアルに記載している見積り式に従った算出値を指定している場合,本メッセージを無視してください。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)見積もり式に従わないでオペランドの指定値を算出した場合や，オペランドの指定を省略した場合は，マニュアルに記載している見積もり式に従って値を算出して，必要に応じて指定値を変更してください。

KFCA00371-W

(aa....aa:bb....bb) 次の式を満たす値を指定してください。計算式= cc....cc, dd....dd：ee....eeの値= ff....ff, gg....gg：hh....hhの値= ii....ii　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：計算式

ee....eeおよびhh....hhで示したオペランドの指定値は，計算式を超えない値を指定してください。

dd....dd：問題を検出した定義ファイル名

ee....ee：問題を検出したオペランド名

ff....ff：ee....eeで示したオペランドの指定値

gg....gg：問題を検出した定義ファイル名

hh....hh：問題を検出したオペランド名

ii....ii：hh....hhで示したオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)メッセージに出力されたオペランドの指定値を見直し，計算式を満たすように変更してください。

KFCA00372-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddオペランドにループバックアドレス，または，ループバックアドレスに変換されるホスト名は指定しないでください。指定値= ee....ee　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

dd....dd：問題を検出したオペランド名

ee....ee：dd....ddで示したオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)指定値を見直し，ループバックアドレス以外の値に変更してください。

KFCA00373-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddオペランドに指定された値はサブネットマスク値として不正な値です。指定値= ee....ee　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

dd....dd：問題を検出したオペランド名

ee....ee：dd....ddで示したオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)指定値を見直し，サブネットマスク値として正しい値に変更してください。

KFCA00374-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddオペランドを使用する場合, ee....eeオペランドの指定が必要となる場合があります。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

dd....dd：問題を検出したオペランド名

ee....ee：必要なオペランド名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)ee....eeに表示されるオペランドの，指定の要否を次の表に示します。オペランドの指定が必要な場合は，必ず指定してください。

オペランド名

条件

指定の要否

rpc_netmask

TCP/IPのネットワーク定義ファイルにサブネットマスクを指定している場合

必要

TCP/IPのネットワーク定義ファイルにサブネットマスクを指定していない場合

不要

KFCA00375-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddオペランドにee....eeを指定する場合, ff....ff, gg....ggオペランドの指定が必要です。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

dd....dd：問題を検出したオペランド名

ee....ee：dd....ddで示したオペランドの指定値

ff....ff：gg....ggを指定する定義ファイル名

gg....gg：必要なオペランド名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)必要なオペランドを指定してください。

KFCA00376-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddオペランドにee....eeを指定する場合, 仮定値を使用します。仮定値 =ff....ff　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

dd....dd：問題を検出したオペランド名

ee....ee：dd....ddで示したオペランドの指定値

ff....ff：dd....ddで示したオペランドで使用する仮定値

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA00377-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddオペランドで指定されたホスト名がIPアドレスとマッピングできません。ホスト名= ee....ee　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

dd....dd：問題を検出したオペランド名

ee....ee：指定されたホスト名

dd....ddで示したオペランドが，hostnameコマンドで取得した名称をホスト名として使用する場合（オペランドの指定を省略した場合など）は，hostnameコマンドで取得したホスト名が出力されます。hostnameコマンドでホスト名が取得できない場合，"********"が出力されます。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)指定したホスト名を見直してください。次に示す要因が該当する場合は，それぞれの対策をしてください。

hostファイルやDNSなどでホスト名とIPアドレスをマッピングできない

hostファイルやDNSなどの設定を確認してください。

hostsファイルのアクセス権限がないため，参照できない

hostsファイルのアクセス権限を確認してください。

ホスト名に"********"が出力される

システムにホスト名が設定されているかどうかを確認してください。

KFCA00378-W

（aa....aa：bb....bb）cc....cc：dd....ddオペランドに指定されたUAP共用ライブラリ名（ee....ee）とエントリポイント名（ff....ff）に誤りがないか確認してください。問題がない場合は，本メッセージを無視してください。　　（E）

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：指定されたUAP共用ライブラリ名(255文字以内のパス名)

ff....ff：指定されたエントリポイント名(31文字以内の英数字)

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)メッセージに出力されている定義の内容を見直して，必要であれば修正してください。

KFCA00395-E

aa....aa:bb....bbオペランドに指定されたホスト名は未定義です。ホスト名:cc....cc　　（Ｅ）

オペランドに指定したホスト名が/etc/hostsファイルやDNSなどでホスト名とIPアドレスをマッピングできません。

または，オペランドに指定した10進ドット記法のIPアドレスに誤りがあります。

aa....aa：誤りのある定義ファイル名

bb....bb：誤りのあるオペランド名

cc....cc：誤りのあるホスト名

(Ｓ)UAPで発生した場合はdc_rpc_open関数がエラーリターンします。システムサーバで発生した場合は，OpenTP1を停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次のどれかに該当する対策をしてください。

メッセージに表示されたホスト名が/etc/hostsファイルに定義されているか，またはDNSなどでホスト名とIPアドレスをマッピングできるかを確認してください。

/etc/hostsファイルのアクセス権限がないために，gethostbynameシステムコールが/etc/hostsファイルを参照できない場合があります。/etc/hostsファイルのアクセス権限を確認してください。

OpenTP1からDNSサーバへの問い合わせが一時的なエラーによって失敗することがあります。一定の時間後にOpenTP1を再度開始してください。

10進ドット記法で指定したIPアドレスの誤りを訂正してください。

KFCA00396-E

aa....aa:bb....bbオペランドにcc....ccを指定する場合,dd....dd:ee....eeオペランドの指定が必要です。　　（Ｅ）

必要なオペランドを指定していません。

aa....aa：誤りのある定義ファイル名

bb....bb：誤りのあるオペランド名

cc....cc：bb....bbで示したオペランドの指定値

dd....dd：ee....eeを指定する定義ファイル名

ee....ee：必要なオペランド名

(Ｓ)UAPで発生した場合はdc_rpc_open関数がエラーリターンします。システムサーバで発生した場合は，OpenTP1を停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕必要なオペランドを指定してください。

KFCA00397-E

aa....aa:bb....bbオペランドに指定されたホスト名に誤りがあります。ホスト名:cc....cc　　（Ｅ）

オペランドに指定されたホスト名に誤りがあります。

aa....aa：誤りのある定義ファイル名

bb....bb：誤りのあるオペランド名

cc....cc：誤りのあるホスト名

(Ｓ)UAPで発生した場合はdc_rpc_open関数がエラーリターンします。システムサーバで発生した場合は，OpenTP1を停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕localhostまたは名前解決した結果が127で始まるIPアドレス（例：127.0.0.1）になるホスト名を指定していないか確認してください。

KFCA00398-E

ERROR: node = aa....aa, port = bb....bb, family = cc....cc, mynode = dd....dd, myport = ee....ee　　（Ｅ）

aa....aa：送信先IPアドレス

bb....bb：送信先の受信用ポート番号（listen port番号）

cc....cc：送信先アドレスファミリ

dd....dd：自ホストのIPアドレス

ee....ee：自プロセスの受信用ポート番号（listen port番号）

(Ｓ)KFCA00105-Eメッセージとともにアボートコード「r230095」を出力してプロセスを異常終了します。

(Ｏ)コアファイルを保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕「15.1.17　rまたはRで始まるアボートコード一覧」に記載されている「r230095」の原因と対策に従って対処してください。

KFCA00399-E

RPCが不正なネットワークアドレスで送信を行いました。

目的ホストのIPアドレス＝aa....aa, 目的プロセスのポート番号＝bb....bb, アドレスファミリ＝cc....cc, 自ホストのIPアドレス＝dd....dd, 自プロセスのポート番号＝ee....ee　　（Ｅ）

aa....aa：送信先IPアドレス

bb....bb：送信先の受信用ポート番号（listen port番号）

cc....cc：送信先アドレスファミリ

dd....dd：自ホストのIPアドレス

ee....ee：自プロセスの受信用ポート番号（listen port番号）

(Ｓ)KFCA00105-Eメッセージとともにアボートコード「r230095」を出力してプロセスを異常終了します。

(Ｏ)コアファイルを保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕「15.1.17　rまたはRで始まるアボートコード一覧」に記載されている「r230095」の原因と対策に従って対処してください。

KFCA00400-I

排他サービスを準備中です。

KFCA00402-I

排他サービスを開始しました。

排他サービスの開始・再開始処理が完了しました。

KFCA00403-E

排他サービスを開始できません。理由コード＝aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

排他サービスの開始・再開始処理中に障害が発生しました。

aa....aa：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し，再度起動してください。

理由コード

意味

対策

10

定義解析開始処理

以前に障害メッセージが出力でエラー発生されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

20

通信障害発生

30

領域不足発生

OSメモリ資源が不足していないか確認し，不要な資源を解放してください。

40

共用メモリ不足発生

システム環境定義の共用メモリプールサイズを見直してください。

50

ステータスファイルアクセスエラー

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

60

デッドロック情報出力ディレクトリがない

$DCDIR/spool/dclckinfディレクトリを作成してください。

KFCA00410-I

排他サービスを終了中です。

KFCA00411-I

排他サービスを終了しました。

KFCA00412-E

排他サービスの終了中にエラーが発生しましたが，このまま続行します。理由コード＝aa....aa

aa....aa：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

20

通信障害発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

30

領域不足発生

OSメモリ資源が不足していないか確認し，不要な資源を解放してください。

KFCA00420-E

排他サービス関係の定義解析中にエラーが発生しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

〔対策〕排他サービス関係の定義を見直し，再度起動してください。

KFCA00421-W

(aa....aa:bb....bb) lck_limit_foruser，lck_limit_fordam，lck_limit_fortam，lck_limit_formqaの合計が0の場合，ロックサービス定義に指定した他のオペランドは有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

(Ｓ)ロックサービス定義ファイルに指定したオペランドの論理チェックは実施しません。ロックサービス定義ファイル以外の論理チェックを続行します。

〔対策〕ロックサービスを使用する場合は，次に示すオペランドの説明を参照して，適切な値を指定してください。ロックサービスを使用しない場合は，このメッセージを無視してください。

lck_limit_foruserオペランド

lck_limit_fordamオペランド

lck_limit_fortamオペランド

lck_limit_formqaオペランド

KFCA00422-W

(aa....aa:bb....bb) lck_limit_foruser，lck_limit_fordam，lck_limit_fortam，lck_limit_formqaの合計が0の場合，cc....cc:dd....ddに指定した値(ee....ee)は有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：チェック対象のオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕ロックサービスを使用する場合は，次に示すオペランドの説明を参照して，適切な値を指定してください。ロックサービスを使用しない場合は，このメッセージを無視してください。

lck_limit_foruserオペランド

lck_limit_fordamオペランド

lck_limit_fortamオペランド

lck_limit_formqaオペランド

KFCA00423-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddの指定値がデフォルト値(ee....ee)未満です。実行トランザクション数によっては短時間でオーバーラップしてしまうため，必要に応じて指定値を大きくしてください。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：チェック対象のオペランドのデフォルト値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕チェック対象のオペランドの指定値を見直し，必要に応じて変更してください。

KFCA00430-E

aa....aaコマンドが実行できませんでした。

理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

パラメタの指定誤り，実行時のエラーによって，コマンドの実行ができなくなったので，実行を中断しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)コマンドの実行を中断し，終了します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し，再度コマンドを入力してください。

理由コード

意味

対策

10

通信障害発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

30

領域不足発生

OSメモリ資源が不足していないか確認し，不要な資源を解放してください。

40

バージョン不一致

OpenTP1の各ライブラリのバージョンを見直してください。

50

ネームサーバデーモン未起動

ネームサーバデーモンが起動されているか確認してください。

70

排他確保エラー

再度コマンドを入力してください。繰り返し発生する場合は，保守員に連絡してください。

80

$DCDIR/spool下にdclckinfがありません。

dcsetupコマンドで$DCDIR/spool下にdclckinfディレクトリを作成してください。

KFCA00431-I

使用方法：lckls{[-a][サーバ名]|[-r 資源名称]}　　（Ｅ＋Ｓ）

lcklsコマンド（排他情報の表示）の使用方法を示します。このメッセージは，コマンドのオプションに-hを指定した場合，コマンドのオプション，または引数の使用方法に誤りがあった場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で再度コマンドを入力してください。

KFCA00432-I

使用方法：lckpool　　（Ｅ＋Ｓ）

lckpoolコマンド（排他制御用テーブルのプール情報の表示）の使用方法を示します。このメッセージは，コマンドのオプションに-hを指定した場合，コマンドのオプション，または引数の使用方法が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で再度コマンドを入力してください。

KFCA00433-E

排他サービスはコマンドの実行環境が整っていないので，aa....aaコマンドが実行できません。　　（Ｅ）

排他サービスが未起動，または終了中のため，コマンドを実行できません。

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)システムの起動完了後，再度コマンドを入力してください。

KFCA00434-E

コマンドのバージョンが違うため，aa....aaコマンドが実行できません。　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

〔対策〕現在使用中のOpenTP1が提供したコマンドかどうか確認し，対策後，再度コマンドを入力してください。

KFCA00439-I

使用方法：lckrminf -d日数　　（Ｅ）

lckrminfコマンド（デッドロック情報ファイルとタイムアウト情報ファイルの削除）の使用方法を示します。このメッセージは，コマンドのオプションに-hを指定した場合，コマンドのオプション，または引数の使用方法が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)正しい使用方法で再度コマンドを入力してください。

KFCA00440-I

デッドロックが発生しました。サーバ名：aa....aa

排他サービスの提供する排他処理で，デッドロックが発生しました。

aa....aa：デッドロックの発生したサーバ名

KFCA00441-I

デッドロック情報を出力しました。ファイル名：aa....aa

aa....aa：デッドロック情報のファイル名（14文字以内の英数字）

〔対策〕$DCDIR/spool/dclckinfディレクトリに出力されたデッドロック情報を調べ，必要があれば，デッドロックの原因を取り除いてください。

また，調査の終了したデッドロック情報や，調査の必要がないデッドロック情報などは，削除してください。

KFCA00442-E

デッドロック情報が出力できません。理由コード＝aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

10

環境変数DCDIRの値の取得失敗

DCDIRの値が設定されているかどうか見直してください。

20

ファイルのオープン失敗

$DCDIR/spool/dclckinfディレクトリがあるか確認してください。ファイルの数が多過ぎないか確認してください。ファイルの数が多過ぎた場合は不要なファイルを削除してください。

30

ファイルへの書き込み時，エラー発生

ファイルの数が多過ぎないか確認してください。ファイルの数が多過ぎた場合は不要なファイルを削除してください。また，$DCDIR/spoolディレクトリのディスク容量を確認してください。

40

時刻取得失敗

繰り返し発生する場合は，保守員に連絡してください。

50

領域不足発生

OSメモリ資源が不足していないか確認し，不要な資源を解放してください。

KFCA00450-I

排他待ち時間のタイムアウトが発生しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

サーバ名：aa....aa

aa....aa：タイムアウトの発生したサーバ名

KFCA00451-I

排他待ち時間のタイムアウト情報を出力しました。ファイル名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：タイムアウト情報のファイル名（14文字以内の英数字）

〔対策〕$DCDIR/spool/dclckinfディレクトリ下に出力されたタイムアウト情報を調べ，必要があれば，タイムアウトの原因を取り除いてください。

また，調査の終了したタイムアウト情報や，調査の必要がないタイムアウト情報などは，削除してください。

KFCA00452-E

排他待ち時間のタイムアウト情報が出力できません。理由コード＝aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

10

環境変数DCDIRの値の取得失敗

DCDIRの値が設定されているかどうか見直してください。

20

ファイルのオープン失敗

$DCDIR/spool/dclckinfディレクトリがあるか確認してください。ファイルの数が多過ぎないか確認してください。ファイルの数が多過ぎた場合は不要なファイルを削除してください。

30

ファイルへの書き込み時，エラー発生

ファイルの数が多過ぎないか確認してください。ファイルの数が多過ぎた場合は不要なファイルを削除してください。また，$DCDIR/spoolディレクトリのディスク容量を確認してください。

40

時刻取得失敗

繰り返し発生する場合は，保守員に連絡してください。

50

領域不足発生

OSメモリ資源が不足していないか確認し，不要な資源を解放してください。

KFCA00460-E

領域の確保ができませんでした。サイズ＝aa....aaバイト

領域種別：bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：確保しようとしたサイズ（10けた以内の数字）

bb....bb：メモリ不足が発生した領域の種別（15文字以内の英数字）

STATIC_SHMPOOL：静的共用メモリ領域

DYNAMIC_SHMPOOL：動的共用メモリ領域

PROCESS：プロセス領域

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕確保しようとした領域が共用メモリ領域の場合は，該当する定義の指定値を見直し対策してください。プロセス領域の場合は，プロセス数などを見直し対策してください。

繰り返し発生する場合は，保守員に連絡してください。

KFCA00470-E

排他サービスライブラリのバージョンが違います。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

〔対策〕排他サービスのライブラリのバージョンを見直し，現在使用中のOpenTP1が提供したライブラリを使用して，ユーザサーバを再度作成してください。繰り返し発生する場合は，保守員に連絡してください。

KFCA00502-I

実時間監視タイムアウトが発生しました。

タイムアウトしたサーバ名：aa....aa（プロセスID＝bb....bb）

種別コード＝c

aa....aa：タイムアウトしたサーバ名（8文字以内の英数字）

タイムアウト時刻の前にサーバがダウンすると，********が表示されます。

bb....bb：シグナル送り先プロセスID

c：種別コード

種別コードの意味とシステムの処置を表に示します。

(Ｓ)シグナル送り先プロセスIDで示したプロセスに，強制停止の場合はSIGQUIT，およびSIGKILLシグナル（ユーザサービス定義のprc_abort_signalオペランド指定時には，指定したシグナル番号）を送信します。

種別コード

意味

システムの処置

1

SPP，SUP，MHPのトランザクション処理に掛かる時間の監視。ユーザサービス定義，ユーザサービスデフォルト定義，rapリスナーサービス定義，クライアントサービス定義，またはトランザクションサービス定義のtrn_expiration_timeオペランドで指定します。

強制停止

2

非トランザクションMHPの限界経過時間（MHPのサービスプログラムの実行時間）の監視。MCFアプリケーション定義のmcfaalcap定義コマンドの-vオプション，またはMCFマネジャ定義のmcfmuap定義コマンドの-uオプションのntmetimオペランドで指定します。

強制停止

3

サービス関数実行時間の監視。ユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のservice_expiration_timeオペランドで指定します。

強制停止

4

トランザクション完了限界時間の監視。ユーザサービス定義，ユーザサービスデフォルト定義，rapリスナーサービス定義，クライアントサービス定義，またはトランザクションサービス定義のtrn_completion_limit_timeオペランドで指定します。

強制停止

(Ｏ)このメッセージが出力される障害の事例と調査手順については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

KFCA00505-I

CPU時間監視タイムアウトが発生しました。タイムアウトしたサーバ名：aa....aa（プロセスID＝bb....bb）

種別コード＝c　　（Ｅ）

aa....aa：タイムアウトしたサーバ名（8文字以内の英数字）

プロセスIDからサーバ名を識別できない場合は，********が表示されます。

bb....bb：タイムアウトしたサーバのプロセスID

c：種別コード

種別コードの意味とシステムの処置を表に示します。

(Ｓ)CPU時間監視を要求したプロセスに対して，監視時間が満了したことを通知します。CPU時間監視を満了したプロセスは，監視時間満了を通知したあとに終了します。システムサーバが強制停止した場合は，再起動します。なお，監視時間満了時，システムやプロセスの状態によって，監視満了プロセスを強制停止しないで正常終了させる場合があります。その際は，_exit()でプロセスを終了しますので，at_exit()やon_exit()で登録された関数は呼び出されません。

種別コード

意味

システムの処置

1

SPP，SUP，MHPのトランザクション処理に掛かる時間の監視。ユーザサービス定義，ユーザサービスデフォルト定義，rapリスナーサービス定義，クライアントサービス定義，またはトランザクションサービス定義のtrn_cpu_timeオペランドで指定します。

強制停止

KFCA00506-E

サーバ終了中にエラーが発生しました。

サーバ名：aa....aa（プロセスID＝bb....bb）要因：cc....cc　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：エラーが発生したサーバ名（8文字以内の英数字）

プロセスIDからサーバ名を識別できない場合は，********が表示されます。

bb....bb：エラーが発生したサーバのプロセスID

cc....cc：要因コード

CRITICAL：クリティカル状態のため，強制停止を保留

(Ｓ)OpenTP1の処理を続行します。

(Ｏ)終了していないサーバがあるかどうか確認してください。サーバが終了していない場合は，dcsvstop -dfコマンドを入力してください。それでも終了しない場合は，dcstop -fでシステムを強制停止してください。

KFCA00601-I

ネームサービス実行中に共用メモリが不足しました。

不足した共用メモリ＝aa....aa　不足したサイズ＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：不足した共用メモリの，全体のサイズを指定している定義変数

bb....bb：不足したサイズのバイト数

(Ｓ)ネームサービスに要求されたサービスを打ち切ります。OpenTP1の開始処理中のときは，OpenTP1は開始しません。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕共用メモリの見積もりを見直し，表示された定義変数の指定値を変更してください。

KFCA00602-W

クライアント機能に対するネームサービスでエラーが発生しました。要因コード＝aa....aa　保守情報＝bb....bb　　（Ｅ）

クライアント環境定義DCHOSTを指定していないクライアント機能（TP1/Client/WおよびTP1/Client/P）に対するネームサービスが利用できなくなりました。

aa....aa：要因コード

bb....bb：保守情報

(Ｓ)通常のネームサービスは続行しますが，クライアント機能に対するネームサービスは利用できなくなります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕要因コードおよび保守情報を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA00603-W

all_nodeのドメイン定義ファイルに指定されていないノード(aa....aa:bb....bb)が優先選択ノードの定義ファイル(cc....cc:dd....dd)に指定されています。　　（Ｅ）

aa....aa：優先選択ノードの定義ファイルに指定されているノードのノード名

bb....bb：優先選択ノードの定義ファイルに指定されているノードのポート番号

cc....cc：all_nodeのドメイン定義ファイルに指定されていないノードが指定されている，優先選択ノードの定義ファイルのファイル名

dd....dd：優先選択ノードの定義ファイル内で定義エラーがある行数

(Ｓ) all_nodeのドメイン定義ファイルまたはall_node_exのドメイン定義ファイルの指定値を有効とし，優先選択ノードの定義ファイルの指定値を無効とします。OpenTP1起動時は，このままOpenTP1を起動します。namchgflコマンド実行時は，コマンドをエラーリターンします。なお，OpenTP1起動時とnamchgflコマンド実行時のどちらの場合でも，優先選択ノードの定義ファイルで正しく定義した行は有効となります。

〔対策〕ドメイン定義ファイルのノード名およびポート番号を修正してください。

KFCA00604-W

定義変数（aa....aa）に重複するノード名（bb....bb）が定義されています。　定義ファイル：cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：定義変数名

bb....bb：ノード名

cc....cc：誤りのある定義ファイル

{SERVER|CLIENT}

SERVER：$DCCONFPATH/betranrc，または$DCCONFPATH/nam

CLIENT：$HOME/.betran

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義を修正してください。

KFCA00606-E

定義変数（aa....aa）に指定されたノード名（bb....bb）は未定義です。　定義ファイル：cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：定義変数名

bb....bb：ノード名

cc....cc：誤りのある定義ファイル

{SERVER|CLIENT}

SERVER：$DCCONFPATH/betranrc，または$DCCONFPATH/nam

CLIENT：$HOME/.betran

(Ｓ)構成定義の解析を続行しますが，ネームサービスは実行しません。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイル，または/etc/hostsファイルを修正して，OpenTP1を再度実行してください。

KFCA00607-E

定義変数（aa....aa）に指定されたポート番号（bb....bb）に誤りがあります。　定義ファイル名：cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：定義変数名

bb....bb：ポート番号

cc....cc：誤りのある定義ファイル名

(Ｓ)OpenTP1を開始しません。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕指定範囲外または数字以外のポート番号を指定していないか確認してください。ポート番号に誤りがない場合は，ポート番号の後ろに指定したオプションに誤りがないか確認してください。定義を修正したあと，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA00608-I

ネームサービスのノード自動追加機能を開始します。 動作モード: aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：動作モードを示します。

MANAGER：OpenTP1はマネジャノードとして動作します。

AGENT：OpenTP1はエージェントノードとして動作します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA00609-E

ネームサービスで管理できる最大ノード数を超えるため，ノードを追加できません。 IPアドレス: aa....aa, ポート番号: bb....bb, 最大ノード数: cc....cc　　（Ｅ）

ネームサービスで管理できる最大ノード数を超えるため，ノード情報をノードリストに追加登録できませんでした。

aa....aa：追加できなかったノードのIPアドレス

bb....bb：追加できなかったノードのポート番号

cc....cc：ネームサービスで管理できる最大ノード数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)ノード情報をノードリストに追加登録したい場合は，マネジャノードのノードリストから不要なノード情報を削除したあと，再度ノード情報を追加登録してください。

KFCA00610-I

usage：namdomainsetup [-d] domain_data_file host_name　　（Ｓ＋Ｅ）

ドメイン代表スケジューラデーモンの登録・削除コマンド（namdomainsetup）の使用方法を示します。コマンドのオプション，または引数が誤っている場合やヘルプメッセージ出力要求を行った場合に出力します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度入力してください。

KFCA00611-E

コマンド引数の指定が誤っています。　　（Ｓ＋Ｅ）

コマンド引数の指定がないか，コマンド引数が誤っている，または指定可能なコマンド引数の個数より多くのコマンド引数が指定されています。

(Ｏ)このメッセージの直後に出力される使用方法のメッセージに従い，コマンド引数を正しく指定して，再度入力してください。

KFCA00612-E

domain data file is not found. file name＝aa....aa　　（Ｓ＋Ｅ）

該当するドメインデータファイルが存在しないか，または指定したドメインデータファイル名が誤っています。

aa....aa：ユーザの指定したドメインデータファイル名

(Ｓ)実行中の処理を終了します。

(Ｏ)正しいドメインデータファイル名を指定し，再度コマンドを入力してください。

KFCA00613-E

only superuser can execute this command.　　（Ｓ＋Ｅ）

このコマンドを実行できるのは，スーパユーザだけです。

(Ｓ)実行中の処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このコマンドをスーパユーザで実行してください。

KFCA00614-E

no more registered.　　（Ｓ＋Ｅ）

ドメイン代表スケジューラデーモンをこれ以上登録できません。

(Ｓ)実行中の処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕すでにドメイン代表スケジューラデーモンを三つ登録しています。不要なスケジューラデーモンを削除したあと，再度実行してください。

KFCA00615-I

使用方法：namndchg [-l]　　（Ｓ＋Ｅ）

namndchg（ドメイン構成の変更）の使用方法を示します。このメッセージは，コマンドオプションに-hを指定した場合，またはコマンドのオプションか引数の使用方法に誤りがあった場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合，正しい使用方法で再度コマンドを入力してください。

KFCA00616-E

all_nodeの数が許容範囲を超えています。　　（Ｅ）

OpenTP1起動時から増やしたノード数が64を超えたため，登録できなくなりました。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)ノード数を64より多くする場合は，OpenTP1を停止したあと，再度起動してください。

KFCA00618-E

specified host name already exists. host name＝aa....aa　　（Ｓ＋Ｅ）

ドメイン代表スケジュールサービスの登録・削除コマンド（namdomainsetup）を実行して，ドメイン代表スケジュールサービスを登録しようとしたが，すでに同一のドメイン代表スケジュールサービスが登録されていた場合に出力します。

aa....aa：登録しようとしたドメイン代表スケジュールサービスのホスト名

(Ｏ)登録されていないドメイン代表スケジュールサービスを指定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA00619-E

specified host name is not cataloged. host name＝aa....aa　　（Ｓ＋Ｅ）

ドメイン代表スケジュールサービスの登録・削除コマンド（namdomainsetup）を実行して，ドメイン代表スケジュールサービスを削除しようとしたが，指定されたドメイン代表スケジュールサービスが登録されていなかった場合に出力します。

aa....aa：削除しようとしたドメイン代表スケジュールサービスのホスト名

(Ｏ)すでに登録されているドメイン代表スケジュールサービスを指定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA00620-E

aa....aaコマンド実行中にエラーが発生しました。

理由コード＝bb....bb, 保守情報＝cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：実行したコマンドの名称

bb....bb：障害の内容を示す理由コード（半角10けたの数字）

0000000001：プロセス固有メモリが確保できません。

不要なプロセスがあれば停止してください。不要なプロセスがない場合は，メモリが不足しています。対策したあと，再度コマンドを実行してください。

0000000002：定義ファイルに誤りがあります。

定義ファイルを見直してください。

0000000003：共用メモリが使用できません。

OpenTP1を再起動してください。

0000000009：プロセス固有メモリが確保できません。

不要なプロセスがあれば停止してください。不要なプロセスがない場合は，メモリが不足しています。対策したあと，再度コマンドを実行してください。

cc....cc：保守情報

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)理由コードに従って対策し，再度コマンドを実行してください。理由コードの情報だけでは対策できない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。また，理由コードが一覧に記載されていない場合は，保守員に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA00628-I

使用方法: namndrm [-g][-n ノード名[:ポート番号][,ノード名[:ポート番号]...]][-f]　　（Ｓ＋Ｅ）

namndrmコマンドの使用方法を示します。このメッセージは，コマンドオプションに-hを指定した場合，またはコマンドのオプションか引数の使用方法に誤りがあった場合に表示されます。

KFCA00629-I

使用方法: nammstr [-g]{-u | -d ノード名[:ポート番号] | -c ノード名[:ポート番号]}[-w 最大応答待ち時間][-f][-e]　　（Ｓ＋Ｅ）

nammstrコマンドの使用方法を示します。このメッセージは，コマンドオプションに-hを指定した場合，またはコマンドのオプションか引数の使用方法に誤りがあった場合に表示されます。

KFCA00636-E

ノード情報を取得できませんでした。　　（Ｅ）

エージェントノードの起動時に，マネジャノードからノードリストを受信できませんでした。または，nammstrコマンドで，指定したマネジャノードからノードリストを受信できませんでした。

(Ｓ)エージェントノードの起動時は，ネームサービス定義のname_start_errorオペランドの指定に従って処置します。nammstrコマンドの実行時は，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)エージェントノードの起動時は，システム共通定義のname_manager_nodeオペランドにマネジャノードを指定しているか見直し，正しい値を指定したあとにシステムを再起動してください。name_manager_nodeオペランドの指定値が正しい場合は，マネジャノードの動作状況を確認してください。

nammstrコマンドの実行時は，コマンドにマネジャノードを指定しているか見直し，正しい値を指定して再度コマンドを実行してください。コマンドの指定値が正しい場合は，他のプロセスがマネジャノード上のノードリストを使用しているおそれがあります。時間を置いて再度コマンドを実行してください。

KFCA00637-I

ノード情報を登録しました。 ノード: aa....aa, ポート番号: bb....bb　　（Ｓ）

ノード情報をノードリストに追加登録しました。

aa....aa：追加登録したノードのIPアドレス

bb....bb：追加登録したノードのポート番号

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA00638-I

ノード情報を削除しました。 ノード: aa....aa, ポート番号: bb....bb　　（Ｓ）

ノード情報をノードリストから削除しました。

aa....aa：削除したノードのIPアドレス

bb....bb：削除したノードのポート番号

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA00639-E

指定したノードは動作中のため，ノード情報を削除できません。 ノード: aa....aa, ポート番号: bb....bb　　（Ｅ）

namndrmコマンドに指定したノードは動作中のため，ノードリストから削除できません。

aa....aa：削除できなかったノードのIPアドレス

bb....bb：削除できなかったノードのポート番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)namndrmコマンドに指定したノードの動作状況をnamsvinfコマンドに-bオプションを指定して確認してください。namndrmコマンドでノードをノードリストから削除したい場合は，削除するノードを停止させたあと，再度namndrmコマンドを実行してください。

KFCA00641-I

使用方法： namunavl [-g] -n ノード名[，ノード名，...]　　（Ｅ＋Ｓ）

namunavl -l

namunavlコマンド（起動通知情報の強制的無効化）の使用方法を示します。このメッセージは，コマンドのオプションまたは引数が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度入力してください。

KFCA00642-W

OpenTP1起動通知に失敗したノードがあります。　　（Ｅ）

OpenTP1起動時に起動通知に失敗したノードがあります。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)namunavlコマンド（起動通知情報の強制的無効化）に-lオプションを指定して実行してください。

リスト出力されたノードでOpenTP1が正常に起動しているか確認してください。正常に起動している場合，このメッセージより前に障害メッセージが出力されているときは，そのメッセージに従って対策してください。

原因が不明な場合は，保守員に連絡してください。

また，リスト出力されたノードで起動しているOpenTP1には，OpenTP1起動通知が正常に受信されていないため，リスト出力されたノードのOpenTP1は，メッセージが出力されたノードのOpenTP1へ正常に送信できなくなることがあります。その場合は，リスト出力されたノードのOpenTP1で，namunavlコマンドの-nオプションにメッセージが出力されたノードを指定し，実行する必要があります。

KFCA00644-R

コマンド(aa....aa)を実行します。よろしいですか？[ y：実行する n：実行しない ]　　（Ｓ）

オペレータに指定されたコマンドを実行してもよいか応答を求めます。

aa....aa：指定されたコマンド名

(Ｓ)指定した要求に従い処理します。

y：コマンドを実行します。

n：コマンドを実行しません。

どちらのオプションも指定されない場合，再度オペレータ応答要求をします。

(Ｏ)yまたはnのどちらかを選択してください。

KFCA00646-I

使用方法: namalivechk {-l|-c [-t コネクト確立監視時間]}　　（Ｅ＋Ｓ）

namalivechkコマンド（OpenTP1起動確認とキャッシュ削除）の使用方法を示します。

コマンドのオプションまたは引数が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度入力してください。

KFCA00647-I

A node was registered on the list of RPC-suppressed nodes. Node: aa....aa, port: bb....bb　　（Ｅ）

namalivechkコマンド（OpenTP1起動確認とキャッシュ削除）を実行して，通信できないOpenTP1のノードをRPC抑止リストに登録した場合に出力します。

aa....aa：RPC抑止リストに登録されたOpenTP1のノード

bb....bb：RPC抑止リストに登録されたOpenTP1のネームポート番号

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA00650-I

RPC抑止リストに登録しました。ノード：aa....aa，ポート番号：bb....bb　　（Ｓ）

aa....aa：RPC抑止リストに登録されたOpenTP1ノード

bb....bb：RPC抑止リストに登録されたOpenTP1のポート番号

KFCA00651-I

RPC抑止リストから除外しました。ノード：aa....aa，ポート番号：bb....bb　　（Ｓ）

aa....aa：RPC抑止リストから除外されたOpenTP1ノード

bb....bb：RPC抑止リストから除外されたOpenTP1のポート番号

KFCA00652-I

使用方法: namsvinf {[-b]|[-r] [-w 最大応答待ち時間]}　　（Ｅ＋Ｓ）

namsvinfコマンドの使用方法を示します。

KFCA00654-E

定義ファイル(aa....aa)に指定したall_nodeの数が許容範囲を超えています。　　（Ｅ）

all_nodeのドメイン定義ファイル中に指定したノードが，システム共通定義のall_node_extend_numberオペランドの指定値分の領域に収まりきらないため，登録できなくなりました。

aa....aa：all_nodeのドメイン定義ファイルの名称

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕all_nodeのドメイン定義ファイル中に指定したノード数がall_node_extend_numberオペランドの指定値を超えていないかどうかを確認してください。all_node_extend_numberオペランドを修正した場合は，OpenTP1を停止したあと，再起動してください。

KFCA00655-E

定義ファイル(aa....aa)に指定したall_node_exの数が許容範囲を超えています。　　（Ｅ）

all_node_exのドメイン定義ファイル中に指定したノードが，システム共通定義のall_node_ex_extend_numberオペランドの指定値分の領域に収まりきらないため，登録できなくなりました。

aa....aa：all_node_exのドメイン定義ファイルの名称

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕all_node_exのドメイン定義ファイル中に指定したノード数がall_node_ex_extend_numberオペランドの指定値を超えていないかどうかを確認してください。all_node_ex_extend_numberオペランドを修正した場合は，OpenTP1を停止したあと，再起動してください。

KFCA00656-E

指定されたノード名(aa....aa)に誤りがあります。定義ファイル名:bb....bb 行番号:cccc　　（Ｅ）

ドメイン定義ファイルに指定したノード名に誤りがあります。

aa....aa：誤りのあるノード名

bb....bb：誤りのあるノード名が指定された定義ファイル名。all_nodeの定義ファイルとall_node_exの定義ファイルとで，重複したファイル名が存在する可能性があるため，ファイル格納ディレクトリも出力します。

cccc：誤りのある行番号

(Ｓ)実行中の処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しいノード名を指定し，再実行してください。

KFCA00657-E

指定されたポート番号(aa....aa)に誤りがあります。定義ファイル名:bb....bb 行番号:cccc　　（Ｅ）

ドメイン定義ファイルに指定したポート番号に誤りがあります。

aa....aa：誤りのあるポート番号

bb....bb：誤りのあるポート番号が指定された定義ファイル名。all_nodeの定義ファイルとall_node_exの定義ファイルとで，重複したファイル名が存在する可能性があるため，ファイル格納ディレクトリも出力します。

cccc：誤りのある行番号

(Ｓ)実行中の処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しいポート番号を指定し，再実行してください。

KFCA00658-W

重複するノード情報(aa....aa:bb....bb)が定義されています。定義ファイル名:cc....cc 行番号:dddd　　（Ｅ）

同じノード情報が複数定義されています。このメッセージは，同じノード情報のうち，二つ目以降に指定されたノードに対して出力します。

aa....aa：重複するノード情報

bb....bb：重複するノード情報

cc....cc：重複するノード情報が定義されている定義ファイル名。all_nodeの定義ファイルとall_node_exの定義ファイルとで，重複したファイル名が存在する可能性があるため，ファイル格納ディレクトリも出力します。

dddd：重複するノード情報がある行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ノード情報を修正してください。

KFCA00659-I

コマンド(aa....aa)を開始しました。　　（Ｓ）

aa....aa：コマンド名

KFCA00660-I

起動確認(aa....aa)を開始しました。　　（Ｓ）

aa....aa：コマンド名

KFCA00661-I

起動確認(aa....aa)を終了しました。未起動ノード数:bbb　　（Ｓ）

aa....aa：コマンド名

bbb：未起動ノード数

KFCA00662-I

ドメイン構成の書き換え(aa....aa)を終了しました。　　（Ｓ）

aa....aa：コマンド名

KFCA00663-E

name_domain_file_useにaを指定しているため，コマンド(bb....bb)を続行できません。　　（Ｅ）

a：name_domain_file_useオペランドの指定値

bb....bb：実行できないコマンド

aがYの場合：namndchgコマンド

aがNの場合：namchgflコマンド

(Ｓ)実行中の処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システム共通定義のname_domain_file_useオペランドの指定値と実行するコマンドを確認し，再度コマンドを実行してください。

KFCA00664-I

使用方法: namchgfl [-n] [-d [-t コネクト確立監視時間]] [-e]　　（Ｅ＋Ｓ）

namchgflコマンドの使用方法を示します。

KFCA00665-E

解析処理中にエラーが発生しました。 理由コード＝aa....aa, 保守情報＝bbb　　（Ｅ）

aa....aa：理由コード（半角10けたの数字）

0000000023：ドメイン定義ファイル用ディレクトリへのアクセスに失敗しました。

0000000024：ドメイン定義ファイル格納ディレクトリの読み込みに失敗しました。

0000000025：ドメイン定義ファイルがオープンできません。

0000000026：ドメイン定義ファイルの読み込みに失敗しました。

bbb：保守情報（errno値）

保守情報（bbb）に出力したerrno値に従って対策してください。

なお，理由コードが0000000023の場合，不正なドメイン定義ファイル格納ディレクトリのパス長を示す場合があります。

(Ｓ)実行中の処理を終了します。

(Ｏ)保守情報（bbb）に出力した情報に従って対策してください。保守情報の情報だけでは対策できない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。また，理由コードが一覧に記載されていない場合は，保守員に連絡してください。

〔対策〕メッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA00666-E

指定されたノード名(aa....aa)は未定義です。定義ファイル名:bb....bb 行番号:cccc　　（Ｅ）

aa....aa：未定義のノード名

bb....bb：定義ファイル名

cccc：行番号

(Ｓ)実行中の処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ドメイン定義ファイル，または/etc/hostsファイルを修正して，再実行してください。

KFCA00669-W

ディレクトリ(aa....aa)が存在しません。bb....bbオペランドが指定されていないとして，処理を続行します。　　（Ｅ）

ドメイン定義ファイル格納ディレクトリがありません。

aa....aa：ドメイン定義ファイル格納ディレクトリ名

bb....bb：all_nodeまたはall_node_ex

(Ｓ)bb....bbに表示されるオペランドが指定されていないとして，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ドメイン定義ファイルの格納ディレクトリを確認してください。

KFCA00670-I

ノードが指定されていません。自ノードだけで構成するOpenTP1システムとして続行します。　　（Ｓ）

ドメイン定義ファイルが存在しないか，またはドメイン定義ファイル内にノードが定義されていない場合に出力します。

(Ｓ)自ノードだけのOpenTP1システムとして，処理を続行します。

KFCA00671-I

ドメイン定義ファイルに指定されたノードの確認(aa....aa)を終了しました。　　（Ｓ）

aa....aa：コマンド名

KFCA00672-E

コマンド(aa....aa)が異常終了しました。　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンドを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コマンド引数の指定，ドメイン定義ファイルの内容，およびOpenTP1ノードの起動状態を確認し，エラーの要因を取り除いてください。

KFCA00674-I

使用方法：namblad - a|d ノード名[:ポート番号][,ノード名[:ポート番号],...]　　（Ｓ）

nambladコマンドの使用方法を示します。

KFCA00675-E

指定したノードはall_nodeに定義されていません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕all_nodeオペランドで定義している正しいノード名を指定し，再度実行してください。

KFCA00676-E

指定したノードが重複しています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの実行を中断し終了します。

(Ｏ)同じノードが複数指定されています。ノードを正しく指定し，再度コマンドを実行してください。

KFCA00677-W

同じノード識別子を指定したノードからの通信を受信しました。

ノード識別子=aa....aa　送信元IPアドレス=bb....bb　送信元ポート番号=cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：ノード識別子（送信元ノードのノード識別子）

bb....bb：送信元ノードのIPアドレス

cc....cc：送信元ノードのネームサービスのポート番号（システム共通定義のname_portオペランドの指定値）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕出力した送信元IPアドレス，送信元ポート番号で決まるノードのノード識別子，または自ノードのノード識別子を変更し，OpenTP1システム内で一意となるようにしてください。なお，ノード識別子を変更した場合，ノード識別子を変更したノードのジャーナルファイルを初期化する必要があります。

KFCA00679-E

現在の動作モード(aa....aa)でコマンド(bb....bb)のオプション(cc....cc)は指定できません。　　（Ｅ）

aa....aa：現在の動作モードを示します。

MANAGER：OpenTP1はマネジャノードとして動作しています。

AGENT：OpenTP1はエージェントノードとして動作しています。

NORMAL：OpenTP1はノード自動追加機能を使用していません。

bb....bb：コマンド名を示します。

cc....cc：現在の動作モードで指定できないコマンドオプションを示します。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)現在の動作モードで指定できるコマンドオプションかどうか確認してください。

KFCA00680-E

指定したノードはOpenTP1に登録されていません。 ノード名: aa....aa, ポート番号: bb....bb　　（Ｅ）

namndrmコマンドに指定したノードは，ノードリストに登録されていません。

aa....aa：登録されていないノードのIPアドレス

bb....bb：登録されていないノードのポート番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)namndrmコマンドに指定したノードがノードリストに登録されているかどうかをnamsvinfコマンドに-bオプションを指定して確認してください。

KFCA00681-E

ノード(aa....aa:bb....bb)を管理ノードに設定できません。　　（Ｅ）

nammstrコマンドを実行したノード，またはnammstrコマンドに指定したノードを「管理ノード（マネジャノード）」に設定できませんでした。要因として次のことが考えられます。

nammstrコマンドに指定したノードが停止している，またはマネジャノードとして動作していません。

nammstrコマンドに指定したマネジャノードが，システム共通定義のall_node_exオペランド，またはall_node_exのドメイン定義ファイルに指定されています。

nammstrコマンドを実行したノードのOpenTP1の起動が完了していない，または終了処理中です。

aa....aa：マネジャノードに設定できなかったノードのIPアドレス

bb....bb：マネジャノードに設定できなかったノードのポート番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)nammstrコマンドにマネジャノードを指定しているか見直し，正しい値を指定して再度コマンドを実行してください。コマンドの指定値が正しい場合は，再度コマンドを実行してください。

KFCA00682-I

ノード(aa....aa:bb....bb)を管理ノードに設定しました。　　（Ｓ）

aa....aa：「管理ノード（マネジャノード）」に設定したノードのIPアドレス

bb....bb：「管理ノード（マネジャノード）」に設定したノードのポート番号

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA00684-E

システム内で既に管理ノードが動作しています。 IPアドレス=aa....aa, ポート番号=bb....bb　　（Ｅ）

OpenTP1システム内ですでに「管理ノード（マネジャノード）」が動作しているため，nammstrコマンドで自ノードをマネジャノードとして動作させることはできません。

aa....aa：動作しているマネジャノードのIPアドレス

bb....bb：動作しているマネジャノードのポート番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)マネジャノードの動作状況を確認してください。自ノードをマネジャノードとして動作させたい場合は，OpenTP1システム内で動作しているマネジャノードを停止させたあと，再度nammstrコマンドを実行してください。

KFCA00685-I

ネームサービスの動作モードを変更しました。 動作モード: aa....aa　　（Ｓ）

nammstrコマンドによって，自ノードの動作モードを変更しました。

aa....aa：変更後の動作モードを示します。

MANAGER：OpenTP1はマネジャノードとして動作します。

AGENT：OpenTP1はエージェントノードとして動作します。

KFCA00686-W

(aa....aa:bb....bb) all_nodeのドメイン定義ファイルに指定されていないノード(cc....cc:dd....dd)が優先選択ノードの定義ファイル(ee....ee:ff....ff)に指定されています。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：優先選択ノードの定義ファイルに指定されているノードのノード名

dd....dd：優先選択ノードの定義ファイルに指定されているノードのポート番号

ee....ee：all_nodeのドメイン定義ファイルに指定されていないノードが指定されている，優先選択ノードの定義ファイルのファイル名

ff....ff：優先選択ノードの定義ファイル内で定義エラーがある行数

(Ｓ) all_nodeのドメイン定義ファイルまたはall_node_exのドメイン定義ファイルの指定値を有効とし，優先選択ノードの定義ファイルの指定値を無効とします。OpenTP1起動時は，このままOpenTP1を起動します。namchgflコマンド実行時は，コマンドをエラーリターンします。なお，OpenTP1起動時とnamchgflコマンド実行時のどちらの場合でも，優先選択ノードの定義ファイルで正しく定義した行は有効となります。

〔対策〕ドメイン定義ファイルのノード名およびポート番号を修正してください。

KFCA00687-W

(aa....aa:bb....bb) rpc_multi_tp1_in_same_hostオペランドにYが指定されていないため，ドメイン定義ファイルに自ノードと同じホスト名，またはIPアドレスは指定できません。指定値=cc....cc 定義ファイル名=dd....dd　　（Ｅ）

ドメイン定義ファイルに，自ノードと同じホスト名またはIPアドレスが指定されています。ドメイン定義ファイルの指定を見直すか，rpc_multi_tp1_in_same_hostオペランドにYを指定する必要があります。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：ドメイン定義ファイルに指定された値

dd....dd：cc....ccで示した値が指定されているドメイン定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕ドメイン定義ファイルの指定を見直すか，システム共通定義のrpc_multi_tp1_in_same_hostオペランドにYを指定してください。

KFCA00688-W

(aa....aa:bb....bb) ドメイン定義ファイルに自ノードは指定しないでください。指定値=cc....cc 定義ファイル名=dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：ドメイン定義ファイルに指定された値

dd....dd：cc....ccで示した値が指定されているドメイン定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕dd....ddで示したドメイン定義ファイルに指定している自ノードを削除してください。

KFCA00689-W

(aa....aa:bb....bb) ドメイン定義ファイルにループバックアドレス，または，ループバックアドレスに変換されるホスト名は指定しないでください。指定値=cc....cc 定義ファイル名=dd....dd　　（Ｅ）

ドメイン定義ファイルに，ループバックアドレスまたはIPアドレスが127で始まる（例：127.0.0.1）ホスト名が指定されています。この場合，ネームサービスが正しく動作できません。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：ドメイン定義ファイルに指定された値

dd....dd：cc....ccで示した値が指定されているドメイン定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕dd....ddで示したドメイン定義ファイルに指定しているノードを削除してください。

KFCA00690-W

(aa....aa:bb....bb) rpc_multi_tp1_in_same_hostオペランドにYが指定されていないため，cc....ccオペランドに自ノードと同じホスト名，またはIPアドレスは指定できません。指定値=dd....dd　　（Ｅ）

システム共通定義のall_nodeオペランドまたはall_node_exオペランドに，自ノードと同じホスト名またはIPアドレスが指定されています。メッセージに出力したオペランドの指定値を見直すか，rpc_multi_tp1_in_same_hostオペランドにYを指定する必要があります。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：不正な値が指定されたオペランド名

dd....dd：cc....ccで示したオペランドに指定されている値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕cc....ccで示したオペランドの指定値を見直すか，システム共通定義のrpc_multi_tp1_in_same_hostオペランドにYを指定してください。

KFCA00691-W

(aa....aa:bb....bb) cc....ccオペランドに自ノードは指定しないでください。指定値=dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：不正な値が指定されたオペランド名

dd....dd：cc....ccで示した定義ファイルに指定されている値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕cc....ccで示したオペランドに指定している自ノードを削除してください。

KFCA00692-W

(aa....aa:bb....bb) name_portオペランドが指定されていないためcc....ccをname_portとして使用します。問題がないか確認してください。問題がない場合，本メッセージは無視してください。　　（Ｅ）

システム共通定義のname_portオペランドが指定されていません。この場合ネームサービスは，cc....ccで示した値がname_portオペランドに指定されたと仮定します。ほかのアプリケーションで使用するポート番号と重複している場合は，OpenTP1を起動できなかったり，不正な通信を行ったりすることがあります。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：ネームサービスが使用するポート番号

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕ネームサービスがcc....ccで示した値をポート番号として使用して問題ないかどうかを確認してください。問題ない場合は，このメッセージを無視してください。

KFCA00693-W

(aa....aa:bb....bb) name_notifyオペランドにYが指定されています。all_nodeおよびall_node_exに指定したノードのname_notifyオペランドにもYが指定されていることを確認してください。　　（Ｅ）

システム共通定義のname_notifyオペランドにYが指定されています。この場合，システム共通定義のall_nodeオペランド，all_node_exオペランド，またはドメイン定義ファイルに指定したすべてのノードでname_notifyオペランドにYを指定する必要があります。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システム共通定義のall_nodeオペランド，all_node_exオペランド，またはドメイン定義ファイルに指定したすべてのノードで，name_notifyオペランドにYが指定されていることを確認してください。問題がない場合は，このメッセージを無視してください。

KFCA00694-W

(aa....aa:bb....bb) all_nodeオペランド，および，all_node_exオペランドに同一IPアドレスを持つノードが複数指定されています。この場合，cc....ccオペランドにdd....ddを指定するとネームサービスが正しく動作できません。　　（Ｅ）

システム共通定義のall_nodeオペランド，all_node_exオペランド，またはドメイン定義ファイルに，同一IPアドレスを持つノードが複数指定されています。この場合，dd....ddで示したオペランドの指定値では，ネームサービスを正しく動作させることができません。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題となるオペランド名

dd....dd：cc....ccで示したオペランドに指定されている値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システム共通定義のall_nodeオペランド，およびall_node_exオペランドの指定値を見直すか，またはcc....ccで示したオペランドの指定値を変更してください。

KFCA00695-W

(aa....aa:bb....bb) name_global_lookupオペランドにYが指定されています。all_nodeに指定したノードのname_global_lookupオペランドにYが指定されていないことを確認してください。　　（Ｅ）

ネームサービス定義のname_global_lookupオペランドにYが指定されています。この場合，システム共通定義のall_nodeオペランド，all_node_exオペランド，またはドメイン定義ファイルに指定したすべてのノードで，name_global_lookupオペランドにYを指定することはできません。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システム共通定義のall_nodeオペランド，all_node_exオペランド，またはドメイン定義ファイルに指定したすべてのノードのネームサービス定義でname_global_lookupオペランドにYが指定されていないことを確認してください。問題がない場合は，このメッセージを無視してください。

KFCA00696-W

(aa....aa:bb....bb) all_nodeオペランドに129以上のノードが指定されていますが，name_service_extendオペランドに1が指定されていません。この場合，all_nodeオペランドに指定した129番目以降のノードはRPC先の対象とならない場合があります。　　（Ｅ）

システム共通定義のall_nodeオペランド，またはall_node用ドメイン定義ファイルに，129以上のノードが指定されています。この場合，ネームサービス定義のname_service_extendオペランドに1を指定しないと129番目以降のノードがRPC先にならないことがあります。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕ネームサービス定義のname_service_extendオペランドに1を指定してください。現在の指定内容で問題がない場合は，このメッセージを無視してください。

KFCA00697-W

(aa....aa:bb....bb) name_audit_confオペランドを省略しているか，0を指定しています。この場合，name_rpc_control_listオペランドにNを指定すると，ネームサービスはRPC抑止リストに登録しているノードからの通信を受信しない限り，そのノードをRPC抑止リストから削除しません。　　（Ｅ）

ネームサービス定義のname_audit_confオペランドの指定を省略するか，0を指定した場合，name_rpc_control_listオペランドにはNを指定しないでください。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕次に示すどちらかの対策を行ってください。

ネームサービス定義のname_rpc_control_listの指定を省略するか，Yを指定する。

ネームサービス定義のname_audit_confオペランドに1または2を指定する。

KFCA00698-W

(aa....aa:bb....bb) name_audit_confオペランドにcc....ccが指定されており，かつ，name_audit_intervalオペランドに180以下が指定されているか未指定です。この場合，name_rpc_control_listにNを指定することを推奨します。　　（Ｅ）

ネームサービス定義のname_audit_confオペランドに1または2が指定されていて，かつname_audit_intervalオペランドの指定を省略しているか180以下を指定しています。この場合，ネームサービスが独自に行う処理（RPC抑止リスト登録ノードのを使用できるかどうかの確認）が不要であるため，name_rpc_control_listオペランドにNを指定することをお勧めします。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：name_audit_confオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕ネームサービス定義のname_rpc_control_listオペランドにNを指定してください。

KFCA00699-W

(aa....aa:bb....bb) cc....ccオペランドにループバックアドレス，または，ループバックアドレスに変換されるホスト名を指定することはできません。指定値=dd....dd　　（Ｅ）

システム共通定義のall_nodeオペランドおよびall_node_exオペランドに，ループバックアドレスまたはIPアドレスが127で始まる（例：127.0.0.1）ホスト名が指定されています。この場合，ネームサービスを正しく動作させることができません。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：不正な値が指定されているオペランド名

dd....dd：cc....ccで示したオペランドに指定されている値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕cc....ccで示したオペランドの指定値を削除してください。

KFCA00700-E

aa....aaシステムコールでエラーが発生しました。

リターン情報＝bbb　エラーが発生した関数名：cc....cc　　（Ｃ＋Ｅ）

aa....aa：システムコール名

bbb：システムコールのリターンコード

cc....cc：エラーの発生した関数名

(Ｓ)処理を続行します。または，OpenTP1を異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕aa....aaシステムコールのリターンコード

（errno）bbbを参照して原因を調査してください。原因を調査したあと，障害を取り除いて再度実行してください。

KFCA00701-E

ファイルシステムの異常のため処理が続行できません。　　（Ｃ）

ファイルを操作するシステムコールが異常終了しました。

(Ｓ)システムを全面ダウンします。

〔対策〕保守員に連絡し，原因を調査してください。

KFCA00703-E

メモリ不足が発生しました。サイズ＝aa....aaバイト

領域種別：bb....bb　　（Ｃ）

aa....aa：確保しようとした領域のサイズ（10けた以内の数字）

bb....bb：メモリ不足が発生した領域の種別（15文字以内の英数字）

STATIC_SHMPOOL：静的共用メモリ

PROCESS：プロセス固有メモリ

(Ｓ)システムを全面ダウンします。

〔対策〕メモリ不足が発生した領域の種別が共用メモリの場合は，定義の指定値を見直し，対策後，再度実行してください。

メモリ不足が発生した領域の種別がプロセス固有メモリの場合は，プロセス数を見直し，再度実行してください。

繰り返し発生する場合は保守員に連絡し，原因を調査してください。

KFCA00705-E

定義ファイルの解析中にエラーを検出しました。　　（Ｃ）

(Ｓ)開始コマンド待ちです。

(Ｏ)定義ファイルを訂正し，dcstartコマンドを入力してください。

〔対策〕保守員に連絡し，原因を調査してください。

KFCA00707-E

プロセスサービス定義の最大プロセス数の記述に誤りがあります。　　（Ｃ）

(Ｓ)開始コマンド待ちです。

(Ｏ)プロセスサービス定義のprc_process_countオペランドで指定した値を見直してから，dcstartコマンドを入力してください。

KFCA00708-E

プロセスサービス定義のprcsvpath形式の記述に誤りがあります。　　（Ｃ）

(Ｓ)デフォルト値を仮定し，処理を続行します。

(Ｏ)定義ファイルを訂正し，dcstartコマンドを入力してください。

〔対策〕デフォルト値を仮定して処理を続行するので，プロセスサービス定義のprcsvpath定義コマンドに指定したすべてのパスが無効になります。

このメッセージの前に出力されるKFCA00757-Eメッセージに従い，プロセスサービス定義のprcsvpath形式で指定した値を見直してから，OpenTP1を再起動してください。

KFCA00709-E

プロセスサービス定義のプロセス監視時間の記述に誤りがあります。　　（Ｃ）

(Ｓ)開始コマンド待ちです。

(Ｏ)プロセスサービス定義のterm_watch_timeオペランドで指定した値を見直してから，dcstartコマンドを入力してください。

KFCA00710-E

共用メモリの利用ができないため処理が続行できません。　　（Ｃ）

プロセスサーバデーモンで，共用メモリの利用ができません。またはコマンドで，共用メモリの利用ができません。

(Ｓ)システムを全面ダウンします。コマンドの場合，コマンドを異常終了します。

(Ｏ)コマンドの場合，dcstartコマンドを入力してください。

〔対策〕保守員に連絡し，原因を調査してください。

KFCA00712-E

プログラム不良又はハードウェア不良のため処理が続行できません。　　（Ｃ＋Ｅ）

プログラムに問題がある，またはハードウェアに障害が発生したため，OpenTP1の内部処理中に予期しないエラーが発生しました。

(Ｓ)システムを全面ダウンします。

〔対策〕保守員に連絡後，プログラムに問題がないか原因を調査してください。プログラムに問題がない場合，ハードウェア障害の可能性があるので，ハードウェアに問題がないか調査してください。

KFCA00713-E

サーバ名aa....aaに対するロードモジュールbb....bbがありません。　　（Ｃ）

aa....aa：サーバ名

bb....bb：ロードモジュール名

(Ｏ)プロセスサービス定義のprcsvpath定義で指定，またはprcpathコマンドで変更したパスに，このメッセージに出力されたロードモジュールが格納されているか確認してください。ロードモジュールが格納されていない場合は，ロードモジュールを作成し，格納してください。または，サーバの定義ファイルのロードモジュール名を訂正してください。

繰り返し発生する場合は，ユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のputenvでPATHを変更しているかどうかを調査してください。変更している場合は，ロードモジュールが置かれているディレクトリも含めてPATHを指定するようにしてください。

KFCA00714-E

サーバ名aa....aaに対するロードモジュールbb....bbが実行可能ファイルではありません。　　（Ｃ）

aa....aa：サーバ名

bb....bb：ロードモジュール名

(Ｏ)ロードモジュールに実行許可を与えてください。または，サーバの定義ファイルのロードモジュール名を訂正してください。

KFCA00715-E

［UNIX］

続行不可能なエラーが発生しました（要因コード：aaa）。

dcsetup -dを投入してください。　　（Ｃ＋Ｅ）

［Windows］

続行不可能なエラーが発生しました（要因コード：aaa）。

サービスを停止してください。　　（Ｃ）

OpenTP1に処理の続行が不可能なエラーが発生しました。

aaa：要因コード（3けた以内の数字）

1：UNIXの場合：/etc/inittabの内容が不正（Red Hat Enterprise Linux Server 6以降で使用する場合，/etc/init/hitachi.OpenTP1sb.DCXX（XXは通し番号）.confファイルの内容が不正）

Windowsの場合：OpenTP1ディレクトリの指定が不正

2：メモリ不足

3，5，104，105：ステータスファイルのアクセスに失敗

4，13，101：ステータスファイルのオープンに失敗

6，102：ステータスファイルの書き込みに失敗

7：プロセスサービス定義のterm_watch_countオペランドに値を指定していない場合は，システムが3回連続ダウンしました。

term_watch_countオペランドに値を指定している場合は，システムが指定値回数ダウンしました。

8：ステータスファイルの内容不正

9，10，14：ステータスファイルの書き込み失敗

11，15，103：ステータスファイルのクローズに失敗

12，16：内部矛盾を検知しました。

17，18，19：システムの標準入出力のオープンに失敗

20：OpenTP1システム共通定義が不正

21：ディレクトリの移動に失敗

200：標準出力リダイレクト機能の初期化処理に失敗

300：dcstatus_prcnopauseファイルのオープンに失敗

500：OpenTP1開始中のシステム初期化処理が，システム環境定義のsystem_init_watch_timeオペランドに指定した時間を超えました。system_init_watch_timeオペランドに，システム初期化処理に十分な時間を指定し，システムを再起動してください。

(Ｓ)システムの開始処理，または再開始処理を中止します。

〔対策〕障害を取り除いたあと，OS別に次の対策を実施してください。ただし，要因コードから原因がわからない場合は保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

【OSがUNIXの場合】

次のどちらかの対策を実施してください。

dcresetコマンドを実行する。

dcsetupコマンドに-dオプションを指定して実行し，応答に対して「n」と入力する。その後，dcsetupコマンドを実行し，OpenTP1を再登録する。

【OSがWindowsの場合】

サービスを停止してください。

KFCA00717-E

システムがaa....aa回ダウンしました。　　（Ｃ）

aa....aa：OpenTP1システム連続異常終了回数

(Ｓ)OpenTP1の再開始処理を中止します。

〔対策〕このメッセージの前に出力されているメッセージを調査し障害を取り除いたあと，再度起動してください。原因不明の場合は，保守員に連絡してください。

KFCA00718-E

ディレクトリaa....aaにアクセスできません。　　（Ｃ）

aa....aa：ディレクトリ名

(Ｓ)システムを全面ダウンします。

(Ｏ)ディレクトリのアクセス権限を確認してください。

KFCA00719-W

prc_abort_signalに指定されたシグナル番号が不正です。　　（Ｅ）

ユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義で，prc_abort_signalに不正な値が指定されているため，コアファイルの出力，およびプロセスの停止ができません。

(Ｓ)コアファイルを出力しないで，該当するプロセスを停止します。

(Ｏ)prc_abort_signalの指定値を変更したあと，再度サーバを起動してください。

KFCA00720-E

サーバaa....aaの定義ファイルにロードモジュール名の定義がありません。　　（Ｃ）

サーバの定義ファイルにロードモジュール名の定義（set module ＝）がありません。

aa....aa：サーバ名（定義ファイル名と同じ）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)定義ファイルにロードモジュール名を記述して再度サーバを起動してください。

KFCA00721-E

プロセスサービスのライブラリとプロセスサービスのデーモンのバージョンの不一致が発生しました。　　（Ｅ）

プロセスサービスのデーモンとプロセスサービスにサービス要求したライブラリのバージョンが一致しません。そのため，プロセスサービスのデーモンは，サービスを実行できません。

(Ｓ)処理を中止します。

〔対策〕現在使用中のOpenTP1が提供したライブラリを使用して，ユーザサーバ，またはコマンドを再度作成して起動してください。繰り返し発生する場合は，保守員に連絡してください。

KFCA00722-E

定義の指定値に誤りがあります。

サーバ名：aa....aa　変数名：bb....bb　　（Ｃ）

定義ファイルに記述されている変数の指定値に誤りがあります。

aa....aa：サーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：変数名

(Ｓ)エラーが発生したプロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当する変数名の記述形式を確認したあと，指定値が不正に指定されている個所を修正してください。

KFCA00723-E

OpenTP1の続行が不可能なエラーが発生したため，OpenTP1を停止します。要因：aa....aa　　（Ｃ）

aa....aa：エラー要因

CRITICAL：クリティカル状態でサーバが終了しました。

MEMORY：部分回復処理をするために一定回数リトライしましたが，メモリ不足のため失敗しました。

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システムのプロセス数を見直し，対策したあと，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA00724-E

メモリ不足のため，サーバaa....aaの部分回復処理を行うことができません。bb....bb秒後に部分回復処理のリトライを行います。　　（Ｃ）

aa....aa：ダウンしたサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：部分回復処理をリトライするまでの時間（単位：秒）

(Ｓ)OpenTP1の処理を続行し，部分回復処理をリトライします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ不足を解消するために，システムのプロセス数を見直して，不要なプロセスを終了させてください。

KFCA00725-E

現在HAモニタは，停止中です。　　（Ｃ）

HAモニタは，停止中です。

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

(Ｏ)HAモニタを起動して，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA00726-E

HAモニタへの連絡処理中にシステムエラーを検知しました。

エラーコード：aa....aa　詳細コード：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：HAモニタのリターンコード

bb....bb：HAモニタの詳細リターンコード

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA00727-I

コマンド，サーバのサーチパスを引継ぎました。　　（Ｓ）

前回のオンライン時のコマンド，サーバのサーチパスを引き継ぎました。

(Ｓ)システムを続行します。

KFCA00728-W

コマンド，サーバのサーチパスの回復に失敗しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)システムを続行します。前回のオンライン中にコマンド，ユーザサーバのサーチパスを変更していた場合，その変更は無視されます。

(Ｏ)必要であれば，システムがオンラインになってから，コマンド，ユーザサーバのサーチパスを変更してください。

KFCA00729-E

コマンド，サーバのサーチパスの保存に失敗しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)システムを続行します。ただし，次回のリランではコマンド，ユーザサーバのサーチパスを正しく引き継げません。

(Ｏ)障害要因を取り除いてから，prcpathコマンドでコマンド，ユーザサーバのサーチパスを設定し直してください。

KFCA00730-E

スレッドの沈み込んだプロセスを検知したため、そのプロセスを停止させます。

サーバ名：aa....aa　プロセスID：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：スレッドの沈み込んだプロセスのサーバ名

bb....bb：スレッドの沈み込んだプロセスのプロセスID

(Ｓ)該当プロセスを停止させます。

KFCA00731-W

プロセスサービス定義のprc_coresave_path定義の記述に誤りがあります。　　（Ｅ）

(Ｓ)デフォルト値を仮定し，処理を続行します。

(Ｏ)定義ファイルを訂正し，dcresetコマンドを入力してください。

〔対策〕パス名が63文字以下であるかどうか確認してください。

先頭が"/"であるかなど，フルパス名として正しいかどうか確認してください。

KFCA00732-W

システム共通定義のprc_current_work_path定義の記述に誤りがあります。　　（Ｃ）

(Ｓ)デフォルト値を仮定し，処理を続行します。

(Ｏ)定義ファイルを訂正し，dcresetコマンドを入力してください。

〔対策〕次の項目について確認してください。

パス名が50文字以下であるか。

先頭が"/"であるかなど，フルパス名として正しいか。

指定したディレクトリにOpenTP1管理者に対する書き込み権限があるか。

指定したディレクトリがほかのOpenTP1で使用されていないか。

KFCA00733-I

UAP共用ライブラリのサーチパスを引き継ぎました。　　（Ｓ）

前回のオンライン時のUAP共用ライブラリのサーチパスを引き継ぎました。

(Ｓ)システムを続行します。

KFCA00734-W

UAP共用ライブラリのサーチパスの回復に失敗しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)システムを続行します。前回のオンライン中にUAP共用ライブラリのサーチパスを変更していた場合，その変更は無視されます。

(Ｏ)必要であれば，システムがオンラインになってから，UAP共用ライブラリのサーチパスを変更してください。

KFCA00735-E

UAP共用ライブラリのサーチパスの保存に失敗しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)システムを続行します。ただし，次回のリランではUAP共用ライブラリのサーチパスを正しく引き継げません。

(Ｏ)障害要因を取り除いてから，prcdlpathコマンドでUAP共用ライブラリのサーチパスを設定し直してください。

KFCA00736-E

停止処理が遅延しているプロセスが存在します。次回OpenTP1開始までに強制終了させるか，OSの再起動を行ってください。プロセス一覧：aa....aa （Ｃ＋Ｅ）

プロセスサーバが，子プロセスに強制終了を試みましたが，終了していないプロセスが存在します。

aa....aa：プロセス一覧情報を格納したファイル名

強制終了処理は，OSによって異なります。

【OSがUNIXの場合】

対象プロセスに対し，SIGKILLまたは，SIGQUITシグナルを送信します。

【OSがWindowsの場合】

プロセスサービス定義のprc_terminate_force=Yの場合

対象プロセスに対し，Win32APIのTerminateProcess関数を実行します。

プロセスサービス定義のprc_terminate_force=Nの場合

対象プロセスに対し，強制終了イベントを送信します。イベントを受け取ったプロセスは，Win32APIのExitProcess関数を実行し終了します。

(Ｓ)プロセス一覧情報をプロセス一覧情報ファイルに取得後，OpenTP1システムの停止処理を続行します。プロセス一覧情報の取得方法は，OSによって異なります。なお，情報を取得するコマンドの実行に失敗した場合は，実行結果がファイルに取得されません。

【OSがUNIXの場合】

dateコマンドおよびpsコマンドの実行結果を，プロセス一覧情報ファイルに取得します。

【OSがWindowsの場合】

日時情報を出力するechoコマンドおよびtasklistコマンドの実行結果を，プロセス一覧情報ファイルに取得します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1の停止後，プロセス一覧情報ファイルを確認し，残存プロセスが存在しているかどうか確認してください。残存プロセスが存在していた場合，次に示すOSごとに対処してから，OpenTP1を開始してください。内容確認後，不要となったプロセス一覧情報ファイルは，削除してください。

【OSがUNIXの場合】

残存プロセスがユーザプログラムの場合，プログラム内でSIGQUITシグナルのハンドラを登録しているかどうかを確認してください。プログラム内でSIGQUITシグナルのハンドラを登録している場合は，killコマンドで残存プロセスを終了してください。また，ユーザプログラムからSIGQUITシグナルのハンドラ登録を外し，ユーザプログラムを再作成してください。

【OSがWindowsの場合】

OSを再起動してください。ただし，プロセスの残存理由を調査するためには，OSのカーネルダンプが必要となる場合があります。OSの再起動前に，カーネルダンプを取得することを推奨します。

KFCA00750-E

メモリ不足のためコマンドの実行ができません。

サイズ＝aa....aaバイト 領域種別：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：確保しようとした領域のサイズ（10けた以内の数字）

bb....bb：メモリ不足が発生した領域の種別（15文字以内の英数字）

STATIC_SHMPOOL：静的共用メモリ

PROCESS：プロセス固有メモリ

(Ｓ)コマンドを異常終了します。

〔対策〕メモリ不足の発生した領域の種別が共用メモリの場合は，定義の指定値を見直し，対策後，再度実行してください。

メモリ不足の発生した領域の種別がプロセス固有メモリの場合は，プロセス数を見直し，再度実行してください。

繰り返し発生する場合は保守員に連絡し，原因を調査してください。

KFCA00751-E

コマンドの文法が間違っています。　　（Ｅ）

(Ｏ)コマンドの文法を確かめてください。

KFCA00752-E

ロードモジュール名が不正です。　　（Ｅ）

prclsコマンドの引数（ロードモジュール名）の長さが不正です。

(Ｏ)正しい引数を設定してください。

KFCA00753-E

サーバ名が不正です。　　（Ｅ）

prclsコマンドの引数（サーバ名）の長さが不正です。

(Ｏ)正しい引数を設定してください。

KFCA00754-E

プロセスIDが不正です。　　（Ｅ）

prclsコマンドの引数（プロセスID）の値が不正です。

(Ｏ)正しい引数を設定してください。

KFCA00755-E

プロセス間通信ができません。　　（Ｅ）

プロセス間通信ができないのでコマンドが実行できません。OpenTP1が動作していない，プロセス間通信の環境が整っていないなどの原因が考えられます。

(Ｏ)OpenTP1が動作しているときにコマンドを入力してください。OpenTP1の動作中にこのメッセージが出力された場合は，動作に必要な環境変数が正しく設定されているか確認してください。環境変数については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」の，OpenTP1管理者の環境設定についての説明を参照してください。

KFCA00756-E

コマンドの引数が間違っています。　　（Ｅ）

(Ｏ)正しい引数を設定してください。

KFCA00757-E

aa....aaは存在しません。　　（Ｅ）

次に示すコマンドで指定されたディレクトリは存在しません。

prcdlpathコマンド

prcpathコマンド

prcsvpathコマンド

aa....aa：ディレクトリ名

(Ｏ)正しい引数を設定してください。

KFCA00758-E

aa....aaはディレクトリではありません。　　（Ｅ）

prcpathコマンド，またはprcdlpathコマンドで指定された引数はディレクトリではありません。

aa....aa：ディレクトリ名

(Ｏ)正しい引数を設定してください。

KFCA00759-E

サービスグループ名が不正です。　　（Ｅ）

prclsコマンドの引数（サービスグループ名）の長さが不正です。

(Ｏ)正しい引数を設定してください。

KFCA00760-E

prckillコマンドでエラーが発生しました。

プロセスID：aa....aa　要因：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：エラーが発生したプロセスID

bb....bb：エラーの要因

STATUS：停止しようとしたプロセスがダウン中です。

EXIT：停止しようとしたプロセスはありません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)必要であれば，エラーの要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KFCA00761-E

コマンドでエラーが発生しました。

要因：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：コマンドで発生したエラー要因

PROTOCOL：OpenTP1停止中以外の状態でdcresetコマンドを入力しました。

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)エラーの要因を取り除いたあと，再度実行してください。

なお，OpenTP1の状態によってはdcstop -fでシステムを停止させる必要がある場合があります。

KFCA00771-W

(aa....aa:bb....bb) prc:prcsvpathの設定に，cc....ccが含まれていません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：$DCDIR/aplibおよび$DCDIR/binで，設定に含まれていない内容

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)プロセスサービス定義のprcsvpath定義コマンドの指定に，$DCDIR/aplibおよび$DCDIR/binが含まれているかどうかを確認してください。

KFCA00772-I

使用方法：prctctrl {-s|-e} [-i 確認間隔] [-c 確認回数]　　（Ｅ＋Ｓ）

prctctrlコマンドの使用方法を示します。

KFCA00773-E

コマンドでエラーが発生しました。

要因：aa....aa　　（Ｅ）

prctctrlコマンドを実行しましたが，何らかの要因でエラーとなりました。

aa....aa：コマンドで発生したエラー要因

ALREADY_STARTED：prcteeプロセスはすでに開始されています。

ALREADY_STOPPED：prcteeプロセスはすでに停止されています。

TIME_OUT：prcteeプロセスの開始または停止を確認できませんでした。

NOT_SUPER_USER：コマンドを実行したユーザがスーパユーザではありません。

PRCD_PAUSE：プロセスサーバデーモン（prcd）がKFCA00715-Eメッセージを出力して処理を中断しているか，OpenTP1がセットアップ（dcsetupコマンド）されていません。

PRCD_RETRY：待機系OpenTP1起動失敗時のリトライ機能による系切り替え起動処理中，または待機系の起動リトライ処理中です。

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)エラーの要因を取り除いたあと，再度実行してください。エラー要因がPRCD_RETRYの場合は，KFCA00715-E，KFCA01809-I，またはKFCA01888-Iメッセージが出力されたあと，再度実行してください。

KFCA00774-I

使用方法：prcdlpath {-d | 追加パス名[:追加パス名]}　　（Ｅ＋Ｓ）

prcdlpathコマンドの使用方法を示します。このメッセージは次の場合に出力します。

コマンドのオプションに-hを指定した場合

コマンドのオプションまたは引数の使用方法が誤っている場合

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で再度コマンドを入力してください。

KFCA00775-I

使用方法：prcdlpathls　　（Ｅ＋Ｓ）

prcdlpathlsコマンドの使用方法を示します。このメッセージは，次の場合に出力します。

コマンドのオプションに-hを指定した場合

コマンドの使用方法が誤っている場合

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で再度コマンドを入力してください。

KFCA00791-I

使用方法：prcls [{-a|-s サーバ名|-g サービスグループ名|-l ロードモジュール名|-p プロセスID|-x}]　　（Ｓ）

prclsコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドを異常終了します。

(Ｏ)正しいコマンドを入力し直してください。

KFCA00792-I

使用方法：prcpath　サーチパス名　　（Ｅ）

prcpathコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドを異常終了します。

(Ｏ)正しいコマンドを入力し直してください。

KFCA00794-I

使用方法：prckill [プロセスID[プロセスID]...]　　（Ｅ）

prckillコマンドの形式が誤っている場合に，使用方法を示します。

(Ｓ)コマンドを異常終了します。

(Ｏ)正しいコマンドを入力し直してください。

KFCA00795-I

使用方法：dcreset　　（Ｅ）

dcresetコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドを異常終了します。

(Ｏ)正しいコマンドを入力し直してください。

KFCA00797-E

prc_coredump_filterの設定処理でエラーが発生しました。処理:aa....aa 詳細コード:bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：処理識別コード

bb....bb：詳細コード

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕詳細コードが-20013の場合，Linuxのcoredump_filterファイルにアクセス権限がありません。OSの設定を見直してください。詳細コードが-20013以外の場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA00800-I

スケジューラを準備中です。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA00801-I

スケジューラを回復中です。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA00802-I

スケジューラを開始しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

スケジューラの正常開始・再開始処理が完了しました。

KFCA00803-E

スケジューラを開始できません。理由コード＝aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

スケジューラの正常開始・再開始中に障害が発生しました。

aa....aa：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)スケジューラの正常開始・再開始処理を中止します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し，再度スケジューラを起動してください。

理由コード

意味

対策

1

共用メモリ確保不可

システム環境定義で指定した静的共用メモリサイズを見直し，対策後，OpenTP1を再起動してください。

2

定義解析エラー

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策したあと，再度起動してください。

3

プロセス固有メモリ不足

スケジュールサービス定義のscd_hold_recovery_count指定値を小さくしてください。それでも解消されない場合は，サーバ／サービスの閉塞状態の引き継ぎをあきらめて，scd_hold_recovery_count指定値を0にしてください。

4

ステータスファイルアクセスエラー

スケジュールサービス定義のscd_hold_recovery_countオペランドの指定値を見直し，対策したあと，再度起動してください。scd_hold_recovery_countオペランドの指定値に誤りがない場合は，以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策したあと，再度起動してください。

5

通信障害発生

このメッセージ以前に出力された障害メッセージに従って対策してください。

6

キュー情報ファイルアクセスエラー

キュー情報ファイル（$DCDIR/spool/scdqid1，scdqid2）の作成に失敗しました。キュー情報ファイルへのアクセス権限を含む，$DCDIR下のアクセス権が変更されている可能性があります。アクセス権が変更されているかどうか確認してください。変更されていた場合，$DCDIR下をdcsetupコマンドを使用して再構築してください。再構築しても障害が繰り返し発生する場合は，保守員に連絡してください。

8

ポート番号重複

スケジュールサービス定義のscd_portで指定したポート番号で起動しているプロセスを停止するか，scd_portを定義し直してOpenTP1を起動してください。

10

スケジュールバッファグループ指定不正

スケジュールサービス定義のscdbufgrp定義コマンドを見直し，対策後，OpenTP1を再起動してください。

11

スケジュールバッファグループが共用可能数をオーバ

スケジュールサービス定義のscdbufgrp定義コマンドを見直し，対策後，OpenTP1を再起動してください。

13

スケジュールバッファグループのバッファプールサイズ不正

スケジュールサービス定義のscdbufgrp定義コマンドで指定したメッセージ格納バッファプール長（-eオプション）が，メッセージ格納バッファセル長（-lオプション）の整数倍ではありません。整数倍に切り上げた値を仮定してOpenTP1システムを起動しましたが，メッセージ格納バッファプールの最大サイズを超えています。

スケジュールサービス定義のscdbufgrp定義コマンドを見直し，対策後，OpenTP1を再起動してください。

14

スケジュールバッファグループ指定オプション組み合わせ不正

スケジュールサービス定義のscdbufgrp定義コマンドでメッセージ格納バッファ使用制限サイズ（-sオプション）とメッセージ格納バッファ使用制限率（-pオプション）を同時に指定しています。

スケジュールサービス定義のscdbufgrp定義コマンドを見直し，対策後，OpenTP1を再起動してください。

15

スケジュールバッファグループ指定メッセージ格納バッファ使用制限サイズ指定値不正

スケジュールサービス定義のscdbufgrp定義コマンドでメッセージ格納バッファ使用制限サイズ（-sオプション）の指定値が，メッセージ格納バッファプール長より大きくなっています。

スケジュールサービス定義のscdbufgrp定義コマンドを見直し，対策後，OpenTP1を再起動してください。

16

スケジュールバッファグループ指定オプション組み合わせ不正

スケジュールサービス定義のscdbufgrp定義コマンドでメッセージ格納バッファセル数（-nオプション）とメッセージ格納バッファプール長（-eオプション）を同時に指定しています。

スケジュールサービス定義のscdbufgrp定義コマンドを見直し，対策後，OpenTP1を再起動してください。

17

スケジュールバッファグループ指定メッセージ格納バッファ使用制限値不正

スケジュールサービス定義のscdbufgrp定義コマンドが不正です。次の定義不正が考えられます。

メッセージ格納バッファ使用制限サイズ（-sオプション）の指定値がメッセージ格納バッファセル長（-lオプション）より小さいです。

メッセージ格納バッファ使用制限率（-pオプション）から算出されるメッセージ格納バッファ使用制限サイズが，メッセージ格納バッファセル長（-lオプション）より小さいです。

スケジュールサービス定義のscdbufgrpを見直し，対策後，OpenTP1を再起動してください。

21

マルチスケジューラデーモン起動失敗

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策したあと，再度OpenTP1システムを起動してください。

22

マルチスケジューラ定義不正

スケジュールサービス定義のscdmulti定義コマンドが不正です。次の定義不正が考えられます。

指定されたポート番号が不正（他プロセスと重複など）

-gオプションを省略したscdmulti定義コマンドが複数指定された。

-gオプションに同一名称を指定したscdmulti定義コマンドが複数指定された。

scdmulti定義コマンドを正しく定義し直したあと，再度OpenTP1システムを起動してください。

KFCA00805-I

スケジュールサービスを準備中です。　　（Ｌ＋Ｅ）

スケジュールサービス（スケジューラ下で動作するサーバに対するサービス要求の受け付け）の開始処理を始めました。

KFCA00806-I

スケジュールサービスを開始しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

スケジューラ下で動作するサーバに対するサービス要求の受け付けを開始しました。

KFCA00807-I

スケジュールサービスを終了中です。　　（Ｌ＋Ｅ）

スケジューラ下で動作するサーバに対するサービス要求の受け付けを終了します。計画停止Bの場合は，現在受け付け済みのサービス要求も破棄します。

KFCA00808-I

スケジュールサービスを終了しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

スケジューラ下で動作するサーバに対するサービス要求の受け付けを終了しました。計画停止Bの場合は，スケジュールキューからのサービス要求取り出しも終了しました。

KFCA00809-E

マルチスケジューラを開始できません。

理由コード＝aa....aa　保守情報＝bb....bb(cc....cc)　　（Ｌ＋Ｅ）

マルチスケジューラ起動時にエラーが発生しました。

aa....aa：障害の内容を示す理由コード(10けた以内の数字)

bb....bb：保守情報(8文字以内の英数字)

cc....cc：保守情報(10けた以内の数字)

(Ｓ)スケジューラ開始処理を中止します。

〔対策〕理由コード一覧に従い対策し，再度OpenTP1システムを起動してください。

理由コード

意味

対策

1

定義解析エラー

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策したあと，再度OpenTP1システムを起動してください。

2

ポート番号重複

重複しているポート番号で起動しているプロセスを停止するか，スケジュールサービス定義のscdmulti定義コマンドを定義し直して，再度OpenTP1システムを起動してください。

3

通信障害

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策したあと，再度OpenTP1システムを起動してください。

4

メモリ不足

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策したあと，再度OpenTP1システムを起動してください。

5

ステータスファイルアクセスエラー

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策したあと，再度OpenTP1システムを起動してください。

KFCA00810-I

スケジューラを終了中です。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA00811-I

スケジューラを終了しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA00820-I

サーバを閉塞しました。サーバ名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：閉塞したサーバのサーバ名（8文字以内の英数字）

KFCA00821-E

サーバを閉塞できません。サーバ名：aa....aa

理由コード＝bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

サーバの閉塞中に障害が発生しました。

aa....aa：閉塞できないサーバのサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)サーバの閉塞処理を中止します。

(Ｏ)該当するサーバを閉塞する必要がある場合は，OpenTP1管理者の処置後，閉塞コマンド（scdhold）でサーバを閉塞してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

サーバ名不正

指定されたサーバ名が不正，または該当するサーバが起動されていません。指定誤りの場合は正しいサーバ名を指定して，scdholdコマンドを入力してください。

2

タイミングエラー

スケジューラが未開始，または終了中です。システム再開始後，scdholdコマンドを入力してください。

3

該当サーバ閉塞済み

scdlsコマンドでサーバの状態を確認してください。

4

通信障害発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策したあと，scdholdコマンドを入力してください。

5

プログラムバージョン不一致

OpenTP1の各ライブラリのバージョンを見直し，対策したあと，scdholdコマンドを入力してください。

6

サーバ不正

指定されたサーバは，閉塞不可能なサーバ（MHP，システムサーバ，またはデバッガ連動をするサーバなど）です。指定誤りの場合は，正しいサーバ名を指定して，scdholdコマンドを入力してください。

7

該当サーバ終了準備中

指定されたサーバは終了準備中のため，閉塞できません。指定誤りの場合は，正しいサーバ名を指定して，scdholdコマンドを入力してください。

KFCA00822-I

サービスを閉塞しました。

サーバ名：aa....aa　サービス名：bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：閉塞したサービスを持つサーバのサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：閉塞したサービスのサービス名（32文字以内の英数字）

KFCA00823-E

サービスを閉塞できません。サーバ名：aa....aa

サービス名：bb....bb　理由コード＝cc....cc　　（Ｌ＋Ｅ）

サービスの閉塞中に障害が発生しました。

aa....aa：指定したサーバのサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：閉塞できないサービスのサービス名（32文字以内の英数字）

cc....cc：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)サービスの閉塞処理を中止します。

(Ｏ)該当するサービスを閉塞する必要がある場合は，OpenTP1管理者の処置後，閉塞コマンド（scdhold）でサービスを閉塞してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

サーバ名不正

指定されたサーバ名が不正，または該当するサーバが起動されていません。指定誤りの場合は正しいサーバ名を指定して，scdholdコマンドを入力してください。

2

タイミングエラー

スケジューラが未開始，または終了中です。システム再開始後，scdholdコマンドを入力してください。

3

該当サーバ閉塞済み

scdlsコマンドでサーバの状態を確認してください。

4

通信障害発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策したあと，scdholdコマンドを入力してください。

5

プログラムバージョン不一致

OpenTP1の各ライブラリのバージョンを見直し，対策したあと，scdholdコマンドを入力してください。

6

サーバ不正

指定されたサーバは，閉塞不可能なサーバ（MHP，システムサーバ，またはデバッガ連動をするサーバなど）です。指定誤りの場合は正しいサーバ名を指定して，scdholdコマンドを入力してください。

7

サービス単位の閉塞管理不可

ユーザサービス定義にサービス閉塞管理なし（service_hold＝N）を指定したサーバに対して，サービス閉塞要求を出しました。サービス単位の閉塞管理が必要な場合は，ユーザサービス定義のservice_holdオペランドを見直し，dcsvstop，dcsvstart，scdholdの順にコマンドを入力してください。

8

サービス名不正

指定されたサービス名が不正，または指定されたサーバに該当するサービスがエントリされていません。指定誤りの場合は，正しいサービス名を指定してscdholdコマンドを入力してください。

9

該当サービス閉塞済み

scdlsコマンドでサーバの状態を確認してください。

10

該当サーバ終了準備中

指定されたサーバは終了準備中のため，閉塞できません。指定誤りの場合は，正しいサーバ名を指定してからscdholdコマンドを入力してください。

KFCA00824-I

サービス要求の受け付けが可能な状態でサーバを閉塞しました。サーバ名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

-pオプションを使ってサーバを閉塞しました。

aa....aa：閉塞したサーバのサーバ名（8文字以内の英数字）

KFCA00825-I

サーバを再開始しました。サーバ名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：再開始したサーバのサーバ名（8文字以内の英数字）

KFCA00826-E

サーバを再開始できません。サーバ名：aa....aa

理由コード＝bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

サーバの再開始中に障害が発生しました。

aa....aa：再開始できないサーバのサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)サーバの再開始処理を中止します。

(Ｏ)該当するサーバを再開始する必要がある場合は，OpenTP1管理者の処置後，再開始コマンド（scdrles）でサーバを再開始してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

サーバ名不正

指定されたサーバ名が不正，または該当するサーバが起動されていません。指定誤りの場合は正しいサーバ名を指定して，scdrlesコマンドを入力してください。

2

タイミングエラー

スケジューラが未開始，または終了中です。システム再開始後，scdrlesコマンドを入力してください。

3

該当サーバ未閉塞

scdlsコマンドでサーバの状態を確認してください。

4

通信障害発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策したあと，scdrlesコマンドを入力してください。

5

プログラムバージョン不一致

OpenTP1の各ライブラリのバージョンを見直し，対策したあと，scdrlesコマンドを入力してください。

6

サーバ不正

指定されたサーバはMHP，またはシステムサービスであるため再開始できません。指定誤りの場合は正しいサーバ名を指定して，scdrlesコマンドを入力してください。

7

常駐プロセス起動不可

システムのプロセス数を見直し，対策したあと，scdrlesコマンドを入力してください。

KFCA00827-I

サービスを再開始しました。

サーバ名：aa....aa　サービス名：bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：再開始したサービスを持つサーバのサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：再開始したサービスのサービス名（32文字以内の英数字）

KFCA00828-E

サービスを再開始できません。サーバ名：aa....aa

サービス名：bb....bb 理由コード＝cc....cc　　（Ｌ＋Ｅ）

サービスの再開始中に障害が発生しました。

aa....aa：指定したサーバのサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：再開始できないサービスのサービス名（32文字以内の英数字）

cc....cc：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)サービスの再開始処理を中止します。

(Ｏ)該当するサービスを再開始する必要がある場合は，OpenTP1管理者の処置後，再開始コマンド（scdrles）でサービスを再開始してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

サーバ名不正

指定されたサーバ名が不正，または該当するサーバが起動されていません。指定誤りの場合は正しいサーバ名を指定して，scdrlesコマンドを入力してください。

2

タイミングエラー

スケジューラが未開始，または終了中です。システム再開始後，scdrlesコマンドを入力してください。

3

該当サーバ未閉塞

scdlsコマンドでサーバの状態を確認してください。

4

通信障害発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策したあと，scdrlesコマンドを入力してください。

5

プログラムバージョン不一致

OpenTP1の各ライブラリのバージョンを見直し，対策したあと，scdrlesコマンドを入力してください。

6

サーバ不正

指定されたサーバはMHP，またはシステムサーバなので，閉塞できません。指定誤りの場合は正しいサーバ名を指定して，scdrlesコマンドを入力してください。

7

常駐プロセス起動不可

システムのプロセス数を見直し，対策したあと，scdrlesコマンドを入力してください。

8

サービス単位の閉塞管理不可

ユーザサービス定義にサービス閉塞管理なし（service_hold＝N）を指定したサーバに対して，サービス再開始要求を出しました。サービス単位の閉塞管理が必要な場合は，ユーザサービス定義のservice_holdオペランドを見直し，dcsvstop，dcsvstart，scdrlesの順にコマンドを入力してください。

9

サービス名不正

指定されたサービス名が不正，または指定されたサーバに該当するサービスがエントリされていません。指定誤りの場合は，正しいサービス名を指定してscdrlesコマンドを入力してください。

10

該当サービス未閉塞

scdlsコマンドでサーバの状態を確認してください。

11

該当サーバ-pモードで閉塞中

サーバが-pモードで閉塞しているため，サービス単位での再開始はできません。指定誤りの場合は，正しいサービス名を指定して，scdrlesコマンドを入力してください。

KFCA00829-W

メッセージ格納プールの使用率がaaa%を超えました。サーバ名：bb....bb(cc....cc)　サービス要求数：dd....dd　使用可能サイズ：ee....ee　使用中サイズ：ff....ff　使用率：ggg　　（Ｌ＋Ｅ）

aaa：メッセージ格納バッファプールの使用率の上限値（10進数，3けた以内）

bb....bb：メッセージ格納バッファプールの使用率の上限値を超えたサーバ名（8文字以内の英数字）

cc....cc：スケジュールバッファグループ名（8文字以内の英数字，スケジュールバッファグループ未使用時は，"********"を表示します）

dd....dd：スケジュールキューに滞留しているサービス要求数（10進数，7けた以内）

ee....ee：メッセージ格納用プールの使用可能サイズ（バイト）（10進数，10けた以内）

ff....ff：メッセージ格納用プールの使用中サイズ（バイト）（10進数，10けた以内）

ggg：メッセージ格納用プールの最大サイズに対する使用サイズの割合（10進数，3けた以内，小数点以下は切り捨てて表示します）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕このメッセージが頻繁に出力される場合は，サービス要求数に対して，メッセージ格納バッファプールが不足している可能性があります。

ユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義に指定したmessage_store_buflenオペランドの指定値を見直してください。スケジュールバッファグループ名が表示されている場合には，スケジュールサービス定義のscdbufgrpオペランドの指定値を見直してください。

KFCA00830-E

サーバを起動できません。サーバ名：aa....aa

理由コード＝bbbbbbbbbb　　（Ｌ＋Ｅ）

サーバの起動処理中に障害が発生しました。

aa....aa：起動できないサーバのサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)サーバの起動処理を中止します。

(Ｏ)該当するサーバを起動する必要がある場合は，OpenTP1管理者の処置後，サーバ起動コマンド（dcsvstart）でサーバを起動してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

該当サーバ，またはサービスグループ起動済み

指定されたサーバ，またはサービスグループは，すでに起動されています。指定誤りの場合は，正しいサーバ名，またはサービスグループ名（ユーザサービス定義）を指定して，dcsvstartコマンドを入力してください。

2

タイミングエラー

スケジューラが未開始，または終了中です。システム再開始後，dcsvstartコマンドを入力してください。

3

サーバ数不正

スケジューラ下で動作できるサーバ数を超えました。スケジュールサービス定義のscd_server_countを見直し，対策したあと，dcsvstartコマンドを入力してください。

4

通信障害発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策したあと，dcsvstartコマンドを入力してください。

5

プログラムバージョン不一致

OpenTP1の各ライブラリのバージョンを見直し，対策したあと，dcsvstartコマンドを入力してください。

6

常駐プロセス起動不可

次の手順で対策してください。

(1)プロセスサービス定義のprc_process_countオペランドのプロセス数を見直してください。

(2)オペレーティングシステムのプロセス数を見直してください。

(3)dcsvstartコマンドを入力してください。

7

メモリ不足

直前にKFCA00855-Eが出力され，その領域種別がSTATIC_SHMPOOLまたはDYNAMIC_SHMPOOLの場合は，システム環境定義で指定したメモリサイズを見直してください。それ以外の場合は，直前に出力されるメッセージに従って対策したあと，dcsvstartコマンドを入力してください。

8

定義解析エラー

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策したあと，dcsvstartコマンドを入力してください。障害メッセージが出力されていなければ，ユーザサービス定義，ユーザサービスデフォルト定義のparallel_countオペランド，またはserviceオペランドを見直し，対策したあと，dcsvstartコマンドを入力してください。

10

スケジュールバッファグループ指定不正

ユーザサービス定義に指定したスケジュールバッファグループ名が不正です。指定誤りの場合は，正しいスケジュールバッファグループ名を指定したあと，ユーザサーバを起動し直してください。

11

スケジュールバッファグループ指定オプション組み合わせ不正

ユーザサービス定義のscdbufgrp定義コマンドでメッセージ格納バッファ使用制限サイズ（-sオプション）とメッセージ格納バッファ使用制限率（-pオプション）を同時に指定しています。

ユーザサービス定義のscdbufgrp定義コマンドを見直し，対策したあと，dcsvstartコマンドを入力してください。

12

スケジュールバッファグループ指定メッセージ格納バッファ使用制限サイズ指定値不正

ユーザサービス定義のscdbufgrp定義コマンドでメッセージ格納バッファ使用制限サイズ（-sオプション）の指定値が，スケジュールサービス定義で指定されているメッセージ格納バッファプール長より大きいです。

ユーザサービス定義のscdbufgrp定義コマンドを見直し，対策したあと，dcsvstartコマンドを入力してください。

13

スケジュールバッファグループ指定メッセージ格納バッファ使用制限値不正

ユーザサービス定義のscdbufgrp定義コマンドが不正です。次の定義不正が考えられます。

メッセージ格納バッファ使用制限サイズ（-sオプション） の指定値が，スケジュールサービス定義のscdbufgrp定義コマンドに指定されているメッセージ格納バッファセル長（-lオプション）より小さいです。

メッセージ格納バッファ使用制限率（-pオプション）から算出されるメッセージ格納バッファ使用制限サイズがスケジュールサービス定義のscdbufgrp定義コマンドに指定されているメッセージ格納バッファセル長（-lオプション）より小さいです。

ユーザサービス定義のscdbufgrpを見直し，対策したあと，dcsvstartコマンドを入力してください。

21

マルチスケジューラ定義不正

ユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のscdmulti定義コマンドが不正です。次の定義不正が考えられます。

scdmulti定義コマンドが複数指定されています。

-gオプションに指定した名称がスケジュールサービス定義のscdmulti定義コマンドで指定されていません。

-gオプションを省略したが，スケジュールサービス定義に-gオプションを省略したscdmulti定義コマンドが指定されていません。

scdmulti定義コマンドを正しく定義し直したあと，再度サーバを起動してください。

31

ノード間負荷バランス拡張機能定義不正

ユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のlevelup_queue_countオペランド，またはleveldown_queue_countオペランドが不正です。定義の指定値を見直し，対策したあと，dcsvstartコマンドを入力してください。

32

ノード間負荷バランス拡張機能共用メモリ取得失敗

ノード間負荷バランス機能で必要な共用メモリが不足しています。システム環境定義で指定した静的共用メモリサイズを見直し，対策したあと，dcsvstartコマンドを入力してください。

KFCA00831-W

サーバに対するサービス要求がスケジューリングできません。サーバ名：aa....aa サービス名：bb....bb 理由コード＝cc....cc 保守情報＝dd....dd

scdsvcdef定義コマンドの指定によって，サーバへのサービス要求がスケジュールキューに登録できませんでした。

aa....aa：サービス要求をスケジュールできなかったサーバ名

bb....bb：サービス要求をスケジュールできなかったサービス名

cc....cc：サービス要求をスケジュールできなかった理由コード

理由コードと対策を表に示します。

dd....dd：保守情報

(Ｓ)処理を中止します。

〔対策〕次に示す理由コード一覧を見て対策してください。サービス要求をスケジュールキューに登録できない状態が連続して発生した場合，同じ理由コードでのこのメッセージの出力は抑止されます。次にこのメッセージが出力されるタイミングは，スケジュールキューに一度でもサービス要求が登録できたあとに，再度登録できない状態になった場合です。

理由コード

意味

対策

SERVICE_COUNT

キューイング可能なサービス要求数の上限を超えた。

該当サーバおよびサービスのキューイング可能なサービス要求数（ユーザサービス定義のscdsvcdef定義コマンドの-nオプション）を見直し，必要であれば定義を修正してサーバを再起動してください。

MESSAGE_BUFFER

キューイング可能なメッセージ格納バッファプール長の上限を超えた。

該当サーバおよびサービスのキューイング可能なメッセージ格納バッファプール長（ユーザサービス定義のscdsvcdef定義コマンドの-lオプション）を見直し，必要であれば定義を修正してサーバを再起動してください。

KFCA00833-W

スケジュールキューにサービス要求が滞留しています。サーバ名：aa....aa　処理率=bb....bb％ 保守情報1：cc....cc, dd....dd,ee....ee　保守情報2：ff....ff,gg....gg,hh....hh,ii....ii,j　　（Ｌ＋Ｅ）

スケジュールキューにサービス要求が滞留しているサーバがあります。

aa....aa：サービス要求が滞留しているユーザサーバ名

bb....bb：サービス要求の滞留数に対して，実際にサービスが実行された割合（%）

cc....cc：スケジュールキューの滞留監視処理内の前回のサービス要求の滞留数

dd....dd：スケジュールキューの滞留監視処理内の現在のサービス要求の滞留数

ee....ee：スケジュールキューの滞留監視時間内に処理されたサービス要求数

ff....ff：ユーザサービス定義またはユーザサービスデフォルト定義のstay_watch_queue_countオペランドの指定値

gg....gg：ユーザサービス定義またはユーザサービスデフォルト定義のstay_watch_check_rateオペランドの指定値（%）

hh....hh：ユーザサービス定義またはユーザサービスデフォルト定義のstay_watch_start_intervalオペランドの指定値（秒）

ii....ii：ユーザサービス定義またはユーザサービスデフォルト定義のstay_watch_check_intervalオペランドの指定値（秒）

j：ユーザサービス定義またはユーザサービスデフォルト定義のstay_watch_abortオペランドの指定（YまたはN）

(Ｓ)ユーザサービス定義またはユーザサービスデフォルト定義のstay_watch_abortオペランドの指定値によって処理が異なります。

stay_watch_abortオペランドにN（デフォルト値）を指定した場合

処理は続行します。スケジュールキューにサービス要求が滞留している状態が続くと，stay_watch_check_intervalオペランドの指定値ごとにこのメッセージが繰り返し出力されます。

stay_watch_abortオペランドにYを指定した場合

KFCA00834-Eメッセージを出力し，スケジュールサービスのシステムデーモンが異常終了して，OpenTP1がシステムダウンします。

〔対策〕ユーザサーバのサービス処理が遅延しているか，またはシステム全体が高負荷な状態であることが考えられます。OSのシステムコマンドを利用して原因を調査して対策したあとに，OpenTP1を再起動してください。また，-pオプションを指定してscdlsコマンドを実行した結果を保存し，必要に応じて保守員に連絡してください。

KFCA00834-E

サーバの処理率が低いため，OpenTP1を停止します。サーバ名：aa....aa　処理率=bb....bb％ 保守情報1：cc....cc, dd....dd,ee....ee　保守情報2：ff....ff,gg....gg,hh....hh,ii....ii,j　　（Ｌ＋Ｅ）

スケジュールキューにサービス要求が滞留し，処理率の低いサーバがあるため，OpenTP1を停止します。

aa....aa：サービス要求が滞留しているユーザサーバ名

bb....bb：サービス要求の滞留数に対して，実際にサービスが実行された割合（%）

cc....cc：スケジュールキューの滞留監視処理内の前回のサービス要求の滞留数

dd....dd：スケジュールキューの滞留監視処理内の現在のサービス要求の滞留数

ee....ee：スケジュールキューの滞留監視時間内に処理されたサービス要求数

ff....ff：ユーザサービス定義またはユーザサービスデフォルト定義のstay_watch_queue_countオペランドの指定値

gg....gg：ユーザサービス定義またはユーザサービスデフォルト定義のstay_watch_check_rateオペランドの指定値（%）

hh....hh：ユーザサービス定義またはユーザサービスデフォルト定義のstay_watch_start_intervalオペランドの指定値（秒）

ii....ii：ユーザサービス定義またはユーザサービスデフォルト定義のstay_watch_check_intervalオペランドの指定値（秒）

j：ユーザサービス定義またはユーザサービスデフォルト定義のstay_watch_abortオペランドの指定（YまたはN）

〔対策〕ユーザサーバのサービス処理が遅延しているか，またはシステム全体が高負荷な状態であることが考えられます。OSのシステムコマンドを利用して原因を調査して対策したあとに，OpenTP1を再起動してください。

KFCA00835-E

サーバを終了できません。サーバ名：aa....aa

理由コード＝bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

サーバの終了処理中に障害が発生しました。

aa....aa：終了できないサーバのサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)サーバの終了処理を中止します。dcstopコマンド実行時にこのメッセージが出力された場合，該当するサーバを無視して，システムの終了処理を続行します。

(Ｏ)該当するサーバを終了する必要がある場合，サーバ停止コマンド（dcsvstop -f）でサーバを強制停止してください。dcstopコマンド実行時にこのメッセージが出力された場合，システム終了後に該当するサーバのプロセスを消滅させてください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

原因／対策

1

該当サーバ未起動

指定されたサーバ，またはサービスグループが，起動されていません。

2

タイミングエラー

スケジューラが未開始，または終了中です。

3

通信障害発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

4

プログラムバージョン不一致

OpenTP1の各ライブラリのバージョンを見直し，対策してください。

5

メモリ不足

直前にKFCA00855-Eが出力され，その領域種別がSTATIC_SHMPOOLまたはDYNAMIC_SHMPOOLの場合は，システム環境定義で指定したメモリサイズを見直してください。それ以外の場合は，直前に出力されるメッセージに従って対策してください。

6

定義解析エラー

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

KFCA00836-E

サーバプロセスを生成できません。

サーバ名：aa....aa　理由コード＝bb....bb（cc....cc）　　（Ｌ＋Ｅ）

サーバスケジュール時に，サーバプロセスの生成に失敗しました。

aa....aa：サーバプロセスを生成できなかったサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：サーバプロセス生成失敗の理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

cc....cc：内部コード（10けた以内の整数）

(Ｓ)サーバのスケジュールを延期します。理由コードが99のときは，OpenTP1が異常終了する場合があります。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

処理を打ち切りたい場合は，該当するサーバを強制停止してください。

このメッセージは約10秒ごとに出力されますが，一度に最大5サーバ分のメッセージしか出力されません。そのため，5サーバ分のメッセージが出力されている場合は，それ以外のサーバも同じ状況である可能性があるので，確認してください。

理由コード

意味

対策

1

システム，またはOpenTP1で設定された，プロセス数の上限値に達しました。

実行中のプロセスを減らしてください。またはプロセス数の上限値を見直してください。

2

システム，またはOpenTP1でメモリ不足発生

OSのメモリ設定を見直し，メモリ不足を解消させてください。メモリ不足が解消しない場合は，保守員に連絡してください。

定義で指定されたロードモジュールがない。

プロセスサービス定義のprcsvpath定義で指定，またはprcpathコマンドで変更したパスに，サーバ用のロードモジュールが格納されているか確認してください。または，ユーザサービス定義のmoduleオペランドの指定を確認してください。

3

タイミングエラー

長時間解消されない場合は，保守員に連絡してください。

99

システムエラー

KFCA00837-I

サーバの終了処理を保留しています。サーバ名：aa....aa

サーバ情報＝（b，ccc，ddd，eee，ff....ff）　　（Ｌ＋Ｅ）

サーバが終了できない状態が発生しているため，サーバの終了処理を保留しています。

aa....aa：終了を保留しているサーバ名（8文字以内の英数字）

b：サーバの状態

サーバの状態を表に示します。

ccc：常駐プロセス数（3けた以内の数字）

ddd：最大プロセス数（3けた以内の数字）

eee：起動プロセス数（3けた以内の数字）

サーバの状態がDの場合，起動プロセス数は-1とします。

ff....ff：スケジュールキュー上のサービス要求数（6けた以内の数字）

〔対策〕該当するサーバが長時間終了しない場合には，次の処置をしてください。

サーバがMHP以外の場合

スケジュールキュー上のサービス要求数が減らない状態が長時間続いていることが確認された場合，状況に応じて次の処置をしてください。

サーバの状態がP，H以外のとき

閉塞コマンド（scdhold）で該当するサーバを閉塞して，スケジュールキュー上のサービス要求を破棄してください。

サーバの状態がPのとき

閉塞コマンド（scdhold）で該当するサーバを閉塞して，スケジュールキュー上のサービス要求を破棄してください。または，再開始コマンド（scdrles）で該当するサーバの閉塞状態を解除して，スケジュールキュー上のサービス要求を実行処理してください。

また，該当するサーバに対するスケジュールキュー上にサービス要求が残っていない状態が長時間続いている場合，保守員に連絡してください。

サーバがMHPの場合

次の順に対策してください。

該当するサービスグループの入力キューのスケジュールをmcfthldiqコマンドで保留してください。

1.の状態で，ユーザサーバをdcsvstop -dfで強制終了してください。

ユーザサーバをdcsvstartコマンドで再開始してください。

入力キューのスケジュールの保留をmcftrlsiqコマンドで解除してください。

サーバの状態

内容

E

サーバ終了処理中

H

サーバ閉塞中

P

サーバ閉塞中（サービス要求の受信可能）

D

サーバプロセス異常終了中

なお，このメッセージが出力される障害の事例と調査手順については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

KFCA00838-W

スケジューリングが遅延しています。

サーバ名：aa....aa 保守情報：bb....bb,cc....cc,d,ee....ee　　（Ｌ＋Ｅ）

スケジュールキューによるスケジューリングが遅延しているサーバがあります。

aa....aa：サーバ名

bb....bb：スケジュールキューに滞留しているサービス要求数（10けた以内の数字）

cc....cc：ユーザサービス定義のschedule_delay_limitオペランドで指定したスケジュール遅延限界経過時間（5けた以内の数字）（単位：秒）

d：ユーザサービス定義のschedule_delay_abortオペランドで指定したスケジュール遅延時のシステムダウン可否（NまたはY）

ee....ee：スケジュールキューの監視を開始した時刻の通算秒（10けた以内の数字）

(Ｓ)ユーザサービス定義のschedule_delay_abortオペランドの指定値によって処理が異なります。

schedule_delay_abortにN（デフォルト値）を指定した場合，このメッセージを出力して処理を続行します。スケジュールキューによるスケジューリングが長時間遅延すると，このメッセージを繰り返し出力します。

schedule_delay_abortにYを指定した場合，スケジュールサービスのシステムデーモンが異常終了して，OpenTP1がシステムダウンします。

〔対策〕ユーザサーバのサービス処理が遅延しているか，またはシステム全体が高負荷な状態であることが考えられます。

OSのシステムコマンドを利用するなどして要因を調査し，対策したあとにOpenTP1を再起動してください。また，scdlsコマンドに-pオプションを指定してコマンドを入力した結果を保存し，必要に応じて保守員に連絡してください。

KFCA00839-E

スケジューリングが遅延したためシステムダウンします。

サーバ名：aa....aa 保守情報：bb....bb,cc....cc,d,ee....ee　　（Ｌ＋Ｅ）

スケジュールキューによるスケジューリングが遅延したサーバがあるためシステムダウンします。

aa....aa：サーバ名

bb....bb：スケジュールキューに滞留しているサービス要求数（10けた以内の数字）

cc....cc：ユーザサービス定義のschedule_delay_limitオペランドで指定したスケジュール遅延限界経過時間（5けた以内の数字）（単位：秒）

d：ユーザサービス定義のschedule_delay_abortオペランドで指定したスケジュール遅延時のシステムダウン可否（NまたはY）

ee....ee：スケジュールキューの監視を開始した時刻の通算秒（10けた以内の数字）

〔対策〕ユーザサーバのサービス処理が遅延しているか，またはシステム全体が高負荷な状態であることが考えられます。

OSのシステムコマンドを利用するなどして要因を調査し，対策したあとにOpenTP1を再起動してください。

KFCA00840-E

定義解析中に障害が発生しました。サーバ属性：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：定義解析処理対象サーバの属性(6文字以内の英数字)

"SYSTEM"：システムサーバ

"USER"：ユーザサーバ

1.，2.の場合ごとに説明します。

システムサーバの場合

ユーザサーバの場合

(Ｓ)

OpenTP1を異常終了します。

該当するユーザサーバに対する処理を中止し，プロセスを終了させます。

〔対策〕

定義の内容を見直し，対策後，OpenTP1を再度起動してください。繰り返し発生する場合は，保守員に連絡してください。

定義の内容を見直し，対策後，該当するユーザサーバをdcsvstartコマンドで起動してください。繰り返し発生する場合は，保守員に連絡してください。

KFCA00841-E

サーバの定義ファイルにサービスグループ名の定義がありません。サーバ名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：定義エラーが発生したサーバのサーバ名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)サーバの起動処理を中止します。

(Ｏ)該当するサーバを起動する必要がある場合は，OpenTP1管理者の処置後，サーバ起動コマンド（dcsvstart）でサーバを起動してください。

〔対策〕次のどれかの対策を実施してください。

該当するサーバの定義ファイルにサービスグループ名の定義を追加してください。

該当するサーバの強制停止後に定義ファイルを変更した可能性があります。その場合は定義ファイルを元に戻し，該当するサーバを正常終了させてから，定義ファイルを変更してください。

KFCA00843-I

サーバのプロセス数を変更しました。サーバ名：aa....aa

scdchprcコマンドによってサーバのプロセス数を変更しました。

aa....aa：プロセス数を変更したサーバ名

KFCA00844-E

scdchprcコマンドでエラーが発生しました。サーバ名：aa....aa　理由コード＝bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

scdchprcコマンド処理中にエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド処理中にエラーが発生したサーバ名。サーバを特定しない場合には"*******"を表示します。

bb....bb：エラー内容を示す理由コード。

(S)該当サーバに対するコマンド処理を中止します。

-a指定の場合はほかのサーバについて処理を続行します。

(O)理由コードで原因を調査して再度コマンドを実行してください。

理由コード

意味

対策

1※1

パラメタ不正

指定されたオプションまたは引数が不正ですので見直してください。

2※1

オプション指定不正

-pオプションの指定を見直してください。

11

サーバ名不正

指定されたサーバ名が不正，またはサーバが起動されていません。サーバ名またはサーバの起動状況を見直してください。

12

サーバ不正

指定されたサーバはプロセス数の変更ができないサーバ（システムサーバやデバッガ連動を行うサーバなど）です。サーバ名を見直してください。

13

サーバ終了中

指定されたサーバは終了中のため，プロセス数を変更できません。サーバ名を見直してください。

14

スケジュールサービス未起動

スケジュールサービスが未起動または終了中です。スケジュールサービス起動後にコマンドを実行してください。

15

タイミングエラー

再度コマンドを実行してください。

21

定義解析エラー

直前に出力されているメッセージを参照してください。

22

タイムアウト

コマンド処理がタイムアウトになりました。syslogfileに要因となるような障害メッセージが出力されていないかどうかを確認してください。なお，通信障害以外の原因の場合は，タイムアウト後もコマンド処理が続行されている場合があります。

23

メモリ不足

OSのメモリ設定を見直し，メモリ不足を解消してください。

24

プログラムバージョン不一致

OpenTP1の各ライブラリのバージョンを見直してください。

25

プロセス数上限オーバ

システムまたはOpenTP1で指定されたプロセス数の上限に達したため，常駐プロセス数を増やせませんでした。プロセス数を減らすか，プロセス数の上限値を見直してください。

26

通信障害

プロセス間通信が失敗しました。syslogfileに要因となるような障害メッセージが出力されていないかどうかを確認してください。

27

プロセス起動エラー

常駐プロセスの起動に失敗しました。syslogfileに要因となるような障害メッセージが出力されていないかどうかを確認してください。

-19xx※2

メッセージ出力エラー

メッセージの出力に失敗しました。syslogfileに要因となるような障害メッセージが出力されていないかどうかを確認してください。

注※１

この理由コードの場合はメッセージログファイルには出力されません。

注※2

xxは，00〜99のどれかの値となります。

KFCA00845-W

サーバ閉塞状態の引き継ぎに失敗しました。

理由コード＝aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

システム再開始処理で，サーバ閉塞状態の引き継ぎ中に障害が発生しました。

aa....aa：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)閉塞する必要があるサーバが存在する場合は，閉塞コマンド（scdhold）で該当するサーバを閉塞してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード1，または3の場合，次回のシステム再開始時に閉塞状態が正しく引き継げなくなることがあります。そのため，次回のシステム再開始では，スケジュールサービス定義のscd_hold_recovery_countに0を指定して，閉塞状態の引き継ぎをいったん中止してください。

理由コード

意味

対策

1

ステータスファイルアクセスエラー

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。閉塞の引き継ぎが必要なサーバは，dcsvstop，dcsvstart，scdholdの順にコマンドを入力し，再度閉塞状態にしてください。

2

閉塞情報不整合

前回のオンラインの閉塞状態が引き継げないので，閉塞の引き継ぎが必要なサーバは，dcsvstop，dcsvstart，scdholdの順にコマンドを入力し，再度閉塞状態にしてください。

3

プロセス固有メモリ不足

4

閉塞情報がありません

前回のオンラインで，スケジュールサービス定義のscd_hold_recovery_countに0を指定した場合は，問題ありません。0を指定していない場合は，前回のオンラインの閉塞状態が引き継げないので，閉塞の引き継ぎが必要なサーバは，dcsvstop，dcsvstart，scdholdの順にコマンドを入力し，再度閉塞状態にしてください。

KFCA00846-W

閉塞情報の登録に失敗したため，システム全面回復時に該当サーバ，又はサービスの閉塞状態を引き継げません。

サーバ名：aa....aa　理由コード＝bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

サーバ，またはサービスの閉塞は完了しましたが，閉塞情報のファイルへの書き込みに失敗しました。このため，次回のシステム全面回復時に閉塞状態の引き継ぎはできません。

aa....aa：閉塞情報の書き込みに失敗したサーバのサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)システム全面回復時に閉塞状態の引き継ぎが必要な場合は，OpenTP1管理者の処置後，閉塞コマンド（scdhold）で再度サーバ，またはサービスを閉塞してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

ステータスファイルアクセスエラー

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。閉塞の引き継ぎが必要なサーバは，dcsvstop，dcsvstart，scdholdの順にコマンドを入力し，再度閉塞状態にしてください。

2

閉塞状態サーバ／サービス数超過

スケジュールサービス定義のscd_hold_recovery_countオペランドで指定した，閉塞状態の引き継ぎが必要なサーバ，およびサービスの合計数が少な過ぎます。閉塞状態の引き継ぎが必要な場合は，スケジュールサービス定義，ユーザサービス定義，およびユーザサービスデフォルト定義を見直し，対策したあと，OpenTP1を再度起動してください。

3

メモリ不足

運用状況に合わせて，次のどれかの対策を行ってください。

(1)ユーザサービス定義でservice_hold＝Nとする。

(2)ユーザサービス定義でhold_recovery＝Nとする。

(3)サーバ当たりのサービス数を64以下にする。

KFCA00847-W

キュー情報の登録に失敗したため，次回システム開始時にメッセージキューを自動削除できません。サーバ名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

キュー情報のファイルへの書き込みに失敗したので，次回システム開始時にメッセージキューを自動削除できません。

aa....aa：キュー情報の書き込みに失敗したサーバのサーバ名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

KFCA00848-I

サーバプロセスを再起動します。サーバ名： aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：サーバプロセスを再起動したサーバ名（8文字以内の英数字）

KFCA00849-W

サーバの負荷レベルを変更しました。サーバ名：aa....aa レベル：bb....bb,cc....cc　　（Ｌ＋Ｓ）

ユーザサーバの負荷レベルを変更しました。

aa....aa：負荷レベルを変更したサーバ名

bb....bb：変更前の負荷レベル（LEVEL0，LEVEL1，またはLEVEL2）

cc....cc：変更後の負荷レベル（LEVEL0，LEVEL1，またはLEVEL2）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)このメッセージが頻繁に出力される場合は，スケジュールキューに登録されるサービス要求に対して，ユーザサーバの処理能力が不足している可能性があります。必要に応じてユーザサーバのサービス実行時間などを参照し，サーバの処理能力が妥当かどうか見直してください。

KFCA00850-E

aa....aaシステムコールでエラーが発生したため，該当サーバに対するスケジューリングができません。

リターン情報＝bb....bb　サーバ名：cc....cc　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：エラーが発生したシステムコール名

bb....bb：システムコールのリターンコード（errnoの値）

cc....cc：エラーが発生したサーバのサーバ名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)該当するサーバに対する処理を中止します。

〔対策〕リターン情報によって原因を調査し，対策してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

MSGGETシステムコールがエラーの場合は，システムパラメタのMSGMNI（メッセージパラメタ）の値を見直してください。修正が必要な場合は修正後，システムを再度起動してください。

MSGSND/MSGRCVシステムコールがerrno＝13でエラーとなっている場合は，ユーザサービス定義のgidオペランドを見直してください。

gidオペランドでOpenTP1管理者のグループIDと異なるものを指定していると，このエラーが発生します。この場合，gidオペランドでOpenTP1管理者のグループIDを指定するか，gidオペランドを省略してください。

KFCA00851-E

MSGCTLシステムコールでエラーが発生したため，メッセージキューを削除できません。リターン情報＝aa....aa

キューID＝bb....bb

aa....aa：システムコールのリターンコード（errno）

bb....bb：エラーが発生したメッセージキューのキューID

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)キューの削除が必要であれば，ipcrmコマンドで該当するメッセージキューを削除してください。

〔対策〕リターン情報で原因を調査し，対策してください。原因がわからない場合，またはこのメッセージが繰り返し発生する場合は，保守員に連絡してください。

KFCA00852-E

キュー情報の取得に失敗したため，メッセージキューを削除できません。理由コード＝aa....aa

aa....aa：理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)キュー削除処理を中止します。

〔対策〕以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

理由コード

意味

対策

1

メモリ不足

不要なプロセスを終了させて，再度起動してください。

2

キュー情報ファイルアクセスエラー

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策したあと，再度起動してください。また，$DCDIR/spool/下のファイルを不当にアクセスしていないか確認してください。

3

プログラムバージョン不一致

OpenTP1のコマンド，ライブラリなどのバージョンを見直し，対策したあと，再度起動してください。

4

環境変数不正

環境変数DCDIRを正しく設定し，再度起動してください。

KFCA00853-E

メッセージ格納バッファプールのメモリ不足が連続して発生しました。サーバ名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

メッセージ格納バッファプールのメモリ不足がscd_poolfull_check_intervalオペランドで指定したインタバル時間中にscd_poolfull_check_countオペランドで指定した回数以上発生しています。

aa....aa：メモリ不足が発生したサーバのサーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕該当するサーバで障害が発生している場合は，障害を対策してサーバを再起動してください。

該当するサーバで障害が発生していない場合は，該当サーバのメッセージ格納バッファプール，またはプロセス数を大きくして，サービス要求が滞留しないようにしてください。

繰り返し発生する場合は，保守員に連絡してください。

KFCA00854-E

メッセージ格納バッファプールのメモリ不足が発生しました。サーバ名：aa....aa QUECNT：bb....bb POOL_SIZE：cc....cc FREE_POL：dd....dd MSG_SIZE：ee....ee　　（Ｌ＋Ｅ）

該当するサーバ用のメッセージ格納バッファプールのメモリ不足が発生したため，クライアントからのメッセージを格納できません。

aa....aa：メモリ不足が発生したサーバのサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：スケジュールキューに滞留しているサービス要求数（7けた以内の10進数）

cc....cc：メッセージ格納バッファプールの全体サイズ（10けた以内の10進数）

dd....dd：メッセージ格納バッファプールの未使用サイズ（10けた以内の10進数）

ee....ee：格納できなかったメッセージサイズ（8けた以内の10進数）

(Ｓ)処理を中止します。

〔対策〕該当するサーバに障害が発生している場合は，対策後，再度実行してください。障害が発生していない場合は，次に示すどちらかの値を大きくしてください。必要に応じて，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」の障害事例と調査手順についての記載を参照してください。

スケジュールメッセージ格納バッファプール長

該当するサーバの定義の，message_store_buflenオペランドの指定値。メッセージバッファグループを使用している場合は，該当するサーバのスケジュールサービス定義のscdbufgrp定義コマンドの指定値。

該当するサーバのプロセス数

該当するサーバの定義の，parallel_countオペランドの指定値。

上記の対策をしてもこのメッセージが繰り返し出力される場合は，保守員に連絡してください。

KFCA00855-E

メモリ不足が発生しました。

サイズ＝aa....aaバイト　領域種別：bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：確保しようとした領域のサイズ（10けた以内の数字）

bb....bb：メモリ不足が発生した領域の種別（15文字以内の英数字）

STATIC_SHMPOOL：静的共用メモリ

DYNAMIC_SHMPOOL：動的共用メモリ

PROCESS：プロセス固有メモリ

(Ｓ)処理を中止します。

〔対策〕メモリ不足の発生した領域の種別が共用メモリの場合は，定義の指定値を見直し，対策後，再度実行してください。メモリ不足の発生した領域の種別がプロセス固有メモリの場合は，プロセス数を見直し，対策後，再度実行してください。繰り返し発生する場合は，保守員に連絡してください。

KFCA00856-E

スケジューラライブラリとスケジューラデーモンのプログラムバージョン不一致が発生しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

〔対策〕現在使用中のOpenTP1が提供したライブラリを使用して，ユーザサーバを再作成してください。

繰り返し発生する場合は保守員に連絡してください。

KFCA00857-E

スケジューラの処理中にバージョン不一致が発生しました。

バージョン種別：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：不一致が発生したバージョン種別

TABLE：テーブルバージョン

REQUEST：サービス要求ヘッダバージョン

COMMAND：コマンドバージョン

STATUS：ステータスファイルバージョン

HOLD：閉塞ファイルバージョン

QUEUE：キュー情報ファイルバージョン

NAMDATA：ネームサーバ登録情報バージョン

(Ｓ)処理を中止します。

〔対策〕現在使用中のOpenTP1の環境を調査し，必要であれば，対策したあと，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA00858-W

スケジュールサービスが遅延しています。サーバ名：aa....aa

自プロセスID：bb....bb 処理プロセスID：cc....cc

保守情報：dd....dd，ee....ee，ff....ff，gg....gg，hh....hh，ii....ii　　（Ｌ＋Ｅ）

スケジュールサービスに負荷が集中しているか，または，他プロセスのスケジュールサービス処理が遅延しているため，該当するサーバの処理が遅くなっています。

aa....aa：処理中のサーバ名（9文字以内の英数字）

bb....bb：スケジュールサービスが遅延しているプロセスID

cc....cc：スケジュールサービスを処理しているプロセスID

dd....dd：サーバ管理テーブルの相対アドレス（10けた以内の16進）

ee....ee：スケジュールサービスが遅延しているスレッドID（10けた以内の数字）

ff....ff：スケジュールサービスを処理しているプロセスで同時に発生しているサービスの処理数（2けた以内の数字）

スケジュールサービスを処理しているプロセスによっては，出力されない場合があります。

gg....gg：スケジュールサービスを処理しているプロセスで同時に発生したサービス処理数のピーク値（2けた以内の数字）

スケジュールサービスを処理しているプロセスによっては，出力されない場合があります。

hh....hh：該当サーバで起動中プロセスの起動時刻（10けた以内の数字）

ii....ii：該当サーバのプロセス起動遅延時間のピーク値（10けた以内の数字）

(Ｓ)処理を続行します。スケジュールサービスの遅延が長時間続くとこのメッセージが何回も出力されることがあります。

〔対策〕このメッセージが同一プロセスから繰り返し出力され，処理プロセスIDでOpenTP1のシステムサーバプロセスが表示されている場合は，保守員に連絡してください。

処理プロセスIDでユーザサーバプロセスやコマンドプロセスが表示されている場合は，該当するプロセスを強制停止して，コアファイルにダンプを取得し，保守員に連絡してください。

KFCA00878-W

サービスグループの種別に誤りがあります。種別：aa....aa　関数名：bb....bb　（Ｌ＋Ｅ）

ユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のtypeオペランドで指定した，サービスグループの種別で発行できない関数が発行されました。

aa....aa：ユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のtypeオペランドで指定したサービスグループの種別（8文字以内の英数字）

bb....bb：発行された関数名（dc_rpc_mainloop関数，またはdc_mcf_mainloop関数）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕次のどれかの対策を実施してください。

ユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のtypeオペランドの指定値を見直してください。

ユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のmoduleオペランドの指定値を見直してください。

UAPの処理内容を見直してください。

KFCA00879-W

メッセージ格納バッファプールの使用制限値に達しました。サーバ名：aa....aa BUFGRP：bb....bb QUECNT：cc....cc POOL_SIZE：dd....dd FREE_POL：ee....ee LIMIT：ff....ff IN_USE：gg....gg MSG_SIZE：hh....hh　　（Ｅ＋Ｌ）

該当するサーバ用のメッセージ格納バッファプールの使用制限値に達したため，クライアントからのメッセージを格納できません。

aa....aa：メッセージ格納バッファプールの使用制限値に達したサーバのサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：スケジュールバッファグループ名（8文字以内の英数字）

cc....cc：スケジュールキューに滞留しているサービス要求数（7けた以内の10進数）

dd....dd：メッセージ格納バッファプールの全体サイズ（10けた以内の10進数）

ee....ee：メッセージ格納バッファプールの未使用サイズ（10けた以内の10進数）

ff....ff：メッセージ格納バッファプールの使用制限サイズ（10けた以内の10進数）

gg....gg：メッセージ格納バッファプールの使用中サイズ（10けた以内の10進数）

hh....hh：格納できなかったメッセージサイズ（8けた以内の10進数）

(Ｓ)処理を中止します。

〔対策〕該当するサーバに障害が発生している場合は，対策後，再度実行してください。障害が発生していない場合は，次に示すどちらかの値を見直してください。必要に応じて，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」の障害事例と調査手順についての記載を参照してください。なお，メッセージ格納バッファプールの使用制限値に達した状態が連続して発生した場合，このメッセージの出力は抑止されます。次にこのメッセージが出力されるタイミングは，メッセージ格納バッファプールにサービス要求が格納できたあとに，再度メッセージ格納バッファプールの使用制限値に達した状態になった場合です。

scdbufgrp定義コマンドのメッセージ格納バッファ使用制限サイズに該当するサーバの，ユーザサービス定義（またはユーザサービスデフォルト定義，スケジュールサービス定義）のscdbufgrp定義コマンドの-sオプションの指定値

scdbufgrp定義コマンドのメッセージ格納バッファ使用制限率に該当するサーバの，ユーザサービス定義（またはユーザサービスデフォルト定義，スケジュールサービス定義）のscdbufgrp定義コマンドの-pオプションの指定値

上記の対策をしてもこのメッセージが繰り返し出力される場合は，保守員に連絡してください。

KFCA00880-I

使用方法：scdls [-{a|s サーバ名|ac|s サーバ名 -c|ae|s サーバ名 -e|am|s サーバ名 -m|b [スケジュールバッファグループ名]|p} [-t]]　　（Ｅ＋Ｓ）

scdlsコマンド（スケジュール状態の表示）の使用方法を示します。このメッセージは，コマンドのオプションに-hを指定した場合，またはコマンドのオプションか引数の使用方法が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で，再度コマンドを入力してください。

KFCA00881-I

使用方法：scdhold -{a|ap|s サーバ名[-c サービス名]|s サーバ名 -p}　　（Ｅ＋Ｓ）

scdholdコマンド（スケジュールの閉塞）の使用方法を示します。このメッセージは，コマンドのオプションに-hを指定した場合，またはコマンドのオプションか引数の使用方法が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で，再度コマンドを入力してください。

KFCA00882-I

使用方法：scdrles -{a[p]|s サーバ名 [-c サービス名|-p]}　　（Ｅ＋Ｓ）

scdrlesコマンド（スケジュールの再開始）の使用方法を示します。このメッセージは，コマンドのオプションに-hを指定した場合，またはコマンドのオプションか引数の使用方法に誤りがあった場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で，再度コマンドを入力してください。

KFCA00883-I

使用方法：scdchprc -{a|s サーバ名} [-p 常駐プロセス数[,最大プロセス数]]　　（Ｅ＋Ｓ）

scdchprcコマンドの使用方法を表示します。

KFCA00884-I

使用方法：scdrsprc {-s サーバ名 | -a}　　（Ｅ＋Ｓ）

scdrsprcコマンドの使用方法を示します。このメッセージは，コマンドオプションに-hを指定した場合，またはコマンドの使用方法に誤りがあった場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンド処理を中止します。

〔対策〕コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で，コマンドを再度入力してください。

KFCA00890-E

スケジューラのコマンド処理でエラーが発生しました。

理由コード＝aa....aa　コマンド名：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

bb....bb：コマンド名（9文字以内の英数字）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策し，再度コマンドを入力してください。

理由コード

意味

対策

4

通信障害発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策したあと，再度コマンドを入力してください。

5

プログラムバージョン不一致

OpenTP1の各ライブラリのバージョンを見直し，対策したあと，再度コマンドを入力してください。

7

常駐プロセス起動不可

次の手順で対策してください。

(1)プロセスサービス定義のprc_process_countオペランドのプロセス数を見直してください。

(2)OSのプロセス数を見直してください。

(3)dcsvstartコマンドを入力してください。

21

ステータスファイルアクセスエラー

閉塞，または閉塞解除処理は完了しましたが，閉塞引き継ぎ処理に失敗しました。以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策したあと，再度コマンドを入力してください。

22

閉塞サーバ／サービス数超過

閉塞，または閉塞解除処理は完了しましたが，閉塞引き継ぎ処理に失敗しました。スケジュールサービス定義のscd_hold_recovery_countオペランドの指定値を見直し，指定値を大きくしたあと，OpenTP1を再起動してください。

31

メモリ不足

システム環境定義の静的共用メモリサイズを見直し，対策したあと，再度コマンドを入力してください。scdhold，またはscdrlesコマンドの場合，運用状況に合わせて，次のどれかの対策をしてください。

ユーザサービス定義でservice_hold＝Nとする。

ユーザサービス定義でhold_recovery＝Nとする。

サーバ当たりのサービス数を64以下にする。

32

タイムアウト

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策したあと，再度コマンドを入力してください。なければ，システムの負荷が減少したあと，再度コマンドを入力してください。繰り返し発生する場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

33

定義解析エラー

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策したあと，再度コマンドを入力してください。

34

サービス単位の閉塞管理不可

ユーザサービス定義にサービス閉塞管理なし（service_hold=N）を指定したサーバに対して，サービス閉塞要求を出しました。サービス単位の閉塞管理が必要な場合は，ユーザサービス定義のservice_holdオペランドを見直し，dcsvstop，dcsvstartの順にコマンドを入力してください。その後，再度scdholdコマンドを入力，またはscdhold，scdrlesの順に入力してください。

35

該当サーバは-pモードで閉塞していません

指定されたサーバは-pモードで閉塞していません。指定誤りの場合は，正しいサービス名を指定して，scdrlesコマンドを入力してください。

KFCA00891-E

aa....aaコマンドの使用方法が不正です。　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名（9文字以内の英数字）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しい使用方法で，再度コマンドを入力してください。

KFCA00892-E

スケジューラは動作可能でないため，aa....aaコマンドを実行できません。　　（Ｅ）

スケジューラが，未起動，または終了中なので，コマンドを実行できません。

aa....aa：コマンド名（9文字以内の英数字）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)システム起動完了後，再度コマンドを入力してください。

KFCA00893-E

aa....aaコマンドで指定されたサーバ名，サービスグループ名，又はサービス名が不正です。　　（Ｅ）

次に示す理由で指定されたサーバ名，サービスグループ名，またはサービス名が不正なため，コマンドが実行できません。

指定されたサーバ名はスケジューラ下で動作中でない。

scdhold，scdrles，またはscdlsコマンドを実行できないサーバ，またはサービス（MHP，システムサービス，またはデバッガ連動するサーバなど）に対してscdhold，scdrles，またはscdlsコマンドを入力しました。

指定されたサービス名は，指定されたサーバにはありません。

aa....aa：コマンド名（9文字以内の英数字）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)指定したサーバ名，サービスグループ名，またはサービス名が正しいか確認してください。

必要ならば，正しいサーバ名，サービスグループ名，またはサービス名を指定し，再度コマンドを入力してください。

KFCA00894-E

スケジューラのaa....aaコマンドとデーモンのプログラムバージョン不一致が発生しました。　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名（9文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を中止します。

〔対策〕現在使用中のOpenTP1が提供したコマンドか確認し，対策後，再度コマンドを入力してください。

繰り返し発生する場合は保守員に連絡してください。

KFCA00895-E

全サーバの一括閉塞処理に失敗しました。失敗したサーバの情報はログファイルのKFCA00821-E，又はKFCA00846-Wメッセージを参照してください。　　（Ｅ）

scdholdコマンドの全サーバ一括閉塞処理でエラーが発生しました。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)ログファイルのKFCA00821-E，またはKFCA00846-Wメッセージの理由コードによって対策し，再度コマンドを入力してください。

KFCA00896-E

開塞中の全サーバの一括再開始処理に失敗しました。失敗したサーバの情報はログファイルのKFCA00826-E，又はKFCA00846-Wメッセージを参照してください。　　（Ｅ）

scdrlesコマンドの閉塞中の全サーバ一括再開始処理でエラーが発生しました。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)ログファイルのKFCA00826-E，またはKFCA00846-Wメッセージの理由コードによって対策し，再度コマンドを入力してください。

KFCA00897-E

scdholdコマンドで指定されたサーバ，又はサービスは既に閉塞済みです。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

KFCA00898-E

scdrlesコマンドで指定されたサーバ，又はサービスは閉塞されていません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

KFCA00900-I

通信プロトコルエラーが発生しました。状態＝aaaaaa，リクエストコード＝bbbbbb，ブランチ番号＝ccccc，サーバ名＝dddddd

トランザクション処理の通信に，プロトコルエラーが発生しました。

aaaaaa：OpenTP1内部コード（状態コード）

bbbbbb：OpenTP1内部コード（リクエストコード）

ccccc：OpenTP1内部コード（ブランチ番号）

dddddd：サーバ名

〔対策〕次のどれかの対策を実施してください。

マニュアル「OpenTP1 システム定義」，およびそのほかの該当するマニュアルを参照して，RPC，ソケット関係の通信のパラメタをチューニングしてください。

該当するサーバの並行度を上げてください。

該当するサーバがあるノードのネットワーク負荷を見直してください。

dc_rpc_callで指定したサービスグループ名およびサービス名の指定が，誤っている可能性があります。ユーザプログラムを確認してください。

KFCA00901-W

リソースマネジャのオープン処理でエラーが発生しました。

サーバ名：aa....aa，リソースマネジャ名：bb....bb，リターンコード＝cc....cc　　（Ｌ＋Ｅ）

サーバ起動，終了，またはトランザクション回復処理時に行うリソースマネジャのオープン処理（xa_open関数）でエラーが発生しました。

このメッセージ（理由コード＝-3）は，該当するリソースマネジャが使用できないことを通知するため，次の場合に出力されます。

OpenTP1に登録されているリソースマネジャが未起動

リソースマネジャがOpenTP1のトランザクションマネジャより先に終了

該当リソースマネジャをアクセスする場合は，再起動してください。

aa....aa：エラーが発生したサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：エラーが発生したリソースマネジャ名＋リソースマネジャ拡張子（33文字以内の英数字）

cc....cc：リソースマネジャのオープン処理（xa_open関数）のリターンコード

(Ｓ)エラーが発生したリソースマネジャのオープン処理（xa_open）をしないで，処理を続行します。

エラーが発生したサーバ名が_trnrcvの場合は，エラーが発生したリソースマネジャに対するトランザクションブランチの回復処理はしません。すぐに対策してください（トランザクションの回復処理は一定間隔でリトライします）。

(Ｏ)このメッセージのリターンコード，および該当するリソースマネジャの保守情報があれば，その情報を基に障害を取り除いてください。エラーが発生したリソースマネジャが未起動の場合は，起動してください。リソースマネジャの資源不足によってエラーとなった場合は，該当するリソースマネジャにアクセスするユーザサーバの負荷を少なくしてください。または該当するリソースマネジャにアクセスするユーザサーバのプロセス数を減らしてください。また，リソースマネジャの定義を変更して，リソースマネジャの資源を増やしてください。

KFCA00903-E

サーバに登録されているリソースマネジャはOpenTP1システムに登録されていません。

サーバ名：aa....aa，リソースマネジャ名：bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

次に示すどちらかの理由によって，サーバの起動に失敗しました。

サーバに登録されているリソースマネジャがOpenTP1システムに登録されていません。

サーバにリンケージされている該当するリソースマネジャのXAスイッチが不正です。

aa....aa：エラーが発生したサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：エラーが発生したリソースマネジャ名

(Ｓ)サーバの起動処理を中止します。サーバがトランザクションサービス（_trnrcv，または_trnrm）の場合，OpenTP1システムの起動を中止します。

(Ｏ)trnlsrmコマンドを実行し，OpenTP1システムとサーバに登録されているリソースマネジャを確認してください。

エラーとなったリソースマネジャがOpenTP1システムに未登録であれば，OpenTP1を終了し，trnlnkrmコマンドを実行し，登録後，OpenTP1を再起動してください。

登録済みの場合は，該当するリソースマネジャの関連オブジェクトを見直し，ユーザサーバに正しいXAスイッチを指定し，リンケージ後，再起動してください。

KFCA00904-E

リソースマネジャのオープン，クローズ文字列取得時にエラーが発生しました。

ファイル名：aa....aa，行＝bb....bb，オプション：cc，理由コード＝dddd　　（Ｌ＋Ｅ）

システム開始時，またはUAP開始時の定義ファイル（トランザクションサービス定義，ユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義）からのリソースマネジャアクセス用文字列，および拡張子（trnstring定義コマンド，またはtrnrmid定義コマンド解析）取得処理で，エラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（12文字以内の英数字）

bb....bb：エラーが発生した定義行番号

定義がない場合は「0」を表示します。

cc：エラーが発生した定義オプション名

定義がない場合は「＊」を表示します。

dddd：エラーの詳細を示すコード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)OpenTP1，またはUAPの起動を中止します。

(Ｏ)ファイル名で示す定義ファイルの，行番号で示すtrnstring定義コマンド，またはtrnrmid定義コマンドを見直し，対策後，OpenTP1または該当するサーバを再起動してください。

理由コード

意味

対策

0001

プロセスメモリ不足発生

プロセス数を少なくしてから，再度該当するサーバを起動してください。引き続き発生する場合は，保守員に連絡してください。

0006

引数不正

引数を正しく指定して，再度該当するサーバを起動してください。

0011

リソースマネジャ拡張子不正

trnrmid定義コマンドに指定されたリソースマネジャ拡張子は，トランザクションサービス定義のtrnstring定義コマンドに指定されていません。ユーザサービス定義またはユーザサービスデフォルト定義を見直し，対策後，再起動してください。

0012

リソースマネジャ拡張子なし

トランザクションサービス定義のtrnstring定義コマンドにリソースマネジャ拡張子を指定していますが，該当サーバの定義にtrnrmid定義コマンドがありません。ユーザサービス定義またはユーザサービスデフォルト定義を見直し，対策後，再起動してください。

0033

RM情報データベースファイル不正

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

引き続き発生する場合は，保守員に連絡してください。

0056

環境変数不正

環境変数に正しい値を設定して，再度実行してください。

0153

ファイル操作失敗

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

引き続き発生する場合は，保守員に連絡してください。

KFCA00905-E

トランザクションサービス関数でエラーが発生しました。

サーバ名：aa....aa，理由コード＝bb....bb，関数：cc....cc　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：エラーが発生したサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：エラーの詳細を示すコード

理由コードと対策を表に示します。

cc....cc：エラーが発生したトランザクションサービスの関数名（保守情報）（サーバが発行したOpenTP1関数とは異なる場合があります）

(Ｓ)処理を続行できる場合は，処理を続行します。続行できない場合は，サーバが発行したOpenTP1関数をエラーリターンします。エラーリターンができない場合は，該当するプロセスをアボートします。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策後，該当するサーバを再起動してください。

理由コード

意味

対策

0001

引数不正

引数を見直し，対策後，再度実行してください。

0002

プロトコル不正

OpenTP1関数の発行順序不正の場合，プログラムを見直し，対策後，再度実行してください。トランザクションサービスが未開始，または終了中の場合，OpenTP1起動後，再度実行してください。

0003

バージョン不一致（トランザクションサービスのライブラリと実行形式プログラムのバージョンが不一致）

実行環境を見直し，対策後，再度実行してください。

0004

プロセス領域確保不可

不要なプロセスを終了させ，再度実行してください。

0005

テーブル不足（トランザクション制御用テーブルの割り当てに失敗）

同時に実行中のトランザクションブランチ数が，トランザクションサービス定義のtrn_tran_process_countオペランドの指定値を超えている場合は，ほかのトランザクションブランチが終了したあと，再度実行してください。また，トランザクション開始からコミットまでに発行できるdc_rpc_callの数（生成できるトランザクションブランチの最大値）はトランザクションサービス定義のtrn_max_subordinate_countオペランドの指定値までです。超えている場合は，プログラムを修正して，再度実行してください。

0006

共用メモリアクセスエラー

プログラムを見直し，対策後，再度実行してください。

0007

実行環境設定エラー

不要なプロセスを終了してから，再度実行してください。

0008

ローカルトランザクション実行中

プログラムを見直し，対策後，再度実行してください。

0009

トランザクション未終了

0010

要求不正（要求されたトランザクション特性未サポート）

0011

リソースマネジャでxa関数発行時，エラー発生

または，最大時間監視サービス数不足

リソースマネジャの実行環境を見直し，対策後，再度実行してください。

または，タイマサービス定義のtim_watch_countオペランドの指定値を見直し，対策後，再度実行してください。

0012

リソースマネジャでxa関数発行時，トランザクションを独自決着

グローバルトランザクション内のすべてのトランザクションブランチでアクセスしたリソースを見直してください。

0013

関数発行条件不正（静的リソースマネジャが動的xa関数を発行）

リソースマネジャの実行環境を見直し，対策後，再度実行してください。

KFCA00906-E

リソースマネジャへのアクセス時にエラーが発生しました。

サーバ名：aa....aa，リソースマネジャ名：bb....bb，理由コード＝cccc，XA関数エラーリターンコード＝dd....dd　　（Ｌ＋Ｅ）

リソースマネジャへのアクセス時にエラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生したサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：エラーが発生したリソースマネジャ名＋リソースマネジャ拡張子（33文字以内の英数字）

cccc：エラーの詳細を示すコード

理由コードと対策を表に示します。

dd....dd：xa関数のエラーリターンコード（11文字以内の英数字）

（エラーの原因が，xa関数でない場合は「*」を表示します）

(Ｓ)OpenTP1システム，またはUAPの起動を中止します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策後，OpenTP1，または該当するサーバを再起動してください。必要に応じて，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」の障害事例と調査手順についての記載を参照してください。

理由コード

意味

対策

0001

RMスイッチ不正

リンケージされているXAインタフェース用スイッチは，該当するリソースマネジャのXAスイッチではありません。または，該当するサーバの定義で，XAインタフェース用スイッチがリンケージされていないリソースマネジャに対して，trnrmid定義コマンドが指定されています。正しいXAスイッチを指定して該当するサーバを再作成するか，またはユーザサービス定義もしくはユーザサービスデフォルト定義を修正して，再起動してください。

0002

xa_open関数エラー

該当するリソースマネジャのxa_open関数がエラーとなったため，トランザクションを開始できません。リソースマネジャの状態を調査して，対策後，サーバを再起動してください。

0003

xa_start関数エラー

該当するリソースマネジャのxa_start関数がエラーとなったため，トランザクションを開始できません。リソースマネジャの状態を調査して，対策後，サーバを再起動してください。

0004

xa_close関数

該当するリソースマネジャのxa_close関数がエラーとなりました。OpenTP1は処理を続行します。リソースマネジャの状態を調べて，対策してください。

0005

xa関数のリターン値不正

該当するリソースマネジャに対して，xa関数を発行したとき，不正なリターン値でリターンしました。該当するリソースマネジャの状態を調査し，対策してください。トランザクションマネジャはトランザクションの回復を一定間隔でリトライします。

KFCA00907-E

リソースマネジャのXA関数でエラーが発生しました。

サーバ名：aa....aa，リソースマネジャ名：bb....bb，XA関数名：cc....cc，リターンコード＝dd....dd，処置：ee....ee　　（Ｌ＋Ｅ）

トランザクション実行時，リソースマネジャに対して発行したXA関数がエラーリターンしました。

トランザクションの決着ができる場合は，決着させます。トランザクションの決着ができない場合は，該当するサーバまたはOpenTP1システムを異常終了します。異常終了後の回復処理で再度XA関数エラーが発生した場合は，トランザクションサービス定義のtrn_processing_in_rm_errorオペランドの指定に従った処置を実行します。

リソースマネジャで何らかの障害が発生している場合は，対策してください。また，この現象は，OpenTP1のトランザクション制御下で，XA連携をしているリソースマネジャのトランザクション制御機能を使用した場合や，XA連携時にリソースマネジャが禁止している機能を使用した場合などに発生することがあり，ほかのリソースと不整合になっている可能性があります。その場合はすべてのリソースを見直してください。

このメッセージの出力後，KFCA00908-Eメッセージで障害の詳細情報を出力します。

aa....aa：エラーが発生したサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：エラーが発生したリソースマネジャ名＋リソースマネジャ拡張子（33文字以内の英数字）

cc....cc：エラーが発生したXA関数名（32文字以内の英数字）

dd....dd：XA関数のリターンコード

ee....ee：OpenTP1が取る処置

terminate：トランザクションをコミットまたはロールバックします。

server down：該当するサーバをアボートします。

system down：OpenTP1システムを強制停止します。

retry：トランザクションの決着をリトライします。

force：障害の発生したリソースマネジャを無視してトランザクションを決着します。

(Ｓ)トランザクションの決着ができる場合は，決着させます。トランザクションの決着ができない場合は，該当するサーバまたはOpenTP1システムを異常終了します。異常終了後の回復処理で再度XA関数エラーが発生した場合は，トランザクションサービス定義のtrn_processing_in_rm_errorオペランドの指定に従った処置を実行します。

(Ｏ)該当するサーバまたはOpenTP1が異常終了した場合は，このメッセージおよびKFCA00908-Eメッセージなどを基に該当するグローバルトランザクション内でアクセスしたすべてのリソースの状態を確認してください。リソース間の不整合が発生している場合は，障害となったリソースマネジャをアクセス禁止とし，リソースを回復するなどの処置を行ってください。必要に応じて，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」の障害事例と調査手順についての記載を参照してください。

KFCA00908-E

障害情報：TRNGID＝aaaaaaaabbbbbbbb，TRNBID＝aaaaaaaacccccccc，

XID＝dd....dd，RMID＝ee....ee，flags＝ff....ff　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA00907-Eメッセージで示した障害の詳細情報を表示します。リソースマネジャやリソースの障害調査や回復時に，必要に応じて使用してください。

TRNGID：トランザクショングローバル識別子

TRNBID：トランザクションブランチ識別子

aaaaaaaa：OpenTP1システムノードID（8文字の文字列）

bbbbbbbb：グローバルトランザクション番号（8文字の16進文字列）

cccccccc：トランザクションブランチ番号（8文字の16進文字列）

dd....dd：エラーが発生したトランザクションの識別子（140文字以内の英数字）

エラーとなったXA関数の引数に指定したxid

ee....ee：エラーが発生したリソースマネジャの識別子

エラーとなったXA関数の引数に指定したrmid

ff....ff：エラーとなったXA関数の引数に指定したflags

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)直前に出力されているKFCA00907-Eに従い，対策してください。

KFCA00910-E

AX関数でエラーが発生しました。

サーバ名：aa....aa，通信リソースマネジャ名：bb....bb，AX関数名：cc....cc，

理由コード：dd....dd　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：エラーが発生したサーバ名

bb....bb：エラーが発生したリソースマネジャ名＋リソースマネジャ拡張子

cc....cc：AX関数名

dd....dd：理由コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コード一覧の対策を実施してください。

理由コード

意味

対策

0001

実行環境設定エラー

トランザクションサービス定義のtrn_crm_useオペランドを"Y"にして，AX関数を使用できるようにしてください。

0002

プロセス領域確保不可

不要なプロセスを終了させ，再度実行してください。

0003

最大CRM経由子トランザクションブランチ管理テーブル不足

トランザクションサービス定義のtrn_max_subordinate_countの指定値を見直してください。

KFCA00911-I

aa....aaファイルの作成を開始しました。　　（Ｓ）

トランザクションサービス制御用実行形式プログラム，またはトランザクション制御用オブジェクトの作成を開始しました。

aa....aa：作成を開始したファイル名（12文字以内の英数字）

KFCA00912-I

aa....aaファイルの作成を完了しました。　　（Ｓ）

トランザクションサービス制御用実行形式プログラム，またはトランザクション制御用オブジェクトの作成を完了しました。

aa....aa：作成を完了したファイル名（12文字以内の英数字）

KFCA00916-I

使用方法：trnlnkrm {[-A 追加OpenTP1-RM[，追加OpenTP1-RM]…]

[-D 削除OpenTP1-RM[，削除OpenTP1-RM]…] [-d 削除他RM[，削除他RM]…] [-a 追加他RM[，追加他RM]… -s　RMスイッチ[，RMスイッチ]… -o 'RM関連オブジェクト[RM関連オブジェクト]…'[，'RM関連オブジェクト[ RM関連オブジェクト]…'] …] |[-n]} [-C 'コンパイルオプション[ コンパイルオプション]…'] [-B 'リンケージオプション[ リンケージオプション]…'] [-l] [-f] [-P]　　（Ｅ＋Ｓ）

trnlnkrmコマンドの使用方法を示します。

このメッセージは，次の場合に出力します。

コマンドのオプションをすべて省略した場合

コマンドのオプションに-hを指定した場合

コマンドのオプションか引数の使用方法が誤っている場合

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で，再度コマンドを入力してください。

KFCA00917-I

使用方法：trnmkobj -oトランザクション制御用オブジェクト

[-R OpenTP1-RM[，OpenTP1-RM]…] [-r 他RM[，他RM]…] [-C 'コンパイルオプション名[ コンパイルオプション名]…'] [-l] [-P]

　　（Ｅ＋Ｓ）

trnmkobjコマンドの使用方法を示します。

このメッセージは，次の場合に出力します。

コマンドのオプションに-hを指定した場合

コマンドのオプションか引数の使用方法が誤っている場合

コマンドのオプションをすべて省略した場合

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で，再度コマンドを入力してください。

KFCA00918-I

使用方法：trnlsrm [-oファイル[，ファイル]…] [-s]　　（Ｅ＋Ｓ）

trnlsrmコマンドの使用方法を示します。

このメッセージは，次の場合に出力します。

コマンドのオプションに-hを指定した場合

コマンドのオプションか引数の使用方法が誤っている場合

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で，再度コマンドを入力してください。

KFCA00921-E

OpenTP1システムがリソースマネジャ登録コマンド実行不可状態（オンライン状態，リラン待ち状態），又は他のリソースマネジャ登録コマンド実行中のため，aa....aaコマンドを実行できません。　　（Ｅ）

aa....aa：エラーとなったコマンド名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1システム終了後，またはほかのリソースマネジャ登録コマンド終了後，再度コマンドを入力してください。

OpenTP1システムがリラン待ち状態の場合にtrnlnkrmコマンドを実行する場合は，-fオプションを指定して，再度コマンドを入力してください（ただし，コマンド正常終了後は，OpenTP1システムを正常開始する必要があります）。

KFCA00922-E

OpenTP1システムに登録するリソースマネジャが32個を超えました。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1システムに登録しているリソースマネジャをtrnlsrmコマンドで確認してください。不要なリソースマネジャが登録されている場合は，削除してください。

KFCA00923-E

指定されたリソースマネジャは，OpenTP1システムに既に登録されています。リソースマネジャ名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：エラーとなったリソースマネジャ名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1システムに登録しているリソースマネジャをtrnlsrmコマンドで確認してください。指定誤りの場合は，正しいリソースマネジャ名を指定して，再度コマンドを入力してください。

KFCA00924-E

指定されたリソースマネジャはOpenTP1システムに登録されていません。リソースマネジャ名：aa....aa　　（Ｅ）

trnlnkrmコマンドで削除対象として指定されたリソースマネジャ，またはtrnmkobjコマンドで指定されたリソースマネジャは，OpenTP1システムに登録されていません。

aa....aa：エラーとなったリソースマネジャ名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1システムに登録しているリソースマネジャをtrnlsrmコマンドで確認してください。指定誤りの場合は，正しいリソースマネジャ名を指定して，再度コマンドを入力してください。

KFCA00925-E

aa....aaコマンドに指定された引数が不正です。

引数：bb....bb　　（Ｅ）

指定された引数が不正なので，コマンドを実行できません。

aa....aa：エラーとなったコマンド名（8文字以内の英数字）

bb....bb：不正な引数

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しい引数を指定して，再度コマンドを入力してください。

KFCA00926-E

aa....aaコマンドに指定された引数の数が不正です。

オプション：b　　（Ｅ）

指定された引数の数が不正なので，コマンドを実行できません。

aa....aa：エラーとなったコマンド名（8文字以内の英数字）

b：引数の数が不正なオプション名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しい引数を指定して，再度コマンドを入力してください。

KFCA00931-W

リソースマネジャのオープン処理でエラーが発生しました。処置：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

OpenTP1以外が提供するリソースマネジャのオープン処理（xa_open関数）でエラーが発生したため，トランザクションサービス定義のtrn_wait_rm_openオペランドで指定された処置に従います。

aa....aa：OpenTP1がとる処置

RETRY：トランザクションサービス定義のtrn_retry_interval_rm_openオペランドとtrn_retry_count_rm_openオペランドの指定値に従い，xa_open関数発行をリトライします。

STOP：OpenTP1開始処理を打ち切ります。

KFCA00932-I

リソースマネジャaa....aaのオープン処理が成功しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

オープン処理（xa_open関数）をリトライしていたOpenTP1以外が提供するリソースマネジャのオープン処理（xa_open関数）が成功しました。

aa....aa：オープン処理（xa_open関数）が成功したリソースマネジャ名＋リソースマネジャ拡張子

KFCA00933-W

リソースマネジャのオープン処理がリトライ回数を超えました。処置：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

OpenTP1以外が提供するリソースマネジャのオープン処理（xa_open関数）を指定された回数リトライしましたが，成功しなかったため，トランザクションサービス定義のtrn_wait_rm_openオペランドで指定された処置に従います。

aa....aa：OpenTP1がとる処置

CONTINUE：OpenTP1以外が提供するリソースマネジャのxa_open関数エラーを無視して，OpenTP1開始処理を続行します。

STOP：OpenTP1開始処理を打ち切ります。

KFCA00934-E

トランザクションをコミット決定しましたが，ロールバックしたリソースマネジャが存在します。

サーバ名：aa....aa，サービス名：bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

トランザクションをコミットするため，xa_commit()関数を発行したところ，リソースマネジャがロールバックしたことを示すリターンコードを返してきました。

トランザクションサービス定義のtrn_xa_commit_errorオペランドの指定に従った処理を実行します。このメッセージが出力された場合，コミットしたリソースマネジャとロールバックしたリソースマネジャが混在するので，リソース間の整合性が失われている可能性があります。必要であれば，すべてのメッセージのあとに出力されるKFCA00907-E，および，KFCA00908-Eメッセージを参照してください。

aa....aa：エラーが発生したサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：トランザクションを実行したサービス名

(Ｓ)トランザクションサービス定義のtrn_xa_commit_errorオペランドの指定に従った処置を実行します。

(Ｏ)障害の発生したリソースマネジャを調査してください。

KFCA00935-I

XARのセッションタイムが満了しました。

TRNGID＝aaaaaaaabbbbbbbb,TRNBID＝aaaaaaaacccccccc

保守情報＝dd....dd,ee....ee,ff....ff　　（Ｌ＋Ｃ）

XAリソースサービス定義のxar_session_timeオペランドで指定された秒数を満了したために，仕掛り中のトランザクションブランチをOpenTP1として独自にロールバック決着します。

TRNGID：トランザクショングローバル識別子

TRNBID：トランザクションブランチ識別子

aaaaaaaa：トランザクションシステムノードID（8文字の文字列）

bbbbbbbb：グローバルトランザクション番号（8文字の16進数文字列）

cccccccc：トランザクションブランチ番号（8文字の16進数文字列）

dd....dd：保守情報1

ee....ee：保守情報2

ff....ff：保守情報3

KFCA00936-W

リソースマネージャaa....aaに対してのxa_open関数に失敗したため，xa_recover関数を発行しません。リソースマネージャ識別子＝bb....bb，プロセスID＝cc....cc，リターン値＝dd....dd　　（Ｌ＋Ｃ）

OpenTP1に登録されているリソースマネジャで，トランザクションサービス定義のtrnstringコマンドで-rオプションを指定しているリソースマネジャへのxa_open関数が失敗しました。したがって，このリソースマネジャに対してxa_recover関数を発行しません。

aa....aa：リソースマネジャ名

bb....bb：リソースマネジャ識別子

cc....cc：トランザクション回復プロセスのプロセスID

dd....dd：xa_open関数のリターン値

KFCA00937-I

リソースマネージャaa....aaに対してxa_recover関数を発行します。リソースマネージャ識別子＝bb....bb，プロセスID＝cc....cc　　（Ｌ＋Ｃ）

OpenTP1に登録されているリソースマネジャで，トランザクションサービス定義のtrnstringコマンドで-rオプションを指定しているリソースマネジャに対してxa_recover関数を発行します。

aa....aa：リソースマネジャ名

bb....bb：リソースマネジャ識別子

cc....cc：トランザクション回復プロセスのプロセスID

KFCA00938-I

リソースマネージャaa....aaからxa_recover関数がリターンしました。リソースマネージャ識別子＝bb....bb，プロセスID＝cc....cc，リターン値＝dd....dd　　（Ｌ＋Ｃ）

OpenTP1に登録されているリソースマネジャで，トランザクションサービス定義のtrnstringコマンドで-rオプションを指定しているリソースマネジャからxa_recover関数がリターンしました。

aa....aa：リソースマネジャ名

bb....bb：リソースマネジャ識別子

cc....cc：トランザクション回復プロセスのプロセスID

dd....dd：xa_recover関数のリターン値

KFCA00939-W

リソースマネージャaa....aaからxa_recover関数がリターンしないため，該当するトランザクションの回復処理をスキップします。リソースマネージャ識別子＝bb....bb，保守情報＝cc....cc　　（Ｌ＋Ｃ）

OpenTP1に登録されているリソースマネジャで，トランザクションサービス定義のtrnstringコマンドで-rオプションを指定しているリソースマネジャから応答がありません。リソースマネジャからエラーになる要因を取り除き，リソースマネジャが正しく起動されていることを確認してください。

aa....aa：リソースマネジャ名

bb....bb：リソースマネジャ識別子

cc....cc：xa_recover関数発行からの経過時間（単位：秒）

KFCA00940-I

トランザクション回復サービスを準備中です。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA00941-I

トランザクション回復サービスを開始しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA00942-I

トランザクション回復サービスを終了中です。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA00943-I

トランザクション回復サービスを終了しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA00944-I

オンライン前トランザクション回復機能を開始します。　　（Ｌ＋Ｃ）

trnstring定義コマンドで-mオプションを指定したリソースマネジャに対して，未決着トランザクションの決着処理を開始します。

KFCA00945-I

トランザクションリソースマネジャ監視サービスを準備中です。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA00946-I

トランザクションリソースマネジャ監視サービスを開始しました。

　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA00947-I

トランザクションリソースマネジャ監視サービスを終了中です。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA00948-I

トランザクションリソースマネジャ監視サービスを終了しました。

　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA00949-I

オンライン前トランザクション回復機能を終了します。　　（Ｌ＋Ｃ）

trnstring定義コマンドで-mオプションを指定したリソースマネジャに対する，未決着トランザクションの決着処理を終了しました。

KFCA00950-I

トランザクションサービスを準備中です。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA00951-I

トランザクションサービスを回復中です。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA00952-I

トランザクションサービスを開始しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA00953-I

トランザクションサービスを終了中です。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA00954-I

トランザクションサービスを終了しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA00955-E

トランザクションサービスを開始できません。

理由コード＝aaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

トランザクションサービスの開始・再開始中に理由コードに示すエラーが発生したため，トランザクションサービスを開始できません。

aaaa：理由コード（4けたの数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し，再度OpenTP1を起動してください。

理由コード

意味

対策

0001

プロセスメモリ不足発生

プロセス数を少なくしてから，再度OpenTP1を起動してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

0002

システム-RM接続定義読み込み失敗

保守員に連絡してください。

0010

RM数が定義の最大数を超えました。

0011

リソースマネジャ登録状態不正

リソースマネジャの登録状態を変更して（trnlnkrmコマンド実行後）トランザクションサービスを再開始できません。OpenTP1を正常開始してください。切り替え機能使用時は，実行系と待機系のリソースマネジャ登録状態が不一致の場合が考えられます。不一致の場合は，trnlnkrmコマンドを実行して待機系のリソースマネジャ登録状態を，実行系と一致させてから系を切り替えてください。

0012

バージョン不一致

トランザクションサービス再開始時に使用するジャーナル，チェックポイントダンプ，またはステータスファイルのフォーマットバージョンが，トランザクション実行形式プログラムのバージョンと不一致です。OpenTP1を正常開始してください。

0031

ファイル操作失敗

KFCA00966-Eの理由コードで，失敗した原因を調査し，対策してください。

0052

0056

環境変数不正

環境変数に正しい値を設定して，再度実行してください。

0060

RM登録コマンド実行中

RM登録コマンドの処理終了後，OpenTP1を再度起動してください。

0061

RM登録コマンドの実行中にエラー発生

RM登録コマンドを実行し，処理終了後，OpenTP1を再度起動してください。

0100

共用メモリ不足発生

共用メモリの見積もり計算をし，システム環境定義の静的共用メモリサイズを適切な数値に設定し直してから，OpenTP1を起動してください。

0200

定義解析開始処理でエラー発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

0201

トランザクションサービス定義解析失敗

0300

通信障害発生

0600

ネームサービスにサービス情報登録失敗

0601

name_portオペランド変更

OpenTP1再開始時に，システム共通定義のname_portオペランドが変更されました。name_portオペランドは，OpenTP1の再開始時には変更できません。変更前の値を設定して再開始するか，または正常開始してください。

0602

実行環境不正

OpenTP1環境が正しくセットアップされているか確認してください。

1000

ステータスファイルの読み込み失敗

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

1001

ステータスファイルの書き込み失敗

1002

ステータスレコードの確保に失敗

1003

ステータスレコードの解放に失敗

1100

ジャーナルサービス使用開始時にエラー

1800

リソースマネジャ監視，回復プロセス起動に失敗

1801

システムマネジャにサービス完了報告時にエラー発生

1802

リソースマネジャ監視，回復プロセス終了失敗

2100

チェックポイントダンプ取得予約処理時にエラー発生

2101

チェックポイントダンプ書き込み失敗

2102

チェックポイントダンプ読み込み失敗

2200

ジャーナル読み込み失敗

2300

オンライン前回復処理の中断

trn_start_recovery_watch_timeの指定値を見直し，再度OpenTP1を起動してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

2600

通信障害発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

KFCA00956-E

トランザクションサービスを終了中に障害が発生しましたが，このまま続行します。理由コード＝aaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

aaaa：理由コード（4けたの数字）

理由コードと対策を表に示します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

プロセスメモリ不足発生

プロセス数を少なくしてから，再度OpenTP1を起動してください。引き続き多発する場合，保守員に連絡してください。

0300

通信障害発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

0601

ネームサービスでサービス情報削除失敗

1001

ステータスファイル書き込み失敗

1002

1003

ステータスレコードの解放に失敗

1101

ジャーナルサービス使用終了時にエラー

1802

リソースマネジャ監視，回復プロセス終了失敗

2101

チェックポイントダンプ書き込み失敗

KFCA00957-W

トランザクションサービス再開始時にトランザクションサービス定義を変更することはできません。

　　（Ｌ＋Ｅ）

前回の正常開始時の定義を仮定し処理を続行します。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕定義を変更する必要がある場合，一度システムを正常終了させてください。その後定義を変更し，再度システムを正常開始してください。

KFCA00958-I

システム終了中のため，新たなトランザクションの受付を中止します。

　　（Ｌ＋Ｅ）

システムに計画停止，終了指示がされたため，新たなトランザクションの受け付けを中止します。トランザクションサービスは終了処理に備えます。

KFCA00959-E

トランザクションサービス再開始時にリソースマネジャ登録状態を変更することはできません。

　　（Ｌ＋Ｅ）

trnlnkrmコマンドで，OpenTP1に登録するリソースマネジャを変更した場合，再度OpenTP1を開始できません。

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1を正常開始してください。

KFCA00960-I

仕掛中トランザクションブランチがあります。

TRNGID=aaaaaaaabbbbbbbb,TRNBID=aaaaaaaacccccccc,

サーバ名=dd....dd,サービス名=ee....ee,要因=ff....ff,対象=gg....gg

回復できないトランザクションブランチがあります。

TRNGID：トランザクショングローバル識別子

TRNBID：トランザクションブランチ識別子

aaaaaaaa：トランザクションシステムノードID（8文字の文字列）

bbbbbbbb：グローバルトランザクション番号（8文字の16進数文字列）

cccccccc：トランザクションブランチ番号（8文字の16進数文字列）

dd....dd：サーバ名（8文字以内の文字列）

ee....ee：サービス名（32文字以内の文字列）

ff....ff：回復不可要因

RM：リソースマネジャ

SUPERIOR：親トランザクションブランチ

SUBORDINATE：子トランザクションブランチ

gg....gg：回復不可要因を生じさせている対象の名称（回復不可要因の発生元）

ff....ffが"RM"の場合

リソースマネジャ名+リソースマネジャ拡張子+XA関数の戻り値

（リソースマネジャ拡張子とXA関数の戻り値の間はコロン":"で区切る）

ff....ffが"SUPERIOR"または"SUBORDINATE"の場合

ノード識別子：内部情報

〔対策〕要因および対象を基に原因を調査し，障害を取り除いてください。

KFCA00961-E

トランザクション回復サービスを開始できません。

理由コード＝aaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

トランザクション回復サービスの開始中に理由コードに示すエラーが発生しました。そのため，トランザクション回復サービスを開始できません。

aaaa：理由コード（4けたの数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し，再度OpenTP1を起動してください。

理由コード

意味

対策

0001

プロセスメモリ不足

プロセス数を少なくしてから再起動してください。引き続き発生する場合は，保守員に連絡してください。

0012

バージョン不一致

トランザクションサービスとトランザクション回復サービスの実行形式プログラムのバージョンが不一致です。trnlnkrmコマンドを実行し，トランザクション回復サービス実行形式プログラムを再作成後，OpenTP1を正常開始してください。

0013

実行形式プログラム不正

トランザクション回復サービスの実行形式プログラムとOpenTP1に登録されているリソースマネジャが不一致です。trnlnkrmコマンドを実行し，トランザクション回復サービス実行形式プログラムを再作成後，OpenTP1を正常開始してください。

0052

ファイル操作失敗

このメッセージ以前に出力されたKFCA00966-Eメッセージの理由コード一覧を見て原因を調査し，対策後，再起動してください。

0200

定義解析開始処理でエラー発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

0300

通信障害発生

0800

回復プロセスをスケジュールサービス登録失敗

1801

システムマネジャにサービス完了報告時エラー

KFCA00962-E

トランザクション回復サービスを終了中に障害が発生しましたが，このまま続行します。理由コード＝aaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

aaaa：理由コード（4けたの数字）

理由コードと対策を表に示します。

〔対策〕理由コード一覧を見て必要があれば対策してください。

理由コード

意味

対策

0300

通信障害発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

KFCA00963-E

トランザクションリソースマネジャ監視サービスを開始できません。理由コード＝aaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

トランザクションリソースマネジャ監視サービスの開始中に理由コードに示すエラーが発生しました。そのためトランザクションサービスを開始できません。

aaaa：理由コード（4けたの数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し，再度OpenTP1を起動してください。

理由コード

意味

対策

0001

プロセスメモリ不足

プロセス数を少なくしてから再起動してください。引き続き発生する場合は，保守員に連絡してください。

0012

バージョン不一致

トランザクションサービスとトランザクションリソースマネジャ監視サービスの実行形式プログラムのバージョンが不一致です。trnlnkrmコマンドを実行し，トランザクションリソースマネジャ監視サービス実行形式プログラムを再作成後，OpenTP1を正常開始してください。

0013

実行形式プログラム不正

トランザクションリソースマネジャ監視サービスの実行形式プログラムとOpenTP1に登録されているリソースマネジャが不一致です。trnlnkrmコマンドを実行し，トランザクションリソースマネジャ監視サービス実行形式プログラムを再作成後，OpenTP1を正常開始してください。

0050

実行環境不正

次のディレクトリがあるか調査してください。

$DCDIR/spool/dctrninfこのディレクトリがある場合は，そのアクセス権限があるかを調べてください。

0051

実行環境不正

システム共通定義のjnl_fileless_optionオペランドにYを指定して，リソースマネジャが登録されたOpenTP1を起動しようとしました。trnlnkrmコマンドですべてのリソースマネジャを削除したあと，OpenTP1を正常開始してください。

0052

ファイル操作失敗

このメッセージ以前に出力されたKFCA00966-Eメッセージの理由コード一覧を見て原因を調査し，対策後，再起動してください。

0200

定義解析開始処理でエラー発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

0300

通信障害発生

0600

ネームサービスにサービス情報登録失敗

1801

システムマネジャにサービス完了報告時エラー

KFCA00964-E

トランザクションリソースマネジャ監視サービスを終了中に障害が発生しましたが，このまま続行します。

理由コード＝aaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

aaaa：理由コード（4けたの数字）

理由コードと対策を表に示します。

〔対策〕理由コード一覧を見て，必要があれば対策してください。

理由コード

意味

対策

0300

通信障害発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

0601

ネームサービスにサービス情報削除失敗

KFCA00965-E

メモリ不足が発生しました。

サイズ＝aa....aaバイト　領域種別：bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：確保しようとした領域のサイズ（10けた以内の数字）

bb....bb：メモリ不足が発生した領域の種別（15文字以内の英数字）

STATIC SHMPOOL：静的共用メモリ

DYNAMIC SHMPOOL：動的共用メモリ

PROCESS：プロセス固有メモリ

(Ｓ)処理を中止します。

〔対策〕メモリ不足が発生した領域の種別が共用メモリの場合は，定義の指定値を見直し，対策後，再度実行してください。メモリ不足が発生した領域の種別がプロセス固有メモリの場合は，プロセス数を見直し，対策後，再度実行してください。繰り返し発生する場合は保守員に連絡してください。

KFCA00966-E

aaaのファイル操作でbb....bbエラーが発生しました。

ファイル名：cc....cc，理由コード＝dddd　　（Ｌ＋Ｅ）

aaa：ファイル種別

cmd：トランザクションコマンド制御ファイル（内部用）

rls：未決着トランザクション情報ファイル

rdb：システム-RM接続定義ファイル

bb....bb：エラーとなったシステムコール（open，close，write，read，stat，fcntl，lseek）

cc....cc：ファイルのフルパス名（63文字以内）

dddd：理由コード（4けたの数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)このファイルに対する処理を中止します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0150

ファイル名不正

ファイル名を見直してください。

0151

ファイルに対するアクセス権限なし

ファイルに対するアクセス権限を見直してください。

0152

ファイルを他プロセスで占有中

このファイルを使用しているプロセスの処理が終了後，再度コマンドを実行，または起動してください。

0153

ファイル操作失敗

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

引き続き発生する場合は，保守員に連絡してください。

KFCA00967-E

トランザクション統計情報取得項目定義に不正な値を指定しているため，該当サーバのトランザクション統計情報を取得できません。サーバ名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

トランザクション統計情報取得項目定義（trn_statistics_itemオペランド）の指定が誤っています。該当サーバのトランザクション統計情報を取得しません。

(Ｓ)サーバの起動処理を続行します。

(Ｏ)ユーザサービス定義，ユーザサービスデフォルト定義，またはトランザクションサービス定義のtrn_statistics_itemオペランドを修正してください。その後，再度該当サーバ，またはOpenTP1を起動してください。

KFCA00969-E

RPCのタイムアウトが発生したため，サーバaa....aaをアボートさせ，トランザクションブランチをロールバックします。　　（Ｌ＋Ｅ）

リカーシブマイグレート最適化を使用したRPCがタイムアウトとなったため，該当するサーバをアボートさせ，トランザクションをロールバックします。

aa....aa：サーバ名

〔対策〕RPCがタイムアウトとなった原因を調査し，対策後，再度実行してください。

KFCA00970-E

トランザクションのaa....aaコマンドを実行できません。

理由コード＝bbbb　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名（6文字以内の英字）

bbbb：理由コード（4けたの数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

必要があれば再度コマンドを入力してください。

理由コード

意味

対策

0001

プロセスメモリ不足発生

プロセス数を少なくしてから，再度OpenTP1を起動してください。引き続き多発する場合，保守員に連絡してください。

0003

フラグ引数の文字数が範囲外

フラグ引数の内容を見直してください。その後，誤りを修正して，再度コマンドを入力してください。

0004

フラグ引数の文字列に指定外の文字あり

0005

フラグ引数の10進文字列の値が範囲外

0008

表示すべき情報がありません。

理由を次に示します。

トランザクションが起動されていません。

フラグ引数の内容が不正です（登録していないノード名を指定したときに発生）。

trncmt，trnrbkの場合，トランザクションが操作対象の状態になっていません。

trncmt，trnrbkの場合，すでに同じ要求を受け付けています。

0030

RM情報データベースファイルのオープン失敗

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。引き続き多発する場合，保守員に連絡してください。

0031

RM情報データベースファイルの読み込み失敗

0032

RM情報データベースファイルの書き込み失敗

0033

RM情報データベースファイルの内容不正

0034

RM情報ファイルのオープン失敗

0035

RM情報ファイルの書き込み失敗

0036

RM関連オブジェクト名不正

コマンド実行環境，およびコマンドに指定した引数を確認してください。

0037

コンパイル失敗

0038

実行形式プログラム作成失敗

0039

指定ファイルのオープン失敗

0040

指定ファイルの読み込み失敗

0042

指定ファイルの内容不正

0050

実行環境不正

コマンドの実行に必要な環境が整っていません。次のディレクトリがあるか調査してください。ディレクトリがある場合は，そのアクセス権限があるかを調査してください。

$DCDIR/spool/dctrninf

$DCDIR/spool/trnrmcmd

$DCDIR/spool/trnrmcmd/userobj

カレントディレクトリ

0056

環境変数不正

環境変数に正しい値を設定して，再度実行してください。

0200

定義解析開始処理でエラー発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

0300

通信障害発生

0301

タイムアウト発生

0602

バージョン不一致

OpenTP1の各ライブラリのバージョンを見直し，対策後，コマンドを入力してください。

KFCA00971-I

オンライン前トランザクション回復機能のリトライ処理を終了しました。

要因＝aa....aa　　（Ｌ＋Ｃ）

trnstring定義コマンドで-mオプションを指定したリソースマネジャに対する，未決着トランザクションの決着リトライ処理を終了しました。

aa....aa：リトライ処理要因

stop：trn_start_recovery_modeでstopが指定された場合

continue：trn_start_recovery_modeでcontinueが指定された場合

KFCA00972-I

使用方法：trndlinf -d　日数　　（Ｅ）

trndlinfコマンドの使用方法を示します。このメッセージは次の場合に出力します。

コマンドのオプションに-hを指定した場合

コマンドのオプションの使用方法が誤っている場合

(Ｓ)コマンドの使用方法が誤っている場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法が誤っている場合は，正しい使用方法で再度コマンドを入力してください。

KFCA00973-I

使用方法：trnstics -{s|e}　　（Ｅ）

trnsticsコマンドの使用方法を示します。このメッセージは，次の場合に出力します。

コマンドのオプションに-hを指定した場合

コマンドのオプションの使用方法が誤っている場合

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で，再度コマンドを入力してください。

KFCA00974-I

使用方法：trnfgt {-t [-a] | -T トランザクショングローバル識別子 [-aq]}　　（Ｅ＋Ｓ）

trnfgtコマンドの使用方法を示します。このメッセージは，次の場合に出力します。

コマンドのオプションに-hを指定した場合

コマンドのオプション，または引数の使用方法が誤っている場合

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で，再度コマンドを入力してください。

KFCA00975-I

使用方法：trnls {-t [-{a|c}] | -T トランザクショングローバル識別子 [-{a|c}] | -bc | -BシステムノードID [-{a|c}] | -rc | -R RM名称+RM拡張子 [-{a|c}]}　　（Ｅ＋Ｓ）

trnlsコマンド（トランザクションの状態表示）の使用方法を示します。

このメッセージは，次の場合に出力します。

コマンドのオプションに-hを指定した場合

コマンドのオプション，または引数の使用方法が誤っている場合

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で，再度コマンドを入力してください。

KFCA00976-I

使用方法：trncmt {-t [-af] | -T トランザクショングローバル識別子 [-afq]}　　（Ｅ＋Ｓ）

trncmtコマンド（トランザクションのコミット）の使用方法を示します。

このメッセージは，次の場合に出力します。

コマンドのオプションに-hを指定した場合

コマンドのオプション，または引数の使用方法が誤っている場合

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で，再度コマンドを入力してください。

KFCA00977-I

使用方法：trnrbk {-t [-af] | -T トランザクショングローバル識別子 [-afq]}　　（Ｅ＋Ｓ）

trnrbkコマンド（トランザクションのロールバック）の使用方法を示します。

このメッセージは，次の場合に出力します。

コマンドのオプションに-hを指定した場合

コマンドのオプション，または引数の使用方法が誤っている場合

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で，再度コマンドを入力してください。

KFCA00978-E

aa....aaコマンドの使用方法が不正です。　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名（9文字以内の英数字）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しい使用方法で，再度コマンドを入力してください。

KFCA00979-E

トランザクションサービスは動作可能でないため，aa....aaコマンドを実行できません。　　（Ｅ）

トランザクションサービスが未起動，または終了中なので，aa....aaコマンドを実行できません。

aa....aa：コマンド名（9文字以内の英数字）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)システム起動完了後，再度コマンドを入力してください。

KFCA00980-W

トランザクションブランチの経過時間を監視できません。

TRNGID＝aaaaaaaabbbbbbbb,TRNBID＝aaaaaaaacccccccc,

サーバ名＝dd....dd，サービス名＝ee....ee　　（Ｌ＋Ｅ）

TRNGID：トランザクショングローバル識別子

TRNBID：トランザクションブランチ識別子

aaaaaaaa：OpenTP1システムノードID（8文字の文字列）

bbbbbbbb：グローバルトランザクション番号（8文字の16進文字列）

cccccccc：トランザクションブランチ番号（8文字の16進文字列）

dd....dd：サーバ名（8文字以内の文字列）

ee....ee：サービス名（32文字以内の文字列）

SUPで発生した場合，サービス名は出力されません。また，トランザクション完了限界時間の監視で発生した場合，TRNGIDおよびTRNBIDは出力されません。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕次に示す時間の監視が不要な場合は無視してください。

サービス関数開始から終了までの実行監視時間

トランザクションブランチ限界経過時間

トランザクションブランチCPU監視時間

トランザクション完了限界時間

タイマサービス定義のtim_watch_countオペランドの指定値が不足しています。OpenTP1を停止し，tim_watch_countオペランドの指定値を見直してください。その後，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA00981-W

トランザクションブランチのCPU時間を監視できません。

TRNGID＝aaaaaaaabbbbbbbb,TRNBID＝aaaaaaaacccccccc,

サーバ名＝dd....dd，サービス名＝ee....ee　　（Ｌ＋Ｅ）

TRNGID：トランザクショングローバル識別子

TRNBID：トランザクションブランチ識別子

aaaaaaaa：OpenTP1システムノードID（8文字の文字列）

bbbbbbbb：グローバルトランザクション番号（8文字の16進数文字列）

cccccccc：トランザクションブランチ番号（8文字の16進数文字列）

dd....dd：サーバ名（8文字以内の文字列）

ee....ee：サービス名（32文字以内の文字列）

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

〔対策〕このメッセージ以前に表示されたタイマサービスのメッセージを見て，障害要因を取り除いてください。その後，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA00982-I

グローバルトランザクションのトランザクションブランチがヒューリスティックに完了しました。

TRNGID=aaaaaaaabbbbbbbb,TRNBID=aaaaaaaacccccccc,

サーバ名=dd....dd,サービス名=ee....ee,要因=ff....ff,対象=gg....gg　　（Ｌ＋Ｅ）

ヒューリスティックに完了したトランザクションブランチがあります。

TRNGID：トランザクショングローバル識別子

TRNBID：トランザクションブランチ識別子

aaaaaaaa：トランザクションシステムノードID（8文字の文字列）

bbbbbbbb：グローバルトランザクション番号（8文字の16進数文字列）

cccccccc：トランザクションブランチ番号（8文字の16進数文字列）

dd....dd：サーバ名（8文字以内の文字列）

ee....ee：サービス名（32文字以内の文字列）

ff....ff：回復不可要因

RM：リソースマネジャ

TIMEOUT：タイムアウト発生

SUBORDINATE：子トランザクションブランチ

gg....gg：回復不可要因を生じさせている対象の名称（回復不可要因の発生元）

ff....ffが"RM"の場合

リソースマネジャ名+リソースマネジャ拡張子+XA関数の戻り値

（リソースマネジャ拡張子とXA関数の戻り値の間はコロン":"で区切る）

ff....ffが"TIMEOUT"または"SUBORDINATE"の場合

TP1ノード識別子+エントリ番号

（TP1ノード識別子とエントリ番号の間はコロン":"で区切る）

〔対策〕要因および対象を基に原因を調査し，障害を取り除いてください。

KFCA00984-E

未決着トランザクション引き継ぎ情報の操作に失敗しました。

理由コード：aaaa　　（Ｅ）

aaaa：理由コード

理由コード

意味

対策

0001

プロセスメモリ不足発生

OpenTP1以外が提供するリソースマネジャの状態を調査し，未決着のトランザクションが残っている場合は，そのリソースマネジャが提供する機能で未決着トランザクションをロールバックしてください。

0029

ファイルの情報取得失敗

0030

ファイルのオープン失敗

0031

ファイルの読み込み失敗

0032

ファイルの書き込み失敗

KFCA00985-I

未決着のトランザクションに関する情報をaa....aaに取得しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：ファイルのフルパス名

KFCA00986-W

未決着のトランザクションに関する情報をaa....aaに取得できません。理由コード＝bbbb　　（Ｅ）

aa....aa：ファイルのフルパス名

bbbb：理由コード（4けたの数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕理由コード一覧を見て，対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

プロセスメモリ不足発生

プロセス数を少なくしてから，再度OpenTP1を起動してください。引き続き多発する場合，保守員に連絡してください。

0032

RM情報データベースファイルの書き込み失敗

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。引き続き多発する場合，保守員に連絡してください。

0052

ファイル操作失敗

KFCA00966-Eの理由コードによって，失敗した原因を調査し，対策してください。

0056

環境変数不正

環境変数DCDIRに正しい値を設定して，再度実行してください。

0150

ファイル名不正

ファイル名を見直してください。

KFCA00987-E

未決着トランザクション情報ファイルの削除ができません。

理由コード＝aaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

aaaa：理由コード（4けたの数字）

理由コードと対策を表に示します。

〔対策〕理由コード一覧を見て，対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

トランザクションサービス定義の指定値不正

トランザクションサービス定義のtrn_recovery_list_removeの指定値に，normal，force，noのどちらかを指定してください（省略値はno）。

0002

トランザクションサービス定義のtrn_recovery_list_remove_levelの指定値に，0から24855までの整数を指定してください（省略値は0）。

KFCA00988-E

トランザクション最適化項目定義に不正な値を指定しているため，省略値を使用してトランザクションを実行します。

サーバ名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

ユーザサービス定義，ユーザサービスデフォルト定義，またはトランザクションサービス定義のtrn_optimum_itemオペランドに不正な値を指定しているため，省略値（base）を使用して該当するサーバのトランザクションを実行します。

aa....aa：エラーが発生したサーバ名（8文字以内の英数字）

〔対策〕定義を見直し，対策後，該当するサーバを再度起動してください。

KFCA00989-I

トランザクションブランチをロールバックしました。

TRNGID＝aaaaaaaabbbbbbbb,TRNBID＝aaaaaaaacccccccc,

サーバ名＝dd....dd，サービス名＝ee....ee，

要因＝ff....ff，発生元＝gg....gg

TRNGID：トランザクショングローバル識別子

TRNBID：トランザクションブランチ識別子

aaaaaaaa：トランザクションシステムノードID

bbbbbbbb：グローバルトランザクション番号

cccccccc：トランザクションブランチ番号

dd....dd：サーバ名

ee....ee：サービス名

ff....ff：ロールバック要因

RM：リソースマネジャ

SUPERIOR：親トランザクションブランチからのロールバック指示

SUBORDINATE：子トランザクションブランチからのロールバック報告

RPC_TIMEOUT：通信タイムアウト

RPC_COMMFAIL：通信障害

ax_end：CRMからのロールバック指示

ax_rollback：CRMからのロールバック指示

dc_trn_chained_rollback：UAPでdc_trn_chained_rollback発行

dc_trn_unchained_rollback：UAPでdc_trn_unchained_rollback発行

tx_rollback：UAPでtx_rollback発行

txi_rollback：MCFまたはRPCからのロールバック指示

dci_trn_rbmk_only：CRMまたはRPCからのロールバック指示

TESTMODE：オンラインテスタ使用時

TIMEOUT：trn_watch_time，またはtrn_limit_timeのタイムアウト

DOWN：UAPのダウン

ENDFAIL：アプリケーションサーバ，またはXAリソースサービスからのロールバックオンリー指示

XARRBK：アプリケーションサーバからのロールバック指示

OTHER：その他

gg....gg：保守情報（ロールバックの発生元）

ff....ffが"RM"，"ax_end"または"ax_rollback"の場合

リソースマネジャ名＋リソースマネジャ拡張子

ff....ffが"SUPERIOR"または"SUBORDINATE"の場合

ノード識別子：内部情報

ff....ffが"OTHER"の場合

発生元情報

ff....ffがそのほかの場合

空白

KFCA00990-I

トランザクションブランチの回復が完了しました。

TRNGID＝aaaaaaaabbbbbbbb,TRNBID＝aaaaaaaacccccccc,

サーバ名＝dd....dd，サービス名＝ee....ee，

完了種別＝f，gg　　（Ｌ＋Ｅ）

TRNGID：トランザクショングローバル識別子

TRNBID：トランザクションブランチ識別子

aaaaaaaa：OpenTP1システムノードID（8文字の文字列）

bbbbbbbb：グローバルトランザクション番号（8文字の16進文字列）

cccccccc：トランザクションブランチ番号（8文字の16進文字列）

dd....dd：サーバ名（8文字以内の文字列）

ee....ee：サービス名（32文字以内の文字列）

f：該当するトランザクションブランチの完了種別

c：コミット

r：ロールバック

gg：子トランザクションブランチを含んだ完了種別

c：コミット

r：ロールバック

hc：ヒューリスティックコミット

コマンドによるコミット決着

hr：ヒューリスティックロールバック

コマンドによるロールバック決着

hm：ヒューリスティックミックス

RMまたは子ブランチがコミット，ロールバック両方に決着

hh：ヒューリスティックハザード

RMまたは子ブランチの決着が通信障害などのため，該当するトランザクションブランチでは認識できない場合

この完了種別が表示された場合は，RMまたは子ブランチの決着と該当するトランザクションブランチの決着が異なっている場合があります。原因になったRMまたは子ブランチ，およびグローバルトランザクションの同期点の結果については，OpenTP1のメッセージログファイルの内容とRMのログファイルを参照して確認してください。

KFCA00991-W

トランザクションブランチの回復ができません。

TRNGID＝aaaaaaaabbbbbbbb,TRNBID＝aaaaaaaacccccccc,

サーバ名＝dd....dd，サービス名＝ee....ee，

決着種別＝ff　　（Ｌ＋Ｅ）

TRNGID：トランザクショングローバル識別子

TRNBID：トランザクションブランチ識別子

aaaaaaaa：OpenTP1システムノードID（8文字の文字列）

bbbbbbbb：グローバルトランザクション番号（8文字の16進文字列）

cccccccc：トランザクションブランチ番号（8文字の16進文字列）

dd....dd：サーバ名（8文字以内の文字列）

ee....ee：サービス名（32文字以内の文字列）

ff：決着種別

c：コミット

r：ロールバック

hc：ヒューリスティックコミット

hr：ヒューリスティックロールバック

hm：ヒューリスティックミックス

hh：ヒューリスティックハザード

〔対策〕グローバルトランザクションの各トランザクションブランチの状態を調査してください。ほかのOpenTP1にトランザクションブランチがあり，そのOpenTP1がダウンしている場合は，OpenTP1をリランしてください。リソースマネジャが障害となっている場合は，障害を取り除いてください。

OpenTP1はトランザクションブランチの回復を一定間隔でリトライしています。そのため，障害を取り除けば，自動的にトランザクションブランチは回復されます。

KFCA00992-E

トランザクションブランチをコミット，又はロールバック決定できません。

TRNGID＝aaaaaaaabbbbbbbb,TRNBID＝aaaaaaaacccccccc,

サーバ名＝dd....dd，サービス名＝ee....ee　　（Ｌ＋Ｅ）

トランザクションブランチが通信障害などの発生のため，システムでコミット，またはロールバック決定ができません。

TRNGID：トランザクショングローバル識別子

TRNBID：トランザクションブランチ識別子

aaaaaaaa：OpenTP1システムノードID（8文字の文字列）

bbbbbbbb：グローバルトランザクション番号（8文字の16進文字列）

cccccccc：トランザクションブランチ番号（8文字の16進文字列）

dd....dd：サーバ名（8文字以内の文字列）

ee....ee：サービス名（32文字以内の文字列）

(Ｓ)トランザクションブランチの状態を保持し，処理を続行します。

〔対策〕該当するトランザクションブランチをtrncmt，またはtrnrbkコマンドで決めてください。

3　KFCA01000からKFCA01999までのメッセージ

この章では，KFCA01000からKFCA01999までのメッセージについて説明します。

3.1　KFCA01000からKFCA01999までのメッセージ

KFCA01000-I

ステータスサービスを準備中です。　　（Ｌ＋Ｓ）

ステータスサービスの開始処理を始めました。

KFCA01001-I

現用ステータス論理ファイルをaa....aaに決定し，ステータスサービスを開始しました。　　（Ｌ＋Ｓ）

aa....aa：現用ステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字）

KFCA01003-I

ステータスサービスを終了中です。　　（Ｌ＋Ｓ）

KFCA01004-I

ステータスサービスを終了しました。　　（Ｌ＋Ｓ）

KFCA01005-E

ステータスサービスを開始できません。

理由コード：aaaaaaaaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

aaaaaaaaaa：エラーの内容を示す理由コード（10けたの数字）

0000000001：ステータスサービス定義環境エラーです。

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。障害を取り除き，再度OpenTP1を起動してください。

0000000003：ステータスサービス定義誤りです。

ステータスサービス定義を見直してください。

0000000004：現用ステータスファイルがありません。

ステータスファイルを準備して，再度OpenTP1を起動してください。

0000000005：テーブルを確保するメモリが不足しています。

プロセス数を見直してから，再度OpenTP1を起動してください。

0000000006：バッファを確保するメモリが不足しています。

プロセス数を見直してから，再度OpenTP1を起動してください。

0000000007：ステータスファイル障害です。

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。障害を取り除き，再度OpenTP1を起動してください。

0000000008：ステータスファイル管理レコードのバッファ常駐化エラーが発生しました。

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

0000000009：スワップ処理エラーです。

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

0000000010：sts_initial_error_switchオペランドにstopを指定し，かつ，ステータスファイルに障害が発生しています。

ステータスファイルの障害を取り除き，再度OpenTP1を起動してください。

0000000011：ステータスファイル現用決定時刻の取得エラーです。

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。障害を取り除き，再度OpenTP1を起動してください。

0000000012：ステータスサービス開始のためのプロセス間通信環境設定エラーです。

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。障害を取り除き，再度OpenTP1を起動してください。

0000000013：ステータスサービス開始のためのプロセス連絡に失敗しました。

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。障害を取り除き，再度OpenTP1を起動してください。

0000000014：ステータスサービス開始のための定義環境情報取得エラーです。

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。障害を取り除き，再度OpenTP1を起動してください。

0000000015：OpenTP1が選択した現用ステータスファイル名とsts_last_active_fileオペランドに指定した論理ファイル名が一致しません。

sts_last_active_fileオペランドに前回のOpenTP1までの最新の現用ステータス論理ファイル名を指定し，再度OpenTP1を起動してください。sts_last_active_fileオペランドに最新の現用ファイル名が正しく指定してあった場合，再開始できません。全ステータスファイルを初期化（stsinitコマンド）し，再度OpenTP1を起動してください。

0000000016：OpenTP1開始時，前回のOpenTP1までの最新の現用ステータスファイルを確定できない状態が発生しました。しかし，sts_last_active_fileオペランドに論理ファイル名の指定がないので，処理を続行できません。

sts_last_active_fileオペランドに前回のOpenTP1までの最新の現用ステータス論理ファイル名を指定し，再度OpenTP1を起動してください。

0000000017：OpenTP1開始時，sts_last_active_sideオペランドに指定した系に障害が発生したため，開始処理を停止しました。再度OpenTP1を開始できません。

全ステータスファイルを初期化（stsinit）し，再度OpenTP1を起動してください。

0000000018：OpenTP1開始時，前回のオンラインまでの最新の現用ステータスファイルの片系に障害が発生しましたが，sts_last_active_sideオペランドに系が指定されていないので，処理を続行できません。

前回オンライン中の現用ステータスファイルの状態と直前に出力されたKFCA01012-Iメッセージが通知した障害系の組み合わせによって，sts_last_active_sideオペランドに系を指定して，再度OpenTP1を起動してください。障害系の組み合わせを次の表に示します。

前回オンライン中の現用ステータスファイルの状態

KFCA01012-Iが表示した障害系

OpenTP1再起動時に指定するsts_last_active_sideオペランドの指定系

A系

B系

ACTIVE

ACTIVE

A

B

B

A

ACTIVE

ACTIVE以外

A

OpenTP1を再開始できません。

B

A

ACTIVE以外

ACTIVE

A

B

B

OpenTP1を再開始できません。

0000000019：ステータスファイルシステムを作成できません。

以前に出力されたメッセージの対策に従ってください。障害を取り除き，OpenTP1を起動してください。

0000000020：ステータスファイルを二重化しないで運用したときにファイル障害が発生したため，開始処理を停止しました。

以前に出力されたメッセージの対策に従ってください。障害を取り除き，OpenTP1を起動してください。

0000000021：ステータスサービス開始処理中に続行できない事象が発生したため，開始処理を停止しました。

dcsetup -dを実行して，$DCDIR/spool下のファイルを削除してOpenTP1を起動してください。

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

〔対策〕理由コードに従って対策し，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA01006-E

ステータスサービス定義のaa....aa文に指定誤りがあります。

理由コード：bbbbbbbbbb　　（Ｌ＋Ｅ）

ステータスサービス定義の解析中にエラーが発生しました。

aa....aa：ステータスサービス定義のオペランド（32文字以内の英数字）

ステータスサービス定義を参照してください。

bbbbbbbbbb：エラーの内容を示す理由コード（10けたの数字）

0000000001：定義に指定した内容が重複しています。

0000000002：定義オペランドの指定がありません。または，定義オペランドに誤りがあります。

0000000003：定義指定値のエラーです。

0000000004：定義に指定した文字数が不正です。

0000000005：定義に指定したファイル名がありません。

0000000006：組み合わせて指定できない定義オペランドがあります。

(Ｓ)ステータスサービスの開始処理を中止します。

〔対策〕ステータスサービス定義を見直してから，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA01007-E

ステータスサービス定義のsts_rec_lengにファイルサーバ入出力単位長を超える値が指定されています。sts_rec_leng指定値：aa....aa，ファイルサーバ入出力単位長：bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

ステータスサービス定義sts_rec_lengの解析で，指定値がファイルサーバ入出力単位長を超えています。

aa....aa：ステータスサービス定義sts_rec_leng指定値（10けた以内の英数字）

bb....bb：ファイルサーバのファイル入出力単位長（10けた以内の英数字）

(Ｓ)ステータスサービスの開始処理を中止します。

(Ｏ)ステータスサービス定義sts_rec_leng指定値を修正したあと，再度OpenTP1を起動してください。

〔対策〕ステータスサービス定義sts_rec_leng指定値を見直してください。

KFCA01008-I

予備ステータスファイルとして使用できないファイルがあります。ファイル名：aaaaaaaa

理由コード：bbbbbbbbbb　　（Ｌ＋Ｅ）

aaaaaaaa：ステータスファイルのパス名（63けた以内の英数字），またはステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字）

bbbbbbbbbb：エラーの内容を示す理由コード（10けたの数字）

0000000001：現用ステータスファイルとのレコード長が不一致です。

現用ステータスファイルのレコード長に合わせてください。

0000000002：A系とB系とでファイルのレコード数が不一致です。

A系とB系とでファイルのレコード数を同じにしてください。

0000000003：A系とB系とでファイルのレコード長が不一致です。

A系とB系とでファイルのレコード長を同じにしてください。

〔対策〕理由コードに従って対策してください。

KFCA01009-E

ステータス物理ファイルでファイル整合性エラーが発生しました。ステータス物理ファイル名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：ステータス物理ファイルのパス名（63文字以内のパス名）

(Ｓ)予備ステータスファイルが存在する場合，スワップ処理をします。

予備ステータスファイルが存在しない場合，開始処理を中止します。

障害が発生したファイルを閉塞状態にします。

(Ｏ)以前にオンラインダウンやファイルシステム障害の発生，およびステータスファイルの割り当てに誤りがないか，確認してください。

ステータスファイルの障害を取り除き，ステータスファイルを準備するか，またはOpenTP1を再度起動してください。

KFCA01010-E

最新の情報を持つステータスファイルでエラーが発生しました。ステータス物理ファイル名：aa....aa

理由コード：bbbbbbbbbb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：ステータス物理ファイル（63文字以内のパス名）

bbbbbbbbbb：エラーの内容を示す理由コード（10けたの数字）

0000000001：A系とB系とのファイルのレコード数，またはレコード長が不一致です。

レコード数，レコード長を正常な系と一致させ，stsinitコマンドで初期設定してください。

0000000002：A系とB系の両方のファイルで，レコード数，またはレコード長の不一致，およびデータの異常を検知しました。

A系とB系の両方のレコード数，レコード長を一致させ，stsinitコマンドで初期設定してください。

0000000003：A系とB系のファイルのレコード更新番号が不一致です。

B系ファイルをstsinitコマンドで初期設定してください。

0000000004：A系とB系の両方のファイルで，レコード更新不正を検知しました。

A系とB系のファイルをstsinitコマンドで初期設定してください。

0000000005：レコード入力エラーを検知しました。

以前に出力されたKFCA01040-Eメッセージに従ってください。

0000000006：ファイル更新未完了を検知しました。

対策の必要はありません。ただし，A系とB系の両方のファイルに障害が発生した場合は，エラー発生ファイルをstsinitコマンドで初期設定してください。

(Ｓ)

〈理由コード（0000000006）が発生した場合〉

ファイルの障害を回復して，処理を続行します。

〈理由コード（0000000006）以外が発生した場合〉

予備ステータスファイルがある場合は，スワップ処理をします。

予備ステータスファイルがない場合は，開始処理を中止します。障害が発生したファイルを閉塞状態にします。

〈A系，B系共に障害が発生した場合〉

開始処理を中止します。

〔対策〕理由コードに従って対策してください。

KFCA01011-I

OpenTP1システムは，最新の情報を持つステータスファイルにaa....aaを選択しました。　　（Ｌ＋Ｓ）

ステータスサービス定義sts_initial_error_switch文にcontinueを指定し，ステータスサービス定義で指定したステータス論理ファイルのうち，一つでも次の状態になった場合，OpenTP1は，オープンできたファイルの中から最新の情報を持つファイルを通知します。

A系，B系ともに障害，または実体がない

一方の系が障害，または実体がなく，他方の系が初期化状態

aa....aa：ステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字）

KFCA01012-I

最新の情報を持つステータスファイルaa....aaのb系に異常が発生しています。　　（Ｌ＋Ｓ）

ステータスサービス定義sts_single_operation_switch文にcontinueを指定し，さらに最新の情報を持つファイルの片系に異常が発生しているときに通知します。

aa....aa：現用ステータス論理ファイル（8文字以内の英数字）

b：異常の発生している系（AまたはB）

KFCA01020-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddに指定したee....ee系ステータスファイル(ff....ff)のパス名が不正です。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：不正を検出した系（AまたはB）

ff....ff：ステータスファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕キャラクタ型スペシャルファイル名またはUNIX通常ファイル名を見直し，正しいファイル名を指定してください。

KFCA01021-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddに指定したee....ee系ステータスファイル(ff....ff)を割り当てるスペシャルファイルはOpenTP1ファイルシステムとして初期化されていません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：不正を検出した系（AまたはB）

ff....ff：ステータスファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕filmkfsコマンドを実行して，キャラクタ型スペシャルファイルまたはUNIX通常ファイルをOpenTP1ファイルシステム用に初期化してください。

KFCA01022-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddに指定したee....ee系ステータスファイル(ff....ff)は存在しません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：不正を検出した系（AまたはB）

ff....ff：ステータスファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕ステータスファイル名の指定を見直してください。ステータスファイルが未作成の場合は，stsinitコマンドを実行して作成してください。

KFCA01023-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddに指定したee....ee系ステータスファイル(ff....ff)はファイルシステム作成時のシステムとバージョンが異なっています。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：不正を検出した系（AまたはB）

ff....ff：ステータスファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕filmkfsコマンドを実行してOpenTP1ファイルシステムを再作成したあと，stsinitコマンドを実行してステータスファイルを再作成してください。

KFCA01024-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddに指定したee....ee系ステータスファイル(ff....ff)のオープンでシステムの上限値をオーバしました。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：不正を検出した系（AまたはB）

ff....ff：ステータスファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕1プロセス内でオープンできるファイルの上限値を見直し，必要であればカーネルを変更してください。

KFCA01025-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddに指定したee....ee系ステータスファイル(ff....ff)のスペシャルファイルに対するアクセス権がありません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：不正を検出した系（AまたはB）

ff....ff：ステータスファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕キャラクタ型スペシャルファイルまたはUNIX通常ファイルのアクセスモードを変更するか，またはアクセス権のあるユーザで再実行してください。

KFCA01026-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddに指定したee....ee系ステータスファイル(ff....ff)に対するアクセス権がありません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：不正を検出した系（AまたはB）

ff....ff：ステータスファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕filchmodコマンドを実行してステータスファイルのアクセスモードを変更するか，またはアクセス権のあるユーザで再実行してください。

KFCA01027-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddに指定したee....ee系ステータスファイル(ff....ff)に対してI／Oエラーが発生しました。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：不正を検出した系（AまたはB）

ff....ff：ステータスファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕ディスク装置に異常がないかどうかを確認してください。

KFCA01028-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddに指定したee....ee系ステータスファイル(ff....ff)のオープン処理中にメモリ不足が発生しました。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：不正を検出した系（AまたはB）

ff....ff：ステータスファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メモリ不足を解消したあとで，再度コマンドを実行してください。

KFCA01029-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddに指定したee....ee系ステータスファイル(ff....ff)はステータスファイルではありません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：不正を検出した系（AまたはB）

ff....ff：ステータスファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕stsrmコマンドを実行してエラーとなった物理ファイルを削除したあと，stsinitコマンドを実行して再作成してください。

KFCA01030-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddのA系とB系に指定されたステータスファイルのレコード長が異なっています。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象定義ファイル名

dd....dd：チェック対象オペランド名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕stsinitコマンドの-sオプションの指定値（レコード長）をA系とB系とで同じにしたあと，ステータスファイルを再作成してください。

KFCA01031-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddのA系とB系に指定されたステータスファイルのレコード数が異なっています。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象定義ファイル名

dd....dd：チェック対象オペランド名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕stsinitコマンドの-cオプションの指定値（レコード数）をA系とB系とで同じにして，ステータスファイルを再作成してください。

KFCA01032-W

(aa....aa:bb....bb) cc....ccのsts_file_nameオペランドに指定された論理ファイル名とパスを除いた物理ファイル名が重複しています。重複ファイル名：dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象定義ファイル名

dd....dd：重複したファイル名（重複したファイル名が複数ある場合は一つだけ表示）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕sts_file_name_*（*は1から7までの整数）オペランドに指定する論理ファイル名と物理ファイル名は，一意になるように指定してください。次に示すようなケースは，このメッセージのチェック対象となります。

例1：論理ファイル名と物理ファイル名（パスを除く）が重複しているケース

sts_file_name_1 = "STS_A","/aa....aa/bb....bb/STS_A","/aa....aa/bb....bb/STS_B"
sts_file_name_2 = "STS_C","/aa....aa/bb....bb/STS_A","/aa....aa/bb....bb/STS_E"

例2：物理ファイル名（パスを除く）が重複しているケース

sts_file_name_1 = "STS1","/sts_1a/stsfil","/sts_1b/stsfil"
sts_file_name_2 = "STS2","/sts_2a/stsfil","/sts_2b/stsfil"

KFCA01033-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddの指定は再起動時にステータスファイルの現用決定が出来ない場合にのみ有効となります。通常は指定しないでください。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象定義ファイル名

dd....dd：チェック対象オペランド名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕dd....ddで示したオペランドの指定値は，OpenTP1再開始時にステータスファイルに障害が発生し，現用ファイルや正常な系を決定できない場合に有効となります。障害が発生した場合以外では，dd....ddで示したオペランドの指定値を削除またはコメントアウトしてください。

KFCA01034-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddに指定した論理ファイルee....eeがありません。指定内容を確認してください。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象定義ファイル名

dd....dd：チェック対象オペランド名

ee....ee：チェック対象オペランドに指定した論理ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕指定可能な論理ファイルは，sts_file_name_*（*は1から7までの整数）オペランドに指定した論理ファイル名だけです。指定した内容を見直し，正しい論理ファイル名を指定してください。

KFCA01040-E

ステータス物理ファイルでaa....aaエラーが発生しました。

ステータス物理ファイル名：bb....bb

理由コード：cccccccccc　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：エラー内容を次に示します（10文字以内の英数字）。

create：ファイルの作成

fstat：ファイルの状態報告

open：ファイルのopen

close：ファイルのclose

read：レコードの入力

write：レコードの出力

logical：レコード整合性不正

filecheck：ファイル妥当性チェック

delete：ファイルの削除

bb....bb：ステータス物理ファイルのパス名（63文字以内のパス名）

cccccccccc：障害の発生した理由コード（10けたの数字）

0000000001：ステータスレコードの整合性番号が不一致です。

該当するファイルをstsinitコマンドで初期設定してください。

0000000002：入出力レコード番号がステータスファイルの範囲外です。

保守員に連絡してください。

0000000003：ステータスファイルの更新未完了状態です。

該当するファイルをstsinitコマンドで初期設定してください。またはOpenTP1を起動してください。

0000000004：OpenTP1ファイルシステムのエラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

0000000005：ステータスファイル管理レコード（SMR）内のバイトマップが不正です。

該当するファイルをstsinitコマンドで初期設定してください。

0000000006：該当するファイルがステータスファイルとして未定義です。

該当するファイルをstsinitコマンドで初期設定してください。

0000000007：障害ファイルを初期化していません。

該当するファイルをstsrmコマンドで削除し，stsinitコマンドで初期設定してください。

0000000008：定義したファイルとファイル実体とでレコード長，レコード数が不一致です。

該当するファイルをstsinitコマンドで初期設定してください。

0000000009：ステータスファイル管理レコード（STR）内のデータプロトコルのバージョンが不正です。

該当するファイルをstsinitコマンドで初期設定してください。

0000000010：ステータスファイル管理レコード（STR）内のタイムスタンプが不正です。

該当するファイルをstsinitコマンドで初期設定してください。

0000000011：ステータスファイル管理レコード（SHR）内のファイル状態情報が不正です。

該当するファイルをstsinitコマンドで初期設定してください。

0000000020：スペシャルファイルに対し，アクセス権限がありません。

OpenTP1ファイルのアクセス権限を付加してください。

0000000021：ファイルに対し，アクセス権限がありません。

ステータスファイルのアクセス権限を付加してください。

0000000022：排他エラーが発生しました。

ステータスファイルの排他解除後，再度実行してください。

0000000023：ロックセグメントが不足しています。

OpenTP1ファイルの環境を見直してください。

0000000024：ファイルに対して書き込み権限がありません。

ステータスファイルに書き込み権限を付加してください。

0000000025：ファイル数の上限値を超えました。

OpenTP1ファイルの環境を見直してください。

0000000026：OpenTP1ファイル用に初期化されていません。

OpenTP1ファイルを初期化してください。

0000000027：I/Oエラーが発生しました。

障害の発生したファイルをstsinitコマンドで初期設定してください。

0000000028：メモリが不足しています。

プロセスを動作できるメモリを確保してください。

0000000029：ファイルがありません。

stsinitコマンドで初期設定してください。または，ステータスサービス定義を見直してください。

0000000030：キャラクタ型スペシャルファイルのオープン数が上限値を超えました。

OpenTP1ファイルの環境を見直してください。

0000000031：ファイル名が不正です。

コマンドの引数に指定したステータスファイル名，またはステータスサービス定義を見直してください。

0000000032：ファイルステータスフラグを重複して指定しています。

保守員に連絡してください。

0000000033：モード引数が不正です。

保守員に連絡してください。

0000000034：flags引数が不正です。

保守員に連絡してください。

0000000035：レコード数の引数が不正です。

保守員に連絡してください。

0000000036：レコード長の引数が不正です。

保守員に連絡してください。

0000000037：指定されたファイルはOpenTP1ファイルとして使用できません。

OpenTP1ファイルの環境を見直してください。

0000000038：領域を確保できません。

OpenTP1ファイルの環境を見直してください。

0000000039：OpenTP1ファイルのシステムバージョンが不一致です。

OpenTP1ファイルの環境を見直してください。

0000000040：ファイル記述子が不正です。

保守員に連絡してください。

0000000041：バッファアドレスが不正です。

保守員に連絡してください。

0000000042：レコード番号の引数が不正です。

保守員に連絡してください。

(Ｓ)予備のステータスファイルがある場合は，スワップ処理をします。予備のステータスファイルがない場合は，障害が発生したファイルを閉塞状態にし，処理を続行します。

〔対策〕理由コードに従って対策してください。

KFCA01041-I

ステータスサービスは，エラーが発生したステータス物理ファイルをclose後，閉塞状態にします。エラーが発生したファイルをstsrmコマンドで削除した後，stsinitコマンドとstsopenコマンドを使用して，予備ステータスファイルにしてください。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｏ)エラー発生ファイルをstsrmコマンドで削除してください。stsinitコマンドでファイルを初期設定後，stsopenコマンドで予備ステータスファイルにしてください。

KFCA01042-E

ステータス論理ファイルで容量不足エラーが発生しました。

ステータス論理ファイル名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：ステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)予備ステータスファイルが存在する場合，スワップ処理をします。

予備ステータスファイルが存在しない場合，スワップ処理を中止します。

〔対策〕ステータスファイル容量を見直してください。

KFCA01043-I

ステータス論理ファイルでフラグメンテーションが発生しました。ステータス論理ファイル名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：ステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)予備ステータスファイルが存在する場合，スワップ処理をします。

予備ステータスファイルが存在しない場合，スワップ処理を中止します。

KFCA01044-I

現用ステータス論理ファイル：aa....aaが片系運転状態になりました。正常系は，b系です。至急，対策してください。　　（Ｌ＋Ｓ）

aa....aa：現用ステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字）

b：正常に動作している系（AまたはB）

(Ｏ)ステータスサービス定義のsts_last_active_sideオペランドに，正常に動作している系を指定し，次のどれかを実施してください。

予備ステータスファイルを準備し，stsswapコマンドで現用ファイルを交替する。

現用ステータスファイルの障害系をstsinitコマンドで初期化し，stsopenコマンドでオープンし，現用へ復帰させる。

KFCA01046-I

ステータス物理ファイルを再作成します。

ステータス物理ファイル名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：ステータス物理ファイルを示すパス名（63文字以内の完全パス名）

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA01048-E

ステータスファイルシステムを作成できません。

ファイルシステムパス名：aa....aa

理由コード：bbbbbbbbbb　　（Ｌ＋Ｅ）

ステータスファイルシステムを作成したときにエラーが発生しました。

aa....aa：ステータス物理ファイルを示すパス名（63文字以内の完全パス名）

bbbbbbbbbb：エラーの内容を示す理由コード（10けたの数字）

0000000001：ファイル容量見積もり関数でエラーが発生しました。

0000000002：ファイル容量見積もり値エラーです。

0000000004：OpenTP1ファイルシステムエラーです。

0000000011：ステータスファイル管理レコードバッファ常駐化エラーです。

0000000012：ステータスファイルがありません。

0000000013：メモリ不足（バッファ確保）です。

0000000014：ステータスファイル現用決定時刻取得エラーです。

0000000015：最新の現用ステータスファイルが確保できない状態が発生しました。

0000000020：スペシャルファイルに対して，アクセス権限がありません。

0000000021：ファイルに対して，アクセス権限がありません。

0000000022：他プロセスでステータスファイルを排他モードでアクセス中です。

0000000023：ロックセグメントが不足しています。

0000000024：ファイルに対する書き込み権限がありません。

0000000025：ファイル数の上限値を超えました。

0000000026：OpenTP1ファイル用に初期化されていません。

0000000027：入出力エラーです。

0000000028：メモリ不足です。

0000000029：ファイルがありません。

0000000030：キャラクタ型スペシャルファイルのオープン数が上限値を超えました。

0000000031：ファイル名が不正です。

0000000032：ファイルステータスフラグが重複して指定されています。

0000000033：モード引数が不正です。

0000000034：flags引数が不正です。

0000000035：レコード数引数が不正です。

0000000036：レコード長引数が不正です。

0000000037：スペシャルファイル名がキャラクタ型スペシャルファイルではありません。

0000000038：領域を確保できません。

0000000039：OpenTP1ファイルシステムのバージョンが不一致です。

0000000040：ファイル記述子が不正です。

0000000041：バッファアドレスが不正です。

0000000042：レコード番号引数が不正です。

0000000043：初期化する容量が指定したスペシャルファイルの容量を超えています。UNIXファイルシステムに空きがありません。

0000000044：ファイル数上限値引数が不正です。

0000000045：ファイルシステム名引数が不正です。

0000000046：ファイルシステム割り当て容量引数が不正です。

0000000047：セクタ長引数が不正です。

(Ｓ)予備のステータスファイルがある場合，スワップ処理をします。予備のステータスファイルがない場合は，エラーが起こったファイルを閉塞状態にして，処理を続けます。

〔対策〕以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA01050-E

プロセス間通信エラーが発生しました。　　（Ｅ）

ステータスサービスへのサービス要求処理中にプロセス間通信エラーが発生しました。または，ステータスサービスが動作中の場合，RPCサービスでエラーが発生しました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1動作環境を調査して障害要因を取り除いてください。問題が解決しない場合には保守員に連絡してください。

KFCA01051-I

ステータスサービスは，エラーが発生したステータス物理ファイルをclose後，閉塞状態にします。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｏ)エラー発生ファイルをstsinitコマンドで初期設定後，stsopenコマンドで予備ステータスファイルにしてください。

KFCA01060-I

ステータスファイルのaa....aaをオープンしました。　　（Ｌ＋Ｓ）

ステータスファイルのオープンを完了しました。

aa....aa：ステータスファイルのパス名（63文字以内の英数字），またはステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字）

KFCA01061-I

ステータスファイルのaa....aaをクローズしました。　　（Ｌ＋Ｓ）

ステータスファイルのクローズを完了しました。

aa....aa：ステータスファイルのパス名（63文字以内の英数字），またはステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字）

KFCA01062-I

ステータスファイルのswapを開始しました。契機：aa....aa　　（Ｌ＋Ｓ）

aa....aa：スワップを開始した契機の内容

START：ステータスサービス開始時，および再開始時の現用ファイル異常（アクセスエラー，A系/B系間の論理的エラー）

ONLINE：オンライン中の現用ファイルへのアクセスエラー

COMMAND：スワップコマンド（stsswap）入力

KFCA01063-I

ステータスファイルのswapを完了しました。

現用ステータス論理ファイル名：aaaaaaaa　　（Ｌ＋Ｓ）

aaaaaaaa：現用ステータス論理ファイル名（8文字以内の英数字）

KFCA01064-E

ステータスファイルのスワップ処理でエラーが発生しました。

理由コード：aaaaaaaaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

aaaaaaaaaa：理由コード（10けたの数字）

0000000001：予備ステータスファイルがありません。

ステータスファイルを準備し，再度OpenTP1を起動してください。

0000000002：スワップ用作業領域の確保でエラーが発生しました。

プロセス数を見直してください。

0000000003：予備ステータスファイル用入出力バッファの確保でエラーが発生しました。

プロセス数を見直してください。

0000000004：スワップ処理ができる予備ステータスファイルがありません。

ステータスファイルを準備してください。

0000000005：ステータスファイルの管理レコードバッファリングでエラーが発生しました。

ステータスファイルの障害を取り除き，再度OpenTP1を起動してください。

0000000006：レコード入出力エラーが発生しました。

ステータスファイルの障害を取り除き，再度OpenTP1を起動してください。

0000000007：タイムスタンプ取得エラーが発生しました。

保守員に連絡してください。障害を取り除き，再度OpenTP1を起動してください。

0000000008：現用ファイルがありません。

保守員に連絡してください。障害を取り除き，再度OpenTP1を起動してください。

0000000009：現用ファイルの状態エラーが発生しました。

保守員に連絡してください。障害を取り除き，再度OpenTP1を起動してください。

(Ｓ)スワップ処理を中止します。

(Ｏ)理由コードに従って対策してください。

KFCA01070-E

aaaaaaaaaaコマンド処理でエラーが発生しました。

理由コード：bbbbbbbbbb　　（Ｌ＋Ｅ）

ステータスサービスのコマンド処理でエラーが発生しました。

aaaaaaaaaa：コマンド名（10文字以内の英数字）

bbbbbbbbbb：理由コード

0000000001：ステータスファイル管理レコード（STR）の情報が不正です。

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。または，コマンドに指定した引数を見直してください。原因が不明なときは，ファイルを保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

0000000002：ステータスファイル管理レコード（SHR）の情報が不正です。

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。または，コマンドに指定した引数を見直してください。原因が不明なときは，ファイルを保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

0000000003：現用ファイルとレコード長が異なります。または，A系とB系のファイル容量が異なります。

stslsコマンド，またはstsfillsコマンドでステータスファイルのレコード長，レコード数を調査し，stsinitコマンドで初期設定してください。

0000000004：ファイルの状態がコマンドを入力できる状態ではありません。

stslsコマンド，またはstsfillsコマンドでファイル状態を調査し，ファイル状態を正しく設定してから，再度コマンドを実行してください。

0000000005：基本ファイルシステムエラーが発生しました。

以前に出力されたメッセージ，またはステータスサービスが出力したメッセージがあれば，そのメッセージに従って対策してください。

0000000006：ステータスサービス定義に定義されていないファイル名を指定しました。

コマンドで指定した引数を見直してください。

0000000007：プロセス間通信エラーが発生しました。

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。障害を取り除き，再度コマンドを実行してください。

0000000008：スワップ先予備ファイルがありません。

予備ステータスファイルを準備してください。

0000000009：スワップ処理エラーが発生しました。

ステータスファイルを準備して，再度OpenTP1を起動してください。

0000000010：システムコールエラーが発生しました。

障害を取り除き，再度コマンドを実行してください。

0000000011：ステータスサービスがステータスファイルを使用中，またはほかのステータスサービスコマンドが実行中です。

ステータスサービスで使用中のステータスファイルをクローズしてください。または，ステータスサービスの終了，およびコマンドの終了を待ってください。

0000000012：システム定義解析エラーが発生しました。

システム定義を見直してください。

0000000013：プロセス間通信初期化エラーが発生しました。

障害を取り除き，再度コマンドを実行してください。

0000000014：コマンドが受付状態ではありません。

OpenTP1起動中に再度コマンドを実行してください。

0000000015：RPC電文内のデータ長が不正です。

保守員に連絡してください。

0000000016：現用ファイルを指定しました。

stslsコマンドでファイル状態を調査し，コマンドに指定した引数を見直してください。または，ステータスファイルをスワップし，再度コマンドを実行してください。

0000000017：指定ファイルの状態は変更済みです。

stslsコマンドでファイル状態を確認してください。

0000000018：ファイルチェックで異常を検出しました。

エラーが発生したファイルをstsinitコマンドで初期設定してください。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)以前に出力されたエラーメッセージを調査してください。障害を取り除いたあと，再度コマンドを入力してください。

KFCA01081-I

使用方法：stsinit -f パス名　[-s レコード長] [-c レコード長]　　（Ｅ＋Ｓ）

stsinitコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA01082-I

使用方法：stsrm -f パス名　　（Ｅ＋Ｓ）

stsrmコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA01083-I

使用方法：stsopen {-f パス名 | -n 論理ファイル名}　　（Ｅ＋Ｓ）

stsopenコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA01084-I

使用方法：stsclose {-f パス名 | -n 論理ファイル名}　　（Ｅ＋Ｓ）

stscloseコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA01085-I

使用方法：stsls [ {-f パス名 |-n 論理ファイル名 |-a|-l|-p}]　　（Ｅ＋Ｓ）

stslsコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA01086-I

使用方法：stsswap　　（Ｅ）

stsswapコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA01088-I

使用方法：stsfills -f パス名 [-cx]　　（Ｅ＋Ｓ）

stsfillsコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA01090-E

aa....aaシステムコールでエラーが発生しました。

[エラーコード＝bbbbbbbbbb]

エラーの発生した関数名：cc....cc　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：エラーが発生したシステムコール名（32文字以内の英数字）

bbbbbbbbbb：システムコールのリターン値（10けた以内の10進数）

cc....cc：システムコールを発行した関数名（32文字以内の英数字）

(Ｓ)エラー内容によって，処理を続行するか，またはOpenTP1を異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システムコールのエラーコードを基にOSのパラメタを調査し，対策してください。繰り返し発生する場合は，保守員に連絡してください。

KFCA01091-E

メモリ不足が発生しました。

サイズ＝aa....aaバイト領域種別：bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

ステータスサービスでメモリ不足が発生しました。

aa....aa：確保しようとした領域のサイズ（10けた以内の数字）

bb....bb：メモリ不足が発生した領域の種別（15文字以内の英数字）

STATIC SHMPOOL：静的共用メモリ

DYNAMIC SHMPOOL：動的共用メモリ

PROCESS：プロセス固有メモリ

(Ｓ)処理を続行できる場合は，処理を続行します。

処理を続行できない場合は，OpenTP1を異常終了させます。

〔対策〕メモリ不足が発生した領域の種別が共用メモリの場合は，定義の指定値を見直し，対策後，再度実行してください。ただし，TP1/LiNK使用時は保守員に連絡してください。メモリ不足が発生した領域の種別がプロセス固有メモリの場合は，プロセス数を見直し，対策後，再度実行してください。繰り返し発生する場合は，保守員に連絡してください。

KFCA01099-E

aa....aa関数でエラーが発生しました。

エラーコード＝bb....bb

OpenTP1関数をコールした関数名：cc....cc　　（Ｌ＋Ｅ）

OpenTP1関数でエラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生したOpenTP1関数名（32文字以内の英数字）

bb....bb：OpenTP1関数の内部リターン値（10けた以内の10進形式）

cc....cc：OpenTP1関数を発行した関数名（32文字以内の英数字）

(Ｓ)エラーの内容によって，処理を続行するか，またはOpenTP1を異常終了します。

(Ｏ)このメッセージの前後に出力されたメッセージによって原因を調査し，障害を取り除いたあと，再度実行してください。

このメッセージの前後にメッセージが出力されていない場合，メッセージの内容をOpenTP1管理者に連絡してください。

OpenTP1異常終了時は，コアファイルを取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕原因不明の場合，保守員に連絡してください。

KFCA01100-I

ジャーナルサービスを準備中です。ランID＝aaaaaaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

aaaaaaaa：ランID（8けたの16進表示）

KFCA01101-I

ジャーナルサービスを回復中です。ランID＝aaaaaaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

aaaaaaaa：ランID（8けたの16進表示）

KFCA01102-I

ジャーナルサービスを開始しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

ジャーナルサービスの開始・再開始処理が完了しました。

KFCA01103-E

ジャーナルサービスを開始できません。理由コード＝aaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

ジャーナルサービスの開始・再開始処理中に障害が発生しました。

aaaa：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

〔対策〕ジャーナルサービスが開始・再開始できない理由を理由コード一覧を見て対策してください。その後，再度OpenTP1を開始してください。

理由コード

意味

対策

備考

101

メモリ不足発生

メモリ使用量を見直してください。

−

103

ネットワーク障害発生

障害を回復したあと，システムを再度起動してください。

−

405

定義解析処理中にエラー検出

定義ファイルを見直して，正しく設定したあと，システムを再度起動してください。

エラーの詳細は，KFCA002XXで示されます。

406

ジャーナルサービス定義で，jnldfsv定義コマンドが指定されていません。

-rオプションが未指定

定義内容を修正したあと，システムを再度起動してください。

−

503

ステータスファイルの入出力処理でエラー発生

エラー原因を調査し，障害を回復後，システムを再度起動してください。

−

504

ジャーナルファイルサービスプロセスまたはジャーナルコマンドサービスプロセスの起動中にエラー発生

エラー原因を調査し，障害を回復後，システムを再度起動してください。

−

508

チェックポイントダンプサービスプロセスの起動中にエラー発生

エラー原因を調査し，障害を回復後，システムを再度起動してください。

−

512

チェックポイントダンプサービス関係の定義解析エラー発生

エラー原因を調査し，障害を回復後，システムを再度起動してください。

−

514

トランザクションリカバリジャーナルサービスプロセスの起動中にエラーが発生しました。

エラー原因を調査し，障害を回復後，OpenTP1を再度起動してください。

詳細なエラー原因は，このメッセージ以前に表示されています。

515

トランザクションリカバリジャーナルサービスの定義解析処理中にエラーが発生しました。

このメッセージ以前に出力されているメッセージに従って，定義を修正してください。その後，OpenTP1を再度起動してください。

−

516

ジャーナルファイル管理サービスプロセスの内部スレッドの起動に失敗しました。

エラー原因を調査し，障害を回復後，OpenTP1を再度起動してください。

詳細なエラー原因は，このメッセージ以前に表示されています。

517

TP1/LiNKの内部ファイルで障害が発生しました。

このメッセージの前に出力されているシステムコールのエラーメッセージを基に，原因を調査して対策してください。その後OpenTP1を再度起動してください。

−

（凡例）−：該当しません。

KFCA01104-W

前回のジャーナルサービス状態をステータスファイルから回復できません。ステータスファイルなしで再開始を続行します。

理由コード＝aaaa

aaaa：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

備考

502

前回のオンライン状態がステータスファイル中に存在しません。

−

考えられる原因を次に示します。

前回起動時のステータス書き込み中に障害発生

503

ステータスレコードの入出力処理でエラー発生

このメッセージの前にステータスサービスのメッセージ（KFCA010XX）が出力されるので，再開始に失敗した場合，その指示に従ってください。

−

（凡例）−：該当しません。

KFCA01105-I

ジャーナルサービスを終了中です。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA01106-I

ジャーナルサービスを終了しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA01108-W

ジャーナルサービスの終了中に障害が発生しましたが，このまま続行します。理由コード＝aaaa

aaaa：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

〔対策〕理由コード一覧を見て調査し，必要があれば対策してください。

理由コード

意味

対策

101

メモリ不足発生

次回起動に備えて，メモリ容量を見直してください。

103

ネットワーク障害発生

次回起動に備えて，ネットワーク障害を回復してください。

503

ステータスファイルの入出力処理でエラー発生

次回起動に備えて，エラーの原因を調査し対策してください。

KFCA01109-W

ジャーナルサービス関係の定義解析中に軽度エラーが発生しました。解析中ファイル名：aaaaaaaa，

レコード番号＝bb....bb，

理由コード＝cccc

aaaaaaaa：解析中の定義ファイル名

bb....bb：エラーのあったレコード番号（10けた以内の数字）

cccc：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)エラーのあったjnladdfg，またはjnladdpf定義コマンドの定義文を無視し，ジャーナルサービスの開始・再開始処理を続行します（定義文がないものとして動作します）。

〔対策〕ジャーナルサービス関係の定義を見直してください。

理由コード

意味

対策

備考

408

jnladdfg定義コマンドに誤りがあります。

-gオプションが未指定

ファイルグループ名がほかと重複

必要があればシステムを停止し定義を修正したあと，再度起動してください。

−

409

jnladdpf定義コマンドの-ｇオプション指定に誤りがあります。

-gオプションが未指定

そのファイルグループはjnladdfgで未定義

必要があればシステムを停止し定義を修正したあと，再度起動してください。

−

410

jnladdpf定義コマンドの-eオプションの指定に誤りがあります。

システムジャーナルサービス定義のjnl_max_file_dispersionオペランドに2以上を指定しているが，-eオプションが未指定

要素ファイル名がほかと重複

必要があればシステムを停止し定義を修正したあと，再度起動してください。

−

411

jnladdpf定義コマンドの-aオプション指定に誤りがあります。

-aオプションが未指定

必要があればシステムを停止し定義を修正したあと，再度起動してください。

−

412

jnladdpf定義コマンドの-bオプション指定に誤りがあります。

-bオプションが未指定（二重化ジャーナル使用時）

ほかと重複

必要があればシステムを停止し定義を修正したあと，再度起動してください。

二重化ジャーナル使用

413

jnladdfg定義数が最大値を超えました。

必要があればシステムを停止し定義を修正したあと，再度起動してください。

定義エラーとなったjnladdfg定義は定義数に含まれません。

415

同一ファイルグループ名のjnladdpf定義コマンドの指定数がjnl_max_file_dispersionオペランドの指定値を超えています。

必要があればシステムを停止し，定義修正後，システムを再度起動しください。

−

419

システムジャーナルサービス定義のjnl_arc_nameオペランドの定義方法に誤りがあります。

必要があればシステムを停止し，定義変更後，システムを再度起動してください。

−

420

システムジャーナルサービス定義にjnl_arc_nameオペランドが指定されていますが，TP1/Multiがインストールされていません。

TP1/Multiをインストールしてください。インストールされている場合はシステム共通定義のmulti_node_optionオペランドを見直してください。

−

421

juldfsvコマンドが二つ以上指定されています。

不要なjnldfsvコマンドを削除するか，またはコメントアウトしてください。

−

424

システムジャーナルサービス定義のjnl_auto_unload_pathオペランドに指定したパスが完全パスではありません。

必要があればシステムを停止し，定義変更後，システムを再度起動してください。

−

（凡例）−：該当しません。

KFCA01110-E

ジャーナルサービス関係の定義解析中に重度エラーが発生しました。解析中ファイル名：aaaaaaaa，

レコード番号＝bb....bb，

理由コード＝cccc

aaaaaaaa：解析中のファイル名

bb....bb：エラーのあったレコード番号（10けた以内の数字）

cccc：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)定義解析完了後OpenTP1を異常終了します。

〔対策〕ジャーナルサービス関係の定義を見直し，再度OpenTP1を起動してください。

理由コード

意味

対策

406

jnldfsv定義コマンドに誤りがあります。

-rオプションの指定がない

ジャーナルサービス定義を修正し，再度システムを起動してください。

422

jnl_arc_rec_kindの指定形式が不正です。または，指定できないジャーナルレコード種別を指定しています。

システムジャーナルサービス定義のjnl_arc_rec_kindを見直し，再度システムを起動してください。

423

jnl_arc_uj_codeの指定形式が不正です。または，ujコードの値が範囲外です。

システムジャーナルサービス定義のjnl_arc_uj_codeを見直し，再度システムを起動してください。

KFCA01111-I

aaaa(xx....xx)ジャーナルファイルサービスを開始しました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

KFCA01112-I

aaaa(xx....xx)ジャーナルファイルサービスを終了しました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

KFCA01113-E

aaaa(xx....xx)ジャーナルファイルサービスを開始できません。理由コード＝bbbb　　（Ｌ＋Ｅ）

ジャーナルファイルサービスの開始・再開始処理中に障害が発生しました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bbbb：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)OpenTP1を終了します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。その後，再度OpenTP1を起動してください。

理由コード

意味

対策

101

メモリ不足発生

メモリ使用量を見直してください。

103

ネットワーク障害発生

障害を回復したあと，システムを再度起動してください。

114

システム内メッセージ待ち行列識別子テーブルに空きがありません。

カーネルを再度コンフィグレーションしてください。その際，システムパラメタで指定するメッセージキューの最大許容数を変更してください。詳細については，使用しているOSのマニュアルを参照してください。

116

メッセージキューが削除されたため再作成を試みましたが，システム内メッセージ待ち行列識別子テーブルに空きがないため再作成できません。

次に正常開始または再開始するまでは該当するノード側でジャーナル運用してください。カーネルを再度コンフィグレーションしてください。その際，システムパラメタで指定するメッセージキューの最大許容数を変更してください。詳細については，使用しているOSのマニュアルを参照してください。

405

定義解析処理中にエラー検出

定義ファイルを見直して，正しく設定したあと，システムを再度起動してください。エラーの詳細は，KFCA002XXで示されます。

414

有効なジャーナルファイルグループ定義の数が，システム開始に必要な最小世代数に達していません（有効な定義とは，jnladdfg定義のうち，エラーがなく，かつONL指定されたものです）。

システムジャーナルサービス定義，またはアーカイブジャーナルサービス定義のjnladdfg定義を修正し，システムを再度起動してください。

416

同一ファイルグループ名のjnladdpf定義コマンドの指定数がjnl_min_file_dispersionオペランドの指定値を満たしていません。

システムジャーナルサービス定義，またはアーカイブジャーナルサービス定義のjnladdpf定義を修正し，システムを再度起動してください。

418

システムジャーナルサービス定義，またはアーカイブジャーナルサービス定義のjnl_max_file_dispersionオペランドよりも大きな値がjnl_min_file_dispersionオペランドに指定されています。

システムジャーナルサービス定義，またはアーカイブジャーナルサービス定義のjnl_max_file_dispersionオペランド，およびjnl_min_file_dispersionオペランドを修正し，システムを再度起動してください。

420

システムジャーナルサービス定義にset jnl_arc_nameオペランドが指定されていますが，TP1/Multiがインストールされていません。

TP1/Multiがインストールされていなければ，インストールしてください。インストールされていれば，システム共通定義のset multi_node_optionオペランドが指定されているか確認してください。

425

システムジャーナルサービス定義のjnl_arc_max_datasizeオペランドの指定値に誤りがあります。

jnl_arc_max_datasizeオペランドの指定値を修正し，システムを再度起動してください。

426

システムジャーナルサービス定義またはアーカイブジャーナルサービス定義のjnl_arc_max_datasizeオペランドに1020より大きな値が指定され，システム共通定義のrpc_max_message_sizeオペランドに小さい値が設定されています。

jnl_arc_max_datasizeオペランド，またはrpc_max_message_sizeオペランドの値を修正し，システムを再度起動してください。

427

システムジャーナルサービス定義のjnl_arc_buff_sizeオペランドの指定値に誤りがあります。

jnl_arc_buff_sizeオペランドの指定値を修正し，システムを再度起動してください。

503

ステータスファイルの入出力処理でエラー発生

エラー原因を調査し，障害を回復後，システムを再度起動してください。

506

ジャーナルI/Oサービスプロセスの起動中にエラー発生

エラー原因を調査し，障害を回復後，システムを再度起動してください。

510

ジャーナルファイルのチェック処理でエラー検出

エラー原因を調査し，障害を回復後，システムを再度起動してください。詳細なエラー原因は，このメッセージ以前に表示されています。

513

サーバリカバリジャーナルサービスの起動中にエラーが発生しました。

エラー原因を調査し，障害を回復後，システムを再度起動してください。詳細なエラー原因は，このメッセージ以前に表示されています。

KFCA01114-W

aaaa(xx....xx)ジャーナルファイルサービスの終了中に障害が発生しましたが，このまま続行します。理由コード＝bbbb

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bbbb：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

注

このメッセージが出力されても，次回のジャーナルサービスは正常に開始します。

(Ｓ)終了処理を続行します。

〔対策〕理由コード一覧を見て，必要があれば対策してください。

理由コード

意味

対策

101

メモリ不足発生

次回起動に備えて，メモリ容量を見直してください。

103

ネットワーク障害発生

次回起動に備えて，ネットワーク障害を回復してください。

503

ステータスファイルの入出力処理でエラー発生

次回起動に備えて，エラー原因を調査し，対策してください。

511

ジャーナルファイルの終了処理でエラー発生

次回起動に備えて，エラー原因を調査し，対策してください。詳細なエラー内容は，このメッセージ以前に出力されます。

KFCA01115-E

aaaa(xx....xx)ジャーナルファイルのI/Oサービスを開始できません。理由コード＝bbbb　　（Ｌ＋Ｅ）

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bbbb：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)OpenTP1を終了します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。その後，再度OpenTP1を起動してください。

理由コード

意味

対策

101

メモリ不足発生

メモリ使用量を見直してください。

103

ネットワーク障害発生

障害を回復したあと，システムを再度起動してください。

405

定義解析処理中にエラー検出

定義ファイルを見直して正しく設定したあと，システムを再度起動してください。エラーの詳細は，KFCA002××に示しています。

503

ステータスファイルの入出力処理でエラー発生

エラー原因を調査して障害を回復後，システムを再度起動してください。

KFCA01116-W

aaaa(xx....xx)ジャーナルファイルのI/Oサービスの終了中に障害が発生しましたが，このまま続行します。理由コード＝bbbb

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bbbb：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

注

このメッセージが出力されても，次回のジャーナルサービスは正常に開始します。

(Ｓ)終了処理を続行します。

〔対策〕理由コード一覧を見て，必要があれば対策してください。

理由コード

意味

対策

101

メモリ不足発生

次回起動に備えて，メモリ容量を見直してください。

103

ネットワーク障害発生

次回起動に備えて，ネットワーク障害を回復してください。

503

ステータスファイルの入出力処理でエラー発生

次回起動に備えて，エラー原因を調査して，対策してください。

KFCA01117-I

ジャーナルのコマンドサービスを開始しました。

KFCA01118-I

ジャーナルのコマンドサービスを終了しました。

KFCA01119-E

ジャーナルのコマンドサービスを開始できません。

理由コード＝aaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

ジャーナルコマンドサービスの開始処理中に障害が発生しました。

aaaa：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｏ)コマンドサービスが開始できない原因を理由コードによって調査し，対策後，再度OpenTP1を起動してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し，再度OpenTP1を開始してください

理由コード

意味

対策

101

メモリ不足発生

メモリ使用量を見直してください。

103

ネットワーク障害発生

障害を回復したあと，システムを再度起動してください。

405

定義解析処理中にエラー検出

定義ファイルを見直して正しく設定したあと，システムを再度起動してください。エラーの詳細は，KFCA002××に示しています。

503

ステータスファイルの入出力処理でエラー発生

エラー原因を調査して障害を回復後，システムを再度起動してください。

KFCA01120-W

ジャーナルのコマンドサービスの終了中に障害が発生しましたが，このまま続行します。理由コード＝aaaa

aaaa：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

注

このメッセージが出力されても，次回のジャーナルサービスは正常に開始します。

〔対策〕理由コード一覧を見て，必要があれば対策してください。

理由コード

意味

対策

101

メモリ不足発生

次回起動に備えて，メモリ容量を見直してください。

103

ネットワーク障害発生

次回起動に備えて，ネットワーク障害を回復してください。

503

ステータスファイルの入出力処理でエラー発生

次回起動に備えて，エラー原因を調査して，対策してください。

KFCA01121-E

メモリ不足が発生しました。

サイズ＝aa....aa，領域種別：bb....bb

aa....aa：確保しようとしたサイズ（10けた以内の数字）

bb....bb：メモリ不足が発生した領域の種別（15文字以内の英数字）

STATIC_SHMPOOL：静的共用メモリ

(Ｓ)処理を中止します。

〔対策〕システム定義を見直して，再度実行してください。

KFCA01125-E

サーバ：aa....aa（bbb）はジャーナルサービスを使用できません。理由コード＝cccc-dd

aa....aa：サーバ名（8文字以内の英数字）

bbb：OpenTP1内部コード

cccc：理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

dd：OpenTP1内部コード

(Ｓ)このメッセージのあとに出力されるaaaaaaaaのサーバのメッセージに従います。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

オペレータの処置

OpenTP1管理者の処置

101

メモリ不足発生

このメッセージのあとに出力されるメッセージに従ってください。

再度メモリの見積もりをしてください。

104

ジャーナルサービスがオンライン中ではありません。

システムを一度停止し，再度起動してください。

OpenTP1が正常に開始していない理由を調査してください。

903

同じ名称のサーバが，ジャーナルサービスを使用しようとしました。

−

サーバ名，または開始モードを見直してください。

904

ジャーナルサービスが正常開始したため，該当するサーバは再開始できません。

このメッセージのあとに，出力されるメッセージに従ってください。

905

ステータスファイルのアクセスエラーのため，該当するサーバにジャーナルサービスを提供できません。

ステータスファイルのアクセスエラーの原因を調査してください。

906

ジャーナルファイルのI/Oエラー，またはそのほかの障害のため，該当するサーバの再開始に必要なジャーナルがありません。

−

必要に応じて，ジャーナルファイルのエラー原因を調査してください。

907

チェックポイントサービス定義がないのに，チェックポイントサービス定義が必要なサーバを開始しようとしました。

このメッセージのあとに出力されるメッセージに従ってください。

必要に応じて，チェックポイントサービス定義を追加してください。または，ジャーナルサービス定義にエラーがないか調査してください。

908

チェックポイントサービスを使用しないサーバに対する，チェックポイントサービス定義があります。

−

ジャーナルサービス定義から，チェックポイントサービス定義を削除してください。または，チェックポイントサービス定義に誤りがないか調べてください。

（凡例）−：該当しません。

KFCA01126-E

ジャーナルサービスの初期化ができません。

理由コード＝aaaa

ノード内のジャーナルサービスの初期化が理由コードで示す要因によってできません。

aaaa：理由コード

理由コードを表に示します。

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に対処し，再度OpenTP1を開始してください。

理由コード

意味

対策

111

マルチノードオプション機能ではないのに，システム構成定義にjar_conf=Yを指定しています。

TP1/Multiがインストールされていない場合は，インストールしてください。TP1/Multiがインストールされている場合は，システム共通定義のmulti_node_optionオペランドを見直してください。

KFCA01127-I

ジャーナルサービスをジャーナルファイルレスモードで開始します。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA01141-E

実行環境がジャーナルファイルレスモードのため，コマンドを実行できません。コマンド名: aa....aa　　（Ｅ）

実行環境がジャーナルファイルレスモードのため，コマンドを実行できませんでした。コマンドを実行する場合は，システム共通定義のjnl_fileless_optionオペランドにNを指定し，ジャーナルファイルレスモードを解除してください。

aa....aa：実行できなかったコマンド名

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA01160-I

aaaa(xx....xx)ジャーナルユティリティサービスを開始しました。

ジャーナルユティリティサービスの開始または再開始処理を開始しました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

KFCA01161-I

aaaa(xx....xx)ジャーナルユティリティサービスを終了しました。

ジャーナルユティリティサービスの終了処理が完了しました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

KFCA01162-E

aaaa(xx....xx)ジャーナルユティリティサービスを開始できません。理由コード=bbbb　　（Ｌ＋Ｅ）

ジャーナルファイルサービスの開始または再開始処理中に障害が発生しました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bbbb：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

101：メモリ不足が発生しました。

103：ネットワーク障害が発生しました。

405：定義解析処理中にエラーを検出しました。

503：ステータスファイルの入出力処理でエラーが発生しました。

(Ｓ)OpenTP1を終了します。

(Ｏ)理由コードに従って対策してください。

101：メモリ使用量を見直してください。

103：障害を回復したあと，システムを再起動してください。

405：定義ファイルを見直して正しく設定したあと，システムを再起動してください。エラーの詳細は，KFCA002XXメッセージに示しています。

503：エラー原因を調査し，障害を回復後，システムを再度起動してください。

KFCA01163-W

aaaa(xx....xx)ジャーナルユティリティサービスの終了中に障害が発生しましたが,このまま続行します。理由コード=bbbb

ジャーナルファイルサービスの終了処理中に障害が発生しました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bbbb：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

101：メモリ不足が発生しました。

103：ネットワーク障害が発生しました。

(Ｓ)OpenTP1を終了します。このメッセージが出力されても，次回のジャーナルサービスは正常に開始します。

(Ｏ)次回起動に備えて，理由コードに従って対策してください。

101：メモリ使用量を見直してください。

103：ネットワーク障害を回復してください。

KFCA01168-W

aaaa(xx....xx)bb....bbは既にアンロード済みです。アンロードを中止します。

対象ファイルグループのアンロード処理を中止します。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：ジャーナルファイルグループ名

KFCA01169-W

aaaa(xx....xx)定義句に誤りがあります。ジャーナルファイルの自動アンロード機能を使用しないモードで起動します。

jnl_auto_unload_pathオペランドに誤りがあります。自動アンロード機能を使用できません。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

(Ｓ)OpenTP1の開始を続行します。

(Ｏ)指定されたパス名の形式が正しいか見直してください。

KFCA01170-I

aaaa(xx....xx) ジャーナルファイルの自動アンロード機能を開始しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

自動アンロード機能を開始しました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

KFCA01171-I

aaaa(xx....xx)ジャーナルファイルの自動アンロードを開始します。ファイルグループ名:bb....bb

自動アンロード機能によるアンロード処理を開始します。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：自動アンロードを実行中のファイルグループ名

KFCA01172-I

aaaa(xx....xx)ジャーナルファイルの自動アンロードが完了しました。ファイルグループ名:bb....bb, 世代番号=cccc, 先頭ブロック番号=dddd, 最終ブロック番号=eeee, アンロードファイル名:ff....ff

自動アンロード機能によるアンロード処理が正常に完了しました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：ジャーナルファイルグループ名

cccc：ジャーナル世代番号（8けた以内の16進形式）

dddd：ファイル内の先頭ジャーナルブロック番号（8けた以内の16進形式）

eeee：ファイル内の最終ジャーナルブロック番号（8けた以内の16進形式）

ff....ff：アンロードジャーナルファイル名

KFCA01173-W

aaaa(xx....xx)ジャーナルファイルの自動アンロード機能を停止しました。理由コード=bbbb

自動アンロード機能を停止します。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bbbb：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

1617：jnlatunlコマンドによって自動アンロード機能が停止しました。

1618：使用できる切り替え先アンロードジャーナルファイル作成先ディレクトリがありません。

1619：ジャーナルファイル自動アンロード機能によるジャーナルファイルのアンロード処理で障害が発生しました。

(Ｓ)ジャーナルファイルの自動アンロード機能を停止し，システムを続行します。

(Ｏ)理由コードに従って対策してください。

1618：エラーの原因を調査し，アンロードジャーナルファイル作成先ディレクトリの障害を回復後，jnlatunlコマンドを実行して自動アンロード機能を再開始してください。エラーの詳細は，KFCA01177-EメッセージまたはKFCA01179-Wメッセージに示しています。

1619：エラーの原因を調査し，障害を回復後，jnlatunlコマンドを実行して自動アンロード機能を再開始してください。エラーの詳細は，KFCA01178-Eメッセージに示しています。

KFCA01174-W

aaaa(xx....xx)自動アンロード処理中ですが，処理を中断します。理由コード=bbbb

自動アンロード機能によるアンロード処理中ですが，アンロードを中断します。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bbbb：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

105：自動アンロード処理中にタイムアウトを検出しました。再度自動アンロード処理を実行するか，またはjnlunlfgコマンドを実行してアンロードをしてください。

1617：jnlatunlコマンドによって自動アンロード機能が停止しました。

(Ｓ)自動アンロード機能によるアンロード処理を中断します。

(Ｏ)障害を取り除いたあと，jnlatunlコマンドを実行して自動アンロード機能を再開始してください。

KFCA01175-I

aaaa(xx....xx)自動アンロード処理の終了を待ち合わせています。

自動アンロード機能のアンロード処理の終了を待ち合わせます。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

KFCA01176-I

aa....aaをbbbb(xx....xx)自動アンロード先ディレクトリに設定します。

アンロードジャーナルファイル作成先ディレクトリを割り当てます。

aa....aa：割り当てたアンロードジャーナルファイル作成先ディレクトリ名（絶対パス）

bbbb：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

KFCA01177-E

aaaa(xx....xx)自動アンロードでファイルに障害が発生しました。アンロードファイル名:bb....bb, 理由コード=cccc

アンロードジャーナルファイルへの入出力で障害が発生しました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：アンロードジャーナルファイル名（絶対パス）

cccc：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

303：OSファイル上に作成されたファイルのオープン時に，エラーが発生しました。

304：OSファイル上に作成されたファイルのクローズ時に，エラーが発生しました。

305：OSファイル上に作成されたファイルへのアクセス時に，エラーが発生しました。

306：ファイルに対するアクセス権限がありません。

(Ｏ)理由コードに従って自動アンロード先ディレクトリの障害を取り除き，jnlatunlコマンドを実行して再開始してください。また，直前にKFCA00107-Eメッセージが出力されている場合，そちらに従って対処してください。なお，自動アンロード継続機能を使用している場合（jnl_auto_unload_continueオペランドにYを指定），自動アンロード先ディレクトリの障害を取り除いたあとのjnlatunlコマンドの実行は不要です。障害の要因を取り除くとともに，システムジャーナルサービス定義のjnl_auto_unload_pathオペランドに指定したすべてのディレクトリから，アンロードジャーナルファイルを退避，または削除してください。

303：直前に出力されたopenシステムコールのエラーメッセージを基に原因を調査してください。

304：直前に出力されたcloseシステムコールのエラーメッセージを基に原因を調査してください。

305：直前に出力されたwriteシステムコールのエラーメッセージを基に原因を調査してください。

ディスク満杯のケースが考えられます。その場合は，アンロードジャーナルファイルを退避，または削除して，ディスクに空き領域を作成してください。

306：I/Oエラーの原因を調査して対策してください。

KFCA01178-E

aaaa(xx....xx)自動アンロードの処理中に障害が発生しました。理由コード=bbbb

自動アンロード機能によるアンロード処理中に障害が発生しました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bbbb：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

101：メモリ不足が発生しました。

103：ネットワーク障害が発生しました。

209：OpenTP1ファイルシステム上に作成したジャーナルファイルへのアクセス時に，I/Oエラーが発生しました。

503：ステータスファイルの入出力処理でエラーが発生しました。

1602：ジャーナルファイルのブロック抜けを検知しました。ジャーナルファイルが破壊されたおそれがあります。

1607：該当するファイルグループはオンラインで使用されていません。

1612：ジャーナルファイルのアクセス中に障害が発生しました。

(Ｓ)自動アンロード機能を停止します。ただし，自動アンロード継続機能を使用している場合（jnl_auto_unload_continueオペランドにYを指定），障害の内容を示す理由コードが101のときは自動アンロード機能を停止しません。

(Ｏ)理由コードに従って障害を取り除いたあと，jnlatunlコマンドを実行して自動アンロード機能を再開始してください。

101：一時的なメモリ不足が考えられます。繰り返し発生する場合は，システムのメモリ使用状況を確認し，障害要因を取り除いてください。

209：自動アンロード機能を再開始できません。再開始しても当該ジャーナルファイルのアンロードで再びエラーとなり，自動アンロード機能は停止します。OpenTP1を停止後，I/Oエラーの発生した原因を調査し，対策してください。または，OpenTP1ファイルシステムをほかのディスク装置，またはパーティションに作成し直してください。直前にKFCA01200-Eメッセージが出力されている場合は，そちらに従って対処してください。

ジャーナルファイルの読み込みに失敗した場合は，アンロード処理だけを中止し，自動アンロード機能は停止しません。この場合は，jnlunlfgコマンドまたはjnlchgfgコマンドを実行して，ジャーナルファイルをアンロード済み状態にしてください。コマンドが失敗する場合は，OpenTP1を停止し，システムジャーナルファイルの障害要因を取り除いてください。対処方法の詳細については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」のシステムジャーナルファイルについての障害対策の説明を参照してください。

503：OpenTP1はシステムダウンします。ステータスファイルの障害が発生しているため，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」のステータスファイルについての障害対策の説明に従って対処してください。障害を回復後，システムを再起動してください。

1602：該当するファイルグループのアンロードを中止して，OpenTP1管理者および保守員に連絡してください。

1612：直前に出力されているKFCA00107-Eメッセージ，またはKFCA04191-Eメッセージに従って対策してください。

KFCA01179-W

aaaa(xx....xx)自動アンロード先ディレクトリを切り替えることができません。切り替え先:bb....bb, 理由コード=cccc

自動アンロード先ディレクトリの切り替え処理で障害が発生しました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：切り替え先の自動アンロードディレクトリ名（絶対パス名）

cccc：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

308：指定された切り替え先ディレクトリが存在しません。

309：指定された切り替え先ディレクトリはディレクトリではありません。

1620：前回使用時に作成したアンロードジャーナルファイルが，自動アンロード先ディレクトリにあります。

(Ｓ)次に定義されているディレクトリに自動アンロード先ディレクトリを切り替えます。定義されているすべての自動アンロード先ディレクトリが使用できない場合は，自動アンロード機能を停止します。ただし，自動アンロード継続機能を使用している場合（jnl_auto_unload_continueオペランドにYを指定）は，自動アンロード機能は停止しません。

(Ｏ)理由コードに従って障害を取り除いたあと，jnlatunlコマンドを実行して自動アンロード機能を再開始してください。ただし，自動アンロード継続機能を使用している場合（jnl_auto_unload_continueオペランドにYを指定）は，自動アンロード先ディレクトリの障害を取り除いたあとのjnlatunlコマンド実行は不要です。

308：システムジャーナルサービス定義のjnl_auto_unload_pathオペランドを見直し，必要に応じてディレクトリを作成してください。

309：システムジャーナルサービス定義のjnl_auto_unload_pathオペランドを見直し，必要に応じてディレクトリを作成してください。

1620：アンロードジャーナルファイルを別領域に移動するか，または不要なアンロードジャーナルファイルを削除してください。

KFCA01180-E

ジャーナル読み込み時，ブロック抜けを検出しました。

ファイル種別：aaaa(xx....xx)，

前入力位置：bb....bb，cc....cc，

現入力位置：dd....dd，ee....ee，入力種別：g

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：ブロック抜けの直前に読み込んだジャーナルファイルグループ名（8文字以内）

cc....cc：ブロック抜けの直前に読み込んだジャーナルブロック番号（8けた以内の16進形式）

dd....dd：現在読み込んだジャーナルファイルグループ名（8文字以内）

ee....ee：現在読み込んだジャーナルブロック番号（8けた以内の16進形式）

g：ジャーナルブロックを読み込む方向

f：順方向への読み込み

b：逆方向への読み込み

注

bb....bb，cc....ccは，読み込んだジャーナルブロックが存在しない場合********，********を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕次に示すメッセージを基に原因を調査してください。

原因が不明の場合は，保守員に連絡してください。

KFCA01181-E

KFCA01183-E

KFCA01184-E

KFCA01181-E

ジャーナル読み込み時，リード障害が発生しました。

ファイル種別：aaaa(xx....xx)，

入力位置：bb....bb，cc....cc，入力種別：d，

要素ファイル名：ee....ee，系種別：f，

理由コード＝gggg-hh

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：ファイルグループ名（8文字以内）

cc....cc：ブロック番号（8けた以内の16進形式）

d：ジャーナルブロックを読み込む方向

f：順方向への読み込み

b：逆方向への読み込み

ee....ee：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

f：障害が発生した系

a：A系

b：B系

gggg：理由コード（4けた以内の数字）

213：入力中のファイルグループに，未オープン状態のファイルが存在します。

214：入力中のファイルグループに，閉塞中のファイルが存在します。

215：入力中のファイルグループに，読み込み不可状態のファイルが存在します。

209：入力中のファイルグループで，入出力エラーが発生しました。

hh：OpenTP1内部コード

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕このメッセージの理由コード，または，このメッセージの前にKFCA01203-Eメッセージが出力されている場合は，その理由コードによって原因を調査してください。

KFCA01182-I

ジャーナルを読み込む世代を切り替えます。

ファイル種別：aaaa(xx....xx)，

切り替え元：bb....bb，cc....cc，

切り替え先：dd....dd，ee....ee，入力種別：g

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：切り替え元のファイルグループ名（8文字以内）

cc....cc：切り替え元の世代番号（8けた以内の16進形式）

dd....dd：切り替え先のファイルグループ名（8文字以内）

ee....ee：切り替え先の世代番号（8けた以内の16進形式）

g：ジャーナルブロックを読み込む方向

f：順方向への読み込み

b：逆方向への読み込み

KFCA01183-E

ジャーナル読み込み時，世代抜けを検出しました。

ファイル種別：aaaa(xx....xx)，

入力範囲：bb....bb，cc....cc〜dd....dd，ee....ee，

世代抜け範囲：ff....ff〜gg....gg，入力種別：h

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：ジャーナルブロックを読み込む，先頭のジャーナルファイルグループ名（8文字以内）

cc....cc：ジャーナルブロックを読み込む，先頭のジャーナル世代番号（8けた以内の16進形式）

dd....dd：ジャーナルブロックを読み込む，最終のジャーナルファイルグループ名（8文字以内）

ee....ee：ジャーナルブロックを読み込む，最終のジャーナル世代番号（8けた以内の16進形式）

ff....ff：世代の抜けた先頭世代番号（8けた以内の16進形式）

gg....gg：世代の抜けた最終世代番号（8けた以内の16進形式）

h：ジャーナルブロックを読み込む方向

f：順方向への読み込み

b：逆方向への読み込み

注

ジャーナルサービス回復時，dd....dd，ee....eeは，********，********を表示します。世代抜けの範囲が1世代の場合，ff....ff，gg....ggは同じ内容を表示します。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕KFCA01240-Eメッセージを基に原因を調査してください。

KFCA01184-E

ジャーナル読み込み時，不正なジャーナルデータを検出しました。ファイル種別：aaaa(xx....xx)，

入力位置：bb....bb，cc....cc，入力種別：d，

要素ファイル名：ee....ee，系種別：f

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：不正なジャーナルデータを検出したジャーナルファイルグループ名（8文字以内）

cc....cc：読み込もうとしたジャーナルのブロック番号（8けた以内の16進形式）

d：ジャーナルブロックを読み込む方向

f：順方向への読み込み

b：逆方向への読み込み

ee....ee：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

f：障害が発生した系

a：A系

b：B系

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕このメッセージが表示された場合，ジャーナルファイルが破壊された可能性があります。このジャーナルファイルの運用を中止し，障害の原因を調査してください。

KFCA01185-E

ジャーナル読み込み時，読み込みを実行できないファイルグループが存在します。ファイル種別：aaaa(xx....xx)，

入力位置：bb....bb，cc....cc，入力種別：d，

理由コード＝eeee-ff

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：ファイルグループ名（8文字以内）

cc....cc：ブロック番号（8けた以内の16進形式）

d：ジャーナルブロックを読み込む方向

f：順方向への読み込み

b：逆方向への読み込み

eeee：理由コード（4けた以内の数字）

1001：該当するファイルグループのジャーナル最終位置が消失したため，該当するファイルグループを読み込めません。

1002：該当するファイルグループの要素ファイルの内，読み込みに必要な要素ファイルがオープンできない状態，または初期化された状態です。そのため，該当するファイルグループを読み込めません。

ff：OpenTP1内部コード

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA01200-E

aaaa(xx....xx)ジャーナルファイルのオープンに失敗しました。要素ファイル名：bb....bb，系種別：c，理由コード＝dddd-ee　　（Ｌ＋Ｅ）

物理ファイルのオープンができませんでした。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

c：系種別

a：A系

b：B系

dddd：理由コード（4けた以内の数字）

ee：OpenTP1内部コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)障害が発生したファイルを閉塞し，処理を続行します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

オペレータの処置

OpenTP1管理者の処置

101

メモリ不足が発生しました。

−

再度メモリの見積もりをしてください。

202

指定したスペシャルファイル名がキャラクタ型スペシャルファイルではありません。またはこのスペシャルファイルに対応する装置がありません。

−

システムジャーナルサービス定義のjnladdpfコマンドの物理ファイルの指定を見直してください。

203

pathで指定した装置がOpenTP1ファイルシステム用に初期化されていません。

−

207

キャラクタ型スペシャルファイルのオープンで上限値オーバが発生しました。

現在ジャーナルサービスで使用されていないファイルをクローズし，再度オープンしてください。

1プロセス内でオープンできるファイルの上限値を見直し，必要であればカーネルを変更してください。

208

指定したスペシャルファイルに対するアクセス権限がありません。

fillsコマンドを用いOpenTP1ファイルのアクセス権限について確認してください。

−

209

I/Oエラーが発生しました。

I/Oエラーが発生した原因を調査し，対策をしてください。

−

210

OpenTP1ファイルシステムのバージョンが一致しません。

filmkfsコマンドでOpenTP1ファイルシステムを再作成し直したあとjnlinitコマンドでジャーナルファイルを再作成してください。

−

211

指定したファイルに対するアクセス権限がありません。

fillsコマンドを用いジャーナルファイルのアクセス権限について確認してください。

−

212

指定したファイルが存在しません。

−

システムジャーナルサービス定義のjnladdpfコマンドの物理ファイルの指定を見直してください。

218

指定されたファイルはジャーナルファイルとして使用できないファイルです。

エラーとなった物理ファイルについて，jnlrmコマンドを用い一度ファイルを削除したあと，jnlinitコマンドで再度ファイルを作成し直してください。

−

219

220

指定されたファイルはジャーナルファイルではありません。

−

システムジャーナルサービス定義のjnladdpfコマンドの物理ファイルの指定を見直してください。

221

ロックセグメント不足が発生しました。

−

OSのシステム構築時に，指定したレコードロックセグメント数を見直してください。

222

ジャーナルファイルをオープンしようとしましたが，ほかのプロセスで使用中です。

該当するジャーナルファイルがほかのプロセスで使用されているか確認してください。必要であれば再度オープンしてください。

−

603

物理ファイル上の管理情報が破壊されています。

障害となった物理ファイルをjnlrmコマンドで削除後，jnlinitコマンドで新たに割り当ててください。

−

605

物理ファイル上のファイル構成情報が現在のファイル構成と一致していません。

ジャーナルファイルを使用した時のシステムジャーナルサービス定義，またはグローバルアーカイブジャーナルサービス定義の状態に戻してください。

−

1607

現用として使用したことのない初期状態のファイルです。

−

−

（凡例）−：該当しません。

KFCA01201-E

aaaa(xx....xx)ジャーナルファイルのクローズに失敗しました。要素ファイル名：bb....bb，系種別：c，理由コード＝dddd-ee

物理ファイルのクローズができませんでした。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

c：系種別

a：A系

b：B系

dddd：理由コード（4けた以内の数字）

101：メモリ不足が発生しました。

209：入出力エラーが発生しました。

221：ロックセグメント不足が発生しました。

ee：OpenTP1内部コード

(Ｓ)エラーを無視し，処理を続行します。

(Ｏ)入出力エラーが発生した物理ファイルの原因を調査し，障害要因を取り除いてください。

ロックセグメント不足の場合，OSのシステム構築時に指定したレコードロックセグメント数の値を見直してください。

〔対策〕メモリ不足が発生した場合，再度メモリを見積もる必要があります。

KFCA01202-E

aaaa(xx....xx)ジャーナルファイルのライトに失敗しました。

要素ファイル名：bb....bb，系種別：c，理由コード＝dddd-ee

物理ファイルへのライトができませんでした。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

c：系種別

a：A系

b：B系

dddd：理由コード（4けた以内の数字）

209：入出力エラーが発生しました。

ee：OpenTP1内部コード

(Ｓ)障害となった物理ファイルを閉塞し，処理を続行します。

(Ｏ)入出力エラーが発生した物理ファイルの原因を調査し，障害要因を取り除いて，再度OpenTP1に割り当ててください。

KFCA01203-E

aaaa(xx....xx)ジャーナルファイルのリードに失敗しました。

要素ファイル名：bb....bb，系種別：c，理由コード＝dddd-ee

物理ファイルからのリードができませんでした。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

c：系種別

a：A系

b：B系

dddd：理由コード（4けた以内の数字）

209：入出力エラーが発生しました。

ee：OpenTP1内部コード

(Ｓ)エラーを無視し，処理を続行します。

(Ｏ)入出力エラーが発生した物理ファイルの原因を調査し，障害要因を取り除いて，再度OpenTP1に割り当ててください。

KFCA01204-E

aaaa(xx....xx)ジャーナルの要素ファイルの操作中に障害が発生しました。

理由コード＝bbbb-cc

要素ファイルの操作中（オープン／クローズ，またはリード／ライト）に障害が発生しました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bbbb：理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

cc：OpenTP1内部コード

(Ｓ)OpenTP1を停止する。

〔対策〕理由コードに応じて対策し，OpenTP1を再起動してください。

理由コード

意味

対策

101

メモリ不足が発生しました。

再度メモリの見積もりをしてください。

103

ネットワーク障害が発生しました。

ネットワーク障害が発生した原因を調査し，対策後，再度OpenTP1を開始してください。

105

RPCのタイムアウトが発生しました。

通信タイムアウトが発生した原因を調査し，障害を取り除いてください。

116

メッセージキューを再作成できません。

カーネルパラメタを見直して，メッセージキューが作成できるように環境を見直してください。

KFCA01215-I

aaaa(xx....xx)ジャーナルのbb....bbをオープンしました。

ジャーナルファイルグループをオープンしました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：オープンしたファイルグループ名（8文字以内の英数字）

KFCA01216-I

aaaa(xx....xx)ジャーナルのbb....bbをクローズしました。

ジャーナルファイルグループをクローズしました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：クローズしたファイルグループ名（8文字以内の英数字）

KFCA01217-I

aaaa(xx....xx)ジャーナルのbb....bbは使用できるようになりました。

ジャーナルファイルグループがOpenTP1で使用できるようになりました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：使用できるようになったジャーナルファイルグループ名（8文字以内の英数字）

KFCA01218-I

aaaa(xx....xx)ジャーナルのbb....bbは使用できなくなりました。

ジャーナルファイルグループがOpenTP1で使用できなくなりました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：使用できなくなったジャーナルファイルグループ名（8文字以内の英数字）

KFCA01220-E

aaaa(xx....xx)ジャーナルのスワップ要因が発生しましたが，交代するファイルグループがないため，スワップできません。

交代するジャーナルファイルがない原因を次に示します。

待機中のジャーナルファイルがない場合

待機中のファイルグループが次の場合

アンロード待ち状態

切り離し不可（該当するジャーナルファイルに対応するチェックポイントダンプを取得中です）

OpenTP1の回復処理でリード中

コマンド処理で使用中

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

(Ｓ)システムを停止します。

〔対策〕このメッセージに続いて出力されるKFCA04160-Iメッセージでジャーナルファイルグループの状態を確認し，ジャーナルファイルを使用できる状態にしてください。またはジャーナルファイルを追加してください。

KFCA01221-I

aaaaaaaaをbbbb(xx....xx)ジャーナルファイルの現用として割り当てました。

世代番号＝cc....cc，先頭ブロック番号＝dd....dd

ジャーナルファイルグループにジャーナルファイルを割り当てました。

aaaaaaaa：割り当てたジャーナルファイルグループのジャーナルファイルグループ名

bbbb：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

cc....cc：ジャーナル世代番号（8けた以内の16進形式）

dd....dd：ファイル内の先頭ジャーナルブロック番号（8けた以内の16進形式）

KFCA01222-I

aaaaaaaaをbbbb(xx....xx)ジャーナルファイルから切り離しました。世代番号＝cc....cc，先頭ブロック番号＝dd....dd，

最終ブロック番号＝ee....ee

ジャーナルファイルグループからジャーナルを切り離しました。

aaaaaaaa：切り離したジャーナルファイルグループのジャーナルファイルグループ名

bbbb：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

cc....cc：ジャーナル世代番号（8けた以内の16進形式）

dd....dd：ファイル内の先頭ジャーナルブロック番号（8けた以内の16進形式）

ee....ee：ファイル内の最終ジャーナルブロック番号（8けた以内の16進形式）

0の場合は，ジャーナルが1件も出力されていないファイルを示します。

KFCA01223-E

aaaa(xx....xx)ジャーナルのスワップ処理中に障害が発生しました。理由コード＝bbbb

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bbbb：理由コード（4けた以内の数字）

101：メモリ不足が発生しました。

103：ネットワーク障害が発生しました。要因を次に示します。

イーサネットボードやケーブルなどのハードウェア障害

ネットワーク定義の設定誤り

目的ノードが実行中ではありません。またはそのノードでOpenTP1が実行中ではありません。

目的プロセスが実行中ではありません。

105：タイムアウト障害が発生しました。

(Ｓ)システムを停止します。

(Ｏ)理由コードが103の場合

OSが提供するコマンド（ping）でノードの接続状態を調べてください。

OpenTP1が提供するコマンド（prcls）で各サーバの実行状態を調べてください。

理由コードが105の場合

定義ファイルを見直してください。

〔対策〕理由コードが101の場合，再度メモリの見積もりをしてください。

理由コードが105の場合，システムジャーナルサービス定義ファイルのmax_socket_descriptorsを見直してください。

KFCA01224-I

aaaa(xx....xx)ジャーナルには，次のスワップ要因の発生時に交代先として使用できるファイルグループがありません。

交代先として使用できるジャーナルファイルグループを用意してください。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

(Ｏ)アンロードしていないジャーナルファイルグループがある場合は，アンロードしてください。アンロードしていないジャーナルファイルグループがない場合，予約ファイルグループがあれば，予約ファイルをオープンしてください。

このメッセージが出力されるかどうかは，ジャーナルサービス定義のjnl_message_id_change_levelオペランドの指定に従います。jnl_message_id_change_levelオペランドについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

KFCA01225-I

aaaa(xx....xx)ジャーナルのスワップ要因が発生しましたが，現用に割り当てることができるファイルグループがないので，クローズ状態のファイルグループをオープンし，スワップ先を探します。

aaaaジャーナルのスワップ要因が発生しましたが，前回のオンラインで仕掛かっていたトランザクションがまだ決着していないため，予約ファイルをオープンしました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

KFCA01226-E

aaaa(xx....xx)ジャーナルのbb....bbをオープンしましたが，現用に割り当てることができないので，クローズします。

クローズファイルをオープンしましたが，ジャーナルファイルグループステータスがアンロードでないため，現用で割り当てることができないのでクローズします。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：オープンされたジャーナルファイルグループ名（8文字以内の英数字）

KFCA01230-W

aaaa(xx....xx)ジャーナルには，次のスワップ要因の発生時に交代先として使用できるファイルグループがありません。

交代先として使用できるジャーナルファイルグループを用意してください。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

(Ｏ)アンロードしていないジャーナルファイルグループがある場合は，アンロードしてください。アンロードしていないジャーナルファイルグループがない場合，予約ファイルグループがあれば，予約ファイルをオープンしてください。

このメッセージが出力されるかどうかは，ジャーナルサービス定義のjnl_message_id_change_levelオペランドの指定に従います。jnl_message_id_change_levelオペランドについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

KFCA01231-W

aaaa(xx....xx)ジャーナルのbb....bbはアンロードされていません。アンロードしてください。

このジャーナルファイルグループはジャーナル情報がアンロードされていません。このジャーナルファイルグループはスワップ時の交代先とされないため，ジャーナル情報をアンロードしてください。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：ジャーナル情報が引き上げられていないジャーナルファイルグループ名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)ジャーナルサービス開始処理を続行します。

(Ｏ)jnlunlfgコマンドを入力して，ジャーナル情報をアンロードしてください。

このメッセージが出力されるかどうかは，ジャーナルサービス定義のjnl_message_id_change_levelオペランドの指定に従います。jnl_message_id_change_levelオペランドについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

KFCA01240-E

ジャーナルファイルとして使用できないファイルがあります。

ファイル種別：aaaa(xx....xx)，ファイルグループ名：bb....bb，

要素ファイル名：cc....cc，系種別：d，理由コード＝eeee

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：障害が発生したジャーナルファイルグループ名（8文字以内の英数字）

cc....cc：障害が発生したジャーナル要素ファイル名（8文字以内の英数字）

d：障害が発生した系

a：A系

b：B系

eeee：理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)このファイルを切り離し，処理を続行します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

オペレータの処置

OpenTP1管理者の処置

223

定義した最大レコードデータを取得できるだけの容量がありません。

OpenTP1管理者に連絡してファイル容量の見積もり値を聞き，このファイルの容量が正しいか調べてください。ファイルの容量が誤っている場合は，正しいファイル容量でこのファイルを再作成してください。

定義を調べ，最大レコードデータ長が正しいか確認してください。最大レコードデータ長が誤っている場合はファイル容量を見積もり直したあと定義を変更してください。最大レコードデータ長が正しい場合は，見積もったファイル容量でこのファイルを再作成するようにオペレータに連絡してください。

601

物理ファイルのオープンに失敗しました。

該当するメッセージの直前に出力されたKFCA01200-Eメッセージ，KFCA01203-Eメッセージに従ってください。

−

602

物理ファイルの管理情報の読み込み失敗

603

物理ファイル上の管理情報が破壊されています。

このファイルを初期化してください。

604

物理ファイル上の使用システム情報がこのシステムと違います。他システムのファイルを破壊する可能性があります。

OpenTP1管理者にこのシステムで使用してもいいファイルか確認してください。このシステムで使用してもいい場合は，このファイルを初期化してください。

このファイルが他システムで使用するファイルか確認してください。他システムで使用している場合は，このファイルを使用しないように定義を変更してください。

605

物理ファイル上のファイル構成が現ファイル構成と違います。ファイル構成を変更した可能性があります。

OpenTP1管理者に連絡し，ファイル構成を変更していないか確認してください。ファイル構成を変更していない場合は，このファイルを初期化してください。

定義を調べ，該当するファイルを使用するジャーナルグループ，および要素ファイルを変更していないかどうか，確認してください。ファイル構成を変更している場合，定義上のファイル構成を元に戻してください。

606

物理ファイル上の状態は現用です。

このファイルは，前回の使用で障害が発生した可能性があります。

または，OpenTP1を強制正常開始すると，このエラーが発生する場合があります。

次のどれかの処置をしてください。

ジャーナル情報を引き上げる。

ファイル状態を変更する。

ファイルを初期化する。

−

（凡例）−：該当しません。

注

ファイルの初期化は次に示す手順でしてください。

1.jnlrmコマンドでファイルを削除する。

2.jnlinitコマンドでファイルを再作成する。

ファイル状態の変更は，jnlchgfgコマンドでしてください。

ジャーナル情報の引き上げは，jnlunlfgコマンドで行ってください。

KFCA01250-I

aaaa(xx....xx)ジャーナルのbb....bbはアンロードされていません。アンロードしてください。

このジャーナルファイルグループはジャーナル情報がアンロードされていません。このジャーナルファイルグループはスワップ時の交代先とされないため，ジャーナル情報をアンロードしてください。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：ジャーナル情報が引き上げられていないジャーナルファイルグループ名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)ジャーナルサービス開始処理を続行します。

(Ｏ)jnlunlfgコマンドを入力して，ジャーナル情報をアンロードしてください。

このメッセージが出力されるかどうかは，ジャーナルサービス定義のjnl_message_id_change_levelオペランドの指定に従います。jnl_message_id_change_levelオペランドについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

KFCA01251-E

aaaa(xx....xx)ジャーナルのbb....bbは状態が不正です。ファイルグループ状態を変更してください。

このジャーナルファイルグループは前回オンラインで障害が発生したため，ジャーナルファイルグループ状態が不正です。この状態のままではジャーナル情報の取得ができません。ジャーナル情報のアンロードをするか，ファイルグループ状態を変更してください。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：ジャーナルファイルグループ状態が不正なジャーナルファイルグループ名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)ジャーナルサービス開始処理を続行します。

(Ｏ)jnlunlfgコマンドを入力してジャーナル情報のアンロードをするか，jnlchgfgコマンドを入力してファイルグループ状態を変更してください。

KFCA01255-W

aaaa(xx....xx)ジャーナルは使用可能ジャーナルファイルグループが最低必要な数を満たしていません。ジャーナルファイルグループをオープンしてください。

使用できるジャーナルファイルグループが必要な数を満たしていないため，このまま運用を続けるとジャーナル情報の取得先を変更できません。早急にジャーナルファイルグループをオープンしてください。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)jnlopnfgコマンドを入力して，クローズ中のファイルグループをオープンしてください。

KFCA01256-E

aaaa(xx....xx)ジャーナルは使用可能ジャーナルファイルグループがありません。

ジャーナル情報の取得先として使用できるジャーナルファイルグループがないため，現用ジャーナルファイルグループが決定できません。

ファイルグループの状態をKFCA04160-Iメッセージに示します。ファイルグループの状態を確認し，ジャーナルファイルグループが使用できるようにしてください。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

(Ｓ)KFCA01113-Eメッセージを出力し，ジャーナルサービス開始処理を中止します。

(Ｏ)現用ファイルグループが決定できなかった原因を排除してください。

KFCA01257-E

aaaa(xx....xx)ジャーナルの現用ファイルグループが回復できません。

前回オンラインで使用したファイルがすべて初期化されているため，現用ジャーナルファイルグループを回復できませんでした。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

(Ｓ)KFCA01113-Eメッセージを出力し，ジャーナルサービス再開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1を正常開始してください。

KFCA01258-W

aaaa(xx....xx)ジャーナルの交代先ファイルグループが見付からなかったため，リランスワップしないで，このまま続行します。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

(Ｓ)ジャーナルサービス再開始処理を続行します。

KFCA01260-E

システム回復対象のジャーナル世代ファイルが存在しないため，回復処理を中止します。ファイル種別：aaaa(xx....xx)

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

(Ｓ)

システムジャーナルファイルの場合

システムを停止します。

アーカイブジャーナルファイルの場合

ジャーナル読み込みを中止し，システムの再開始を続行します。

〔対策〕KFCA01240-Eメッセージを基に原因を調査してください。

KFCA01261-E

ジャーナル読み込み時に障害が発生したため，回復処理を中止します。ファイル種別：aaaa(xx....xx)

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

(Ｓ)

システムジャーナルファイルの場合

システムを停止します。

アーカイブジャーナルファイルの場合

ジャーナル読み込みを中止し，システムの再開始を続行します。

〔対策〕このメッセージの直後に出力された，次に示すメッセージを基に障害原因を調査してください。

KFCA01180-E

KFCA01181-E

KFCA01183-E

KFCA01184-E

KFCA01262-I

ジャーナルの読み込みを開始しました。

ファイル種別：aaaa(xx....xx)，

読み込み開始位置：bb....bb，cc....cc，dd....dd

システム回復時，ジャーナルの読み込みを開始します。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：読み込み開始のファイルグループ名（8文字以内の英数字）

cc....cc：読み込み開始の世代番号（8けた以内の16進形式）

dd....dd：読み込み開始のブロック番号（8けた以内の16進形式）

KFCA01263-I

ジャーナルの読み込みを終了しました。

ファイル種別：aaaa(xx....xx)，

読み込み終了位置：bb....bb，cc....cc，dd....dd

システム回復時，ジャーナルの読み込みを終了しました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bb....bb：読み込み最終のファイルグループ名（8文字以内の英数字）

cc....cc：読み込み最終の世代番号（8けた以内の16進形式）

dd....dd：読み込み最終のブロック番号（8けた以内の16進形式）

注

bb....bb，cc....cc，dd....ddは，入力したジャーナルブロックがない場合********，********，********を表示します。

KFCA01264-E

二重化されたジャーナルファイルの系間整合時，障害が発生しました。ファイル種別：aaaa(xx....xx)

OpenTP1回復時，二重化されたジャーナルファイルの系間でジャーナル整合時，障害が発生しました。

ジャーナルファイルを二重化で運用するとき，OpenTP1停止のタイミングによって，ジャーナル最終位置にa系とb系の間で誤差が生じます。OpenTP1再開始時，この誤差を整えることを系間整合といいます。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)次に示すメッセージを基に原因を調査してください。

KFCA01202-E

KFCA01203-E

KFCA01270-E

ジャーナルファイルがI/Oエラーのため使用できません。要素ファイル名：aa....aa，系種別：b　　（Ｅ）

aa....aa：障害の発生した要素ファイル名（8文字以内の英数字）

b：障害の発生した系

a：A系

b：B系

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)エラーの要因を取り除いてから，再度コマンドを入力してください。

〔対策〕I/Oエラーの原因を調査してから，その要因を取り除いてください。

KFCA01271-I

アンロードが終了しました。世代番号＝aa....aa，

開始ブロック番号＝bb....bb，終了ブロック番号＝cc....cc　　（Ｅ）

ジャーナルアンロードコマンドでアンロードしたブロック番号の範囲を示します。

aa....aa：アンロード元ジャーナルファイルグループの世代番号（8けた以内の16進形式）

bb....bb：アンロード済み先頭ブロック番号（8けた以内の16進形式）

cc....cc：アンロード済み最終ブロック番号（8けた以内の16進形式）

注

cc....ccは，アンロードしたジャーナルブロックがない場合********を表示します。

KFCA01272-E

ジャーナルファイルはアンロード可能な状態ではありません。

要素ファイル名：aa....aa，系種別：b，理由コード＝cccc-dd　　（Ｅ）

アンロードを実行しようとしたファイルグループに，アンロードが可能でない要素ファイルが存在します。

aa....aa：障害の発生した要素ファイル名（8文字以内の英数字）

b：障害の発生した系

a：A系

b：B系

cccc：理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

dd：OpenTP1内部コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

オペレータの処置

OpenTP1管理者の処置

220

物理ファイルは，jnlではありません。

−

ファイルグループの要素ファイル名を見直してください。

603

物理ファイル上の管理情報が破壊されています。

該当するファイルグループのアンロードを中止し，OpenTP1から切り離してください。

−

605

物理ファイル上の構成と定義ファイルの構成が異なっています。

−

ジャーナルの定義を変更していないか見直してください。

1605

ファイルグループの世代と異なる要素ファイルがあります。

該当する要素ファイルを縮退している場合，無視してください。

ジャーナルの定義を変更していないか見直してください。また，現用として使用したあと，物理ファイルを操作していないか，確認してください。

1607

物理ファイルは，OpenTP1で未使用です。

コマンドに指定したファイルグループ名を見直してください。

−

（凡例）−：該当しません。

KFCA01273-E

ジャーナルファイルはステータス変更可能な状態ではありません。要素ファイル名：aa....aa，系種別：b，

理由コード＝cccc-dd　　（Ｅ）

ステータス変更を実行しようとしたファイルグループに，ステータス変更が可能でない要素ファイルが存在します。

aa....aa：障害の発生した要素ファイル名（8文字以内の英数字）

b：障害の発生した系

a：A系

b：B系

cccc：理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

dd：OpenTP1内部コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

オペレータの処置

OpenTP1管理者の処置

220

物理ファイルは，jnlではありません。

−

ファイルグループの要素ファイル名を見直してください。

603

物理ファイル上の管理情報が破壊されています。

該当するファイルグループのアンロードを中止し，OpenTP1から切り離してください。

−

605

物理ファイル上の構成と定義ファイルの構成が異なっています。

−

ジャーナルの定義を変更していないか見直してください。

1605

ファイルグループの世代と異なる要素ファイルがあります。

該当する要素ファイルを縮退している場合，無視してください。また，現用として使用したあと，物理ファイルを操作していないか，確認してください。

ジャーナルの定義を変更していないか見直してください。

1607

物理ファイルは，OpenTP1で未使用です。

コマンドに指定したファイルグループ名を見直してください。

−

（凡例）−：該当しません。

KFCA01274-E

ジャーナル要素ファイルのオープンに失敗しました。

要素ファイル名：aa....aa，系種別：b，理由コード＝cccc-dd　　（Ｅ）

aa....aa：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

b：障害の発生した系

a：A系

b：B系

cccc：理由コード（4けた以内の数字）

dd：OpenTP1内部コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コードに従って対策してください。

〔対策〕理由コードに従って対策してください。

理由コード

意味

オペレータの処置

OpenTP1管理者の処置

101

メモリ不足が発生しました。

現在実行中のプロセスの終了を待って，再度コマンドを実行してください。

再度メモリの見積もりをしてください。

115

物理ファイル上のファイル構成情報が現在のファイル構成と一致していません。

ジャーナルファイルを使用した時のシステムジャーナルサービス定義，またはグローバルアーカイブジャーナルサービス定義の状態に戻してください。

−

202

指定したスペシャルファイル名がキャラクタ型スペシャルファイルではありません。または，このスペシャルファイルに対応する装置がありません。

−

システムジャーナルサービス定義で使用するjnladdpfコマンドの物理ファイルの指定を見直してください。

203

pathで指定した装置がOpenTP1ファイルシステム用に初期化されていません。

−

207

キャラクタ型スペシャルファイルのオープンで上限値オーバが発生しました。

−

−

208

指定したスペシャルファイルに対するアクセス権限がありません。

fillsコマンドを用いてOpenTP1ファイルのアクセス権限について確認してください。

システムジャーナルサービス定義で使用するjnladdpfコマンドの物理ファイルの指定を見直してください。

209

I/Oエラーが発生しました。

I/Oエラーが発生した原因を調査し，対策してください。

−

210

OpenTP1ファイルシステムのバージョンが一致していません。

−

システムジャーナルサービス定義で使用するjnladdpfコマンドの物理ファイルの指定を見直してください。

211

指定したファイルに対するアクセス権限がありません。

fillsコマンドを用いてジャーナルファイルのアクセス権限について確認してください。

−

212

指定したファイルが存在しません。

−

システムジャーナルサービス定義で使用するjnladdpfコマンドの物理ファイルの指定を見直してください。

221

ロックセグメント不足発生

−

OSのシステム構築時に，指定したレコードロックセグメント数を見直してください。

222

該当する要素ファイルは，ほかのプロセスで使用中です。

該当する要素ファイル，または要素ファイルが存在するファイルグループの運用状態を確認し，再度コマンドを実行してください。

−

1607

該当する要素ファイルはオンラインで使用されていません。

−

−

（凡例）−：該当しません。

KFCA01275-E

ジャーナルサービス関係の定義解析中に軽度エラーが発生しました。解析中ファイル名：aaaaaaaa，レコード番号＝bbbbbbbbbb，

理由コード＝cccc　　（Ｅ）

aaaaaaaa：解析中の定義ファイル名

bbbbbbbbbb：エラーがあったレコード番号

cccc：障害の内容を示す理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)ジャーナルサービスのコマンドを続行します。

〔対策〕ジャーナルサービス関係の定義を見直してください。

理由コード

意味

対策

備考

408

jnladdfg定義コマンドに誤りがあります。

-gオプションが未指定

ファイルグループ名が他と重複

定義エラーのjnladdfgとjnladdpfを無効として扱います。必要であれば，定義を修正したあと，再度コマンドを実行してください。

−

409

jnladdpf定義コマンドの-gオプションの指定に誤りがあります。

-gオプションが未指定

そのファイルグループはjnladdfgで未定義

−

410

jnladdpf定義コマンドの-eオプションの指定に誤りがあります。

分散ジャーナルを使用する場合で，-eオプションが指定されていません。

定義を修正してから再度コマンドを実行してください。

−

411

jnladdpf定義コマンドの-aオプション指定に誤りがあります。

-aオプションが未指定

物理ファイルが未指定

定義を修正したあと，再度コマンドを実行してください。

−

412

jnladdpf定義コマンドの-bオプション指定に誤りがあります。

二重化する場合で，-bオプションが未指定

物理ファイルが未指定

定義を修正したあと，再度コマンドを実行してください。

−

413

jnladdfg定義数が最大値を超えました。

定義エラーのjnladdfgとjnladdpfを無効として扱います。必要であれば，定義を修正したあと，再度コマンドを実行してください。

定義エラーとなったjnladdfg定義は定義数に含まれていません。

415

同一ファイルグループのjnladdpf定義コマンドが二つ以上あります。

−

419

set jnl_arc_nameオペランドの定義方法に誤りがあります。

定義を修正したあと，再度コマンドを実行してください。

−

（凡例）−：該当しません。

KFCA01276-I

アンロードするファイルグループをOpenTP1で決定しました。

ファイルグループ名：aaaaaaaa　　（Ｅ）

コマンドのオプションに，ジャーナルファイルグループの指定が省略されたため，アンロードを実行するジャーナルファイルグループをOpenTP1で決定しました。OpenTP1では世代番号のいちばん古いファイルグループを一つ選びます。

aaaaaaaa：アンロードを実行するジャーナルファイルグループ名（1〜8文字の識別子）

KFCA01277-W

アンロード対象と世代番号の重複するファイルグループが存在します。

ファイルグループ名：aaaaaaaa　　（Ｅ）

アンロードを実行するファイルグループと，世代番号の重複するファイルグループが存在します。

該当するファイルグループは，現用ファイルとして割り当てるとき，書き込み障害などが発生して，物理ファイルの管理情報が不正な状態になっている可能性があります。

aaaaaaaa：アンロード対象に選んだファイルグループと世代番号の重複するファイルグループ名（1〜8文字の識別子）

(Ｏ)ファイルグループ名の指定を省略してアンロードする場合，このメッセージで表示したファイルグループのステータスを次の方法で回復してからアンロードを実行してください。

ファイルグループをjnlchgfgでステータスを回復してください。

上記の操作でステータスが回復できない場合，ファイルグループを構成する物理ファイルを再度作成してください。

KFCA01278-E

ジャーナルサービス関係の定義解析中に重度エラーが発生しました。

解析中ファイル名：aaaaaaaa，レコード番号＝bbbbbbbbbb，

理由コード＝cccc　　（Ｅ）

aaaaaaaa：解析中のファイル名

bbbbbbbbbb：エラーがあったレコード番号

解析中のファイルに定義がなくてレコード番号を特定できない場合，0を表示します。

cccc：障害の内容を示す理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)ジャーナルサービスのコマンドを続行します。

〔対策〕ジャーナルサービス関係の定義を見直してください。

理由コード

意味

対策

406

jnldfsv定義コマンドが指定されていません。

-rオプションの指定がありません。

定義を修正してから再度コマンドを実行してください。

411

jnldfsv定義コマンドが指定されていません。

-aオプションの指定がありません。

定義を修正してから再度コマンドを実行してください。

KFCA01280-E

aaaaaaaaコマンドが実行できませんでした。

理由コード＝bbbb-cc　　（Ｅ）

aaaaaaaa：実行できなかったコマンド名

bbbb：理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

cc：OpenTP1内部コード

(Ｓ)コマンドの実行を終了します。

(Ｏ)理由コードによって対策し，必要があれば再度コマンドを実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

オペレータの処置

OpenTP1管理者の処置

101

メモリ不足が発生しました。

現在実行中のプロセスの終了を待って再度コマンドを実行してください。直前にシステムコールのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って対策してください。

再度メモリの見積もりをしてください。

102

読み出しプロセスにアタッチされている共用メモリのセグメント数が，システムで規定されている許容最大共用メモリアタッチ数の限度を超えるため，共用メモリライブラリのサービスを提供できません。

直前にシステムコールのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って対策してください。

再度共用メモリの見積もりをしてください。

103

ネットワーク障害が発生しました。考えられる発生要因を次に示します。

イーサネット・ボードやケーブルなどのハードウェア障害

ネットワーク定義の設定誤り

目的ノードが実行中でない，またはそのノードでOpenTP1が実行中でない

目的プロセスが実行中でない

次の手順で原因を調査し，対策してください。

(1)OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べる。

(2)OpenTP1の提供するコマンドで各サーバの実行状態を調べる。

−

104

ジャーナルサービスがオンライン中でないか，または共用メモリ上の必要な情報が参照できません。

OpenTP1の提供するコマンドでジャーナルサービスの実行状態を調べてください。ジャーナルサービスがオンライン状態になってから再度コマンドを実行してください。

−

105

コマンドの実行時にタイムアウトを検出しました。

コマンドがタイムアウトした要因をメッセージなどから調査し，必要なら再度コマンドを実行してください。

−

106

共用メモリが使用できません。

直前に出力されている，システムコールのエラーメッセージに従って対策してください。

−

107

システムコールでエラーが発生しました。

直前に出力されたシステムコールのエラーメッセージを基に原因を調査してください。

−

108

二重化されていないのに，不正なオプションが指定されています。

非二重化時に指定できるオプションだけを指定し，再度コマンドを実行してください。

−

110

コマンドの指定は，該当するシステムの実行環境では動作できません。

ファイル種別を指定するオプションを持つコマンドの場合，そのオプションを見直してください。また，該当するシステムの実行環境を見直してください。

−

111

コマンド実行の前提プログラムプロダクトがインストールされていません。

コマンドの前提プログラムプロダクトがインストールしているか確認してください。

−

201

ファイル名が不正です。

ファイル名を正しく指定し直し，再度コマンドを実行してください。

−

202

指定したスペシャルファイル名がキャラクタ型スペシャルファイルではありません。またはこのスペシャルファイルに対応する装置がありません。

指定したスペシャルファイル名を見直し，再度コマンドを実行してください。

−

203

pathで指定した装置がOpenTP1ファイルシステム用に初期化されていません。

ファイル名を見直してください。ファイル名が正しい場合は，装置をOpenTP1ファイルシステム用に初期化してください。

−

204

ファイルがすでに存在します。

ファイル名を見直してください。ファイル名が正しい場合は，jnlrmコマンドでファイルを削除したあと，再度jnlinitコマンドを実行してください。

−

205

ファイルを作成するための領域が確保できません。

ファイルを作成する装置を変更ください。または，不要なファイルを削除するか，ファイルのバックアップをしてfilmkfsコマンドでOpenTP1ファイルを再作成したあと，ファイルのリストアをしてファイルを作成してください。

再度ファイルの見積もりをしてしてください。

206

ファイルシステム初期化時に指定したファイル数の上限を超えました。

207

キャラクタ型スペシャルファイルのオープンで上限値オーバが発生しました。

該当するプロセス内で不要なファイルをオープンしないようにし，再度コマンドを実行してください。

−

208

指定したスペシャルファイルに対するアクセス権限がありません。

fillsコマンドでアクセス権限の確認をしてください。

−

209

OpenTP1ファイルシステム上に作成したジャーナルファイルへのアクセス時に，I/Oエラーが発生しました。

I/Oエラーの発生した原因を調査し，対策してください。または，OpenTP1ファイルシステムをほかのディスク装置，またはパーティションに作成し直してください。

−

210

OpenTP1ファイルシステムのバージョンが一致しません。

OpenTP1ファイルシステムを作成し直してください。

−

211

指定したファイルに対するアクセス権限がありません

fillsコマンドでアクセス権限の確認をしてください。

−

212

ファイルが存在しません。

正しいファイル名を指定し，再度コマンドを実行してください。

−

216

指定されたファイル名はjnl，またはcpdではありません。

−

221

ロックセグメント不足が発生しました。

−

OSのシステム構築時に指定したレコードロックセグメント数を見直してください。

222

ジャーナルファイルを使用しようとしましたが，ほかのプロセスで使用中です。

コマンドで指定したファイルがほかのプロセスで使用中でないか確認してください。必要であれば再度コマンドを実行してください。

−

224

指定されたファイルはアンロード待ち状態です。

ファイル名を見直してください。ファイル名が正しい場合は，julunlfg，もしくは，jnlchgfgコマンドでファイルをアンロード済み状態にするか，または-uオプションを指定して再度jnlrmを実行してください。

−

301

ファイルがすでに存在します。

OSの提供するコマンドを用いてファイルを確認し，正しいファイル名で再度コマンドを実行してください。

−

302

指定されたファイル名はディレクトリです。

−

303

OSファイル上に作成されたunloadジャーナルファイルのオープン時に，エラーが発生しました。

直前に出力されたopenシステムコールのエラーメッセージを基に原因を調査してください。

−

304

OSファイル上に作成されたunloadジャーナルファイルのクローズ時に，エラーが発生しました。

直前に出力されたcloseシステムコールのエラーメッセージを基に原因を調査してください。

−

305

OSファイル上に作成されたunloadジャーナルファイルへのアクセス時に，エラーが発生しました。

直前に出力されたwriteシステムコールのエラーメッセージを基に原因を調査してください。

−

306

ポイント情報ファイルに対するアクセス権限がありません。

I/Oエラーの原因を調査して対策したあと，再度コマンドを実行してください。

−

403

定義ファイルのオープンエラーが発生しました。

直前に出力された定義ファイルのオープンエラーメッセージを基に原因を調査してください。

−

404

解析ファイルのオープンエラーが発生しました。

直前に出力された解析ファイルのオープンエラーメッセージを基に原因を調査してください。

−

405

定義解析処理中にエラーを検出しました。

直前に出力された解析エラーのメッセージを基に原因を調査してください。

−

406

ジャーナルサービス定義で，jnldfsv定義コマンドの指定に誤りがあります。

−

ジャーナルサービス定義のjnldfsv定義コマンドを見直してください。

417

ネームサービスの定義解析でエラーが発生しました。

ネームサービス定義の指定値を見直してください。

−

521

ジャーナルサービスが再開始中ではありません。

−

−

701

ファイルグループが存在しません。

jnllsコマンドでファイルグループの状態を確認し，必要なら再度コマンドを実行してください。また，直前に定義ファイルの解析エラーが発生している場合は，定義解析エラーのメッセージを基に原因を調査してください。

−

702

ファイルグループのオープンに失敗しました。

logファイルに出力されているKFCA01200-E，またはKFCA01201-Eメッセージの理由コードによって，失敗した原因を調査し，対策してください。

−

703

ファイルグループのクローズに失敗

しました。

−

704

該当するファイルグループはすでにオープンされています。

jnllsコマンドでファイルグループの状態を確認し，正しいファイルグループ名を指定して再度コマンドを実行してください。

−

705

該当するファイルグループはすでにクローズされています。

−

706

該当するファイルグループはクローズできる状態ではありません。

−

707

該当するファイルグループはシステムの回復処理，またはjnlunlfg，jnlchgfgコマンドで使用中です。

jnllsコマンドでファイルグループの状態を確認し，正しいファイルグループ名を指定して再度コマンドを実行してください。

−

708

上書きできるファイルグループがなくなるため，該当するファイルグループはクローズできません。

−

−

709

同一世代のファイルグループがほかにあるので，ファイルのオープンをやめました。

該当するファイルグループを構成する物理ファイルをjnlrmコマンドで削除したあと，jnlinitで再度作成してください。

−

710

指定されたファイルグループは現用です。

jnllsコマンドでファイルグループの状態を確認し，必要なら再度コマンドを実行してください。

−

1101

オープン対象物理ファイルすべてのオープンに失敗しました。

ログファイルに出力されているKFCA01240-Eメッセージに従ってください。

−

1301

指定されたリソースグループ名がありません。

jnllsコマンドでリソースグループ名を確認してください。

−

1401

指定されたノードは，指定されたアーカイブリソースグループに接続されていません。

指定したアーカイブリソースグループに接続されているノードを指定してください。

−

1501

アンロードジャーナルファイルの割り当て時にエラーが発生しました。

直前に出力されているエラーメッセージに従ってエラー原因を取り除き，再度コマンドを実行してください。

−

1502

アンロードジャーナルファイルのオープン時にエラーが発生しました。

−

1503

アンロードジャーナルファイルのクローズ時にエラーが発生しました。

−

1504

アンロードジャーナルへのアクセス時にエラーが発生しました。

−

1505

該当するシステムでは変換できない時刻が指定されました。

指定した時刻を見直し，再度コマンドを実行してください。

−

1601

アンロード，またはステータス変更可能なジャーナルファイルが存在しません。また，ファイルグループを構成する要素ファイルが足りません。

指定したファイルグループ名を見直してください。

−

1602

ジャーナルファイルのブロック抜けを検知しました。

ジャーナルファイルが破壊された可能性があります。該当するファイルグループのアンロードを中止して，OpenTP1管理者に連絡してください。

保守員に連絡してください。

1603

該当するファイルグループはアンロード済み状態です。または，マルチノード機能を使用する場合，アーカイブジャーナルファイルに取得済みで，上書きできる状態です。

指定したファイルグループ名を見直してください。

−

1604

jnlinitコマンドの-nオプションの指定値が12〜524287の範囲外です。

-nオプション指定値を12〜524287の範囲内の数値にして，再度jnlinitコマンドを実行してください。

−

1607

該当するファイルグループはオンラインで使用されていません。

指定したファイルグループ名を見直してください。

−

1609

アンロード待ち状態のファイルグループが存在しません。

−

−

1610

指定されたランIDとファイルグループの持つランIDが一致しません。

jnllsコマンドでファイルグループのランIDを確認し，必要であれば再度コマンドを実行してください。

−

1611

アンロード対象に選んだファイルグループがアンロード中に上書きされました。

−

−

1612

ジャーナルファイルのアクセス中に障害が発生しました。

直前に出力されているシステムコールのエラーメッセージまたはKFCA04191-Eメッセージに従って対策してください。

−

1621

コマンドの指定は，自動アンロード機能を使用していない実行環境では動作できません。

コマンドのオプションを見直してください。また，該当するシステムの実行環境を見直してください。

−

1622

自動アンロード機能の動作状態が，すでに開始状態または停止状態のため，コマンドを実行できません。

jnlatunlコマンドの-iオプションで自動アンロード機能の動作状態を確認し，必要であれば自動アンロード機能の開始または停止をしてください。

−

1623

jnlatunlコマンドが自動アンロード処理の待ち合わせ中にタイムアウトしました。

再度自動アンロードするか，jnlunlfgコマンドを実行してアンロードしてください。

−

1703

ポイント情報ファイルの解析でエラーが発生しました。

ポイント情報ファイルで解析エラーとなる原因を調査し，再度コマンドを実行してください。

−

（凡例）−：該当しません。

KFCA01281-E

コマンドの形式が誤っています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)コマンドの形式を確認し，再度コマンドを実行してください。

KFCA01282-E

aaオプションで指定されたbb....bbが見付かりません。　　（Ｅ）

aa：オプション名

-g：ファイルグループ名指定時のオプション

bb....bb：ファイルグループ名

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)オプションの引数を正しく指定し直し，再度コマンドを実行してください。

KFCA01283-W

aaaaaaaaコマンド実行中に軽度エラーが発生しました。

理由コード＝bbbb-cc　　（Ｅ）

コマンド処理は正常に終了しました。しかし，実行中に理由コードに示す軽度エラーが発生しました。

aaaaaaaa：実行中に軽度エラーが発生したコマンド名

bbbb：理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

cc：OpenTP1内部コード

(Ｓ)コマンド処理を続行します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策し，必要な場合は，再度コマンドを実行してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

オペレータの処置

OpenTP1管理者の処置

1102

オープン対象物理ファイルの一部のオープンに失敗しました（この場合，オープンに成功した物理ファイルについては，オープンを有効とします）。

必要であれば，ログファイルに出力されているKFCA01240-Eメッセージに従って対策してください。

−

1103

オープン対象となる物理ファイルすべてが，すでにオープンされています。

必要であれば，jnllsコマンド（-d指定）でファイルグループを構成する物理ファイルの状態を確認し，正しいファイルグループ名，A系かB系かを指定して，再度コマンドを入力してください。

−

1104

クローズ対象となる物理ファイルすべてが，すでにクローズされています。

（凡例）−：該当しません。

KFCA01284-I

使用方法: jnlrinf -j sys|jar　　（Ｅ＋Ｓ）

jnlrinfコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA01285-E

スワップ処理中のためコマンドが実行できませんでした。　　（Ｅ）

システムジャーナルファイルがスワップ処理中のためコマンドが実行できません。

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)スワップ処理の終了を待って，再度コマンドを実行してください。

KFCA01286-E

交代用ジャーナルファイルグループがないためスワップできませんでした。　　（Ｅ）

(Ｓ)スワップコマンドを中止します。

(Ｏ)jnlunlfgコマンド，またはjnlchgfgコマンドで，アンロード待ち状態のジャーナルファイルをアンロード済み状態にし，交代先を用意してください。または，jnlopnfgコマンドで予備状態のジャーナルファイルをオンラインに割り当て，交代先を用意してください。その後，必要があれば再度コマンドを実行してください。

KFCA01290-I

使用方法：jnlswpfg -j sys|jar [-r リソースグループ名]　　（Ｅ＋Ｓ）

jnlswpfgコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA01291-I

使用方法：jnlls -j sys|cpd|srf|jar [-r リソースグループ名] [-g ファイルグループ名] [-s サーバ名] [-d]　　（Ｅ＋Ｓ）

jnllsコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA01292-I

使用方法：jnlinit -j jnl|cpd|srf -f ファイル名 -n レコード数

　　（Ｅ＋Ｓ）

jnlinitコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA01293-I

使用方法：jnlrm -f ファイル名 [-u]　　（Ｅ＋Ｓ）

jnlrmコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA01294-I

使用方法：jnlopnfg -j sys|cpd|jar [-r リソースグループ名] [-s サーバ名] -g ファイルグループ名 [-e要素ファイル名] [-a] [-b]　　（Ｅ＋Ｓ）

jnlopnfgコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA01295-I

使用方法：jnlclsfg -j sys|cpd|jar [-r リソースグループ名] [-s サーバ名] -g ファイルグループ名[-e要素ファイル名] [-a] [-b]　　（Ｅ＋Ｓ）

jnlclsfgコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA01296-I

使用方法：jnlunlfg -j sys|jar [ [-f]｜[-t[開始] [,終了] ] ] [-RランID] [-r リソースグループ名] [-g ファイルグループ名] [-o 出力先ファイル名] [-d サービス定義名] [-n]　　（Ｅ＋Ｓ）

jnlunlfgコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA01297-I

使用方法：jnlchgfg -j sys|jar [-r リソースグループ名] -g ファイルグループ名 [-d サービス定義名] [-S]　　（Ｅ＋Ｓ）

jnlchgfgコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA01298-I

使用方法：jnlmkrf {-j trf | -j srf -s サーバ名}アンロードジャーナルファイル名 [[アンロードジャーナルファイル名]…]　　（Ｅ＋Ｓ）

jnlmkrfコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA01299-I

使用方法: jnlatunl - j sys -{i｜b｜t[-w]}　　（Ｅ＋Ｓ）

jnlatunlコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA01300-E

メッセージキューサービスaa....aaを行うために必要な物理ファイルの定義がありません。

aa....aa：メッセージキューサーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージキューサービス定義のquegrp定義コマンドが正しいか確認してください。定義を修正したあと，OpenTP1を再度実行してください。

KFCA01301-E

メッセージキューサービス定義で指定した物理ファイル（aa....aa）は使用できません。定義ファイル名：bb....bb

理由：cc....cc

aa....aa：エラーのあった物理ファイル名

bb....bb：定義ファイル名

cc....cc：理由コード

PATH：スペシャルファイル名が誤っています。

FORMAT：OpenTP1ファイルシステム用に初期化されていません。

NOTEXIST：ファイルがありません。

ACCESSS：スペシャルファイルに対するアクセス権がありません。

ACCESSF：ファイルに対するアクセス権がありません。

FVERSION：OpenTP1ファイルシステムのバージョンが一致しません。

QVERSION：メッセージキューサービスのバージョンが一致しません。

QTYPE：指定した物理ファイルはキューファイル用ではありません。

EXCL：排他エラーが発生しました。

EXFAIL：ロックセグメントが不足しています。

OPENNUM：キャラクタ型スペシャルファイルのオープンで上限値オーバが報告されました。

IO：入出力エラーが発生しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラーの原因を調査し，対策したあと，OpenTP1を再度実行してください。

KFCA01302-E

メッセージキューサービス定義で指定したコマンド（aa....aa）のオプション指定に誤りがあります。

オプションフラグ名：bb　定義ファイル名：cc....cc

エントリ番号：dd....dd

aa....aa：コマンド名

bb：オプションフラグ名

cc....cc：定義ファイル名

dd....dd：定義ファイル内の該当するコマンドの開始行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義を修正し，OpenTP1を再度実行してください。

KFCA01303-E

メッセージキューサービス定義で指定したキューグループID（aa....aa）が重複しています。定義ファイル名：bb....bb

エントリ番号：cc....cc

aa....aa：キューグループID

bb....bb：定義ファイル名

cc....cc：定義ファイル内の該当するコマンドの開始行番号

(Ｓ)該当する処理を中止し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義を修正し，OpenTP1を再度実行してください。

KFCA01304-E

メッセージキューサービス定義で指定した物理ファイル名（aa....aa）が重複しています。定義ファイル名：bb....bb

エントリ番号：cc....cc

aa....aa：物理ファイル名

bb....bb：定義ファイル名

cc....cc：定義ファイル内の該当するコマンドの開始行番号

(Ｓ)該当する処理を中止し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義を修正し，OpenTP1を再度実行してください。

KFCA01305-I

メッセージキューサービスを開始しました。

KFCA01306-I

メッセージキューサービスを終了しました。

KFCA01307-I

メッセージキューサービスを準備中です。

KFCA01308-I

メッセージキューサービスaa....aaの回復処理を開始しました。

aa....aa：メッセージキューサーバ名

KFCA01309-I

メッセージキューサービスaa....aaの回復処理を終了しました。

READY状態のメッセージ数＝bb....bb

aa....aa：メッセージキューサーバ名

bb....bb：READY状態のまま未決着となったメッセージ数

KFCA01320-E

指定されたファイル名（aa....aa）は正しくありません。

理由：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：ファイル名

bb....bb：理由コード

FILENAME：ファイル名の形式が不正です。

PATH：スペシャルファイル名が誤っています。

FORMAT：OpenTP1ファイルシステム用に初期化されていません。

NOTEXIST：ファイルが存在しません。

(Ｓ)該当するコマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しいファイル名を指定し，該当するコマンドを再度入力してください。

KFCA01321-E

指定のファイル（aa....aa）は使用することができません。

理由：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：ファイル名

bb....bb：理由コード

ACCESSS：スペシャルファイルに対するアクセス権がありません。

ACCESSF：ファイルに対するアクセス権がありません。

FVERSION：OpenTP1ファイルシステムのバージョンが一致しません。

QVERSION：メッセージキューサービスのバージョンが一致しません。

QTYPE：指定した物理ファイルはキューサービス用ではありません。

EXIST：ファイルがすでに存在します。

OPENNUM：キャラクタ型スペシャルファイルのオープンで上限値オーバが報告されました。

FILENUM：OpenTP1ファイルシステム初期化時に指定したファイル数の上限を超えました。

IO：入出力エラーが発生しました。

EXCL：排他エラーが発生しました。

EXFAIL：ロックセグメントが不足しています。

(Ｓ)該当するコマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラー原因を調査し，対策したあと，該当するコマンドを再度入力してください。

KFCA01322-E

オプションフラグ（aa....aa）に指定した値は指定範囲外です。　　（Ｅ）

オプションフラグaa....aaが指定されましたが，フラグ引数の指定値が指定範囲外です。

(Ｓ)該当するコマンド処理を中止します。

(Ｏ)オプションフラグを正しく指定し，該当するコマンドを再度入力してください。

KFCA01323-E

コマンド引数の指定が誤っています。　　（Ｅ）

コマンド引数が指定されていません。または多く指定されています。

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)引数の指定を修正して，該当するコマンドを再度入力してください。

KFCA01324-E

キューグループIDの形式が誤っています。　　（Ｅ）

キューグループIDが8文字を超えています。または英数字以外で構成されています。

(Ｓ)該当するコマンド処理を中止します。

(Ｏ)キューグループIDの形式を正しく指定して，該当するコマンドを再度入力してください。

KFCA01325-E

指定のキューグループIDは存在しません。　　（Ｅ）

(Ｓ)該当するコマンド処理を中止します。

(Ｏ)キューグループIDの指定を修正して，該当するコマンドを再度入力してください。

KFCA01326-E

メモリ不足のためコマンドを実行できません。　　（Ｅ）

入力されたコマンドを実行するために必要な作業領域を確保できなかったため，該当するコマンドを実行できません。

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止します。

(Ｏ)不要なプロセスを消滅させて，再度実行してください。

KFCA01327-E

オンラインが開始されていないため，コマンドを実行できません。　　（Ｅ）

オンラインの初期化処理が完了していないときに該当するコマンドを入力したため，コマンドを実行できません。

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止します。

(Ｏ)オンラインの初期化処理が終了したあとで，該当するコマンドを再度入力してください。

KFCA01328-E

物理ファイルを作成するための空き領域がありません。　　（Ｅ）

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1ファイルシステムの初期化時に指定した容量を見直してください。

KFCA01329-I

使用方法：quels [-f] [-q メッセージキューサーバ名] [キューグループID]　　（Ｅ＋Ｓ）

quelsコマンドの使用方法を示します。

コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)該当するコマンドの処理は実行しません。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定し，再度入力してください。

KFCA01330-I

使用方法：queinit [-r] [-s レコード長] [-n レコード数] 物理ファイル名　　（Ｅ＋Ｓ）

queinitコマンドの使用方法を示します。

コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)該当するコマンドの処理は実行しません。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定し，再度入力してください。

KFCA01331-I

使用方法：querm　物理ファイル名　　（Ｅ＋Ｓ）

quermコマンドの使用方法を示します。

コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)該当するコマンドの処理は実行しません。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定し，再度入力してください。

KFCA01339-E

メッセージキューサーバ名の指定に誤りがあります。　　（Ｅ）

実行したコマンド引数のメッセージキューサーバ名が9文字以上，または先頭3文字がque以外です。

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止します。

(Ｏ)メッセージキューサーバ名の文字数が指定範囲以内になっているか，先頭3文字がqueであるかを確認後，再度コマンドを実行してください。

KFCA01340-W

メッセージキューサービスaa....aaの物理ファイルの使用率がメッセージキューサービス定義で指定した容量警告率を超えました。物理ファイル名＝bb....bb

aa....aa：メッセージキューサーバ名

bb....bb：容量警告率を超えた物理ファイルのパス名

(Ｓ)処理を続行します。このメッセージは，オンライン開始から終了までの間で，最初に該当する事象が発生した時だけ出力します。

〔対策〕メッセージキューサービス定義で指定した保持メッセージ数と，物理ファイル容量の関係が適切であるかどうか見直してください。そして，保持メッセージ数を少なくするか，または物理ファイルの割り当て容量を増やし，物理ファイルの再作成するかしてください。

KFCA01341-E

メッセージキューサービスaa....aaのトランザクション同時実行最大数を超えたため，要求したトランザクションを実行できません。

aa....aa：メッセージキューサーバ名

(Ｓ)次のどちらかの処理をします。

メッセージキューファイルへの書き込みでエラーの場合，該当するメッセージを破棄します。

メッセージキューファイルからの読み込みでエラーの場合，エラーイベントとして再スケジュールします。

〔対策〕MCFを正常終了後，メッセージキューサービス定義の同時実行トランザクション数を増やしたあと，MCFを開始してください。

KFCA01342-E

メッセージキューサービスaa....aaの入出力バッファが一時的に不足しました。　キューグループID＝bb....bb

物理ファイル名＝cc....cc

該当するキューグループに要求が集中し，メッセージキューサービスに必要な入出力バッファが不足しました。そのため，規定回数（メッセージキューサービス定義のバッファ不足リトライ回数）リトライしましたが，バッファ不足が解除されませんでした。

aa....aa：メッセージキューサーバ名

bb....bb：バッファ不足が発生したキューグループID

cc....cc：バッファ不足が発生した物理ファイル名

(Ｓ)次に示すどれかの処理をします。

メッセージキューファイルへの書き込みでエラーの場合，該当するメッセージを破棄します。

UAP側でメッセージキューファイルから読み込み時にエラーの場合，エラーイベントとして再スケジュールします。

MCF側で，メッセージキューファイルから読み込み時にエラーの場合，メッセージの形態によって，次のどちらかの処置をします。

・分岐メッセージの場合

　再スケジュールします。

・応答メッセージの場合

　該当するメッセージを破棄します。

〔対策〕MCFを正常終了後，メッセージキューサービス定義の入出力バッファ数を増やしたあと，MCFを開始してください。

KFCA01343-E

メモリ不足が発生しました。

サイズ＝aa....aaバイト　領域種別：bb....bb

aa....aa：確保しようとしたサイズ

bb....bb：メモリ不足が発生した領域の種別

STATIC_SHMPOOL：静的共用メモリ

DYNAMIC_SHMPOOL：動的共用メモリ

(Ｓ)処理を中止します。

〔対策〕メモリ不足が発生した共用メモリの種別に応じて，該当する定義の指定値を見直してください。

KFCA01344-E

メッセージキューサービスaa....aaの物理ファイルの容量が満杯のため，メッセージの書き込みができません。

物理ファイル名：bb....bb

aa....aa：メッセージキューサーバ名

bb....bb：満杯になった物理ファイルのパス名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージキューサービスの物理ファイルの割り当て容量を増やし，物理ファイルを再作成してください。

KFCA01345-E

メッセージキューサービスaa....aaの物理ファイル（bb....bb）で障害が発生しました。　理由：cc....cc

aa....aa：メッセージキューサーバ名

bb....bb：障害が発生した物理ファイル名

cc....cc：理由コード

PATH：スペシャルファイル名が誤っています。

FORMAT：OpenTP1ファイルシステム用に初期化されていません。

NOTEXIST：ファイルがありません。

ACCESSS：スペシャルファイルに対するアクセス権がありません。

ACCESSF：ファイルに対するアクセス権がありません。

FVERSION：OpenTP1ファイルシステムのバージョン不一致です。

QVERSION：メッセージキューサービスのバージョン不一致です。

QTYPE：指定した物理ファイルはキューファイル用ではありません。

EXCL：排他エラーが発生しました。

EXFAIL：ロックセグメント不足です。

OPENNUM：キャラクタ型スペシャルファイルのオープンで上限値オーバが報告されました。

IO：入出力エラーが発生しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラーの原因を調査し対策後，OpenTP1を再度実行してください。

KFCA01346-E

メッセージキューサービスaa....aa中に障害が発生しました。

保守情報1＝bb....bb　保守情報2＝cc....cc

保守情報3＝dd....dd　保守情報4＝ee....ee　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：メッセージキューサーバ名

bb....bb：保守情報1

cc....cc：保守情報2

dd....dd：保守情報3

ee....ee：保守情報4

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA01347-E

メッセージキューサービスaa....aaでRPCにおいてメモリ不足が発生しました。

aa....aa：メッセージキューサーバ名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリを増設してください。

KFCA01348-E

メッセージキューサービスaa....aaでRPCにおいてネットワーク障害が発生しました。

メッセージキューサービスのRPC時，LAN障害などのハードウェア障害による通信障害が発生しました。このメッセージは，メッセージ書き込み処理中のRPCのとき，出力します。

aa....aa：メッセージキューサーバ名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ネットワーク障害を取り除いてください。

KFCA01349-E

メッセージキューサービスaa....aaでRPCのタイムアウトが発生しました。

aa....aa：メッセージキューサーバ名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ネットワーク障害を取り除いてください。

KFCA01360-E

プログラムの異常のため処理を実行できません。

関数名：aa....aa　保守情報＝bb....bb

エラー関数名：cc....cc　リターン値＝dd....dd　　（Ｌ＋Ｅ）

プログラムの実行中に何らかのエラーが発生しました。

aa....aa：エラーの発生した関数の要求元関数名

bb....bb：保守情報

cc....cc：エラーの発生した関数名

dd....dd：エラーの発生した関数のリターン値

(Ｓ)コマンド入力時は，該当するコマンドを実行しません。

(Ｏ)コアファイルを取得し，OpenTP1を停止後，全面回復で回復させてください。

〔対策〕コアファイルを保存し，保守員に連絡してください。

KFCA01361-E

メッセージキューサービスaa....aaを実行する環境が整っていません。　　（Ｅ）

MCFが起動されていないか，またはメッセージキューサービスが初期化処理中もしくは初期化処理に失敗したため実行できません。

aa....aa：メッセージキューサーバ名

(Ｓ)コマンドが入力された場合には，該当するコマンドを実行しません。

〔対策〕要因ごとの対策を次に示します。

MCFが起動されていない場合

MCFを起動してください。

このメッセージより前にKFCA11065-Wメッセージが出力されている場合

メモリキューで動作していてディスクキューが使用できない状態にあるため，KFCA11065-Wメッセージの処置に従ってください。

MCFの定義で「メモリキュー」を使用する設定となっている場合

必要に応じて，定義内容を見直してください。

システムサービス構成定義でメッセージキューサービスを使用しない設定になっている場合

必要に応じて定義内容を見直してください。

なお，dcrasgetコマンドを実行した場合，またはOpenTP1が未起動状態でquelsコマンドを実行した場合に，このメッセージが出力されたときは，このメッセージを無視してください。

KFCA01501-I

使用方法：filbkup [-yri] [-{c|l|f}] OpenTP1ファイルシステム領域名[/OpenTP1ファイル名] バックアップファイル名　　（Ｅ＋Ｓ）

OpenTP1ファイルシステムの退避コマンド（filbkup）の使用方法を示します。コマンドのオプション，または引数が誤っている場合に出力します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度入力してください。

KFCA01502-I

使用方法：filrstr [-q] [-y] [-{t|r|o}] [-{c|l}] [-f] バックアップファイル名[/OpenTP1ファイル名] OpenTP1ファイルシステム領域名　　（Ｅ＋Ｓ）

OpenTP1ファイルシステムの回復コマンド（filrstr）の使用方法を示します。コマンドのオプション，または引数が誤っている場合に出力します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度入力してください。

KFCA01503-I

使用方法：fills [-[H][L][{t|u}]] OpenTP1ファイルシステム領域名[/OpenTP1ファイル名]

fills [-x] OpenTP1ファイルシステム領域名[/OpenTP1ファイル名]

　　（Ｅ＋Ｓ）

OpenTP1ファイルシステムの参照コマンド（fills）の使用方法を示します。コマンドオプション，または引数が誤っている場合に出力します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度入力してください。

KFCA01505-I

使用方法: filmkfs -s セクタ長 -n 容量 -l 最大ファイル数 [-t OpenTP1ファイルシステム形式] [-v OpenTP1ファイルシステム名] スペシャルファイル名

filmkfs [-r] -n 容量　-l　最大ファイル数　[-t OpenTP1ファイルシステム形式]　[-v OpenTP1ファイルシステム名] パス名　　（Ｅ＋Ｓ）

OpenTP1ファイルシステムの初期化コマンド（filmkfs）の使用方法を示します。コマンドのオプション，または引数が誤っている場合に出力します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度入力してください。

KFCA01506-I

使用方法：filchown　所有者 OpenTP1ファイルシステム領域名/OpenTP1ファイル名　　（Ｅ＋Ｓ）

OpenTP1ファイルの所有者変更コマンド（filchown）の使用方法を示します。コマンドのオプション，または引数が誤っている場合に出力します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度入力してください。

KFCA01507-I

使用方法：filchgrp　グループ OpenTP1ファイルシステム領域名/OpenTP1ファイル名　　（Ｅ＋Ｓ）

OpenTP1ファイルのグループ変更コマンド（filchgrp）の使用方法を示します。コマンドのオプション，または引数が誤っている場合に出力します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度入力してください。

KFCA01508-I

使用方法：filchmod [a|u|g|o]{＋|-|＝}[r|w] OpenTP1ファイルシステム領域名/OpenTP1ファイル名　　（Ｅ＋Ｓ）

OpenTP1ファイルのアクセス許可モードの変更コマンド（filchmod）の使用方法を示します。コマンドのオプション，または引数が誤っている場合に出力します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度入力してください。

KFCA01509-I

使用方法：filfscp [-y] [-r][-{c|f}] OpenTP1ファイルシステム領域名 複写先ファイル名　　（Ｓ＋Ｅ）

OpenTP1ファイルシステムの複写コマンド（filfscp）の形式です。コマンドのオプションまたは引数が誤っている場合に出力します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度入力してください。

KFCA01510-E

バックアップファイル（aa....aa）がオープンできません。　　（Ｅ）

aa....aa：バックアップファイル名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージが示す要因を取り除いてください。メッセージが出力されていない場合や，要因が不明な場合は，このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA01511-E

バックアップファイル（aa....aa）が既に存在します。　　（Ｅ）

バックアップファイルがすでに存在しています。さらに-rオプションが指定されていません。

aa....aa：バックアップファイル名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)-rオプションを指定するか，または退避先ファイル名を変更したあと，再度実行してください。

KFCA01512-E

OpenTP1ファイル（aa....aa）の作成に失敗しました。

保守情報：bb....bb　　（Ｅ）

OpenTP1ファイルの作成に失敗しました。

aa....aa：OpenTP1ファイル名

bb....bb：保守情報

(Ｓ)エラーが発生したファイルは処理しません。

〔対策〕このメッセージの前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージが示す要因を取り除いてください。メッセージが出力されていない場合や，要因が不明な場合は，このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA01513-R

aa....aaからbb....bbへ回復を行います。次の処理を選択してください。[t：停止 g：続行]　　（Ｓ）

オペレータに実行してもよいか応答を求めます。

aa....aa：バックアップファイル名

bb....bb：OpenTP1ファイルシステム領域名

(Ｓ)指定した要求に従い処理します。

t：処理を停止します。

g：処理を続行します。

どちらのオプションも指定しない場合，再度オペレータに応答要求を行います。

(Ｏ)t，gどちらかを指定してください。

KFCA01514-R

aa....aaからbb....bbへ退避を行います。次の処理を選択してください。

[t：停止 g：続行]　　（Ｓ）

オペレータに実行してもよいか応答を求めます。

aa....aa：OpenTP1ファイルシステム領域名

bb....bb：バックアップファイル名

(Ｓ)指定した要求に従い処理します。

t：処理を停止します。

g：処理を続行します。

どちらのオプションも指定しない場合，再度オペレータ応答要求を行います。

(Ｏ)t，gどちらかを指定してください。

KFCA01515-W

OpenTP1ファイル（aa....aa）のレコード長（bb....bb）が，セクタ長（cc....cc）の整数倍でないため回復できません。　　（Ｅ）

退避されていたファイルのレコード長が，次のどちらかのため，回復できません。

回復先ファイルシステムのセクタ長よりも小さい

回復先ファイルシステムのセクタ長の倍数ではない

aa....aa：退避されていたOpenTP1ファイル名

bb....bb：退避されていたファイルのレコード長

cc....cc：回復先ファイルシステムのセクタ長

(Ｓ)そのファイルに対する処理を中止し，次のファイルの回復を開始します。

KFCA01516-E

スーパユーザ又はOpenTP1ファイルシステム初期化ユーザでしか実行できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に報告してください。

〔対策〕このコマンドをスーパユーザ，またはファイルシステム初期化ユーザで実行してください。

KFCA01517-W

OpenTP1ファイル（aa....aa）は，I/Oエラーにより正常に退避されていません。　　（Ｅ）

aa....aa：OpenTP1ファイル名

KFCA01518-E

ファイル（aa....aa）は，バックアップファイルではありません。　　（Ｅ）

指定したファイルが，filbkupコマンドで退避した退避ファイルではありません。

aa....aa：ユーザが指定したバックアップファイル名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)正しいバックアップファイルを指定したうえで，再度実行してください。

KFCA01519-E

OpenTP1ファイル（aa....aa）に対する書き込み権がないため回復できません。　　（Ｅ）

OpenTP1ファイル（aa....aa）に対する書き込み権がないため，このファイルに対する処理を中止します。

aa....aa：OpenTP1ファイル

(Ｓ)書き込み権がないOpenTP1ファイルに対する処理をしないで，次の処理を続行します。

KFCA01527-E

OpenTP1ファイルシステム領域（aa....aa）は，他プロセスで使用中のため，OpenTP1ファイルシステムとして初期化できません。　　（Ｅ）

OpenTP1ファイルシステム領域（aa....aa）に対して，fcntlシステムコールを使用してロックしているプロセスがあるため，OpenTP1ファイルシステムとして初期化できません。

aa....aa：fcntlシステムコールによってロックされているOpenTP1ファイルシステム領域名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕しばらく待ったあと，再度コマンドを実行してください。再びこのメッセージが出力される場合は，保守員に連絡してください。

KFCA01528-E

OpenTP1ファイルシステム領域（aa....aa）は，他プロセスで使用中のため，処理を中止します。　　（Ｅ）

OpenTP1ファイルシステム領域（aa....aa）に対し，fcntlシステムコールを使用してロックしているプロセスがあるため，コマンドの実行を中止します。

aa....aa：fcntlシステムコールでロックされているOpenTP1ファイルシステム領域名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕しばらく待ったあと，再度コマンドを実行してください。再びこのメッセージが出力される場合は，保守員に連絡してください。

KFCA01529-W

OpenTP1ファイル（aa....aa）は，他プロセスで使用中のため，処理を行いません。　　（Ｅ）

OpenTP1ファイル（aa....aa）に対し，ロックを設定しているプロセスがあるため，このファイルに対する処理を中止します。

aa....aa：ロックされているOpenTP1ファイル名

(Ｓ)ロックが設定されているOpenTP1ファイルに対する処理をスキップします。

KFCA01530-R

ファイル（aa....aa）をOpenTP1ファイルシステムとして初期化します。次の処理を選択してください。[t：停止 g：続行]　　（Ｓ）

指定したファイルを初期化してもよいか，オペレータに応答を求めています。

aa....aa：初期化するOpenTP1ファイルシステム領域名

(Ｓ)オペレータが指定した要求に従って，処理します。どちらのオプションも指定しない場合は，再度オペレータに応答を求めます。

(Ｏ)次のどれかを指定してください。

t：処理を停止します。

g：処理を続行します。

KFCA01531-E

容量不足が発生したため，OpenTP1ファイルシステム領域(aa....aa)をOpenTP1ファイルシステムとして初期化することができません。　　（Ｅ）

filmkfsの-nオプションで指定した容量を確保できないので，OpenTP1ファイルシステムの初期化ができません。

aa....aa：OpenTP1ファイルシステム領域名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の項目について検討後，再度実行してください。

初期化する容量を減らす。

容量を満たすスペシャルファイルを指定する。

ファイルシステム中にあるほかのファイルを削除する。

KFCA01532-E

このコマンドは，スーパユーザ又はOpenTP1ファイルシステム領域の所有者だけが実行できます。　　（Ｅ）

(Ｓ)実行中の処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このコマンドはスーパユーザ，またはOpenTP1ファイルシステム領域の所有者が実行してください。実行する所有者が正しい場合は，その所有者のユーザIDが65535を超えていないか確認してください。OpenTP1システムは65535を超えるユーザIDには対応していません。

KFCA01533-E

OpenTP1ファイル（aa....aa）は存在しません。　　（Ｅ）

該当するOpenTP1ファイルがないか，指定したファイル名が不正なため，検索ができません。

aa....aa：ユーザが指定したOpenTP1ファイル名

(Ｓ)実行中の処理を終了します。

KFCA01534-E

aa....aaコマンドで指定したオプションフラグ(b)のフラグ引数の値が不正です。　　（Ｅ）

aa....aa：ユーザが指定したコマンド名

b：ユーザが指定したフラグ引数

(Ｓ)実行中の処理を打ち切ります。

KFCA01536-E

コマンド引数の指定が誤っています。　　（Ｅ）

コマンド引数の指定がないか，または指定可能なコマンド引数の個数より多くのコマンド引数が指定されています。

(Ｏ)このメッセージの直後に出力される使用方法のメッセージに従い再度入力してください。

KFCA01537-E

必須のオプションフラグが指定されていないか，又はオプションフラグの組み合わせが不正です。　　（Ｅ）

(Ｏ)このメッセージの直後に出力される使用方法のメッセージに従い再度入力してください。

KFCA01538-E

モード引数の指定が不正です。　　（Ｅ）

filchmodコマンドのモード引数の指定に誤りがあります。

(Ｏ)このメッセージの直後に出力される使用方法のメッセージに従い再度入力してください。

KFCA01539-E

複写先ファイル（aa....aa）がオープンできません。　　（Ｅ）

複写先のファイル（キャラクタ型スペシャルファイルまたは通常ファイル）がオープンできません。

aa....aa：ユーザの指定した複写先ファイル名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージが示す要因を取り除いてください。メッセージが出力されていない場合や，要因が不明な場合は，このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA01540-E

指定したログイン名（aa....aa）が存在しません。　　（Ｅ）

指定したログイン名が，/etc/passwdファイルにありません。

aa....aa：ユーザが指定したログイン名

(Ｓ)実行中の処理を打ち切ります。

(Ｏ)正しいログイン名を設定したうえで，再度実行してください。

KFCA01541-E

指定したグループ名（aa....aa）が存在しません。　　（Ｅ）

指定したグループ名が，/etc/groupファイルに存在しません。

aa....aa：ユーザが指定したグループ名

(Ｓ)実行中の処理を打ち切ります。

(Ｏ)正しいグループ名を設定したうえで，再度実行してください。

KFCA01542-E

指定したユーザIDが大きすぎます。　　（Ｅ）

指定したユーザIDが使用可能な範囲を超えています。

32ビット版の場合，65,535

64ビット版で形式がtype1の場合，65,535

64ビット版で形式がtype2の場合，2,147,483,632

(Ｓ)実行中の処理を打ち切ります。

(Ｏ)正しいユーザIDを設定したうえで，再度実行してください。

KFCA01543-E

指定したグループIDが大きすぎます。　　（Ｅ）

指定したグループIDが使用可能な範囲を超えています。

32ビット版の場合，65,535

64ビット版で形式がtype1の場合，65,535

64ビット版で形式がtype2の場合，2,147,483,632

(Ｓ)実行中の処理を打ち切ります。

(Ｏ)正しいグループIDを設定したうえで，再度実行してください。

KFCA01546-E

ファイル（aa....aa）に既にOpenTP1ファイルシステムとして初期化されています。　　（Ｅ）

複写先のファイルがOpenTP1ファイルシステムとしてすでに初期化されています。

aa....aa：ユーザの指定した複写先ファイル名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)rオプションを指定するか，または複写先ファイルを変更したあと，再度実行してください。

KFCA01547-I

コマンド（aa....aa）が正常に終了しました。　　（Ｓ）

aa....aa：正常終了したコマンド名

KFCA01548-E

正常に退避されていないOpenTP1ファイルが存在するため，filbkupコマンドが警告終了しました。　　（Ｅ）

退避できなかったOpenTP1ファイル名は，このメッセージが出力される以前のKFCA01581-Eメッセージで示します。このメッセージが表示されたバックアップファイルを，filrstrコマンドに指定しないでください。filrstrコマンドを実行すると，KFCA01581-Eメッセージで示したOpenTP1ファイルは正常に回復しません。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージが示す要因を取り除いてください。メッセージが出力されていない場合や，要因が不明な場合は，このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA01549-E

filbkupコマンドでエラーが発生したため，処理を中止しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以前に出力されたKFCA015XX-Eメッセージで示されるエラー原因を修正してから，filbkupコマンドを再度実行してください。

KFCA01551-I

使用方法：filstatfs [-w] [-S] [-T] OpenTP1ファイルシステム領域名　　（Ｅ＋Ｓ）

OpenTP1ファイルシステムの状態表示コマンド（filstatfs）の形式です。コマンドのオプション，または引数が誤っている場合に出力します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度入力してください。

KFCA01553-E

ファイル（aa....aa）は既に存在しています。　　（Ｅ）

複写先に同名のファイルが存在しています。

aa....aa：ユーザの指定した複写先ファイル名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)rオプションを指定するか，または複写先ファイルを変更したあと，再実行してください。

KFCA01554-R

aa....aaからbb....bbへ複写を行います。次の処理を選択してください。[t：停止 g：続行]　　（Ｓ）

オペレータに，実行してよいかどうか応答を求めます。

aa....aa：ユーザの指定したOpenTP1ファイルシステム領域名

bb....bb：ユーザの指定した複写先ファイル名

(Ｓ)指定した要求に従い処理を行います。

t：処理を停止します。

g：処理を続行します。

(Ｏ)t，gどちらかの指定を行ってください。

KFCA01555-E

新規OpenTP1ファイルシステム領域（aa....aa）に容量不足が発生しました。　　（Ｅ）

複写元のOpenTP1ファイルシステム領域の容量が，複写先ファイルの容量を超えているため，OpenTP1ファイルシステムが複写できません。

aa....aa：ユーザの指定したOpenTP1ファイルシステム領域名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)容量を満たすキャラクタ型スペシャルファイル，または通常ファイルを指定して，再実行してください。

KFCA01556-E

指定したファイル（aa....aa）はキャラクタ型スペシャルファイルではありません。　　（Ｅ）

複写元ファイル，または複写先ファイルがキャラクタ型スペシャルファイルではないため，OpenTP1ファイルシステムが複写できません。

aa....aa：ユーザの指定した複写先ファイル名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)キャラクタ型スペシャルファイルを指定して，再実行してください。

KFCA01557-E

複写先に指定されたファイル名（aa....aa）の長さが不正です。　　（Ｅ）

指定した複写先ファイル名が長過ぎます（49文字を超えています）。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しいファイル名を設定して，処理を再度実行してください。

KFCA01570-E

バックアップファイル又はOpenTP1ファイルシステム領域（aa....aa）は，このコマンドで扱うことのできないバージョン（bbbbb）です。　　（Ｅ）

指定されたバックアップファイル，またはOpenTP1ファイルシステム領域は，このコマンドで扱うことができません。

aa....aa：バックアップファイル，またはOpenTP1ファイルシステム領域名

bbbbb：バックアップファイル，またはOpenTP1ファイルシステム領域のバージョン番号

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA01571-E

OpenTP1ファイルシステム領域（aa....aa）に対するアクセス権がありません。　　（Ｅ）

aa....aa：ユーザが指定したOpenTP1ファイルシステム領域名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕そのファイルのアクセスモードを変更するか，またはアクセス権のあるユーザで再度実行してください。

なお，filmkfsコマンドの延長で出力された場合，次の可能性もあります。該当する場合，それぞれの対策をしてください。

32ビット版で，65,535を超えるユーザIDを使用している場合

32ビット版のOpenTP1ファイルシステムは，65,535を超えるユーザIDを扱うことができません。ユーザIDを見直したあと，再度実行してください。

64ビット版で，2,147,483,632を超えるユーザIDを使用している場合

64ビット版のOpenTP1ファイルシステムは，2,147,483,632を超えるユーザIDを扱うことができません。ユーザIDを見直したあと，再度実行してください。

64ビット版で，65,535を超えるユーザIDを使用し，-tオプションの指定を省略しているか，または，-tオプションにtype1を指定している場合

type1形式のOpenTP1ファイルシステムは，65,535を超えるユーザIDを扱うことができません。ユーザIDを見直すか，-tオプションにtype2を指定して，再度実行してください。

KFCA01572-E

OpenTP1ファイルシステム領域（aa....aa）のオープン処理で上限値オーバが報告されました。　　（Ｅ）

aa....aa：ユーザが指定したOpenTP1ファイルシステム領域名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不要にオープンしているファイルをクローズしたあとで再度実行してください。

KFCA01573-E

OpenTP1ファイルシステム領域（aa....aa）が存在しません。　　（Ｅ）

aa....aa：ユーザが指定したOpenTP1ファイルシステム領域名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)正しいOpenTP1ファイルシステム領域名を指定して，再度実行してください。

KFCA01574-E

OpenTP1ファイルシステム領域名（aa....aa）の長さが不正です。　　（Ｅ）

指定したOpenTP1ファイルシステム領域名が49文字を超えています。

aa....aa：OpenTP1ファイルシステム領域名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)正しいOpenTP1ファイルシステム領域名を設定して，再度実行してください。

KFCA01575-E

ファイル（aa....aa）は，OpenTP1ファイルシステムを構築できるファイルではありません。

指定したファイルが通常ファイルではありません。

aa....aa：ユーザが指定した通常ファイル名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)指定したファイル名を確認し，再度実行してください。指定したファイル名が正しい場合は，保守員に連絡してください。

KFCA01576-E

ファイル（aa....aa）は，OpenTP1ファイルシステムではありません。　　（Ｅ）

aa....aa：ユーザが指定したキャラクタ型スペシャルファイル，または通常ファイル名

(Ｓ)実行中の処理を打ち切ります。

(Ｏ)正しいファイル名を設定したうえで，再度実行してください。

KFCA01577-E

このコマンドは，スーパユーザ又はOpenTP1ファイルの所有者だけが実行できます。　　（Ｅ）

(Ｓ)実行中の処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このコマンドをスーパユーザまたはファイルの所有者で実行してください。

KFCA01578-E

OpenTP1ファイルシステムのロックに失敗しました。　　（Ｅ）

ファイルシステムのロック処理で使用するfcntlシステムコールで，ロックの上限値オーバが発生しました。

(Ｓ)実行中の処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ロックできるレコード数のシステム定数を変更して，再度実行してください。

KFCA01579-E

OpenTP1ファイルのロックに失敗しました。　　（Ｅ）

ファイルのロック処理で使用するfcntlシステムコールで，ロックの上限値オーバが発生しました。

(Ｓ)実行中の処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ロック可能なレコード数のシステム定数を変更して，再度実行してください。

KFCA01580-E

OpenTP1ファイル管理領域が破壊されています。　　（Ｅ）

(Ｓ)実行中の処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA01581-E

ファイル（aa....aa）でI/Oエラーが発生しました。　　（Ｅ）

ディスクの入出力エラーが発生したため，処理を終了しました。

aa....aa：入出力エラーの発生したOpenTP1ファイル，またはバックアップファイル名

(Ｓ)実行中の処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA01582-E

プロセス固有メモリの確保に失敗しました。　　（Ｅ）

OpenTP1ファイルサービスでプロセス固有メモリが不足しました。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)不要なプロセスを削除して，再度実行してください。

KFCA01583-E

OpenTP1ファイルシステム領域（aa....aa）でI/Oエラーが発生しました。　　（Ｅ）

OpenTP1ファイルシステムの管理領域で入出力エラーが発生しました。

aa....aa：OpenTP1ファイルシステムがあるOpenTP1ファイルシステム領域名

(Ｓ)管理領域を片面に切り替えます。両面が入出力エラーの時は，実行中の処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA01584-E

OpenTP1ファイルシステムの形式が違うため回復できません。　　（Ｅ）

バックアップしたtype2形式のOpenTP1ファイルシステムをtype1形式のOpenTP1ファイルシステム領域にリストアしようとしました。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次のどれかの対策を実施してください。

リストア先のOpenTP1ファイルシステム領域を，filmkfsコマンドの-tオプションにtype2を指定して初期設定し直してください。

type1形式のOpenTP1ファイルシステム領域にリストアする必要がある場合は，-fオプションを指定して，filrstrコマンドを再実行してください。

KFCA01585-W

OpenTP1ファイル(aa...aa)のユーザID(bb...bb)又はグループID(cc...cc)が，大きすぎるため回復できません。　　（Ｅ）

指定されたOpenTP1ファイルシステム領域は，65,535を超えるユーザIDまたはグループIDを扱うことができません。

aa...aa：OpenTP1ファイル名

bb...bb：ユーザID

cc...cc：グループID

(Ｓ)そのファイルに対する処理を中止し，次のファイルの回復を開始します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リストア先のOpenTP1ファイルシステム領域を，filmkfsコマンドの-tオプションにtype2を指定して初期設定し直してください。

KFCA01599-E

OpenTP1ファイルサービスで異常が発生しました。

保守情報：aa....aa：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

(Ｓ)OpenTP1ファイルサービスの処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA01600-E

ステータスサービスの使用するプロセス固有領域が確保できません。

ステータスサービスの関数呼び出し時，プロセス固有領域の領域不足のため，確保エラーになりました。

このメッセージが出力される場合を次に示します。

DAMサービス開始，または終了処理中の場合

DAMサービス実行中の場合

(Ｓ)このメッセージが出力される場合ごとに説明します。

DAMサービスを終了します。

該当する処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕実行中のプロセス数を少なくしてください。

KFCA01601-E

ステータスファイルのスワップ処理エラーです。

ステータスサービスの関数呼び出し時，スワップ処理エラーになりました。

このメッセージが出力される場合を次に示します。

DAMサービス開始，または終了処理中の場合

DAMサービス実行中の場合

(Ｓ)このメッセージが出力される場合ごとに説明します。

DAMサービスを終了します。

該当する処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ステータスファイルの障害を取り除いて，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA01602-E

ステータスサービスが動作していません。

ステータスサービスの関数呼び出し時，ステータスサービスが動作していませんでした。

このメッセージが出力される場合を次に示します。

DAMサービス開始，または終了処理中の場合。

DAMファイルアクセス中の場合。

(Ｓ)このメッセージが出力される場合ごとに説明します。

DAMサービスを終了します。

該当するアクセス処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1を再度起動してください。

KFCA01603-E

ステータスファイルの容量が不足しています。

ステータスサービスの関数呼び出し時，ステータスファイルの容量不足エラーになりました。

(Ｓ)DAMサービスを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システム定義（ステータスサービス定義）のsts_file_nameオペランドで指定したファイルの容量を見直してください。その後，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA01604-E

DAMサービスが使用するステータス管理テーブルのサイズ不正です。（エラー情報：aaaaaaaa）

aaaaaaaa：ステータス管理テーブルのサイズ（8けたの16進数表示）

(Ｓ)DAMサービスを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA01605-E

ステータスファイルから読み込んだデータは不正なデータです。（EYE　CATCHER：aaaaaaa）

DAMサービスが使用するステータス管理テーブルを読み込みましたが，内容が不正でした。

aaaaaaa：不正データのアイキャッチャ（7文字）

(Ｓ)DAMサービスを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA01606-W

DAMサービスが使用する動的共用メモリの領域が確保できません。

同時に起動できるトランザクションブランチ数：aa....aa

不足容量：bb....bbバイト

指定した数のトランザクションブランチ（DAMサービス定義のdam_tran_process_countで指定）を，同時に起動するのに必要なサイズの動的共用メモリを確保できませんでした。

(Ｓ)確保できた共用メモリだけで，OpenTP1を開始します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕「同時に起動できるトランザクションブランチ数」を起動する分のメモリが不足している場合は，システム環境定義の動的共用メモリプールのサイズ値（dynamic_shmpool_size）を見直し，再度起動してください。

KFCA01607-E

DAMサービスが使用する共用メモリの領域が確保できません。（エラー情報：aa....aa）

DAMサービスが使用する共用メモリ確保関数呼び出し後，領域不足のため，確保エラーになりました。

aa....aa：確保しようとした共用メモリサイズ（8けたの16進数表示）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システム環境定義の動的共用メモリプールのサイズ値（dynamic_shmpool_size）を見直し，再度起動してください。

KFCA01608-E

DAMファイルの回復ができません。

論理ファイル名：aa....aa

aa....aa：回復できないファイルの論理ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)KFCA01633-Eの処置に従ってください。

KFCA01609-E

回復処理中にエラーが発生したため，すべてのDAMファイルを閉塞しました。

(Ｓ)すべてのDAMファイルを論理閉塞して，DAMサービスを開始します。

(Ｏ)KFCA01633-Eの処置に従い，可能な場合は，論理ファイルの閉塞を解除してください。

KFCA01610-W

該当のDAMファイルは既に排他処理中です。（排他資源名：aa....aa）

ロックサービスの関数呼び出し時，排他エラーになりました。

aa....aa：論理ファイル名（9文字（スペース（'△'）を含む）），または論理ファイル名＋ハイフン（'-'）＋（相対ブロック番号＋1（16進形式））

文字列長の最大長は16文字

(Ｓ)該当する処理を中止し，DAMファイルのアクセス関数を終了します。

KFCA01611-E

マルチファイルとして使用する論理ファイルの数（aaaa）に誤りがあります。　　（Ｅ）

aaaa：DAMサービス定義のdam_filenum_for_multiに指定されている数

DAMサービス定義のdam_filenum_for_multiに指定されている数が，次の関係の場合，エラーとなります。

damfileコマンド形式で指定したマルチファイルの数より少ない

DAMサービスで使用できる論理ファイル総数（DAMサービス定義のdam_added_file値＋damfileコマンド形式によって指定したDAMファイル数）を超えている

(Ｓ)DAMサービスを異常終了します。

(Ｏ)DAMサービス定義を見直し，再度起動してください。

KFCA01612-E

読み込んだブロックに異常を発見しました。

ファイル名：aa....aa　ブロック番号：bb....bb

一つのブロックが複数のセクタによって構成されている場合で，先頭のセクタを書き込んでから，最後のセクタを書き込むまでの間に，電源異常などの障害が発生し，ブロックの書き込みが完了していない可能性があります。

aa....aa：異常が発見された物理ファイル名

bb....bb：異常が発見されたブロック番号

(Ｓ)論理ファイルを障害閉塞します。

(Ｏ)damfrcコマンドを実行して物理ファイルを回復してください。

KFCA01613-E

ロックサービスの使用する共用メモリの領域が確保できません。

ロックサービスの関数呼び出し後，領域不足のため，確保エラーになりました。

(Ｓ)該当する処理を中止し，DAMファイルのアクセス関数を異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システムを停止させ，システム定義（排他サービス定義）のDAMサービスの最大同時排他要求数の値を変更してください。それからシステムを再度起動してください。

KFCA01614-E

論理ファイルが削除された形跡があり，DAMファイルにアクセスできません。

UAPで論理ファイルをオープンしたあとに，DAMファイルに障害が発生し，DAMサービス管理下から論理ファイルが削除されました。そのため，UAPが記憶しているファイル記述子では，DAMファイルにアクセスできません。

(Ｓ)UAPを強制的に異常終了します。

(Ｏ)DAMファイルの障害を取り除き，UAPを再度起動してください。ほかに障害のあるDAMファイルをオープンしているUAPがある場合は，そのUAPを終了させてから，障害を取り除いてください。

KFCA01615-E

ジャーナルサービスが動作中でありません。

ジャーナルサービスの関数呼び出し時，ジャーナルサービスが動作していませんでした。または，停止中でした。

(Ｓ)DAMサービスを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1を再度起動してください。

KFCA01616-E

ジャーナルサービスの処理中に共用メモリの領域不足が発生しました。エラーの発生した関数名：aa....aa

aa....aa関数の処理で，ジャーナルサービスが使用する共用メモリ確保時に，領域不足になりました。

(Ｓ)DAMサービスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システム環境定義のstatic_shmpool_sizeに指定した値を見直し，再度起動してください。

KFCA01617-E

ジャーナルバッファが小さいため，DAMのジャーナルが出力できません。（エラー情報：aaaaa，bbbbb）

DAMの回復用ジャーナルの長さと，DAMファイルの最大ブロック長との関係が次に示すときは，DAMの回復用ジャーナルが出力できません。

DAMサービス定義のdam_update_block_over＝flushのとき

aaaaa < bbbbb×2＋152（バイト）

1.以外のとき

aaaaa < bbbbb＋152（バイト）

aaaaa：システムジャーナルサービス定義のjnl_max_datasizeオペランドの値

bbbbb：該当するトランザクションでアクセスするDAMファイルのブロック長の最大値

(Ｓ)DAMサービスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システム定義（システムジャーナルサービス定義）のjnl_max_datasizeオペランドで指定したジャーナルバッファの大きさを見直してください。それからシステムを再度起動してください。

KFCA01618-E

トランザクション途中でのDAMファイルの更新処理に失敗したため，ユーザプログラムを異常終了します。

DAMサービス定義のdam_update_block_over＝flush指定で，トランザクション途中でのファイル更新処理をしました。しかし，更新処理中にエラーが発生し，更新処理に失敗しました。そのため，回復処理でファイルの整合性を保つため，ユーザプログラムを異常終了します。

(Ｓ)ユーザプログラムを異常終了します。

(Ｏ)このメッセージの直前に出力されたメッセージの対策に従ってください。

〔対策〕ユーザプログラムを異常終了します。トランザクションについては，コミット／ロールバックに決着されています。ユーザプログラムをいったん停止したあと，該当ファイルをOpenTP1オンラインから切り離し，damfrcコマンドを実行して物理ファイルを回復してください。

KFCA01619-E

回復処理中にエラーが発生したため，DAMファイルの更新処理ができません。

回復処理前のオンライン実行時に仕掛り中であった同期点更新処理の回復処理中にエラーが発生したため，更新処理ができません。

(Ｓ)該当する同期点更新処理を中止し，処理を続行します。ただし，該当する同期点更新処理の決着を付けられないので，このメッセージは出力され続けます。

(Ｏ)KFCA01633-Eの処置に従ってください。

KFCA01620-E

プロセス固有領域の確保処理でエラーが発生したため，DAMの回復用ジャーナルが出力できません。

(Ｓ)DAMサービスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕実行中のプロセス数を少なくし，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA01621-E

DAMファイルのオープン処理でプロセス固有領域のメモリ不足が発生したため，DAMファイルの更新処理ができません。

DAMファイルの更新処理で，OpenTP1ファイルサービスのメモリ不足エラーが発生しました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕実行中のプロセス数を少なくしてください。

KFCA01622-E

OpenTP1ファイルサービスでI/Oエラーが発生したため，DAMファイルの更新処理ができません。ファイル名：aa....aa

DAMファイルの更新処理で，OpenTP1ファイルサービスの入出力エラーが発生しました。

aa....aa：I/Oエラーが発生した物理ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ディスク装置に異常がないか確認してください。

障害が発生したファイルが回復対象ファイルの場合

ユーザプログラムを異常終了させる場合があります。トランザクションについては，コミット/ロールバックに決着されています。ユーザプログラムをいったん停止したあと，該当ファイルをOpenTP1オンラインから切り離し，damfrcコマンドを実行して物理ファイルを回復してください。

障害が発生したファイルが回復対象外ファイルの場合

API関数がDCDAMER_IOERでエラーリターンします。ユーザプログラムをいったん停止したあと，該当するファイルをOpenTP1オンラインから切り離してください。なお，回復対象外ファイルについてはdamfrcコマンドを実行しても物理ファイルの回復はできません。

KFCA01623-E

DAMファイルが閉塞されているため，更新処理ができません。論理ファイル名：aa....aa

aa....aa：閉塞されているファイルの論理ファイル名

(Ｓ)

〈アクセス中（dc_dam_read（），またはdc_dam_write（））にこのメッセージが出力された場合〉

KFCA01618-Eを出力し，DAMサービスを終了します。このメッセージを出力後，トランザクションブランチの回復処理をします。

〈上記以外の場合〉

同期点更新処理を中止し，処理を続行します。ただし，閉塞が解除されるまで，このメッセージの出力を続けます。

(Ｏ)damlsコマンドを実行し，閉塞状態を確認してください。閉塞状態が論理閉塞で，正常処理の場合は，damrlesコマンドで閉塞状態を解除してください。

閉塞状態が論理閉塞で，再開始処理後のトランザクションブランチが回復中の場合は，KFCA01633-Eの処置に従ってください。

閉塞状態が障害閉塞の場合については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照し，ファイルを回復してください。

KFCA01624-E

DAMファイルが削除されたため，更新処理ができません。

論理ファイル名：aa....aa

aa....aa：削除されたファイルの論理ファイル名

(Ｓ)

〈アクセス中（dc_dam_read（），またはdc_dam_write（））にこのメッセージが出力された場合〉

KFCA01618-Eを出力し，DAMサービスを終了します。このメッセージを出力後，トランザクションブランチの回復処理をします。

〈上記以外の場合〉

同期点更新処理を中止し，処理を続行します。ただし，ファイルが追加されるまでこのメッセージの出力を続けます。

(Ｏ)正しいファイルをdamaddコマンドで追加してください。ただし，DAMファイルの内容が変更されていてもチェックしないので注意してください。

KFCA01625-I

DAMサービスを開始しました。

KFCA01626-I

DAMサービスを終了しました。

KFCA01627-E

メモリ不足で処理を続行できません。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕実行中のプロセス数を少なくしてください。

KFCA01628-E

ネットワーク障害のため，DAMサービスを開始できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)DAMサービスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って障害を取り除いて，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA01629-I

DAMサービスを準備中です。

KFCA01630-I

DAMサービスを終了中です。

KFCA01631-E

通信障害のため，DAMサービスを開始できません。

(Ｓ)DAMサービスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害を取り除き，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA01632-E

定義解析中にエラーが発生したため，DAMサービスを開始できません。　　（Ｌ＋Ｅ）

サービス定義ファイルの内容が誤っています。

(Ｓ)DAMサービスを終了します。

(Ｏ)サービス定義の内容を見直してください。

〔対策〕以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従ってサービス定義を修正してください。それからOpenTP1を再度起動してください。

KFCA01633-E

回復処理中にエラーが発生しました。理由コード：aa....aa

aa....aa：理由コード

JNLGET：ジャーナルを読み込めません。

JNLREAD：ジャーナルを読み込めません。

INVLFLG：読み込んだジャーナルの内容が矛盾しています。

SJLGET：サーバリカバリジャーナルを読み込めません。

(Ｓ)エラーが発生していたトランザクションブランチの回復処理を中止し，次のトランザクションブランチを回復します。すべての回復が終了したあと，すべてのDAMファイルを論理閉塞します。

(Ｏ)すべての論理ファイルを閉塞したまま，KFCA00991-Wメッセージで示された，回復できないトランザクションブランチを確認してください。その後，システムを終了し，定義されているすべてのDAMファイルについて，ファイル回復処理（damfrc）を実行してから，OpenTP1を正常起動してください。ジャーナルファイルが破壊されていてdamfrcが実行できない場合は，ジャーナルファイルを再度割り当て，OpenTP1を正常起動してから，仕掛り中のトランザクションを再度実行してください。

KFCA01634-E

論理ファイル名が，二重定義されています。

論理ファイル名：aa....aa

DAMサービス定義ファイル名：bb....bb　cc....cc行目

aa....aa：論理ファイル名

bb....bb：DAMサービス定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)DAMサービス定義を見直し，重複して定義している論理ファイル名の，どちらか一方を削除してください。

KFCA01635-E

物理ファイル名が，二重定義されています。

物理ファイル名：aa....aa

DAMサービス定義ファイル名：bb....bb　cc....cc行目

aa....aa：物理ファイル名

bb....bb：DAMサービス定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)DAMサービス定義を見直し，重複して定義している物理ファイル名の，どちらか一方を削除してください。

KFCA01636-E

ファイルのオープンが失敗しました。ファイル名：aa....aa

理由コード：bb....bb

aa....aa：物理ファイル名

bb....bb：理由コード

PATH：パスの指定に誤りがあります。

FORMAT：装置が初期化されていません。

NOTEXIST：ファイルが存在しません。

VERSION：ファイルのバージョンが一致しません。

OPENNUM：オープンしているキャラクタ型スペシャルファイルが多過ぎます。

ACCESSS：キャラクタ型スペシャルファイルに対するアクセス権がありません。

ACCESSF：ファイルに対するアクセス権がありません。

EXCL：排他エラーです。

EXFAIL：レコード・ロック・セグメント不足です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コードによって原因を調査，対策後，再度実行してください。

KFCA01637-E

DAMファイルではありません。ファイル名：aa....aa

物理ファイルは，DAM用に作成されたファイルではありません。

aa....aa：物理ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)物理ファイル名を確認してください。

KFCA01638-E

ランID不一致のため，回復できません。

システムマネジャから指定されたランIDが，ステータスサービスに登録されているランIDと一致しません。

(Ｓ)DAMサービスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕オンライン開始時の環境と回復時の環境に違いがないか確認してください。

KFCA01639-W

コミットが完了していないトランザクションを無効にしました。サービス名：aa....aa

コミットが完了していないトランザクションが存在しますが，終了要求があったため，残っているトランザクションをすべて無効とし，終了処理を続行しました。

aa....aa：終了中のDAMのサービス名

(Ｓ)終了処理を続行します。

KFCA01640-I

DAMファイルを追加しました。

論理ファイル名：aa....aa

aa....aa：論理ファイル名

KFCA01641-I

DAMファイルを削除しました。

論理ファイル名：aa....aa

aa....aa：論理ファイル名

KFCA01642-I

DAMファイルを閉塞しました。

論理ファイル名：aa....aa　閉塞タイプ：bb....bb

DAMファイルが障害閉塞になった場合，damfrcを実行しないで閉塞を解除しないでください。データの整合性がとれなくなります。

aa....aa：論理ファイル名

bb....bb：閉塞タイプ

LOGICAL：論理閉塞

OBSTACLE：障害閉塞

REQUEST：論理閉塞00保留（同期点処理中のトランザクションが存在するため）

〔対策〕

該当ファイルは閉塞されていますので，次の操作を行ってください。

該当ファイルが回復対象ファイルである場合

いったんオンラインから切り離し，ファイル回復を行ったあと，オンラインへの登録を行ってください。ファイル回復を行わずに，閉塞解除を行わないでください。トランザクション間でのデータの整合性が損なわれます。

該当ファイルが回復対象外ファイルである場合

オンラインから切り離してください。なお，回復対象外ファイルについてはファイルの回復はできません。

KFCA01643-I

DAMファイルの閉塞を解除しました。

論理ファイル名：aa....aa　閉塞タイプ：bb....bb

aa....aa：論理ファイル名

bb....bb：閉塞タイプ

LOGICAL：論理閉塞

OBSTACLE：障害閉塞

KFCA01644-I

省略値を採用して，DAMサービスを開始します。　　（Ｌ＋Ｅ）

サービス定義ファイルが存在しないため，省略値を採用して，DAMサービスを開始します。どのサービス定義ファイルが存在しないかは，この前に出力されるメッセージを参照してください。

(Ｓ)存在しないサービス定義ファイルの内容について，省略値を採用して，処理を続行します。

KFCA01645-I

DAMサービスを開始できません。理由コード：aa....aa

aa....aa：保守情報

(Ｓ)開始処理を中止します。

(Ｏ)中止となった主要因が，このメッセージの前に出力されているので，それを参照して原因を調査してください。

KFCA01646-E

I/Oエラーが発生しました。ファイル名：aa....aa

物理ファイルのアクセスで，I/Oエラーが発生しました。

ユーザプログラムを異常終了させる場合があります。

トランザクションについては，コミット／ロールバックに決着されています。

aa....aa：I/Oエラーが発生した物理ファイル名

(Ｓ)論理ファイルを障害閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ディスク装置に異常がないか確認してください。

ユーザプログラムをいったん停止したあと，該当ファイルをOpenTP1オンラインから切り離し，damfrcコマンドを実行して物理ファイルを回復してください。

KFCA01647-I

DAMサービスを回復中です。

KFCA01648-E

メモリ不足で処理を続行できません。

不足容量：aa....aaバイト　領域：bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：確保できなかったメモリの容量

bb....bb：領域種別

HEAP：プロセス固有領域

SSHM：静的共用メモリ

DSHM：動的共用メモリ

RMSHM：DAMサービス用共用メモリ

(Ｓ)処理を中止します。ただし，全面リラン時，KFCA02528-Iメッセージが出力されている場合は，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕領域種別ごとに次の対策をしてください。

HEAP：実行中のプロセス数を少なくしてください。

SSHM：システム環境定義の静的共用メモリプールのサイズ値（static_shmpool_size）を見積もり直して，再度起動してください。

DSHM：システム環境定義の動的共用メモリプールのサイズ値（dynamic_shmpool_size）を見積もり直して，再度起動してください。

RMSHM：RM用共用メモリサイズ値（dam_cache_size）を見積もり直して，再度起動してください。

KFCA01649-I

DAMサービスを終了できません。理由コード＝aa....aa

aa....aa：保守情報

(Ｓ)エラーが発生した時点で終了処理を中止し，DAMサービスを終了します。

(Ｏ)中止となった主要因が，このメッセージの前に出力されているので，それを参照して原因を調査してください。

KFCA01650-E

コマンド引数の指定に誤りがあります。　　（Ｅ）

論理ファイル名，または物理ファイル名を指定していないか，もしくは余計な引数を指定しています。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)該当するコマンドで，必要な引数を確認して再度実行してください。

KFCA01651-E

論理ファイル名の文字数が8文字を超えています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)8文字以内の論理ファイル名を指定してください。

KFCA01652-E

物理ファイル名の文字数が63文字を超えています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)63文字以内の物理ファイル名を入力してください。

KFCA01653-I

使用方法：damadd [-{d|n}] [-l キャッシュブロック再利用境界値]　論理ファイル名　物理ファイル名　　（Ｓ）

damaddコマンドの使用方法を示します。

KFCA01654-E

指定したOpenTP1ファイルシステム領域に対するアクセス権がありません。　　（Ｅ）

物理ファイル名で指定しているOpenTP1ファイルシステム領域に対するアクセスの権限がありません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)指定した物理ファイルが正しいか確認し，必要に応じてOpenTP1管理者にアクセス権の変更を依頼してください。

〔対策〕chmodコマンドでアクセス権を変更してください。

KFCA01655-E

指定した物理ファイルのアクセス権がありません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)指定した物理ファイル名が正しいか確認し，必要に応じてOpenTP1管理者にアクセス権の変更を依頼してください。

〔対策〕filchmodコマンドでアクセス権を変更してください。

KFCA01656-E

指定した物理ファイルのブロック長が長過ぎます。

最大ブロック長：aa....aaバイト　　（Ｅ）

DAMサービス定義中で指定したどの物理ファイルよりも長いブロック長を持つ物理ファイルは追加できません。

aa....aa：指定できるファイルの最大ブロック長

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)追加しようとした物理ファイルをDAMサービス定義中に追加し，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA01657-E

指定した物理ファイルはDAMファイルではありません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)物理ファイルをDAMファイルとして作成し直してください。

KFCA01658-E

指定した論理ファイル名と同じ名前の論理ファイルが既に登録されています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)damrmコマンドで論理ファイルを削除するか，もしくはほかの論理ファイル名で追加してください。

KFCA01659-E

指定した物理ファイル名と同じ物理ファイル名が既に登録されています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)指定した物理ファイル名を確認してください。物理ファイル名が正しい場合，指定した物理ファイルはすでに登録されています。ほかの物理ファイル名を指定するか，登録されている物理ファイルと対応する論理ファイルをオンラインから削除し，再度実行してください。

KFCA01660-E

指定したOpenTP1ファイルシステム領域はOpenTP1ファイルシステム用に初期化されていません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1ファイルシステム領域をOpenTP1ファイルシステム用に初期化したあと，DAMファイルを作成してください。

KFCA01661-E

入出力エラーが発生しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ディスク装置に異常がないか確認してください。

KFCA01662-E

メモリ領域が不足しています。　　（Ｅ）

DAMのメモリ不足のためサービス処理ができません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)ほかのプロセスが終了するのを待って，再度コマンドを入力してください。

〔対策〕実行中のプロセス数を少なくしてください。

KFCA01663-E

指定した物理ファイル(OpenTP1ファイル)が存在しません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しい物理ファイルを指定してください。

KFCA01664-E

指定した論理ファイルを追加登録するための空き領域がありません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DAMサービス定義のdam_added_fileで追加できる論理ファイル数を大きく指定して，OpenTP1を起動してください。

KFCA01665-E

オープンしてあるファイルが多すぎます。　　（Ｅ）

OpenTP1ファイルシステム領域のオープンで制限値を超えました。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕同時にオープンできるファイル数の制限値を超えています。OSのカーネルパラメタを見直すか，または使用していないファイルをクローズして，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA01666-E

物理ファイル名で指定したOpenTP1ファイルシステム領域に対応する装置がありません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しい物理ファイル名を指定してください。

KFCA01667-E

サービスとクライアント間もしくは，OpenTP1ファイルシステムのバージョンが違います。　　（Ｅ）

バージョンが一致しない場合を次に示します。

DAMコマンドとDAMサービスのバージョンが一致しない場合

DAMコマンドとネームサービスのバージョンが一致しない場合

DAMサービスとOpenTP1ファイルシステムのバージョンが一致しない場合

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕同一バージョンでインストールしてください。

KFCA01668-I

使用方法：damrm　論理ファイル名　　（Ｓ）

damrmコマンドの使用方法を示します。

KFCA01669-E

指定した論理ファイルは閉塞されていません。　　（Ｅ）

該当する論理ファイルは閉塞されていないため削除できません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)damholdコマンドで該当するファイルを閉塞してから，再度入力してください。

KFCA01670-E

指定した論理ファイルは登録されていません。　　（Ｅ）

該当する論理ファイルは，DAMサービス管理下に登録されていないため参照できません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しい論理ファイル名を指定してください。

KFCA01671-I

使用方法：damhold　論理ファイル名　　（Ｓ）

damholdコマンドの使用方法を示します。

KFCA01672-E

指定した論理ファイルは障害閉塞されています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

KFCA01673-E

指定した論理ファイルは既に論理閉塞されています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

KFCA01674-I

論理ファイルの論理閉塞を保留しました。　　（Ｓ）

指定した論理ファイルを同期点処理しているトランザクションがあるため論理閉塞は保留されました。

同期点処理が完了したとき，自動的に保留状態が解除され，論理閉塞されます。

論理閉塞の保留状態にあるとき，damrlesコマンドを入力した場合は，保留状態が解除され，未閉塞状態となります。

(Ｓ)同期点処理がすべて終了したとき，自動的に論理閉塞します。

KFCA01675-I

使用方法：damrles [-o] 論理ファイル名　　（Ｓ）

damrlesコマンドの使用方法を示します。

KFCA01676-E

指定した論理ファイルは障害閉塞されていません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

KFCA01677-E

指定した論理ファイルは論理閉塞されていません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

KFCA01678-I

使用方法：damls [-i][論理ファイル名]　　（Ｓ）

damlsコマンドの使用方法を示します。

KFCA01679-E

DAMサービスが起動されていません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

KFCA01680-E

DAMサービスのアドレス情報を検索できません。　　（Ｅ）

アドレス情報とは，ネームサービスがサービスグループとサービスを処理するために管理する情報です。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1が正常に開始していることを確認してください。

KFCA01681-E

通信障害が発生しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ネットワークの障害を取り除き，OpenTP1を起動してください。

KFCA01682-E

RPCにおいてネットワーク障害が発生しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ネットワークの障害を取り除き，OpenTP1を起動してください。

KFCA01683-E

タイムアウトとなりました。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ネットワークに障害が発生していないか調査してください。

KFCA01684-E

DAMサービスが処理終了中です。　　（Ｅ）

DAMサービスが処理終了中であるためサービス側に受信電文を送れません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

KFCA01685-I

論理ファイルの追加登録を完了しました。　　（Ｓ）

DAMサービス管理下に新たに論理ファイルが追加登録されました。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

KFCA01686-I

論理ファイルの削除を完了しました。　　（Ｓ）

DAMサービス管理下から論理ファイルが削除されました。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

KFCA01687-I

論理ファイルの論理閉塞を完了しました。　　（Ｓ）

DAMサービス管理下の論理ファイルを論理閉塞します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

KFCA01688-I

論理ファイルの論理閉塞解除を完了しました。　　（Ｓ）

DAMサービス管理下の論理ファイルの論理閉塞状態を解除します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

KFCA01689-I

論理ファイルの障害閉塞解除を完了しました。　　（Ｓ）

DAMサービス管理下の論理ファイルの障害閉塞状態を解除します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

KFCA01690-I

使用方法：damadd [-{d|n}] 論理ファイル名　物理ファイル名　　（Ｅ）

コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

damaddコマンドの使用方法を示します。

KFCA01691-I

使用方法：damrm 論理ファイル名　　（Ｅ）

コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

damrmコマンドの使用方法を示します。

KFCA01692-I

使用方法：damhold　論理ファイル名　　（Ｅ）

コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

damholdコマンドの使用方法を示します。

KFCA01693-I

使用方法：damrles [-o]　論理ファイル名　　（Ｅ）

コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

damrlesコマンドの使用方法を示します。

KFCA01694-I

使用方法：damls [-i]　[論理ファイル名]　　（Ｅ）

コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

damlsコマンドの使用方法を示します。

KFCA01695-E

他者が使用中のため，追加できません。　　（Ｅ）

バッチ，コマンドなどでアクセスしているファイルをDAMサービスの管理下に追加することはできません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)追加しようとしているファイルをアクセスしているバッチ，コマンドなどが，終了するのを待って，再度コマンドを入力してください。

KFCA01696-E

定義解析中にエラーが発生しました。　　（Ｅ）

システム共通定義ファイルが存在しないか，もしくは内容が誤っています。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)システム共通定義を見直してください。

KFCA01697-E

他者が使用中のため，削除できません。　　（Ｅ）

オンラインUAPでアクセスしているファイルをDAMサービスの管理下から削除することはできません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)削除しようとしているファイルをアクセスしているオンラインUAPが，終了するのを待って，再度コマンドを入力してください。

KFCA01698-E

レコード・ロック・セグメントが不足しています。　　（Ｅ）

レコード・ロック・セグメント（ロックできるレコード数）が不足しているので，ファイルをロックすることができません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)ファイルに対してロックしているほかのプロセスが終了するのを待って，再度コマンドを入力してください。

〔対策〕システム構成パラメタを変更し，レコード・ロック・セグメントを増やしてください。詳しくは，該当するマニュアルを参照してください。DAMサービスで必要とするレコード・ロック・セグメントを次に示します。

追加コマンド実行時：1

UAP実行時：

（非トランザクション・モードでオープンしているファイル数＋トランザクション・モードでオープンしているファイル数×2）

KFCA01699-E

DAMが異常を検知しました。モジュールID＝aa....aa

場所＝bb....bb　理由コード＝cc....cc　　（Ｅ）

DAMサービス，DAMライブラリ，DAMコマンドのどれかが異常を検知しました。

aa....aa：異常を検知したモジュールのID

bb....bb：異常を検知した場所

cc....cc：異常と思われる理由

(Ｓ)異常を検知したプロセスがKFCA00105-Eメッセージを表示して異常終了します。

(Ｏ)メッセージに出力されているモジュールID，場所，理由コードを保守員に連絡してください。

KFCA01700-E

指定したファイルはTAMファイルではありません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいTAMファイルを指定して，再度実行してください。

KFCA01701-E

メモリ不足で処理を続行できません。　　（Ｌ＋Ｅ）

TAMサービスの処理で，メモリ不足になりました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕API関数が異常終了した場合は，次の定義の指定値を見直してください。

〈TAMサービス定義〉

tam_max_trnnum

tam_max_trnfilnum

〈ロックサービス定義〉

lck_limit_fortam

そのほかの場合は，メモリを増設するなどしてください。

KFCA01702-E

通信障害が発生しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

LAN障害など，ハードウェア障害による通信障害が発生しました。

このメッセージは，次のどれかの場合に出力されます。

TAMサーバの提供するオンラインコマンド処理中

TAMファイル実更新処理中

TAMサービス開始処理中

(Ｓ)

〈オンラインコマンド処理中の場合〉

コマンド処理を中止します。

〈TAMファイル実更新処理中の場合〉

TAMサービスを終了します。

〈TAMサービス開始処理中〉

TAMサービスの開始処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ネットワークの障害を取り除いて，OpenTP1を起動してください。

KFCA01703-E

TAMサービスのアドレス情報を検索できません。　　（Ｌ＋Ｅ）

ネームサービスが開始処理中，終了処理中，または停止中のどれかです。

アドレス情報とは，ネームサービスがサービスグループとサービスを処理するために管理する情報です。

このメッセージは，次のどれかの場合に出力されます。

TAMサーバの提供するオンラインコマンド処理中

TAMファイル実更新処理中

(Ｓ)

〈オンラインコマンド処理中の場合〉

コマンド処理を中止します。

〈TAMファイル実更新処理中の場合〉

TAMサービスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1が正常に開始していることを確認してください。

KFCA01704-E

TAMサービスが起動されていません。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

KFCA01705-E

指定したTAMファイルは登録されていません。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいTAMファイル名を指定してください。

KFCA01706-E

指定したTAMファイル名の長さが64文字以上です。　　（Ｅ）

TAMファイル名を，64文字未満にする必要があります。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいファイル名を指定して，再度実行してください。

KFCA01707-E

TAMテーブル名が誤っています。　　（Ｅ）

(Ｏ)正しいTAMテーブル名を指定してください。

KFCA01708-E

TAMファイル名が誤っています。　　（Ｅ）

(Ｏ)正しいTAMファイル名を指定してください。

KFCA01709-E

TAMファイルに対するアクセス権がありません。

ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：TAMファイル名

(Ｏ)OpenTP1管理者に報告してください。

〔対策〕TAMファイルのアクセス権を変更してください。または，ファイルにアクセスできるユーザID，および実行グループIDでコマンドを実行してください。

KFCA01710-E

スペシャルファイルに対するアクセス権がありません。　　（Ｅ）

このコマンドを実行したユーザは，該当するスペシャルファイルに対するアクセス権がありません。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕必要に応じ，該当するユーザに対して，アクセス権を与えてください。

KFCA01711-E

TAMファイルを割り当てるディスクパーティションはOpenTP1ファイルシステムとして初期化されていません。

ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：TAMファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TAMファイルを割り当てるディスクパーティションをOpenTP1ファイルシステムとして初期化してください。

KFCA01712-E

コマンドで指定した引数の数が正しくありません。　　（Ｅ）

指定したコマンド引数，およびオプションの数が誤っています。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しい値を設定して，再度実行してください。

KFCA01713-E

指定したファイルは存在しません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)新しいTAMファイル名を指定して，再度実行してください。

KFCA01714-E

OpenTP1ファイルシステム初期化時に指定したファイル数の上限値を超えたためTAMファイルを作成できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)新しくOpenTP1ファイルシステムを初期化して，再度実行してください。

KFCA01715-E

指定したTAMファイルはスペシャルファイル名ではありません。　　（Ｅ）

TAMファイル名は，パス名と同じです。パス名は，スペシャルファイル名とファイル名で構成されています。

スペシャルファイル名：/dev/special

ファイル名：/filename

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)TAMファイル名として，パス名を指定して，再度実行してください。

KFCA01716-E

指定したファイルは他のプロセスで使用中であるため，使用できません。ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)異なるTAMファイル名を指定して，再度実行してください。または，ほかの使用中プロセスが終了したあとに，再度実行してください。

KFCA01717-E

キャラクタ型スペシャルファイルのオープンでシステムから上限値オーバのエラーが報告されました。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OSの環境を再度設定してから，再度実行してください。または，未使用のキャラクタ型スペシャルファイルをクローズしてから，再度実行してください。

KFCA01718-E

ジャーナルサービスが動作中でありません。

ジャーナルサービスの関数呼び出し時，ジャーナルサービスが動作していませんでした。または，停止中でした。

(Ｓ)システムダウンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1を再度起動してください。

KFCA01719-E

ジャーナル領域長が小さいため，TAMの回復用ジャーナルが出力できません。（エラー情報：aa....aa，bb....bb）

aa....aa：システムジャーナルサービス定義のjnl_max_datasize値（5文字以内の10進数）

bb....bb：TAMの回復用ジャーナルとして必要なバッファサイズ

aa....aaとbb....bbの関係が次のときは，TAM回復用ジャーナルが出力できません。

aa....aa ＜ bb....bb

(Ｓ)TAMサービスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システム定義（システムジャーナルサービス定義）のjnl_max_datasizeオペランドで指定したジャーナルバッファの大きさを見直し，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA01720-I

デフォルト値を採用して，TAMサービスを開始します。

サービス定義ファイルが存在しないため，デフォルト値を採用して，TAMサービスを開始します。どのサービス定義が存在しないかは，この前に出力されているメッセージを参照してください。

(Ｓ)存在しないサービス定義ファイルの内容について，デフォルト値を仮定して処理を続行します。

KFCA01721-I

TAMサービスを準備中です。

KFCA01722-I

TAMサービスを回復中です。

KFCA01723-E

TAMサービスを開始できません。理由コード：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：理由コード（トラブルシュート情報）（10進形式）

(Ｓ)TAMサービスの開始処理を中止します。

(Ｏ)中止となった主な要因が，このメッセージの前に出力されています。それを参照して，原因を調査してください。

KFCA01724-I

TAMサービスを開始しました。

KFCA01725-E

TAMサービスを終了できません。理由コード：aa....aa

TAMサービスの終了処理中にエラーが発生し，正常終了できません。

aa....aa：理由コード（トラブルシュート情報）（10進形式）

(Ｓ)エラーが発生した時点で終了処理を中止し，TAMサービスを終了します。

(Ｏ)中止となった主な要因が，このメッセージの前に出力されています。それを参照して，原因を調査してください。

KFCA01726-I

TAMサービスを終了しました。

KFCA01727-I

TAMサービスを終了中です。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

KFCA01728-E

サービスのRUN-IDが一致しません。

システムマネジャから指定されたランIDが，ステータスサービスに登録されているランIDと一致しません。

(Ｓ)OpenTP1を終了します。

(Ｏ)OpenTP1開始時の環境とリラン時の環境に違いがないか確認してください。

〔対策〕OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA01729-E

TAMテーブルに空きレコード領域がないため，レコードの追加ができません。TAMテーブル名：aa....aa

aa....aa：空きレコード領域不足が発生したTAMテーブル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)TAMテーブル上の不要なレコードを削除して，再度実行してください。不要なレコードがない場合は，レコード数を増やして，TAMテーブルを作り直してください。

KFCA01730-E

TAMサーバで管理できるトランザクション数をオーバしました。

TAMテーブルのアクセスで，TAMサーバが管理できるトランザクション数の上限値をオーバしました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TAMサービス定義のtam_max_trnnumオペランドに指定した値を見直してください。

KFCA01731-E

定義ファイルで指定したローディング契機が誤っています。

定義ファイル名：aa....aa

コマンド名：bb....bb　cc....cc行目

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名

bb....bb：コマンド名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TAMサービス定義の，tamtable定義コマンドの-oオプションに指定した値を見直してください。

KFCA01732-E

定義ファイルで指定したアクセス契機が誤っています。

定義ファイル名：aa....aa

コマンド名：bb....bb　cc....cc行目

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名

bb....bb：コマンド名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TAMサービス定義の，tamtable定義コマンドの-aオプションに指定した値を見直してください。

KFCA01733-E

定義ファイルでTAMファイル名が重複して指定されています。ファイル名：aa....aa

定義ファイル名：bb....bb　cc....cc行目

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

aa....aa：指定されたTAMファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕同じTAMファイル名が二つ以上指定されている場合は，一つにしてください。

KFCA01734-E

定義ファイルでTAMテーブル名が重複して指定されています。テーブル名：aa....aa

定義ファイル名：bb....bb　cc....cc行目

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

aa....aa：指定されたTAMテーブル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕同じTAMテーブル名が二つ以上指定されている場合は，一つにしてください。

KFCA01735-E

定義ファイルで指定したTAMテーブル名の長さが許容範囲を超えています。テーブル名：aa....aa

定義ファイル名：bb....bb　cc....cc行目

TAMテーブル名の長さを32文字以内にする必要があります。

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

aa....aa：指定されたTAMテーブル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しいTAMテーブル名を指定してください。

KFCA01736-E

定義ファイルで入出力エラーが発生しました。

ファイル名：aa....aa

定義ファイル名：bb....bb　cc....cc行目

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

aa....aa：指定されたTAMファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ファイル名に出力されているTAMファイルに対する障害を取り除いて，再度実行してください。

KFCA01737-E

定義ファイルで指定したTAMファイル名の長さが許容範囲を超えています。ファイル名：aa....aa

定義ファイル名：bb....bb　cc....cc行目

TAMファイル名の長さを64文字未満にする必要があります。

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

aa....aa：指定されたTAMファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しいTAMファイル名を指定してください。

KFCA01738-I

バックアップ処理が終了しました。ノード識別子＝aa....aa，ランID＝bb....bb，世代番号＝cc....cc，

回復対象ジャーナルブロック番号＝dd....dd　　（Ｓ）

このメッセージは，オンラインバックアップを実行した場合だけ出力されます。

aa....aa：ノード識別子（4文字）

bb....bb：ランID（8けた以内の16進数）

cc....cc：バックアップファイルに対応するジャーナルファイルの世代番号（8けた以内の16進数）

dd....dd：回復処理に必要なジャーナルファイルの先頭ブロック番号（8けた以内の16進数）

KFCA01739-E

コマンド引数に誤りがあります。定義ファイル名：aa....aa

コマンド名：bb....bb　cc....cc行目

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名

bb....bb：コマンド名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するコマンドの記述形式を確認したあと，引数が不正に指定されている個所を訂正してください。

KFCA01740-E

定義ファイルで指定したTAMファイルはスペシャルファイル名ではありません。ファイル名：aa....aa

定義ファイル名：bb....bb　cc....cc行目

TAMファイル名は，パス名と同じです。パス名は，スペシャルファイル名とファイル名で構成されています。

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

パス名：/dev/special/filename

スペシャルファイル名：/dev/special

ファイル名：/filename

aa....aa：指定されたTAMファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行番号

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TAMファイル名として，パス名を指定してください。

KFCA01741-E

定義ファイルで指定されたTAMファイルを割り当てるディスクパーティションはOpenTP1ファイルシステムとして初期化されていません。ファイル名：aa....aa

定義ファイル名：bb....bb　cc....cc行目

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

aa....aa：指定されたTAMファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TAMファイルを割り当てるディスクパーティションを，OpenTP1ファイルシステムとして初期化してください。または，初期化済みのディスクパーティション上に割り当てられるように，回復対象定義ファイル内のTAMファイル名を変更してください。

KFCA01742-E

定義ファイルで指定されたファイルは存在しません。

ファイル名：aa....aa

定義ファイル名：bb....bb　cc....cc行目

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

aa....aa：指定されたTAMファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕新しいTAMファイル名を指定してください。

KFCA01743-E

定義ファイルで指定したTAMファイルは他プロセスで使用中であるため，使用できません。

ファイル名：aa....aa

定義ファイル名：bb....bb　cc....cc行目

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

aa....aa：指定されたTAMファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の分析を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕異なるTAMファイル名を指定してください。または，他プロセスで使用し終わったあとに，再度実行してください。

KFCA01744-E

定義ファイルで指定したTAMファイルのスペシャルファイルに対するアクセス権がありません。

ファイル名：aa....aa

定義ファイル名：bb....bb　cc....cc行目

定義ファイルで入出力エラーが発生しました。

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

aa....aa：指定されたTAMファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害を取り除いて，再度実行してください。

KFCA01745-E

定義ファイルで指定したTAMファイルに対するアクセス権がありません。ファイル名：aa....aa

定義ファイル名：bb....bb　cc....cc行目

定義ファイルで入出力エラーが発生しました。

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

aa....aa：指定されたTAMファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害を取り除いて，再度実行してください。

KFCA01746-E

定義ファイルで指定したTAMファイルでファイルシステム作成時のシステムと実行時のシステムのバージョンが異なっています。ファイル名：aa....aa

定義ファイル名：bb....bb　cc....cc行目

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

aa....aa：指定されたTAMファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕指定したTAMファイルを初期化し，システムバージョンを一致させてください。

KFCA01747-E

定義ファイルで指定したTAMファイルのキャラクタ型スペシャルファイルのオープンでシステムより上限値オーバのエラーが報告されました。ファイル名：aa....aa

定義ファイル名：bb....bb　cc....cc行目

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

aa....aa：指定されたTAMファイル名

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル名

cc....cc：エラーが発生した行

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OSの環境を再度設定してから，再度実行してください。または，未使用のキャラクタ型スペシャルファイルをクローズしてから，再度実行してください。

KFCA01748-I

TAMテーブルの削除を完了しました。

TAMテーブル名：aa....aa

aa....aa：指定されたTAMテーブル名

KFCA01749-I

TAMテーブルの登録を完了しました。

TAMテーブル名：aa....aa

aa....aa：指定されたTAMテーブル名

KFCA01750-I

TAMテーブルの論理閉塞を完了しました。

TAMテーブル名：aa....aa

aa....aa：指定されたTAMテーブル名

KFCA01751-I

TAMテーブルの閉塞解除を完了しました。

TAMテーブル名：aa....aa

aa....aa：指定されたTAMテーブル名

KFCA01752-E

サービスとクライアント間のバージョンが一致しません。　　（Ｌ＋Ｅ）

考えられる要因を次に示します。

TAMコマンドとTAMサービスのバージョンが不一致

TAMコマンドとネームサービスのバージョンが不一致

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕同一バージョンでインストールしてください。

KFCA01753-E

タイムアウトとなりました。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システムの負荷が高くないか，またはネットワークに障害が発生していないか調査し対策してください。

KFCA01754-E

cannot execute recovery processing.　　（Ｓ）

要因を次に示します。

TAMテーブルのアクセス権がありません。または，TAMテーブルがありません。

回復処理プロセスを実行中のディレクトリに，中間ファイルを作成できません。

プロセス固有メモリを確保できません。

(Ｓ)回復処理を中止します。

(Ｏ)要因に従って対策してください。

TAMテーブルに読み込み権限（利用者）を与えてください。

カレントディレクトリに書き込み権限（利用者，グループ）を与えてください。

実行中のほかのプロセスを中止して，メモリを増やしてください。

KFCA01755-E

internal inconsistency was detected during recovery processing.　　（Ｓ）

回復処理プロセスのエラーが発生しました。

(Ｓ)回復処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕回復対象TAM物理ファイルのファイルを保存してください。

KFCA01756-E

他者が使用中のため，追加できません。　　（Ｅ）

バッチ，またはコマンドなどでアクセスしているファイルをTAMサービスの管理下に追加できません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)追加しようとしているファイルにアクセスしている，バッチ，またはコマンドなどが終了するのを待ち，再度コマンドを入力してください。

KFCA01757-E

TAMテーブル名の文字数が32文字を超えています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)TAMテーブル名を32文字以内にしてください。

KFCA01758-E

指定したTAMテーブル名は既に登録されています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)tamrmコマンドでTAMテーブルを削除してください。または，ほかのTAMテーブル名で追加してください。

KFCA01759-I

-oオプションを指定されましたが，オンラインで使用中のファイルではなかったため，オフライン処理でバックアップを行いました。　　（Ｓ）

tambkupコマンドでオンライン中のバックアップを指定しました。しかし，対象ファイルがオンラインで使用されていません。そのため，オフラインでのバックアップを実行しました。

KFCA01760-E

指定したTAMファイル名は既に登録されています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

KFCA01761-E

I/Oエラーが発生しました。TAMテーブル名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

TAMテーブルのアクセスで，入出力エラーが発生しました。

aa....aa：入出力エラーが発生したTAMテーブル名

(Ｓ)TAMテーブルを障害閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ディスク装置に異常がないか確認してください。

KFCA01762-E

レコード破壊が発生しました。TAMテーブル名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

TAMテーブルのアクセスで，レコード破壊が発生しました。

aa....aa：レコード破壊が発生したTAMテーブル名

(Ｓ)TAMテーブルを障害閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ディスク装置，またはメモリに異常がないか確認してください。

次のどちらかの対応が必要です。

TAMファイルのリストア

TAMファイルの再作成

TAMファイルのリストアを行うには，TAMファイルのバックアップファイル，およびバックアップ以降に取得されたアンロードジャーナルが必要となります。バックアップをTAMファイルにリストアしたあと，アンロードジャーナルを使用したTAM FRCを行ってください。

TAMファイルのリストアについては，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

KFCA01763-E

TAMファイルのオープンが失敗しました。

TAMファイル名：aa....aa　理由コード：bb....bb

aa....aa：オープンに失敗したTAMファイル名

bb....bb：理由コード

OPENNUM：オープンしているキャラクタ型スペシャルファイルが多過ぎます。

ACCESSS：キャラクタ型スペシャルファイルに対するアクセス権がありません。

ACCESSF：TAMファイルに対するアクセス権がありません。

VERSION：OpenTP1ファイルシステムのV／Rが違います。

FORMAT：装置がOpenTP1ファイルシステム用に初期化されていません。

NOTEXIST：TAMファイルがありません。

EXCL：排他エラーが発生しました。

PATH：

キャラクタ型スペシャルファイルの場合

指定したファイルがキャラクタ型スペシャルファイルでないか，スペシャルファイルに対応する装置がありません。

UNIXファイルの場合

指定したUNIXファイルがUNIX通常ファイルではありません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)理由コードを基に原因を調査し，原因を取り除いてから，再度実行してください。

KFCA01764-E

TAMテーブルのV/Rが誤っています。

TAMテーブル名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：V/Rが誤っているTAMテーブル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)TAMテーブルとTAMサーバ，またはライブラリのV/Rを合わせて，再度実行してください。

KFCA01765-E

TAMサーバのV/Rが誤っています。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)TAMサーバとライブラリのV/Rを合わせて，再度実行してください。

KFCA01766-I

TAMテーブルを障害閉塞しました。

TAMテーブル名：aa....aa

TAMテーブルの状態を障害閉塞状態に変更しました。

aa....aa：障害閉塞したTAMテーブル名

KFCA01767-E

RPCにおいてネットワーク障害が発生しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

TAMサーバのRPC時，LAN障害など，ハードウェア障害による，通信障害が発生しました。

このメッセージは，次の状態のときに出力されます。

TAMサーバが提供するオンラインコマンド処理でのRPC

TAMファイル実更新処理中のRPC

(Ｓ)

〈オンラインコマンド処理中の場合〉

コマンド処理を中止します。

〈TAMファイル実更新処理中の場合〉

TAMサービスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ネットワーク障害を取り除き，OpenTP1を起動してください。

KFCA01768-E

定義解析中にエラーが発生したため，TAMサービスを開始できません。　　（Ｌ＋Ｅ）

サービス定義ファイルの内容が間違っています。

(Ｓ)システムを終了します。

(Ｏ)サービス定義の内容を見直してください。

このメッセージの前に詳細が出力されているので，参照してください。

KFCA01769-E

メモリが足りないため，定義ファイルの解析を行えません。

要求メモリ量＝aa....aa

aa....aa：エラーが発生したときの要求メモリ量

(Ｓ)定義ファイル解析処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕利用可能なメモリ量を増やしてください。

KFCA01770-E

TAMサービスが終了処理中です。　　（Ｅ）

TAMサービスが終了処理中なので，サービス側に電文を送信できません。

このメッセージは，TAMサーバが提供する，オンラインコマンド処理で，RPCが異常となった場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

KFCA01771-W

トランザクション実行中のため，アンロードを再試行します。　　（Ｅ）

KFCA01772-E

指定したスペシャルファイル名はOpenTP1ファイルシステム用に初期化されていません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

〔対策〕スペシャルファイルをOpenTP1ファイルシステム用に初期化してください。

KFCA01773-E

ファイルシステム作成時のシステムとコマンド実行時のシステムのバージョンが異なっています。　　（Ｅ）

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システムのインストールをし，システムバージョンを一致させてください。

KFCA01774-W

TAMテーブルが障害閉塞状態です。TAMテーブルを回復してください。TAMテーブル名：aa....aa，

TAMファイル名：bb....bb

入出力障害処理続行型のTAMテーブルが，オンラインダウン前に障害が発生したままの状態となっていることを，オンライン再開始時に検知しました。

aa....aa：障害閉塞状態の入出力障害処理続行型TAMテーブル名

bb....bb：TAMテーブル名に対応するTAM物理ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。ただし，該当するTAMテーブルをオンラインから切り離します。

(Ｏ)該当するTAMテーブルをオフラインで回復してください。その後，再度オンラインに登録してください。

KFCA01775-E

定義解析中にエラーが発生しました。　　（Ｅ）

システム共通定義ファイルがありません。または，内容に誤りがあります。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)システム共通定義を見直してください。

KFCA01776-E

TAMサービスのチェックポイントダンプ取得中に入出力エラーが発生しました。

(Ｓ)TAMサービスを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害原因を調査し，再度実行してください。

KFCA01777-E

TAMサービスのチェックポイントダンプ取得中にメモリ不足が発生したため処理を続行できません。

(Ｓ)TAMサービスを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリを増設してください。

KFCA01778-E

TAMサービスのステータスレコードの読み込みに失敗しました。

TAMサービスのリラン時にステータスレコードの入力で，入出力エラーが発生しました。

(Ｓ)TAMサービスを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージが示す要因を取り除いてください。メッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA01779-E

TAMサービスのステータスレコードの書き込みに失敗しました。

TAMサービスのリラン時にステータスレコードの出力で，入出力エラーが発生しました。

(Ｓ)TAMサービスを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージが示す要因を取り除いてください。メッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA01780-E

TAMサービスのチェックポイントダンプの読み込みに失敗しました。

TAMサービスのリラン時にチェックポイントダンプの入力で，入出力エラーが発生しました。

(Ｓ)TAMサービスのシステム定義のtam_jnl_err_flagの値に従って，次の処理をします。

〈STOPを指定した場合〉

TAMサービスを停止します。

〈CONTINUEを指定した場合〉

前回のトランザクションの状態を忘れ，全TAMテーブルを閉塞して，TAMサービスを開始します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

〈STOPを指定した場合〉

障害原因を調査し，再度実行してください。

〈CONTINUEを指定した場合〉

障害ファイルを回復してください。

TAMファイルを回復してください。

KFCA01781-E

TAMサービスのジャーナル読み込みに失敗しました。

TAMサービスのリラン時にジャーナルファイルの入力で，入出力エラーが発生しました。

(Ｓ)TAMサービスのシステム定義のtam_jnl_err_flagの値に従って，次の処理をします。

〈STOPを指定した場合〉

TAMサービスを停止します。

〈CONTINUEを指定した場合〉

前回のトランザクションの状態を忘れ，全TAMテーブルを閉塞して，TAMサービスを開始します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

〈STOPを指定した場合〉

障害原因を調査し，再度実行してください。

〈CONTINUEを指定した場合〉

障害ファイルを回復してください。

TAMファイルを回復してください。

KFCA01782-E

TAMサービスのジャーナル不正を検知しました。

TAMサービスのリラン時に入力したジャーナルレコードが，TAMサービスで出力するジャーナル形式ではありません。

(Ｓ)TAMサービスを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージが示す要因を取り除いてください。メッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA01783-I

回復処理中に異常が発生したためすべてのTAMファイルを閉塞しました。

ジャーナル入力異常など，回復中に異常が発生したので，すべてのTAMファイルを閉塞してTAMサービスの処理を続行しました。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前に障害原因となったメッセージが出力されるので，その原因を調査してください。

KFCA01784-E

TAMテーブルが障害閉塞されているため，更新処理ができません。TAMテーブル名：aa....aa

回復処理中にTAMテーブル障害閉塞を検知したため，同期点更新処理を中断しました。

aa....aa：障害閉塞中のTAMテーブル名

(Ｓ)障害閉塞中のTAMテーブルが回復するのを待ちます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害閉塞されているTAMテーブルをオフラインで回復したあと，オンラインに登録してください。

KFCA01785-E

TAMテーブルが削除されたため，更新処理ができません。

TAMテーブル名：aa....aa

回復処理中にTAMテーブルの削除検知したため，同期点更新処理を中断しました。

aa....aa：削除されたTAMテーブル名

(Ｓ)削除されたTAMテーブルが登録されるのを待ちます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕削除されているTAMテーブルをオンラインに登録してください。

KFCA01786-E

指定したTAMファイルのファイルサイズがTAMの最大ファイルサイズを超えています。

最大ファイルサイズ：aa....aa　ファイル名：bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：TAMサービスのシステム定義で指定されたオンライン中最大TAMファイルサイズ（10進形式）

bb....bb：TAMファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)TAMサービス定義のオンライン中最大ファイルサイズ（tam_max_filesize）を，指定したTAMファイルのファイルサイズ以上にしてください。

KFCA01787-E

指定したファイルはTAMファイルではありません。

ファイル名：aa....aa

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)TAMサービスの開始処理を中止します。

(Ｏ)tamcreコマンドでTAMファイルを作成し，再度実行してください。

KFCA01788-E

TAMが異常を検知しました。モジュールID＝aa....aa

場所＝bb....bb　理由コード＝cc....cc　　（Ｌ＋Ｅ）

TAMサービス，TAMライブラリ，またはTAMコマンドのどれかが異常を検知しました。

aa....aa：異常を検知したモジュールID

bb....bb：異常を検知した場所

cc....cc：異常と思われる理由（OpenTP1の各サービスが返すリターン値）

(Ｓ)異常を検知したプロセスがKFCA00105-Eメッセージを表示して，異常停止します。

(Ｏ)メッセージに出力されているモジュールID，場所，理由コードを保守員に連絡してください。

KFCA01789-E

オプションの組み合わせが不正です。

TAMテーブル名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

TAMサービス定義に指定したtamtableのオプション，またはtamaddコマンドに指定したオプションの組み合わせが，指定できない組み合わせになっています。

aa....aa：オプションの組み合わせが不正となっているTAMテーブル名

(Ｓ)

TAMサービス開始時にこのメッセージが出力された場合

該当するTAMテーブルをオンラインに登録しないで，TAMサービスを開始します。

tamaddコマンドでこのメッセージが出力された場合

コマンド処理を中断し，異常終了します。

(Ｏ)

TAMサービス開始時にこのメッセージが出力された場合

サービス定義を修正後，再度オンラインを正常開始してください。または，サービス定義を修正後，正しいオプションを指定して，tamaddコマンドで該当するテーブルをオンラインに登録してください。

tamaddコマンドでこのメッセージが出力された場合

正しいオプションを指定して，再度tamaddコマンドを実行してください。

KFCA01790-W

TAM用共用メモリのページ固定化に失敗しました。処理を続行します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA01791-E

障害閉塞状態のため処理を続行できません。　　（Ｅ）

TAMテーブル状態が障害閉塞状態のため処理を続行できません。

(Ｏ)TAMテーブルを回復してください。

KFCA01792-E

ファイルにアクセスできません。ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

ファイル，ディレクトリに対するアクセス権がありません。

aa....aa：ファイル名

(Ｏ)ファイルを作成するディレクトリのアクセス権限およびファイルのアクセス権限を変更してください。

KFCA01793-E

TAMテーブルはファイル障害閉塞状態のためロードできません。　　（Ｓ）

I/O障害処理続行型のTAMテーブルで，ファイル障害が発生しているのでロード処理ができません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)TAMテーブルを切り離し，障害発生前の状態に回復してOpenTP1に登録してください。その後，再度コマンドを実行してください。

KFCA01800-I

OpenTP1開始中です。　　（Ｌ＋Ｓ）

(Ｓ)OpenTP1開始処理を続行します。

KFCA01801-E

動作環境が整っていないので，開始できません。

要因：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：開始できない要因を示します。

MEMORY：メモリが不足しています。

PROGRAM：前提プログラムプロダクトがありません。

VERSION：OSのバージョンが異なっています。

SETUP：システムがセットアップされていません。

または，プロセスサービスがKFCA00715-Eメッセージを出力してPAUSE状態になっています。

PAUSE：システムの障害，またはシステム前処理中です。

USER_COMMAND：ユーザ環境設定コマンドを起動できません。または，異常終了しました。

USER_COMMAND_CONF：ユーザ環境設定コマンドの定義が読めません。

SHM_EINVAL：要求された共用メモリサイズがOSの上限値を超えました。

SHM_ENOMEM：共用メモリの確保に失敗しました。詳細については，直前に出力されているKFCA00107-Eメッセージを参照してください。

SHM_ENOSPC：共用メモリ識別子の数がOSで定義されている最大値を超えました。

SHM_EMFILE：オープンしているファイル数がOSのオープンファイルテーブル数を超えました。

SHM_EINTR：共用メモリ確保処理実行中にシグナルを受けました。

ENV_DCDIR：環境変数DCDIRが設定されていません。または，そのディレクトリを参照できません。

STS_SERVICE：ステータスサービスが開始準備中で利用できません。

CONFIGURATION：システム共通定義の変更またはホスト名の変更によって再度OSの登録が必要です。

DCCONFPATH：定義を格納するディレクトリのパスを設定する環境変数DCCONFPATHの値がありません。

または，$DCDIR/confの下にあるenv（システム環境定義ファイル）の中にあるDCCONFPATHの値とコマンドの環境変数の値が一致しません。

NODE ID：システム共通定義中に指定するnode_idオペランドがありません。

START_COMMAND：dcstartコマンドが起動できませんでした。

SYSTEM ID：システム共通定義中に設定するsystem_idオペランドがありません。

(Ｓ)OpenTP1開始処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1動作環境を修正後，再度開始してください。

〔対策〕OpenTP1動作環境を見直してください。

MEMORY：OSの実メモリサイズ，スワップメモリサイズが十分あるか調べてください。また，OpenTP1システムの環境定義dynamic_shmpool_size，static_shmpool_sizeの指定値を見直してください。

PROGRAM：前提プログラムプロダクトを組み込んでください。

VERSION：正しいバージョンのOSと入れ替えてください。

SETUP：システムをセットアップしてください。

または，プロセスサービスがKFCA00715-Eメッセージを出力してPAUSE状態になっている場合，KFCA00715-Eメッセージの対策に従ってください。

PAUSE：同時に出力されているメッセージを参照してください。メッセージが出力されない場合，しばらくしてから再度コマンドを入力してください。

USER_COMMAND：ユーザ環境設定コマンドを見直してください。

USER_COMMAND_CONF：OpenTP1システム環境定義user commandの指定内容を見直してください。

SHM_EINVAL：OpenTP1システム環境定義dynamic_shmpool_size，static_shmpool_sizeの指定値を小さくしてください。または，OSの共用メモリセグメント最大サイズを大きくしてカーネルを再作成してください。

SHM_ENOMEM：OS上の実メモリを増やしてください。

SHM_ENOSPC：OS上の共用メモリ面数を減らしてください。またはOSの共用メモリ識別子最大数を大きくしてカーネルを再作成してください。

SHM_EMFILE：OS下でオープンしているファイル数を減らしてください。またはOSのオープンファイルテーブル数を大きくしてカーネルを再作成してください。

SHM_EINTR：シグナル発生要因を調査し対策したあと，再度OpenTP1を起動してください。

ENV_DCDIR：環境変数DCDIRを設定してください。

CONFIGURATION：いったんdcsetupコマンドでOSの登録を削除し，再度OSへ登録後，dcstartコマンドを実行してください。または，変更前の状態に戻して再度dcstartコマンドを実行してください。

DCCONFPATH：コマンドを実行するシェルの環境に環境変数DCCONFPATHを設定してください。すでに設定している場合は，$DCDIR/confの下にあるenv（システム環境定義ファイル）の中にあるDCCONFPATHの値とコマンドの環境変数の値が同じになるように設定してください。

NODE ID：システム共通定義にnode_idオペランドを追加してください。

START_COMMAND：OpenTP1管理者に連絡してください。

SYSTEM ID：システム共通定義中にsystem_idオペランドを追加してください。

KFCA01802-E

同じOpenTP1識別子のOpenTP1が動作中のため，開始できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)OpenTP1の開始処理を中断します。

(Ｏ)動作中のOpenTP1の終了を待って再度開始してください。または，OpenTP1識別子を変更して再度開始してください。

KFCA01803-I

OpenTP1の開始モードを決定しました。

開始モード：a

a：決定した開始モードを示します。

S：正常開始

R：再開始

(Ｓ)OpenTP1開始処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1が正常停止したあと，次回のOpenTP1起動時に開始モードとして再開始が選択された場合，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」の障害事例と調査手順についての記載を参照してください。

KFCA01804-R

OpenTP1の開始モードを選択してください。

[s：正常開始　r：再開始　t：停止]　　（Ｓ）

OpenTP1の正常開始を指示されましたが，前回のOpenTP1の終了モードは正常終了以外なので，再度開始モードを問い合わせます。

(Ｓ)メッセージを標準出力へ出力したあと，標準入力から1行読み込みます。その行がsで始まっている場合には正常開始，rで始まっている場合には再開始，tで始まっている場合にはOpenTP1の停止をします。それ以外の場合にはメッセージの出力，標準入力からの1行読み込みを繰り返します。

(Ｏ)次のどれかを選択してください。

s：正常開始

r：再開始

t：OpenTP1の停止

KFCA01805-R

OpenTP1の動作を選択してください。サーバ名：aa....aa

[r：再試行　g：続行　t：停止]　　（Ｓ）

サービスの開始中にエラーが発生したため，オペレータに処理の続行を問い合わます。

aa....aa：問い合わせ対象のサーバ名を示す。

(Ｓ)メッセージを標準出力へ出力したあと，標準入力から1行読み込みます。その行がrで始まっている場合には再試行，gで始まっている場合にはOpenTP1の続行，tで始まっている場合にはOpenTP1の停止を行います。それ以外の場合にはメッセージの出力，標準入力からの1行読み込みを繰り返します。

(Ｏ)次のどれかを選択してください。

r：再試行

g：OpenTP1の続行

t：OpenTP1の停止

KFCA01806-I

再試行します。　　（Ｓ）

KFCA01805-Rの応答メッセージです。

(Ｓ)サーバを再度起動します。

KFCA01807-I

OpenTP1を続行します。　　（Ｓ）

KFCA01805-R，KFCA01817-Rの応答メッセージです。

(Ｓ)OpenTP1の開始処理を続行します。

KFCA01808-I

OpenTP1を停止します。　　（Ｓ）

KFCA01804-R，KFCA01805-R，KFCA01817-Rの応答メッセージです。

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

KFCA01809-I

OpenTP1がオンライン状態になりました。

OpenTP1の起動が完了し，オンライン業務を開始できます。

(Ｓ)OpenTP1の処理を続行します。

KFCA01810-I

スケジュールを開始します。

ユーザサーバの起動が完了し，ユーザ業務を開始できます。

(Ｓ)OpenTP1の処理を続行します。

KFCA01811-I

サーバaa....aa開始中です。

aa....aa：開始中のサーバ名

(Ｓ)OpenTP1の処理を続行します。

KFCA01812-E

サーバaa....aa開始中にエラーが発生しました。

要因：bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：エラーの発生したサーバ名

bb....bb：エラーの要因を示します。

COMMUNICATION：プロセス間通信エラー

MEMORY：OS別に次の要因になります。

UNIXの場合：メモリ不足

Windowsの場合：パスが通っている場合はメモリ不足（ただし，UAPにパスが通っていない場合にも出力されます）

CONFIGURATION：定義解析中にエラー発生

EXIST：同一サーバ名，または同一サービスグループ名のサーバが動作中

MAX PROCESSES：最大プロセス数オーバ

LOCK：排他処理に失敗

SERVER DOWN：サーバの異常終了

NO SERVER：サーバの正常終了，または異常終了

STATIONING PROCESS INVALID：定義中の常駐プロセス数が0

DEFINE FILE UNREAD：定義解析中にエラー発生

SHARED MEMORY：共用メモリが確保不可

FORK FAILED：サーバの起動失敗

NO SCHEDULER：スケジューラが終了中，またはダウン中

MAX SERVERS：最大サーバ数オーバ

VERSION INVALID：バージョンエラー

LOCAL DOMAIN UNDEFINED：ローカルドメイン名が未定義

STOPPING NOW：サーバが終了処理中

NO SERVICE PRODUCER：プロセスサービスの未開始

NO RPC ENVIRONMENT：RPC環境の未開始

SCD NOT UP：スケジュールサービスの未開始

PRC ERROR：プロセスサービスでエラー発生

NOT EXIT：同一サーバ名のプロセスが，dc_rpc_close関数発行後，exitしていない

TEST ERROR：テスタサービスでエラー発生

NO SPACE：$DCDIR下の容量不足

(Ｓ)OpenTP1の処理を続行します。

〔対策〕エラー要因を取り除いたあと，再度サーバを開始してください。

COMMUNICATION：ネットワーク障害要因を調べてください。

MEMORY：OSの実メモリサイズ，またはスワップエリアサイズを調べてください。

SHARED MEMORY：システム環境定義の共用メモリサイズを調べてください。

CONFIGURATION：定義を調べてください。

DEFINE FILE UNREAD：定義中のサービスグループ名，最大プロセス数，常駐プロセス数を調べてください。

STATIONING PROCESS INVALID：定義中の常駐プロセス数を1以上にしてください。

LOCAL DOMAIN UNDEFINED：システム共通定義，システム環境定義のローカルドメイン名を調べてください。

MAX PROCESSES：プロセスサービス定義の最大プロセス数を調べてください。

SERVER DOWN：サーバが異常終了する要因を調べてください。

NO SERVER：サーバが異常終了した場合，要因を調べてください。

FORK FAILED：メモリ量，およびプロセス数を調べてください。

Windowsの場合には，UAPを起動するためのロードモジュールが存在するかどうかも確認してください。

MAX SERVERS：システム環境定義のserver_countオペランド，およびスケジュールサービス定義のscd_server_countオペランドに指定された最大サーバ数を調べてください。

VERSION INVALID：ライブラリとデーモンのバージョンを調べてください。

NO RPC ENVIRONMENT：dc_rpc_open関数が発行されているか調べてください。

PRC ERROR：COMMUNICATION，LOCAL DOMAIN UNDEFINED，VERSION INVALIDにある処置と同様に対処してください。

NOT EXIT：サーバのプロセス終了を待つか，プロセスを終了させてください。

TEST ERROR：このメッセージの前に出力されているメッセージに従って対策してください。

NO SPACE：ディスク容量を調べ，不要なファイルを削除してください。

KFCA01813-I

サーバaa....aaがオンライン状態になりました。

aa....aa：起動が完了したサーバ名

(Ｓ)OpenTP1の処理を続行します。

KFCA01814-I

前回，正常終了していませんが，正常開始します。　　（Ｌ＋Ｓ）

OpenTP1の正常開始を指示されましたが，前回のOpenTP1の終了モードは正常終了以外なので警告します。

(Ｓ)強制的に正常開始します。

KFCA01815-E

オペレーティングシステムでエラーが発生しました。

名称：aa....aa　関数値＝bb....bb errno＝cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：異常終了したシステムコール，またはサブルーチン名

mkdir：システム共通定義のprc_current_work_pathオペランドを指定している場合，指定したディレクトリの権限が不正です。

bb....bb：異常終了したシステムコール，またはサブルーチンの関数値

システムコールの場合，保守情報が表示されることがあります。システムコールのエラー要因は，errnoの値を参照してください。

cc....cc：異常終了したときのerrnoの値

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕オペレーティングシステムのマニュアルを参照し，エラー原因を取り除いてください。

mkdir：システム共通定義のprc_current_work_pathオペランドを指定している場合，指定したディレクトリに必要な権限があるか確認してください。

KFCA01816-E

サーバaa....aaの再起動を中止します。要因：bb....bb

サーバダウンが発生しましたが，再起動を中止します。

aa....aa：再起動を中止したサーバ名

bb....bb：再起動を中止した要因を示します。

STOPPING：システム終了中

3 TIMES DOWN：3回連続ダウン

(Ｓ)サーバの再起動を中止し，システム終了処理を続行します。

(Ｏ)障害要因を取り除いてからサーバを再起動してください。

STOPPING：対策の必要はありません。

3 TIMES DOWN：障害要因を取り除いたあと，必要ならばdcsvstartコマンドでサーバを再起動してください。

KFCA01817-R

OpenTP1の動作を選択してください。サーバ名：aa....aa

[g：続行 t：停止]　　（Ｓ）

常駐プロセス数分のサーバプロセスを起動できなかったため，オペレータに処理の続行を問い合わせます。

aa....aa：問い合わせ対象のサーバ名

(Ｓ)メッセージを標準出力に出力したあと，標準入力から1行読み込みます。その行がgで始まっている場合にはOpenTP1の続行，tで始まっている場合にはOpenTP1の停止を行います。それ以外の場合には，メッセージの出力，標準入力からの1行読み込みを繰り返します。

(Ｏ)次のどちらかを選択してください。

g：OpenTP1を続行する

t：OpenTP1を停止する

KFCA01818-E

停止中でないサーバを指定しているためサーバ起動を中止します。サーバ名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：停止中でないサーバ名

(Ｓ)サーバ起動処理を中止します。

(Ｏ)起動するサーバ名を見直してください。

KFCA01819-E

OpenTP1の続行が不可能になりました。要因：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：エラーの要因を示します。

COMMUNICATION：プロセス間通信エラー

MEMORY：メモリ不足

LOCK：排他処理のエラー

UAP NOT START：待機系プロセス起動失敗

NO SPACE：$DCDIR下の容量不足

USER_COMMAND_ONLINE：システム開始完了コマンドが起動できません。または異常終了しました。

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

(Ｏ)エラー要因を取り除いて，再度OpenTP1を起動してください。

COMMUNICATION：ネットワーク障害要因を調べてください。

MEMORY：OSの実メモリサイズ，またはスワップエリアサイズを調べてください。

LOCK：システム共通定義のmax_open_fdsを増やしてください。または，システムパラメタのファイルテーブルの数を増やしてください。システムパラメタの変更については，使用しているOSのマニュアルを参照してください。

UAP NOT START：KFCA01812-Eに示す障害要因を取り除いたあと，再度システムを起動してください。

NO SPACE：ディスク容量を調べ，不要なファイルを削除してください。

USER_COMMAND_ONLINE：システム開始完了コマンドを見直してください。

KFCA01820-E

サーバaa....aaがダウンしました。

pid：bb....bb サービスグループ名：cc....cc

走行モード：dd....dd　クリティカル状態：e　ff....ff

終了状態：gg....gg　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：ダウンしたサーバ名

bb....bb：ダウンしたサーバのプロセスID

cc....cc：ダウンしたサーバのサービスグループ名

dd....dd：ダウン直前のサーバの走行モード

OpenTP1：OpenTP1が提供するライブラリ関数の実行中にダウンしたことを示します。

USER：OpenTP1が提供するライブラリ関数以外を実行しているときにダウンしたことを示します。

e：クリティカル状態

Y：クリティカル状態です。

N：クリティカル状態ではありません。

ff....ff：クリティカル情報

gg....gg：UNIXのシステムコールwait(2)で返されるプロセス終了状態

UNIXの場合，プロセス終了状態は4けたで表示され，上位2けたと下位2けたで意味が異なります。

上位2けたには，プロセスがexit()によって終了した場合の値が表示されます。例えば，exit(0)で終了したときは「0000」と表示され，exit(1)で終了したときは「0100」と表示されます。

下位2けたには，プロセスがシグナルによって終了した場合のシグナル番号が表示されます。例えば，「0009」と表示されたときは，SIGKILL（/usr/include/sys/signal.hなどを参照）で終了したことを示します。また，プロセス終了状態の3けた目に「8」が表示された場合，コアファイルが出力されたことを意味します。つまり，「008X」と表示されたときは，シグナル番号Xで終了し，コアファイルが出力されたことを示します。

表示されるプロセス終了状態の例を次に示します。なお，次に示すプロセス終了状態とその意味は一例です。これ以外のプロセス終了状態が表示されることもあります。

0083：OpenTP1の機能（実時間監視タイムアウトなど）などが原因で終了しました。

0086：アボートしました。

008a：メモリアクセスの不正などが原因で終了しました。

008b：メモリアクセスの不正などが原因で終了しました。

0000：exit(0)で終了しました。

0100：exit(1)で終了しました。

****：終了状態が確認できません（OpenTP1コマンドのdcsvstartなど）。

(Ｓ)該当するサーバの後始末をしたあと，必要に応じてサーバを再起動します。

〔対策〕ダウンしたサーバの走行モードがUSERの場合は，OpenTP1の処理以外の個所でユーザサーバのプロセスが終了しています。ユーザサーバの処理のどこでダウンしたのかを調査してください。ダウンしたサーバの走行モードがOpenTP1の場合は，このメッセージの前に出力されたメッセージでサーバダウン要因を調査，対策してください。その後，必要に応じてサーバを再度起動してください。必要に応じて，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」の障害事例と調査手順についての記載を参照してください。

HP-UXの場合

ダウンしたサーバがユーザサーバの場合，OSのchatrコマンドでバインドモードがimmediateであることを確認してください。

KFCA01821-E

OpenTP1の続行が不可能なエラーが発生したため，OpenTP1を停止します。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)OpenTP1を停止したあと，必要な場合は再度OpenTP1を起動します。

(Ｏ)このメッセージの前に出力されているメッセージを基に，エラー要因を取り除いたあと，必要な場合は再度OpenTP1を起動してください。

注

このメッセージは，OpenTP1がオンライン状態かどうかに関係なく出力されることがあります。

KFCA01822-W

＜警告＞共用メモリサイズが前回よりも小さくなっています。

種別：aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：サイズが小さくなった共用メモリの種別

static：静的共用メモリ

dynamic：動的共用メモリ

(Ｓ)OpenTP1の開始形態がAUTOまたはMANUAL1の場合，そのまま続行します。それ以外の場合，KFCA01805-Rメッセージを出力します。

〔対策〕定義を見直し，必要な場合は共用メモリサイズを変更して再度OpenTP1を開始してください。

KFCA01823-E

OpenTP1バージョンが不正なため，システムを停止します。　　（Ｃ）

(Ｓ)システム開始（または再開始）処理を中断します。

〔対策〕ライブラリとサーバのバージョンを調査して，再開始してください。

KFCA01824-E

OpenTP1識別子が不正なため，システムを停止します。　　（Ｃ）

システム再開始処理で獲得したOpenTP1識別子と，正常開始のときに獲得したOpenTP1識別子が異なっています。

(Ｓ)システム再開始処理を中断します。

(Ｏ)正しいOpenTP1識別子を指定して，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA01825-E

OpenTP1ディレクトリが不正なため，システムを停止します。　　（Ｃ）

システム再開始処理で獲得したOpenTP1ディレクトリと，正常開始のときに獲得したOpenTP1ディレクトリが異なっています。

(Ｓ)システム再開始処理を中断します。

(Ｏ)正しいOpenTP1ディレクトリで再度OpenTP1を起動してください。

KFCA01826-I

OpenTP1ディレクトリ＝aa....aa

OpenTP1バージョン＝bb....bb

静的共用メモリ量＝cc....cc

動的共用メモリ量＝dd....dd

システムランID＝ee....ee

OpenTP1識別子＝ff....ff

ノード識別子＝gg....gg

システム正常開始およびシステム再開始で，その環境を表示します。システム再開始時は，前回のOpenTP1環境を表示します。

aa....aa：OpenTP1ディレクトリ

bb....bb：OpenTP1のバージョン

cc....cc：静的共用メモリのサイズ

dd....dd：動的共用メモリのサイズ

ee....ee：システムのランID

ff....ff：OpenTP1識別子

gg....gg：ノード識別子

(Ｓ)システム環境を表示します。

(Ｏ)システム環境を確認してください。

KFCA01827-E

ノード識別子が不正なため，システムを停止します。　　（Ｓ）

システム共通定義に指定されているnode_idオペランドと，前回OpenTP1を起動したときに指定されていたnode_idオペランドの指定値が不一致です。前回OpenTP1を起動したときから，node_idオペランドの指定値を変更しています。

(Ｓ)システム開始処理を中断します。

(Ｏ)node_idオペランドの指定値を変更した場合には，元の値に戻した上でOpenTP1を開始し，その後OpenTP1を正常停止させたのちにnode_idオペランドの指定を変更するようにしてください。

OpenTP1を再開始する必要がない場合には，強制正常開始を行うことによって解消されます。システム共通定義のjnl_fileless_optionオペランドにNを指定している場合，次に示す手順でジャーナルファイルを初期化してから，強制正常開始を行ってください。

jnlrmコマンドでジャーナルファイルを削除する。

jnlinitコマンドでジャーナルファイルを再作成する。

KFCA01828-E

システム環境定義の最大サーバ数が前回起動時より小さくなっています。　　（Ｅ）

(Ｓ)OpenTP1の開始処理を中断します。

(Ｏ)システム環境定義の最大サーバ数を見直してください。

KFCA01829-E

システムサービス構成定義に矛盾があります。

要因：aa....aa　　（Ｃ＋Ｅ）

aa....aa：矛盾の生じている要因を示します。

JAR NODE：グローバルジャーナルアーカイバノードで使用できない機能を定義しています。

NOT MULTI NODE：システム共通定義multi_node_option＝Yではないのでグローバルジャーナルサービス機能は使用できません。

(Ｓ)システム開始処理を中断します。

(Ｏ)エラー原因を取り除いて，OpenTP1を再度起動してください。

JAR NODE：システムサービス構成定義を見直してください。

NOT MULTI NODE：グローバルジャーナルサービス機能を使用する場合，システム共通定義multi_node_option＝Yを指定してください。グローバルジャーナルサービス機能を使用しない場合，システムサービス構成定義jar_conf＝Nを指定してください。

KFCA01830-E

許可されていません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)スーパユーザでログインし直してから，dcsetupを再度実行してください。

KFCA01831-E

指定したOpenTP1システムは既に登録されています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)正しいOpenTP1ディレクトリを指定して，dcsetupを再度実行してください。

KFCA01832-E

指定したOpenTP1システムは登録されていません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)正しいOpenTP1ディレクトリを指定して，dcsetupを再度実行してください。

KFCA01833-E

指定したOpenTP1ホームディレクトリは存在しません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)正しいOpenTP1ディレクトリを指定して，dcsetupを再度実行してください。

KFCA01834-E

ディスク容量がありません。　　（Ｅ）

ディスク容量が足りないため，実行に必要なファイルが作成できません。

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)dcsetup -dでこのメッセージの出たOpenTP1ディレクトリを削除し，容量に余裕のあるパーティション下のディレクトリをOpenTP1ホームディレクトリに指定して，dcsetupを再度実行してください。

KFCA01835-I

実行に必要なファイルを作成します。　　（Ｓ）

KFCA01836-R

指定したOpenTP1ディレクトリ下の実行に必要なファイルを削除するかどうかを選択してください。

[y：削除するn：削除しない]　　（Ｓ）

指定したディレクトリ下のOpenTP1システムを削除するかを問い合わせます。

(Ｓ)メッセージを出力したあと，標準入力から1行読み込みます。その行がyで始まっていれば指定したOpenTP1ディレクトリ下の実行に必要なファイルを削除します。それ以外の場合には，削除しません。

(Ｏ)次のどちらかを選択してください。

y：削除する

n：削除しない

KFCA01838-E

OpenTP1ホームディレクトリは，フルパスで指定してください。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1ディレクトリをフルパスで指定して，dcsetupを再度実行してください。

KFCA01839-E

OpenTP1ホームディレクトリ下の削除に失敗しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1ホームディレクトリ下の実行に必要なファイルを削除できない要因を取り除いてから，dcsetupを再度実行してください。

KFCA01840-I

OpenTP1終了中です。終了形態：aaaaa

aaaaa：終了形態

NORMAL：正常終了

FORCE NORMAL：強制正常終了

PLANA：計画停止A

PLANB：計画停止B

FORCE：強制停止

(Ｓ)OpenTP1の処理を続行します。

KFCA01841-I

OpenTP1が停止しました。　　（Ｓ）

(Ｓ)OpenTP1の処理を続行します。

KFCA01842-I

サーバ終了中です。サーバ名：aa....aa

aa....aa：終了中のサーバ名

(Ｓ)OpenTP1の処理を続行します。

KFCA01843-I

サーバが停止しました。サーバ名：aa....aa

aa....aa：停止したサーバ名

(Ｓ)OpenTP1の処理を続行します。

KFCA01844-E

サーバ終了中にエラーが発生しました。

サーバ名：aa....aa　要因：bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：エラーの発生したサーバ名

bb....bb：エラーの要因を示します。

COMMUNICATE：プロセス間通信エラー

EXIT：停止中（サーバが存在しない），または終了中

ABORTING：サーバ異常終了中（dcsvstop）

CRITICAL：クリティカル状態のため強制停止を保留

MEMORY：メモリ不足

ABORT：サーバが異常終了（dcstop）

ABNORMAL：dcstopによって終了させようとしましたが，正常終了していないサーバを発見しました。

CANNOT END：SUPのため，強制停止できません。

PROTOCOL：dc_adm_completeを発行しませんでした（SUPの場合）。

dc_rpc_mainloopを発行しませんでした（SPPの場合）。

CANCEL NORMAL：ユーザサービス定義またはユーザサービスデフォルト定義に「set cancel_normal_terminate＝Y」と指定されているためdcsvstopによるユーザサーバ正常終了ができません（dcstopによるシステム正常終了は可能です）。

(Ｓ)OpenTP1の処理を続行します。

(Ｏ)エラー要因を取り除いたあと，サーバを再度終了してください。終了していないサーバが存在する可能性があるため，サーバの存在を確認する必要があります。

前回終了のタイミングによって，強制停止（dcsvstop -f，またはdcstop -f）しか受け付けない場合があります。

KFCA01845-E

OpenTP1停止中のため，コマンドの入力はできません。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA01846-E

強制停止によって停止されたサーバが存在するため，システム正常終了ができません。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)KFCA01844-Eの"ABNORMAL"で出力されたサーバを再起動し，正常終了させてください。または，強制停止，計画停止A，または計画停止Bのどれかでシステムを停止させてください。

KFCA01847-E

開始中又は，終了中のサーバが存在するため，システムの終了が行えません。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)終了中のユーザサーバが停止するまで待ってください。終了中のユーザサーバが停止しない場合，問題のUAPプロセスをprckillコマンドで強制停止し，その要因を調べるための資料を取得してください。

KFCA01848-I

全ユーザサーバが終了しました。

KFCA01849-W

サーバの終了を待ち合わせます。サーバ名：aa....aa　　（Ｓ＋Ｌ）

aa....aa：終了を待ち合わせるサーバ名

(Ｓ)表示したサーバが終了するまでシステムの終了を待ちます。

(Ｏ)表示したサーバを終了させてください。

KFCA01850-E

引数にルートデイレクトリが指定されています。　　（Ｅ）

引数にルートディレクトリが指定されています。

(Ｓ)コマンドの処理を中断します。

(Ｏ)正しいOpenTP1ディレクトリを指定して，dcsetupコマンドを再度実行してください。

KFCA01851-E

ユーザサービス構成定義に誤りがあります。要因：aa....aa

ユーザサービス構成定義に誤りがあります。

aa....aa：エラーの要因を示します。

NOT SAME：正常開始と再開始でユーザサービス構成定義の内容が違います。

(Ｓ)システムを停止します。

(Ｏ)エラーの要因に従って対策してください。

NOT SAME：ユーザサービス構成定義を正常開始時の定義と同じにしてください。

KFCA01853-I

前回の終了形態が正常終了のため待機系開始を中止します。　　（Ｅ）

前回起動したシステムの終了形態が正常終了のため，待機系システムの開始処理を停止します。系切り替え時に待機系システムが起動するときは，実行系システムの状態を引き継ぐために，開始モードが再開始でなければなりません。

(Ｓ)システムを停止します。

KFCA01854-E

OpenTP1ホームディレクトリ名が長過ぎます。　　（Ｅ）

OpenTP1ホームディレクトリ名が長過ぎます。

(Ｓ)コマンドの処理を中断します。

(Ｏ)正しいOpenTP1ホームディレクトリ名を指定して，dcsetupコマンドを再度実行してください。ホームディレクトリ名は，OpenTP1システムで一意になるように指定してください。

KFCA01855-I

OpenTP1ディレクトリ下のファイルのオーナー，グループを変更しています。

ユーザ：aa....aa　グループ：bb....bb　　（Ｓ）

aa....aa：変更後のユーザ名。ただし，/etc/passwdにないユーザIDの場合"（ユーザID）"の形式でユーザIDを表示します。

bb....bb：変更後のグループ名。ただし，/etc/groupにないグループIDの場合"（グループID）"の形式でグループIDを表示します。

(Ｓ)コマンドの処理を続行します。

KFCA01856-I

OpenTP1提供以外のリソースマネジャを登録します。　　（Ｓ）

(Ｓ)コマンドの処理を続行します。

KFCA01857-I

ユーザ環境設定コマンドを実行します。　　（Ｓ）

システム環境定義のuser_commandで指定されたユーザ環境設定コマンドを実行します。

KFCA01858-I

システム開始完了コマンドを実行します。

(Ｓ)OpenTP1の処理を実行します。

KFCA01859-W

終了準備処理を待ち合わせています。

サーバ名：aa....aa

終了準備の要求を出してから，システム環境定義のpreend_warning_watch_timeオペランドに指定した時間が経過しました。

(Ｓ)OpenTP1の処理を続行します。

KFCA01860-E

コマンドが誤っています。使用方法：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：該当するコマンドの形式

dcstop [-{n|a|b[q]|f [d]}]：システムの終了コマンド

dcsvstop [-df] server_name1 [server_name2]…：サーバの終了コマンド

dcstart [-bgnU]：システムの開始コマンド

dcsvstart -u server_name1 [,server_name2]…：サーバの開始コマンド

dcmstart [-n] [-p] {-g subarea_id|-w node_id1 [, node_id2]…}：マルチノードエリア，サブエリアの開始

dcmstop [-{a|b|f}] [-p] {-g subarea_id|-w node_id1 [, node_id2]…}：マルチノードエリア，サブエリアの終了

dcndls {-g subarea_id|-w node_id1 [, node_id2]…}：OpenTP1ノードの状態表示

dcsetup [[-j] | -d [-y|-n]] OpenTP1_directory：OpenTP1のOSの登録と削除のコマンド

dcreport [-l[-n]][-c][-r] [start_id [end_id]]：システム統計情報リアルタイム編集コマンド

dcjchconf [-f filename] [-n] operand_name operand_value：システム定義のオペランドの指定コマンド

dcjcmdex OpenTP1_command [argument[ argument]…]：シナリオテンプレートからのOpenTP1コマンド実行のコマンド

dcjnamch [-e] [-f filename] node_name [port_number]：ドメイン定義ファイルの更新コマンド

dcpplist：製品情報の表示コマンド

dcstatus：OpenTP1の状態表示コマンド

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)正しいコマンドを入力してください。

KFCA01861-E

コマンドでエラーが発生しました。要因：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：コマンドで発生したエラーを示します。

COMMAND PID：プロセスID情報を削除中に，そのプロセスIDを持ったコマンドが投入されました。しばらく待ってからコマンドを再度入力してください。

COMMUNICATE：プロセス間通信エラー

COMMUNICATION：プロセス間通信エラー

dcstartでこのエラーが発生した場合，プロセスサービスがまだコマンド待ち状態になっていないか，または処理続行不可になっています。syslogまたはコンソールにKFCA00715-Eメッセージが出力されている場合は，"dcsetup -d"または"dcreset"を入力してください。

DEFINE FILE：定義ファイルエラー

ENVIRONMENT VARIABLE：コマンドの実行に必要な環境変数が不正です。

FILE OWNER：OpenTP1インストールディレクトリ（/BeTRAN/，/opt/OpenTP1など）のbin/dcterm1およびbin/dcsetup.shの所有者がスーパユーザ（root）ではありません。OpenTP1のインストール後に，提供ファイルが不正に変更されたおそれがあります。OpenTP1を再インストールしてください。

INITIALIZING：dcstart処理中のため，コマンドを受け付けられません。OpenTP1の起動が完了するのを待って，コマンドを再度入力してください。

JNL CANNOT STOP：ジャーナルサービスが終了できません。

MAX PROCESSES：OpenTP1下のプロセス数がすでに最大です。しばらく待ってから再度コマンドを入力してください。または，一度システムを停止させ，プロセスサービス定義のprc_process_countの値を増やしてからシステムを再度起動してください。

MCE IS NOT INSTALLED：TP1/Message Control - Extension 1がインストールされていないときに，-qオプションを指定したdcstopコマンドを実行しました。

MCF DOWN：MCFがダウン中のため，コマンドを受け付けられません。MCFの再起動が完了するのを待って，コマンドを再度入力してください。

MEMORY：メモリ不足

NOT OFFLINE：OpenTP1が停止していない状態でdcsetupコマンドを実行しました。

OS CATALOGUING：OpenTP1のOSへの登録に失敗しました。OpenTP1管理者に連絡してください。

OS COMMAND FAILED：オペレーティングシステムのコマンド処理に失敗しました。出力されているオペレーティングシステムのコマンドのメッセージに従って対処してください。

dcrasgetコマンドの場合

ファイルのアーカイブ処理もしくは圧縮処理，またはディレクトリの作成に失敗しました。

PARAM：引数が正しくありません。

SERVER NAME LEN：サーバ名の長さが正しくありません。

SERVER NUM：指定したユーザサーバ名の数が正しくありません。

SHARED MEMORY：共用メモリアクセスに失敗

STATUS：サーバの追加および削除に失敗しました。または，dc_rpc_close関数を発行したあとで，プロセスが消滅する前にサーバを強制停止しようとしました。

SYSTEM STATUS：システムのステータステーブルを参照できません。

TEMPORARY DIRECTORY：一時作業領域に十分な空き領域がありません。

dcsetupコマンドの場合

このメッセージは，/etc/inittabファイルが破壊されている可能性がある場合に出力されます。$DCDIR/conf/Inittab下のinittabのバックアップファイルのうちdcsetupコマンド作業時間に該当するものと，メッセージ出力後の/etc/inittabファイルとを比較し，必要であればバックアップファイルを用いて回復してください。※

注※

Red Hat Enterprise Linux Server 6以降で使用する場合，このメッセージは，/etc/init/hitachi.OpenTP1sb.DCXX（XXは通し番号）.confファイルの作成に失敗したおそれがあるとき出力されます。

dcrasgetコマンドの場合

引数に指定されたディレクトリに，十分な空き領域がありません。

TIMEOUT：時間内にシステム初期化処理が終了しませんでした。

dcstartコマンド実行時にこのエラーが発生した場合，プロセスサービスが準備中である可能性があります。次のどちらかの対処をしてください。

しばらく待ってから，再度dcstartコマンドを実行する。

dcresetコマンドを実行して，dcresetコマンドが終了したのを確認してから，dcstartコマンドを実行する。

また，このメッセージの前にKFCA01857-Iが出力されている場合は，システム環境定義のuser_commandオペランドに指定したユーザ環境設定コマンドが完了しませんでした。ユーザ環境設定コマンドの処理を見直してください。

VERSION：OSのバージョンが異なっています。

REGISTRY FAILED：レジストリの参照に失敗しました。保守員に連絡してください。

SERVICE FAILED：OpenTP1サービスへの接続または情報取得に失敗しました。保守員に連絡してください。

SERVICE PERMISSION：OpenTP1サービスへのアクセス権がありません。Administrator権限を持つユーザアカウントでコマンドを再実行してください。

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)エラーの要因を取り除いたあと，コマンドを再度入力してください。dcsvstopの場合，終了していないサーバが存在する可能性があるため，サーバの存在を確認する必要があります（前回の終了タイミングによって，dcsvstop -f，またはdcstop -fしか受け付けない場合があります）。

KFCA01862-E

サーバ名を入力してください。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)コマンドの引数として，サーバ名を入力してください。

KFCA01863-E

システムの状態がaa....aaでないため，コマンドが実行できません。コマンド名：bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：コマンド入力できるステータスを示します。

ONLINE：オンライン中

OFFLINE：オフライン中

bb....bb：入力したコマンド名を示します。

dcstart：システム開始コマンド

dcstop：システム終了コマンド

dcsvstart：サーバ起動コマンド

dcsvstop：サーバの終了コマンド

dcstats：統計情報のジャーナル出力コマンド

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)入力したコマンドによって，次の処置をしてください。

〈dcstart，dcsvstart，dcsvstop，dcstatsの場合〉

システムステータスが表示された状態になるのを待ってコマンドを再度入力してください。

〈dcstopの場合〉

システムステータスが表示された状態になるのを待ってコマンドを再度入力してください。または，"dcstop -f"を入力してください。

KFCA01864-E

コマンドでタイムオーバが発生しました。

コマンド名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：コマンド名

dcstop：システム終了コマンド

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)コアファイルにダンプが出力されている場合は，そのダンプを保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕異常停止原因を調査して，OpenTP1を再度起動してください。必要に応じて，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」の障害事例と調査手順についての記載を参照してください。

KFCA01865-E

サーバダウンが発生したため，コマンドを中止します。

コマンド名：aa....aa

aa....aa：入力したコマンド名

dcstop：システム終了コマンド

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)コアファイルにダンプが出力されている場合は，そのダンプを保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕異常停止原因を調査して，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA01866-E

重複したサーバがあります。

サーバ名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

システムサービス構成定義，またはユーザサービス構成定義でサーバ名が重複しています。または，入力コマンドの並びに同じ名称を指定しました。

aa....aa：重複サーバ名

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)定義を修正してシステムを再度開始してください。または，入力コマンドの並びから同じ名称をとり，コマンドを再度入力してください。

KFCA01867-E

共用メモリの利用ができないため，処理が続行できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)システムが動作中か確認し，コマンドを再度入力してください。

KFCA01868-E

不正なサーバ名があります。

サーバ名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：不正なサーバ名

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)コマンド引数を修正し，コマンドを再度入力してください。

KFCA01869-E

システムがインストールされていないか，システムダウン中のため，コマンドが受け付けられません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)システムが動作中か確認し，コマンドを再度入力してください。

KFCA01870-E

メモリ不足のため，定義ファイルを解析できません。　　（Ｅ）

定義ファイルの解析処理中にプロセスメモリ不足となりました。

(Ｓ)定義ファイル解析処理を中止します。

〔対策〕プロセス数を少なくするか，他プロセスでの使用メモリ量を少なくしてOpenTP1を再度起動してください。

KFCA01871-E

通信エラーが発生しました。サーバ名：aa....aa

return_code＝bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：エラーが発生したサーバ名

bb....bb：エラーリターンしたときのリターン値

(Ｓ)該当するサーバの処理を中断します。

(Ｏ)このメッセージの前に出力されているメッセージを基に，エラー要因を取り除いてください。その後，必要であればOpenTP1を再度起動してください。

KFCA01872-I

OpenTP1が待機状態になりました。　　（Ｓ）

(Ｓ)OpenTP1を待機します。

KFCA01873-E

現在HAモニタは，停止中です。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

(Ｏ)HAモニタを起動し，OpenTP1を再起動してください。

KFCA01874-E

HAモニタと接続できません。要因：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：HAモニタと接続できない理由を示します。

HA NOEXIST：HAモニタがありません。または未起動です。

DCDIR LEN：環境変数DCDIRの文字列長が最大文字列長を超えています。

DUPLICATE：同一名のサーバを起動しようとしました。

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

(Ｏ)エラー要因を取り除いて，OpenTP1を再起動してください。

KFCA01875-E

HAモニタへの連絡処理中でシステムエラーを検知しました。

エラーコード：aa詳細コード：bb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa：HAモニタのリターンコード

bb：HAモニタの詳細リターンコード

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA01876-E

HAモニタと接続するためのプログラムが組み込まれていないので，OpenTP1を停止します。　　（Ｅ）

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

(Ｏ)

HAモニタを使用する場合

TP1/High Availability組み込み後，OpenTP1を再起動してください。

HAモニタを使用しない場合

システムサービス構成定義のha_confを修正してください。

KFCA01877-I

HAモニタよりOpenTP1停止要求があったので，OpenTP1を停止します。　要因：aa....aa　　（Ｌ＋Ｓ）

aa....aa：OpenTP1内部の停止要因コード（7文字以内）（保守情報）

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

(Ｏ)HAモニタのメッセージを参照してください。

KFCA01878-I

HAモニタよりOpenTP1再起動要求があったので，いったん，OpenTP1を停止します。　要因：aa....aa　　（Ｌ＋Ｓ）

aa....aa：OpenTP1内部の停止要因コード（7文字以内）（保守情報）

(Ｓ)

停止後の開始方法が自動起動の場合

OpenTP1を停止し，自動起動します。

停止後の開始方法が手動起動の場合

OpenTP1を停止します。

(Ｏ)

停止後の開始方法が手動起動の場合

dcstartコマンドを再度実行してください。

KFCA01879-E

現在の環境ではこのコマンドは実行できません。

要因：aa....aa　　（Ｅ＋Ｓ）

aa....aa：コマンドを実行できない要因を示します。

JAR NODE：グローバルジャーナルアーカイバノードなので実行できません。

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)コマンドの実行環境を確認し，正しい実行環境でコマンドを再度入力してください。

KFCA01880-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc:dd....ddにee....eeが指定されていますが，ff....ff:gg....ggが指定されていません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題を検出した定義ファイル名

dd....dd：問題を検出したオペランド名または定義コマンド名

ee....ee：dd....ddに指定されている指定値

ff....ff：ee....eeと指定されていることで必要になる定義ファイル名

gg....gg：ee....eeと指定されていることで必要になるオペランド名または定義コマンド名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕gg....ggで示すオペランド名または定義コマンド名を，必要になる定義ファイル（ff....ff）に指定してください。

KFCA01881-I

使用方法：dcstats {-r | [-k 統計情報種別[，統計情報種別]....] [-m 時間間隔] [{-a|-s}] [サーバ名[ サーバ名]...]}　　（Ｅ＋Ｓ）

dcstatsコマンドの使用方法を示します。

KFCA01882-E

コマンドの引数に誤りがあります。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの引数を訂正し，再度入力してください。

KFCA01883-E

同じコマンドが実行中のため，処理を中止します。　　（Ｅ）

すでに同じコマンドのプロセスがあります。コマンドが異常終了した直後に，再度コマンドを入力した場合も，このメッセージを出力することがあります。

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)実行中のコマンドプロセスの終了を待って，コマンドを再度入力してください。コマンドが異常終了した場合は，しばらく待ってからコマンドを再度入力してください。

KFCA01884-E

統計情報は既にジャーナルへ出力しています。　　（Ｅ）

(Ｓ)入力されたコマンドを無視します。

(Ｏ)ジャーナル出力する統計情報の指定を変更する場合は，dcstats -rを入力して，ジャーナル出力をいったん終了させてから，変更する統計情報の内容を指定してコマンドを入力してください。

KFCA01885-E

サーバaa....aaの統計情報用共用メモリを確保できないため，コマンドを中止します。　　（Ｅ）

aa....aa：共用メモリを確保しようとしたサーバ名

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)該当するサーバの統計情報のジャーナル取得指定をやめて，dcstatsコマンドを再度入力してください。または，共用メモリサイズを変更してください。

KFCA01886-E

呼び出しコマンドでエラーが発生しました。コマンド名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：呼び出された実行コマンド名

(Ｓ)呼び出したコマンドの処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージより前に出力されたメッセージを参考にして対策してください。

KFCA01887-I

OpenTP1起動通知のリトライを終了します。　　（Ｓ）

システム共通定義のdcstart_wakeup_retry_countオペランド，またはdcstart_wakeup_retry_intervalオペランドの指定に従って，OpenTP1の起動通知をリトライしましたが，指定されたリトライ処理の間にOpenTP1の起動通知が正常に完了しませんでした。

(Ｓ)OpenTP1開始処理を中断します。

(Ｏ)このメッセージの前に出力されているメッセージに従って，OpenTP1の動作環境を修正し，再度開始してください。KFCA00715-Eメッセージが出力されている場合は，要因に従って対処し，dcsetupコマンドまたはdcresetコマンドを実行してください。

〔対策〕パス名が63文字以下かどうか確認してください。

先頭が"/"であるかなど，フルパス名が正しいかどうか確認してください。

KFCA01888-I

OpenTP1起動のリトライを終了します。リトライ回数：aa....aa　　（Ｓ）

システム環境定義のha_switch_error_retry_countオペランド，ha_switch_error_retry_intervalオペランドの指定に従って，待機系のOpenTP1の起動をリトライしましたが，指定されたリトライ処理の間にOpenTP1の起動が正常に完了しませんでした。

aa....aa：OpenTP1起動リトライ回数

(Ｓ)待機系のOpenTP1の起動リトライを終了します。

(Ｏ)このメッセージの前に出力されているメッセージに従って，OpenTP1の動作環境を修正したあと，次のどちらかの対策を実施し，再度開始してください。

dcresetコマンドを実行する。

dcsetupコマンドに-dオプションを指定して実行し，応答に対して「n」と入力する。その後，dcsetupコマンドを実行し，OpenTP1を再登録する。

KFCA01889-I

aa....aa 秒後にOpenTP1起動のリトライを開始します。　　（Ｓ）

システム環境定義のha_switch_error_retry_countオペランド，ha_switch_error_retry_intervalオペランドの指定に従って，aa....aa秒後に待機系のOpenTP1の起動リトライを実施します。

aa....aa：待機系の系切り替え起動失敗時の起動リトライ待ち時間

(Ｓ)待機系のOpenTP1の起動リトライを開始します。

KFCA01890-I

統計情報：ID＝aa....aa　件数＝bb....bb

平均＝cc....cc　最大＝dd....dd　最小＝ee....ee

aa....aa：イベントID

bb....bb：上記イベントの起きた回数

cc....cc：イベントの平均値

dd....dd：イベントの最大値

ee....ee：イベントの最小値

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA01892-I

保守情報1＝aa....aa　保守情報2＝bb....bb　保守情報3＝cc....cc　保守情報4＝dd....dd　保守情報5＝ee....ee

保守情報6＝ff....ff　保守情報7＝gg....gg　保守情報8＝hh....hh　保守情報9＝ii....ii

障害時の保守情報を表示します。

aa....aa：保守情報1

bb....bb：保守情報2

cc....cc：保守情報3

dd....dd：保守情報4

ee....ee：保守情報5

ff....ff：保守情報6

gg....gg：保守情報7

hh....hh：保守情報8

ii....ii：保守情報9

KFCA01893-I

全システムサーバが終了しました。　　（Ｌ）

(S)OpenTP1の処理を続行します。

KFCA01894-W

共用メモリ取得情報 : code1=aa....aa, code2=bb....bb, code3=cc....cc.　　（Ｅ）

OpenTP1の共用メモリ取得処理で障害が発生しました。共用メモリ領域不足か，または共用メモリ識別子不足が発生しています。リトライしても，正しく共用メモリを取得できない場合は，KFCA01801-Eメッセージを出力してOpenTP1起動処理を中断します。

aa....aa：共用メモリ取得処理の状況を示します。

RETRY START：障害が発生したため，共用メモリ取得処理のリトライを開始しました。

RETRY END：リトライした結果，正しく共用メモリを取得できました。

bb....bb：リトライ間隔を表示します（単位：秒）。

cc....cc：リトライ回数を表示します。

aa....aaがRETRY ENDの場合は，共用メモリを取得した時点の残りのリトライ回数を表示します。

(Ｓ)共用メモリ確保処理をリトライします。

(Ｏ)システムの環境を見直してください。このメッセージ以前に出力された障害メッセージがあれば，そのメッセージを参考にしてください。

KFCA01895-I

The dcsetup aa....aa command was executed.　　（Ｘ）

dcsetupコマンドが実行されました。

このメッセージはsyslogファイルにだけ出力されます。

aa....aa：dcsetupに渡された引数を表示します。

dcsetupに引数が渡されなかったり，引数が三つ以上指定されたりした場合，何も表示されません。

(Ｏ)定義ファイルを訂正し，dcresetコマンドを入力してください。

〔対策〕パス名が63文字以下であるかどうか確認してください。

先頭が"/"であるかなど，フルパス名として正しいかどうか確認してください。

KFCA01896-I

The dcsetup aa....aa command finished. exit status = bb....bb.　　（Ｘ）

dcsetupコマンドが終了しました。

このメッセージはsyslogファイルにだけ出力されます。

aa....aa：dcsetupに渡された引数を表示します。

dcsetupに引数が渡されなかったり，引数が三つ以上指定されたりした場合，何も表示されません。

bb....bb：dcsetup処理の終了状態を表示します。

0：正常終了しました。

0以外：正常終了しませんでした。

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)終了状態が0以外の場合，dcsetupコマンドが標準出力，または標準エラー出力に表示したメッセージに従ってエラーの要因を取り除いたあと，コマンドを再度入力してください。

KFCA01897-I

usage: dcrasget [-c][-g][-l] TargetDirectory　　（Ｓ）

dcrasgetコマンドの使用方法を示します。

KFCA01898-I

usage：dccspool [-i][-d day_count][-k kind]　　（Ｓ）

dccspoolコマンドの使用方法を示します。

KFCA01902-E

メモリ不足が発生したためログサービスを開始できません。　　（Ｅ）

プロセス固有メモリが不足したためログサービスを開始できません。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不要なプロセスを消滅させて，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA01903-E

通信障害が発生したためログサービスを開始できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕通信障害の要因が判明する場合は対策し，再度OpenTP1を起動してください。通信障害の要因が判明しない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA01910-I

ログファイルをaa....aaからbb....bbへ切り替えました。　　（Ｅ）

このメッセージ以降のログメッセージは，切り替え後のログファイルに出力されます。

aa....aa：切り替え前のログファイル名

bb....bb：切り替え後のログファイル名

注

複数世代のメッセージログファイルを保存したい場合は，このメッセージ出力後，直ちに切り替え前のメッセージログファイルを退避してください。

KFCA01911-E

ログファイル（aa....aa）の前処理でエラーが発生しました。　　（Ｅ）

ログファイルに対し，このメッセージ以前に出力されたKFCA00107-Eメッセージ（エラーが発生したシステムコールがstat，またはopenのもの）で示される要因のエラーが発生しました。

aa....aa：エラーの発生したログファイル名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ログファイルのエラー要因を取り除いたあと，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA01912-E

ログファイル（aa....aa）のオープン処理でエラーが発生しました。　　（Ｅ）

ログファイルのオープン処理で，このメッセージ以前に出力されたKFCA00107-Eメッセージ（エラーが発生したシステムコールがopenのもの）で示される要因のエラーが発生しました。

aa....aa：エラーの発生したログファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ログファイルのエラー要因を取り除いてください。

KFCA01913-E

ログファイルの切り替え処理でエラーが発生したため，ログメッセージの出力先を標準エラー出力へ変更しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)ログメッセージの出力先を標準エラー出力に変更したあと，処理を続行します。ただしログメッセージコンソール出力オプションが指定されている場合，標準エラー出力へ出力中は，コンソール出力機能は抑止されます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以前に出力されたKFCA01912-Eメッセージの要因を調査し，ログファイルをオープンできる状態にしてください。

KFCA01914-E

ログファイル（aa....aa）にI/Oエラーが発生したため，ログメッセージの出力先を標準エラー出力へ変更しました。　　（Ｅ）

aa....aa：エラーが発生したログファイル名

(Ｓ)ログメッセージの出力先を標準エラー出力に変更したあと，処理を続行します。ただし，ログメッセージコンソール出力オプションが指定されている場合，標準エラー出力へ出力中は，コンソール出力機能は抑止されます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕I/Oエラーの原因（ディスクが満杯など）を調査し，取り除いてください。

KFCA01915-I

ログメッセージの出力先を標準エラー出力からログファイル（aa....aa）へ変更しました。　　（Ｅ）

ログファイルのオープン（再試行）が成功したので，ログメッセージの出力先を標準エラー出力からログファイルへ切り替えました。

aa....aa：切り替え後のログファイル名

(Ｓ)ログメッセージの出力先をログファイルに変更したあと，処理を続行します。さらにログメッセージコンソール出力オプションが指定されている場合，コンソール出力機能の抑止を解除します。

KFCA01916-W

syslog失敗リストが満杯なため，syslog失敗リストから削除します。aa....aa　　（Ｅ）

syslog失敗リストに，新たな出力メッセージを登録するため，syslog失敗リストから最も古いメッセージを削除します。

syslog失敗リストとは，syslogへのメッセージの出力に失敗した場合に，該当するメッセージをメッセージ出力のリトライタイミングまで保管するメモリキューのことです。

aa....aa：削除するメッセージ

KFCA01917-W

ログメッセージのsyslogへの出力に失敗しました。保守情報 : aaa:bbb cc....cc　　（Ｅ）

aaa：エラーの発生したシステムコール名

bbb：保守情報

cc....cc：エラーの発生したメッセージ

KFCA01920-E

メッセージ出力要求元のプログラムは本システムでは扱えないバージョン（aa....aa）です。

要求元プロセスID＝bb....bb　　（Ｅ）

メッセージ出力要求元プログラムが使用しているログサービス関数とログサーバとのバージョンが不整合なので，メッセージ出力要求を受け付けられません。

aa....aa：メッセージ出力要求元プログラムが使用しているログサービス関数のバージョン

bb....bb：メッセージ出力要求元のプロセスID

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕メッセージ出力要求元プログラムがアプリケーションプログラムの場合は，再リンケージしてください。

メッセージ出力要求元プログラムがアプリケーションプログラム以外の場合は，保守員に連絡してください。

KFCA01921-E

An error occurred during analysis of audit log definitions. (process ID = aa....aa, reason code = bb....bb)　　（Ｅ＋Ｘ）

監査ログ関係の定義解析中にエラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生したプロセスのプロセスID

bb....bb：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。問題が解決しない場合には保守員に連絡してください。

理由コード

意味

対策

3

メモリ不足が発生しました。

メモリの使用状況を見直してください。

11〜23

監査ログファイル，および監査ログ出力先ディレクトリへのアクセスでエラーが発生しました。

次の内容を見直してください。

定義に誤りはないか

アクセス権は正しく設定されているか

ディスク障害は発生していないか

リソース不足は発生していないか

プロセスでアタッチする共用メモリセグメント数がOSの上限値を超えていないか（監査ログの出力で共用メモリセグメントを一つ使用します。超えている場合，OSの共用メモリに関するパラメタを変更してください）

-1900

引数に設定した値に誤りがあります。

dc_log_audit_print関数の引数に設定した値に誤りがないか見直してください。

-1904

定義解析に失敗しました。

次の内容を見直してください。

環境変数に誤りがないか

dcauditsetupコマンドが正しく実行されているか

-1999

dc_rpc_open関数が発行されていません。

dc_rpc_open関数が発行されているかどうかを見直してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA01922-E

An error occurred during processing to open the audit log file. (process ID = aa....aa, reason code = bb....bb)　　（Ｅ＋Ｘ）

監査ログファイルのオープン処理でエラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生したプロセスのプロセスID

bb....bb：理由コード（KFCA01921-Eの理由コード一覧参照）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。問題が解決しない場合には保守員に連絡してください。

KFCA01923-E

An error occurred during processing to output the audit log file. (message ID = aa....aa, process ID = bb....bb, reason code = cc....cc)　　（Ｅ＋Ｘ）

監査ログの出力に失敗しました。

aa....aa：出力できなかった監査ログのメッセージID

メッセージIDが取得できない場合は********を出力します。

bb....bb：エラーが発生したプロセスのプロセスID

cc....cc：理由コード（KFCA01921-Eの理由コード一覧参照）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。問題が解決しない場合には保守員に連絡してください。

KFCA01924-E

An error occurred during processing to close the audit log file. (process ID = aa....aa, reason code = bb....bb)　　（Ｅ＋Ｘ）

監査ログファイルのクローズ処理でエラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生したプロセスのプロセスID

bb....bb：理由コード（KFCA01921-Eの理由コード一覧参照）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。問題が解決しない場合には保守員に連絡してください。

KFCA01925-I

The audit log file was replaced.　　（Ｅ＋Ｘ）

監査ログファイルを切り替えました。

(Ｏ)必要ならば，監査ログファイルのバックアップを取得してください。

KFCA01933-E

パラメタ不正のためメッセージ（aa....aa）が出力できません。　　（Ｅ）

ログサービスへのパラメタが不正なので，メッセージを出力できません。

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージと出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA01943-E

パラメタ不正のためメッセージ（aa....aa）が出力できません。　　（Ｅ）

ログサービスへのパラメタが不正なので，メッセージが出力できません。

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージID

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージと出力できなかったメッセージのメッセージIDを記録し，保守員に連絡してください。

KFCA01944-E

ログサービスに対するパラメタに誤りがあるためメッセージ（aa....aa）が出力できません。　　（Ｅ）

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージID

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕dc_logprintのパラメタを使用しているプログラムを見直して，正しいパラメタに修正してください。

KFCA01945-E

ログメッセージのJP1/SESへの出力に失敗したため，JP1/SESへの出力を抑止します。保守情報：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：保守情報

(Ｓ)ログサービス定義のlog_jerr_rintに指定された回数だけ，JP1/Baseへのログメッセージの出力を抑止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前に出力されているメッセージを基に，出力に失敗した原因を調査し，取り除いてください。メッセージが出力されていない場合や，原因が不明な場合は，保守員に連絡してください。

KFCA01946-E

ログメッセージのJP1/SESへの出力を再開始します。　　（Ｅ）

ログメッセージのJP1/Baseへの出力に成功したため，JP1/Baseへの出力を再開始します。

(Ｓ)ログメッセージをJP1/Baseへ出力したあと，処理を続行します。

KFCA01947-E

ログメッセージのJP1/SESへの出力でI/Oエラーが発生しました。保守情報：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：保守情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA01948-E

JP1/SESのイベントサーバに接続できません。　　（Ｅ）

システム共通定義でJP1/Baseへの出力機能（JP1イベントサービス機能）が指定されました（set jp1_use＝Y）が，JP1/Baseのイベントサーバに接続できません。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕JP1/Baseへメッセージ出力をする必要がある場合は，接続に失敗した原因を調査し，取り除いてください。

必要がない場合は，システム共通定義のJP1イベントサービス機能を指定しないで（set jp1_use＝N），OpenTP1を再度起動してください。

KFCA01950-I

使用方法：logcat〔-niNIdtHpab〕〔-f ログファイル名〕　　（Ｅ＋Ｓ）

logcatコマンドの使用方法を示します。コマンドのオプション，または引数が誤っている場合に出力します。

(Ｏ)コマンドのオプション，または引数に誤りがある場合は正しく再入力してください。

KFCA01951-E

メモリ不足が発生しました。　　（Ｅ）

ログサービスのコマンド実行中にプロセス固有メモリが不足しました。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕不要なプロセスがあれば，消滅させてください。

KFCA01952-E

ログサービスで異常が発生しました。保守情報：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：保守情報

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA01953-E

ログファイル格納ディレクトリの取得に失敗しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)$DCDIRを設定してから，再度実行してください。

KFCA01954-E

ログファイル（aa....aa）がオープンできません。　　（Ｅ）

ログファイルが存在しないか，ログファイルに対する読み込み権がないため，オープンできません。

aa....aa：ログファイル名

(Ｓ)該当するログファイルのオープン処理を放棄します。

(Ｏ)適切な処置を行ってから，再度実行してください。

〔対策〕該当するログファイルに対する読み込み権がない場合は，読み込み権を与えてください。

KFCA01955-E

ファイル（aa....aa）でI/Oエラーが発生しました。　　（Ｅ）

ログファイルで，このメッセージの前に出力されたKFCA00107-Eで示される要因のエラーが発生しました。

〔対策〕ログファイルのエラー要因を取り除いて，再度実行してください。

KFCA01956-E

ログファイル（aa....aa）でI/Oエラーが発生しました。　　（Ｅ）

ディスクでI/Oエラーが発生したため，該当するファイルの処理を中止しました。

aa....aa：ログファイル名

(Ｓ)該当するファイルに対する一切の処理を放棄します。

KFCA01957-E

ファイル（aa....aa）はログファイルではありません。　　（Ｅ）

aa....aa：処理しようとしたファイル名

(Ｓ)該当するファイルに対する一切の処理を中止します。

KFCA01958-E

ログファイル（aa....aa）は，本コマンドで扱うことのできないバージョン（bb....bb）です。　　（Ｅ）

該当するログファイルが存在しないなどの理由によって，最終更新時刻の取得に失敗しました。

aa....aa：ログファイル名

bb....bb：ログファイルのバージョン番号

(Ｓ)該当するファイルに対する一切の処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA01959-E

出力するログメッセージはありません。　　（Ｅ）

KFCA01964-E

メッセージログ通知機能でエラーが発生しました。保守情報 : aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：保守情報

(Ｓ)当該メッセージログの通知処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージログの通知処理で使用される送受信バッファが一時的に満杯状態となり，メッセージ送信が失敗しているおそれがあります。通知を受信する側のUAPの処理に誤りがないか確認してください。

一度に大量のメッセージが出力された場合には，システムの負荷状況によっては通知を受信する側の処理が追い付かないということも考えられます。メッセージの量が問題になるような場合は，単位時間当たりのメッセージの出力量を抑えるか，メッセージの出力先を変更するなどの必要があります。

KFCA01967-E

拡張ＳＹＳＬＯＧ機能の初期化処理に失敗しました。プロセスＩＤ＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：エラーが発生したプロセスのプロセスID

(Ｓ)処理を続行します。ただし，syslog出力をリトライする機能は使用できません。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の内容を確認してください。

拡張SYSLOG機能※がインストール済みかどうか

拡張SYSLOG側のsyslogデーモンが起動されているかどうか

また，拡張SYSLOGのメッセージ（KALEで始まるメッセージ）が出力されている場合，そのメッセージも参考にして原因を調査し対策してください。

問題が解決しない場合には保守員に連絡してください。

注※

拡張SYSLOG機能はサポートサービス（SD-LS100-FR1N1またはSD-LS200-FR1N1）で提供するプログラムです。

KFCA01968-E

cannot find file（aa....aa）　　（Ｅ）

指定されたファイルが存在しません。

aa....aa：存在しないファイル名

(Ｓ)指定されたファイルを無視して，処理を続行します。

〔対策〕このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA01969-I

Usage：dcmsgmake [-o o_file] [-r] i_file [i_file]...　　（Ｅ＋Ｓ）

メッセージオブジェクトファイルのマージコマンド（dcmsgmake）の形式です。コマンドのオプション，または引数に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)該当するコマンドは実行しません。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度入力してください。

KFCA01970-I

使用方法：logcon〔-{y|n}〕　　（Ｅ＋Ｓ）

logconコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｏ)コマンドの形式に誤りがある場合は形式を正しく指定して再度入力してください。

KFCA01971-E

通信障害が発生しました。　　（Ｅ）

通信障害が発生したため，コマンドが実行できません。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕通信障害の原因を調査し，取り除いてください。

KFCA01972-E

ログサーバが未起動又は停止処理中です。　　（Ｅ）

ログサーバが未起動または停止処理中のため，コマンドを実行できません。

KFCA01973-E

ログサーバとこのコマンドのバージョンが異なります。　　（Ｅ）

ログサーバとのバージョンが異なるため，コマンドを実行できません。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1の組み込み方法が正しいか確認してください。

KFCA01974-E

リアルタイム出力機能は起動状態です。　　（Ｅ）

KFCA01975-E

リアルタイム出力機能は未起動状態です。　　（Ｅ）

KFCA01976-E

環境変数（aa....aa）が設定されていません。　　（Ｅ）

aa....aa：設定されていない環境変数名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)環境変数を設定して，再度実行してください。

KFCA01977-E

ネームサーバ未起動のためコマンドが実行できません。　　（Ｅ）

KFCA01978-E

コマンド引数の指定が誤っています。　　（Ｅ）

コマンド引数の指定がないか，または指定可能なコマンド引数の個数より多くのコマンド引数が指定されています。

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの直後に出力される使用方法のメッセージに従い再度入力してください。

KFCA01979-E

必須のオプションフラグが指定されていないか，又はオプションフラグの組み合わせが不正です。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの直後に出力される使用方法のメッセージに従い再度入力してください。

KFCA01980-E

*** message（aa....aa）cannot be output：memory shortage ***

　　（Ｅ＋Ｓ）

メモリ不足のためメッセージが出力できません。

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージID

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不要なプロセスがあれば，消滅させてください。

KFCA01981-E

*** message（aa....aa）cannot be output：memory shortage ***

　　（Ｌ＋Ｅ＋Ｓ）

メモリ不足のためメッセージが出力できません。

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不要なプロセスがあれば，消滅させてください。

KFCA01982-E

cannot delete file(aa....aa)　　（Ｅ）

マージの終了したメッセージオブジェクトファイル，または一時ファイルの削除に失敗しました。

aa....aa：削除に失敗したファイル名

(Ｓ)削除に失敗したファイルを無視して，処理を続行します。

〔対策〕このメッセージの直前に表示されているKFCA00107-Eメッセージを基に原因を調査し，インストール終了後にrmコマンドで削除してください。

KFCA01983-E

*** message（aa....aa）cannot be output：message file version different ***　　（Ｌ＋Ｅ＋Ｓ）

メッセージオブジェクトファイルのバージョンが要求元プログラムのバージョンと異なるため，メッセージが出力できません。

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕実行したプログラムを再リンケージしてください。再リンケージしてもこのメッセージが出力される場合は，保守員に連絡してください。

KFCA01984-E

*** message（aa....aa）cannot be output：message file not found ***　　（Ｌ＋Ｅ＋Ｓ）

メッセージオブジェクトファイルが存在しないため，メッセージが出力できません。

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕環境変数（$DCDIR）が正しく設定されているか確認してください。

KFCA01985-E

*** message（aa....aa）cannot be output：message file I/O error ***　　（Ｌ＋Ｅ＋Ｓ）

メッセージオブジェクトファイルに入出力エラーが発生したため，メッセージが出力できません。

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA01986-E

*** message（aa....aa）cannot be output：message file access denied ***　　（Ｌ＋Ｅ＋Ｓ）

メッセージオブジェクトファイルにアクセス権がないため，メッセージが出力できません。

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージファイルに読み込み許可がなければ読み込み許可を与えてください。また，メッセージファイルのパスを構成するディレクトリに検索許可がなければ検索許可を与えてください。

KFCA01989-E

cannot make message file： file（aa....aa）version error file＝bb....bb command＝cc....cc　　（Ｅ）

該当するコマンドでは，扱えない（コマンドより新しい）バージョンのメッセージオブジェクトファイルが指定されたため，メッセージオブジェクトファイルが作成できません。

aa....aa：エラーが発生したファイル名

bb....bb：ファイルのバージョン

cc....cc：コマンドのバージョン

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA01990-E

*** message（aa....aa）cannot be output：parameter too many ***

　　（Ｌ＋Ｅ＋Ｓ）

パラメタが不正なので，メッセージが出力できません。

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージと出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番を記録して，保守員に連絡してください。

KFCA01991-E

*** message（aa....aa）cannot be output：parameter not enough ***　　（Ｌ＋Ｅ＋Ｓ）

パラメタが不正なので，メッセージが出力できません。

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージと出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番を記録して，保守員に連絡してください。

KFCA01992-E

*** message（aa....aa）cannot be output：message too long ***

　　（Ｌ＋Ｅ＋Ｓ）

メッセージ長が上限値を超えたため，メッセージが出力できません。

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージと出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番を記録して，保守員に連絡してください。

KFCA01993-E

*** message（aa....aa）cannot be output：invalid argument ***

　　（Ｌ＋Ｅ＋Ｓ）

パラメタが不正なので，メッセージが出力できません。

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージと出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番を記録して，保守員に連絡してください。

KFCA01994-E

cannot make message file： failure to aa....aa file（bb....bb）　　（Ｅ）

ファイルの処理に失敗したため，メッセージオブジェクトファイルが作成できません。

aa....aa：処理

open：オープン

close：クローズ

bb....bb：エラーが発生したファイル名

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージと，直前に出力されたKFCA00107-Eメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA01995-E

cannot make message file：failure to aa....aa file（bb....bb）inf＝cc....cc，dd....dd　　（Ｅ）

ファイルの処理に失敗したため，メッセージオブジェクトファイルが作成できません。

aa....aa：処理

read：ファイルデータの読み込み

write：ファイルデータの書き込み

lseek：ファイルポインタの移動

bb....bb：エラーが発生したファイル名

cc....cc，dd....dd：保守情報

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージと，直前にKFCA00107-Eメッセージが出力された場合は，その内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA01996-E

*** message（aa....aa）cannot be output：message not found ***

　　（Ｌ＋Ｅ＋Ｓ）

メッセージオブジェクトファイル中にメッセージが存在しないため，メッセージが出力できません。

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージと出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番を記録して，保守員に連絡してください。

KFCA01997-E

cannot make message file：file（aa....aa）is not message file　　（Ｅ）

指定されたファイルはメッセージオブジェクトファイルではないため，メッセージオブジェクトファイルが作成できません。

aa....aa：エラーが発生したファイル名

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA01998-E

cannot make message file：cannot rename file（aa....aa）　　（Ｅ）

一時ファイルの名称変更に失敗したため，メッセージオブジェクトファイルが作成できません。

aa....aa：一時ファイル名

(Ｓ)一時ファイルを残したまま，処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コマンド処理終了後（dcinstall実行中の場合は，インストール終了後）このメッセージの直前に表示されているKFCA00107-Eメッセージを基に原因を調査してください。その後，mvコマンドを入力し，一時ファイルの名称を$DCDIR/lib/msgtxtに変更してください。

4　KFCA02000からKFCA02999までのメッセージ

この章では，KFCA02000からKFCA02999までのメッセージについて説明します。

4.1　KFCA02000からKFCA02999までのメッセージ

KFCA02000-E

スタブの生成を中止しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)スタブを出力しません。

〔対策〕このメッセージと一緒に出力されたエラーメッセージに対する処置をとり，再度実行してください。

KFCA02001-E

論理的なエラーが発生しました。システム開発元へ連絡して下さい。（エラーの発生した関数名：aa....aa，理由コード＝bb....bb）　　（Ｅ）

aa....aa：エラーの発生した関数名

bb....bb：発生したエラーの理由コード

(Ｓ)処理を中止します。スタブは生成しません。

(Ｏ)メッセージの内容，インタフェース定義の内容および入力したコマンド行の内容をOpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕メッセージの内容，インタフェース定義の内容および入力したコマンド行の内容を保守員に連絡してください。

KFCA02010-E

コマンドの引数が不正です。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)入力したコマンドの内容を見直してください。

KFCA02011-I

使用方法：stbmake [-B] [-x] [-p] [{-s|-S} スタブファイル名][-H XATMI用スタブヘッダファイル名][-i XATMI用インクルード・サーチパス][-m XATMI用マージファイル・サーチパス]　定義ファイル名　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)入力したコマンドの内容を見直してください。

KFCA02020-E

インタフェース定義ファイルがオープンできません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)インタフェース定義ファイルを参照できるように属性を変更してください。

KFCA02021-E

サーバスタブファイルが作成できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)サーバスタブファイルを作成できるようにディレクトリの属性変更してください。

KFCA02022-E

クライアントスタブファイルが作成できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を見直してください。

KFCA02023-E

XATMI用スタブヘッダファイルが作成できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)XATMI用インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)XATMI用スタブヘッダファイルを作成できるようにディレクトリの属性を変更してください。

KFCA02024-E

XATMI用スタブソースファイルが作成できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)XATMI用インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)XATMI用スタブソースファイルを作成できるようにディレクトリの属性を変更してください。

KFCA02025-E

XATMI用マージ定義ファイルがオープンできません。（ファイル：aa....aa）　　（Ｅ）

aa....aa：オープンできないXATMI用マージ定義のファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)XATMI用マージ定義ファイルを参照できるように属性を変更してください。

KFCA02026-E

XATMI用インクルード定義ファイルがオープンできません。（ファイル：aa....aa）　　（Ｓ）

aa....aa：オープンできないXATMI用インクルード定義のファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕XATMI用インクルード定義ファイルを参照できるようにディレクトリの属性変更をしてください。

KFCA02030-E

不正な文字があります。（ファイル：aa....aa，行数＝bb....bb，文字：c）　　（Ｅ）

aa....aa：不正な文字があるインタフェース定義のファイル名

bb....bb：不正な文字があるインタフェース定義ファイルの行数

c：不正な文字

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02031-E

不正な文字列があります。（ファイル：aa....aa，行数＝bb....bb， 文字列：cc....cc）　　（Ｅ）

aa....aa：不正な文字列があるインタフェース定義のファイル名

bb....bb：不正な文字列があるインタフェース定義ファイルの行数

cc....cc：不正な文字列

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02033-E

文字列が制限字数を超えています。（ファイル：aa....aa，行数＝bb....bb，文字列：cc....cc）　　（Ｅ）

aa....aa：不正な文字列があるインタフェース定義のファイル名

bb....bb：不正な文字列があるインタフェース定義のファイルの行数

cc....cc：不正な文字列

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02034-E

符号なし整数が制限値を超えています。（ファイル：aa....aa，行数＝bb....bb，符号なし正数：cc....cc）　　（Ｅ）

aa....aa：不正な定義があるインタフェース定義のファイル名

bb....bb：不正な定義があるインタフェース定義ファイルの行数

cc....cc：不正な定義

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を見直してください。

KFCA02035-W

＜警告＞コメントの終端がないのでファイルの終わりまでコメントと見なします。（ファイル：aa....aa，行数＝bb....bb）　　（Ｅ）

aa....aa：終端記号のないコメントがあるインタフェース定義のファイル名

bb....bb：終端のないコメントがあるインタフェース定義ファイルの行数

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けます。

(Ｏ)インタフェース定義を見直してください。

KFCA02036-E

タイプト・バッファのメンバ名が制限字数を超えています。

（ファイル：aa....aa，行数：bb....bb，メンバ：cc....cc）　　（Ｅ）

aa....aa：不正なメンバ名があるインタフェース定義のファイル名

bb....bb：不正なメンバ名インタフェース定義の行数

cc....cc：不正なメンバ名

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02037-E

1つのサーバに対する定義文中に"entry"文と，"service"文が混在しています。（ファイル：aa....aa，行数＝bb....bb）　　（Ｅ）

aa....aa：不正な定義があるインタフェース定義のファイル名

bb....bb：不正な定義があるインタフェース定義の行数

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02040-E

構文エラーが発生しました。（ファイル：aa....aa，行数＝bb....bb）　　（Ｅ）

aa....aa：不正な構文があるインタフェース定義のファイル名

bb....bb：不正な構文のあるインタフェース定義のファイルの行数

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02050-E

コンポーネント略称の長さが不正です。（行数＝aa....aa，コンポーネント略称：bb....bb）　　（Ｅ）

aa....aa：不正な定義があるインタフェース定義ファイルの行数

bb....bb：不正な定義

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を見直してください。

KFCA02051-E

サービス関数名が重複して定義されています。（行数＝aa....aa，サービス関数名：bb....bb）　　（Ｅ）

aa....aa：不正な定義があるインタフェース定義ファイルの行数

bb....bb：不正な定義

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を見直してください。

KFCA02052-E

サービス関数名が制限字数を超えています。（行数＝aa....aa，サービス関数名：bb....bb）　　（Ｅ）

aa....aa：不正な定義があるインタフェース定義ファイルの行数

bb....bb：不正な定義

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を見直してください。

KFCA02053-E

配列要素の数が指定範囲外です。（行数＝aa....aa）　　（Ｅ）

aa....aa：不正な定義があるインタフェース定義ファイルの行数

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を見直してください。

KFCA02054-E

配列要素の最大数の値が指定範囲外です。（行数＝aa....aa）　　（Ｅ）

aa....aa：不正な定義があるインタフェース定義ファイルの行数

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を見直してください。

KFCA02055-E

一つのサービス関数に，in，in_value，inout属性のパラメタとin_vector属性のパラメタが混在しています。（行数＝aa....aa）　　（Ｅ）

aa....aa：不正な定義があるインタフェース定義ファイルの行数

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を見直してください。

KFCA02056-E

in_vector属性とout属性のパラメタの順序が不正です。（行数＝aa....aa）　　（Ｅ）

aa....aa：不正な定義があるインタフェース定義ファイルの行数

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を見直してください。

KFCA02057-E

エントリポイント名が"dc"で始まっています。

（ファイル：aa....aa，行数：bb....bb，エントリポイント名：cc....cc）　　（Ｅ）

aa....aa：不正なエントリポイント名を指定しているインタフェース定義のファイル名

bb....bb：不正なエントリポイント名を指定しているインタフェース定義ファイルの行数

cc....cc：不正なエントリポイント名

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02058-E

エントリポイント名が"CBLDC"で始まっています。

（ファイル：aa....aa，行数＝bb....bb，エントリポイント名：cc....cc）　　（Ｅ）

aa....aa：不正なエントリポイント名を指定しているインタフェース定義のファイル名

bb....bb：不正なエントリポイント名を指定しているインタフェース定義ファイルの行数

cc....cc：不正なエントリポイント名

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02059-E

エントリポイント名が制限字数を超えています。

（ファイル：aa....aa，行数＝bb....bb，エントリポイント名：cc....cc）　　（Ｅ）

aa....aa：不正なエントリポイント名を指定しているインタフェース定義のファイル名

bb....bb：不正なエントリポイント名を指定しているインタフェース定義ファイルの行数

cc....cc：不正なエントリポイント名

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02060-W

エントリポイント名が重複して定義されています。

（ファイル：aa....aa，行数＝bb....bb，cc....cc：不正なエントリポイント名）　　（Ｅ）

aa....aa：重複したエントリポイント名を指定しているインタフェース定義ファイル名

bb....bb：重複したエントリポイント名を指定しているインタフェース定義ファイルの行数

cc....cc：重複したエントリポイント名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02061-E

サブタイプ名が制限字数を超えています。

（ファイル：aa....aa，行数＝bb....bb，サブタイプ名：cc....cc）　　（Ｅ）

aa....aa：不正なサブタイプ名があるインタフェース定義のファイル名

bb....bb：不正なサブタイプ名があるインタフェース定義ファイルの行数

cc....cc：不正な定義

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02062-E

タイプト・バッファが重複して定義されています。（タイプ名：aa....aa，サブタイプ名：bb....bb）　　（Ｅ）

aa....aa：重複して定義されているタイプト・バッファのタイプ名

bb....bb：重複して定義されているタイプト・バッファのサブタイプ名

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02063-E

XATMI用サービス関数の引数の定義が不正です。（サービス関数名：aa....aa）　　（Ｅ）

aa....aa：不正な定義があるXATMI用サービス関数名

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02064-E

XATMI用のコールされるサーバの定義ファイル名称が不正です。（ファイル：aa....aa，行数＝bb....bb，定義ファイル名：cc....cc）　　（Ｅ）

aa....aa：不正な定義ファイル名があるインタフェース定義のファイル名

bb....bb：不正な定義ファイル名があるインタフェース定義ファイルの行数

cc....cc：不正な定義ファイル名

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02065-E

タイプト・バッファの定義が不正です。（タイプ名：aa....aa，サブタイプ名＝bb....bb）　　（Ｅ）

aa....aa：不正なタイプト・バッファのタイプ名

bb....bb：不正なタイプト・バッファのサブタイプ名

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02066-E

サービス関数名が"dc"で始まっています。

（ファイル：aa....aa，行数＝bb....bb，サービス関数名：cc....cc）　　（Ｅ）

aa....aa：不正なサービス関数を指定しているインタフェース定義のファイル名

bb....bb：不正なサービス関数を指定しているインタフェース定義ファイルの行数

cc....cc：不正なサービス関数名

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02067-E

サービス関数名が"CBLDC"で始まっています。

（ファイル：aa....aa，行数＝bb....bb，サービス関数名：cc....cc）　　（Ｅ）

aa....aa：不正なサービス関数を指定しているインタフェース定義のファイル名

bb....bb：不正なサービス関数を指定しているインタフェース定義ファイルの行数

cc....cc：不正なサービス関数名

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02068-E

サービス関数名が制限字数を超えています。

（ファイル：aa....aa，行数＝bb....bb，サービス関数名：cc....cc）　　（Ｅ）

aa....aa：不正なサービス関数名を指定しているインタフェース定義のファイル名

bb....bb：不正なサービス関数名を指定しているインタフェース定義ファイルの行数

cc....cc：不正なサービス関数名

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02069-E

サービス関数名が重複して定義されています。

（ファイル：aa....aa，行数＝bb....bb，サービス関数名：cc....cc）　　（Ｅ）

aa....aa：重複したサービス関数名を指定しているインタフェース定義のファイル名

bb....bb：重複したサービス関数名を指定しているインタフェース定義の行数

cc....cc：重複したサービス関数名

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02070-E

インタフェース定義ファイルでI/Oエラーが発生しました。（ファイル：aa....aa）　　（Ｅ）

aa....aa：I/Oエラーが発生したインタフェース定義ファイル

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕インタフェース定義ファイルのファイルシステムを調査してください。

KFCA02071-E

サーバスタブファイルへの書き込みができません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕サーバスタブファイルのファイルシステムを調査してください。

KFCA02072-E

クライアントスタブファイルへの書き込みができません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)インタフェース定義を見直してください。

〔対策〕クライアントスタブファイルのファイルシステムを調査してください。

KFCA02073-E

XATMI用スタブヘッダファイルへの書き込みができません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕XATMI用スタブヘッダファイルのファイルシステムを調査してください。

KFCA02074-E

XATMI用スタブソースファイルへの書き込みができません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕XATMI用スタブソースファイルのファイルシステムを調査してください。

KFCA02080-E

必要なメモリを確保できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)ほかのプロセスが終了する（メモリ資源を解放する）のを待ってコマンドを再度入力してください。

KFCA02090-E

配列要素の数が指定範囲外です。（ファイル：aa....aa，行数＝bb....bb）　　（Ｅ）

aa....aa：不正な定義があるインタフェース定義のファイル名

bb....bb：不正な定義があるインタフェース定義ファイルの行数

(Ｓ)インタフェース定義の解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース定義を修正してください。

KFCA02091-I

タイプト・バッファの定義はありません。　　（Ｓ）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)インタフェース定義を見直してください。

KFCA02092-W

〈警告〉タイプト・バッファが定義されてませんが，XATMI用サービス関数が"ALL"引数で定義されています。（サービス関数名：aa....aa）　　（Ｓ）

aa....aa：サービス関数名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)インタフェース定義を見直してください。

KFCA02102-E

チェックポイントダンプサービスaa....aaが開始できません。

理由コード＝bb....bb

aa....aa：チェックポイントダンプI/Oプロセスのサーバ名

bb....bb：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

〔対策〕理由コード一覧を見て，対策後，OpenTP1を再度開始してください。

理由コード

意味

対策

6

共用メモリプールの容量が要求を満たすのに不十分

定義で指定した共用メモリサイズを見直してください。

8

28

77

88

メモリ不足

プロセス固有，および共用メモリの使用状況を見直してください。

9

解析情報ファイルのオープンエラー

チェックポイントダンプファイルの定義内容を見直してください。

10

解析処理中に続行できないエラーが発生しました。

12

関数の発行順序エラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

15

36

ネットワーク障害が発生

エラー原因を調査し，対策後システムを再起動してください。

24

定義の読み込みに失敗しました。

すでに出力されているメッセージによって対策してください。

33

同一サービスグループ名とユーザキーで登録されているサービス情報が存在します。

保守員に連絡してください。

34

該当するサービス情報が登録されていません。

35

タイムアウト

エラー原因を調査し，対策後システムを再起動してください。

37

namデーモンでサービス情報を登録する必要が生じました（クライアントマシン上のサーバ）が，namデーモンが開始処理，終了処理，または停止処理中の状態にあります。

OpenTP1提供コマンドでサーバの実行状態を調べてください。

38

50

79

プロセス間通信エラー

エラー原因を調査し，対策後システムを再起動してください。

41

ステータスファイルI/Oエラー

エラー原因を調査し，対策後システムを再起動してください。

43

作業領域が確保できません。

プロセス固有，および共用メモリ使用状況を見直してください。

44

バッファ面数不足

ステータスサービス定義の内容を見直してください。

45

要求サイズ分のレコードを確保できません（ステータスファイル容量不足）。

47

ステータスサーバが動作中ではありません。

OpenTP1提供コマンドでステータスサーバの実行状態を調べてください。

52

スワップ処理エラー

エラー原因を調査し，対策後システムを再起動してください。

72

ステータス書き込みエラー

73

ステータス読み込みエラー

74

定義解析エラー

チェックポイントダンプ定義の内容を見直し，対策後，OpenTP1を再起動してください。繰り返し発生する場合は，保守員に連絡してください。

76

ADM内部ファイル書き込みエラー

エラー原因を調査し，対策後システムを再起動してください。

89

定義ファイル名二重定義

定義ファイルを見直し，正しく設定したあと，システムを再起動してください。

92

ファイルオープン失敗

エラー原因を調査し，対策後システムを再起動してください。エラーの詳細は，KFCA02122-Wに表示されます。

94

解析でエラー発見

定義ファイルを見直し，正しく設定したあと，システムを再起動してください。

101

SJL処理でプロセスメモリ不足

プロセス固有メモリ使用状況を見直してください。エラーの詳細は，このメッセージの前に出力されるSJLのメッセージに表示されます。

102

SRFファイル定義解析失敗

SRFファイルの定義内容を見直してください。エラーの詳細は，このメッセージの前に出力されるSJLのメッセージに表示されます。

103

SRFファイルオープン失敗

エラー原因を調査し，対策後システムを再起動してください。エラーの詳細は，このメッセージの前に出力されるSJLのメッセージに表示されます。

104

定義ファイルのオープンエラー

定義ファイルの内容を見直し，正しくシステムを設定したあと，システムを再起動してください。

106

定義内容不正

KFCA02104-W

前回のチェックポイントダンプサービス状態をステータスファイルから回復できません。ステータスファイルなしで回復を続行します。　理由コード＝aa....aa

aa....aa：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)チェックポイントダンプを取得しないサービスはジャーナルからの再開始ができないので，正常開始します（チェックポイントダンプサービス定義ファイルからサービス環境を回復して再開始します）。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

46

回復に使用するステータスのレコードがありません。

ステータスサービスの定義内容を見直してください。

90

ステータスファイルの内容が不正

93

リソースのランIDが不正

前回のOpenTP1で使用していた定義と同一か見直してください。

KFCA02105-W

チェックポイントダンプサービスの終了中に障害が発生しましたが，このまま続行します。　理由コード＝aa....aa

aa....aa：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

4

共用メモリのアクセスができません。

保守員に連絡してください。

28

プロセス固有メモリが確保できません。

プロセス固有，および共用メモリ使用状況を見直してください。

共用メモリ不足

30

登録者IDによってサービス情報の削除が要求されましたが，指定された登録者IDのサービス情報はありません。

保守員に連絡してください。

33

同一サービスグループ名とユーザキーで登録されているサービス情報が存在します。

エラー原因を調査し，対策後システムを再起動してください。

34

該当するサービス情報が登録されていません。

保守員に連絡してください。

35

タイムアウト

エラー原因を調査し，対策後システムを再起動してください。

36

ネットワーク障害が発生しました。

37

namデーモンでサービス情報を削除する必要が生じました（クライアントマシン上のサーバ）が，namデーモンが開始処理，終了処理，または停止処理中の状態にあります。

OpenTP1提供コマンドでサーバの実行状態を調べてください。

38

プロセス間通信エラー

次回起動時に備えエラー原因を調査し，対策後システムを再起動してください。

39

ステータス不正（サーバ未起動，異常終了中，強制停止中）

79

プロセス間通信エラー

KFCA02108-W

aa....aaシステムコールでエラーが発生しました。

[エラー名：bb....bb]

エラーの発生した関数名：cc....cc

チェックポイントダンプサービスで要求したシステムコールで，エラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生したシステムコール名（32文字以内）

bb....bb：エラーの名称

cc....cc：エラーの発生したOpenTP1関数名（32文字以内）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕エラー原因を調査してください。

KFCA02109-E

aa....aaサービスに対するチェックポイントダンプサービス実行中，共用メモリの領域不足が発生しました。

aa....aa：サービス名

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

〔対策〕共用メモリの使用状況を調査の上，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA02110-E

aa....aaサービスに対するチェックポイントダンプサービス実行中，プロセス固有の領域不足が発生しました。

aa....aa：サービス名

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

〔対策〕プロセス固有領域の使用状況を調査の上，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA02111-E

aa....aaサービスに対するチェックポイントダンプサービス実行中，障害が発生しました。　理由コード＝bb....bb　関数名：cc....cc

aa....aa：サービス名

bb....bb：理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

cc....cc：エラーが発生した関数名

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策後，OpenTP1を再度起動してください。

理由コード

意味

対策

4

共用メモリのアクセスができません。

保守員に連絡してください。

11

引数が誤っています。

保守員に連絡してください。

12

関数の発行順序エラーが発生しました。

13

致命的，または予期しないエラーが発生しました。

14

メモリ不足

メモリの使用量を見直してください。

15

ネットワーク障害が発生しました。

次の手順でエラー原因を調査し，対策してください。

(1)OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べてください。

(2)OpenTP1の提供するコマンドで各サーバの実行状態を調べてください。

16

送受信タイムアウト

17

入力パラメタ長が限界値を超えています。

18

返ってきた応答がコール元のエリアに入りきりません。

19

該当するサービスは未登録です。

次の手順でエラー原因を調査し，対策してください。

(1)OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べてください。

(2)OpenTP1の提供するコマンドで各サーバの実行状態を

調べてください。

20

サーバは終了中です。

21

該当するサービスを提供するプロセスがありません。

22

25

予期しないエラーが発生しました。

23

RPC環境が開始されていません。

26

ネーム情報の検索エラーが発生しました。

OpenTP1が正常終了中の場合は問題ありません。それ以外の場合は，保守員に連絡してください。

27

引数の指定に誤りがあります。

保守員に連絡してください。

28

プロセス固有メモリが確保できません。

プロセス固有，および共用メモリ使用状況を見直してください。

共用メモリ不足

29

関数と共用メモリ間，または関数とデーモン間のバージョンが不一致です。

次の手順でエラー原因を調査し，対策してください。

(1)OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べてください。

(2)OpenTP1の提供するコマンドで各サーバの実行状態を調べてください。

30

登録者IDによってサービス情報の削除が要求されましたが，指定された登録者IDのサービス情報はありません。

保守員に連絡してください。

31

関数のパラメタエラーが発生しました。

次の手順でエラー原因を調査し，対策してください。

(1)OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べてください。

(2)OpenTP1の提供するコマンドで各サーバの実行状態を調べてください。

32

関数の発行順序エラーが発生しました。

33

同一サービスグループ名とユーザキーで登録されているサービス情報が存在します。

エラー原因を調査し，対策後システムを再起動してください。

34

該当するサービス情報が登録されていません。

保守員に連絡してください。

35

タイムアウト

エラー原因を調査し，対策後システムを再起動してください。

36

ネットワーク障害が発生しました。

37

namデーモンでサービス情報を削除する必要が生じました（クライアントマシン上のサーバ）が，namデーモンが開始処理，終了処理，または停止処理中の状態にあります。

OpenTP1提供コマンドでサーバの実行状態を調べてください。

38

79

プロセス間通信エラー

次回の起動時に備えエラー原因を調査し，対策後システムを再起動してください。

39

ステータス不正（サーバ未起動，異常終了中，強制停止中）

80

84

86

87

配列の大きさとして指定された（した）値が定義の最大値を超えています。

保守員に連絡してください。

81

82

領域を確保できません。

メモリの使用量を見直してください。

83

データ変換中にエラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

85

関数から受信した電文が短いため，引数に分解できません。

保守員に連絡してください。

KFCA02114-E

aa....aaサービスの回復に必要な情報取得時にファイル障害が発生しました。

aa....aa：障害が発生したサービス名

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージまでに出力されたエラーメッセージの内容と，ファイルの状態を確認した上で，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA02115-E

aa....aaサービスのチェックポイントダンプ取得時にファイル障害が発生しました。

aa....aa：障害が発生したサービス名

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージまでに出力されたエラーメッセージの内容を確認し，ファイルの状態を確認した上で，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA02116-I

サーバ名aa....aaに対するチェックポイントダンプファイルをオープンします。　ファイルグループ名：bb....bb

aa....aa：サーバ名

bb....bb：ファイルグループ名（8文字以内）

KFCA02117-I

サーバ名aa....aaに対するチェックポイントダンプファイルをクローズします。　ファイルグループ名：bb....bb

aa....aa：サーバ名

bb....bb：ファイルグループ名（8文字以内）

KFCA02118-I

サーバ名aa....aaに対するチェックポイントダンプファイルグループをオープンしました。　ファイルグループ名：bb....bb

aa....aa：サーバ名

bb....bb：ファイルグループ名（8文字以内）

KFCA02119-I

サーバ名aa....aaに対するチェックポイントダンプファイルグループをクローズしました。　ファイルグループ名：bb....bb

aa....aa：サーバ名

bb....bb：ファイルグループ名（8文字以内）

KFCA02120-W

aa....aaサービスに対するチェックポイントダンプファイルのオープン処理で障害が発生しました。

ファイルグループ名：bb....bb　理由コード＝cc....cc

aa....aa：障害が発生したサービス名

bb....bb：障害が発生したファイルグループ名（8文字以内）

cc....cc：理由コード

(Ｓ)該当するファイルを障害状態にして続行します。

〔対策〕原因を調査してください。

KFCA02121-W

aa....aaサービスに対するチェックポイントダンプファイルのクローズ処理で障害が発生しました。

ファイルグループ名：bb....bb　理由コード＝cc....cc

aa....aa：障害が発生したサービス名

bb....bb：障害が発生したファイルグループ名（8文字以内）

cc....cc：理由コード

(Ｓ)該当するファイルを障害状態にして続行します。

〔対策〕原因を調査してください。

KFCA02122-W

aa....aaサービスに対するチェックポイントダンプファイルグループのオープン処理で障害が発生しました。

ファイルグループ名：bb....bb　理由コード＝cc....cc

aa....aa：障害が発生したサービス名

bb....bb：障害が発生したファイルグループ名（8文字以内）

cc....cc：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)該当するファイルグループを障害状態にして続行します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

36

ファイルステータスフラグ重複

保守員に連絡してください。

59

ファイルステータスフラグ不正

61

スペシャルファイル名不正

チェックポイントダンプの定義を見直してください。

62

ファイルがOpenTP1ファイルシステム用に初期化されていません。

チェックポイントダンプファイルを初期化して再度実行してください。

63

ファイルが存在しません。

チェックポイントダンプファイルを初期化して再度実行してください。

64

ファイルシステムバージョン不一致

OpenTP1実行環境を見直してください。

65

ファイルシステム排他エラー

OpenTP1実行環境を見直してください。

66

ファイルシステムロックセグメント不足

メモリ使用量を見直してください。

67

ファイルシステムオープン処理で上限値オーバ

不要なファイルをクローズするか，またはオープンできるファイルの上限値を見直し，必要であればカーネルを再度作成してください。

68

該当するスペシャルファイルアクセス権限なし

OpenTP1実行環境を見直してください。

69

該当するファイルアクセス権限なし

70

ファイルシステムI/Oエラー

I/Oエラーが発生した原因を調査し対策してください。

71

ファイルシステムメモリ不足

メモリ使用量を見直してください。

92

ファイル検定エラー（チェックポイントダンプ用に初期設定されていないか，または他OpenTP1のチェックポイントダンプファイルです）

次の手順でエラー原因を調査し，対策してください。

(1)チェックポイントダンプファイルのjnladdfg文，またはシステム共通定義を見直してください。

(2)チェックポイントダンプファイル用にファイルを初期設定して再実行してください。

97

サイズ不正

チェックポイントダンプファイルの容量を見直してください。

98

CPD I/Oエラー

I/Oエラーが発生した原因を調査し，対策を行ってください。

KFCA02123-W

aa....aaサービスに対するチェックポイントダンプファイルグループのクローズ処理で障害が発生しました。

ファイルグループ名：bb....bb　理由コード＝cc....cc

aa....aa：障害が発生したサービス名

bb....bb：障害が発生したファイルグループ名（8文字以内）

cc....cc：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)該当するファイルを障害状態にして続行します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

66

ファイルシステムロックセグメント不足

メモリ使用量を見直してください。

70

ファイルシステムI/Oエラー

I/Oエラーが発生した原因を調査し対策してください。

71

ファイルシステムメモリ不足

メモリ使用量を見直してください。

205

ファイル記述子不正

保守員に連絡してください。

KFCA02124-W

aa....aaサービスに対するチェックポイントダンプファイルの読み込み時，障害が発生しました。

ファイルグループ名：bb....bb　世代番号＝cc

理由コード＝dd....dd

aa....aa：障害が発生したサービス名

bb....bb：障害が発生したファイルグループ名（8文字以内）

cc：障害が発生した世代番号（2けたの10進形式）

dd....dd：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)該当するファイルを障害状態にして続行します。

ファイルが複数個存在する場合，ほかのファイルに対する読み込みを続行します。また，使用できるすべてのファイルで障害が発生した場合は，KFCA02114-Eメッセージを出力してOpenTP1を停止します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

ファイルの領域を超えるレコード入力要求が発生しました。

保守員に連絡してください。

70

I/Oエラーが発生しました。

エラーが発生した原因を調査し対策してください。

201

203

206

208

チェックポイントダンプファイルの入力でエラーを検出しました。

保守員に連絡してください。

KFCA02125-W

aa....aaサービスに対するチェックポイントダンプファイルの書き込み時，障害が発生しました。

ファイルグループ名：bb....bb　世代番号＝cc

理由コード＝dd....dd

aa....aa：障害が発生したサービス名

bb....bb：障害が発生したファイルグループ名（8文字以内）

cc：障害が発生した世代番号（2けたの10進形式）

dd....dd：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)該当するファイルを障害状態にして続行します。

ファイルが複数個存在する場合，ほかのファイルに対する書き込みを続行します。また，使用できるすべてのファイルで障害が発生した場合は，KFCA02115-Eメッセージを出力してOpenTP1を停止します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

ファイルの領域を超えるレコード出力要求が発生しました。

保守員に連絡してください。

70

DCFILER_IO

I/Oエラーが発生しました。

エラーが発生した原因を調査し対策してください。

95

要求したレコード数分のチェックポイントダンプがファイルに書き込めません。

保守員に連絡してください。

202

204

207

209

チェックポイントダンプファイルの出力でエラーを検出しました。

保守員に連絡してください。

KFCA02126-E

aa....aaサービスのファイルグループの数が不足しています。

使用可能ファイルグループ数＝bbb

保証世代数＝cc

aa....aaサービスのファイルグループの数が，（保証世代数＋1）を満たしていません。

aa....aa：サービス名

bbb：使用可能ファイルグループ数（3けた以内の10進形式）

cc：保証世代数（2けた以内の10進形式）

(Ｓ)aa....aaサービスに対するチェックポイントダンプの取得を中断します。

〔対策〕このメッセージの前に出力される，次に示すメッセージを基に原因を調査してください。

KFCA02122-W

KFCA02124-W

KFCA02127-W

KFCA02127-W

aa....aaサービスのチェックポイントダンプファイル容量が不足しているため使用できません

ファイルグループ名：bb....bb

ファイル容量＝cc....cc

チェックポイントダンプ要求サイズ＝dd....dd

aa....aaサービスのチェックポイントダンプファイル容量が不足しているので，使用できません。チェックポイントダンプを二重化して運用している場合は，A系またはB系のうち，小さい方のサイズが不足しています。

aa....aa：サービス名

bb....bb：ファイルグループ名（8文字以内）

cc....cc：チェックポイントダンプファイルの容量（レコード数）

dd....dd：チェックポイントダンプファイルの要求レコード数

(Ｓ)該当するファイルグループをクローズして，処理を続行します。片系運転ができる場合，他方の系の容量が十分あればファイルグループをクローズしません。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕bb....bbに示すファイルグループに対応する物理ファイルのサイズを調査してください。

KFCA02128-E

コマンドで指定されたサーバ名が不正です。

サーバ名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：サーバ名

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)サーバ名を正しく入力して，コマンドを再度実行してください。

KFCA02129-E

コマンドで指定されたチェックポイントダンプファイルグループ名が不正です。　ファイルグループ名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：ファイルグループ名（8文字以内）

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)ファイルグループ名を正しく入力して，コマンドを再度実行してください。

KFCA02130-E

コマンドで指定された-sオプションの指定内容に誤りがあります。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)-sオプションを正しく指定して，コマンドを再度実行してください。

KFCA02131-E

コマンドで指定された-gオプションの指定内容に誤りがあります。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)-gオプションを正しく指定して，コマンドを再度実行してください。

KFCA02132-E

障害発生のためコマンド処理を中止します。

理由コード＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージログファイルに出力されているエラーメッセージを調査し，対策してください。

理由コード

意味

対策

2

共用メモリ関数でパラメタエラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

3

要求されたセグメントサイズが共用メモリ全体のプールサイズより大きいです。

定義で指定した共用メモリサイズを見直してください。

4

他プロセスの確保したセグメントを共用しようとしましたが，まだ他プロセスに確保されていません。

OpenTP1の提供するコマンドでジャーナル／チェックポイントダンプサービスの実行状態を調べ，オンライン状態になってからコマンドを再度実行してください。

5

関数の実行順序エラーが発生しました。

6

共用メモリプールの容量が十分ではありません。

定義で指定した共用メモリサイズを見直してください。

7

共用メモリプールの排他処理に失敗しました。

保守員に連絡してください。

11

引数誤り

保守員に連絡してください。

12

関数の入力順序エラーが発生しました。

13

致命的，または予期しないエラーが発生しました。

−

14

メモリ不足

メモリの使用量を見直してください。

15

ネットワーク障害が発生しました。

次の手順でエラー原因を調査し，対策してください。

(1)OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べてください。

(2)OpenTP1の提供するコマンドで各サーバの実行状態を調べてください。

16

送受信タイムアウト

17

入力パラメタ長が限界値を超えています。

18

返ってきた応答がコール元のエリアに入りきりません。

19

該当するサービスは未登録です。

20

サーバは終了中です。

21

該当するサービスを提供するプロセスがありません。

22

25

予期しないエラーが発生しました。

23

RPC環境が開始されていません。

26

ネーム情報の検索エラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

27

引数の指定に誤りがあります。

保守員に連絡してください。

28

プロセス固有メモリが確保できません。

メモリの使用量を見直してください。

29

関数と共用メモリ間，または関数とデーモン間のバージョンが不一致です。

次の手順でエラー原因を調査し，対策してください。

(1)OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べてください。

(2)OpenTP1の提供するコマンドで各サーバの実行状態を調べてください。

31

関数のパラメタエラーが発生しました。

32

関数の入力順序エラーが発生しました。

35

タイムアウト

36

ネットワーク障害が発生しました。

37

namデーモンでサービス情報を検索する必要が生じました（クライアントマシン）が，namデーモンが開始処理，終了処理，または停止中のどれかです。

40

キー値がすでに存在しています。

ステータスサービスの定義，または初期化を見直してください。

41

I/Oエラー

I/Oエラーの発生した原因を調査し，対策してください。

42

オフセット＋レングスが確保領域の範囲外です。

保守員に連絡してください。

43

作業領域が確保できません。

メモリの使用量を見直してください。

44

バッファ面数不足

ステータスサービス定義を見直してください。

45

要求サイズ分のレコードを確保できませんでした（ステータスファイル容量不足）。

46

キー値に該当するレコードがありません。

保守員に連絡してください。

47

ステータスサーバが動作中ではありません。

OpenTP1の提供するコマンドでサーバの実行状態を調べてください。

48

オフセットが確保領域の範囲外です。

保守員に連絡してください。

49

パラメタ形式不正

保守員に連絡してください。

50

プロセス間通信エラー

OpenTP1の提供するコマンドでサーバの実行状態を調べてください。

51

要求サイズが誤っています。

保守員に連絡してください。

52

スワップ処理エラー

53

プロトコルバージョンエラー

54

確保済みのキー値でサイズが異なります。

保守員に連絡してください。

80

84

86

87

配列の大きさとして指定された（した）値が定義の最大値を超えています。

保守員に連絡してください。

81

82

領域を確保できません。

メモリの使用量を見直してください。

83

データ変換中にエラーが発生しました。

保守員に連絡してください。

85

関数から受信した電文が短いため，引数に分解できません。

96

プログラム内部矛盾

97

ファイルサイズ不正

チェックポイントダンプファイルのサイズを見直してください。

98

CPD I/Oエラー

エラーが発生した原因を調査し，対策してください。

（凡例）−：該当しません。

KFCA02133-I

チェックポイントダンプサービスaa....aaを準備中です。

aa....aa：チェックポイントダンプI/Oプロセスのサーバ名

KFCA02134-I

チェックポイントダンプサービスaa....aaを開始しました。

aa....aa：サーバ名

KFCA02135-E

定義ファイルaa....aaに指定したファイルグループ名bb....bbはcc....cc定義ファイルで既に定義されています。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：ファイルグループ名（8文字以内）

cc....cc：すでにファイルグループ名が定義されている定義ファイル名（63文字以内）

(Ｓ)解析処理を続行し，解析処理終了時チェックポイントダンプ開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕二重定義となっているファイルグループ名を訂正してください。

KFCA02136-E

定義ファイルaa....aaに指定した要素ファイル名bb....bbはcc....cc定義ファイルで既に定義されています。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：要素ファイル名（8文字以内）

cc....cc：すでに要素ファイル名が定義されている定義ファイル名（63文字以内）

(Ｓ)解析処理を続行し，解析終了後チェックポイントダンプ開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕二重定義となっている要素ファイル名を訂正してください。

KFCA02137-E

定義ファイルaa....aaに指定した物理ファイル名bb....bbはcc....cc定義ファイルで既に定義されています。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：物理ファイル名（63文字以内）

cc....cc：すでに定義している定義ファイル名（63文字以内）

(Ｓ)解析処理を続行し，解析終了後チェックポイントダンプ開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕二重定義となっている物理ファイル名を訂正してください。

KFCA02138-E

定義ファイルaa....aaに削除したコマンド定義があります。

チェックポイントダンプ再開始時，定義ファイルの内容に，正常開始時の定義から削除したコマンド定義があります。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

(Ｓ)解析処理を続行し，解析終了後チェックポイントダンプ開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕削除したコマンド形式を追加してください（正常開始時に指定したコマンドは，すべて指定するよう訂正してください）。

KFCA02139-E

定義ファイルaa....aaに削除したファイルグループ名bb....bbのコマンドがあります。

チェックポイントダンプ再開始時，定義ファイルの内容に，正常開始時の定義から削除したファイルグループ名があります。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：ファイルグループ名（8文字以内）

(Ｓ)解析処理を続行し，解析終了後チェックポイントダンプ開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕削除した世代の定義を回復し，正常開始時と同じにしてください。

KFCA02140-E

定義ファイルaa....aaに削除した要素ファイル名bb....bbのコマンドがあります。

チェックポイントダンプ再開始時，定義ファイルの内容に，正常開始時に定義から削除した要素ファイル名があります。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：要素ファイル名（8文字以内）

(Ｓ)解析処理を続行し，解析終了後チェックポイントダンプ開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕削除した要素の定義を回復し，正常開始時と同じにしてください。

KFCA02141-E

定義ファイルaa....aaのjnladdfgに指定したファイルグループ名bb....bbは同定義で既に定義されています。

レコード番号＝cc....cc

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：ファイルグループ名（8文字以内）

cc....cc：エラーが発生した定義ファイル中のレコード番号（10けた以内の数字）

(Ｓ)解析処理を続行し，解析終了後チェックポイントダンプ開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕二重定義となっているファイルグループ名を訂正してください。

KFCA02142-E

定義ファイルaa....aaのjnladdpfに指定した要素ファイル名bb....bbは同定義で既に定義されています。

レコード番号＝cc....cc

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：要素ファイル名（8文字以内）

cc....cc：エラーが発生した定義ファイル中のレコード番号（10けた以内の数字）

(Ｓ)解析処理を続行し，解析終了後チェックポイントダンプ開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕二重定義となっている要素ファイル名を訂正してください。

KFCA02143-E

定義ファイルaa....aaのjnladdpfに指定した物理ファイル名bb....bbは同定義で既に定義されています。

レコード番号：cc....cc

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：物理ファイル名（63文字以内）

cc....cc：エラーが発生した定義ファイル中のレコード番号（10けた以内の数字）

(Ｓ)解析処理を続行し，解析終了後チェックポイントダンプ開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕二重定義となっている物理ファイル名を訂正してください。

KFCA02144-E

定義ファイルaa....aaに指定したjnladdfgにファイルグループ名の指定がありません。　レコード番号＝bb....bb

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル中のレコード番号（10けた以内の数字）

(Ｓ)解析処理を続行し，解析終了後チェックポイントダンプ開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルの記述内容を確認し，訂正してください。

KFCA02145-E

定義ファイルaa....aaに指定したjnladdpfにファイルグループ名の指定がありません。　レコード番号＝bb....bb

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル中のレコード番号（10けた以内の数字）

(Ｓ)解析処理を続行し，解析終了後チェックポイントダンプ開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルの記述内容を確認し，訂正してください。

KFCA02146-E

定義ファイルaa....aaに指定したjnladdpfに要素ファイル名の指定がありません。　レコード番号：bb....bb

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル中のレコード番号（10けた以内の数字）

(Ｓ)解析処理を続行し，解析終了後チェックポイントダンプ開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルの記述内容を確認し，訂正してください。

KFCA02147-E

定義ファイルaa....aaに指定したjnladdpfに物理ファイル名の指定がありません。　レコード番号：bb....bb

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル中のレコード番号（10けた以内の数字）

(Ｓ)解析処理を続行し，解析終了後チェックポイントダンプ開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルの記述内容を確認し，訂正してください。

KFCA02148-E

定義ファイルaa....aaに指定したjnladdpfに該当するファイルグループ名が定義されていません。　レコード番号：bb....bb

チェックポイントダンプ再開始時，定義ファイルのjnladdpfコマンド中で指定されたファイルグループ名がjnladdfgコマンドで定義されていません。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した定義ファイル中のレコード番号（10けた以内の数字）

(Ｓ)解析処理を続行し，解析終了後チェックポイントダンプ開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルの記述内容を確認し，訂正してください。

KFCA02149-E

定義ファイルaa....aaにONL指定のjnladdfgが不足しています。

チェックポイントダンプ開始時，定義ファイル中にONL指定のjnladdfgの数が（有効保証世代数＋1）を満たしていません。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

(Ｓ)解析処理を続行し，解析終了後チェックポイントダンプ開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルの記述内容を確認し，訂正してください。

KFCA02150-E

定義ファイルaa....aaのjnl_objservernameにサーバ名が指定されていません。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

(Ｓ)解析処理を続行し，解析終了後チェックポイントダンプ開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルの記述形式を確認し，訂正してください。

KFCA02151-I

チェックポイントダンプサービスaa....aaを回復中です。

aa....aa：チェックポイントダンプI/Oプロセスのサーバ名（8文字以内）

KFCA02152-I

チェックポイントダンプサービスaa....aaを終了中です。

aa....aa：チェックポイントダンプI/Oプロセスのサーバ名（8文字以内）

KFCA02153-E

定義ファイルaa....aaのjnladdfgの指定数が上限を超えています。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

(Ｓ)チェックポイントダンプの開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕世代数を30以下に訂正してください。

KFCA02154-E

定義ファイルaa....aaのjnladdfg -g bb....bbに対応するjnladdpfが複数指定されています。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：jnladdpfが複数指定されたファイルグループ名（8文字以内）

(Ｓ)チェックポイントダンプの開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕要素数を1世代1要素に訂正してください。

KFCA02155-E

定義ファイルaa....aaのjnladdpfの指定数が上限を超えています。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

(Ｓ)チェックポイントダンプの開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルの記述内容を確認し，訂正してください。

KFCA02156-E

定義ファイルaa....aaのjnladdfg -g bb....bbに対するjnladdpfがありません。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：jnladdfg文で指定したファイルグループ名（8文字以内）

(Ｓ)チェックポイントダンプの開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルの記述内容を確認し，訂正してください。

KFCA02157-E

チェックポイントダンプサービスの開始又は終了中，共用メモリ障害が発生しました。　理由コード＝aa....aa

関数名：bb....bb

aa....aa：理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

bb....bb：エラーが発生した関数名

(Ｓ)チェックポイントダンプの開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

4

共用メモリのアクセスができません。

保守員に連絡してください。

6

共用メモリプールの容量が要求を満たすのに不十分

定義で指定した共用メモリサイズを見直してください。

KFCA02158-E

チェックポイントダンプサービスの開始又は終了中，ステータスファイルに障害が発生しました。　理由コード＝aa....aa

関数名：bb....bb

aa....aa：理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

bb....bb：エラーが発生した関数名

(Ｓ)チェックポイントダンプの開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

41

I/Oエラー

I/Oエラーの発生した原因を調査し対策してください。

43

作業領域が確保できません。

メモリの使用量を見直してください。

44

バッファ面数不足

ステータスサービスの定義内容を見直してください。

45

要求サイズ分のレコードを確保できません（ステータスファイル容量不足）。

47

ステータスサーバが動作中ではありません。

OpenTP1の提供するコマンドでサーバの実行状態を調べてください。

50

プロセス間通信エラー

エラー原因を調査し，対策後システムを再度起動してください。

52

スワップ処理エラー

KFCA02159-E

チェックポイントダンプサービスの開始又は終了中，メモリ不足が発生しました。

(Ｓ)チェックポイントダンプの開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OSメモリ資源が不足していないか確認し，不要な資源は解放してください。または，定義で指定した共用メモリサイズを見直し，対策後，再度起動してください。

KFCA02160-E

チェックポイントダンプサービスの開始又は終了中，システムサービスへの要求で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa

関数名：bb....bb

aa....aa：理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

bb....bb：エラーが発生した関数名

(Ｓ)チェックポイントダンプの開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

72

ステータス書き込みエラー

エラーの発生した原因を調査し対策してください。

73

ステータス読み込みエラー

74

該当するサーバの定義解析エラー

定義ファイルを見直し，正しく設定したあとシステムを再度起動してください。

75

正常終了，計画停止時にサーバがダウンしました。または，サーバダウン中です。

エラーの発生した原因を調査し対策してください。

77

メモリ不足

メモリ使用量を見直してください。

78

強制停止しようとしましたが，サーバはクリティカル状態です。

エラーの発生した原因を調査し，対策してください。

79

プロセス間通信エラー

エラーの発生した原因を調査し対策してください。

KFCA02161-W

aa....aaサービスのチェックポイントダンプ取得契機をスキップしました。　スキップ回数＝bb....bb　ジャーナル世代番号＝cc....cc 要因コード＝ddd−ee

ジャーナルファイルのスワップが発生したか，または，システムジャーナル定義のjnl_cdintervalオペランドに指定したジャーナルブロック数を超えてジャーナルを取得したため，チェックポイントダンプを取得する契機になりました。しかし，前回のジャーナルファイルスワップによってチェックポイントダンプを取得中なので，チェックポイントダンプ取得契機をスキップしました。

aa....aa：サービス名

bb....bb：チェックポイントダンプ取得契機をスキップした回数の累計（10進形式）

cc....cc：チェックポイントダンプ取得契機をスキップしたジャーナル世代番号（16進形式）

ddd：チェックポイントダンプ取得契機をスキップした要因コード

ee：保守情報

〔対策〕このメッセージは，ジャーナルファイルのスワップ間隔が短い，またはユーザプログラムのトランザクションに対するコミットが遅い場合に出力します。このメッセージが頻繁に出力される場合は，システムジャーナルサービス定義中のjnl_cdintervalオペランドの値を大きくする，またはジャーナルファイルの容量を大きくするなどの対策を実施してください。それでも頻繁に出力される場合は，ユーザプログラムを見直してください。

このメッセージを出力しても交代用のジャーナルファイルが十分に用意してあれば，オンラインの続行，および再開始に支障はありません。ただし，再開始時間が多少遅くなることがあります。

要因コードとその意味を次の表に示します。

要因コード

意味

000

チェックポイントダンプ取得処理以外

A01

有効化チェック処理中

A02

有効化処理中

D01

データI/O処理中

S01

区切りチェック処理中

このメッセージが出力されるかどうかは，チェックポイントダンプサービス定義のcpd_message_id_change_levelオペランドの指定に従います。cpd_message_id_change_levelオペランドについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

KFCA02162-E

チェックポイントダンプサービスのサービス数が上限を超えています。

チェックポイントダンプサービスを使用するシステムサーバの数が10以上存在します。

(Ｓ)定義ファイルの解析を続行し，解析終了後チェックポイントダンプ開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルを見直してください。

KFCA02163-E

jnldfsv -cに指定した定義ファイル名aa....aaが重複しています。

aa....aa：指定した定義ファイル名

(Ｓ)定義ファイルの解析を続行し，その後開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ファイルを見直してください。

定義ファイル名としてcpdx（xは整数）を指定している場合は，別の名前に変更してください。

KFCA02164-E

コマンド処理において論理矛盾が発生しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕チェックポイントダンプの定義を調査，確認しコマンドを再度実行してください。

KFCA02165-I

チェックポイントダンプファイルのオープンコマンド処理が正常に終了しました。　　（Ｅ）

KFCA02166-I

チェックポイントダンプファイルのクローズコマンド処理が正常に終了しました。　　（Ｅ）

KFCA02167-W

コマンドで指定されたファイルグループは既にオープンされています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)jnllsコマンドを入力し，ファイル状態を確認してください。

KFCA02168-W

コマンドで指定されたファイルグループは既にクローズされています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)jnllsコマンドを入力し，ファイル状態を確認してください。

KFCA02169-E

チェックポイントダンプファイルのオープンに失敗しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)jnllsコマンドを入力し，ファイル状態を確認してください。また，メッセージログファイルに出力されるKFCA02122-Wメッセージを基に原因を調査してください。

KFCA02170-E

チェックポイントダンプファイルのクローズに失敗しました。　　（Ｅ）

理由コード＝aa....aa

aa....aa：理由コード（10けた以内の数字）

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

91

ファイルシステムでエラーが発生しました。

ログファイルに出力される次のメッセージを基にエラー原因を調査し，対策してください。

KFCA02123-W

99

有効ファイルに対してクローズ要求しています。

jnllsコマンドを実行してファイルの状態を確認してください。

100

I/O中のファイルに対してクローズ要求しています。

jnllsコマンドを実行して，最新のチェックポイントダンプファイルが現用（最新）ジャーナルをポイントしたことを確認してください。その後，コマンドを再度実行してください。

KFCA02171-E

作業領域が確保できないため，コマンド処理が実行できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

〔対策〕OSメモリ資源が不足していないか確認し，不要な資源は解放してください。または，定義で指定した共用メモリサイズを見直し，対策後，コマンド再度を入力してください。

KFCA02172-I

チェックポイントダンプファイルの表示情報がありません。　　（Ｅ）

jnllsコマンドで表示するチェックポイントダンプファイルの表示情報がありません。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)システムがオンライン作動中かを確認してください。またはチェックポイントダンプが管理するシステムサービスの有無を確認し，コマンドを再度入力してください。

KFCA02173-E

チェックポイントダンプ処理でステータスファイル障害が発生しました。　理由コード＝aa....aa

aa....aa：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)チェックポイントダンプ処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

40

キー値がすでに存在しています。

ステータスサービスの定義，または初期化を見直してください。

41

I/Oエラー

I/Oエラーの発生した原因を調査し，対策してください。

42

オフセット＋レングスが確保領域の範囲外です。

保守員に連絡してください。

43

作業領域が確保できません。

メモリの使用量を見直してください。

44

バッファ面数不足

ステータスサービス定義を見直してください。

45

要求サイズ分のレコードを確保できませんでした（ステータスファイル容量不足）。

46

キー値に該当するレコードがありません。

保守員に連絡してください。

47

ステータスサーバが動作中ではありません。

OpenTP1の提供するコマンドでサーバの実行状態を調べてください。

48

オフセットが確保領域の範囲外です。

保守員に連絡してください。

49

パラメタ形式不正

50

プロセス間通信エラー

OpenTP1の提供するコマンドでサーバの実行状態を調べてください。

51

要求サイズが誤っています。

保守員に連絡してください。

52

スワップ処理エラー

53

プロトコルバージョンエラー

54

確保済みのキー値でサイズが異なります。

91

ファイルシステムでエラーが発生しました。

ログファイルに出力されるKFCA02123-Wメッセージを基に，エラー原因を調査し，対策してください。

99

有効ファイルに対してクローズ要求を出しています。

jnllsコマンドを入力して，該当するファイルの状態を確認してください。

100

I/O中のファイルに対して，クローズ要求を出しています。

jnllsコマンドを入力して，最新のチェックポイントダンプファイルが，現用ジャーナルをポイントしたことを確認してから，コマンドを再度実行してください。

KFCA02174-E

チェックポイントダンプファイルの内容が不正です。

ファイルグループ名：aa....aa

aa....aa：不正を検出したファイルグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕原因を調査し，対策してください。原因として次の二つが考えられます。

ファイルヘッダの内容がチェックポイントダンプではありません。

ファイル中の回復するダンプ情報が不正です。

KFCA02175-E

定義ファイルaa....aaのjnl_objservernameに指定したサーバ名はbb....bb定義ファイルで既に定義されています。

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名（63文字以内）

bb....bb：すでにサーバ名が定義されている定義ファイル名称（63文字以内）

(Ｓ)解析処理を続行し，解析処理終了時チェックポイントダンプ開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕二重定義となっているサーバ名を訂正してください。

KFCA02176-I

次回の取得先となるチェックポイントダンプファイルがありません。

(Ｏ)予備のファイルをオープンし，次回のチェックポイントダンプ取得に備えてください。

KFCA02177-I

aa....aaサービスの回復に必要なチェックポイントダンプファイルが不足しているため，全ファイルをオープンします。

aa....aa：サービス名

KFCA02178-I

aa....aaサービスのチェックポイントダンプ取得中に有効化遅れが発生しました。　回数＝bb....bb

aa....aa：有効化遅れが発生したサービス名

bb....bb：有効化待ちのインタバル回数

KFCA02179-I

aa....aaサービスのチェックポイントダンプ取得契機をスキップしました。　スキップ回数＝bb....bb　ジャーナル世代番号＝cc....cc 要因コード＝ddd−ee

ジャーナルファイルのスワップが発生したか，または，システムジャーナル定義のjnl_cdintervalオペランドに指定したジャーナルブロック数を超えてジャーナルを取得したため，チェックポイントダンプを取得する契機になりました。しかし，前回のジャーナルファイルスワップによってチェックポイントダンプを取得中なので，チェックポイントダンプ取得契機をスキップしました。

aa....aa：サービス名

bb....bb：チェックポイントダンプ取得契機をスキップした回数の累計（10進形式）

cc....cc：チェックポイントダンプ取得契機をスキップしたジャーナル世代番号（16進形式）

ddd：チェックポイントダンプ取得契機をスキップした要因コード

要因コードを表に示します。

ee：保守情報

〔対策〕このメッセージは，ジャーナルファイルのスワップ間隔が短い，またはユーザプログラムのトランザクションに対するコミットが遅い場合に出力します。このメッセージが頻繁に出力される場合は，システムジャーナルサービス定義中のjnl_cdintervalオペランドの値を大きくする，またはジャーナルファイルの容量を大きくするなどの対策を実施してください。それでも頻繁に出力される場合は，ユーザプログラムを見直してください。

このメッセージを出力しても交代用のジャーナルファイルが十分に用意してあれば，オンラインの続行，および再開始に支障はありません。ただし，再開始時間が多少遅くなることがあります。

要因コード

意味

000

チェックポイントダンプ取得処理以外

A01

有効化チェック処理中

A02

有効化処理中

D01

データI/O処理中

S01

区切りチェック処理中

このメッセージが出力されるかどうかは，チェックポイントダンプサービス定義のcpd_message_id_change_levelオペランドの指定に従います。cpd_message_id_change_levelオペランドについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

KFCA02180-I

チェックポイントダンプサービスaa....aaを終了しました。

aa....aa：サービス名

KFCA02181-E

aa....aaサービスの回復に使用するチェックポイントダンプファイルがありません。

aa....aa：サービス名

(Ｓ)メッセージKFCA02102-Eを出力し，OpenTP1を停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージまでに出力されたエラーメッセージの内容を確認するとともに，前回オンラインで使用していたチェックポイントダンプファイルを使用しているか確認したうえで，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA02182-E

メモリ不足が発生しました。

サイズ＝aa....aa　領域種別：bb....bb

aa....aa：確保しようとしたサイズ（10けた以内の数字）

bb....bb：メモリ不足が発生した領域の種別（15文字以内の英数字）

STATIC_SHMPOOL：静的共用メモリ

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

〔対策〕システム定義を見直し，対策後，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA02183-I

aa....aaサービスのチェックポイントダンプをbb....bbに取得しました。　ジャーナル情報：cc....cc，dd....dd，ee....ee

aa....aa：サービス名（8文字以内）

bb....bb：取得先となったチェックポイントダンプファイルのファイルグループ名（8文字以内）

cc....cc：ジャーナルファイルのファイルグループ名（8文字以内）

dd....dd：ジャーナルファイルの世代番号（8けたの16進形式）

ee....ee：ジャーナルファイルのブロック番号（8けたの16進形式）

KFCA02184-E

ファイルグループの数が不足しているためクローズできません。　　（Ｅ）

該当するファイルグループをクローズすることで，チェックポイントダンプファイルグループの数が有効保証世代数＋1を満たさなくなるため，クローズできません。

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)jnllsコマンドを入力し，ファイル状態を確認してください。

KFCA02185-I

aa....aaサービスをファイルグループ名bb....bbのチェックポイントダンプで回復しました。

aa....aa：サービス名

bb....bb：ファイルグループ名

KFCA02186-W

aa....aaサービスを有効なチェックポイントダンプで回復できませんでした。

aa....aa：サービス名（8文字以内）

(Ｓ)有効世代より前に逆戻りして，読み込みできるチェックポイントダンプからの回復を試みます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕有効保証世代の読み込みができなくなった原因を調査し，対策してください。

KFCA02187-I

aa....aaサービスのチェックポイントダンプファイル数が不足したため，縮退運転に切り替えます。

aa....aa：サービス名

〔対策〕このメッセージの前に出力されるメッセージを基に原因を調査してください。

KFCA02188-I

aa....aaサービスのチェックポイントダンプファイル数が確保できたため，通常運転に切り替えます。

aa....aa：サービス名

KFCA02189-W

aa....aaサービスに対するチェックポイントダンプサービスは縮退運転中です。至急，対策してください。

aa....aa：サービス名

〔対策〕このメッセージの前に出力されるメッセージを基に原因を調査してください。

KFCA02190-E

定義ファイルaa....aaのjnladdfgのONL指定数が上限を超えています。

aa....aa：チェックポイントダンプサービス定義名

(Ｓ)OpenTP1システムを停止します。

(Ｏ)定義ファイル中のONL指定のjnladdfgコマンドを30個以内にして，OpenTP1を再度開始してください。

KFCA02191-E

コマンドで指定された-aオプションの指定内容に誤りがあります。

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)-aオプションを正しく指定し，コマンドを再度実行してください。

KFCA02192-W

コマンドで指定されたファイルグループには既に物理ファイルが割当てられています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)割り当てるファイルグループを確認し，コマンドを再度実行してください。

KFCA02193-E

コマンドで指定されたチェックポイントダンプ物理ファイル名が不正です。　物理ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：物理ファイル名

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)物理ファイル名を確認し，再度コマンドを実行してください。

KFCA02194-I

aa....aaサービスに対するチェックポイントダンプファイルグループに，物理ファイルを割当てました。

ファイルグループ名：bb....bb，物理ファイル名：cc....cc

aa....aa：サービス名

bb....bb：ファイルグループ名

cc....cc：物理ファイル名

KFCA02200-E

aa....aaサービスに対してトランザクションジャーナルサービスを提供できません。理由コード＝bbbb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：サーバ名（8文字以内の英数字）

bbbb：理由コード（4けたの数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策後，再度OpenTP1を起動してください。

理由コード

意味

対策

0001

プロセスメモリ不足発生

プロセス数を少なくし，再度OpenTP1を起動してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

0100

共用メモリ不足発生

共用メモリの見積もり計算をし，システム環境定義の共用メモリサイズを適切な数値に設定し直してから，OpenTP1を起動してください。

1001

ステータスファイルの書き込み失敗

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

KFCA02210-E

メモリ不足が発生しました。サイズ＝aaaaaaaaaaバイト

領域種別：bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

aaaaaaaaaa：確保しようとした領域のサイズ（10けた以内の数字）

bb....bb：メモリ不足が発生した領域の種別（15文字以内の英数字）

STATIC_SHMPOOL：静的共用メモリ

DYNAMIC_SHMPOOL：動的共用メモリ

PROCESS：プロセス固有メモリ

(Ｓ)処理を中止します。

〔対策〕

〈メモリ不足が発生した領域の種別が共用メモリの場合〉

定義の指定値を見直し，対策後，再度実行してください。

〈メモリ不足が発生した領域の種別がプロセス固有メモリの場合〉

プロセス数を見直し，対策後，再度実行してください。

〈繰り返し発生する場合〉

保守員に連絡してください。

KFCA02211-E

aaaのファイル操作でbb....bbエラーが発生しました。

ファイル名：cc....cc，理由コード＝dddd　　（Ｌ＋Ｅ）

aaa：ファイル種別

trf：トランザクションリカバリジャーナルファイル

tsi：トランザクションステータス情報ファイル（内部処理用ファイル）

tti：トランザクション障害情報ファイル（内部処理用ファイル）

unl：アンロードジャーナルファイル

bb....bb：エラーとなったシステムコール（open，close，write，read，stat，fcntl，lseek）

cc....cc：ファイルのフルパス名（63文字以内）

dddd：理由コード（4けたの数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)このファイルに対する処理を中止します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0150

ファイル名不正

ファイル名を見直してください。

0151

ファイルに対するアクセス権なし

ファイルに対するアクセス権を見直してください。

0152

ファイルを他プロセスで占有中

このファイルを使用しているプロセスの処理が終了したあと，再度コマンドを入力してください。

0153

入出力エラー発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

KFCA02220-E

ジャーナル不正を検知したため，トランザクションの回復ができません。　　（Ｌ＋Ｅ）

OpenTP1全面回復時に，ジャーナル不正を検知したため，トランザクションの回復を中止しました。ジャーナル不正の原因として考えられることを次に示します。

システムジャーナルファイル破壊

不正なシステムジャーナルファイルでOpenTP1全面回復処理をしようとした

(Ｓ)システムジャーナルサービス定義のjnl_rerun_read_error_switchオペランドの指定値がstopの場合，OpenTP1を停止します。

〔対策〕ジャーナルファイルを調査し，対策してください。

トランザクションの回復をするときには，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA02221-E

トランザクションリカバリジャーナルファイルでトランザクションの回復ができません。　　（Ｌ＋Ｅ）

システム全面回復時に，トランザクションリカバリジャーナルファイルからトランザクションの回復に失敗しました。

(Ｓ)システムジャーナルサービス定義のjnl_rerun_read_error_switchオペランドの指定値がstopの場合，OpenTP1を停止します。

〔対策〕システムの状態を回復し，OpenTP1を正常開始してください。

KFCA02222-E

aa....aaサービスの回復に必要なトランザクションステータス情報を出力できません。理由コード＝bbbb　　（Ｌ＋Ｅ）

該当するサービスの回復に必要なトランザクションステータスをファイルに取得しようとしましたが，失敗しました。

aa....aa：サーバ名（8文字以内の英数字）

bbbb：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)該当するサービスを異常終了します。

(Ｏ)以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。その後，再度該当するサービスを起動してください。

理由コード

意味

対策

0001

プロセスメモリ不足発生

プロセス数を少なくし，再度OpenTP1を起動してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

0052

ファイル操作失敗

KFCA02211-Eの理由コードによって，失敗した原因を調査して，対策してください。

0056

環境変数不正

環境変数に正しい値を設定して，再度実行してください。

KFCA02223-E

aa....aaサービスの回復に必要なトランザクションステータス情報を入力できません。理由コード＝bbbb　　（Ｌ＋Ｅ）

該当するサービスの回復に必要なトランザクションステータスをファイルに取得しようとしましたが，失敗しました。

aa....aa：サーバ名（8文字以内の英数字）

bbbb：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)該当するサービスを異常終了します。

(Ｏ)以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。その後，再度該当するサービスを起動してください。

理由コード

意味

対策

0001

プロセスメモリ不足発生

プロセス数を少なくし，再度OpenTP1を起動してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

0052

ファイル操作失敗

KFCA02211-Eの理由コードによって，失敗した原因を調査して，対策してください。

0056

環境変数不正

環境変数に正しい値を設定して，再度実行してください。

KFCA02230-W

トランザクション障害情報ファイルを作成しました。jnlmkrfコマンドによってトランザクションリカバリジャーナルファイルを回復してください。　　（Ｌ＋Ｅ）

トランザクションリカバリジャーナルファイルの回復に必要なトランザクション障害情報の作成に成功しました。

(Ｏ)このメッセージ出力後，jnlmkrfコマンドでトランザクションリカバリジャーナルファイルを回復してください。

KFCA02231-E

トランザクション障害情報を出力できません。

理由コード＝aaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

トランザクションリカバリジャーナルファイルの回復に必要なトランザクション障害情報の出力に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)一定間隔でトランザクション障害情報ファイルの作成をリトライします。

(Ｏ)このメッセージ以前に出力された障害メッセージによって対策してください。対策できない場合，システムダウンしてからシステム状態を回復してください。

理由コード

意味

対策

0001

プロセスメモリ不足発生

プロセス数を少なくし，再度OpenTP1を起動してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

0052

ファイル操作失敗

KFCA02211-Eの理由コードによって，失敗した原因を調査して，対策してください。

0056

環境変数不正

環境変数に正しい値を設定して，再度実行してください。

KFCA02232-E

トランザクション障害情報を入力できません。

理由コード＝aaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

トランザクションリカバリジャーナルファイルの回復に必要なトランザクション障害情報の入力に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)一定間隔でトランザクション障害情報ファイルの作成をリトライします。

(Ｏ)このメッセージ以前に出力された障害メッセージによって対策してください。対策できない場合，システムダウンしてからシステム状態を回復してください。

理由コード

意味

対策

0001

プロセスメモリ不足発生

プロセス数を少なくし，再度OpenTP1を起動してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

0052

ファイル操作失敗

KFCA02211-Eの理由コードによって，失敗した原因を調査して，対策してください。

0056

環境変数不正

環境変数に正しい値を設定して，再度実行してください。

KFCA02233-W

トランザクションリカバリジャーナルファイルにジャーナルを出力できません。理由コード＝aaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

aaaa：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)このメッセージ以前に出力された障害メッセージによって対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

プロセスメモリ不足発生

プロセス数を少なくし，再度OpenTP1を起動してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

0011

トランザクション数オーバ

トランザクション数とトランザクションリカバリジャーナルファイルを取得するプロセス数を見直して，定義を変更してください。

0014

定義エラー

系切り替え機能使用時は，トランザクションリカバリジャーナルファイル機能は使用できません。ユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義でtrf_put=Yと指定しないでください。

0052

ファイル操作失敗

KFCA02211-Eの理由コードによって，失敗した原因を調査して，対策してください。

0056

環境変数不正

環境変数に正しい値を設定して，再度実行してください。

0100

テーブル不足

トランザクション制御用テーブル不足が発生しました。負荷減少後，再度実行してください。または，トランザクションサービス定義のtrn_tran_process_countの指定値を大きくしてから，OpenTP1を再起動してください。

KFCA02234-W

トランザクションリカバリジャーナルファイルからジャーナルを入力できません。理由コード＝aaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

aaaa：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)このメッセージ以前に出力された障害メッセージによって対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

プロセスメモリ不足発生

プロセス数を少なくし，再度OpenTP1を起動してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

0052

ファイル操作失敗

KFCA02211-Eの理由コードによって，失敗した原因を調査し，対策してください。

0056

環境変数不正

環境変数に正しい値を設定して，再度実行してください。

KFCA02250-I

トランザクションジャーナルサービスを準備中です。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA02251-I

トランザクションジャーナルサービスを開始しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA02252-I

トランザクションジャーナルサービスを終了中です。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA02253-I

トランザクションジャーナルサービスを終了しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

KFCA02254-E

トランザクションジャーナルサービスを開始できません。

理由コード＝aaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

トランザクションジャーナルサービスの開始中に理由コードに示すエラーが発生しました。そのため，トランザクションジャーナルサービスを開始できません。

aaaa：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し，再度OpenTP1を起動してください。

理由コード

意味

対策

0001

プロセスメモリ不足発生

プロセス数を少なくし，再度OpenTP1を起動してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

0100

共用メモリ不足発生

共用メモリの見積もり計算をし，システム環境定義の共用メモリサイズを適切な数値に設定し直してから，OpenTP1を起動してください。

0200

定義解析開始処理でエラー発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

0201

トランザクションジャーナルサービス定義解析処理でエラー発生

0300

通信障害発生

0301

タイムアウト発生

0600

ネームサービスにサービス情報登録失敗

1000

ステータスファイルの読み込み失敗

1001

ステータスファイルの書き込み失敗

1002

ステータスファイルの確保に失敗

KFCA02255-E

トランザクションジャーナルサービスを終了中に障害が発生しましたが，このまま続行します。理由コード＝aaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

トランザクションジャーナルサービスの終了中に理由コードに示すエラーが発生しましたが終了処理を続行します。

aaaa：理由コード（4けたの数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し，次のOpenTP1起動時に備えてください。

理由コード

意味

対策

0001

プロセスメモリ不足発生

プロセス数を少なくし，再度OpenTP1を起動してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

0100

共用メモリ不足発生

共用メモリの見積もり計算をし，システム環境定義の共用メモリサイズを適切な数値に設定し直してから，OpenTP1を起動してください。

0601

ネームサービスにサービス情報削除失敗

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

1001

ステータスファイルの書き込み失敗

1003

ステータスファイルの解放に失敗

KFCA02256-E

トランザクションジャーナルサービスを続行することができません。理由コード＝aaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

aaaa：理由コード（4けたの数字）

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

〔対策〕理由コード一覧を基に対策し，再度OpenTP1を起動してください。

理由コード

意味

対策

2000

トランザクションジャーナルサービス用のチェックポイントダンプ入出力プロセスがありません。

チェックポイントダンプサービス定義，およびジャーナルサービス定義を見直し，対策後，OpenTP1を再起動してください。

2001

チェックポイントダンプ取得予約処理時にエラー発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策後，OpenTP1を再起動してください。

2002

チェックポイントダンプ読み込み失敗

2003

チェックポイントダンプ書き込み失敗

KFCA02270-E

トランザクションジャーナルサービスに対するaa....aaコマンドを実行できません。理由コード＝bbbb　　（Ｅ＋Ｓ）

aa....aa：コマンド名（8文字以内の英数字）

bbbb：理由コード（4けたの数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策後，必要であれば再度コマンドを入力してください。

理由コード

意味

対策

0001

プロセスメモリ不足発生

プロセス数を少なくし，再度OpenTP1を起動してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

0010

フラグ引数指定なし

フラグ引数を指定してください。

0050

アンロードジャーナルファイル不正

KFCA02280-Eの理由コードによって，失敗した原因を調査して，対策してください。

0051

トランザクションリカバリジャーナルファイル回復対象のトランザクションなし

−

0052

ファイル操作失敗

KFCA02211-Eの理由コードによって，失敗した原因を調査して，対策してください。

0053

ジャーナル世代抜け

アンロードジャーナルファイル名を確認してください。

0054

ジャーナルブロック不正

アンロードジャーナル作成時のプロセスが正常に終了しているか確認してください。

0055

ジャーナルレコード不正

−

0056

環境変数不正

環境変数に正しい値を設定して，再度実行してください。

0057

回復に必要なアンロードジャーナルファイルの指定なし

アンロードジャーナルファイル名を確認してください。

（凡例）−：該当しません。

KFCA02280-E

入力ジャーナルファイルに不正があります。

要因：aa....aa　ファイル名：bb....bb

世代番号＝cc....cc（dd....dd）　　（Ｅ）

入力ファイルとして指定したアンロードジャーナルファイルに不正があります。

aa....aa：要因を次に示します。

header label broken：ヘッダラベルが破壊されています。

invalid kind：システムジャーナルのアンロードジャーナルファイルではありません。

version mismatch：アンロードジャーナルファイルのバージョンがFRCの対象外です。

another online journal：別オンラインで取得したジャーナルのアンロードファイルがあります。

lack of journal：ジャーナル世代に抜けがあります。

bb....bb：アンロードジャーナルファイル名

〈要因が"header label broken","invalid kind","version mismatch"の場合〉

不正なアンロードジャーナルファイルのファイル名

〈要因が"lack of journal"の場合〉

抜けているジャーナル世代以降のジャーナルファイル内で世代番号が最小のアンロードジャーナルファイルのファイル名

〈要因が"another online journal"の場合〉

それより前に指定されたアンロードジャーナルファイルと異なるオンラインのアンロードジャーナルファイルのファイル名

cc....cc：ジャーナル世代番号（16進形式）

〈要因が"lack of journal"の場合〉

抜けているジャーナル世代以降で最小のジャーナル世代番号

〈そのほかの場合〉

**********

dd....dd：ジャーナル世代番号（16進形式）

〈要因が"lack of journal"の場合〉

抜けているジャーナル世代番号

〈そのほかの場合〉

**********

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)アンロードジャーナルファイル名の指定誤りがないか確認してください。

〔対策〕アンロードジャーナルファイル名を確認してください。ファイル名に不正がない場合，アンロードジャーナル作成時のプロセスが正常に終了しているかを確認してください。

KFCA02281-E

ジャーナルブロックに不正があります。

要因：aa....aa　ブロック番号＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：要因を次に示します。

block header broken：ブロックヘッダが壊れています。

invalid kind：データブロックではありません。

invalid block size：ブロックサイズが0，または最大ジャーナルブロック長より大きくなっています。

short of data：ブロックサイズ分のジャーナルデータがありません。

run ID mismatch：ジャーナルファイルのランIDと一致しません。

lack of block：ジャーナルブロックに抜けがあります。

block trailer broken：ブロックトレーラが壊れています。

invalid generation number：ジャーナル世代番号が不正です。

bb....bb：ジャーナルブロック番号（16進形式）

〈要因が"lack of block"の場合〉

抜けているジャーナルブロックのブロック番号

〈そのほかの場合〉

不正なジャーナルブロックのブロック番号

(Ｓ)処理を中断します。ただし，要因が"invalid kind"の場合，該当するジャーナルブロックを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕アンロードジャーナル作成時のプロセスが正常に終了しているかを確認してください。

KFCA02282-E

ジャーナルレコードに不正があります。

要因：aa....aa　レコード番号＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：要因を次に示します。

record header broken：レコードヘッダが壊れています。

version mismatch：レコードヘッダのバージョンが処理対象外です。

invalid record size：レコードサイズが0です。

short of data：レコードサイズ分のジャーナルデータがありません。

lack of record：ジャーナルレコードに抜けがあります。

bb....bb：ジャーナルレコードのレコード番号（16進形式）

〈要因が"record header broken"，または"short of data"の場合〉

不正なジャーナルレコードのレコード番号，または0

〈要因が"lack of record"の場合〉

抜けているジャーナルレコードのレコード番号

〈そのほかの場合〉

不正なジャーナルレコードのレコード番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕アンロードジャーナル作成時のプロセスが正常に終了しているかを確認してください。

KFCA02500-E

指定されたファイルは，DAMファイルのバックアップファイルではありません。　　（Ｅ）

damrstrコマンドで指定したバックアップファイルは，DAMファイルのバックアップファイルではありません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しいバックアップファイルを指定して，再度実行してください。

KFCA02501-E

DAMファイルのブロック長とバックアップファイルのブロック長が一致していません。

DAMファイルブロック長＝aaaaa

バックアップファイルブロック長＝bbbbb　　（Ｅ）

割り当て済みDAMファイルのブロック長とバックアップファイルのブロック長が一致していません。そのため，リストア処理が実行できません。

aaaaa：DAMファイルブロック長（10進形式）

bbbbb：バックアップファイルブロック長（10進形式）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)DAMファイルを割り当て直して再度実行してください。または，DAMファイルを削除したあと，再度実行してください。

KFCA02502-E

DAMファイルの容量が不足しています。バックアップファイルブロック数＝aa....aa DAMファイルに格納可能なブロック数＝bb....bb　　（Ｅ）

割り当て済みDAMファイルの容量がバックアップファイルの全ブロックを格納するための十分な領域がありません。

aa....aa：バックアップファイルブロック数（10進形式）

bb....bb：DAMファイルブロック数（10進形式）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)DAMファイルを割り当て直して再度実行してください。または，DAMファイルを削除したあと，再度実行してください。

KFCA02503-E

バックアップファイルに格納されているブロック数が誤っています。格納されているブロック数＝aa....aa

格納されているべきブロック数＝bb....bb　　（Ｅ）

バックアップファイルに格納されているブロック数が，バックアップファイルのヘッダで管理しているブロック数と異なっています。

aa....aa：格納されているブロック数（10進形式）

bb....bb：ヘッダラベルに格納されているブロック数（10進形式）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)バックアップファイルを作成したときのdambkupコマンドが正常に終了しているか確認してください。

KFCA02504-E

リストア先に指定したカタログファイルが存在しません。　　（Ｅ）

コマンド引数に指定したリストア先カタログファイルが存在しないため，リストアできません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)存在するカタログファイルの名称を指定したあと，再度実行してください。

KFCA02505-E

リストア先にカタログファイルを指定しています。　　（Ｅ）

damrstrコマンドで指定した通常の物理ファイルのリストア先に，カタログファイルを指定しているため，リストアできません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)リストア先ファイル名に，通常の物理ファイルを指定したあと，再度実行してください。

KFCA02506-E

リストア先に物理ファイルが指定されています。　　（Ｅ）

damrstrコマンドで指定したカタログファイルのリストア先に，通常の物理ファイルを指定しているため，リストアできません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)リストア先ファイル名に，カタログファイルを指定したあと，再度実行してください。

KFCA02507-R

バックアップファイルとリストア先マルチファイルのブロック構成が異なっています。次の処理を選択して下さい。[t：停止g：続行]　　（Ｅ）

バックアップ時のマルチファイルと，リストア先に指定されたマルチファイルの間で，各物理ファイルのブロック構成が異なっています。

(Ｓ)tが入力された場合は処理を停止します。

gが入力された場合は処理を続行します。

(Ｏ)処理を停止する場合はtを，続行する場合はgを入力してください。

KFCA02508-I

使用方法：dambkup [-o | -d] [-c 一括処理ブロック数]

{バックアップ元 バックアップ先 | -s バックアップ元}　　（Ｅ）

dambkupコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA02509-I

使用方法：dambkup [-o | -d] [-c 一括処理ブロック数]

{バックアップ元　バックアップ先 | -s バックアップ元}　　（Ｓ）

dambkupコマンドの使用方法を示します。

KFCA02510-I

キャッシュレスアクセスのDAMファイルとして指定されている為，この行の指定を無視します。定義ファイル名：aa....aa bb....bb行目

DAMサービス定義のdamfileコマンドにキャッシュレス属性を指定しています。メッセージに出力した行（bb....bb）に指定したオプションは，キャッシュレス属性では使用できないオプションであるため，指定値を無視して処理を続行します。

aa....aa：DAMサービス定義ファイル名

bb....bb：無視した値が指定されている行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)DAMサービス定義のdamfileコマンドと，bb....bbに示された行に指定した定義，および指定した値を見直してください。

KFCA02511-W

DAMファイルに障害を検出しましたが，開始処理を続行します。障害が発生している物理ファイル名：aa....aa　保守情報：bb....bb

damfile定義コマンドに指定したDAMファイルに障害が発生していますが，DAMサービスの正常開始処理を続行します。このDAMファイルは障害閉塞になります。

aa....aa：DAMファイル名

bb....bb：保守情報

(Ｓ)メッセージに表示したDAMファイルを障害閉塞として，処理を続行します。

(Ｏ)メッセージで表示したDAMファイルをいったん，damrmコマンドでオンラインから削除し，障害要因を取り除いたあと，再度，damaddコマンドでオンラインに追加してください。

KFCA02512-E

バックアップファイルのサイズが，バックアップした時点のサイズと異なっています。バックアップファイルサイズ=aaaaa バックアップした時点のファイルサイズ=bbbbb ファイル名=ccccc　　（Ｅ）

damrstrコマンドに指定したバックアップファイルのサイズが，dambkupコマンドを実行してバックアップした時点のサイズと異なっているため処理を続行できません。

aaaaa：バックアップファイルのファイルサイズ（10進形式）

bbbbb：バックアップした時点のファイルサイズ（10進形式）

ccccc：指定したファイルの名称

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)次の内容を確認してください。

指定したバックアップファイルが正しいファイルであるかどうか

バックアップファイルを作成したときのdambkupコマンドが正常に終了しているかどうか

バックアップファイルをUNIXとWindows間で転送する場合，バイナリモードで転送しているかどうか

〔対策〕バックアップファイルの運用を確認してください。

KFCA02518-I

使用方法：damrstr [-c 一括処理ブロック数]

[-eリストア先物理ファイルブロック長 | -pリストア先物理ファイルブロック長]

{リストア元　リストア先 | -s リストア先}　　（Ｅ）

damrstrコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA02519-I

使用方法：damrstr [-c 一括処理ブロック数]

[-e リストア先物理ファイルブロック長 | -p リストア先物理ファイルブロック長]

{リストア元　リストア先 | -s リストア先}　　（Ｓ）

damrstrコマンドの使用方法を示します。

KFCA02520-W

指定された値が小さいため仮定値でバッファ領域を確保しました。　仮定値：aa....aaバイト

DAMサービス定義のdam_cache_sizeで指定した値が，トランザクションを実行するには不十分です。そのため，必要な領域を確保します。

aa....aa：仮定したバッファ領域長（バイト）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)DAMサービス定義のdam_cache_sizeの指定値を見直してください。

KFCA02521-I

更新処理が完了していないDAMファイルの更新を行います。

ファイル名：aa....aa

aa....aa：更新するDAMファイル名

KFCA02522-E

バッファ領域が解放できません。

ファイル名：aa....aa

ファイル名で示すファイルに結び付けられたバッファ領域が解放できません。

aa....aa：解放できないバッファ領域を持つファイル

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA02523-E

出力専用プロセスの時間監視開始処理が失敗したためDAMサービスを開始できません。　理由コード＝aa....aa

DAMサービス開始時，出力専用プロセスからエラー報告を受け取ったため，DAMサービスを開始できません。

aa....aa：保守情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA02524-E

ディファード更新指定のDAMファイルが存在しないため，ディファード更新指定では論理ファイルを追加登録できません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)ディファード更新指定無しで論理ファイルを追加登録してください。

KFCA02525-E

コミットが完了していないトランザクションが多すぎるため，回復に必要なメモリが確保できません。

DAMファイル回復処理中に，バッファ領域（RM用共用メモリ）不足が発生しました。

(Ｓ)DAMサービスを終了します。

(Ｏ)DAMファイルに対してファイル回復処理（damfrc）を実行したあと，OpenTP1を正常起動してください。また，このエラーが発生したときは，メッセージの詳細をOpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA02526-E

回復対象のDAMファイルがDAMサービスに登録されていません。　論理ファイル名：aa....aa

aa....aa：登録されていない論理ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)表示されたDAMファイルに対してファイル回復処理（damfrc）を実行してください。その後，オンライン中にdamaddコマンドで追加登録してください。

KFCA02527-E

回復処理中に障害が発生しました。

論理ファイル名：aa....aa　処理詳細：bb....bb

理由コード＝cc....cc

DAMファイル回復処理中に障害を検知したため，該当するファイルを回復しないで処理を続行します。なお，このエラーは回復するブロック対応に表示されます。

aa....aa：障害の発生した論理ファイル名

bb....bb：障害の発生した処理

cc....cc：保守情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)障害の発生した論理ファイルに対してファイル回復処理（damfrc）を実行してください。その後，オンライン中にdamaddコマンドで追加登録してください。また，このエラーが発生したときは，メッセージの詳細をOpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA02528-I

回復処理中にバッファ領域不足が発生したためDAMファイルを直接更新します。　論理ファイル名：aa....aa

DAMファイル回復処理中にバッファ領域（RM用共用メモリ）不足が発生したため，DAMファイルを直接更新します。なお，このメッセージは更新するブロックが現れるたびに表示され，続行します。

aa....aa：バッファ領域不足が発生した論理ファイル名

KFCA02529-E

DAMサービス定義のコマンド形式で，引数の指定に誤りがあります。定義ファイル名：aa....aa　bb....bb行目

aa....aa：DAMサービス定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)DAMサービス定義のコマンド形式を見直し，正しく引数を指定してください。

KFCA02530-I

キャッシュバッファサイズ指定が指定範囲内でないか，又は未定義のため仮定値でバッファ領域を確保しました。

仮定値：aa....aaバイト

キャッシュメモリを確保するときに，DAMサービス定義のキャッシュメモリサイズ指定が指定範囲内ではありませんでした。または，指定がありませんでした。そのため，キャッシュサービス内部で計算した仮定値（aa....aa）でキャッシュメモリを確保しました。ただし，キャッシュメモリサイズが小さくてメモリ不足を起こす可能性があるため，もう一度キャッシュメモリサイズを見直す必要があります。

aa....aa：確保したバッファ領域長

KFCA02531-I

バックアップ処理が終了しました。ノード識別子＝aa....aa，

ランID＝bb....bb，世代番号＝cc....cc，

回復対象ジャーナルブロック番号＝dd....dd　　（Ｓ＋Ｅ）

このメッセージは，通常標準出力に出力されますが，dambkupコマンドに-sオプションが指定された場合は，標準エラー出力に出力されます。

aa....aa：ノード識別子（4文字）

bb....bb：ランID（8けた以内の16進形式）

cc....cc：バックアップファイルに対応するジャーナルファイルの世代番号（8けた以内の16進形式）

dd....dd：回復処理に必要なジャーナルファイルの先頭ブロック番号（8けた以内の16進形式）

KFCA02532-I

-oオプションを指定されましたが，オンラインで使用中のファイルではなかったため，オフライン処理でバックアップを行いました。　　（Ｓ）

KFCA02548-I

使用方法：damchinf [-c] [-i] [論理ファイル名]　　（Ｓ）

damchinfコマンドの使用方法を示します。

KFCA02549-I

使用方法：damchinf [-c] [-i] [論理ファイル名]　　（Ｅ）

コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

damchinfコマンドの使用方法を示します。

KFCA02550-E

マルチファイルの追加はできません。　　（Ｅ）

DAMサービス定義で，マルチファイルの使用を定義していないため，マルチファイルのオンライン追加ができません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)マルチファイルをオンラインで使用する場合は，DAMサービス定義にあるdam_filenum_for_multiに1以上の数値を定義したあと，再度実行してください。

KFCA02551-E

マルチファイルの登録可能数を超えるため追加できません。　　（Ｅ）

DAMサービス定義で定義した登録可能マルチファイル数を超えてしまうため，マルチファイルのオンライン追加ができません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)DAMサービス定義のdam_filenum_for_multiで，オンラインで使用できるマルチファイルの数を増加したあと，再度実行してください。

KFCA02552-E

コマンドの実行順序が正しくありません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)指定した物理ファイルをマルチファイル指定論理ファイルに追加するためには，dammfcreコマンドで該当するカタログファイルへ追加登録したあと，damaddコマンドでオンライン追加処理をしてください。

KFCA02553-E

マルチファイルが破壊されています。

指定したマルチファイルを構成する物理ファイルが削除されているため，処理を中止し，論理ファイルを障害閉塞します。

(Ｓ)処理を中止し，論理ファイルを障害閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕damrmコマンドで障害閉塞した論理ファイルをオンラインから切り離し，該当する物理ファイルが存在することを確認したあと，dammfdelコマンドでカタログファイルを削除し，dammfcreコマンドでマルチファイルを作成し直してください。

KFCA02554-I

使用方法：dammfcre [-i 入力ファイル名]　カタログファイル名　物理ファイル名　[[物理ファイル名]…]　　（Ｅ）

dammfcreコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA02555-I

使用方法：dammfcre　[-i　入力ファイル名]　カタログファイル名　物理ファイル名　[[物理ファイル名]…]　　（Ｓ）

dammfcreコマンドの使用方法を示します。

KFCA02556-E

指定した論理ファイルはキャッシュレスアクセス属性のため処理を続行できません。

指定した論理ファイルはキャッシュレスアクセス属性のDAMファイルとしてオンラインに登録されているため，該当するコマンドの処理を続行できません。

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)論理ファイルをいったんオンラインから切り離したあと，キャッシュレスアクセス以外の属性で登録し，コマンドを再度入力してください。

KFCA02557-I

使用方法：dammfls　カタログファイル名　　（Ｅ）

dammflsコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA02558-I

使用方法：dammfls　カタログファイル名　　（Ｓ）

dammflsコマンドの使用方法を示します。

KFCA02559-I

使用方法：dammfdel [-a] カタログファイル名　　（Ｅ）

dammfdelコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA02560-I

使用方法：dammfdel [-a] カタログファイル名　　（Ｓ）

dammfdelコマンドの使用方法を示します。

KFCA02561-E

マルチファイル内の物理ファイル数の上限を超えるため，物理ファイルを追加できません。　　（Ｅ）

指定したカタログファイルを総称するマルチファイルの構成物理ファイル数が上限値であるため指定した物理ファイルを追加できません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)指定した物理ファイルをマルチファイルとして使用したい場合は，別のマルチファイルに登録するか，または指定したカタログファイルを作成し直してください。

KFCA02562-I

物理ファイルを追加しました。

追加された論理ファイル名：aa....aa

追加した物理ファイル名：bb....bb　　（Ｅ）

マルチファイル指定の論理ファイルに対して，物理ファイルを追加しました。

aa....aa：追加されたマルチファイル指定の論理ファイル名

bb....bb：追加した物理ファイル名

KFCA02563-E

指定した物理ファイルは既にマルチファイルに登録されています。　　（Ｅ）

指定した物理ファイルが，マルチファイルを構成する物理ファイルとして登録されているため，単独では使用できません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)指定した物理ファイルは，マルチファイルとして使用してください。

KFCA02564-E

指定した物理ファイルのブロック長が正しくありません。　　（Ｅ）

指定した物理ファイルのブロック長が，そのマルチファイルを構成するほかの物理ファイルのブロック長と異なるため，マルチファイルの新規作成，またはマルチファイルへの物理ファイル追加処理ができません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)マルチファイルとして使用する物理ファイルのブロック長は，そのマルチファイルを構成するすべての物理ファイルのブロック長と等しくなければなりません。ブロック長が等しい物理ファイルを指定してください。

KFCA02565-I

最大ブロック長の指定が誤っているため仮定値を採用します。仮定する最大ブロック長＝aa....aaバイト

DAMサービス定義のdam_max_block_sizeオペランドに指定された値が（セクタ長×n-8）の条件に該当しないため，最大ブロック長として，DAMサービス定義に定義されている論理ファイルの中で最大のブロック長を持つファイルのブロック長を採用しました。ただし，DAMサービス定義に論理ファイルが一つも定義されていない場合の最大ブロック長は504バイトになります。

aa....aa：最大ブロック長として採用したブロック長（10進形式）

KFCA02566-E

DAMサービス定義に指定したコマンド形式の定義順序に誤りがあります。定義ファイル名：aa....aa bb....bb行目

DAMサービス定義のdamchlmtコマンドで指定した論理ファイルは，未登録です。

aa....aa：DAMサービス定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

(Ｓ)KFCA01644-Iメッセージを出力して処理を続行します。この場合，しきい値は設定されません。

(Ｏ)該当する論理ファイルを，DAMサービス定義のdamfileコマンドで指定してから，damchlmtコマンドで指定してください。

KFCA02568-I

使用方法：damchdef 論理ファイル名 キャッシュブロック数しきい値　　（Ｓ）

damchdefコマンドの使用方法を示します。

KFCA02569-I

使用方法：damchdef 論理ファイル名 キャッシュブロック数しきい値　　（Ｅ）

コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

damchdefコマンドの使用方法を示します。

KFCA02570-I

使用方法：damdel　物理ファイル名　　（Ｅ）

damdelコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA02571-E

指定したキャッシュブロック数しきい値は有効な値ではありません。　　（Ｅ）

指定したキャッシュブロック数しきい値の属性に誤りがあるか，または，指定できない範囲の値を指定しています。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)該当するコマンドで，数値以外を指定していないか確認してください。数値を指定している場合は，指定できる範囲内であるか確認して，再度実行してください。

KFCA02572-I

DAMファイルキャッシュブロック数のしきい値を設定しました。論理ファイル名：aa....aa しきい値=bb....bb

aa....aa：しきい値を設定した論理ファイル名

bb....bb：設定したしきい値

KFCA02573-E

トランザクション実行中のため削除できません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドを再度入力してください。

KFCA02574-E

リストア元に指定したファイルはオンラインバックアップされたファイルです。　　（Ｅ）

dambkupコマンドに-oオプションを指定してバックアップしたファイルは，ブロック長の拡張ができません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)dambkupコマンドに-oオプションなしでバックアップしたあと，再度実行してください。

KFCA02575-E

OpenTP1ファイルシステム領域に対するアクセス権がありません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕必要に応じて，該当ユーザに対してアクセス権を与えてください。

KFCA02576-E

ファイル名が正しくありません。　　（Ｅ）

指定した物理ファイル名，またはカタログファイル名の形式が誤っているか，OpenTP1ファイルシステムの記述形式ではありません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しいファイル名を指定したあと，再度実行してください。

KFCA02577-E

同一物理ファイルが既に存在しています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)物理ファイル名を変更して再度実行してください。

KFCA02578-E

OpenTP1ファイルシステム作成時のシステムとコマンド実行時のシステムのバージョンが異なっています。　　（Ｅ）

OpenTP1ファイルシステム作成時のシステムとコマンド実行時のシステムのバージョンが異なっています（バージョン間の移行性はありません）。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システムのインストールを行い，システムバージョンを一致させてください。または，OpenTP1ファイルシステムを再度作成してください。

KFCA02579-E

フラグ引数の指定に誤りがあります。　　（Ｅ）

数字以外を指定しています。または指定できる最大値を超えています。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しい値を指定して再度実行してください。

KFCA02580-E

コマンドで指定した引数の数が正しくありません。　　（Ｅ）

dambkup，damdel，damload，dammfcre，dammfdel，damrstrコマンドで指定したコマンド引数，およびオプション引数の数が誤っています。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しい値を設定して再度実行してください。

KFCA02581-E

指定したファイル名の長さが許容範囲を超えています。　　（Ｅ）

ファイル名の長さは，63文字以内にしてください。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しい値を指定して再度実行してください。

KFCA02582-E

指定した物理ファイルを割り当てるだけの空き容量がありません。OpenTP1ファイルシステム領域の残容量＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：OpenTP1ファイルシステム領域の残りバイト数（10進形式）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)割り当て量を小さくしてください。または割り当て先を，別のOpenTP1ファイルシステムにして再度実行してください。

KFCA02583-I

使用方法：damdel　物理ファイル名　　（Ｓ）

damdelコマンドの使用方法を示します。

KFCA02584-E

指定したファイルは存在しません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しいファイル名を指定して再度実行してください。

KFCA02585-E

指定したファイルに対するアクセス権限がありません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してアクセス権限を許可してもらい，再度実行してください。

〔対策〕指定したファイルのアクセス権限を確認し，再度実行してください。

KFCA02586-E

コマンド実行中にプロセス固有領域のメモリ不足が発生しました。要因：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：次の実行状態を示します。

OPEN：オープン処理中

FSTAT：ファイル情報取得処理中

STATFS：ファイルシステム情報取得処理中

BUFFER/HBUFF1/HBUFF2/IOBUFF：バッファ確保処理中

DELETE：削除処理中

CREATE：物理ファイル割り当て処理中

READ：入力処理中

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)実行中のプロセス数を少なくして，再度実行してください。

KFCA02587-E

回復不能なエラーが発生しました。要因：aa....aa

理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：発生個所を次に示します。

OPEN：オープン処理

FSTAT：ファイル情報取得処理

STATFS：ファイルシステム情報取得処理

READ/UREAD：入力処理

RSEEK：位置づけ処理

CLOSE：クローズ処理

PUT/WRITE：出力処理

DELETE：削除処理

CREATE：物理ファイルの割り当て処理

MLF_CREATE：カタログファイル割り当て処理

MLF_GET：カタログファイル情報取得処理

UNMULTI：カタログファイル削除処理

bb....bb：異常処理コード

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

〔対策〕使用方法，実行環境を調査してください。

KFCA02588-E

入出力エラーが発生しました。要因：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：発生個所を次に示します。

OPEN：オープン処理

FSTAT：ファイル情報取得処理

STATFS：ファイルシステム情報取得処理

DELETE：削除処理

CREATE：物理ファイル割り当て処理

READ：入力処理

PUT/WRITE：出力処理

MLF_CREATE：カタログファイル割り当て処理

MLF_GET：カタログファイル情報取得処理

UNMULTI：カタログファイル削除処理

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害を取り除き，再度実行してください。

KFCA02589-E

指定したファイルはDAMファイルではありません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しい物理ファイルを指定して再度実行してください。

KFCA02590-E

指定したファイルは他のプロセスで使用中であるため，使用できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)異なるファイル名を指定して再度実行してください。またはほかの使用中プロセスが終了したあとに再度実行してください。

KFCA02591-I

使用方法：damload [-b 一括更新ブロック数]　ブロック長　ブロック数　物理ファイル名　[入力ファイル名]　　（Ｓ）

damloadコマンドの使用方法を示します。

KFCA02592-I

使用方法：damload [-b 一括更新ブロック数]　ブロック長　ブロック数　物理ファイル名　[入力ファイル名]　　（Ｅ）

damloadコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA02593-E

コマンドで指定したブロック長が正しくありません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しい値を指定して再度実行してください。

KFCA02594-E

コマンドで指定したブロック数が正しくありません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しい値を指定して再度実行してください。

KFCA02595-E

指定したファイルはOpenTP1ファイルパス名ではありません。　　（Ｅ）

ファイル名はOpenTP1ファイルパス名と等しくする必要があります。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)ファイル名として，OpenTP1ファイルパス名を指定して再度実行してください。

KFCA02596-E

指定した物理ファイルを割り当てるOpenTP1ファイルシステム領域はOpenTP1ファイルシステムとして初期化されていません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)filmkfsコマンドでOpenTP1ファイルシステムとして初期化したあとに再度実行してください。

KFCA02597-E

物理ファイルの数がOpenTP1ファイルシステム初期化時に指定したファイル数の上限値を超えました。割当て可能な物理ファイル数＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：割当て可能な物理ファイル数（10進形式）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)新しくOpenTP1ファイルシステムを初期化して再度実行してください。

KFCA02598-E

OpenTP1ファイルシステム領域のオープンでシステムより上限値オーバのエラーが報告されました。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OSの環境を再設定したあとに再度実行してください。または未使用のOpenTP1ファイルシステム領域をクローズしたあとに再度実行してください。

KFCA02599-W

入力データが残っていますが，出力先DAMファイルが満杯となったため作成処理を終了します。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)残りのデータを投入する必要があれば，damdelコマンドでDAMファイルを削除したあと，damloadコマンドのブロック数の指定を大きくして再度コマンドを実行してください。

KFCA02600-E

アンロードジャーナルファイルのアクセスでエラーが発生しました。処理を打ち切ります。エラー内容＝aa....aa

ファイル名＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：システムコール名

alloc error：アンロードジャーナルファイルのオープンの準備処理でエラーが発生しました。

open error：アンロードジャーナルファイル名の指定が間違っています。

アンロードジャーナルファイルのオープン時にエラーが発生しました。

read error：アンロードジャーナルファイルのリード時にエラーが発生しました。

write error：アンロードジャーナルファイルのライト時にエラーが発生しました。

close error：アンロードジャーナルファイルのクローズ時にエラーが発生しました。

bb....bb：ファイル名（59文字以内）

MT入力，またはMT出力の場合を次に示します。

mtin：MT入力

mtout：MT出力

標準入力，または標準出力の場合を次に示します。

stdin：標準入力

stdout：標準出力

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)アンロードジャーナルファイル名の入力が誤っていないか確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕アンロードジャーナルファイル名，およびアンロードジャーナルファイルが正しいか確認してください。

KFCA02601-E

アンロードジャーナルファイルが不正です。処理を打ち切ります。不正内容＝aa....aaファイル名＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：検知した不正内容として，次のどれかを出力します。

invalid kind：アンロードジャーナルファイルではありません。

lack of generation number：ジャーナル世代に抜けがあります。または，先頭ファイルの世代が1以外です。

lack of block number：先頭ファイルのブロック番号が1以外です（jnlcolcコマンドの場合にだけ出力します）。

lack of record number：先頭ファイルのレコード番号が1以外です（jnlcolcコマンドの場合にだけ出力します）。

partial journal file：部分アンロード機能で取得したアンロードジャーナルファイルです（jnlcolcコマンドおよびjnlrputコマンドで-eオプションを指定した場合にだけ出力します）。

run ID mismatch：ランIDの異なるアンロードジャーナルファイルがあります。

version mismatch：アンロードジャーナルファイルのバージョンが対象外です。

bb....bb：不正なアンロードジャーナルファイルのファイル名（59文字以内）

mtin：MT入力

stdin：標準入力

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)次の内容を確認してください。

アンロードジャーナルファイル名が正しいかどうか

jnlcolcコマンドおよびjnlrputコマンドで-eオプションを指定した場合に，部分アンロード機能で取得したファイルを指定していないかどうか

誤りがない場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕アンロードジャーナルファイル名，およびアンロードジャーナルファイルが正しいか確認してください。

KFCA02602-E

ジャーナルブロックが不正です。処理を打ち切ります。

不正内容＝aa....aa　ファイル名＝bb....bb

ブロック番号＝cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：検知した不正内容として次のどれかを出力します。

block header broken：ブロックヘッダが壊れています。

run ID mismatch：ランIDが管理情報と一致しません。

generation number mismatch：ジャーナル世代番号が管理情報と一致しません。

lack of block number：ブロックヘッダ，またはブロックトレーラのブロック番号に抜け，または矛盾があります。

invalid block size：ブロックサイズが0，または最大ブロック長より大きくなっています。

block trailer broken：ブロックトレーラが壊れています。

bb....bb：不正なアンロードジャーナルファイルのファイル名（59文字以内）

mtin：MT入力

stdin：標準入力

cc....cc：不正内容が次のどれかの場合，不正なブロック番号を16進形式8けたで出力します。そのほかの場合は，********を出力します。

run ID mismatch

generation number mismatch

lack of number

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕アンロードジャーナルファイルが正しいか確認してください。

KFCA02603-E

ジャーナルレコードが不正です。処理を打ち切ります。

不正内容＝aa....aa　ファイル名＝bb....bb

レコード番号＝cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：検知した不正内容として次のどれかを出力します。

record header broken：レコードヘッダが壊れています。

run ID mismatch：ランIDが管理情報と一致しません。

generation number mismatch：ジャーナル世代番号が管理情報と一致しません。

lack of record number：レコード番号に抜け，または矛盾があります。

invalid record size：レコードサイズが0，またはレコードヘッダ長以下です。

bb....bb：不正なアンロードジャーナルファイルのファイル名（59文字以内）

mtin：MT入力

stdin：標準入力

cc....cc：不正内容が次のどれかの場合，不正なレコード番号を16進形式8けたで出力します。そのほかの場合は，********を出力します。

run ID mismatch

generation number mismatch

lack of record number

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕アンロードジャーナルファイルが正しいか確認してください。

KFCA02604-E

メモリが確保できません。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)利用可能なプロセス固有領域のメモリ量を増やして，再度コマンドを入力してください。

〔対策〕上記で解決できない場合は，次の対策を行ってください。

jnlsttsコマンドの場合，オプションの指定値によっては多くのメモリが必要となる場合があります。-e，-t，または-iオプションの指定内容を変更して，実行に必要なメモリ量を削減してください。

jnlsttsコマンドのメモリ所要量の見積もり，メモリ削減のための指定方法については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

jnlcolcコマンドの場合，-mオプションを適用して再度実行してください。

KFCA02605-E

引き継ぎファイルのアクセスでエラーが発生しました。処理を打ち切ります。エラー内容＝aa....aa　ファイル名＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：システムコール名を出力します。

open error：引き継ぎファイルのオープン時にエラーが発生しました。

引き継ぎファイルのキーの指定が誤っています。

read error：引き継ぎファイルのリード時にエラーが発生しました。

write error：引き継ぎファイルのライト時にエラーが発生しました。

close error：引き継ぎファイルのクローズ時にエラーが発生しました。

link error：引き継ぎファイルのリンク時にエラーが発生しました。

unlink error：引き継ぎファイルのアンリンク時にエラーが発生しました。

bb....bb：ファイル名を出力します。

ファイル名は，jnlcolc***とし，***には，-cオプションで指定したキーを設定します。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)引き継ぎファイルのキーの入力誤りがないか確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕引き継ぎファイルのキー，および引き継ぎファイルが正しいか確認してください。

KFCA02606-E

引き継ぎファイルが不正です。処理を打ち切ります。

不正内容＝aa....aa　ファイル名＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：検知した不正内容として，次のどれかを出力します。

tkov invalid kind：引き継ぎファイルではありません。

tkov version mismatch：引き継ぎファイルのバージョンが対象外です。

tkov recovery kind mismatch：回復種別が異なります。

bb....bb：不正な引き継ぎファイルのファイル名を出力します。ファイル名は，jnlcolc***とし，***には，-cオプションで指定したキーを設定します。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)引き継ぎファイルのキーの入力誤りがないか確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕引き継ぎファイルのキー，および引き継ぎファイルが正しいか確認してください。

tamfrcコマンド，damfrcコマンド，およびmqafrcコマンドでは，内部でjnlcolcコマンドを使用しています。これらのコマンドを同時または連続して実行する場合，それぞれのコマンドで-kオプションを設定する必要があります。

それぞれのコマンドで-kオプションを指定しているかを確認してください。

指定してある場合は，指定したキーを確認してください。

KFCA02607-E

引き継ぎファイルとアンロードジャーナルファイルの関係が不正です。処理を打ち切ります。不正内容＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：検出した不正内容として次のどれかを出力します。

lack of generation number：世代番号が連続していません。

lack of block number：ブロック番号が連続していません。

lack of record number：レコード番号が連続していません。

run ID mismatch：ランIDが一致しません。

max block size mismatch：最大ブロック長が一致しません。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)次の誤りがないか確認してください。

引き継ぎファイルのキーの入力誤り

アンロードジャーナルファイル名の入力誤り

誤りがない場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕引き継ぎファイルのキー値，引き継ぎファイル，アンロードジャーナルファイル名，およびアンロードジャーナルファイルが正しいか確認してください。

KFCA02608-E

オンラインバックアップ情報ファイルのアクセスでエラーが発生しました。処理を打ち切ります。

エラー内容＝aa....aa　ファイル名＝bb....bb

aa....aa：システムコール名を出力します。

open error：オンラインバックアップ情報ファイル名の指定が間違っています。

オンラインバックアップ情報ファイルのオープン時にエラーが発生しました。

read error：オンラインバックアップ情報ファイルのリード時にエラーが発生しました。

bb....bb：オンラインバックアップ情報ファイル名を出力します。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕オンラインバックアップ情報ファイル名，およびオンラインバックアップ情報ファイルが正しいか確認してください。

KFCA02609-E

オンラインバックアップファイルの回復に必要なブロックが存在しません。処理を打ち切ります。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)オンラインバックアップ完了時に出力された世代番号，ブロック番号以降のアンロードジャーナルファイルをすべて指定しているか確認してください。

〔対策〕jnlcolcコマンドのパラメタの指示誤りがないか確認してください。

KFCA02620-W

対象レコードが存在しません。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

コマンドの入力パラメタで指定された条件では，複写対象レコードが存在しません。

このメッセージは，次のどれかの場合に出力されます。

開始時刻＞ファイル内最終時刻

最終時刻＜ファイル内先頭時刻

指定ジャーナルレコード種別が存在しません。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)入力パラメタの複写範囲（-t，-jのオプション指定値）の入力が誤っていないか，確認してください。

誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コマンドのパラメタの指示が誤っていないか，確認してください。

KFCA02621-W

出力するファイル回復対象レコードがありません。　　（Ｅ）

ファイルの回復に必要なコミット済みの対象ジャーナルが指定したファイルにありません。

(Ｓ)処理を終了します。

〔対策〕指定したファイルが間違っていないか確認してください。間違っていなければこのメッセージは無視してください。

このメッセージが出力された場合でも，コマンドオプションの指定によっては引き継ぎファイルにはファイル回復対象レコードが出力されている可能性があります。※

次回の集積あるいは回復時には，必ず引き継ぎファイルを指定してください。

注※

集積または回復コマンドで次のオプションが指定されていない場合が該当します。

jnlcolcコマンド -lオプション

damfrcコマンド -eオプション

tamfrcコマンド -eオプション

mqafrcコマンド -eオプション

isfrcコマンド -eオプション

KFCA02622-W

出力する対象レコードが存在しません。

コマンドの入力パラメタで指定された条件では，出力対象がありません。　　（Ｅ）

このメッセージは，次の場合に出力されます。

指定したジャーナルレコード種別がありません。

開始レコード時刻が，ファイル内レコード最終レコード時刻より遅くなっています。

終了レコード時刻が，ファイル内先頭レコード時刻より早くなっています。

指定したトランザクションIDのレコードがありません。

指定したジャーナル取得モードのレコードがありません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)入力パラメタの出力範囲（-tのオプション指定値）の入力誤りがないか確認してください。

入力が誤っていない場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コマンドのパラメタの指示誤りがないか確認してください。

-eオプション（コミット済UJ抽出機能）を指定し，-lオプション（最終ファイルからのコミット済UJ抽出機能）を指定しなかった場合は，引き継ぎファイルに出力対象レコードが出力されていることがあります。次回のコマンド実行時には，必ず引き継ぎファイルを指定してください。

KFCA02630-I

使用方法：jnlcopy [-h] [-t　[開始][，終了]] [-j　レコード種別[...]][-o　ジャーナル取得モード[...]] [ファイル名　[…]]　　（Ｅ）

jnlcopyの使用方法を示します。-hオプション指定時に出力します。

KFCA02631-E

jnlcopyコマンドのパラメタ不正，又は制限値オーバです。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

jnlcopyコマンドのパラメタの指定が誤っています。または，パラメタの個数，および引数の長さの合計が制限値を超えています。このメッセージは，次のどれかの場合に出力します。

不正なオプションが指定されています。

キー付きオプションのキーが指定されていません。

パラメタの制限値を超えています。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlcopyコマンドのパラメタの入力が誤っていないか，確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlcopyコマンドのパラメタが誤っていないか，確認してください。

KFCA02632-E

jnlcopyコマンドのオプションの組み合わせが不当です。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlcopyコマンドのパラメタの入力が誤っていないか，確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlcopyコマンドのパラメタが誤っていないか，確認してください。

KFCA02633-E

jnlcopyコマンドのaaオプションの指定に誤りがあります。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

aa：指定誤りのオプション名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlcopyコマンドのパラメタの入力が誤っていないか，確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlcopyコマンドのパラメタが誤っていないか，確認してください。

KFCA02634-E

jnlcopyコマンドのファイル名の指定に誤りがあります。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlcopyコマンドのファイル名，またはファイル名の指定数が誤っていないか，確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlcopyコマンドのパラメタが誤っていないか，確認してください。

KFCA02640-I

使用方法：jnledit [-h] [-e 編集種別] [-t [開始][，終了]] [-j レコード種別[…]] [-s　サーバ名] [-v サービス名] [-u トランザクショングローバル識別子[，トランザクションブランチ識別子]] [-o ジャーナル取得モード[…]] [-m 論理端末名称[，論理端末名称[…]]] [-w けた] [-l 行] [-c] [ファイル名 […]]　　（Ｅ）

jnleditの使用方法を示します。-hオプション指定時に出力します。

KFCA02641-E

jnleditコマンドのパラメタ不正，又は制限値オーバです。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

jnleditコマンドのパラメタの指定が誤っています。または，パラメタの個数，および引数の長さの合計が制限値を超えています。このメッセージは，次のどれかの場合に出力します。

不正なオプションが指定されています。

キー付きオプションのキーが指定されていません。

パラメタの制限値を超えています。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnleditコマンドのパラメタの入力が誤っていないか，確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnleditコマンドのパラメタが誤っていないか，確認してください。

KFCA02642-E

jnleditコマンドのオプションの組み合わせが不当です。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnleditコマンドのパラメタの入力が誤っていないか，確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnleditコマンドのパラメタが誤っていないか，確認してください。

KFCA02643-E

jnleditコマンドのaaオプションの指定に誤りがあります。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

aa：指定誤りのオプション名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnleditコマンドのパラメタの入力が誤っていないか，確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnleditコマンドのパラメタが誤っていないか，確認してください。

KFCA02644-E

jnleditコマンドのファイル名の指定に誤りがあります。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

jnleditコマンドのファイル名の指定に誤りがあります。または，ファイル名の指定数に誤りがあります。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnleditコマンドのパラメタの入力が誤っていないか，確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnleditコマンドのパラメタが誤っていないか，確認してください。

KFCA02650-I

使用方法：jnlcolc [-h] -k 回復種別 [-f] [-l] [-n] [-m] [-i オンラインバックアップ情報名] [-c キー] [ファイル名 […]]　　（Ｅ）

jnlcolcの使用方法を示します。-hオプション指定時に出力します。

KFCA02651-E

jnlcolcコマンドのパラメタ不正，又は制限値オーバです。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

jnlcolcコマンドのパラメタの指定が誤っています。または，パラメタの個数，および引数の長さの合計が制限値を超えています。このメッセージは，次のどれかの場合に出力します。

不正なオプションが指定されています。

キー付きオプションのキーが指定されていません。

パラメタの制限値を超えています。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlcolcコマンドのパラメタの入力が誤っていないか，確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlcolcコマンドのパラメタが誤っていないか，確認してください。

KFCA02652-E

jnlcolcコマンドのオプションの組み合わせが不当です。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlcolcコマンドのパラメタの入力が誤っていないか，確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlcolcコマンドのパラメタが誤っていないか，確認してください。

KFCA02653-E

jnlcolcコマンドのaaオプションの指定に誤りがあります。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

aa：指定誤りのオプション名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlcolcコマンドのパラメタの入力が誤っていないか，確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlcolcコマンドのパラメタが誤っていないか，確認してください。

KFCA02654-E

jnlcolcコマンドのファイル名の指定に誤りがあります。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlcolcコマンドのファイル名，またはファイル名の指定数が誤っていないか，確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlcolcコマンドのパラメタが誤っていないか，確認してください。

KFCA02655-E

jnlcolcコマンドで更新前後情報の不一致を検出しました。処理を打ち切ります。　ファイル名＝aa....aa

ブロック番号＝bb....bb　DAM論理ファイル名＝cc....cc

DAM相対ブロック番号＝dd....dd　　（Ｅ）

aa....aa：アンロードジャーナルファイル名

bb....bb：アンロードジャーナルファイルのブロック番号（16進数字8けた）

cc....cc：不一致を検出したdam論理ファイル名

dd....dd：不一致を検出したdam論理ファイルの相対ブロック番号（16進数字8けた）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕アンロードジャーナルファイルが正しいか確認してください。

KFCA02657-E

jnlcolcコマンドの-kオプションの指定がありません。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlcolcコマンドのパラメタの入力が誤っていないか確認してください。誤りがない場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlcolcコマンドのパラメタの指示誤りがないか確認してください。

KFCA02658-E

jnlcolcコマンドでファイル回復対象レコードが不正です。処理を打ち切ります。

ファイル名＝aa....aa　レコード番号＝bb....bb　　（Ｅ）

jnlcolcコマンドで，ファイル回復対象レコード（fj，cj，hj，pj，dj，bj）の出現順序不正を検出しました。または，回復対象レコードのフォーマット不正を検出しました。

aa....aa：アンロードジャーナルファイル名

bb....bb：アンロードジャーナルファイルのレコード番号（16進形式8けた）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕アンロードジャーナルファイルが正しいか確認してください。

KFCA02660-I

使用方法：jnlstts [-h] [-e 編集項目] [-u 編集単位] [-l 行] [-i 時間間隔] [-t [開始][，終了]] [-s サーバ名|サービス名] [-c] [ファイル名]　　（Ｅ）

jnlsttsの使用方法を示します。-hオプション指定時に出力します。

KFCA02661-E

jnlsttsコマンドのパラメタ不正，又は制限値オーバです。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

jnlsttsコマンドのパラメタの指定が誤っています。または，パラメタの個数，および引数の長さの合計が制限値を超えています。このメッセージは，次のどれかの場合に出力します。

不正なオプションが指定されています。

キー付きオプションのキーが指定されていません。

パラメタの制限値を超えています。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlsttsコマンドのパラメタの入力が誤っていないか，確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlsttsコマンドのパラメタが誤っていないか，確認してください。

KFCA02662-E

jnlsttsコマンドのオプションの組み合わせが不当です。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlsttsコマンドのパラメタの入力が誤っていないか，確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlsttsコマンドのパラメタが誤っていないか，確認してください。

KFCA02663-E

jnlsttsコマンドのaaオプションの指定に誤りがあります。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

aa：指定誤りのオプション名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlsttsコマンドのパラメタの入力が誤っていないか，確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlsttsコマンドのパラメタが誤っていないか，確認してください。

KFCA02664-E

jnlsttsコマンドのファイル名の指定に誤りがあります。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlsttsコマンドのファイル名，またはファイル名の指定数が誤っていないか，確認してください。誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlsttsコマンドのパラメタが誤っていないか，確認してください。

KFCA02665-E

jnlsttsコマンドの-lオプションの指定値が小さすぎるため統計情報を出力できません。処理を打ち切ります。　　(E)

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlsttsコマンドの-lオプションの値を大きくして，再度実行してください。

KFCA02670-I

使用方法：jnlmcst [-h] [-e 編集種別] [-l 行] [-i 時間間隔] [-t [開始] [，終了]] [-m 論理端末名称] [-a アプリケーション名称] [-o ジャーナル取得モード[…]] [ファイル名]　　（Ｅ）

jnlmcstの使用方法を示します。

KFCA02671-E

jnlmcstコマンドのパラメタ不正，又は制限値オーバです。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

jnlmcstコマンドのパラメタの指定が誤っています。またはパラメタの個数，および引数の長さの合計が制限値を超えています。このメッセージは，次の場合に出力します。

不正なオプションが指定された

キー付きオプションのキーが指定されていない

パラメタの制限値を超えた

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlmcstコマンドのパラメタの入力が誤っていないか確認してください。

入力が誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlmcstコマンドのパラメタの指示誤りがないか確認してください。

KFCA02672-E

jnlmcstコマンドのオプションの組み合わせが不当です。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlmcstコマンドのパラメタの入力が誤っていないか確認してください。

入力が誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlmcstコマンドのパラメタの指示誤りがないか確認してください。

KFCA02673-E

jnlmcstコマンドのaaオプションの指定に誤りがあります。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

aa：指定誤りのオプション名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlmcstコマンドのパラメタの入力が誤っていないか確認してください。

入力が誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlmcstコマンドのパラメタの指示誤りがないか確認してください。

KFCA02674-E

jnlmcstコマンドのファイル名の指定に誤りがあります。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

jnlmcstコマンドのファイル名，またはファイル名の指定数に誤りがあります。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlmcstコマンドのファイル名，またはファイル名の指定数が誤っていないか確認してください。

入力が誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlmcstコマンドのパラメタの指示誤りがないか確認してください。

KFCA02680-I

使用方法：jnlrput [-h] [-t [開始時刻][，終了時刻]] [-e] [-f] [-l] [-c キー] [-u トランザクショングローバル識別子[，トランザクションブランチ識別子]] [-o ジャーナル取得モード[…]] [-j レコード種別 […]] [-q _trn] [-q _rpc] [-d 任意抽出条件] [-x] [ファイル名 […]]　　（Ｅ）

jnlrputの使用方法を示します。

KFCA02681-E

jnlrputコマンドのパラメタ不正，又は制限値オーバです。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

jnlrputコマンドのパラメタの指定が誤っています。またはパラメタの個数，および引数の長さの合計が制限値を超えています。このメッセージは，次の場合に出力します。

不正なオプションが指定された

キー付きオプションのキーが指定されていない

パラメタの制限値を超えた

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlrputコマンドのパラメタの入力が誤っていないか確認してください。

入力が誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlrputコマンドのパラメタの指示誤りがないか確認してください。

KFCA02682-E

jnlrputコマンドのオプションの組み合わせが不当です。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlrputコマンドのパラメタの入力が誤っていないか確認してください。

入力が誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlrputコマンドのパラメタの指示誤りがないか確認してください。

KFCA02683-E

jnlrputコマンドのaaオプションの指定に誤りがあります。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

aa：指定誤りのオプション名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlrputコマンドのパラメタの入力が誤っていないか確認してください。

入力が誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlrputコマンドのパラメタの指示誤りがないか確認してください。

KFCA02684-E

jnlrputコマンドのファイル名の指定に誤りがあります。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

jnlrputコマンドのファイル名，またはファイル名の指定数に誤りがあります。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlrputコマンドのパラメタの入力が誤っていないか確認してください。

入力が誤っていない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕jnlrputコマンドのパラメタの指示誤りがないか確認してください。

KFCA02685-E

jnlrputコマンドで抽出対象レコードが不正です。処理を打ち切ります。

ファイル名＝aa....aa　レコード番号＝bb....bb　　（Ｅ）

jnlrputコマンドで，抽出対象レコード（uj,hj,pj,dj,bj）の出現順序不正を検出しました。または，回復対象レコードのフォーマット不正を検出しました。

aa....aa：アンロードジャーナルファイル名

bb....bb：アンロードジャーナルファイルのレコード番号（16進形式8けた）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕アンロードジャーナルファイルが正しいかどうか確認してください。

KFCA02690-I

使用方法：jnlsort [-h] [-n ノード識別子] [-g] [-i [開始ジャーナルサーバランid][，終了ジャーナルサーバランid]] [ファイル名 […]]　　（Ｅ）

jnlsortの使用方法を示します。

KFCA02691-E

jnlsortコマンドのパラメタ不正，又は制限値オーバです。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

jnlsortコマンドのパラメタの指定が誤っています。またはパラメタの個数・引数の長さの合計が制限値を超えています。

このメッセージは次の場合に出力します。

不正なオプションが指定された。

キー付きオプションのキーが指定されていない。

パラメタの制限値を超えた。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlsortコマンドのパラメタの入力誤りがないか確認してください。入力誤りがない場合，OpenTP1管理者に報告してください。

〔対策〕jnlsortコマンドの指示誤りがないか確認してください。

KFCA02692-E

jnlsortコマンドのオプションの組み合わせが不当です。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlsortコマンドのパラメタの入力誤りがないか確認してください。入力誤りがない場合，OpenTP1管理者に報告してください。

〔対策〕jnlsortコマンドのパラメタの指示誤りがないか確認してください。

KFCA02693-E

jnlsortコマンドのaaオプションの指定に誤りがあります。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

aa：指定誤りのオプション名

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlsortコマンドのパラメタの入力誤りがないか確認してください。入力誤りがない場合，OpenTP1管理者に報告してください。

〔対策〕jnlsortコマンドのパラメタの指示誤りがないか確認してください。

KFCA02694-E

jnlsortコマンドのファイル名の指定に誤りがあります。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

jnlsortコマンドのファイル名の指定に誤りがあります。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlsortコマンドのファイル名，またはファイル名の指定数が誤っていないか確認してください。入力が誤っていない場合，OpenTP1管理者に報告してください。

〔対策〕jnlsortコマンドのパラメタの指示誤りがないか確認してください。

KFCA02695-E

jnlsortコマンドで使用するワークファイルでアクセスエラーが発生しました。処理を打ち切ります。　　（Ｅ）

jnlsortコマンドで使用するワークファイルでオープンエラー，クローズエラー，リードエラー，またはライトエラーのどれかが発生しました。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)jnlsortコマンドを再度実行してください。

再度実行してもエラーが発生する場合は，OpenTP1管理者に報告してください。

〔対策〕カレントディレクトリに書き込み権限があるか，また，カレントディレクトリのディスク容量が不足していないか確認してください。

KFCA02696-E

jnlsortコマンド対象のブロックがありません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)入力パラメタ（-n，-iのオプション値）に誤りがないか確認してください。

誤りがない場合，OpenTP1管理者に確認してください。

〔対策〕コマンドパラメタの指示に誤りがないか確認してください。

KFCA02702-E

コマンドの指定が不正です。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド使用方法のメッセージ出力後，処理を中断します。

(Ｏ)コマンドの指定ミスがないか確認してください。

KFCA02703-E

回復対象定義ファイル内の指定が不正です。

要因：aa....aa　行番号＝bb....bb　定義：cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：要因として次のどれかを出力します。

invalid format：フォーマットが不正です。

no data：DAMファイルの定義がありません。

bb....bb：不正な行の行番号（10進形式）ただし，要因が「no data」の場合，0と出力します。

cc....cc：不正な行の内容を出力します。ただし，要因が「no data」の場合，**********と出力します。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕回復対象定義ファイルの内容を訂正したあと，再度damfrcコマンドを実行してください。

KFCA02704-E

インタフェースエラーが発生しました。

理由コード＝aa....aa　　（Ｅ）

プログラム内の関数間でインタフェースに不正があります。

aa....aa：理由コード（10進形式）

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA02705-E

ファイルのパス名が不正です。

ファイル種別：aa....aa　ファイル名：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：ファイル種別として次のどれかを出力します。

recovery definition file：回復対象定義ファイル

unload journal file：アンロードジャーナルファイル

take over file：ジャーナル抽出の引き継ぎファイル

bb....bb：ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の事を確認してください。

ファイル種別が「recovery definition file」の場合，damfrcコマンドで指定した回復対象定義ファイルのパス名に誤りがないか。

ファイル種別が「unload journal file」の場合，damfrcコマンドで指定したアンロードジャーナルファイルのパス名に誤りがないか。

ファイル種別が「take over file」の場合，damfrcコマンドの-sオプションの指定が漏れていないか。

KFCA02706-E

ファイルをオープンできません。

ファイル種別：aa....aa　ファイル名：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：ファイル種別として次のどれかを出力します。

recovery definition file：回復対象定義ファイル

unload journal file：アンロードジャーナルファイル

take over file：ジャーナル抽出の引き継ぎファイル

bb....bb：ファイル名

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたopenシステムコールのエラーメッセージを基に原因を調査してください。

KFCA02707-E

ファイルをクローズできません。

ファイル種別：aa....aa　ファイル名：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：ファイル種別として次のどれかを出力します。

recovery definition file：回復対象定義ファイル

unload journal file：アンロードジャーナルファイル

take over file：ジャーナル抽出の引き継ぎファイル

bb....bb：ファイル名

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたcloseシステムコールのエラーメッセージを基に原因を調査してください。ただし，ファイル種別がrecovery definition fileの場合，直前にcloseシステムコールのエラーメッセージは出力されません。保守員に連絡してください。

KFCA02708-E

ファイルから入力できません。

ファイル種別：aa....aa　ファイル名：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：ファイル種別として次のどれかを出力します。

standard input file：標準入力ファイル

recovery definition file：回復対象定義ファイル

unload journal file：アンロードジャーナルファイル

take over file：ジャーナル抽出の引き継ぎファイル

bb....bb：ファイル名

ただし，ファイル種別が「standard input file」の場合，**********と出力します。

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたreadシステムコールのエラーメッセージを基に原因を調査してください。ただし，ファイル種別がrecovery definition fileの場合，直前にreadシステムコールのエラーメッセージは出力されません。保守員に連絡してください。

KFCA02709-E

DAMファイルに対するアクセス権限がありません。

ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：DAMファイルの物理ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DAMファイルのアクセス権限を変更してください。または，ファイルにアクセスできる実効ユーザID・実効グループIDでdamfrcコマンドを実行してください。

KFCA02710-E

DAMファイルのパス名が不正です。ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：DAMファイルの物理ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕回復対象定義ファイル内に指定した物理ファイル名を確認してください。

KFCA02711-E

DAMファイルを割り当てるディスクパーティションはOpenTP1ファイルシステムとして初期化されていません。

ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：DAMファイルの物理ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DAMファイルを割り当てるディスクパーティションをOpenTP1ファイルシステムとして初期化してください。または，OpenTP1ファイルシステムとして初期化済みのディスクパーティション上に割り当てられるように，回復対象定義ファイル内の物理ファイル名を変更してください。

KFCA02712-E

DAMファイルオープンできません。ファイル名：aa....aa

理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：DAMファイルの物理ファイル名

bb....bb：理由コード（トラブルシュート情報）（10進形式）

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DAMファイルの障害を取り除き，再度実行してください。

KFCA02713-E

DAMファイルをクローズできません。ファイル名：aa....aa

理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：DAMファイルの物理ファイル名

bb....bb：理由コード（トラブルシュート情報）（10進形式）

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DAMファイルの障害を取り除き，再度実行してください。

KFCA02714-E

DAMファイルから入力できません。ファイル名：aa....aa

ブロック番号＝bb....bb　理由コード＝cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：DAMファイルの物理ファイル名

bb....bb：エラーの発生した相対ブロック番号（10進形式）

ヘッダラベルの入力エラー時は-1を出力。

cc....cc：理由コード（トラブルシュート情報）（10進形式）

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DAMファイルの障害を取り除き，再度実行してください。

KFCA02715-E

DAMファイルへ出力できません。ファイル名：aa....aa

ブロック番号＝bb....bb　理由コード＝cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：DAMファイルの物理ファイル名

bb....bb：エラーの発生した相対ブロック番号（10進形式）

ヘッダラベルの入力エラー時は-1を出力。

cc....cc：理由コード（トラブルシュート情報）（10進形式）

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DAMファイルの障害を取り除き，再度実行してください。

KFCA02716-E

DAMファイルの状態を参照できません。

ファイル名：aa....aa　理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：DAMファイルの物理ファイル名

bb....bb：理由コード（トラブルシュート情報）（10進形式）

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DAMファイルの障害を取り除き，再度実行してください。

KFCA02717-E

ジャーナルレコードに不正があります。要因：aa....aa

レコード番号＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：要因として次のどれかを出力します。

record header broken：レコードヘッダが壊れています。

version mismatch：レコードヘッダのバージョンが処理対象外です。

invalid record size：レコードサイズが0です。

short of data：次に示すどれかの要因が考えられます。

レコードサイズ分のジャーナルデータがありません。

指定されたジャーナルファイルが不正です。

jnlcolcコマンドが失敗しました。

lack of record：ジャーナルレコードに抜けがあります。

invalid record order：ジャーナルレコードの取得順序が不正です。

bb....bb：ジャーナルレコードのレコード番号（16進形式）

要因が「record header broken」，または「short of data」の場合，不正なジャーナルレコードのレコード番号，または，0。

要因が「lack of record」の場合，抜けているジャーナルレコードのレコード番号。

そのほかの場合，不正なジャーナルレコードのレコード番号。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕アンロードジャーナル作成時のプロセスが正常に終了しているかを確認してください。

KFCA02718-E

DAMファイルに不正があります。要因：aa....aa

ファイル名：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：要因として次のどれかを出力します。

other using：オンライン，またはほかのバッチで使用中です。

invalid kind：DAMファイルではありません。

version mismatch：DAMファイルのバージョンがFRCのバージョンと一致しません。

multi used：マルチファイルで使用中です。

bb....bb：DAMファイルの物理ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕回復対象定義ファイル内に指定した物理ファイル名を確認してください。

KFCA02719-E

DAMファイルの更新情報に不正があります。

要因：aa....aa　レコード番号＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：要因として次のどれかを出力します。

invalid data：更新情報の内容が不正です。

invalid block number：更新情報のブロック番号に対応するブロックがありません。

invalid block size：更新情報のブロックサイズと回復先のDAMファイルのブロックサイズが一致しません。

bb....bb：不正な更新情報を含むジャーナルレコードのレコード番号を16進形式で出力します。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

〈要因がinvalid dataの場合〉

アンロードジャーナル作成時のプロセスが正常に終了しているかを確認してください。

〈要因がinvalid block numberかinvalid block sizeの場合〉

回復先に指定した物理ファイルのブロック数，ブロック長を確認してください。

KFCA02720-E

ファイルに対するアクセス権限がありません。

ファイル種別：aa....aa　ファイル名：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：ファイル種別として次のどれかを出力します。

recovery definition file：回復対象定義ファイル

unload journal file：アンロードジャーナルファイル

take over file：ジャーナル抽出の引き継ぎファイル

bb....bb：ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ファイルのアクセス権限を変更してください。または，ファイルにアクセスできる実効ユーザID・実効グループIDでdamfrcコマンドを実行してください。

KFCA02721-E

contents of definition file is invalid.　　（Ｓ）

このメッセージは，次の場合に出力されます。

指定した回復対象定義ファイルがない，またはファイルが空きである。

(Ｓ)回復処理を中止します。

(Ｏ)回復対象定義ファイルを作成してください。

KFCA02722-E

cannot execute recovery processing.　　（Ｓ）

要因を次に示します。

物理ファイルのアクセス権がありません。

回復処理プロセスを実行中のディレクトリに，中間ファイルを作成できません。

プロセス固有メモリを確保できません。

(Ｓ)回復処理を中止します。

(Ｏ)要因に従って対策してください。

物理ファイルに読み込み権限（利用者）を与えてください。

カレントディレクトリに書き込み権限（利用者，グループ）を与えてください。

実行中のほかのプロセスを中止して，メモリを増やしてください。

KFCA02723-E

internal inconsistency was detected during recovery processing.　　（Ｓ）

回復処理プロセスのエラーを検出した場合に出力します。

(Ｓ)回復処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次のファイルを保存してください。

回復対象定義ファイル

回復対象定義ファイルで指定した物理ファイル

KFCA02724-E

command argument is invalid.　　（Ｓ）

このメッセージは，damfrcコマンドで引数の指定を誤ったときに出力されます。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)使用方法に従って引数を正しく指定し，再度damfrcコマンドを入力してください。

KFCA02725-I

usage：damfrc [-hsegnm] [-k key] [-c] recovery definition file name journal file name [journal file name...]　　（Ｓ）

このメッセージは，次の場合に出力されます。

damfrcコマンドで引数の指定が間違っている場合。

damfrcコマンドのオプションに-hを指定した場合。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

使用方法を表示します。

(Ｏ)使用方法に従って引数を正しく指定し，再度damfrcコマンドを入力してください。

KFCA02726-E

it is invalid line in definition file. line＝aa....aa　　（Ｓ）

回復対象定義ファイルの行に誤りがある場合に出力します。

考えられる誤りを次に示します。

論理ファイル名，または物理ファイル名が長過ぎる。

1行に論理ファイル名，または物理ファイル名だけ定義している。

論理ファイル名，または物理ファイル名の重複がある。

物理ファイルは，オンラインバックアップしたファイルをリストアしたもの，またはオフライン状態でバックアップしたファイルをリストアしたもののどちらかでなくてはならない。

aa....aa：誤りのある行（10進形式）

(Ｓ)回復処理を中止します。

(Ｏ)上記に示した項目について，回復対象定義ファイルを見直してください。

KFCA02727-E

物理ファイルはマルチファイルとして定義されていません。

物理ファイル名＝aa....aa　　（Ｅ）

指定した物理ファイルはマルチファイルとして定義されていません。

aa....aa：物理ファイル名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)マルチファイルとして定義されている物理ファイル名を指定してください。

KFCA02750-E

メモリを確保する権限がありません。

(Ｓ)DAMサービスの開始処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力したKFCA00107-Eメッセージに従って対策してください。

KFCA02751-W

(aa....aa:bb....bb) dam_update_blockオペランドに大きな値が指定されています。この場合，ＤＡＭキャッシュブロックチェインが長くなり，トランザクション性能に悪影響を及ぼす可能性があります。指定値に問題がないか確認して下さい。指定値=cc....cc　　（Ｅ）

DAMサービス定義のdam_update_blockオペランドに5000を超える値が指定されています。この場合，DAMキャッシュブロックチェインの検索時間が長くなり，トランザクション性能が低下するおそれがあります。dam_update_blockオペランドの指定値を見直すか，damchlmt定義コマンドを指定することをお勧めします。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：dam_update_blockオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕DAMサービス定義のdam_update_blockオペランドの指定値を5000以下の値に変更するか，damchlmt定義コマンドを指定してください。

KFCA02752-W

(aa....aa:bb....bb) dam_message_levelオペランドに1が指定されているか省略されている為，ＤＡＭファイルへのアクセス時に排他エラーが発生してもメッセージが出力されません。指定値に問題がないか確認してください。　　（Ｅ）

DAMサービス定義のdam_message_levelオペランドの指定が省略されているか，1が指定されています。この場合，UAPで実行したDAM-APIで排他処理のエラーが発生してもKFCA01610-Wメッセージを出力しません。dam_message_levelオペランドに0を指定することをお勧めします。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕DAMサービス定義のdam_message_levelオペランドに0を指定してください。

KFCA02753-W

(aa....aa:bb....bb) dam_cache_sizeオペランドに指定した値が見積り式で算出される値よりも小さいです。この場合，dam_cache_sizeオペランドに指定した値は無効です。見積り値=cc....cc 推奨値=dd....dd 指定値=ee....ee　　（Ｅ）

DAMサービス定義のdam_update_blockオペランドおよびdam_tran_process_countオペランドの指定値から算出される値よりも小さい値が，dam_cache_sizeオペランドに指定されています。この場合，DAMサービスの起動時に確保するDAMキャッシュ用共用メモリは，dam_cache_sizeオペランドの指定値ではなく，DAMサービスが算出した値で確保します。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：DAMサービスが算出した値（単位：バイト）

dd....dd：dam_cache_sizeオペランドに指定する推奨値（単位：バイト）

ee....ee：dam_cache_sizeオペランドの指定値（単位：キロバイト）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕DAMサービス定義のdam_cache_size_fixオペランドを指定するか，またはdd....ddで示した推奨値をdam_cache_sizeオペランドに指定してください。

KFCA02754-W

(aa....aa:bb....bb) dam_cache_size_fixオペランドが指定されています。指定値が妥当な値か確認して下さい。妥当な値の場合，本メッセージは無視してください。　　（Ｅ）

DAMサービス定義にdam_cache_size_fixオペランドが指定されています。dam_cache_size_fixオペランドの指定値は，オンライン処理中にバッファ不足が発生しないように指定する必要があります。指定値が十分な値かどうか確認してください。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕DAMサービス定義のdam_cache_size_fixオペランドの指定値が正しく見積もった値であるかどうか確認してください。正しく見積もった値を指定している場合は，このメッセージを無視してください。

KFCA02755-W

(aa....aa:bb....bb) dam_io_error_occurオペランドにstopが指定されています。この場合，ＤＡＭファイルへのＩ／Ｏエラーが発生した場合，システムダウンします。continueの指定を推奨します。　　（Ｅ）

DAMサービス定義のdam_io_error_occurオペランドにstopが指定されています。この場合，DAMファイルへのアクセス時にI/Oエラーが発生するとシステムが停止します。dam_io_error_occurオペランドの指定を省略するか，continueを指定することをお勧めします。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕DAMサービス定義のdam_io_error_occurオペランドの指定を省略するか，continueを指定してください。

KFCA02756-W

(aa....aa:bb....bb) 指定したＤＡＭファイルのブロック数が多い為，トランザクション性能に悪影響を及ぼす可能性があります。damchlmtコマンドの使用を推奨します。物理ファイル名=cc....cc　ＤＡＭファイルブロック数=dd....dd　　（Ｅ）

DAMサービス定義のdamfile定義コマンドで指定したDAMファイルのブロック数が5000を超えています。このDAMファイルに集中してアクセスする場合は，DAMキャッシュブロックチェインが長くなります。そのため，DAMキャッシュブロックチェインの検索時間が長くなり，トランザクション性能が低下するおそれがあります。damchlmt定義コマンドを指定することをお勧めします。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：damfile定義コマンドに指定した物理ファイル名

dd....dd：cc....ccで示した物理ファイルのブロック数

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕damchlmt定義コマンドを指定してください。

KFCA02757-W

(aa....aa:bb....bb) 指定したＤＡＭファイル数が多すぎるため，OpenTP1が起動できない場合があります。指定ＤＡＭファイル数=cc....cc　　（Ｅ）

DAMサービス定義のdamfile定義コマンドで指定したDAMファイルの数と，dam_added_fileオペランドの指定値（指定を省略している場合は8）の合計値が3600を超えています。この場合，OpenTP1を起動できないことがあります。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：damfile定義コマンドの指定数とdam_added_fileオペランドの指定値の合計値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕damfile定義コマンドに指定したDAMファイル数とDAMサービス定義のdam_added_fileオペランドの指定値（指定を省略する場合は8）の合計値が3600以下になるように指定してください。

KFCA02800-I

使用方法：tamdel [-h usage] TAMファイル名　　（Ｓ）

tamdelコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA02801-I

使用方法：tamcre [-h usage] -r レコード長 -l キー領域長 -k キー開始位置 -m 最大レコード数 [-t] [-u ハッシュエントリ使用率 [-x][-y]] [-s] [-d TAMデータファイル名]　TAMファイル名　　（Ｓ）

tamcreコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA02802-I

使用方法：tambkup [-h usage][-d][-o]{バックアップ元　バックアップ先|-s　バックアップ元}　　（Ｅ）

tambkupコマンドの使用方法を表示します。コマンドの形式が誤っている場合に表示します。

KFCA02803-I

使用方法：tamrstr[-h usage][-x]{リストア元　リストア先|-s　リストア先}　　（Ｓ）

tamrstrコマンドの使用方法を表示します。コマンドの形式が誤っている場合に表示します。

KFCA02805-E

指定されたファイルは，TAMファイルのバックアップファイルではありません。　　（Ｅ）

tamrstrコマンドで指定したバックアップファイルは，TAMファイルのバックアップファイルではありません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいバックアップファイルを指定して，再度実行してください。

KFCA02806-W

バックアップの後処理でエラーが発生しました。　　（Ｅ）

tambkup -oコマンド実行時の後処理でエラーが発生しました。ただし，バックアップは正しく作成されています。

(Ｓ)処理を正常終了します。

KFCA02807-E

TAMファイルのブロック長とバックアップファイルのブロック長が一致していません。

TAMファイルブロック長＝aa....aa

バックアップファイルブロック長＝bb....bb　　（Ｅ）

割り当て済みTAMファイルのブロック長とバックアップファイルのブロック長が一致していないので，リストア処理が実行できません。

aa....aa：TAMファイルブロック長（10進形式）

bb....bb：バックアップファイルブロック長（10進形式）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)TAMファイルを割り当て直し，再度実行してください。または，TAMファイルを削除したあと，再度実行してください。

KFCA02808-E

TAMファイルの容量が不足しています。

バックアップファイルブロック数＝aa....aa

TAMファイルに格納可能なブロック数＝bb....bb　　（Ｅ）

バックアップファイルの全ブロックを格納するのに十分な領域が，割り当て済みTAMファイルにありません。

aa....aa：バックアップファイルブロック数（10進形式）

bb....bb：TAMファイルブロック数（10進形式）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)TAMファイルを割り当て直し，再度実行してください。または，TAMファイルを削除したあと，再度実行してください。

KFCA02809-E

指定したTAMファイルを割り当てるだけの空き容量がありません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)割り当て量を小さくしてください。または，割り当て先を別のOpenTP1ファイルシステムにして，再度実行してください。

KFCA02810-E

回復不能なエラーが発生しました。要因：aa....aa

理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：発生個所

OPEN：オープン処理

READ/UREAD：入力処理

CLOSE：クローズ処理

DELETE：削除処理

FSTAT：ファイル情報取得処理

RSEEK：位置づけ処理

PUT/WRITE：出力処理

CREATE：TAMファイルの割り当て処理

bb....bb：異常処理コード（トラブルシュート情報）（10進形式）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕使用方法，および実行環境を調査してください。中止となった主な要因がこのメッセージの前に出力されている場合は，そのメッセージに従って対処してください。出力されていない場合や対処できない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA02811-E

コマンド実行中にプロセス固有領域のメモリ不足が発生しました。要因：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：実行状態

OPEN：オープン処理中

DELETE：削除処理中

READ：入力処理中

CREATE：TAMファイル割り当て処理中

CHKHEADER/TAM HEADER BUFF/I/O BUFFER：バッファ確保処理中

PARS_START：コマンド開始宣言処理

STATFS：TAMファイル状態報告処理

FSTAT：TAMファイルの状態報告処理

CLOSE：クローズ処理

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕利用可能なメモリ量を増やしてください。

KFCA02812-E

入出力エラーが発生しました。要因：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：エラーが発生したコード

OPEN：オープン処理

CREATE：TAMファイル割り当て処理

STATFS：TAMファイルの状況報告中

UXREAD：UNIXファイル入力処理

CLOSE：クローズ処理

WRITE：出力処理

DELETE：削除処理

READ：入力処理

FSTAT：TAMファイルの状況報告中

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害を取り除いて，再度実行してください。

KFCA02815-E

インタフェースエラーが発生しました。理由コード＝aa....aa　　（Ｅ）

プログラム間の関数でインタフェースに不正があります。

aa....aa：理由コード（10進形式）

10000：コマンドパーサ開始エラー

10004：ジャーナル種別エラー

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA02816-E

ファイルから入力できません。

ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：ファイル名

ただし，標準入力ファイルの場合，standard input fileを出力します。

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたreadシステムコールのエラーメッセージを基に原因を調査してください。

KFCA02817-E

TAMファイルをオープンできません。

理由コード：aa....aaファイル名：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：理由コード（トラブルシュート情報）（10進形式）

bb....bb：TAMファイル名

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕中止となった主な要因がこのメッセージの前に出力されている場合は，それに従って対処してください。出力されていない場合は，TAMファイルの障害を取り除き，再度実行してください。

KFCA02818-E

TAMファイルから入力できません。

理由コード：aa....aaファイル名：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：理由コード（トラブルシュート情報）（10進形式）

bb....bb：TAMファイル名

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕中止となった主な要因がこのメッセージの前に出力されている場合は，それに従って対処してください。出力されていない場合は，TAMファイルの障害を取り除き，再度実行してください。

KFCA02819-E

TAMファイルへ出力できません。

理由コード：aa....aaファイル名：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：理由コード（トラブルシュート情報）（10進形式）

bb....bb：TAMファイル名

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕中止となった主な要因がこのメッセージの前に出力されている場合は，それに従って対処してください。出力されていない場合は，TAMファイルの障害を取り除き，再度実行してください。

KFCA02820-E

ジャーナルレコードに不正があります。要因：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：要因

record header broken：レコードヘッダが壊れています。

version mismatch：レコードヘッダのバージョンが処理対象外です。

invalid record size：レコードサイズが0です。

indicator mismatch：更新情報部のインジケータがU，またはNULL以外になっています。

short of data：次に示すどれかの要因が考えられます。

入力長が，ヘッダで指定されたレコード長より短くなっています。

指定されたジャーナルファイルが不正です。

jnlcolcコマンドが失敗しました。

record data broken：レコードデータが壊れています。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕アンロードジャーナルファイル内のジャーナルが壊れていないか，確認してください。

KFCA02821-E

回復対象定義ファイル内の指定が不正です。要因：aa....aa，行番号＝bb....bb，定義：cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：要因

invalid format：フォーマットが不正です。

no data：TAMファイルの定義がありません。

invalid kind：TAMファイルではありません。

bb....bb：不正な行の番号（10進形式）

ただし，要因が「no data」の場合，0を出力します。

cc....cc：不正な行の内容

ただし，要因が「no data」の場合，**********を出力します。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕回復対象定義ファイルの内容を訂正したあと，再度tamfrcコマンドを実行してください。

KFCA02822-E

すべてのデータを格納するTAMファイルを作成することができません。　　（Ｅ）

指定された最大レコード数よりもデータ数が多いため，作成された領域をオーバしました。または作成されたシノニム領域をオーバしてシノニムが発生しました。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)最大レコード数の値を大きくして，再度実行してください。

KFCA02823-E

コマンドに指定されたパラメタの値が誤っています。

要因：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：エラー発生個所

RECSZ：レコード長

KEYF：キーフィールド長

KEY_OFF_SET：キー開始位置

MAX_REC_NO：最大レコード数

INDEX_TYPE_TREE：ツリーインデクスタイプ

INDEX_TYPE_HASH：ハッシュ使用率

KEY_SUPPRESS：キーサプレス

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しい値を指定して，再度実行してください。

KFCA02824-E

指定されたキー領域長とキー開始位置の合計がレコード長を超えています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しい値を指定して，再度実行してください。

KFCA02825-E

TAMデータファイルが正しくありません。　　（Ｅ）

指定したTAMデータファイル名のパスプレフィックスの構成要素がディレクトリではありません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいTAMデータファイル名を指定して，再度実行してください。

KFCA02826-E

指定されたTAMデータファイルは存在しません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいTAMデータファイル名を指定して，再度実行してください。

KFCA02827-E

指定したTAMデータファイルに対応する装置が存在しません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンドの引数に指定したTAMデータファイルのパスが正しいか確認し，再度実行してください。

KFCA02828-E

指定したTAMデータファイル名に未解決のロックがあるためオープンできません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)異なるTAMファイル名を指定するか，他プロセスがロックを解除したあとに，再度実行してください。

KFCA02829-E

ファイルがオープンできません。　　（Ｅ）

ファイル名：aa....aa

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたopenシステムコールのエラーメッセージを基に，原因を調査してください。

KFCA02830-E

ファイルがクローズできません。

ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたcloseシステムコールのエラーメッセージを基に，原因を調査してください。

KFCA02831-E

TAMファイルをクローズできません。ファイル名：aa....aa

理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：TAMファイル名

bb....bb：理由コード（トラブルシュート情報）（10進形式）

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたcloseシステムコールのエラーメッセージを基に原因を調査してください。

KFCA02832-E

command argument is invalid.　　（Ｓ）

tamfrcコマンドの引数が誤っています。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)引数を正しく指定し，再度コマンドを実行してください。

KFCA02833-E

指定したキー値と同一のキー値が既に存在しています。

TAM Record key(Length＝[aa....aa])[bb....bb]：cc....cc　　（Ｅ）

指定されたTAMデータファイル上に，同一のキー値があるので，処理を続行できません。

キー値が印字できる文字の場合には，cc....ccにそのキャラクタが出力されます。印字できない文字の場合には'.'で出力されます。

キー値出力領域（bb....bbとcc....cc）の一行は16byteまで出力されます。16byteを超えた分は複数行になって出力されます。16byte未満の分は'00'で満たされます。

syslogには"TAM Record…"以降の行は出力されません。

aa....aa：キー値の長さが出力されます（10進形式）

bb....bb：キー値の内容が出力されます（16進形式）

cc....cc：キー値の長さが出力されます（アスキー形式）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)異なるTAMデータファイル名を指定するか，キー値を修正して，再度実行してください。

KFCA02834-E

指定したTAMデータファイルに対するアクセス権がありません。ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

aa....aa：TAMデータファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TAMデータファイルのアクセス権を変更してください。

KFCA02835-E

レコード破壊が発生しました。TAMテーブル名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：レコード破壊が発生したTAMテーブル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ディスク装置，またはTAMファイルに異常がないか確認してください。

KFCA02836-E

指定されたTAMファイル名は既に存在します。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)異なるTAMファイル名を指定してください。または同一ファイル名のTAMファイルをtamdelコマンドで削除してください。そのあと，再度実行してください。

KFCA02849-E

ファイルに対するアクセス権がありません。

ファイル種別：aa....aa，ファイル名：bb....bb　　（Ｅ）

メッセージが長い場合，表示されるファイル名の後ろの部分が省略されることがあります。

aa....aa：ファイル種別

recovery definition file：回復対象定義ファイル

unload journal file：アンロードジャーナルファイル

take over file：ジャーナル抽出の引き継ぎファイル

bb....bb：ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ファイルのアクセス権限を変更してください。または，ファイルにアクセスできる実効ユーザID・実効グループIDでtamfrcコマンドを実行してください。

KFCA02850-I

使用方法：tamunload [-h usage]　TAMテーブル名　　（Ｓ）

tamunloadコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA02851-I

使用方法：tamload [-h usage]　TAMテーブル名　　（Ｓ）

tamloadコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA02852-I

使用方法：tamhold [-h usage]　TAMテーブル名　　（Ｓ）

tamholdコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA02853-I

使用方法：tamrles [-h usage] [-o] [-f]　TAMテーブル名　　（Ｓ）

tamrlesコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA02854-I

使用方法：tamls [-h usage] [-a] [TAMテーブル名]　　（Ｓ）

tamlsコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA02855-I

使用方法：tamrm　[-h usage]　TAMテーブル名　　（Ｓ）

tamrmコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA02856-I

使用方法：tamadd [-h usage] [-o　ローディング契機] [-a　アクセス形態] [-i] [-j]　TAMテーブル名　TAMファイル名　　（Ｓ）

tamaddコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

KFCA02857-E

指定したTAMテーブルを登録するための空き領域がありません。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TAMサービス定義の，tam_max_tblnumで登録できるTAMテーブル数を大きく指定して，OpenTP1を起動してください。

KFCA02858-E

オープンしてあるOpenTP1ファイルが多過ぎます。　　（Ｅ）

TAMサービスが使用しているファイル数の上限が，OSのファイル数の上限値を超えました。

(Ｓ)処理を終了します。

〔対策〕OSのファイル数の上限値を見直してください。

KFCA02859-E

指定したTAMテーブルは閉塞されていません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

KFCA02860-E

指定したTAMテーブルは既に障害閉塞されています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

KFCA02861-E

指定したTAMテーブルは既に論理閉塞されています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

KFCA02862-E

contents of definition file is invalid.　　（Ｓ）

このメッセージは次の場合に出力されます。

指定した回復対象定義ファイルがない，またはファイルが空きである。

回復対象定義ファイル中に定義された物理ファイルに，物理ファイルがオンラインバックアップしたファイルをリストアしたものと，オフライン状態でバックアップしたものとが混在している。

(Ｓ)回復処理を中止します。

(Ｏ)エラー原因を確認し，正しく回復対象定義ファイルを作成してください。

KFCA02863-E

指定したTAMテーブルは障害閉塞状態のため，-o又は-fオプションを指定してください。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)tamrlesコマンドに-o，または-fオプションを指定してください。

KFCA02864-E

指定したTAMテーブルは論理閉塞状態のため，-o又は-fオプションの指定は不要です。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)tamrlesコマンドの-o，または-fオプションを外してください。

KFCA02865-I

usage：tamfrc [-hsegmj] [-k key] {-f recovery definition file|TAM table name TAM file name}　journal file name [journal file name…]　　（Ｓ）

次の場合に出力されます。

tamfrcコマンドの引数が誤っている場合。

tamfrcコマンドに-hオプションを指定した場合。

(Ｓ)

コマンド処理を中止します。

使用方法を示します。

(Ｏ)1.の場合，引数を正しく指定し，再度コマンドを実行してください。

KFCA02866-E

指定したTAMファイルのレコード長がTAMの最大レコード長を超えています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)TAMサービス定義のTAMファイル最大レコード長を，指定したTAMファイルのレコード長以上にし，OpenTP1を起動してください。または，TAMファイルのレコード長をTAMサービス定義のTAMファイル最大レコード長以下となるように，tamcreコマンドで，TAMファイルを作成し直してください。

KFCA02867-E

ローディング契機がコマンド投入時以外です。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

KFCA02868-E

ローディング契機の引数が誤っています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいローディング契機の引数を指定してください。

KFCA02869-E

TAMテーブルはロードされています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

KFCA02870-E

アクセスタイプの引数が誤っています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)正しいアクセスタイプの引数を指定してください。

KFCA02871-I

TAMテーブルのロードが完了しました。

TAMテーブル名：aa....aa

aa....aa：TAMテーブル名

(Ｓ)処理を終了します。

KFCA02872-I

TAMテーブルのアンロードを完了しました。

TAMテーブル名：aa....aa

aa....aa：TAMテーブル名

(Ｓ)処理を終了します。

KFCA02873-E

指定したTAMテーブルはアンロード済みです。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

KFCA02874-W

トランザクション実行中のため，論理閉塞処理を再試行します。　　（Ｅ）

KFCA02875-W

トランザクション実行中のため，削除処理を再試行します。　　（Ｅ）

KFCA02876-I

TAMテーブルを削除しました。TAMテーブル名：aa....aa

aa....aa：TAMテーブル名

(Ｏ)tamaddでTAMテーブルを追加してください。

KFCA02877-E

TAMテーブルの実更新に失敗しました。

TAMテーブル名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：実更新に失敗したTAMテーブル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)中止となった主な要因が標準エラーに出力されているので，それを参照して，原因を調査してください。

KFCA02878-E

指定したテーブルはTAMテーブルではありません。

TAMテーブル名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：テーブル名

(Ｓ)tamlsにテーブル名を指定した場合，処理を終了します。

tamlsにテーブル名を省略した場合，処理を続行します。

(Ｏ)tamcreコマンドでTAMファイルを作成し，再度実行してください。

KFCA02879-E

TAMファイルのV/Rが誤っています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)TAMテーブルとTAMサービスのバージョンを一致させて，再度実行してください。

KFCA02880-E

TAMバックアップファイルのV/Rが誤っています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)TAMバックアップファイルとTAMサービスのバージョンを一致させて，再度実行してください。

KFCA02881-E

TAMテーブルが未ロードのため障害閉塞の解除ができません。TAMテーブルを削除してください。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)tamrmコマンドでTAMテーブルを削除してください。

KFCA02882-E

TAMテーブルは障害閉塞状態のためロードできません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

KFCA02883-E

TAMファイルのレコード長がTAMの最大レコード長を超えています。　TAMファイル名：aa....aa

aa....aa：TAMファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)TAMサービス定義のTAMファイル最大レコード長を，指定したTAMファイルのレコード長以上にし，OpenTP1を起動してください。または，TAMファイルのレコード長を，TAMサービス定義のTAMファイル最大レコード長以下となるように，tamcreコマンドでTAMファイルを作成し直してください。

KFCA02884-E

指定したTAMファイルは，指定したジャーナルファイルでは回復できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)tamfrcに指定したTAMファイル名およびアンロードジャーナルファイル名を見直してください。正しいTAMファイル名およびアンロードジャーナルファイル名を指定して，再度tamfrcを実行してください。

KFCA02885-E

指定したTAMファイルは，前回とファイル属性が異なるため登録できません。ファイル属性：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：異なっているファイル属性

REC_LEN：レコード長

KEY_LEN：キー長

KEY_POS：キー開始位置

MAX_REC：最大レコード数

INDX_TYPE：インデクス種別

HASH_NO：ハッシュエントリ使用率

KEY_AREA：レコード内キー領域の有無

FILE_SIZE：ファイルサイズ

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)ファイル属性を合わせて登録し直してください。

KFCA02886-E

指定したTAMテーブルは，前回とテーブル属性が異なるため登録できません。

テーブル属性：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：異なっているテーブル属性

ACS_TYPE：アクセス形態

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)テーブル属性を合わせて登録し直してください。

KFCA02893-E

トランザクションが完了しないため，再試行処理を中断します。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)再度コマンドを入力してください。

KFCA01784-Eのメッセージが出力されている場合は，障害閉塞されているテーブルをtamrlesの-o，または-fオプション付きで閉塞解除してください。

KFCA02894-E

TAMサービスが使用する共用メモリの領域が確保できません。（メモリ属性：aa....aa，理由コード：bb....bb，要求サイズ：cc....cc）

TAMサービス開始時に，TAMサービスが使用する共用メモリの確保に失敗しました。

aa....aa：確保に失敗した共用メモリの属性

dynamic：OpenTP1動的共用メモリからの領域確保に失敗しました。

rm_shm：TAMサービス用共用メモリの確保に失敗しました。

bb....bb：異常の内容を示す理由コード（トラブルシュート情報）（10けた以内の数字）

-1779：TAMサービス定義の定義値が不正のため，共用メモリ計算が不正になりました。

-20001：共用メモリへのアクセス許可がありません。

-20012：利用可能なデータ空間が，共用メモリプールを確保するのに十分な大きさではありません。

-20022：共用メモリサイズがシステムで規定された上限値を超えました。

-20024：アタッチされている共用メモリのセグメント数が，システムで規定されている許容最大共用メモリアタッチ数の限度を超えています。

-20028：共用メモリ識別子がシステムで規定されている許容最大共用メモリ識別子数の限度を超えています。

cc....cc：領域確保に失敗した場合の確保しようとした領域サイズ

(Ｓ)TAMサーバの開始処理を中断します。

(Ｏ)

直前にKFCA00107-Eメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って対策してください。

メモリ属性がdynamicの場合

システム環境のdynamc_shmpool_sizeの値が不足している可能性があります。

メモリ属性がrm_shmの場合

システムの共用メモリサイズ関係でエラーが発生しました。理由コードbb....bbを参照してください。

TAMサービスの共用メモリが17,179,869,183バイトを超えています。（32ビットの場合，2,147,483,647バイト）

TAMサービス定義のtamtable定義コマンドが定義されていない場合，TAMサービス定義のtam_max_tblnumオペランドの値とtam_max_filesizeオペランドの値の積が17,179,869,183バイトを超えています。（32ビットの場合，2,147,483,647バイト）

TAMサービス定義のtam_max_tblnumオペランド，およびtam_max_filesizeオペランドの指定値と，tamtableコマンドとの関係が間違っています。

cc....ccに負の値が表示されている場合，TAMサービス定義のtam_max_tblnumオペランドの指定値以上にtamtableコマンドを指定しています。

上記項目以外の場合：0が出力されます。

〔対策〕OpenTP1管理者に連絡してください。OpenTP1管理者は，システム，およびOpenTP1の定義を見直してください。

KFCA02895-E

TAMファイルのファイル属性が変更されています。

ファイル名：aa....aa，ファイル属性：bb....bb

TAMサービス再開始時のTAMファイルのファイル属性が，オンラインダウン前のファイル属性と一致していません。

aa....aa：ファイル属性が変更されているTAMテーブル名

bb....bb：変更されているファイル属性

FILE_SIZE：TAMファイルサイズが変更されています。

(Ｓ)ファイル属性が変更されているTAMファイルを削除して，TAMサービスの再開始処理を続行します。

(Ｏ)ファイル属性をオンラインダウン前の属性と一致させてTAMファイルを回復後，オンラインに登録してください。

KFCA02896-E

複数のオプションは指定できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)オプションの指定を見直して，再度コマンドを入力してください。

KFCA02897-E

障害回復待ち状態のため処理を続行できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)TAMテーブルを削除してください。

KFCA02898-E

有効レコードが存在しないため，処理を中断します。　　（Ｅ）

TAMテーブル内に有効レコードがないので，TAMデータファイルを作成できません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)指定したTAMテーブルを確認して，再度実行してください。

KFCA02899-E

レコード破壊を検知したため，処理を中断します。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)tamfrcを実行し，ファイルを回復してください。その後，再度tambkupを実行してください。

5　KFCA03000からKFCA09999までのメッセージ

この章では，KFCA03000からKFCA09999までのメッセージについて説明します。

5.1　KFCA03000からKFCA04999までのメッセージ

KFCA03001-E

サーバリカバリジャーナルサービスの実行中共用メモリ領域の領域不足が発生しました。

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕原因を調査して，再度起動してください。

KFCA03002-E

サーバリカバリジャーナルサービスの実行中プロセス固有領域の領域不足が発生しました。

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕原因を調査して，再度起動してください。

KFCA03003-W

aa....aaサービスに対するサーバリカバリジャーナルファイルのオープン時に障害が発生しました。

ファイル名：bb....bb

aa....aa：障害が発生したサービス名

bb....bb：障害が発生したファイル名

(Ｓ)aa....aaサービスの回復時，ジャーナルファイルを使用します。

KFCA03004-W

aa....aaサービスに対するサーバリカバリジャーナルファイルの書き込み時に障害が発生しました。

ファイル名：bb....bb

aa....aa：障害が発生したサービス名

bb....bb：障害が発生したファイル名

(Ｓ)aa....aaサービスの回復時，ジャーナルファイルを使用します。

KFCA03005-W

aa....aaサービスに対するサーバリカバリジャーナルファイルの読み込み時に障害が発生しました。

ファイル名：bb....bb

aa....aa：障害が発生したサービス名

bb....bb：障害が発生したファイル名

(Ｓ)aa....aaサービスの回復時，ジャーナルファイルを使用します。

KFCA03006-W

aa....aaサービスに対するサーバリカバリジャーナルファイルのクローズ時に障害が発生しました。

ファイル名：bb....bb

aa....aa：障害が発生したサービス名

bb....bb：障害が発生したファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA03007-W

共用メモリ中のバッファ使用時にI/O障害が発生したため，aa....aaに対応するサーバリカバリジャーナルファイルの作成を中止しました。

aa....aa：システムサーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA03008-W

aa....aaに対応するサーバリカバリジャーナルファイルの作成を中止しました。

aa....aa：システムサーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕以前に出力されている障害メッセージに従って対策してください。システムサービスダウン時は速やかに再開始してください。このメッセージが出力された場合は，ジャーナルファイルの上書き禁止状態が解除されていません。そのため，システムサービスダウン時にダウンしたシステムサービスを長時間再開始しなければジャーナルファイル不足によってシステムダウンすることがあります。

KFCA03009-W

サーバリカバリジャーナルファイル作成時に障害が発生したため，全サーバリカバリジャーナルファイルの作成を中止します。

(Ｓ)全サービスの回復時，ジャーナルファイルを使用します。

KFCA03010-E

aa....aaサービスに対するサーバリカバリジャーナル入力時に障害が発生したため，サーバの回復ができません。

aa....aa：システムサーバ名

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕原因を調査して，再度起動してください。

KFCA03011-E

aaaのファイルでbb....bbエラーが発生しました。

ファイル名：cc....cc，理由コード＝dddd　　（Ｅ）

aaa：ファイル種別

srf：サーバリカバリジャーナルファイル

sri：srf連絡情報ファイル（内部処理用ファイル）

unl：アンロードジャーナルファイル

bb....bb：エラーとなったシステムコール（open，close，write，read，stat，lseek）

cc....cc：ファイルのフルパス名（63文字以内）

dddd：理由コード（4けたの数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

ファイル名不正

ファイル名を見直してください。

0002

ファイルに対するアクセス権限なし

ファイルに対するアクセス権限を見直してください。

0003

入出力エラー

保守員に連絡してください。

KFCA03012-E

サーバリカバリジャーナルファイルに対するaa....aaコマンドを実行できません。　理由コード＝bbbb　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名

bbbb：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

〔対策〕理由コード一覧を見て再度コマンドを実行してください。

理由コード

意味

対策

0004

プロセスメモリ不足

メモリの使用量を見直してください。

0005

サーバリカバリジャーナルファイル用連絡情報ファイル入力失敗

KFCA03013-Eの理由コードに従って対策してください。

0006

アンロードジャーナルファイル名指定誤り

アンロードジャーナルファイル名を確認してください。

0007

アンロードジャーナルファイル入力失敗

KFCA03011-Eの理由コードに従って対策してください。

0008

サーバリカバリジャーナルファイル出力失敗

0009

アンロードジャーナルファイル世代抜け

アンロードジャーナルファイル名を確認してください。

0010

サーバリカバリジャーナルファイル回復済み，または回復中

−

0014

アンロードジャーナルファイル不正

アンロードジャーナルファイル名を確認してください。またはアンロードジャーナルファイル作成が，正常に終了しているか確認してください。

0015

ジャーナルブロック不正

アンロードジャーナルファイル作成が，正常に終了しているか確認してください。

0016

ジャーナルレコード不正

0017

トランザクション完了情報作成失敗

以前に出力されているメッセージに従って対策してください。

（凡例）−：該当しません。

KFCA03013-E

srf連絡情報を入力できません。　理由コード＝aaaa　　（Ｅ）

サーバリカバリジャーナルファイルの作成に必要なsrf連絡情報の入力に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0011

環境変数不正

環境変数に正しい値を設定して，再度実行してください。

0012

サーバリカバリジャーナルファイル用連絡情報ファイルなし

指定したサーバ名を確認してください。または，以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。または，KFCA03015-E出力後にコマンドを実行しているか，確認してください。

0013

ファイル入出力エラー発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

KFCA03014-E

srf連絡情報を出力できません。　理由コード＝aaaa

サーバリカバリジャーナルファイルの作成に必要なsrf連絡情報の出力に失敗しました。

aaaa：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0013

ファイル入出力エラー発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

KFCA03015-E

世代番号＝aa....aa〜世代番号＝bb....bbのジャーナルをアンロードして，jnlmkrfコマンドによりcc....ccサービスのサーバリカバリジャーナルファイルを回復してください。

aa....aa：ジャーナル世代番号

bb....bb：ジャーナル世代番号

cc....cc：システムサーバ名

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

(Ｏ)OpenTP1停止後，メッセージに出力されている範囲のジャーナルをアンロードジャーナルファイルに出力してください。jnlmkrfコマンドでサーバリカバリジャーナルファイルを回復してください。

KFCA03016-E

プロセス固有領域の領域不足が発生しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

〔対策〕プロセス固有領域の使用状況を確認し，再度コマンドを実行してください。

KFCA03017-I

サーバ名　ファイル名称　srfブロック数　使用率　　（Ｅ＋Ｓ）

jnllsコマンド-j sjlオプション実行時のsrf情報表示ヘッダです。

KFCA03018-W

ファイル容量不足が発生したため，aa....aaサーバのsrf作成ができません。

aa....aa：システムサーバ名

KFCA03019-E

定義ファイルaa....aaに指定したファイルグループ名bb....bbはcc....cc定義ファイルで既に指定されています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：ファイルグループ名

cc....cc：定義ファイル名

(Ｓ)システムダウンします。

(Ｏ)定義ファイルを修正して，再起動してください。

KFCA03020-E

定義ファイルaa....aaに指定した物理ファイル名bb....bbはcc....cc定義ファイルで既に指定されています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：物理ファイル名

cc....cc：定義ファイル名

(Ｓ)システムダウンします。

(Ｏ)定義ファイルを修正して，再起動してください。

KFCA03021-E

srf用のjnladdfgコマンドは既に同定義ファイルに定義されています。

定義ファイル名＝aa....aa

aa....aa：定義ファイル名

(Ｓ)システムダウンします。

(Ｏ)定義ファイルを修正して，再起動してください。

KFCA03022-E

指定されたサーバ名称はsrf作成対象サーバではありません。　　（Ｅ＋Ｓ）

(Ｏ)正しいサーバ名称を指定して，コマンドを再入力してください。-sオプションを省略すると，全srf作成対象サーバについての情報が表示されます。

KFCA03023-E

共用メモリの参照ができないため，コマンドを実行できません。　　（Ｅ＋Ｓ）

(Ｏ)動作環境を確認してから，コマンドを再入力してください。

KFCA03024-E

定義ファイルaa....aaで指定した物理ファイルbb....bbはsrf対象ではありません。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：物理ファイル名

(Ｓ)システムダウンします。

(Ｏ)定義ファイルを修正して，再起動してください。

KFCA03025-W

サーバリカバリジャーナルサービスの実行中ステータスファイル障害が発生しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA03026-E

srf用のjnladdpfコマンドは既に同定義ファイルに定義されています。

定義ファイル名＝aa....aa

aa....aa：定義ファイル名

(Ｓ)システムダウンします。

(Ｏ)定義ファイルを修正して，再起動してください。

KFCA03027-E

ファイル情報の取得に失敗しました。

ファイル名＝aa....aa

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)システムダウンします。

KFCA03028-E

定義ファイルaa....aaのjnladdfg -g bb....bbに対するjnladdpfがありません。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：ファイルグループ名

(Ｓ)システムダウンします。

(Ｏ)定義を修正して，再起動してください。

KFCA03100-E

メモリ不足が発生しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止します。

(Ｏ)ほかのプロセスが終了するのを待ってから，コマンドを再度入力してください。

KFCA03101-E

オプションフラグが不正です。　　（Ｅ）

考えられる原因を次に示します。

該当するコマンドで許されないオプションフラグを指定されました。

フラグ引数を取るオプションフラグのあとに，フラグ引数がありません。

パラメタの個数，または引数の長さが限界値を超えて入力されました。

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止します。

(Ｏ)オプションフラグを確認して，コマンドを再度入力してください。

KFCA03102-E

ファイルaa....aaが存在しません。　　（Ｅ）

aa....aa：指定されたファイル名

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止します。

(Ｏ)ファイル名を確認して，コマンドを再度入力してください。

KFCA03103-E

ファイルaa....aaにトレースデータがありません。　　（Ｅ）

aa....aa：指定されたファイル名

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止します。

(Ｏ)次の原因が考えられます。UAPや定義の内容を確認してください。

UAPが，OpenTP1で提供する関数を実行していません。

次の定義のuap_trace_maxオペランドに0が指定されています。

rapリスナーサービス定義

ユーザサービスデフォルト定義

ユーザサービス定義

次の定義のuap_trace_file_putオペランドにYを指定している場合に，コアファイルをuatdumpコマンドに指定しています。

システム共通定義

ユーザサービスデフォルト定義

ユーザサービス定義

次の定義のuap_trace_file_putオペランドにYを指定している場合に，-fオプションを指定しないでUAPトレースデータファイルをuatdumpコマンドに指定しています。

システム共通定義

ユーザサービスデフォルト定義

ユーザサービス定義

KFCA03104-W

トレースデータに不正な種別コードがあります。　　（Ｅ）

種別コード1，または種別コード2に該当する関数がありません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)

-fオプションを指定した場合

uatdumpコマンドに-fオプションを指定して実行すると，UAPと同期を取らないでUAPトレースデータファイルを参照します。そのため，不完全なUAPトレースデータを参照したことが考えられます。-fオプションを指定して，再度uatdumpコマンドを実行してください。

-fオプションを指定していない場合

コアファイルを保存して，保守員に連絡してください。

KFCA03105-I

使用方法：uatdump　{[退避コアファイル名] | -f [UAPトレースデータファイル]}　　（Ｓ）

(Ｓ)該当するコマンドの処理は実行しません。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定し，再度入力してください。

KFCA03106-W

トレースデータの先頭ポインタの示す領域に不正な種別コードがあります。　　（Ｅ）

種別コード1，または種別コード2に該当する関数がありません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA03107-E

ファイル名が不正です。　　（Ｅ）

指定したファイル名の文字数が指定範囲を超えています。

(Ｓ)該当するコマンドの処理を中止します。

(Ｏ)ファイル名を確認して，再度コマンドを実行してください。

KFCA03110-E

aa....aaのトレースデータが破壊されています。　　（Ｅ）

指定されたファイルにトレースデータが正しく出力されていません。

aa....aa：指定されたファイル名

(Ｓ)該当するコマンド処理を中止します。

(Ｏ)

UAPトレースデータファイルを指定した場合

uatdumpコマンドに-fオプションを指定しているかどうかによって，次のように対処してください。

<-fオプションを指定したとき>

uatdumpコマンドに-fオプションを指定して実行すると，UAPと同期を取らないでUAPトレースデータファイルを参照します。そのため，不完全なUAPトレースデータを参照したことが考えられます。-fオプションを指定して，再度uatdumpコマンドを実行してください。

<-fオプションを指定していないとき>

-fオプションを指定して，再度uatdumpコマンドを実行してください。

コアファイルを指定した場合

このメッセージの直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って対策してください。それ以外の場合は，ディスク装置に異常がないか確認してください。ディスク装置に異常がなければ，保守員に連絡してください。

KFCA03111-W

トレース情報をファイルに取得できませんでした。トレース情報はプロセス固有領域に取得します。サーバ名:aa....aa pid=bb....bbエラーが発生した関数名:cc....cc 詳細コード=dd....dd　　（E）

aa....aa：トレース情報のファイルへの取得に失敗したサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：トレース情報のファイルへの取得に失敗したプロセスのプロセスID

cc....cc：エラーが発生した関数名

dd....dd：詳細コード（errnoの値）

(Ｓ)トレース情報をプロセス固有領域に取得します。

(Ｏ)エラーが発生した関数名と詳細コードを基に原因を調査してください。

KFCA03300-I

インタバルサービスを準備中です。

KFCA03301-I

インタバルサービスを開始しました。

KFCA03302-E

インタバルサービスを開始できません。理由コード＝aaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

インタバルサービスの開始中に理由コードに示すエラーが発生しました。そのため，インタバルサービスを開始できません。

aaaa：理由コード（10けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策し，再度OpenTP1を起動してください。

理由コード

意味

対策

100

定義解析開始処理でエラー発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

200

通信障害発生

300

プロセスメモリ不足発生

400

共用メモリ不足発生

共用メモリの見積もり計算をして適切な数値に変更してからOpenTP1を起動してください。

500

シグナルハンドラの登録でエラー発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

600

ステータスファイルのアクセスでエラー発生

700

開始処理完了報告でエラー発生

KFCA03303-I

インタバルサービスを終了中です。

KFCA03304-I

インタバルサービスを終了しました。

KFCA03700-E

通信障害が発生しました。

通信障害を検出しました。

(Ｓ)障害を検出した関数はエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ネットワークに障害が発生していないか調査してください。

KFCA03704-E

ライブラリのバージョンが一致しません。

ライブラリ間のバージョン不一致を検出しました。

(Ｓ)障害を検出した関数はエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕同一バージョンでコンパイルしてください。

KFCA03705-W

定義が不正です。理由コード＝aa....aa　サーバ名＝bb....bb

ユーザサービス定義の内容が誤っています。

aa....aa：定義不正の理由コード

bb....bb：サーバ名

(Ｓ)該当するサーバは起動されません。

〔対策〕理由コードによって原因を調査，対策後，再度サーバを起動してください。

理由コード

意味

対策

1

service_groupオペランドが不正です。

ユーザサービス定義のservice_groupオペランドを見直してください。

2

serviceオペランドの記述が不正です。

ユーザサービス定義のserviceオペランドを見直してください。

3

server_typeオペランドの記述が不正です。

ユーザサービス定義のserver_typeオペランドを見直してください。

4

receive_fromオペランドの記述が不正です。

ユーザサービス定義のreceive_fromオペランドを見直してください。

5

xat_osi_usrオペランドの指定値と使用しているスタブの組み合わせが不正です。

ユーザサービス定義のxat_osi_usrオペランドの指定値か使用しているスタブを見直してください。

KFCA03706-E

サービス名の広告に失敗しました。理由コード＝aa....aa

サーバ名＝bb....bb

aa....aa：失敗の理由コード

bb....bb：サーバ名

(Ｓ)該当するサーバのサービスは広告されません。

〔対策〕理由コードによって原因を調査，対策後，再度サーバを起動してください。

理由コード

意味

対策

1

サービス名がほかのサービスグループによって広告されているため広告に失敗しました。

他ユーザサーバのユーザサービス定義を見直し，サービス名が重複しないようにしてください。

2

サービスの二重広告を検出後，該当するサーバのサービスを取り消そうとしましたが，失敗しました。

通信障害が発生しているおそれがあります。OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA03707-E

定義が不正です。理由コード＝aa....aa　サーバ名＝bb....bb

aa....aa：定義不正の理由コード

bb....bb：サーバ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

1

XATMI通信サービス定義のxatinitaptオペランドに誤った値が指定されているか，または指定されていません。

xatinitaptオペランドに自システムのAP名称を指定してください。

2

XATMI通信サービス定義のxatinitaeqオペランドに誤った値が指定されているか，または指定されていません。

xatinitaeqオペランドに自システムのAE修飾子を指定してください。

3

XATMI通信サービス定義のxatsrvaddコマンドの-pオプションに誤った値が指定されているか，または指定されていません。

xatsrvaddコマンドの-pオプションに相手システムのAP名称を指定してください。

4

XATMI通信サービス定義のxatsrvaddコマンドの-qオプションに誤った値が指定されているか，または指定されていません。

xatsrvaddコマンドの-qオプションに相手システムのAE修飾子を指定してください。

5

XATMI通信サービス定義のxatsrvaddコマンドが一つも指定されていません。

各相手システムに対して，xatsrvaddコマンドを指定してください。

6

XATMI通信サービス定義のxat_aso_xxx_event_svcnameオペランドにサービスグループ名とサービス名をペアで指定していません。

サービスグループ名，サービス名の順番でペアで指定してください。

7

XATMI通信サービス定義のxatsrvaddコマンドの-sオプションに誤った値が指定されています。

xatsrvaddコマンドの-sオプションにサービス名を指定してください。

KFCA03708-E

定義ファイルをオープンできません。定義ファイル名：aa....aa

aa....aa：オープンに失敗した定義ファイル名。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕aa....aaの定義ファイルを作成して再度OpenTP1を起動してください。

KFCA03720-I

XATMI制御サービスを準備中です。

KFCA03721-I

XATMI制御サービスを開始しました。

KFCA03722-I

XATMI制御サービスを終了中です。

KFCA03723-I

XATMI制御サービスを終了しました。

KFCA03724-E

定義解析時にエラーが発生したためXATMI制御サービスを開始できません。　理由コード＝aa....aa　　（Ｅ）

XATMI制御サービスの開始中に，XATMIサービス定義の解析でエラーが発生しました。

aa....aa：定義解析エラーの理由コード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの直前に出力されているメッセージを基に，エラーを取り除いたあと，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA03740-I

XATMI通信サービスを準備中です。　サービス名：aa....aa

aa....aa：XATMI通信サービス名

KFCA03741-I

XATMI通信サービスを開始しました。　サービス名：aa....aa

aa....aa：XATMI通信サービス名

KFCA03742-I

XATMI通信サービスを終了中です。　サービス名：aa....aa

aa....aa：XATMI通信サービス名

KFCA03743-I

XATMI通信サービスを終了しました。　サービス名：aa....aa

aa....aa：XATMI通信サービス名

KFCA03744-E

定義解析時にエラーが発生したためXATMI通信サービスを開始できません。　理由コード＝aa....aa　サービス名：bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：定義解析エラーの理由コード

bb....bb：XATMI通信サービス名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの前に出力されているメッセージを基に，エラーを取り除いたあと，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA03750-W

XATMIプロトコル不正（一時的）が発生しました。　サービス名：aa....aa　内部要因コード＝bb....bb

aa....aa：XATMI通信サービス名

bb....bb：内部要因コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)頻発するようであれば，OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA03751-E

XATMIプロトコル不正（永久的）が発生しました。　サービス名：aa....aa　内部要因コード＝bb....bb

aa....aa：XATMI通信サービス名

bb....bb：内部要因コード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA03752-E

XATMI-トランザクションサービス間関数でエラーが発生しました。　関数名：aa....aa　リターン値＝bb....bb

aa....aa：エラーが発生した関数名

bb....bb：エラーが発生した関数のリターン値

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA03754-W

起動するサービスが見つかりません。　サービス名：aa....aa

aa....aa：指定されたサービス名称

(Ｓ)サービスの開始処理を中止します。ダイアログは確立しません。

(Ｏ)指定されたサービス名称が不正，または指定されたサーバに該当するサーバに該当するサービスがエントリされているか確認してください。

KFCA03755-I

システム終了中のため，新しいサービス要求の受付けを中止します。　サービス名：aa....aa

aa....aa：XATMI通信サービス名

KFCA03756-E

ダイアログ確立に失敗しました。　サービス名：aa....aa　内部要因コード＝bb....bb

aa....aa：XATMI通信サービス名

bb....bb：内部要因コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)出力された要因コードに応じた対策をしてください。または，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

要因コード

意味

-1

アソシエーションプールなし

-2

アソシエーションプールなし（切断アソシエーションあり）

-3

ダイアログ未確立

-4

ダイアログ切断中

-5

論理矛盾（保守情報）

-6

論理矛盾（保守情報）

-7

受け付け不正

-8

アソシエーション名称不正

-9

AE名称不正

-10

全アソシエーション接続中

-11

アソシエーション切断済み

-12

相手局からの応答なし

-13

ロールバック中

-14

送信失敗

-15

アソシエーション確立中

-16

アソシエーション切断中

KFCA03757-E

XATMI通信サービスが相手システムとの通信に失敗しました。　サービス名：aa....aa　イベントコード＝bb....bb　内部要因コード＝cc....cc

aa....aa：XATMI通信サービス名

bb....bb：イベントコード

cc....cc：内部要因コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)出力された要因コードに応じた対策をしてください。または，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

要因コード

意味

-1

アソシエーションプールなし

-2

アソシエーションプールなし（切断アソシエーションあり）

-3

ダイアログ未確立

-4

ダイアログ切断中

-5

論理矛盾（保守情報）

-6

論理矛盾（保守情報）

-7

受け付け不正

-8

アソシエーション名称不正

-9

AE名称不正

-10

全アソシエーション接続中

-11

アソシエーション切断済み

-12

相手局からの応答なし

-13

ロールバック中

-14

送信失敗

-15

アソシエーション確立中

-16

アソシエーション切断中

KFCA03758-W

サービスの呼び出しに失敗しました。

サービス名：aa....aa　内部要因コード＝bb....bb

aa....aa：サービス名称

bb....bb：内部要因コード

(Ｓ)サービスを起動しないで処理を続行します。ダイアログは解放されます。

(Ｏ)このメッセージの直前に出力されているメッセージを基に，エラーを取り除いたあと，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA03759-W

サービス要求に失敗しました。サービス名：aa....aa　内部要因コード＝bb....bb

aa....aa：XATMI通信サービス名

bb....bb：内部要因コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)頻発するようであれば，OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA03760-W

トランザクションブランチの拡張ができません。内部要因コード：aa....aa

aa....aa：内部要因コード

(Ｓ)クライアント側の場合は処理を続行します。サーバ側の場合は処理を中止します。

(Ｏ)出力された要因コードに応じて下記の対策をしてください。対策後も発生する場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

要因コード

意味

対策

1

XATMIがトランザクションに参加できません。XATMIがトランザクションサービスから認識されていない可能性があります。

UAPにXATMIが使用できるトランザクション制御用オブジェクトファイルを結合してください。

2

トランザクションサービスからトランザクションブランチの拡張を拒否されました。最大値を超えてトランザクションブランチを生成しようとした可能性があります。

トランザクションサービス定義のtrn_crm_max_subordinate_countの値を大きくしてください。

KFCA03761-E

続行が不可能なため処理を中断します。サービス名：aa....aa　内部要因コード＝bb....bb

aa....aa：サービス名称

bb....bb：内部要因コード

(Ｓ)処理を中断し必要に応じてトランザクションブランチの回復を行います。

要因コード

意味

1

通信障害が発生したためトランザクションの決着ができません。

2

トランザクション決着中に障害が発生しました。

KFCA03770-E

コマンド実行中にエラーが発生しました。要因コード=aa....aa　　（Ｅ）

XATMIのコマンド実行に失敗しました。

aa....aa：要因コード

1：内部エラー

2：トランザクション情報を取得できません。システムが起動していないか，XATMIがシステムに認識されていない可能性があります。

3：メモリエラー。コマンド実行に必要なメモリを確保できません。

4：コマンド実行の認証に失敗しました。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)要因コードに従って障害を取り除き，再度実行してください。要因コードが1の場合は，保守員に連絡してください。

KFCA03771-I

該当する情報はありません。　　（Ｓ）

XATMIに関する未決着トランザクションはありません。

(Ｓ)なし。

(Ｏ)なし。

KFCA03780-E

通信イベントを送信できません。　イベントコード：aa....aa　理由コード＝bb....bb

通信イベントを通信イベント処理用SPPに送信できません。

aa....aa：イベントコード

ASO CONNECT：アソシエーション確立通知

ASO DISCONNECT：アソシエーション正常解放通知

ASO FAILURE：アソシエーション異常解放通知

bb....bb：障害の内容を示す理由コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA03781-E

通信イベントを送信できません。　イベントコード：aa....aa　要因：bb....bb

通信イベントを通信イベント処理用SPPに送信できません。

aa....aa：イベントコード

ASO CONNECT：アソシエーション確立通知

ASO DISCONNECT：アソシエーション正常解放通知

ASO FAILURE：アソシエーション異常解放通知

bb....bb：要因

SERVICE GROUP NOT UP：通信イベント処理用SPPが稼働していません。

SERVICE CLOSED：通信イベント処理用SPPが閉塞しています。または，イベントコードに対応する通信イベント処理用SPP内のサービスが閉塞しています。

OpenTP1 NOT UP：通信イベント処理用SPPがあるノードのOpenTP1が稼働していません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)要因を見て対策してください。

KFCA03790-W

ユーザ電文長が最大値を超えてます。最大値＝aa....aa　ユーザ電文長＝bb....bb

aa....aa：送信可能なユーザ電文長の最大値

bb....bb：指定されたユーザ電文長

(Ｓ)関数がエラーリターンします。サービス関数は実行されません。

〔対策〕ユーザ電文の長さは，aa....aaの値以下に設定してください。

KFCA03791-W

符号化電文長が定義値を超えています。符号化電文長＝aa....aa：

aa....aa：符号化電文長

(Ｓ)関数がエラーリターンします。サービス関数は実行されません。

〔対策〕TP1/NET/OSI-TP-Extendedのメッセージ送信バッファ長の定義値を，aa....aaの値以上に設定してください。

KFCA03792-W

電文符号化時に予期せぬ値がセットされています。

ユーザ電文に符号化できない文字が含まれていたため，符号化できません。

(Ｓ)ユーザ電文を送信する関数がエラーリターンします。

〔対策〕符号化できなかった文字を送信しないようにしてください。

KFCA03793-W

電文復号化時に予期せぬ値がセットされています。

ユーザ電文に復号化できない文字が含まれていたため，復号化できません。

(Ｓ)ユーザ電文を受信する関数がエラーリターンします。

〔対策〕復号化できなかった文字を送信しないようにしてください。

KFCA03794-E

続行が不可能な事象が発生しました。サービス名：aa....aa　内部要因コード＝bb....bb

aa....aa：サービス名称

bb....bb：内部要因コード

要因コード

意味

1

通信障害が発生したため処理を続行できません。

2

通信不可能な事象が発生したためアソシエーションを切断します。

(Ｓ)処理を中断します。

KFCA03900-E

内部処理でエラーが発生しました（TRN_RM_DB_FILEのOPENに失敗しました）。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕dcsetupコマンドを使用して，TP1/LiNKをセットアップし直してください。

KFCA03901-E

内部処理でエラーが発生しました（TRN_RM_DB_FILEのREADに失敗しました）。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/LiNKをセットアップし直してください。

KFCA03902-E

内部処理でエラーが発生しました（作業ファイルのOPENエラー）。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/LiNKをセットアップし直してください。

KFCA03903-E

内部処理でエラーが発生しました（作業ファイルのREADエラー）。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/LiNKをセットアップし直してください。

KFCA03904-I

使用方法：dcrsls 〔shm|sts〕　　（Ｓ）

dcrslsコマンドの使用方法です。このメッセージは，次のような場合に表示されます。

コマンドのオプションに-h（ヘルプメッセージの表示）を指定した場合。

コマンドのオプションまたは引数の指定が間違っている場合。

(Ｓ)コマンドの使用方法が間違っている場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法が間違っている場合は，使用方法を確認してから，再度コマンドを実行してください。

KFCA03905-E

メモリが不足しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システムの動作状況を確認して，再度コマンドを実行してください。

KFCA03906-E

パラメタが間違っています。正しく入力してください。　　（Ｅ）

dcrslsコマンドで指定した引数またはオプションの数が間違っています。または，指定した引数が間違っています。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法が間違っている場合は，使用方法を確認してから，再度コマンドを実行してください。

KFCA03909-E

共用メモリ使用量が指定できる最大値を超えました。　　（Ｅ）

TP1/LiNKで自動的に算出した共用メモリの使用量が，指定できる最大値を超えました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕静的および動的共用メモリの見積もり量を，1,945,600キロバイト以下にしてください。

KFCA03920-E

コマンド引数の指定が間違っています。　　（Ｅ）

dcsyssetコマンドまたはdcsyslsコマンドで指定したコマンド引数かオプションの数が間違っています。または，指定した値が間違っています。

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法を確認してから，再度実行してください。

KFCA03921-I

使用方法：dcsysset{-s〔sys|trn〕|-u　ユーザサーバ名}　　（Ｓ）

dcsyssetコマンドの使用方法です。このメッセージは，次のような場合に表示されます。

コマンドのオプションに-h（ヘルプメッセージの表示）を指定した場合。

コマンドのオプションまたは引数の指定が間違っている場合。

(Ｓ)コマンドの使用方法が間違っている場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法が間違っている場合は，使用方法を確認してから，再度コマンドを実行してください。

KFCA03922-E

システムファイルに対するアクセス権がありません。　　（Ｅ）

TP1/LiNKの実行環境の設定を格納するファイルへのアクセス権がありません。

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/LiNKをセットアップし直してください。

KFCA03923-E

指定した値が間違っています。　　（Ｅ）

入力した値は，設定できない名称です。

(Ｓ)正しい値が入力されるまで，繰り返し，入力を要求する表示をします。

(Ｏ)コマンドの使用方法を確認してから，再度実行してください。

KFCA03924-E

指定したユーザサーバ名は使用できません。　　（Ｅ）

指定した値は，ユーザサーバ名の条件を満たしていないか，指定できない名称となっています。

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

〔対策〕適切なユーザサーバ名を指定して，再びコマンドを実行してください。不当なファイルまたはディレクトリがある場合は，削除してから，コマンドを実行してください。

KFCA03925-E

指定した名称は既に設定されています。　　（Ｅ）

設定内容の追加は許可されていますが，すでに設定している名称を指定しています。

(Ｓ)正しい名称が入力されるまで，繰り返し，入力を要求する表示をします。

(Ｏ)コマンドの使用方法を確認してから，再度実行してください。

KFCA03926-E

指定した名称は設定されていません。　　（Ｅ）

設定内容の削除は許可されていますが，設定されていない名称を指定しています。

(Ｓ)正しい名称が入力されるまで，繰り返し，入力を要求する表示をします。

(Ｏ)コマンドの使用方法を確認してから，再度実行してください。

KFCA03927-E

メモリが不足しました。　　（Ｅ）

コマンド処理中にメモリが不足しました。

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

〔対策〕マシン内の稼働プロセスを少なくしてから，再度コマンドを実行してください。引き続きエラーが起こる場合は，保守員に連絡してください。

KFCA03928-I

使用方法：dcsysls{-s〔sys|trn〕|-u〔ユーザサーバ名〕}　　（Ｓ）

dcsyslsコマンドの使用方法です。このメッセージは，次のような場合に表示されます。

コマンドのオプションに-h（ヘルプメッセージの表示）を指定した場合。

コマンドのオプションまたは引数の指定が間違っている場合。

(Ｓ)コマンドの使用方法が間違っている場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法が間違っている場合は，使用方法を確認してから，再度コマンドを実行してください。

KFCA03929-E

指定したユーザサーバ名は設定されていません。　　（Ｅ）

設定していないユーザサーバ名を指定しています。コマンドの実行結果は表示されません。

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)ユーザサーバ名を確認してから，再度コマンドを実行してください。

KFCA03950-E

統計情報取得機能が使用されていません。　　（Ｅ）

TP1/LiNKの環境設定で稼働統計情報を取得する指定がないため，TP1/LiNKの稼働統計情報を取得，または編集出力する操作が失敗しました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

[対策]TP1/LiNKの環境設定に稼働統計情報を取得する指定があるかどうか確認してください。取得する指定がない場合は，取得する指定をして，TP1/LiNKを開始し直してください。

KFCA03960-E

コマンドの使用方法が誤っています。使用方法：dcsetup〔-d〕

dcsetupコマンドの使い方が誤っています。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使い方を確認してから，再びコマンドを実行してください。

KFCA03961-I

前の実行環境が残っています。前の環境をそのまま引き継ぎますか。[y/n]

前の実行環境を引き継いでセットアップするかどうかを指定します。

(Ｓ)'y'を選んだ場合は，前の実行環境を引き継いでセットアップします。

'y'以外の値を選んだ場合は，省略時仮定値の実行環境でセットアップします。

KFCA03962-I

前の環境を引き継ぎます。

すでに設定してある実行環境を引き継いで，セットアップします。

KFCA03963-I

前の環境を引き継ぎません。

設定してある実行環境は引き継がないで，省略時仮定値の実行環境でセットアップします。

KFCA03964-E

OpenTP1管理者以外は，セットアップコマンドを実行できません。

OpenTP1管理者以外のユーザが，セットアップコマンドを実行しました。OpenTP1管理者以外のユーザは，セットアップコマンドを実行できません。

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA04100-I

アーカイブジャーナルサービスを準備中です。

ランID＝aaaaaaaa

aaaaaaaa：ランID（8けたの16進形式）

KFCA04101-I

アーカイブジャーナルサービスを回復中です。

ランID＝aaaaaaaa

aaaaaaaa：ランID（8けたの16進形式）

KFCA04102-I

アーカイブジャーナルサービスを開始しました。

アーカイブジャーナルサーバの開始・再開始処理が完了しました。

KFCA04103-E

アーカイブジャーナルサービスを開始できません。

理由コード＝aaaa

アーカイブジャーナルサービスの開始・再開始処理中に障害が発生しました。

aaaa：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

〔対策〕アーカイブジャーナルサービスが開始・再開始できない理由を理由コード一覧を見て対策してください。その後，再度OpenTP1を開始してください。

理由コード

意味

対策

101

メモリ不足発生

メモリ使用量を見直してください。

103

ネットワーク障害発生

障害を回復したあと，システムを再度起動してください。

114

システム内メッセージ待ち行列識別子テーブルに空きがありません。

カーネルを再度コンフィグレーションしてください。その際，システムパラメタで指定するメッセージキューの最大許容数を変更してください。詳細については，使用しているOSのマニュアルを参照してください。

405

定義解析処理中にエラー検出

定義ファイルを見直して，正しく設定したあと，システムを再度起動してください。エラーの詳細は，KFCA002XXで示されます。

411

ジャーナルサービス定義で，jnldfsv定義コマンドが指定されていません。

-aオプションが未指定

定義内容を修正したあと，システムを再度起動してください。

503

ステータスファイルの入出力処理でエラー発生

エラー原因を調査し，障害回復後，システムを再度起動してください。

504

アーカイブジャーナルファイルサービスプロセスまたはアーカイブジャーナルコマンドサービスプロセスの起動中にエラー発生

エラー原因を調査し，障害回復後，システムを再度起動してください。

KFCA04104-W

前回のアーカイブジャーナルサービス状態をステータスファイルから回復できません。ステータスファイルなしで再開始を続行します。理由コード＝aaaa

aaaa：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

502

前回のオンライン状態がステータスファイル中に存在しません。

前回起動時のステータス書き込み中に障害が発生したおそれがあります。

−

503

ステータスレコードの入出力処理でエラー発生

このメッセージの前にステータスサービスのメッセージ（KFCA010XX）が出力されるので，再開始に失敗した場合，その指示に従ってください。

（凡例）−：該当しません。

KFCA04105-I

アーカイブジャーナルサービスを終了中です。

KFCA04106-I

アーカイブジャーナルサービスを終了しました。

KFCA04108-W

アーカイブジャーナルサービスの終了中に障害が発生しましたが，このまま続行します。理由コード＝aaaa

aaaa：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

〔対策〕理由コード一覧を見て調査し，必要があれば対策してください。

理由コード

意味

対策

101

メモリ不足発生

次回起動に備えて，メモリ容量を見直してください。

103

ネットワーク障害発生

次回起動に備えて，ネットワーク障害を回復してください。

503

ステータスファイルの入出力処理でエラー発生

次回起動に備えて，エラーの原因を調査し対策してください。

KFCA04109-W

アーカイブジャーナルサービス関係の定義解析中に軽度エラーが発生しました。解析中ファイル名：aaaaaaaa，レコード番号＝bb....bb，理由コード＝cccc

aaaaaaaa：解析中の定義ファイル名

bb....bb：エラーのあったレコード番号（10けた以内の数字）

cccc：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

408：jnladdfg定義コマンドに次のどちらかの誤りがあります。

-gオプションが未指定

ファイルグループ名がほかと重複

409：jnladdpf定義コマンドの-gオプションの指定に次のどちらかの誤りがあります。

-gオプションが未指定

そのファイルグループはjnladdfgで未定義

410：jnladdpf定義コマンドの-eオプションの指定に次のどちらかの誤りがあります。

分散時，-eオプションが未指定

要素ファイル名がほかと重複

411：jnladdpf定義コマンドの-aオプションが指定されていません。

412：jnladdpf定義コマンドの-bオプションの指定に次のどちらかの誤りがあります。

-bオプションが未指定（二重化ジャーナル使用時）

物理ファイル名がほかと重複

413：jnladdfg定義数が最大値を超えました。定義エラーとなったjnladdfg定義は定義数に含まれません。

415：同一ファイルグループ名のjnladdpf定義コマンドが二つ以上あります。

421：jnldfsvコマンドが二つ以上あります。このメッセージのレコード番号の示すjnldfsvコマンドは無視します。

(Ｓ)エラーのあったinladdfg，inladdpf定義コマンドの定義文を無視し，ジャーナルサービスの開始・再開始処理を続行します（定義文がないものとして動作します）。

〔対策〕アーカイブジャーナルサービス関係の定義を見直してください。必要があればシステムを停止し定義を修正したあと，再度起動してください。

KFCA04110-E

アーカイブジャーナルサービス関係の定義解析中に重度エラーが発生しました。解析中ファイル名：aaaaaaaa，レコード番号＝bb....bb，理由コード＝cccc

aaaaaaaa：解析中のファイル名

bb....bb：エラーのあったレコード番号（10けた以内の数字）

cccc：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

411：jnldfsv定義コマンドに-aオプションが指定されていません。

(Ｓ)定義解析完了後OpenTP1を異常終了します。

〔対策〕アーカイブジャーナルサービス関係の定義を見直し，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA04112-I

aaaaaaaa＠bbbbの切断を待ち合わせます。

aaaaaaaa：接続中のリソースグループ名（8けた以内の識別子）

bbbb：接続中のOpenTP1ノード識別子（4けた以内の識別子）

KFCA04113-E

計画停止中のジャーナルサービスがあるため終了処理を中止します。

KFCA04114-E

aaaa秒待ち合わせましたが，切断の完了してないジャーナルサービスがあるため終了処理を中止します。

aaaa：待ち合わせた時間（4けた以内の数字）

KFCA04117-I

アーカイブジャーナルのコマンドサービスを開始しました。

KFCA04118-I

アーカイブジャーナルのコマンドサービスを終了しました。

KFCA04121-E

aaaaaaaa＠bbbbからの接続処理で障害が発生しました。

理由コード＝cccc

アーカイバの接続処理中に障害が発生しました。

aaaaaaaa：接続を要求してきたリソースグループ名（8けた以内の識別子）

bbbb：接続を要求してきたノード識別子（4けた以内の識別子）

cccc：障害の内容を示す理由コード

理由コードを表に示します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

オペレータの処置

OpenTP1管理者の処置

101

メモリ不足が発生しました。

大量にメモリを消費するプロセスが並行して動作しています。

システムが必要としているだけの実メモリを実装していません。

OSの提供するコマンドで，大量にメモリを消費しているプロセスを特定し，そのプロセスを停止させてください。

再度メモリ見積もりをしてください。

103

ネットワーク障害が発生したため，システムを停止します。考えられる発生要因を次に示します。

サービスを提供するプロセスがダウン中です。

ネームサーバがダウン中です。

システムを再度起動してください。

−

105

タイムアウト障害が発生したため，システムを停止します。考えられる発生要因を次に示します。

システムジャーナルサービス定義ファイルのmax_socket_descriptorsの値が小さいです。

マシンの負荷が大きく，システムが処理できません。

OSの提供するコマンドで，マシンの負荷を調べてください。マシンの負荷が大きい場合は，マシン負荷を下げてから，システムを再起動してください。

システムジャーナルサービス定義ファイルを調べ，max_socket_descriptorsの値が適当か確認してください。

2001

接続できる最大数を超えて接続を要求してきたため，接続要求を受け付けませんでした。

−

一つのアーカイブリソースグループへ接続するジャーナルサービスの個数が，接続できる最大数を超えていないか確認してください。接続できる最大数を超えている場合は，再度システム構成を設計し直してください。

2002

共用メモリ不足が発生しました。

−

再度共用メモリを見積もり直してください。

（凡例）−：該当しません。

KFCA04122-E

aaaaaaaa＠bbbbからの切断処理で障害が発生しました。

理由コード＝cccc

アーカイバの切断処理中に障害が発生しました。

aaaaaaaa：切断を要求してきたリソースグループ名（8けた以内の識別子）

bbbb：切断を要求してきたノード識別子（4けた以内の識別子）

cccc：障害の内容を示す理由コード

理由コードを表に示します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

オペレータの処置

OpenTP1管理者の処置

101

メモリ不足が発生したため，システムを停止します。考えられる発生要因を次に示します。

大量にメモリを消費するプロセスが並行して動作しています。

システムが必要としているだけの実メモリを実装していません。

OSの提供するコマンドで，大量にメモリを消費しているプロセスを特定し，そのプロセスの終了を待つか，そのプロセスを停止させてからシステムを再度起動してください。

再度メモリ見積もりをしてください。

103

ネットワーク障害が発生したため，システムを停止します。考えられる発生要因を次に示します。

サービスを提供するプロセスがダウン中です。

ネームサーバがダウン中です。

システムを再度起動してください。

−

105

タイムアウト障害が発生したため，システムを停止します。考えられる発生要因を次に示します。

システムジャーナルサービス定義ファイルのmax_socket_descriptorsの値が小さいです。

マシンの負荷が大きく，システムが処理できません。

OSの提供するコマンドで，マシンの負荷を調べてください。マシンの負荷が大きい場合は，マシン負荷を下げてから，システムを再起動してください。

システムジャーナルサービス定義ファイルを調べ，max_socket_descriptorsの値が適当か確認してください。

（凡例）−：該当しません。

KFCA04127-I

使用方法：jnlarls [-Z]　　（Ｅ＋Ｓ）

jnlarlsコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に，出力します。

KFCA04128-I

使用方法：jnladdpf -j cpd -gファイルグループ名[-a　物理ファイル名] [-b　物理ファイル名]　　（Ｅ＋Ｓ）

jnladdpfコマンドの使用方法を示します。運用コマンドの形式が誤っている場合に，出力します。

KFCA04129-I

使用方法：jnldelpf -j cpd -gファイルグループ名[-a] [-b]　　（Ｅ＋Ｓ）

jnldelpfコマンドの使用方法を示します。運用コマンドの形式が誤っている場合に，出力します。

KFCA04130-I

aaaa（bbbbbbbb）ジャーナルのアーカイブサービスを開始しました。

aaaa：アーカイブ対象のジャーナルファイルサービスの種別（4文字以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

bbbbbbbb：アーカイブ対象のジャーナルファイルのリソースグループ名（8けた以内の識別子）

KFCA04131-I

aaaa（bbbbbbbb）ジャーナルのアーカイブサービスを停止しました。

aaaa：アーカイブ対象のジャーナルファイルサービスの種別（4文字以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

bbbbbbbb：アーカイブ対象のジャーナルファイルのリソースグループ名（8けた以内の識別子）

KFCA04132-E

aaaa（bbbbbbbb）ジャーナルのアーカイブサービスを中止しました。理由コード＝cccc，中止位置＝dd....dd，ee....ee

ジャーナルのアーカイブサービス中，またはアーカイブサービス開始処理中に障害が発生したため，アーカイブサービスを中止しました。

aaaa：アーカイブ対象のジャーナルファイルサービスの種別（4文字以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

bbbbbbbb：アーカイブ対象のジャーナルファイルのリソースグループ名（8けた以内の識別子）

cccc：障害の内容を示す理由コード

理由コードを表に示します。

dd....dd：転送を中止した世代番号（8けた以内の16進形式）

ee....ee：転送を中止したブロック番号（8けた以内の16進形式）

(Ｓ)アーカイブサービスを中止し，オンラインを続行します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

オペレータの処置

OpenTP1管理者の処置

116

メッセージキューの再作成ができませんでした。

カーネルを再度コンフィグレーションしてください。その際，システムパラメタで指定するメッセージキューの最大許容数を変更してください。

詳細については，使用しているOSのマニュアルを参照してください。

1601

ジャーナルブロックの読み込み障害が発生しました。考えられる発生要因を次に示します。

未転送のジャーナルファイルがあるファイルグループを上書きしました。

未転送のジャーナルがあるファイルグループがクローズされています。

入出力エラーが発生しました。

次に正常開始するまでは，該当するノード側でジャーナル運用してください。

−

2010

接続していたアーカイブノードとの間で，認識のずれが発生しました。

−

−

（凡例）−：該当しません。

KFCA04133-W

aaaa（bbbbbbbb）ジャーナルはアーカイバ（cccccccc＠dddd）と接続できません。理由コード＝eeee

アーカイブサービスの開始処理時にアーカイバとの接続ができませんでした。

aaaa：アーカイブ対象のジャーナルファイルサービスの種別（4文字以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

bbbbbbbb：アーカイブ対象のジャーナルファイルのリソースグループ名（8けた以内の識別子）

cccccccc：接続を試みたアーカイブ先リソースグループ名（8けた以内の識別子）

dddd：接続を試みたアーカイブ先ノード識別子（4けた以内の識別子）

eeee：障害の内容を示す理由コード

理由コードを表に示します。

(Ｓ)アーカイブサービスを開始しないでオンラインを続行します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

オペレータの処置

OpenTP1管理者の処置

113

該当するシステムを停止するため，アーカイブサービスをあきらめました。

−

−

427

次の二つの条件を満たしました。

アーカイブジャーナルサービス定義のjnl_arc_max_datasizeオペランドの値が，システムジャーナルサービス定義のjnl_arc_max_datasizeオペランドの値より小さい。

バッファが，システムジャーナルサービス定義のjnl_max_datasizeオペランドに指定した値より小さい。

アーカイブノードのアーカイブジャーナルサービス定義のjnl_arc_max_datasizeオペランドの値を修正してください。修正したら，被アーカイブノードとアーカイブノードを再起動してください。

−

1301

接続先のアーカイブリソースグループがないため，アーカイブサービスをあきらめました。

システムジャーナルサービス定義を変更し，次に正常開始するまでは，該当するノード側でジャーナル運用してください。

システムジャーナルサービス定義のjnl_arc_nodeの指定に誤りがないか，またはシステム構成に誤りがないか確認してください。

2001

接続先アーカイバは，すでに接続できる最大数を超えたため，アーカイブサービスをあきらめました。

2002

接続先アーカイバ側で共用メモリ不足が発生したため，アーカイブサービスをあきらめました。

接続先アーカイバ側の共用メモリを再度見積もり直してください。

2003

接続先アーカイバとの間のバージョンが不一致のため，アーカイブサービスをあきらめました。

接続先アーカイバ側の接続できるバージョンを調べ，該当するシステムのバージョンが接続できるか調べてください。接続できるバージョンではない場合は，できるなら，システムを入れ換えてください。

2004

該当するランは，すでにアーカイブサービスを中止しています。

−

2006

指定時間，接続を試みましたが，接続できなかったため，アーカイブサービスをあきらめました。

システムジャーナルサービス定義を変更し，次に正常開始するまでは，該当するノード側でジャーナル運用してください。

−

（凡例）−：該当しません。

KFCA04134-E

aaaa（bbbbbbbb）ジャーナルはアーカイバ（cccccccc＠dddd）との通信に失敗しました。理由コード＝eeee

アーカイバとの通信で障害が発生しました。

aaaa：アーカイブ対象のジャーナルファイルサービスの種別（4文字以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

bbbbbbbb：アーカイブ対象のジャーナルファイルのリソースグループ名（8けた以内の識別子）

cccccccc：通信中のアーカイブ先リソースグループ名（8けた以内の識別子）

dddd：通信中のアーカイブ先ノード識別子（4けた以内の識別子）

eeee：障害の内容を示す理由コード

理由コードを表に示します。

(Ｓ)一定時間待ったあと，再度通信を試みます。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

オペレータの処置

OpenTP1管理者の処置

101

メモリ不足が発生しました。

−

−

103

ネットワーク障害が発生しました。考えられる発生要因を次に示します。

イーサネット・ボードやケーブルなどのハードウェア障害。

ネットワーク定義の設定誤り。

接続先ノードが実行中ではありません。または，そのノードでOpenTP1システムが実行中ではありません。

次の手順で原因を調査し，対策してください。

(1)OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べてください。

(2)OpenTP1の提供するコマンドで接続先ノードの実行状態を調べてください。

−

105

アーカイバへの通信でタイムアウトが発生しました。

−

−

112

ネットワーク定義の設定誤り。

接続先ノードのOpenTP1システムが実行中ではありません。

次の手順で原因を調査し，対策してください。

(1)OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べてください。

(2)OpenTP1の提供するコマンドで接続先ノードの実行状態を調べてください。

−

2004

該当するランは，すでにアーカイブサービスを中止しているため，アーカイバへの通信は受け付けられませんでした。

−

−

2005

該当するランは，切断処理中のため，アーカイバへの通信は受け付けられませんでした。

−

−

（凡例）−：該当しません。

KFCA04135-E

aaaa（bbbbbbbb）ジャーナル転送サービスを開始できません。

理由コード＝cccc

aaaa：アーカイブ対象のジャーナルファイルサービスの種別（4文字以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

bbbbbbbb：アーカイブ対象のジャーナルファイルのリソースグループ名（8けた以内の識別子）

cccc：障害の内容を示す理由コード

(Ｓ)OpenTP1を停止します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

その後，再度OpenTP1を起動してください。

理由コード

意味

対策

101

メモリ不足発生

メモリ使用量を見直してください。

103

ネットワーク障害発生

障害を回復したあと，システムを再起動してください。

114

システム内メッセージ待ち行列識別子テーブルに空きがありません。

カーネルを再度コンフィグレーションしてください。その際，システムパラメタで指定するメッセージキューの最大許容数を変更してください。詳細については，使用しているOSのマニュアルを参照してください。

405

定義解析処理中にエラー検出

定義ファイルを見直して正しく設定したあと，システムを再起動してください。エラーの詳細は，KFCA002XXメッセージに示しています。

KFCA04136-W

aaaa（bbbbbbbb）ジャーナル転送サービスの終了中に障害が発生しましたが，このまま続行します。理由コード＝cccc

aaaa：アーカイブ対象のジャーナルファイルサービスの種別（4文字以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

bbbbbbbb：アーカイブ対象のジャーナルファイルのリソースグループ名（8けた以内の識別子）

cccc：障害の内容を示す理由コード

(Ｓ)終了処理を続行します（このメッセージが出力されても，次回のジャーナルサービスは正常に開始されます）。

(Ｏ)理由コード一覧を見て必要があれば対策してください。

理由コード

意味

対策

101

メモリ不足発生

メモリ使用量を見直してください。

103

ネットワーク障害発生

障害を回復したあと，システムを再起動してください。

KFCA04137-E

aaaa（bbbbbbbb）ジャーナルで，cccccccc＠ddddとの認識不一致が発生しました。

aaaa：アーカイブ対象のジャーナルファイルサービス種別（4文字以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

bbbbbbbb：アーカイブ対象のジャーナルファイルのリソースグループ名（8けた以内の英数字）

cccccccc：アーカイブ先のリソースグループ名

dddd：アーカイブ先のOpenTP1ノード識別子（4けた以内の識別子）

(Ｓ)アーカイブサービスを中止し，オンライン処理を続行します。

(Ｏ)次に正常開始をするまでは，該当するノードでジャーナルを運用してください。

KFCA04138-E

aaaaaaaa＠bbbbとの通信に失敗しました。理由コード＝ccc

aaaaaaaa：接続中のリソースグループ名（8けた以内の識別子）

bbbb：接続中のOpenTP1ノード識別子（4けた以内の識別子）

ccc：理由コード

理由コードを表に示します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

オペレータの処置

101

メモリ不足が発生しました。

−

103

ネットワーク障害が発生しました。考えられる発生要因を次に示します。

イーサネット・ボードやケーブルなどのハードウェア障害。

ネットワーク定義の設定誤り。

接続先ノードが実行中ではありません。または，そのノードでOpenTP1システムが実行中ではありません。

次の手順で原因を調査し，対策してください。

(1)OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べてください。

(2)OpenTP1の提供するコマンドで接続先ノードの実行状態を調べてください。

105

アーカイバへの通信でタイムアウトが発生しました。

−

112

ネットワーク定義の設定誤り。

接続先ノードのOpenTP1システムが実行中ではありません。

次の手順で原因を調査し，対策してください。

(1)OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べてください。

(2)OpenTP1の提供するコマンドで接続先ノードの実行状態を調べてください。

（凡例）−：該当しません。

KFCA04140-I

aaaaaaaa＠bbbbが接続しました。

aaaaaaaa：接続を要求してきたリソースグループ名（8けた以内の識別子）

bbbb：接続を要求してきたOpenTP1ノード識別子（4けた以内の識別子）

KFCA04141-I

aaaaaaaa＠bbbbが接続を解除しました。切断種別：cc....cc

aaaaaaaa：切断を要求してきたリソースグループ名（8けた以内の識別子）

bbbb：切断を要求してきたOpenTP1ノード識別子（4けた以内の識別子）

cc....cc：切断の種類（16けた以内の英数字）

terminate normal：正常終了での接続解除

terminate plan：計画停止での接続解除

service stop：サービス中止での接続解除

KFCA04142-I

aaaaaaaa＠bbbbの接続を回復しました。

aaaaaaaa：接続を回復されたリソースグループ名（8けた以内の識別子）

bbbb：接続を回復されたOpenTP1ノード識別子（4けた以内の識別子）

KFCA04143-E

aaaa（xx....xx）アーカイブジャーナルサービスを開始できません。理由コード＝bbbb　　（Ｌ＋Ｃ＋Ｓ）

アーカイブジャーナルサービス開始・再開始処理中に障害が発生しました。

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bbbb：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)接続要求元のアーカイブジャーナルサービスを開始しません。アーカイブジャーナルサービス再開始処理中の場合，OpenTP1の再開始処理を中止します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。その後，再度OpenTP1を起動してください。

理由コード

意味

対策

101

メモリ不足発生

メモリ使用量を見直してください。

103

ネットワーク障害発生

障害を回復したあと，システムを再度起動してください。

405

定義解析中にエラー発生

定義ファイルを修正後，システムを再度起動してください。エラーの詳細は，KFCA002XXに示しています。

503

ステータスファイルの入出力処理でエラー発生

エラーの原因を調査して障害を回復後，システムを再度起動してください。

KFCA04144-W

aaaa（xx....xx）アーカイブジャーナルサービスの終了中に障害が発生しましたが，このまま続行します。理由コード＝bbbb　　（Ｌ＋Ｃ）

aaaa：ジャーナルファイル種別（4けた以内の英数字）

jar：アーカイブジャーナルファイル

xx....xx：リソースグループ名

bbbb：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)終了処理を続行します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

101

メモリ不足発生

メモリ使用量を見直してください。

103

ネットワーク障害発生

障害を回復したあと，システムを再度起動してください。

KFCA04146-I

使用方法：jnlardis -a　アーカイブリソースグループ名　-t　リソースグループ名＠ノード識別子　[-p]　　（Ｅ＋Ｓ）

KFCA04147-I

aaaa(bbbbbbbb)ジャーナルはアーカイブサービスの完了を待ち合わせています。

aaaa：アーカイブ対象のジャーナルファイルサービスの種別（4文字以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

bbbbbbbb：アーカイブ対象のジャーナルファイルのリソース

グループ名（8けた以内の識別子）

KFCA04148-I

aaaa(bbbbbbbb)ジャーナルのアーカイブサービスが完了していませんが，終了処理を続行します。理由コード＝cccc，転送完了位置＝dd....dd，ee....ee

aaaa：アーカイブ対象のジャーナルファイルサービスの種別（4文字以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

bbbbbbbb：アーカイブ対象のジャーナルファイルのリソース

グループ名（8けた以内の識別子）

cccc：理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

dd....dd：転送が完了しているブロックの世代番号（8けた以内の16進形式）

ee....ee：転送が完了しているブロックのブロック番号（8けた以内の16進形式）

(Ｓ)アーカイブサービスを中止し，システムの終了処理を続行します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

2008

データ転送が完了しませんでした。考えられる要因を次に示します。

データ転送量が多く，指定時間内にすべてのデータを転送できなかった。

イーサネット・ボードやケーブルなどのハードウェア障害が発生した。

アーカイブ先のOpenTP1ノードがダウンして，再開始してないまたは正常開始した。

未転送のジャーナルをアンロードしてください。システムを正常終了した場合は，アンロードデータをアーカイブノードに転送し，アーカイブジャーナルのアンロードジャーナルとマージしてください。

次の手順で原因を調査し，対策してください。

OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べる。

OpenTP1の提供するコマンドでアーカイブ先のOpenTP1ノード状態を調べる。

アーカイブ先のOpenTP1ノード上で，jnlarlsコマンドで接続しているノード状態を調べる。

2009

アーカイブノードと接続が解除できなかった。

該当するメッセージの直前に出力されたKFCA04138-Eメッセージに従ってください。

KFCA04150-I

aa....aaをジャーナルファイルの現用として割り当てました。

TP1/LiNKの履歴情報を取得するファイルを割り当てました。

aa....aa：割り当てたファイルの名称（12文字以内の英数字）

KFCA04151-I

aa....aaをジャーナルファイルから切り離しました。

TP1/LiNKの履歴情報を取得するファイルを別のファイルに切り替えたので，aa....aaのファイルを切り離しました。

aa....aa：割り当てたファイルの名称（12文字以内の英数字）

KFCA04152-E

aa....aaジャーナルファイルのアクセスで障害が発生しました。理由コード＝bbbb-cc

TP1/LiNKの履歴情報を取得するファイルへのアクセスでトラブルが起こりました。

aa....aa：トラブルが起こったファイルの名称（12文字以内の英数字）

bbbb：理由コード（4けた以内の数字）

理由コードと対策を表に示します。

cc：TP1/LiNKの内部コード

(Ｓ)TP1/LiNKは異常終了します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て，対策したあとで，TP1/LiNKを再び開始してください。

理由コード

意味

対策

303

TP1/LiNKの内部ファイルのオープンに失敗しました。

保守員に連絡してください。

305

TP1/LiNKの内部ファイルの書き込み処理でトラブルが起こりました。

KFCA04156-I

ジャーナルファイルを読み込み，ジャーナルの状態を表示します。　　（Ｓ）

OpenTP1システムがオンライン中でないため，ジャーナルファイルを読み込んでジャーナル情報を表示します。

KFCA04160-I

aaaaaaaa bbbb cccccccc dddddddd efghijk llllllll mmmmmmmm nnnnnnnn

aaaaaaaa：ファイルグループ名

bbbb：ジャーナルファイルの種別（4けた以内の英数字）

sys：システムジャーナルファイル

jar：アーカイブジャーナルファイル

cccccccc：リソースグループ名

ジャーナルファイル種別がsysの場合

ジャーナルサービス定義のjnldfsvコマンドの-rオプションで指定したシステムジャーナルサービス定義のファイル名

ジャーナルファイル種別がjarの場合

グローバルアーカイブジャーナルサービス定義のjnldfsvコマンドの-aオプションで指定したアーカイブジャーナルサービス定義のファイル名

dddddddd：世代番号（16進数）

e：ファイルグループのオープン状態

o…オープン中（該当するファイルグループを構成する要素ファイルがオープンされています）

c…クローズ中（該当するファイルグループを構成する要素ファイルがクローズされています）

f：ファイルグループの状態

c…現用※1（ファイルグループが有効な要素ファイルで構成されていて，現時点でジャーナルの出力対象となっています）

s…待機中（ファイルグループが有効な要素ファイルで構成されているが.現時点でジャーナルの出力対象になっていません）

n…予約（ファイルグループが有効な要素ファイルで構成されていません）

g：ファイルグループのアンロード状態※2

u…アンロード待ち（過去に現用として使用されていて，スワップされて現用でなくなり，アンロードしなければならないジャーナルを含んでいます）

-…アンロード済み

h：ファイルグループが上書きできるか，できないかの状態

d…上書きできません（システムの回復に必要なジャーナルを含んでいます）

-…上書きできます（システムの回復に必要なジャーナルを含んでいません）

i：ファイルグループのOpenTP1での状態

b…jnlunlfg，jnlchgfgコマンドで使用中，または回復処理で使用中の状態です。

-…jnlunlfg，jnlchgfgコマンドで使用中，または回復処理で使用していない状態です。

j：ファイルグループの不整合状態

c…過去に現用として使われていたときに，何らかの障害が発生してジャーナルファイル内の管理情報が現用のままとなっている要素ファイルがあります。

例えば現用中にジャーナルの出力障害が発生したファイルグループなどです。

-…過去に現用として使用され，正しく処理されているファイルです。

k：ファイルグループのアーカイブ済み状態※2

u…アーカイブ待ち（マルチノード機能を使用していて，該当するファイルグループの中にアーカイブジャーナルファイルに出力されていないジャーナルを含んでいます）

-…アーカイブ済み

llllllll：ランID（ファイルが使用された時のジャーナルサービス，またはグローバルアーカイブジャーナルサービスのランID。16進数）

mmmmmmmm：先頭ブロック番号（16進数）

nnnnnnnn：最終ブロック番号（16進数）

注※1

次の場合にはファイルグループの状態が不正になる場合があります。

OpenTP1の開始処理中にKFCA01256-Eメッセージが出力された時の状態表示の場合

この状態の時は仮に現用を決定しているため，本当の現用ファイルではありません。

注※2

該当するファイルグループが次の場合には必ず'u'が表示されます。

マルチノード機能を使用していないシステムジャーナルファイルの場合

アーカイブジャーナルファイル

KFCA04191-E

ジャーナルファイルの読み込み中に障害が発生しました。

ファイルグループ名：aaaa，理由コード＝bbbb-cc　　（Ｅ）

aaaa：障害が発生したときのファイルグループ名。ただし，理由コードが101，110，405，701のときは，実際の読み込みを行っていない場合があり，この場合にはファイルグループ名に********を表示します。

bbbb：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

cc：OpenTP1内部コード

(Ｓ)ジャーナルの入力を中止します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

オペレータの処置

OpenTP1管理者の処置

101

メモリ不足が発生しました。

現在実行中のプロセスの終了を待って，再度コマンドを実行してください。

メモリの使用量を見積もり直してください。

103

ネットワーク障害が発生しました。

ネットワーク障害の原因を調査し，対策してください。

−

105

タイムアウトが発生しました。

OpenTP1が提供するコマンドでネットワークの状態を調査してください。

−

107

システムコールでエラーが発生しました。

直前に出力されているシステムコールのエラーメッセージに従って対策してください。

−

110

該当するシステムの実行環境では動作しません。

該当するシステムの実行環境を見直してください。

−

115

ジャーナルファイルのデータ不正を検出しました。

該当するファイルグループをOpenTP1から切り離してください。

−

403

定義ファイルのオープンエラーが発生しました。

直前に出力された定義ファイルのオープンエラーメッセージを基に原因を調査してください。

−

404

解析ファイルのオープンエラーが発生しました。

405

定義解析中にエラーを検出しました。

定義ファイルを見直して，正しく設定してください。

−

701

該当するファイルグループがありません。

jnllsコマンドでファイルグループの状態を確認してください。

−

710

指定されたファイルグループは現用です。

1301

該当するリソースグループがありません。

jnllsコマンドでリソースグループ名を確認してください。

−

1601

該当するファイルグループは使用できません。

直前のメッセージから原因を調査して，対策してください。

−

1602

ジャーナルファイルのブロック抜けを検知しました。

ジャーナルファイルが破壊されている可能性があります。OpenTP1管理者に連絡してください。

保守員に連絡してください。

1603

該当するファイルグループはシステムが上書きする可能性があります。

−

−

1607

該当するファイルグループはオンラインで使用されていません。

−

−

（凡例）−：該当しません。

KFCA04601-E

TP1/Multiが組み込まれていないため，OpenTP1を停止します。　　（Ｅ）

(Ｓ)システムを停止します。

(Ｏ)

マルチノード機能を使用する場合

TP1/Multi組み込み後，OpenTP1を再起動してください。

マルチノード機能を使用しない場合

システム共通定義のmulti_node_optionオペランドにNを指定してください。

KFCA04602-E

バージョンエラーが発生したため，OpenTP1を停止します。　　（Ｅ）

バージョンの不整合が発生しました。

(Ｓ)システムを停止します。

(Ｏ)バージョンの不整合を修正して，再度システムを起動してください。

KFCA04603-I

ノードaaaa：ホストbb....bbは開始処理を開始しました。　　（Ｓ）

aaaa：開始処理を始めたOpenTP1ノードのノード識別子

bb....bb：開始処理を始めたOpenTP1ノードのマルチノード物理定義に記述されたホスト名

(Ｓ)該当するノードのOpenTP1ノードの開始処理を続行します。

KFCA04604-I

ノードaaaa：ホストbb....bbはオンライン状態になりました。　　（Ｓ）

aaaa：オンライン状態になったOpenTP1ノードのノード識別子

bb....bb：オンライン状態になったOpenTP1ノードのマルチノード物理定義に記述されたホスト名

(Ｓ)該当するノードのOpenTP1ノードの処理を続行します。

KFCA04605-W

ノードaaaa：ホストbb....bbは起動できません。要因：cc....cc　　（Ｓ）

aaaa：起動できなかったOpenTP1ノードのノード識別子

bb....bb：起動できなかったOpenTP1ノードのマルチノード物理定義に記述されたホスト名

cc....cc：起動できなかった要因コード

NETDOWN：ネットワーク障害

START：開始処理中

NOTUP：次の要因で通信できません。

ノードのOS登録が必要（dcsetupコマンド未実行，または再実行していない）

マルチノード物理定義エラー（ノード未登録，ホスト名・ポート番号間違い）

通信障害（ホストの電源未投入，ネットワーク障害）

ONLINE：オンライン中

STANDBY：待機中

STOP：終了処理中

TIMEOUT：タイムアウト発生

INSTALL：該当するノードのシステム共通定義のmulti_node_optionオペランドにNが指定されています。またはTP1/Multiがインストールされていません。

(Ｓ)該当するノードの開始処理を終了します。そのほかのノードの処理は続行します。

(Ｏ)エラー要因を取り除いたあと，再度OpenTP1を起動してください。

NETDOWN：ネットワーク障害要因を調査してください。

INSTALL：TP1/Multiがインストールされている環境で，システム共通定義のmulti_node_optionオペランドにYが指定されているか確認してください。インストールされていない場合は，TP1/Multiをインストールしてください。

NOTUP：マルチノード物理定義に誤りがないか，または通信障害が起きていないか調べてください。そうでない場合は，dcsetupコマンドを再度実行してください。

KFCA04606-W

ノードaaaa：ホスト名bb....bbの開始を確認できませんでした。

状態：cc....cc　　（Ｓ）

aaaa：開始状態の確認に失敗したノード識別子

bb....bb：開始状態の確認に失敗したOpenTP1ノードのマルチノード物理定義に記述されたホスト名

cc....cc：現在のノードの状態

DOWN：停止，またはダウン中

START：開始中

NOTUP：次のどれかの状態のため，通信できません。

ノードのOSの登録が必要（dcsetupコマンド未実行，または再実行していない）

マルチノード物理定義エラー（ノード未登録，ホスト名・ポート番号間違い）

通信障害（ホストの電源未投入，ネットワーク障害）

STOP：終了処理中

TIMEOUT：タイムアウト発生

CANNOT START：開始処理に失敗しました。失敗した要因を知るためには，問題の起きたOpenTP1ノードのあるホストにloginしてdcstartコマンドを実行してください。

(Ｏ)各ノードの状態をdcndlsコマンドで確認し，必要なら再度開始コマンドを実行してください。

KFCA04607-I

ノードaaaa：ホスト名bb....bbは終了処理を開始しました。　　（Ｓ）

aaaa：終了処理を始めたOpenTP1ノードのノード識別子

bb....bb：終了処理を始めたOpenTP1ノードのマルチノード物理定義に記述されたホスト名

(Ｓ)該当するノードのOpenTP1ノードの終了処理を続行します。

KFCA04608-I

ノードaaaa：ホスト名bb....bbのOpenTP1は停止しました。　　（Ｓ）

aaaa：停止したOpenTP1ノードのノード識別子

bb....bb：停止したOpenTP1ノードのマルチノード物理定義に記述されたホスト名

(Ｓ)該当するノードのOpenTP1ノードの処理を続行します。

KFCA04609-W

ノードaaaa：ホスト名bb....bbは終了できません。

要因：cc....cc　　（Ｓ）

aaaa：終了できなかったOpenTP1ノードのノード識別子

bb....bb：終了できなかったOpenTP1ノードのマルチノード物理定義に記述されたホスト名

cc....cc：終了できなかった要因コード

NETDOWN：ネットワーク障害

DOWN：停止，またはダウン中

START：開始中

NOTUP：setupされていません

STOP：終了処理中

TIMEOUT：タイムアウト発生

INSTALL：該当するノードのシステム共通定義のmulti_node_optionオペランドにNが指定されています。またはTP1/Multiがインストールされていません。

(Ｓ)該当するノードの終了処理を終了します。そのほかのノードの処理は続行します。

(Ｏ)エラー要因を取り除いたあと，再度OpenTP1を終了してください。

NETDOWN：ネットワーク障害要因を調査してください。

INSTALL：TP1/Multiがインストールされている環境で，システム共通定義のmulti_node_optionオペランドにYが指定されているか確認してください。インストールされていない場合は，TP1/Multiをインストールしてください。

NOTUP：マルチノード物理定義に誤りがないか，通信障害が起きていないか調べてください。そうでない場合は，dcsetupコマンドを再度実行してください。

KFCA04610-W

ノードaaaa：ホスト名bb....bbの停止を確認できませんでした。

状態：cc....cc　　（Ｓ）

aaaa：停止状態の確認に失敗したノード識別子

bb....bb：停止状態の確認に失敗したマルチノードのマルチノード物理定義に記述されたホスト名

cc....cc：現在のノードの状態

START：開始中

NOTUP：次のどれかのため，通信できません。

ノードのOSの登録が必要な状態

（dcsetupコマンド未実行，または再実行していない）

マルチノード物理定義エラー（ノード未登録，ホスト名・ポート番号間違い）

通信障害（ホストの電源未投入，ネットワーク障害）

ONLINE：オンライン中

STOP：終了処理中

TIMEOUT：タイムアウト発生

CANNOT STOP：終了処理に失敗しました。

失敗した要因を知るためには，問題の起きたOpenTP1ノードのあるホストにloginしてdcstopコマンドを実行してください。

(Ｏ)各ノードの状態をdcndlsコマンドで確認し，必要なら該当するノードに停止コマンドを実行してください。

KFCA04611-I

ノード　状態　サブエリア　ホスト　　（Ｓ）

dcndlsの出力ヘッダを示します。

KFCA04613-E

コマンドの引数が不正です。　要因：aa....aa　　（Ｅ）

コマンドに指定した引数に誤りがあります。

aa....aa：要因コード

INVALID SUB AREA：指定したサブエリア識別子に誤りがあります。

INVALID NODE：指定したノード識別子に誤りがあります。

NODE DUPLICATED：指定したノード識別子に重複があります。

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)要因コードを基に誤りを取り除いて，再度正しいコマンドを入力してください。

KFCA04614-W

ノードaaaa：ホストbb....bbは終了処理の監視時間を超えました。監視を打ち切ります。　　（Ｓ）

aaaa：ノード識別子

bb....bb：ノード識別子に対応するOpenTP1ノードのマルチノード物理定義に記述されたホスト名

(Ｓ)該当するOpenTP1ノードの監視を中止します。該当するOpenTP1ノードでは終了処理を続行します。

(Ｏ)監視を打ち切られたOpenTP1ノードでは終了処理が続行されていますが，そのOpenTP1ノードは終了処理が滞っている可能性があります。必要な場合は，該当するOpenTP1ノードが停止しない要因を調査して，対策してください。

KFCA04615-E

定義解析中にエラーを検出しました。

ファイル名：aa....aa bb....bb行目　要因：cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：エラーが発生した定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

cc....cc：要因コード

INVALID AREA：不正なマルチノードエリア識別子が指定されています。

dcmarea SYNTAX：dcmarea定義コマンドが文法的に誤っています。

TOO MANY NODE：ノード数が上限値を超えています。

INVALID NODE LENGTH：不正なノード識別子が指定されています。

dcprcport SYNTAX：dcprcport定義コマンドが文法的に誤っています。

UNKNOWN HOST：指定されたホストは登録されていません。

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)要因コードを基に定義ファイルを見直して，正しく修正してください。

KFCA04616-E

マルチノード構成定義にエラーがあります。　要因：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：要因コード

INVALID AREA RANGE：マルチノードエリアに含まれないノードが指定されています。または，マルチノード構成定義ファイルがありません。

NODE DUPLICATED：同一のノード識別子が同一のマルチノードエリア，またはサブエリアに複数回登場してます。

INVALID AREA：サブエリア識別子と同じエリア識別子を使用しています。

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)マルチノード構成定義を見直して，正しく設定してください。

KFCA04617-E

コマンドの指定はマルチノード構成定義の指定と不整合です。

要因：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：要因コード

SUB AREA NOT EXIST：コマンドに指定したサブエリア識別子は，マルチノード構成定義に定義されていません。

NODE NOT EXIST：コマンドに指定したノード識別子は，マルチノード構成定義に定義されていません。

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)コマンドとマルチノード構成定義を見直してください。

KFCA04618-I

ノードaaaa：ホストbb....bbは終了中です。　　（Ｓ）

このメッセージは，dcmstopコマンド実行後30秒ごとに出力されます。

aaaa：ノード識別子

bb....bb：ノード識別子に対応するOpenTP1ノードのマルチノード物理定義に記述されたホスト名

KFCA04619-W

ノードaaaa：ホストbb....bbは開始処理の監視時間を超えました。監視を打ち切ります。　　（Ｓ）

aaaa：ノード識別子

bb....bb：ノード識別子に対応するOpenTP1ノードのマルチノード物理定義に記述されたホスト名

(Ｓ)該当するOpenTP1ノードの監視を中止します。該当するOpenTP1ノードでは開始処理を続行します。

(Ｏ)監視を打ち切られたOpenTP1ノードでは開始処理が続行されていますが，そのOpenTP1ノードは開始処理が滞っている可能性があります。必要ならば該当するOpenTP1ノードがオンラインにならない要因を調査して，対策してください。

KFCA04620-I

ノードaaaa：ホストbb....bbは開始中です。　　（Ｓ）

このメッセージは，dcmstartコマンド実行後30秒ごとに出力されます。

aaaa：ノード識別子

bb....bb：ノード識別子に対応するOpenTP1ノードのマルチノード物理定義に記述されたホスト名

KFCA04621-E

マルチノード機能実行中にエラーが発生しました。

要因：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：動作できない要因を示します。

MEMORY：メモリ不足です。

INSTALL：コマンド入力ノードにTP1/Multiがインストールされていません。または，バージョンが一致していません。

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)

MEMORY：OSの実メモリサイズやスワップメモリサイズが十分かどうか調べてください。

INSTALL：正しいバージョンのTP1/Multiをインストールしてください。

KFCA04622-E

マルチノード物理定義にエラーがあります。 要因：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：要因コード

NODE DUPLICATED：重複したノード識別子が指定されています。

HOST and PORT DUPLICATED：重複したホストとポートの組が指定されています。

(Ｓ)コマンドを停止します。

(Ｏ)マルチノード物理定義を見直して，正しく設定してください。

KFCA04625-I

ノードaaaa：ホストbb....bbは待機状態になりました。　　（Ｓ）

aaaa：待機状態になったOpenTP1ノードのノード識別子

bb....bb：待機状態になったOpenTP1ノードのマルチノード物理定義に記述されたホスト名

KFCA04626-I

ノードaaaa：ホストbb....bbの待機終了処理を開始しました。　　（Ｓ）

aaaa：待機終了処理を開始したOpenTP1ノードのノード識別子

bb....bb：待機終了処理を開始したOpenTP1ノードのマルチノード物理定義に記述されたホスト名

(Ｓ)該当するノードのOpenTP1ノードの待機終了処理を続行します。

5.2　KFCA05000からKFCA09999までのメッセージ

KFCA05000からKFCA06999までのメッセージは，dc_logprint関数を使用したUAPで任意のメッセージを出力する場合に，割り当てられるメッセージIDです。

6　KFCA10000からKFCA10999までのメッセージ

この章では，KFCA10000からKFCA10999までのメッセージについて説明します。

6.1　KFCA10000からKFCA10999までのメッセージ

KFCA10101-E

mmm指定された論理端末が閉塞されていません。

コマンド名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：指定した論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)論理端末を閉塞したあと，再度実行してください。

KFCA10102-E

mmm指定された送信キューに未送信データがありません。

コマンド名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

送信キュー種別＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：指定した論理端末名称

cc....cc：指定した送信キュー種別

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)状態表示コマンドで送信キューの状態を確認してください。

KFCA10103-E

mmm指定された論理端末が閉塞（又は保留）されていません。

コマンド名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)論理端末を閉塞，または保留したあと，再度実行してください。

KFCA10104-W

mmm該当する論理端末は既に保留されています。

コマンド名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA10105-W

mmm 該当する論理端末は既に保留解除されています。

コマンド名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA10107-W

mmm指定した論理端末のMJは既に取得中です。

コマンド名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA10108-W

mmm指定した論理端末のMJ取得処理は停止中です。

コマンド名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA10109-E

mmmコミット処理していないUAPが存在するため正常終了できませんでした。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コミット処理されない要因をUAPから取り除いてください。または終了処理中にUAPを起動させないでください。

KFCA10110-E

mmm閉塞されていない論理端末が存在するため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　コネクションID＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクションID

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)論理端末を閉塞したあと，再度実行してください。

KFCA10111-E

mmm既にコネクションは切り替えられています。

コマンド名＝aa....aa　切り替え元コネクションID＝bb....bb

切り替え先コネクションID＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：切り替え元コネクションID

cc....cc：切り替え先コネクションID

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)正しい名称を指定して，再度実行してください。

KFCA10112-E

mmm既にコネクションは初期状態に戻っています。

コマンド名＝aa....aa　切り替え元コネクションID＝bb....bb

切り替え先コネクションID＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：切り替え元コネクションID

cc....cc：切り替え先コネクションID

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)正しい名称を指定して，再度実行してください。

KFCA10114-E

mmm保留中のサービスグループ，又は論理端末が存在するため終了できません。異常終了します。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)異常終了します。

KFCA10115-E

mmmコネクション切り替え可能な構成になっていません。

コマンド名＝aa....aa　切り替え元コネクションID＝bb....bb

切り替え先コネクションID＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：切り替え元コネクションID

cc....cc：切り替え先コネクションID

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)正しい名称を指定して，再度実行してください。

KFCA10116-I

mmmメッセージの代行送信を開始します。

代行送信元論理端末名称＝aa....aa

代行送信先論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：代行送信元論理端末名称

bb....bb：代行送信先論理端末名称

KFCA10117-I

mmmメッセージの代行送信を終了します。

代行送信元論理端末名称＝aa....aa

代行送信先論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：代行送信元論理端末名称

bb....bb：代行送信先論理端末名称

KFCA10118-E

mmmMCFマネジャ定義とMCF通信構成定義のマネジャプロセス識別子が一致していません。

MCF通信構成定義名称＝aa....aa

MCF通信構成定義内マネジャプロセス識別子＝b

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCF通信構成定義オブジェクトファイル名称

b：MCF通信構成定義内マネジャプロセス識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFマネジャ定義内のマネジャプロセス識別子（mcfmenv -m "id＝*…"）とMCF通信構成定義のマネジャプロセス識別子（mcftenv -m *）が一致するように再設定し，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA10119-I

mmmMCFサービスを終了します。以後，当該リモートMCFサービスは使用できません。

MCFマネジャプロセス識別子＝a

mmm：MCF識別子

a：リモートMCFマネジャ定義内リモートMCFサービス提供元定義（mcfrserv）指定MCFマネジャプロセス識別子

KFCA10120-I

mmm論理端末の状態回復を行いました。

論理端末名称＝aa....aa　状態＝bb....bb　cc....cc

状態引き継ぎ定義（mcftsts -l）が指定されているため，論理端末を前回のOpenTP1稼働時の状態に回復しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bb....bb：入力保留，保留解除状態

NOH：保留解除

HLD：保留

cc....cc：スケジュール保留，保留解除状態

NOH：保留解除

HLD：保留

(Ｓ)論理端末をbb....bb，cc....ccで示す状態で回復します。

KFCA10121-W

mmm論理端末の状態回復処理に失敗しました。

論理端末名称＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

詳細コード＝cc....cc

状態引き継ぎ定義（mcftsts -l 論理端末数上限値）が指定されています。そのため，論理端末を前回のOpenTP1稼働時の状態に回復しようとしましたが，失敗しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bb....bb：理由コード（保守情報）

cc....cc：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)論理端末の状態回復処理に失敗したため，入力，およびスケジュールを保留解除状態で登録します。

(Ｏ)状態回復したい場合はOpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10122-W

mmmコマンド処理は正常に行われましたが，状態引き継ぎ登録処理に失敗しました。　コマンド名＝aa....aa

論理端末名称＝bb....bb　理由コード＝cc....cc

詳細コード1＝dd....dd　詳細コード2＝ee....ee　　（Ｅ）

コマンド処理は正常に行われました。しかし，状態引き継ぎ定義（mcftsts -l 論理端末数上限値）が指定されているため，コマンドによって変更された状態を，次回リラン時に引き継ぐ登録処理を実行しましたが，失敗しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：理由コード（保守情報）

dd....dd：詳細コード1（保守情報）

ee....ee：詳細コード2（保守情報）

(Ｓ)該当するコマンドによって変更された状態は，リラン時に引き継ぎません。

(Ｏ)リラン時に状態引き継ぎしたい場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10123-W

mmmコマンド処理は正常に行われましたが，状態引き継ぎ個数が定義で指定された上限値を超えているため，状態引き継ぎ登録ができませんでした。

コマンド名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

コマンド処理は正常に行われました。しかし，コマンドによって状態を変更した論理端末の数が，状態引き継ぎ定義（mcftsts -l 論理端末数上限値）の指定値を超えました。そのため，次回リラン時に引き継ぐ状態登録処理を実行しませんでした。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)該当するコマンドによって変更された状態は，リラン時に引き継ぎません。

(Ｏ)MCF通信構成定義の状態引き継ぎ定義の上限値を正しく指定してください。

KFCA10124-W

mmm当該論理端末が関与しているトランザクションがセキュア状態のため，論理端末をセキュア状態にします。

論理端末名称＝aa....aa

ディレードトランザクション決着再開始方式を使用する定義（mcfmcomn -t "delayed=yes"）が指定されている環境で，該当論理端末が関与しているトランザクションがセキュア状態になっています。そのため，論理端末をセキュア状態にします。

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)該当する論理端末をセキュア状態にします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕セキュア状態が解除されるまで，この論理端末にアクセスしないように業務を処理してください。

KFCA10125-I

mmmセキュア状態のトランザクションが決着したため，論理端末のセキュア状態を解除します。

論理端末名称＝aa....aa

ディレードトランザクション決着再開始方式を使用する定義（mcfmcomn -t "delayed=yes"）が指定されている環境で，該当論理端末が関与しているトランザクションが決着しました。そのため，論理端末のセキュア状態を解除します。

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)該当する論理端末のセキュア状態を解除します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕セキュア状態が解除されため，この論理端末にアクセスする業務を開始できます。

KFCA10126-W

mmm送信先の論理端末が閉塞状態のため，送信メッセージが滞留しています。当該メッセージを廃棄します。

論理端末名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)滞留している送信メッセージを廃棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕必要であれば，廃棄されたメッセージを確認してください。

KFCA10127-W

mmm未コミット状態のトランザクションに関与している滞留送信メッセージが存在するため，滞留送信メッセージを廃棄できません。コミットされるまで待ちます。

送信先論理端末名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：送信先論理端末名称

(Ｓ)該当するトランザクションがコミットされるまで待ちます。コミットされれば，該当する滞留送信メッセージを廃棄し処理を続行します。トランザクション・UAPに関する限界経過時間を超えた場合，該当するUAPを異常終了させロールバックするため，該当する滞留送信メッセージに対するコミット監視処理を終了し処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するトランザクションがコミットされるまで待つか，OpenTP1を強制終了させるかの処置をしてください。

KFCA10128-E

mmmリモートMCFマネジャ定義オブジェクトファイル（_mrmngr）がありません。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)リモートMCFマネジャ定義オブジェクトファイルを作成し，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA10129-E

mmmリモートMCFマネジャ定義オブジェクトファイル（_mrmngr）の形式に誤りがあります。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)リモートMCFマネジャ定義を正しく作り直してから，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA10130-E

aa....aa関数でエラーが発生しました。

エラーコード＝bb....bb　処理関数名＝cc....cc

保守情報＝dd....dd

aa....aa：エラーが発生した関数名

bb....bb：関数のリターンコード

cc....cc：エラーが発生した関数をコールした関数名

dd....dd：保守情報

(Ｓ)処理を続行できない場合，OpenTP1を異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10131-E

aa....aaシステムコールでエラーが発生しました。

エラーコード＝bb....bb　処理関数名＝cc....cc

保守情報＝dd....dd

aa....aa：エラーが発生したシステムコール名

bb....bb：システムコールのリターンコード（errno）

cc....cc：システムコールをした関数名

dd....dd：保守情報

(Ｓ)処理を続行できない場合，OpenTP1を異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10132-E

プロセス固有メモリ不足が発生しました。

処理関数名＝aa....aa　リターンコード＝bb....bb

aa....aa：メモリ不足が発生した関数名

bb....bb：メモリ不足が発生した関数のリターンコード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)不要なプロセスを削除し，再度OpenTP1を起動してください。このメッセージが繰り返し出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10133-W

mmmこのノードは，指定したリモートMCFサービスの使用が許可されていません。

指定MCFマネジャプロセス識別子＝a　自ノード名＝bb....bb

リモートMCFマネジャの開始時に，リモートMCFサービス提供元の定義（mcfrserv）で指定したMCFが，自ノードに対してリモートMCFサービスの使用を許可していないことを検知しました。

mmm：MCF識別子

a：リモートMCFマネジャ定義内リモートMCFサービス提供元の定義（mcfrserv）指定MCFマネジャプロセス識別子

bb....bb：自ノード名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕必要であれば，該当するサービス提供元MCFのOpenTP1を終了してください。それから，MCFマネジャ定義内リモートMCFサービス提供先定義（mcfmrclnt）に該当する自ノード名を指定し，定義オブジェクトファイルを作成してください。その後，終了したOpenTP1を再起動してください。

KFCA10135-E

mmmリモートMCF管理サービスが異常終了しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10136-E

mmm MCFマネジャ定義内ユーザ環境定義（mcfmuenv）のユーザ指定環境変数設定用バッファ確保に失敗しました。

確保サイズ＝nn....nn

mmm：MCF識別子

nn....nn：ユーザ指定環境変数設定用バッファ確保時要求サイズ

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージ中に示されたサイズのローカルメモリが確保できるよう，マネジャプロセスのローカルメモリ量を調整後，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA10137-E

mmm MCFマネジャ定義内ユーザ環境定義（mcfmuenv）のユーザ指定環境変数は既存のマネジャプロセスの環境変数と重複しています。指定環境変数：aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCFマネジャ定義内ユーザ環境定義（mcfmuenv）で指定されている環境変数名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFマネジャ定義内ユーザ環境定義（mcfmuenv）で指定している環境変数名をマネジャプロセスの既存環境変数名と重複しないように再設定し，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA10138-E

mmm MCFマネジャ定義内ユーザ環境定義（mcfmuenv）のユーザ指定環境変数をマネジャプロセスの環境変数として登録する処理に失敗しました。指定環境変数：aa....aa＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCFマネジャ定義内ユーザ環境定義（mcfmuenv）で指定されている環境変数名

bb....bb：MCFマネジャ定義内ユーザ環境定義（mcfmuenv）で指定されているaa....aaに対する設定値

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFマネジャ定義内ユーザ環境定義（mcfmuenv）で指定している環境変数名と設定値がputenvを使用して設定できる名称と値かどうかを確認してください。誤りがある場合は，正しい値に再設定し，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA10140-E

mmm MCF通信サービスの統計情報取得処理中に障害が発生しました。保守コード＝（aa....aa，bb....bb）

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード1

bb....bb：保守コード2

(Ｓ)統計情報の取得を中断し，処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10141-E

mmmシステムサービス情報定義aa....aaのcriticalオペランドに誤りがあります。

MCFマネジャ定義にリラン定義（mcfmrerun）が指定されていますが，MCF通信サービスのシステムサービス情報定義のcriticalオペランドにNが指定されていません。

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCF通信サービスのシステムサービス情報定義ファイル名称

(Ｓ)OpenTP1が異常終了します。

(Ｏ)MCF単独リラン機能を使用する場合は，MCF通信サービスのシステムサービス情報定義のcriticalオペランドにNを指定してください。MCF単独リラン機能を使用しない場合は，MCFマネジャ定義からリラン定義（mcfmrerun）を削除してください。

KFCA10142-E

mmm MCF単独リランを行わず，MCFサービスを異常終了します。

要因：aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCF単独リランをしないでMCFサービスを異常終了させる要因

STARTING：OpenTP1システム開始中

TERMINATING：OpenTP1システム終了中

3TIMES DOWN：MCFマネジャ定義のmcfmrerun -t "watchtim"オペランドで指定した時間内にMCFのサーバが3回連続ダウンした

(Ｓ)MCF単独リランをしないでOpenTP1がダウンします。

(Ｏ)このメッセージの前に出力されているMCFサービスの障害メッセージを参照してエラー要因を取り除いてください。

KFCA10143-I

mmm MCFの各サーバを強制停止し，再起動します。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)単独リラン機能を使用する定義（mcfmrerun）が指定されている環境で，該当するMCFマネジャ配下のサーバがダウンしたため，同じマネジャ配下のほかのサーバを強制停止して，再起動します。

KFCA10144-I

mmm MCFサービスを準備中です。

サービス名＝aa....aa（bb....bb）

マネジャ定義＝（cc....cc dddd/dd/dd ee：ee：ee ff....ff）

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCFサービス名（MCFマネジャ定義ファイル名）

bb....bb：TP1/Message Controlのバージョン

cc....cc：MCFマネジャ定義オブジェクトファイル作成時のTP1/NET/Libraryのバージョン

dddd/dd/dd ee：ee：ee：MCFマネジャ定義オブジェクトファイルの作成年月日，時間

ff....ff：MCFマネジャ定義識別子

KFCA10145-I

mmm MCF通信サービスを準備中です。

サービス名＝aa....aa（bb....bb cc....cc）

通信構成定義＝（dd....dd eeee/ee/ee ff：ff：ff）（gg....gg hhhh/hh/hh ii：ii：ii）

アプリケーション定義＝（jj....jj kkkk/kk/kk ll：ll：ll mm....mm）

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCF通信サービス名（MCF通信構成定義ファイル名）

bb....bb：プロトコル名

cc....cc：プロトコルのバージョン

dd....dd：MCF通信構成定義の共通定義オブジェクトファイル作成時のTP1/NET/Libraryのバージョン

eeee/ee/ee ff：ff：ff：MCF通信構成定義の共通定義オブジェクトファイルの作成年月日，時間

gg....gg：MCF通信構成定義のプロトコル固有定義オブジェクトファイル作成時のプロトコルのバージョン

hhhh/hh/hh ii：ii：ii：MCF通信構成定義のプロトコル固有定義オブジェクトファイルの作成年月日，時間

jj....jj：MCFアプリケーション定義オブジェクトファイル作成時のTP1/NET/Libraryのバージョン

kkkk/kk/kk ll：ll：ll：MCFアプリケーション定義オブジェクトファイルの作成年月日，時間

mm....mm：MCFアプリケーション定義識別子

KFCA10146-I

mmm MCFアプリケーション起動サービスを準備中です。

サービス名＝aa....aa（bb....bb）

通信構成定義＝（cc....cc dddd/dd/dd ee：ee：ee）（ff....ff gggg/gg/gg hh：hh：hh）

アプリケーション定義＝（ii....ii jjjj/jj/jj kk：kk：kk ll....ll）

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCFアプリケーション起動サービス名（MCF通信構成定義ファイル名）

bb....bb：TP1/Message Controlのバージョン

cc....cc：MCF通信構成定義の共通定義オブジェクトファイル作成時のTP1/NET/Libraryのバージョン

dddd/dd/dd ee：ee：ee：MCF通信構成定義の共通定義オブジェクトファイルの作成年月日，時間

ff....ff：MCF通信構成定義のアプリケーション起動定義オブジェクトファイル作成時のTP1/NET/Libraryのバージョン

gggg/gg/gg hh：hh：hh：MCF通信構成定義のアプリケーション起動定義オブジェクトファイルの作成年月日，時間

ii....ii：MCFアプリケーション定義オブジェクトファイル作成時のTP1/NET/Libraryのバージョン

jjjj/jj/jj kk：kk：kk：MCFアプリケーション定義オブジェクトファイルの作成年月日，時間

ll....ll：MCFアプリケーション定義識別子

KFCA10147-I

mmm MCFサービスを回復中です。

サービス名＝aa....aa（bb....bb）

マネジャ定義＝（cc....cc dddd/dd/dd ee：ee：ee ff....ff）

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCFサービス名（MCFマネジャ定義ファイル名）

bb....bb：TP1/Message Controlのバージョン

cc....cc：MCFマネジャ定義オブジェクトファイル作成時のTP1/NET/Libraryのバージョン

dddd/dd/dd ee：ee：ee：MCFマネジャ定義オブジェクトファイルの作成年月日，時間

ff....ff：MCFマネジャ定義識別子

KFCA10148-I

mmm MCF通信サービスを回復中です。

サービス名＝aa....aa（bb....bb cc....cc）

通信構成定義＝（dd....dd eeee/ee/ee ff：ff：ff）（gg....gg hhhh/hh/hh ii：ii：ii）

アプリケーション定義＝（jj....jj kkkk/kk/kk ll：ll：ll mm....mm）

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCF通信サービス名（MCF通信構成定義ファイル名）

bb....bb：プロトコル名

cc....cc：プロトコルのバージョン

dd....dd：MCF通信構成定義の共通定義オブジェクトファイル作成時のTP1/NET/Libraryのバージョン

eeee/ee/ee ff：ff：ff：MCF通信構成定義の共通定義オブジェクトファイルの作成年月日，時間

gg....gg：MCF通信構成定義のプロトコル固有定義オブジェクトファイル作成時のプロトコルのバージョン

hhhh/hh/hh ii：ii：ii：MCF通信構成定義のプロトコル固有定義オブジェクトファイルの作成年月日，時間

jj....jj：MCFアプリケーション定義オブジェクトファイル作成時のTP1/NET/Libraryのバージョン

kkkk/kk/kk ll：ll：ll：MCFアプリケーション定義オブジェクトファイルの作成年月日，時間

mm....mm：MCFアプリケーション定義識別子

KFCA10149-I

mmm MCFアプリケーション起動サービスを回復中です。

サービス名＝aa....aa（bb....bb）

通信構成定義＝（cc....cc dddd/dd/dd ee：ee：ee）（ff....ff gggg/gg/gg hh：hh：hh）

アプリケーション定義＝（ii....ii jjjj/jj/jj kk：kk：kk ll....ll）

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCFアプリケーション起動サービス名（MCF通信構成定義ファイル名）

bb....bb：TP1/Message Controlのバージョン

cc....cc：MCF通信構成定義の共通定義オブジェクトファイル作成時のTP1/NET/Libraryのバージョン

dddd/dd/dd ee：ee：ee：MCF通信構成定義の共通定義オブジェクトファイルの作成年月日，時間

ff....ff：MCF通信構成定義のアプリケーション起動定義オブジェクトファイル作成時のTP1/NET/Libraryのバージョン

gggg/gg/gg hh：hh：hh：MCF通信構成定義のアプリケーション起動定義オブジェクトファイルの作成年月日，時間

ii....ii：MCFアプリケーション定義オブジェクトファイル作成時のTP1/NET/Libraryのバージョン

jjjj/jj/jj kk：kk：kk：MCFアプリケーション定義オブジェクトファイルの作成年月日，時間

ll....ll：MCFアプリケーション定義識別子

KFCA10150-I

mmm MCF通信サービスを開始しました。

通信サービス名＝aa....aa

MCFアプリケーション定義識別子＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCF通信サービス名（MCF通信構成定義ファイル名）

bb....bb：MCFアプリケーション定義識別子

KFCA10151-I

mmm MCFサービスを開始しました。

サービス名＝aa....aa MCFマネジャ定義識別子＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCFサービス名（MCFマネジャ定義ファイル名）

bb....bb：MCFマネジャ定義識別子

KFCA10152-I

mmm MCFアプリケーション起動サービスを開始しました。

アプリケーション起動サービス名＝aa....aa

MCFアプリケーション定義識別子＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCFアプリケーション起動サービス名（MCF通信構成定義ファイル名）

bb....bb：MCFアプリケーション定義識別子

KFCA10153-I

mmmリモートMCF管理サービスを準備中です。

サービス名＝_mrmngr（aa....aa）

リモートMCFマネジャ定義＝（bb....bb cccc/cc/cc dd：dd：dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：TP1/Message Controlのバージョン

bb....bb：リモートMCFマネジャ定義オブジェクトファイル作成時のTP1/NET/Libraryのバージョン

cccc/cc/cc dd：dd：dd：リモートMCFマネジャ定義オブジェクトファイルの作成年月日，時間

KFCA10154-I

mmm リモートMCF管理サービスを回復中です。

サービス名＝_mrmngr（aa....aa）

リモートMCFマネジャ定義＝（bb....bb cccc/cc/cc dd：dd：dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：TP1/Message Controlのバージョン

bb....bb：リモートMCFマネジャ定義オブジェクトファイル作成時のTP1/NET/Libraryのバージョン

cccc/cc/cc dd：dd：dd：リモートMCFマネジャ定義オブジェクトファイルの作成年月日，時間

KFCA10155-I

mmmリモートMCF管理サービスを開始しました。

mmm：MCF識別子

KFCA10156-I

mmm MCFサービスを終了中です。

mmm：MCF識別子

KFCA10157-I

mmm MCFサービスを終了準備中です。

mmm：MCF識別子

KFCA10158-I

mmm MCF通信サービスの終了準備が完了しました。

mmm：MCF識別子

KFCA10159-I

mmm MCFアプリケーション起動サービスの終了準備が完了しました。

mmm：MCF識別子

KFCA10160-I

mmm MCFサービスの終了準備が完了しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)MCFサービスの終了準備処理を終了します。

KFCA10161-I

mmm MCFサービスを終了しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)MCFサービスを終了します。

KFCA10162-I

mmm MCFサービスが計画停止Aで終了しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)MCFサービスを計画停止Aで終了します。

KFCA10163-I

mmm MCFサービスが計画停止Bで終了しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)MCFサービスを計画停止Bで終了します。

KFCA10164-E

mmmキューファイルにメッセージが残っているため，又はキューファイルに障害が発生しているため正常終了できませんでした。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)異常終了します。キューファイルに残っているメッセージを，リラン時に引き継ぎます。

KFCA10165-I

mmmリモートMCFサービスを開始しました。

MCFマネジャプロセス識別子＝a

mmm：MCF識別子

a：リモートMCFマネジャ定義内リモートMCFサービス提供元定義（mcfrserv）指定MCFマネジャプロセス識別子

KFCA10167-I

mmmリモートMCF管理サービスを終了中です。

mmm：MCF識別子

KFCA10168-I

mmmリモートMCF管理サービスを終了しました。

mmm：MCF識別子

KFCA10170-E

mmm MCFマネジャ定義オブジェクトファイルがありません。

MCFマネジャ定義ファイル名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCFマネジャ定義ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージに表示されたMCFマネジャ定義ファイルを作成し，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA10171-E

mmm MCF通信構成定義オブジェクトファイルがありません。

MCF通信構成定義ファイル名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCF通信構成定義ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージに表示されたMCF通信構成定義ファイルを作成し，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA10172-E

mmm MCFアプリケーション定義オブジェクトファイルがありません。MCFアプリケーション定義ファイル名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCFアプリケーション定義ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージに表示されたアプリケーション定義ファイルを作成し，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA10173-E

mmm MCFマネジャ定義オブジェクトファイルの形式に誤りがあります。MCFマネジャ定義ファイル名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCFマネジャ定義ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージに表示されたMCFマネジャ定義ファイルはMCFマネジャ定義ではありません。そのため，正しく作り直してから，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA10174-E

mmm MCF通信構成定義オブジェクトファイルの形式に誤りがあります。

MCF通信構成定義ファイル名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCF通信構成定義ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージに表示されたMCF通信構成定義ファイル名は，MCF通信構成定義ではありません。そのため，正しく作り直してから，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA10175-E

mmm MCFアプリケーション定義オブジェクトファイルの形式に誤りがあります。

MCFアプリケーション定義ファイル名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCFアプリケーション定義ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)メッセージに表示されたアプリケーション定義ファイルは，MCFアプリケーション定義ではありません。そのため，正しく作り直してから，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA10176-E

mmm MCF通信構成定義（aa....aa）のMCF識別子（bb....bb）が他のMCF通信構成定義のMCF識別子と重複しています。

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCF通信構成定義オブジェクトファイル名称

bb....bb：MCF識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義内のMCF識別子（mcftenv -s **）がほかのMCF通信構成定義内のMCF識別子と重複しないように再設定し，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA10177-E

mmm MCFメイン関数で取り込んだプロトコルとMCF通信構成定義のプロトコル種別が合っていません。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しいプロトコルでOpenTP1を再度起動してください。

KFCA10178-E

mmm 定義ファイルのバージョンがシステムのバージョンと違います。

定義ファイル名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：バージョンの不正な定義のオブジェクトファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージに表示された定義ファイルを，MCFのバージョンと同じ定義オブジェクト生成ユティリティ起動コマンドで生成し直し，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA10179-E

mmm MCFのサーバ起動に失敗したため，MCFサービスを異常終了します。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)MCFサービスを異常終了します。

(Ｏ)このメッセージの前にMCFの障害メッセージが出力されている場合はその内容に従ってエラー原因を取り除き，再起動してください。原因がわからない場合は保守員に連絡してください。

起動に失敗しているサーバがMCFマッピングサービスで，かつWindows版XMAP3 Server Runtime Version 5を使用している場合，プロセスサービス定義のprcsvpath定義コマンドに"XMAP3 Server Runtimeインストールフォルダ¥bin"が設定されているか確認してください。

KFCA10180-E

mmm MCF通信サービスの送信メッセージ取り出し完了監視中にタイムアウトが発生しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)タイムアウト発生時に残っている送信メッセージを廃棄して処理を続行します。破棄したメッセージは，ERREVTAで通知します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義内のmcfttimコマンドの-tオプションのmtimオペランドの指定値を大きくして，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA10181-E

mmm MCF通信サービスが異常終了しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10182-E

mmm MCFサービスが異常終了しました。　　（Ｅ＋Ｌ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10183-E

mmm MCF通信サービスの受信メッセージ取り出し完了監視中にタイムアウトが発生しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義内のmcfttimコマンドの-tオプションのrmtimオペランドの指定値を大きくして，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA10184-E

mmm MCFアプリケーション起動サービスの送信メッセージ取り出し完了監視中にタイムアウトが発生しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)タイムアウト発生時に残っている送信メッセージを破棄して処理を続行し，破棄した未送信メッセージをERREVTAでユーザに通知します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義内のmcfttimコマンドの-tオプションのmtimオペランドの指定値を大きくして，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA10185-E

mmm MCFアプリケーション起動サービスが異常終了しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10186-E

mmm MCF通信サービス，又はMCFアプリケーション起動サービスが異常終了しました。

mmm：MCF識別子　　（Ｅ＋Ｌ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10187-E

mmm MCFアプリケーション起動サービスの受信メッセージ取り出し完了監視中にタイムアウトが発生しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義内のmcfttimコマンドの-tオプションのrmtimオペランドの指定値を大きくして，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA10188-E

mmmダンプファイルaa....aaのオープンに失敗しました。

理由コード＝bb....bb　ダンプ要因コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：ダンプファイル名

bb....bb：理由コード（errno）

cc....cc：MCFダンプまたはNETダンプの出力要因コード

(Ｓ)ファイルへのダンプ処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10189-E

mmm障害情報を取得しました。

理由コード＝aa....aa　関数名＝bb....bb

ダンプファイル名＝cc....cc

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：自己矛盾コード

bb....bb：障害が発生した関数名

cc....cc：障害情報格納ファイル名

(Ｓ)処理を続行できない場合，処理を終了します。

(Ｏ)出力されたダンプファイルを保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕アボートコード一覧から，自己矛盾コードに対応する情報を参照し，対策してください。自己矛盾コードがアボートコード一覧に記載されていない場合は，保守員に連絡してください。アボートコードの詳細については，「15.1　アボートコード一覧」を参照してください。

KFCA10190-E

mmm内部処理関数がエラーリターンしました。

エラーリターンした関数名＝aa....aa

理由コード＝bb....bb　詳細コード＝cc....cc

処理関数名＝dd....dd　　（Ｅ＋Ｌ）

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：エラーリターンした関数名

bb....bb：理由コード（エラーリターンした関数のリターンコード）

理由コードについては，対策を参照してください。

cc....cc：保守情報

dd....dd：エラーリターンした関数を発行した関数名

(Ｓ)処理を続行できない場合，処理を終了します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。理由コードや前後のメッセージから原因が特定できない場合は，アボートコード一覧から保守情報に対応する情報を参照し，対策してください。

理由コード

説明

対策

-314

処理要求を行ったコマンドがタイムアウトしました。

コマンドのタイムアウト原因を確認の上，必要に応じて再度コマンドを実行してください。

-000010174

通信サービス定義に指定したMCF通信サービス（アプリケーション起動サービスも含む）と，システムサービス情報定義で指定したMCF実行形式プログラムが一致していません。

（例）

通信サービス定義に指定したMCF通信サービスがTP1/NET/TCP/IPの定義オブジェクトファイルであるのに対し，システムサービス情報定義のMCF実行形式プログラムにアプリケーション起動プロセスの実行形式プログラムを指定している。

次の項目が正しいか見直してください。

システムサービス情報定義のmoduleオペランド（MCF実行形式プログラム名）の指定値

MCFマネジャ定義の，通信サービス定義のmcfsvnameオペランド，およびsyssvnameオペランドの指定値

-000011609

複数のアプリケーション起動プロセスの間で，次のどちらかが重複しています。

アプリケーション起動環境定義に指定した内部通信路名

アプリケーション起動用論理端末定義に指定した論理端末名称

アプリケーション起動環境定義の内部通信路名，またはアプリケーション起動用論理端末定義の論理端末名称がOpenTP1システム内で一意になるように，MCF通信構成定義を見直してください。

-000011608

-000011801

-000016807

定義オブジェクトファイルの内容が不正であるおそれがあります。

定義オブジェクトファイルを正しく作り直してください。

定義オブジェクトファイルをファイル転送していた場合，転送モードに誤りがないか確認してください。

-000016722

複数のTP1/NET/TCP/IPのMCF通信サービス間で，論理端末定義に指定した論理端末名称が重複しています。

論理端末名称がOpenTP1システム内で一意になるように，論理端末定義を見直してください。

上記以外

保守情報

アボートコード一覧を参照してください。アボートコードの詳細については，「15.1　アボートコード一覧」を参照してください。

なお，定義オブジェクトファイルをファイル転送していた場合，転送モードに誤りがないか確認してください。

KFCA10191-E

mmmシステムコールがエラーリターンしました。

システムコール名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

詳細コード＝cc....cc　処理関数名＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：システムコール名

bb....bb：システムコールのリターンコード

cc....cc：保守情報

dd....dd：システムコールを発行した関数名（保守情報）

(Ｓ)処理を続行できないエラーリターンの場合，OpenTP1を終了します。処理を続行できるエラーリターンの場合，処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10193-E

mmmMCFサービスの実行に必要なローカルメモリが不足しました。

処理関数名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：処理関数名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10194-E

mmm MCFサービスの実行に必要なシステム共用メモリが不足しました。処理関数名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：処理関数名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10195-E

mmm論理端末情報参照関数にて障害が発生しました。

保守コード＝（aa....aa，bb....bb）

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード1

bb....bb：保守コード2

(Ｓ)論理端末情報参照処理を中止します。

(Ｏ)保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA10196-E

mmm定義にないバッファグループ番号が指定されました。

バッファグループ番号＝aa....aa

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：バッファグループ番号

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA10197-I

mmm送受信バッファ使用数が指定値を超えました。

バッファグループ番号＝aa....aa

バッファグループ番号のバッファの使用数が定義（mcftbuf -g "count=バッファ数"またはnettbuf -g "count=バッファ数"）指定値を超えました。

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：バッファグループ番号（mcftbuf -g groupnoの指定値またはnettbuf -g groupnoの指定値）

(Ｓ)拡張バッファ数（mcftbuf -g "extend=拡張バッファ数"またはnettbuf -g "extend=拡張バッファ数"）の範囲内で動的にバッファを確保し，処理を続行します。

〔対策〕

mmmがMCF識別子の場合

mcftbuf -g "count=バッファ数"，および各プロトコルのmcftalccn -e count=メッセージ編集用バッファ数（TP1/NET/UDPの場合，mcftalcle -e count=メッセージ編集用バッファ数）の指定値を見直してください。見積もり式は，マニュアル「OpenTP1 プロトコル」の該当するプロトコル編の，mcftalccn定義コマンド（TP1/NET/UDPの場合はmcftalcle定義コマンド）の注意事項を参照してください。

mcftlsbufコマンドに-mオプションを指定して実行すると，最大バッファ使用数を確認できます。mcftlsbufコマンドについては，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

mmmがNET識別子の場合

nettbuf -g "count=バッファ数"の指定値を見直してください。

KFCA10198-E

mmmメモリ不足のため拡張バッファが取得できません。

バッファグループ番号＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：バッファグループ番号

bb....bb：エラーリターンした関数のリターンコード

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA10199-E

mmmバッファプール管理初期化処理で異常が発生しました。

理由コード＝aa....aa　詳細コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：エラーリターンした関数のリターンコード

bb....bb：保守情報

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA10210-E

mmmメッセージ処理中に内部で障害を検知しました。

システム関数＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

処理名＝cc....cc

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：保守情報（発行したシステムコール，またはC言語ライブラリ）

bb....bb：保守情報（OSのエラー番号，またはC言語ライブラリからのリターン値）

cc....cc：保守情報（発行元関数名）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10211-E

mmm保守情報1＝aa....aa

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10212-E

mmm保守情報1＝aa....aa　保守情報2＝bb....bb

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10213-E

mmm保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb　cc....cc

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10214-E

mmm保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb　cc....cc　dd....dd

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

dd....dd：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10215-E

mmm　保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb　cc....cc　dd....dd　ee....ee

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

dd....dd：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

ee....ee：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10220-E

mmm　メッセージ処理中に内部で障害を検知しました。

関数名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

処理名＝cc....cc

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：保守情報（提供関数名）

bb....bb：保守情報（提供関数からのリターンコード）

cc....cc：保守情報（発行元関数名）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)次の表以外の場合，または問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

関数名

理由コード

要因

対策

dci_omm_getseg

-142

MCFマネジャ定義のMCF作業領域長（mcfmcomn -pの指定値）が1,945,600キロバイト以上です。

MCFマネジャ定義のMCF作業領域長に1,945,599キロバイト以下の値を指定してください。

-143

MCFマネジャ定義のMCF作業領域長が静的共用メモリの総量（システム環境定義のstatic_shmpool_sizeオペランドの指定値）を超えています。

MCFマネジャ定義のMCF作業領域長，およびシステム環境定義の静的共用メモリの総量の指定値を見直してください。

dci_uss_dumpm

-20028

ディスク容量が不足しています。

$DCDIR/spoolディレクトリのディスク容量を確認してください。

KFCA10221-E

mmm保守情報1＝aa....aa

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10222-E

mmm保守情報1＝aa....aa　保守情報2＝bb....bb

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10223-E

mmm保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb　cc....cc

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10224-E

mmm保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb　cc....cc　dd....dd

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

dd....dd：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10225-E

mmm保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb　cc....cc　dd....dd　ee....ee

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

dd....dd：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

ee....ee：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10230-E

mmmメッセージ処理中に内部で障害を検知しました。

処理名1＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

処理名2＝cc....cc

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：保守情報（発行した関数名）

bb....bb：保守情報（発行した関数のリターンコード）

cc....cc：保守情報（発行元関数名）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の表以外の場合，このメッセージの前後に出力されるメッセージを基に要因を調査してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

aa....aa

bb....bb

cc....cc

要因

対策

********

1

msrv_salloc

MCFプロセス間で使用する共用メモリの大きさが不足しています。

MCFマネジャ定義で指定した共用メモリサイズ（mcfmcomn -p MCF作業領域長）を見直してください。

buff_id_s

-10209

sbufat_share_high

＜マッピングサービスでエラーが発生した場合＞

マッピングサービス識別子の上限を超えています。

マッピングサービス定義を見直してください。

msrv_malloc

不定

不定

ローカルメモリが不足しています。

システムの負荷状況を調査してください。ローカルメモリを使用する，バッファグループ定義（mcftbuf）のオペランドを次に示します。定義内容が妥当かどうかを確認してください。

"length=バッファ長"

"count=バッファ数"

KFCA10231-E

mmm保守情報1＝aa....aa

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10232-E

mmm保守情報1＝aa....aa　保守情報2＝bb....bb

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10233-E

mmm保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb　cc....cc

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10234-E

mmm保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb　cc....cc　dd....dd

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（エラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（エラーを調査するのに必要な情報）

dd....dd：保守情報（エラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)直前に出力されているKFCA10230-Eメッセージを参照してください。問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA10235-E

mmm保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb　cc....cc　dd....dd　ee....ee

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

dd....dd：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

ee....ee：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10240-E

mmm MCFの静的共用メモリが不足しています。

不足容量：aa....aaキロバイト 領域：bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：メモリ不足発生時に確保しようとしたメモリ容量（キロバイト）

bb....bb：不足共用メモリ種別

SYS：MCF作業領域長（mcfmcomn定義コマンドの-pオプションで指定）の取得時に，静的共用メモリの総量（システム環境定義のstatic_shmpool_sizeオペランドで指定）が不足したことを示します。

PRC：MCFトレースバッファの領域長（mcfttrc定義コマンドの-tオプションのsizeオペランドの指定値×2）の取得時に，静的共用メモリの総量（システム環境定義のstatic_shmpool_sizeオペランドで指定）が不足したことを示します。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)static_shmpool_sizeオペランド，mcfmcomn定義コマンドの-pオプション，およびmcfttrc定義コマンドの-tオプションのsizeオペランドの指定値が，適切な値かどうか確認してください。

KFCA10241-E

mmmプロセス内のメモリが不足しています。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10242-I

mmm MCFの静的共用メモリを追加確保します。

追加容量：aa....aaキロバイト 領域：bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：メモリ不足発生時に追加確保するメモリ容量（キロバイト）

bb....bb：不足共用メモリ種別

SYS：MCF作業領域

PRC：MCFトレースバッファの領域

(Ｓ)静的共用メモリを追加確保して，処理を続行します。

(Ｏ)不足共用メモリ種別がSYSの場合は，mcfmcomn定義コマンドの-pオプションで指定するMCF作業領域長の値が，適切な値かどうか確認してください。不足共用メモリ種別がPRCの場合は，mcfttrc定義コマンドの-tオプションのsizeオペランドで指定するMCFトレースバッファの大きさが，適切な値かどうか確認してください。

KFCA10260-I

mmmトレースデータの取得を開始します。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA10261-I

mmmトレースデータの取得を終了します。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA10262-E

mmmトレースデータの取得準備に失敗しました。

発行関数名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb処理関数名＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：発行関数名（発行した関数名）

bb....bb：理由コード（発行関数の返却するリターンコード）

cc....cc：処理関数名（発行元の関数名）

(Ｓ)コマンドを無視して処理を続行します。また，ログメッセージにKFCA10274-Eを出力します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10263-W

mmmトレースデータの取得中にトレース取得開始要求を受けました。コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名（発行コマンド名）

(Ｓ)コマンドを無視して処理を続行します。

KFCA10264-W

mmmトレースファイルへの出力中のためコマンドを無視します。コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名（発行コマンド名）

(Ｓ)コマンドを無視して処理を続行します。

(Ｏ)トレースファイル出力終了後，再度コマンドを実行してください。

KFCA10265-E

mmmトレースファイルへの出力に失敗したためコマンド処理を中断します。コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名（発行コマンド名）

(Ｓ)コマンド処理を中断して処理を続行します。また，ログメッセージにKFCA10276-Eを出力します。

(Ｏ)ログメッセージを保存して保守員に連絡してください。

KFCA10266-W

mmmトレースデータの取得を開始していません。　　（Ｅ＋Ｌ）

次のどちらかに該当する場合に，このメッセージが出力されます。

MCFトレースファイルの強制スワップコマンド（mcftswptr）が実行された。しかし，それ以前にMCFトレース取得の終了コマンド（mcftstptr）が実行されたため，トレースデータの取得が終了している。

MCF通信サービスが異常を検知しており，このときMCFトレースファイルの強制スワップを実行する。しかし，異常を検知したほかのMCF通信サービスによって，すでに強制スワップが実行されている。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)次のどちらかの処理をします。

メッセージ出力原因が1.の場合：コマンドを無視して処理を続行します。

メッセージ出力原因が2.の場合：MCFトレースファイルの強制スワップを行わないで，システムを異常終了します。

(Ｏ)強制スワップコマンド（mcftswptr）を実行したい場合は，コマンド（mcftstrtr）でMCFトレース取得を開始してから，実行してください。

KFCA10267-W

mmmトレース環境定義のディスク出力指定をしていないためトレースファイル出力をしません。　　（Ｅ＋Ｌ）

MCFトレースのディスク出力機能を使用しない定義（mcfttrc -t "disk=no"）が指定されている環境で，次のどちらかに該当する場合に，このメッセージを出力します。

MCFトレースファイルの強制スワップコマンド（mcftswptr）を実行した。

MCF通信サービスが異常を検知して異常終了した（異常終了処理で，MCFトレースファイルの強制スワップを実行する際，このメッセージを出力します）。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)次のどちらかの処理をします。

メッセージ出力原因が1.の場合：コマンドを無視して処理を続行します。

メッセージ出力原因が2.の場合：MCFトレースファイルの強制スワップを行わないで，システムを異常終了します。

〔対策〕強制スワップコマンド（mcftswptr）を実行したい場合は，MCFトレース環境定義でディスク出力機能を使用する定義（mcfttrc -t "disk=yes"）を指定してください。

KFCA10268-W

mmmトレース情報出力要求出口関数が省略されたため，トレースファイル出力要求を行いません。

トレースファイルへの出力要求を行わないで処理します。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕トレースファイル出力を行いたい場合は，トレース情報出力要求出口関数を指定して再度実行してください。

KFCA10269-E

mmmトレースファイルの入出力中に障害が発生したため，トレースファイル出力を中止します。

トレースファイルの入出力処理中に障害が発生したため，今後トレースファイルへの出力を行いません。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)トレースファイルの出力処理を中止して，処理を続行します。このメッセージの前にKFCA10273-E，KFCA10274-E，またはKFCA10276-Eを出力します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前に出力されるKFCA10273-E，KFCA10274-E，またはKFCA10276-Eを参照して原因を調査してください。

KFCA10270-I

mmmトレースファイルへの出力を開始しました。

mmm：MCF識別子またはNET識別子

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA10271-I

mmmトレースファイルへの出力を終了しました。

mmm：MCF識別子またはNET識別子

(Ｓ)処理を続行します。このメッセージの前にKFCA10276-Eを出力することがあります。

(Ｏ)使用済みのトレースファイルを削除してください。

KFCA10272-E

mmmトレースの入出力に必要なメモリが確保できません。

発行関数名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

処理関数名＝cc....cc

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：発行関数名（システム・サブルーチン）

bb....bb：理由コード（OSのエラー番号）

cc....cc：処理関数名（システム・サブルーチンを発行した関数名）

(Ｓ)トレース出力制御の処理を中断します。

このメッセージのあとに，KFCA10271-Iを出力します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

〔対策〕プロセス内共用メモリのサイズを見直してください。

KFCA10273-E

mmmトレースファイルの入出力中に障害が発生しました。

発行関数名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

処理関数名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：発行関数名（発行した関数名）

bb....bb：エラー理由コード（OSのエラー番号）

cc....cc：処理関数名（発行元の関数名）

(Ｓ)MCFトレースファイルの出力処理を中止して，処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

〔対策〕エラー理由コードを参照し，調査した入出力障害の原因を取り除いてください。その後，MCFトレースファイルの出力処理を開始する場合は，OpenTP1を終了したあと，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA10274-E

mmmステータスファイルの入出力中に障害が発生しました。発行関数名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

処理関数名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：発行関数名（発行した関数名）

bb....bb：理由コード（発行関数の返すリターンコード）

cc....cc：処理関数名（発行元の関数名）

(Ｓ)トレースファイル出力処理を中止して，処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10276-E

mmmトレースの出力に失敗しました。

発行関数名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

処理関数名＝cc....cc　　（Ｅ＋Ｌ）

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：発行関数名（発行した関数名）

bb....bb：理由コード（発行関数の返すリターンコード）

cc....cc：処理関数名（発行元の関数名）

(Ｓ)トレースファイル出力処理を中止して，処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10277-I

mmmトレースのトレースオプションを変更しました。

変更前＝aa....aa　変更後＝bb....bb　　（Ｓ＋Ｌ）

MCFトレースオプションの定義設定値を変更しました。このメッセージ以降，変更後のトレースオプションでトレースデータを取得します。

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：変更前のトレースオプション

bb....bb：変更後のトレースオプション

(Ｓ)トレース制御情報のトレースオプションを変更し，処理を続行します。

KFCA10278-I

mmmトレースファイルの切り替えが終了しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA10279-W

mmmトレースファイルの切り替えが失敗しました。

トレースファイルへの出力処理が失敗しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)MCFトレースファイルの出力を中止して，処理を続行します。このメッセージの前にKFCA10273-Eを出力します。

〔対策〕この前に出力されているKFCA10273-Eを参照して，原因を調査してください。

KFCA10280-W

mmmトレースファイルの出力処理ができないため，コマンドを無視します。

コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ）

トレースファイルの入出力障害発生，またはMCFトレース環境定義のディスク出力指定がないため，トレースファイル出力を行えないのでコマンドを無視します。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名（発行コマンド名）

(Ｓ)コマンドを無視して処理を続行します。このメッセージの前にKFCA10267-WまたはKFCA10269-Eを出力します。

〔対策〕このコマンドを使用する場合は，MCFトレース環境定義をディスク出力「あり」にして再実行してください。

KFCA10300-E

定義コマンド（cc....cc）の指定順序に誤りがあります。　行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)この定義コマンドを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10301-E

mmm定義コマンド（cc....cc）は省略できません。　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子または空白

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

(Ｓ)この定義コマンドを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドを指定して，処理を再度実行してください。

KFCA10302-E

mmm定義コマンド（cc....cc）の数が上限値を超えています。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子または空白

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)この定義コマンドを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドの数を調整して，処理を再度実行してください。

KFCA10303-E

mmm不当な文字列（nn....nn）があります。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子または空白

nn....nn：不当な文字列

ll....ll：不当な文字列のある行番号

(Ｓ)不当な文字列を無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不当な文字列を修正または削除して，処理を再度実行してください。

KFCA10304-E

二重引用符で囲まれた文字数が，1024けたを超えています。　行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

ll....ll：誤りがあった行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕誤りがあった定義コマンドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10305-E

mmm定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションは省略できません。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子または空白

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

次に示す定義コマンドのオプションの指定に誤りがある場合は，"0000"と表示されます。

MCF定義オブジェクト生成ユティリティ起動コマンド

MCF定義結合ユティリティ起動コマンド

MCF定義オブジェクト解析コマンド

(Ｓ)このオプションを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを指定して，処理を再度実行してください。

KFCA10306-E

mmm定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションの指定に誤りがあります。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子または空白

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

次に示す定義コマンドのオプションの指定に誤りがある場合は，"0000"と表示されます。

MCF定義オブジェクト生成ユティリティ起動コマンド

MCF定義結合ユティリティ起動コマンド

MCF定義オブジェクト解析コマンド

(Ｓ)このオプションを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10307-E

mmm定義コマンド（cc....cc）に不当な文字列（nn....nn）があります。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子または空白

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

nn....nn：不当な文字列

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

次に示す定義コマンドのオプションの指定に誤りがある場合は，"0000"と表示されます。

MCF定義オブジェクト生成ユティリティ起動コマンド

MCF定義結合ユティリティ起動コマンド

MCF定義オブジェクト解析コマンド

(Ｓ)不当な文字列を無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不当な文字列を修正または削除して，処理を再度実行してください。

KFCA10308-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値が（vv....vv）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションは省略できません。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

vv....vv：誤りの原因になった値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10309-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値が（vv....vv）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションは指定できません。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

vv....vv：誤りの原因になった値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10310-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値（vv....vv）が，他の定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの指定値と重複しています。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

vv....vv：重複して指定された値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10311-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値（vv....vv）が，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの指定値と一致していません。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

vv....vv：誤りの原因となった値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10313-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値のけた数が，同一定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの指定値と一致していません。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係があった定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10314-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値が，他の定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの指定値と重複しています。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10315-E

mmm定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションの（pp....pp）オペランドは省略できません。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子または空白

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo：誤りがあったオプション名

pp....pp：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10316-E

mmm定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションの（pp....pp）オペランドの指定に誤りがあります。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子または空白

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo：誤りがあったオプション名

pp....pp：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10317-E

mmm定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションに不当な文字列（nn....nn）があります。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子または空白

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo：誤りがあったオプション名

nn....nn：不当な文字列

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)不当な文字列を無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不当な文字列を修正または削除して，処理を再度実行してください。

KFCA10318-E

mmm定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの値が（vv....vv）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドは省略できません。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子または空白

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv：誤りの原因となった値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10319-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの値が（vv....vv）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドは指定できません。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv：誤りの原因となった値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10320-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの値（vv....vv）が，他の定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドの指定値と重複しています。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv：誤りの原因となった値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10321-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの値（vv....vv）が，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドに定義されていません。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv：誤りの原因となった値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10322-E

定義コマンド（cc....cc1）を指定した場合，定義コマンド（cc....cc2）は省略できません。　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

(Ｓ)このオプションを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10323-E

定義コマンド（cc....cc1）を省略した場合，定義コマンド（cc....cc2）は指定できません。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10324-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo）オプションの指定値（vv....vv）に対応する定義コマンド（cc....cc2）が存在しません。　行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo：誤りがあったオプション名

vv....vv：誤りの原因となった値

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10325-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo）オプションの指定値が，直前の定義コマンド（cc....cc2）配下で，1から始まる昇順でかつ連続した番号になっていません。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo：誤りがあったオプション名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10326-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値のけた数が，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの指定値と一致していません。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo：誤りがあったオプション名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10327-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo）オプションの指定値が（vv....vv）の場合，定義コマンド（cc....cc2）は省略できません。　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo：誤りに関係があるオプション名

vv....vv：誤りの原因となった値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

(Ｓ)この定義コマンドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10328-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo）オプションの指定値が（vv....vv）の場合，定義コマンド（cc....cc2）は指定できません。　行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo：誤りに関係があるオプション名

vv....vv：誤りの原因となった値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)この定義コマンドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドを削除して，処理を再度実行してください。

KFCA10329-E

定義コマンド（cc....cc1）に対応する定義コマンド（cc....cc2）が指定されていません。　行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)この定義コマンドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドを指定して，処理を再度実行してください。

KFCA10330-E

指定ファイル（ff....ff）のオープン処理に失敗しました。　理由コード＝ee....ee　　（Ｅ）

ff....ff：ファイル名

ee....ee：保守情報（OSのエラー番号）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて，処理を再度実行してください。

KFCA10331-E

メモリの確保に失敗しました。理由コード＝ee....ee　　（Ｅ）

ee....ee：保守情報（OSのエラー番号）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて，処理を再度実行してください。

KFCA10332-E

指定された定義オブジェクトファイル名は既に存在しています。定義オブジェクトファイル名＝kk....kk　　（Ｅ）

kk....kk：定義オブジェクトファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義オブジェクトファイル名を変更するか，またはすでに存在している定義オブジェクトファイル名を削除して，処理を再度実行してください。

KFCA10333-E

定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションの（pp....pp）オペランドの指定値に（vv....vv）指定のものがありません。　　（Ｅ）

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo：誤りがあったオプション名

pp....pp：誤りがあったオペランド名

vv....vv：誤りの原因となった値

(Ｓ)この定義コマンドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10334-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo）オプションの（pp....pp）オペランドの指定値が，対応する定義コマンド（cc....cc2）のバッファ数の合計値を超えています。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo：誤りがあったオプション名

pp....pp：誤りがあったオペランド名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10335-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションと定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションは同時に指定できません。　行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo1：誤りがあったオプション名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10336-E

定義コマンド（cc....cc1）を指定した場合，定義コマンド（cc....cc2）は指定できません。　行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10337-E

コネクション定義，又はプログラム定義が定義されていません。　　（Ｅ）

(Ｓ)このオプションを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10338-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドを指定した場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドは指定できません。　行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10339-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値が（vv....vv1）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションに（vv....vv2）は指定できません。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

vv....vv1：誤りの原因となった値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

vv....vv2：指定できない値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)この定義コマンドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA10340-W

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値が（vv....vv）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp）オペランドの指定値は無効です。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

vv....vv：誤りに関係がある値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して，処理を続行します。

KFCA10341-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv1）の場合，配下の（cc....cc2）コマンドの（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドの指定値に（vv....vv2）は指定できません。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv1：誤りに関係がある値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

vv....vv2：指定できない値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して処理を続行します。

KFCA10342-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv1）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの指定値に（vv....vv2）は指定できません。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv1：誤りに関係がある値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

vv....vv2：指定できない値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して処理を続行します。

KFCA10343-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値と他の定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの指定値が一致している場合，同じ定義コマンドの（oo....oo3）オプションの指定値も一致しなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

oo....oo3：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して処理を続行します。

KFCA10344-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値と他の定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの指定値が一致している場合，同じ定義コマンドの（oo....oo3）オプションの（pp....pp3）オペランドの指定値も一致しなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

oo....oo3：誤りがあったオプション名

pp....pp3：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して処理を続行します。

KFCA10345-W

分離していない定義ファイルなので（dd....dd1）定義を除外して（dd....dd2）定義だけオブジェクトに変換しました。　　（Ｓ）

dd....dd1：除かれた定義種別

dd....dd2：変換された定義種別

KFCA10346-I

定義オブジェクト生成ユティリティ処理が異常終了しました。　　（Ｅ＋Ｓ）

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)このメッセージ以前に出力されたメッセージを参照してください。

KFCA10347-I

定義オブジェクト生成ユティリティ処理で定義エラーを検知して終了しました。　　（Ｓ）

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)このメッセージ以前に出力されたメッセージを参照してください。

KFCA10348-I

定義オブジェクト生成ユティリティ処理を開始しました。　　（Ｓ）

(Ｓ)定義オブジェクト生成ユティリティ処理を開始します。

環境変数LANGの指定値が省略，または不正の場合，メッセージは英語で出力されます。

KFCA10349-I

定義オブジェクト生成ユティリティ処理が正常終了しました。　定義種別＝nn....nn

定義ソースファイル名＝ss....ss

定義オブジェクトファイル名＝oo....oo　　（Ｓ）

nn....nn：定義種別（MCFマネジャ定義，MCF通信構成定義，MCFアプリケーション定義，NET通信構成定義）

ss....ss：定義ソースファイル名

oo....oo：定義オブジェクトファイル名

(Ｓ)定義オブジェクト生成ユティリティ処理を終了します。

環境変数LANGの指定値が省略，または不正の場合，メッセージは英語で出力されます。

KFCA10350-I

MCF運用コマンドが入力されました。

コマンド名＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)MCF運用コマンドの処理を開始します。

KFCA10351-E

mmm MCF開始処理中のため運用コマンドが受け付けられません。コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)開始処理が終了するまで待って再度コマンドを入力してください。

KFCA10352-E

mmm MCF終了処理中のためこの運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA10353-W

mmm MCF運用コマンドの入力形式に誤りがあります。

コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンドの記述に文法上の誤りがあるため，該当するコマンドを無効とします。

(Ｏ)正しい形式で再度コマンドを入力してください。

KFCA10354-E

mmm MCF運用コマンド処理中にメモリ不足が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　サイズ＝bb....bbバイト

領域種別＝cc....cc　　（Ｅ＋Ｌ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：確保しようとしたサイズ

cc....cc：メモリ不足が発生した領域の種別

PROCESS：プロセス固有メモリ

MCF_SHMPOOL：MCF作業領域

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)再度コマンドを入力して，結果が同じ場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ不足が発生した領域の種別がプロセス固有メモリの場合は，プロセス数を見直して対策後，再度実行してください。

メモリ不足が発生した領域の種別がMCF作業領域の場合は，MCFマネジャ定義内のMCF作業領域長の指定値を見直してください。さらに，システム環境定義の静的共用メモリの総量の指定値も見直して対策後，再度実行してください。

KFCA10355-W

MCF運用コマンドの引数の指定に誤りがあります。

コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，コマンド処理を終了します。

(Ｏ)コマンドで指定した引数について，次のことを確認し，再度コマンドを入力してください。

使用できない文字を使っていないか

指定可能な範囲を超えていないか

KFCA10356-E

mmm MCF運用コマンド処理中にタイムアウトが発生しました。コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)このメッセージ以前にログ出力されたメッセージを参照するか，状態表示コマンドでコマンドの実行結果を確認してください。

KFCA10357-E

mmm MCF運用コマンド処理中にタイムアウトが発生しました。コマンド名＝aa....aa ID＝xx....xx　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

xx....xx：コマンドの対象となったコネクション名，論理端末名称，またはサービスグループ名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)このメッセージ以前にログ出力されたメッセージを参照するか，状態表示コマンドでコマンドの実行結果を確認してください。

KFCA10358-E

mmm MCF運用コマンド処理中に内部関数がエラーリターンしました。コマンド名＝aa....aa　内部関数名＝tt....tt

リターンコード＝ccccc　処理関数名＝ff....ff　　（Ｅ＋Ｌ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

tt....tt：エラーリターンした内部関数名

ccccc：エラーリターンした内部関数のリターンコード

ff....ff：処理関数名

(Ｓ)運用コマンド処理を中断します。

(Ｏ)通信サービスプロセスが終了していない場合，OSのライブラリサーチパス（環境変数）に，$DCDIR/libディレクトリが設定されていることを確認してください。正しく設定されていた場合は，保守員に連絡してください。

通信サービスプロセスが終了していた場合，通信サービスプロセスを起動して，コマンドを入力し直してください。

KFCA10359-W

mmm MCF運用コマンドプロセスへの応答連絡に失敗しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

コマンド名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

処理関数名＝cc....cc　発生位置＝dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

cc....cc：処理関数名（保守情報）

dd：処理関数内シリアル番号（保守情報）

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由

コード

意味

対策

出力先

-301

引数が誤っています。

保守員に連絡してください。

メッセージログファイル

-302

関数の発行順序エラーが発生しました。

-303

回復できない，または予期しないエラーが発生しました。

-304

メモリ不足です。

メモリの使用量を見直してください。

-306

ネットワーク障害が発生しました。

次の手順でエラー原因を調査して，対策してください。

OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べてください。

MCF運用コマンド入力元の実行状態および出力メッセージを調べてください。

-307

送受信タイムアウトです。

-308

入力パラメタ長が限界値を超えています。

-314

該当するサービスを提供するプロセスがありません。

-19178

運用コマンドの要求を次のどれかのプロセスで受け付けましたが，処理結果の応答連絡でRPC通信が送信可能な上限値を超えました。

MCFマネジャプロセス

MCF通信プロセス

アプリケーション起動プロセス

次のどちらかの対処を実行し，1回の運用コマンドの実行で対象となるサービスグループ，サービス，アプリケーション，または論理端末の数を減らしてください。

運用コマンドの実行時に一括指定を使用しない

先行文字列を付加した一括指定を使用する

（例）

次に示す条件の場合に，先行文字列を付加して一括指定する例を示します。

アプリケーション数：4000

アプリケーション名：APAnnnn，APBnnnn，APCnnnn，APDnnnn（nnnn：0001〜1000の自然数）

＜先行文字列を付加して一括指定する例＞

mcftactsg -g "APA*"

mcftactsg -g "APB*"

mcftactsg -g "APC*"

mcftactsg -g "APD*"

運用コマンドの要求が正常に処理したかどうかは，MCFが提供する状態表示コマンド（例えば，サービスグループの状態表示はmcftlssgコマンド）で確認してください。

また，サービスグループ，サービス，アプリケーション，または論理端末の状態引き継ぎ定義（mcfmsts -gオプション，mcfmsts -vオプション，mcftsts -aオプション，またはmcftsts -lオプション）の上限数を超えていないかどうかを見直してください。

次のどれかの運用コマンドを実行した場合にこのメッセージが出力されたときは，運用コマンドが対象とするアプリケーション，または論理端末の数を減らして，再度運用コマンドを実行してください。

mcfaclcap

mcfadltap

mcftactmj

mcftdctmj

標準エラー出力

KFCA10360-I

{CN，LE，BUF，SV，SVG，APP，SRV，TAP，UTM，PSV}の状態表示を開始します。　　（Ｓ）

CN：コネクション

LE：論理端末

BUF：バッファグループ

SV：サービス

SVG：サービスグループ

APP：アプリケーション

SRV：ネットワーク

TAP：タイマ起動アプリケーション

UTM：ユーザタイマ監視

PSV：アプリケーション起動プロセス用論理端末

(Ｓ)状態表示を開始します。

KFCA10361-I

mmm cc....cc pp....pp sss dddd bbbbbbbb　　（Ｓ）

mmm：MCF識別子

cc....cc：コネクションID

pp....pp：プロトコル種別

UA：User Agent

HDL：HDLC

XP：XMAP3

TP：OSI TP

TCP：TCP/IP

NIF：HNA-NIF

HS1：HSC1手順

HS2：HSC2手順

X25：X25

560：HNA-560/20

CSB：NCSB

SL2：Secondary Logical Unit-TypeP2

CT1：HNA-CTM-1

sss：コネクション状態

DCT：解放

ACT：確立

DCT/B：解放処理中

ACT/B：確立処理中

dddd：保守情報（詳細状態情報）

bbbbbbbb：プロトコル固有情報

(Ｓ)コネクション状態のプロトコル共通情報を表示します。

KFCA10362-I

ll....ll ttt uu....uu uu....uu　　（Ｓ）

ll....ll：プロトコルごとのコネクションの付加情報

ttt：プロトコルごとのコネクションの付加情報

uu....uu：プロトコルごとのコネクションの付加情報

(Ｓ)コネクション状態の詳細情報として，このコネクションに対応する論理端末などの付加情報を表示します。

KFCA10364-I

mmm ll....ll sss [tttt]　　（Ｓ）

mmm：MCF識別子

ll....ll：論理端末名称

sss：論理端末状態

ACT：閉塞解除

DCT：閉塞

tttt：論理端末がテストモードかどうかの表示（TP1/Message Control/Testerを使用時に表示）

TEST：テストモード

空白：非テストモード

(Ｓ)論理端末状態を表示します。

KFCA10365-I

tt....tt nn....nn mm....mm xx....xx [uu....uu]　　（Ｓ）

tt....tt：要求メッセージ種別

SYNC：同期型

IO：非同期型問い合わせ応答

NORM：非同期型一般分岐

PRIO：非同期型優先分岐

nn....nn：未送信メッセージ数

mm....mm：未送信メッセージの先頭の出力通番

xx....xx：未送信メッセージの最後の出力通番

出力通番がラップしている場合，または，メッセージの送信順序をコミット順にしている場合（mcfmuapの-cオプションのorderオペランドにcommitを指定），先頭の出力通番が最後の出力通番の値より大きくなることがあります。

uu....uu：最大未送信メッセージ数

(Ｓ)送信キューの状態を表示します。

KFCA10366-I

mmm gg....gg NN....NN XX....XX YY....YY ZZ....ZZ [MM....MM]　　（Ｓ）

mmm：MCF識別子

gg....gg：バッファグループ番号

NN....NN：バッファ数

XX....XX：使用中バッファ数

YY....YY：拡張バッファ数

ZZ....ZZ：使用中拡張バッファ数

MM....MM：最大バッファ使用数（使用中バッファ数と使用中拡張バッファ数の合計の最大値）

(Ｓ)バッファの使用状況を表示します。

KFCA10367-I

mmm gg....gg iii ooo nnn [(uuu)] [tttt]　　（Ｓ）

mmm：MCF識別子

gg....gg：サービスグループ名

iii：サービスグループの状態（入力）

ACT：閉塞解除

DCT：閉塞

***：SPPのサービスグループの場合

ooo：サービスグループの状態（スケジュール）

ACT：閉塞解除

DCT：閉塞

***：SPPのサービスグループの場合

nnn：該当するサービスグループに対応するITQの未処理受信メッセージ数（intの上限値まで表示可能）

uuu：該当するサービスグループに対応するITQの最大未処理受信メッセージ数（intの上限値まで表示可能）

tttt：サービスグループがテストモードかどうかの表示（TP1/Message Control/Testerを使用時に表示）

TEST：テストモード

空白：非テストモード

(Ｓ)サービスグループの状態を表示します。

KFCA10368-I

mmm vv....vv sss ooo　　（Ｓ）

mmm：MCF識別子

vv....vv：サービス名

sss：サービスの状態（入力）

ACT：閉塞解除

DCT：閉塞

***：SPPのサービスの場合

ooo：サービスの状態（スケジュール）

ACT：閉塞解除

DCT：閉塞

***：SPPのサービスの場合

(Ｓ)サービスの状態を表示します。

KFCA10369-I

{CN，LE，BUF，SV，SVG，APP，SRV，TAP，UTM，PSV}の状態表示を終了します。　　（Ｓ）

CN：コネクション

LE：論理端末

BUF：バッファグループ

SV：サービス

SVG：サービスグループ

APP：アプリケーション

SRV：ネットワーク

TAP：タイマ起動アプリケーション

UTM：ユーザタイマ監視

PSV：アプリケーション起動プロセス用論理端末

(Ｓ)状態表示を終了します。

KFCA10370-I

mmm MCF運用コマンドが正常に受け付けられました。

コマンド名＝aa....aa　　（Ｓ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

KFCA10371-I

mmm MCF運用コマンドが正常に受け付けられました。

コマンド名＝aa....aa　ID＝xx....xx　　（Ｓ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

xx....xx：コマンドの対象となったコネクション名，論理端末名称，またはサービスグループ名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

KFCA10372-E

mmm MCF運用コマンドが異常終了しました。

コマンド名＝aa....aa　障害コード＝nn....nn　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

nn....nn：障害コード

障害コードと対策を表に示します。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)このメッセージ以前に出力されたメッセージを参照して原因を取り除くか，またはOpenTP1管理者に連絡してください。

障害コード一覧

障害コード

意味

対策

-15201

OpenTP1開始処理中です。

OpenTP1が開始してから，コマンドを再入力してください。

-15209

スレッド間通信が失敗しました。

保守員に連絡してください。

-15215

OpenTP1開始処理中です。

OpenTP1が開始してから，コマンドを再入力してください。

-15217

OpenTP1終了処理中です。

-15240

指定された接続相手名称は使用中です。

指定した接続相手名称が使用されていない状態で，コマンドを再入力してください。

-15241

指定された接続相手リスト識別子が不正です。

指定した接続相手名称，および接続相手定義リストを見直してください。

-15242

指定された接続相手リスト内に指定された接続相手名称がありません。

-15243

回復できない，または予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

-30300

入力されたアドレス情報の解析誤りを発見しました。

以前に出力されたメッセージを参照してください。

-30301

メモリ不足です。

メモリの使用量を見直してください。

-30302

回復できない，または予期しない障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

その他

その他の障害

OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA10373-E

mmm MCF運用コマンドが異常終了しました。

コマンド名＝aa....aa　保守コード＝nn....nn　ID＝xx....xx　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

nn....nn：保守コード

xx....xx：コマンドの対象となったコネクション名，論理端末名称，またはサービスグループ名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)このメッセージ以前に出力されたメッセージを参照し原因を取り除くか，OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA10374-I

未送信メッセージをファイルにコピーしました。

メッセージ数＝nn....nn　　（Ｓ）

nn....nn：コピーしたメッセージ数

(Ｓ)mcftdmpquコマンドの実行結果を表示します。

KFCA10375-I

ファイル名＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：出力したファイル名

コピーしたメッセージ数が0件の場合は，**....**を出力します。

(Ｓ)mcftdmpquコマンドの実行結果を表示します。

KFCA10378-I

iii ooo　　（Ｓ）

iii：入力キューまたは出力キューの入力保留状態

NOH：保留解除

HLD：保留

***：SPPのサービスグループの場合

ooo：入力キューまたは出力キューのスケジュール（出力）保留状態

NOH：保留解除

HLD：保留

***：SPPのサービスグループの場合

(Ｓ)サービスグループに対する入力キューの状態，または論理端末に対する出力キューの状態を表示します。

KFCA10379-I

mmm kkkk aa....aa iii ooo [tttt]　　（Ｓ）

mmm：MCF識別子

kkkk：アプリケーション種別

aa....aa：アプリケーション名

iii：アプリケーションの状態（入力）

ACT：閉塞解除

DCT：閉塞

***：SPPのアプリケーションの場合

ooo：アプリケーションの状態（スケジュール）

ACT：閉塞解除

DCT：閉塞

***：SPPのアプリケーションの場合

tttt：アプリケーションがテストモードかどうかの表示（TP1/Message Control/Testerを使用時に表示）

TEST：テストモード

空白：非テストモード

(Ｓ)アプリケーションの状態を表示します。

KFCA10380-E

mmm MCF運用コマンドの対象となるプロセスの検索に失敗しました。コマンド名＝aa....aaリターンコード＝bb....bb　詳細情報＝cc....cc　発生位置＝dd　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：リターンコード（保守情報）

cc....cc：詳細情報（保守情報）

dd：発生位置（保守情報）

(Ｓ)このコマンドを無効にして，処理を終了します。

(Ｏ)正しいプロセス識別子を指定しているか確認し，正しいときはOpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕相手サーバが起動しているか確認してください。また，システムサービス共通情報定義のmax_socket_descriptorsオペランドで指定した，ソケット用ファイル記述子の最大数を見直してください。

KFCA10381-E

mmm MCF運用コマンドで指定されたコネクション名は登録されていません。コマンド名＝aa....aa

コネクション名＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

cc....cc：指定されたコネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とし処理を終了します。

(Ｏ)正しい名称を指定して再度実行してください。

KFCA10382-E

mmm MCF運用コマンドで指定された論理端末名称は登録されていません。コマンド名＝aa....aa　論理端末名称＝ll....ll　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

ll....ll：指定された論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とし処理を終了します。

(Ｏ)正しい名称を指定して再度実行してください。

KFCA10383-E

mmm MCF運用コマンドで指定されたサービスグループ名は登録されていません。コマンド名＝aa....aa

サービスグループ名＝ss....ss　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

ss....ss：指定されたサービスグループ名

(Ｓ)このコマンドを無効とし処理を終了します。

(Ｏ)正しい名称を指定して再度実行してください。

KFCA10384-E

mmm MCF運用コマンドで指定されたサービス名は登録されていません。コマンド名＝aa....aa　サービス名＝ll....ll　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

ll....ll：指定されたサービス名

(Ｓ)このコマンドを無効とし処理を終了します。

(Ｏ)正しい名称を指定して再度実行してください。

KFCA10385-E

mmm MCF運用コマンドで指定されたバッファグループは登録されていません。コマンド名＝aa....aa　バッファグループ番号＝nn....nn　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

nn....nn：指定されたバッファグループ番号

(Ｓ)このコマンドを無効として，処理を終了します。

(Ｏ)正しいバッファグループ番号を指定して再度実行してください。

KFCA10386-E

mmm MCF運用コマンドで指定されたアプリケーション名は登録されていません。コマンド名＝aa....aa　アプリケーション名＝bb....bb　アプリケーション種別＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：アプリケーション名

cc....cc：アプリケーション種別

(Ｓ)このコマンドを無効として，処理を終了します。

(Ｏ)正しいアプリケーション名を指定して，再度実行してください。

KFCA10390-E

mmm MCF運用コマンドで指定されたコネクション名と論理端末名称の対応が正しくありません。コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)このコマンドを無効として，処理を終了します。

(Ｏ)コネクション名と論理端末名称を正しく指定して，再度実行してください。

KFCA10391-E

mmm このMCF運用コマンドはサポートされていません。

コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子（-sオプション省略時は***を表示）

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンドを実行しようとしたアプリケーション起動サービスまたはMCF通信サービスでは，サポートされていないコマンドのため，処理が実行できません。該当するコマンドを無効とします。

(Ｏ)コマンドが正しいか確認し，正しい場合はOpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このコマンドがサポートされている構成であっても，このコマンドがサポートされているプロトコルのMCF通信サービスを起動する前に，MCFの運用コマンドを実行すると，このメッセージが出力されることがあります。この場合，mcftlscom -wコマンドを使用してMCF通信サービスの開始を待ち合わせることで，このエラーの発生を防げます。詳細については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」のMCF通信サービスの開始の待ち合わせについての説明を参照してください。

KFCA10392-E

mmm MCF運用コマンドの実行に必要なプログラムプロダクトがインストールされていません。

コマンド名＝aa....aa　プログラムプロダクト名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子（-sオプション省略時は***を表示）

aa....aa：コマンド名

bb....bb：プログラムプロダクト名

(Ｓ)このコマンドを無効とし，処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕決められた手順に従って，必要なプログラムプロダクトをインストールしてください。

KFCA10393-E

mmm MCF運用コマンドイベントで起動するアプリケーション（UCMDEVT）が存在しません。

コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)このコマンドを無効として，処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFアプリケーション定義にUCMDEVT定義を追加してください。

KFCA10394-E

mmm MCF運用コマンドイベントの入力メッセージ長に誤りがあります。コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)このコマンドを無効として，処理を終了します。

(Ｏ)-tオプションに1〜80文字の入力メッセージを指定して，再度実行してください。

KFCA10395-E

mmm MCF運用コマンドで指定されたコネクションには未接続の論理端末名称が指定されています。

コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)このコマンドを無効として，処理を終了します。

(Ｏ)コネクション名と論理端末名称を正しく指定して，再度実行してください。

KFCA10396-I

mmm aa....aa bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee ff....ff gg....gg　　（Ｓ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bb....bb：テストモードのトランザクション終了時，資源を更新前の状態に回復するかどうかを示します。

back：回復します

nobk：回復しません

cc....cc：テストモードのトランザクション処理中に，MHPのトレース情報を取得するかどうかを示します。

trac：取得します

notr：取得しません

dd....dd：テストモードのトランザクションが発行した送信メッセージを無効にするかどうかを示します。

swms：無効にします

nosw：無効にしません

ee....ee：テストモードのトランザクションが異常終了して発生したエラーイベントの起動を抑止するかどうかを示します。

erre：抑止します

noer：抑止しません

ff....ff：テストモードのトランザクションが発行したアプリケーション起動メッセージを無効にするかどうかを示します。

exec：無効にします

noex：無効にしません

gg....gg：テストモードのトランザクションが異常終了した場合に，MHPの自動閉塞機能を抑止するかどうかを示します。

hold：抑止します

noho：抑止しません

(Ｓ)テストモードの状態を表示します。

KFCA10397-I

テストモードのaa....aaの状態表示を開始します。　　（Ｓ）

aa....aa：表示対象

LE：論理端末

SVG：サービスグループ

(Ｓ)テストモードの状態表示を開始します。

KFCA10398-I

テストモードのaa....aaの状態表示を終了します。　　（Ｓ）

aa....aa：表示対象

LE：論理端末

SVG：サービスグループ

(Ｓ)テストモードの状態表示を終了します。

KFCA10399-I

aaaaa bbbbbbbb　　（Ｓ）

aaaaa：代行種別

ALT_F：代行元

ALT_T：代行先

bbbbbbbb：論理端末名称

状態表示対象の論理端末が代行元論理端末のとき，それに対応する代行先論理端末名称を表示します。また，状態表示対象の論理端末が代行先論理端末のとき，それに対応する代行元論理端末名称を表示します。

(Ｓ)状態表示対象の論理端末に対応する代行情報を表示します。

KFCA10500-I

入力形式：mcftactcn [-s 通信プロセス識別子]{-c コネクション名|-g コネクショングループ名}[-u サブコネクション名] [-S XPサービス名＠ホスト名]　　（Ｓ）

mcftactcnの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10501-I

入力形式：mcftdctcn [-s 通信プロセス識別子]{-c コネクション名|-g コネクショングループ名}[-u サブコネクション名] [-f]　　（Ｓ）

mcftdctcnの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10502-I

入力形式：mcftlscn [-s 通信プロセス識別子]{-c コネクション名|-g コネクショングループ名}[-d]　　（Ｓ）

mcftlscnの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10503-I

入力形式：mcftactle [-s 通信プロセス識別子]

[-c コネクション名] -l 論理端末名称 [-t 閉塞解除種別]　　（Ｓ）

mcftactleの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10504-I

入力形式：mcftdctle [-s 通信プロセス識別子]

[-c コネクション名] -l 論理端末名称 [-t 閉塞種別]　　（Ｓ）

mcftdctleの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10505-I

入力形式：mcftlsle [-s 通信プロセス識別子]

[-c コネクション名] -l 論理端末名称 [-q] [-m] [-r]　　（Ｓ）

mcftlsleの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10506-I

入力形式：mcftspqle -s 通信プロセス識別子 -l 論理端末名称 -t メッセージ種別 [-g]　　（Ｓ）

mcftspqleの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10507-I

入力形式：mcftdlqle [-s 通信プロセス識別子] -l 論理端末名称 [-d 削除種別]　　（Ｓ）

mcftdlqleの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10508-I

入力形式：mcftswptr [-s 通信プロセス識別子]　　（Ｓ）

mcftswptrの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10509-I

入力形式：mcftlsbuf -s 通信プロセス識別子 -b バッファグループ番号 [-m] [-r]　　（Ｓ）

mcftlsbufの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10510-I

入力形式：mcftactsv -v サービス名　　（Ｓ）

mcftactsvの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10511-I

入力形式：mcftdctsv -v サービス名 [-t 閉塞種別]　　（Ｓ）

mcftdctsvの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10512-I

入力形式：mcftlssv -v サービス名　　（Ｓ）

mcftlssvの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10513-I

入力形式：mcftactsg -g サービスグループ名 [-t 閉塞解除種別]　　（Ｓ）

mcftactsgの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10514-I

入力形式：mcftdctsg -g サービスグループ名 [-t 閉塞種別]

[-r]　　（Ｓ）

mcftdctsgの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10515-I

入力形式：mcftlssg -g サービスグループ名 [-q] [-m]　　（Ｓ）

mcftlssgの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10516-I

入力形式：mcfaactap -s 通信プロセス識別子 -a アプリケーション名 [-K アプリケーション種別]　　（Ｓ）

mcfaactapの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10517-I

入力形式：mcfadctap -s 通信プロセス識別子[-t 閉塞種別]

-a アプリケーション名 [-K アプリケーション種別]　　（Ｓ）

mcfadctapの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10518-I

入力形式：mcfalsap -s 通信プロセス識別子 -a アプリケーション名 [-K アプリケーション種別]　　（Ｓ）

mcfalsapの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10519-I

入力形式：mcftdmpqu -k 出力単位種別 [-u 出力単位名称] -f ダンプファイル名称 [-a]　　（Ｓ）

mcftdmpquの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10520-I

入力形式：mcfaclcap -s 通信プロセス識別子 -a アプリケーション名 [-K アプリケーション種別]　　（Ｓ）

mcfaclcapの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10521-I

入力形式：mcftendct [-s 通信プロセス識別子] -l 論理端末名称 [-f]　　（Ｓ）

mcftendctの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10522-I

入力形式：mcftdlqsg -g サービスグループ名 [-d 削除種別]　　（Ｓ）

mcftdlqsgコマンドの入力形式を表示します。

KFCA10523-I

入力形式：mcfthldiq -g サービスグループ名 [-k 保留種別] -r　　（Ｓ）

mcfthldiqコマンドの入力形式を示します。

KFCA10524-I

入力形式：mcftrlsiq -g サービスグループ名 [-k 保留解除種別]　　（Ｓ）

mcftrlsiqコマンドの入力形式を示します。

KFCA10525-I

入力形式：mcfthldoq [-s 通信プロセス識別子] -l 論理端末名称 [-k 保留種別]　　（Ｓ）

mcfthldoqコマンドの入力形式を示します。

KFCA10526-I

入力形式：mcftrlsoq [-s 通信プロセス識別子] -l 論理端末名称 [-k 保留解除種別]　　（Ｓ）

mcftrlsoqコマンドの入力形式を示します。

KFCA10527-I

入力形式：mcftactmj [-s 通信プロセス識別子] -l 論理端末名称　　（Ｓ）

mcftactmjの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10528-I

入力形式：mcftdctmj [-s 通信プロセス識別子] -l 論理端末名称　　（Ｓ）

mcftdctmjの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10529-I

入力形式：mcfadltap [-s 通信プロセス識別子] -a アプリケーション名　　（Ｓ）

mcfadltapの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10530-I

入力形式：mcftchcn [-s 通信プロセス識別子] -f 切り替え元コネクション名 -t 切り替え先コネクション名　　（Ｓ）

mcftchcnの入力形式を示します。

KFCA10531-I

入力形式：mcftcngtr[-s 通信プロセス識別子] -k トレースオプション　　（Ｓ）

mcftcngtrコマンドの入力形式を示します。

入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10532-I

入力形式：mcfuevt -s 通信プロセス識別子 -t 入力メッセージ　　（Ｓ）

mcfuevtコマンドの入力形式を示します。

KFCA10533-I

入力形式：mcftules　-l 論理端末名称 [-e "[backout] [trace] [swmsg] [errevt] [execap] [holdlimit]"]　　（Ｓ）

mcftulesコマンドのヘルプメッセージです。

KFCA10534-I

入力形式：mcftulee -l 論理端末名称　　（Ｓ）

mcftuleeコマンドのヘルプメッセージです。

KFCA10535-I

入力形式：mcftulsle -l 論理端末名称　　（Ｓ）

mcftulsleコマンドのヘルプメッセージです。

KFCA10536-I

入力形式：mcfauaps -s 通信プロセス識別子 -a アプリケーション名 [-k アプリケーション種別] [-e "[backout] [trace] [swmsg] [errevt] [execap] [holdlimit]"]　　（Ｓ）

mcfauapsコマンドのヘルプメッセージです。

KFCA10537-I

入力形式：mcfauape -s 通信プロセス識別子 -a アプリケーション名 [-k アプリケーション種別]　　（Ｓ）

mcfauapeコマンドのヘルプメッセージです。

KFCA10538-I

入力形式：mcfaulsap　-s 通信プロセス識別子 -a アプリケーション名 [-k アプリケーション種別]　　（Ｓ）

mcfaulsapコマンドのヘルプメッセージです。

KFCA10539-I

入力形式：mcftactss [-s 通信プロセス識別子] [-c コネクション名] -l 論理端末名称　　（Ｓ）

mcftactssコマンドの入力形式を示します。

KFCA10540-I

入力形式：mcftdctss [-s 通信プロセス識別子] [-c コネクション名] -l 論理端末名称　　（Ｓ）

mcftdctssコマンドの入力形式を示します。

KFCA10541-I

入力形式：mcftstalt [-s 通信プロセス識別子] -f 代行元論理端末名称 -t 代行先論理端末名称　　（Ｓ）

mcftstaltコマンドの入力形式を示します。

KFCA10542-I

入力形式：mcftedalt [-s 通信プロセス識別子] -l 論理端末名称　　（Ｓ）

mcftedaltコマンドの入力形式を示します。

KFCA10543-I

入力形式：mcfutfst [-u テストユーザID]　　（Ｓ）

mcfutfstコマンドのヘルプメッセージです。

KFCA10544-I

入力形式：mcflsutf　　（Ｓ）

mcflsutfコマンドのヘルプメッセージです。

KFCA10545-I

入力形式：mcftstrtr -s 通信プロセス識別子　　（Ｓ）

mcftstrtrコマンドのヘルプメッセージです。

KFCA10546-I

入力形式：mcftstptr -s 通信プロセス識別子　　（Ｓ）

mcftstptrコマンドのヘルプメッセージです。

KFCA10547-I

入力形式：mcftchrn -s 通信プロセス識別子 -Q 接続相手定義リスト識別子　　（Ｓ）

mcftchrnコマンドの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10548-I

入力形式：mcftusgs -g サービスグループ名 [-e "[backout] [trace] [swmsg] [errevt] [execap] [holdlimit]"]　　（Ｓ）

mcftusgsコマンドのヘルプメッセージです。

KFCA10549-I

入力形式：mcftusge -g サービスグループ名　　（Ｓ）

mcftusgeコマンドのヘルプメッセージです。

KFCA10550-I

入力形式：mcftulssg -g サービスグループ名　　（Ｓ）

mcftulssgコマンドのヘルプメッセージです。

KFCA10551-I

入力形式：mcftalccn -s 通信プロセス識別子 -c コネクション名 -p プロトコル種別　　（Ｓ）

mcftalccnコマンドの入力形式を示します。

KFCA10552-I

入力形式：mcftdlccn -s 通信プロセス識別子 -c コネクション名　　（Ｓ）

mcftdlccnコマンドの入力形式を示します。

KFCA10554-I

mcfstats [-k 出力種別] [-u 出力対象] [-o 出力ファイル名称] [-f 出力ファイルサイズ] [-s 時間間隔] [-t 出力回数] [-r]　　（Ｓ）

mcfstatsコマンドのヘルプメッセージです。

KFCA10555-I

入力形式：mcftlstrd -s 通信プロセス識別子　　（Ｓ）

mcftlstrdコマンドのヘルプメッセージです。

KFCA10556-I

入力形式：mcftstop -s 通信プロセス識別子　　（Ｓ）

mcftstopコマンドのヘルプメッセージです。

KFCA10557-I

入力形式：mcftstart -s 通信プロセス識別子　　（Ｓ）

mcftstartコマンドのヘルプメッセージです。

KFCA10558-I

入力形式：mcftlscom [ { -s 通信プロセス識別子｜-w [ -t 待機時間] [-x] } ]　　（Ｓ）

mcftlscomコマンドの入力形式を示します。

KFCA10559-I

入力形式：mcftonln -s 通信プロセス識別子　　（Ｓ）

mcftonlnコマンドの入力形式を示します。

KFCA10560-I

入力形式：mcftofln -s 通信プロセス識別子　　（Ｓ）

mcftoflnコマンドの入力形式を示します。

KFCA10561-I

入力形式：mcftlsln [-s 通信プロセス識別子][-t]　　（Ｓ）

mcftlslnコマンドの入力形式を示します。

KFCA10562-I

入力形式：mcftlsutm [-s 通信プロセス識別子]｛ -a アプリケーション名｜-l 論理端末名称｝　　（Ｓ）

mcftlsutmコマンドの入力形式を示します。

KFCA10563-I

入力形式：mcfalstap [-s アプリケーション起動プロセス識別子] -a アプリケーション名　　（Ｓ）

mcfalstapコマンドの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10565-I

入力形式：mcfalspsv [-s アプリケーション起動プロセス識別子] [-l 論理端末名称]　　（Ｓ）

mcfalspsvコマンドの入力形式を示します。入力形式が誤っている場合に出力します。

KFCA10604-E

mmm　メッセージ入力障害を検出しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

アプリケーション名＝cc....cc

アプリケーション種別＝dd....dd

障害コード＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：アプリケーション名

dd....dd：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

ee....ee：障害コード

-11553：アプリケーションが未定義です。

必要に応じて，アプリケーション定義を見直してください。

-11577：ローカルメモリが不足しました。

MCF通信プロセスが動作できるメモリを確保してください。

-11586：アプリケーション，またはシステムイベントの起動に失敗しました。

起動失敗の原因を調査して対策してください。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コードに従って対策してください。

KFCA10605-E

mmmメッセージ出力障害を検出しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：障害コード

-10207：ローカルメモリが不足しました。

MCF通信プロセスが動作できるメモリを確保してください。

-10333：キューファイル入出力エラーが発生しました。

原因を調査して，対策してください。

-10341：送信バッファサイズがキューファイルから読み出したメッセージ長より小さくなっています。

MCF通信構成定義mcftbufコマンドのバッファサイズを見直してください。

-11230：TP1/Server Baseでメモリ不足が発生しました。

TP1/Server Baseが動作可能なメモリを確保してください。

-11519：メッセージ編集バッファ，または送信バッファが不足しています。

MCF通信構成定義mcftbufコマンドのバッファ面数を見直してください。

-11548：出力メッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンするときの使用バッファ数が不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信プロセスを再度作成してください。

-11580：出力メッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンするときの有効セグメント長が不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信プロセスを再度作成してください。

-11581：出力メッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンするときの編集バッファリストアドレスが不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信プロセスを再度作成してください。

0，または-19000〜-19999：UOCからの詳細リターン情報です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コードに従って対策してください。

KFCA10606-E

mmm同期メッセージ応答障害を検出しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：障害コード

-10408：同期関数に対する応答を返却する先のUAPが，すでに終了しています。または，RPC通信の上限値を超えるメッセージを受信しました。

上記以外：上記以外の障害です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コードに示した障害要因を取り除いてください。

KFCA10607-W

mmm送信メッセージを破棄しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

通番＝（cc....cc，d，ee....eeff....ff）

次のどれかの事象によって，送信メッセージを破棄しました。

応答メッセージが出力キューに滞留している状態※で，コネクションの解放またはコネクションの確立を実行した。

問い合わせ応答処理，または継続問い合わせ応答処理の場合に，応答メッセージが出力キューに滞留している状態※で，端末から次のメッセージまたはinitオンラインコマンド（初期画面の表示）を受信した。

上記以外の障害が発生した。

注※

MCF通信構成定義（mcftalcle）の-aオプションのmsgadvオペランドにmanualを指定している端末で，次のメッセージ要求キーが押されないために，出力キューに送信メッセージが滞留している場合を含みます。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：メッセージ出力通番（出力通番未セット時：*）

d：メッセージ種別

n：一般分岐メッセージ

p：優先分岐メッセージ

o：応答メッセージ

ee....eeff....ff：メッセージ入力通番（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)障害原因がわからない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以前に出力されている障害メッセージの処置を実施してください。障害メッセージが出力されていない場合で，原因がわからなければ保守員に連絡してください。

KFCA10608-W

mmmメッセージ送信を中断しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

通番＝（cc....cc，d，ee....eeff....ff）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：メッセージ出力通番（出力通番未セット時：*）

d：メッセージ種別

n：一般分岐メッセージ

p：優先分岐メッセージ

o：応答メッセージ

ee....eeff....ff：メッセージ入力通番（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以前に出力されている障害メッセージの処置を実施してください。障害メッセージが出力されていない場合で，原因がわからなければ保守員に連絡してください。

KFCA10609-E

mmmジャーナル取得時に障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

ジャーナル種別＝cccc　理由コード＝dd....dd

保守コード1＝ee....ee　保守コード2＝ff....ff

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cccc：ジャーナル種別

IJ：input_journal

AJ：ack_journal

MJ：msg_journal

dd....dd：理由コード

00000001：プロセス内ジャーナルバッファ不足が発生しました。

00000002：システムジャーナルバッファ不足が発生しました。

99999999：論理エラーが発生しました。

ee....ee：保守コード1

ff....ff：保守コード2

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：MCF通信構成定義のジャーナルバッファ（mcftcomn -j）を大きくして，再度実行してください。

00000002：システムジャーナルサービス定義の最大レコード長（jnl_max_datasize）を大きくして，再度実行してください。

99999999：保守員に連絡してください。

KFCA10610-E

mmmアプリケーション名取得に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：障害コード

-10207：ローカルメモリが不足しました。

MCF通信プロセスが動作できるメモリを確保してください。

-11528：メッセージ編集バッファが不足しました。

MCF通信構成定義mcftbufコマンドのバッファ面数を見直してください。

-11548：入力メッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンするときの使用バッファ数が不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信プロセスを再度作成してください。

-11576，-11592，-11594：受信メッセージセグメントの先頭が空白です（アプリケーション名不正）。

相手システムから送信するアプリケーション名の形式を変更してください。

-11580：入力メッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンするときの有効セグメント長が不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信プロセスを再度作成してください。

-11581：入力メッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンするときの編集バッファリストアドレスが不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信プロセスを再度作成してください。

-11582：入力メッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンするときのアプリケーション名長が不正です（長さが0）。

UOCを見直し，修正後，MCF通信プロセスを再度作成してください。

-11583：入力メッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンするときのアプリケーション名長が不正です（長さが9バイト以上）。

UOCを見直し，修正後，MCF通信プロセスを再度作成してください。

-11584，-11593，-11595：受信メッセージセグメントの9バイト目までに空白がありません（アプリケーション名長の不正）。

相手システムから送信するアプリケーション名長を変更してください。

-11585：受信メッセージセグメントのアプリケーション名長が不正です（長さが0）。

相手システムから送信するアプリケーション名長を変更してください。

0，または-19000〜-19999：UOCからの詳細リターン情報です。

上記以外の障害コード：保守情報です。

このメッセージ以前に出力されている障害メッセージの処置を実施してください。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コードに従って対策してください。

KFCA10611-E

mmm UOCがエラーリターンしました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

UOC種別＝cccc　障害コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：UOC種別

min：入力メッセージ編集UOC

mout：出力メッセージ編集UOC

acnX：アソシエーション確立UOC

X：（q：UINT要求UOC，i：UINT指示UOC，p：UINT確認UOC）

dd....dd：UOC詳細リターンコード（0，-19000〜-19999）（UOCが任意に付加する情報）

(Ｓ)各プロトコル対応のUOC障害処理を行います。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA10617-E

mmmメッセージ送信完了処理で障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：障害コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コードに示した障害要因を取り除いてください。

KFCA10618-E

mmmバッファ不足のためバッファ取得に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa　バッファ種別＝bbbb

障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bbbb：バッファ種別

snd：送信バッファ

rcv：受信バッファ

edt：編集バッファ

cmd：コマンドバッファ

cc....cc：障害コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕mcftbuf -g "count=バッファ数"，および各プロトコルのmcftalccn -e count=メッセージ編集用バッファ数の指定値を見直してください。見積もり式は，マニュアル「OpenTP1 プロトコル」の該当するプロトコル編の，mcftalccn定義コマンド（TP1/NET/UDPの場合はmcftalcle定義コマンド）の注意事項を参照してください。

mcftlsbufコマンドに-mオプションを指定して実行すると，最大バッファ使用数を確認できます。mcftlsbufコマンドについては，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

KFCA10619-E

mmmマッピング処理で障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

障害コード＝cc....cc　保守コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：障害コード（-11591，-11807，-17500〜-17599）

dd....dd：保守コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以前に出力されているマッピング障害のメッセージの処置を実施してください。このメッセージ以前にマッピング障害のメッセージが出力されていない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA10620-E

mmm UOCで設定したパラメタが不正です。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

UOC種別＝cccc　障害コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cccc：UOC種別

min：入力メッセージ編集UOC

mout：出力メッセージ編集UOC

dd....dd：障害コード（保守情報）

-11548：入力メッセージ編集UOCまたは出力メッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンするときのバッファ数が不正です。

UOCを見直して，修正後，MCF通信プロセスを再度作成してください。

-11580：入力メッセージ編集UOCまたは出力メッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンするときの有効セグメント長が不正です。

UOCを見直して，修正後，MCF通信プロセスを再度作成してください。

-11581：入力メッセージ編集UOCまたは出力メッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンするときの編集バッファリストアドレスが不正です。

UOCを見直して，修正後，MCF通信プロセスを再度作成してください。

-11589：出力メッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンするときの送信バッファリストアドレスが不正です。

UOCを見直して，修正後，MCF通信プロセスを再度作成してください。

(Ｓ)各プロトコル対応のUOC障害処理をします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コードに従って対策してください。

KFCA10697-E

mmm内部処理実行中に異常が発生しました。

処理を続行します。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

内部状態＝（cc....cc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：論理矛盾コード（保守情報）

dd....dd：障害コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10698-E

mmm内部処理実行中に異常が発生しました。

コネクションを強制解放します。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

内部状態＝（cc....cc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：論理矛盾コード（保守情報）

dd....dd：障害コード（保守情報）

(Ｓ)コネクションを強制解放します。

(Ｏ)保守情報を取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10699-E

mmm内部処理実行中に異常が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

内部状態＝（cc....cc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：論理矛盾コード（保守情報）

dd....dd：障害コード（保守情報）

(Ｓ)MCFを異常終了します。

(Ｏ)保守情報を取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10700-I

mmmリラン処理によってタイマ起動要求aa....aaを破棄しました。

リラン処理によって再起動されたタイマ起動要求を破棄しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

KFCA10701-E

mmmアプリケーションの起動処理中にメモリ不足が発生しました。

モジュールID＝aa....aa　エラーコード＝bb....bb

保守コード＝（cc....cc，dd....dd，ee....ee）

アプリケーションの起動処理中にメモリ不足が発生しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：モジュールID

bb....bb：エラーコード

cc....cc：保守コード1

dd....dd：保守コード2

ee....ee：保守コード3

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって，障害となった原因を取り除いてから，再度実行してください。

KFCA10702-E

mmmアプリケーションの起動処理中に障害を検知しました。

モジュールID＝aa....aa　エラーコード＝bb....bb

保守コード＝（cc....cc，dd....dd，ee....ee）

アプリケーションの起動処理中に障害を検知しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：モジュールID

bb....bb：エラーコード

-10338：アプリケーションを起動するための動作環境が整っていません。

-10348：キューファイルが満杯になっています。

-10350：入力メッセージ最大格納数（mcfaalcap -n msgcnt）を超えました。

-10351：ユーザサーバが起動済みではありません。

-10373：アプリケーションが閉塞されています。

-10374：サービスが閉塞されています。

-10375：サービスグループが閉塞されています。

-11253：MCFマネジャ定義で指定された最大セグメント長（mcfmuap -e segsize）が小さ過ぎます。

-11258：入力キューにディスクキューを使用しない（mcftenv -q diskitqにnoを指定）MCF通信プロセスまたはアプリケーション起動プロセスで，入力キューにディスクキューを割り当てた（mcfaalcap -g quekindにdiskを指定）エラーイベントを起動しようとしました。

cc....cc：保守コード1

dd....dd：保守コード2

ee....ee：保守コード3

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって，障害となった原因を取り除いてから，再度実行してください。また，エラーコード別に次の対策をしてください。

エラーコード

対策

-10338

次に示す原因に該当していないか，環境を見直してください。

アプリケーション起動サービスが起動されていない。

該当する論理端末が存在しない。

アプリケーション環境定義（mcfaenv）の-pオプションにアプリケーション起動プロセス識別子が設定されていない，などOpenTP1のシステム定義に不具合がある。

-10348

メッセージキューサービスの物理ファイルの容量を見直してください。

-10350

mcftlssgコマンドを実行してアプリケーションのスケジュール状態，および現在キューイングされているメッセージ数を確認し，入力メッセージ最大格納数（mcfaalcap -n msgcnt）の指定値を見直してください。

-10351

UAPが起動しているか確認してください。

-10373

mcfaactapコマンドを実行し，アプリケーションの閉塞解除をしてください。

-10374

mcftactsvコマンドを実行し，サービスの閉塞解除をしてください。

-10375

mcftactsgコマンドを実行し，サービスグループの閉塞解除をしてください。

-11253

MCFマネジャ定義を見直してください。

-11258

MCF通信構成定義およびMCFアプリケーション定義を見直してください。

KFCA10703-E

mmm MCFアプリケーション定義のmcfaalcapコマンドで定義されているAP名（aa....aa）とMCF通信構成定義の論理端末

（bb....bb）の型が不整合です。

MCFアプリケーション定義のmcfaalcapコマンドで定義されているAP名と，MCF通信構成定義の論理端末定義の型の不整合が発生したため，該当するmcfaalcapコマンドを無視して処理を続行します。

mmm：MCF識別子

aa....aa：AP名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)該当するmcfaalcapコマンドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFアプリケーション定義とMCF通信構成定義の内容を正しく指定してから，再度実行してください。

KFCA10704-I

mmm aa....aaに対応するタイマ起動要求を削除しました。

MCF運用コマンドmcfadltapに指定したアプリケーションで，タイマ起動処理中のアプリケーションのタイマ起動要求を削除します。

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

(Ｓ)MCF運用コマンドmcfadltapを終了し，処理を続行します。

KFCA10705-E

mmmタイマ起動削除処理中に障害を検知しました。

モジュールID＝aa....aa　エラーコード＝bb....bb

保守コード＝（cc....cc，dd....dd，ee....ee）　　（Ｅ＋Ｌ）

MCF運用コマンドmcfadltap処理中に，アプリケーションプロセス内で障害を検知しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：モジュールID

bb....bb：エラーコード

cc....cc：保守コード1

dd....dd：保守コード2

ee....ee：保守コード3

(Ｓ)MCF運用コマンドmcfadltapを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージで障害となった原因を取り除いて，再度実行してください。

KFCA10706-W

mmm aa....aaに対応するタイマ起動要求はありません。　　（Ｅ）

MCF運用コマンドmcfadltapに指定したアプリケーションが，非問い合わせ型ではないか，タイマ起動要求をされていないか，またはすでにタイマ起動されている状態です。

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

(Ｓ)MCF運用コマンドmcfadltapを終了し，処理を続行します。

KFCA10707-E

mmmアプリケーション起動のスケジュールで障害を検知したため，アプリケーション起動要求aa....aaを破棄しました。

入力元論理端末名称＝bb....bb

モジュールID＝cc....cc　エラーコード＝dd....dd

保守コード＝（ee....ee，ff....ff，gg....gg）

アプリケーション起動の障害で，エラーイベントの起動が失敗したため，メッセージを破棄しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：入力元論理端末名称

cc....cc：モジュールID

dd....dd：エラーコード

ee....ee：保守コード1

ff....ff：保守コード2

gg....gg：保守コード3

(Ｓ)アプリケーション起動を無視して，処理を続行します。メッセージは破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたメッセージを参照して，障害となった原因を取り除き，再度実行してください。

KFCA10708-E

mmmタイマ起動のスケジュールで障害を検知したため，タイマ起動要求aa....aaを破棄しました。

入力元論理端末名称＝bb....bb　モジュールID＝cc....cc

エラーコード＝dd....dd　保守コード＝（ee....ee，ff....ff，gg....gg）

タイマ起動の障害で，エラーイベントの起動が失敗したため，メッセージを破棄しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：入力元論理端末名称

cc....cc：モジュールID

dd....dd：エラーコード

ee....ee：保守コード1

ff....ff：保守コード2

gg....gg：保守コード3

(Ｓ)タイマ起動を無視して，処理を続行します。メッセージは破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたメッセージを参照して，障害となった原因を取り除き，再度実行してください。

KFCA10709-W

mmm aa....aaは問い合わせ応答型のアプリケーションのため，タイマ起動削除を無視します。　　（Ｅ）

MCF運用コマンドmcfadltapで削除できるアプリケーションは非問い合わせ型だけであるため，問い合わせ応答型のアプリケーションの削除要求は無視されます。

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

(Ｓ)MCF運用コマンドmcfadltapを終了し，処理を続行します。

KFCA10710-W

mmmタイマ起動引き継ぎ決定UOCで障害が発生したため，タイマ起動要求aa....aaを破棄しました。

リターン値＝bb....bb

UOCがリターン値不正で関数終了しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：タイマ登録されていたアプリケーション名称

bb....bb：UOCからのリターン値

(Ｓ)該当するタイマ起動要求を破棄して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕タイマ引き継ぎ決定UOCを修正して，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA10711-W

mmmタイマ起動引き継ぎ決定UOCで変更したアプリケーションの属性が変更前のアプリケーションの属性と違うため，タイマ起動要求aa....aaを破棄しました。

変更アプリケーション名＝bb....bb　理由コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：タイマ登録されていたアプリケーション名

bb....bb：UOCが変更したアプリケーション名

cc....cc：理由コード

00000001：UOCで変更したアプリケーション名の文字数が不正です。

00000002：変更前と変更後のアプリケーションの型が不一致です。

00000003：変更前と変更後のアプリケーションの内部通信路名が不一致です。

00000004：変更後のアプリケーションの定義に論理端末の指定がありません。

00000005：変更後のアプリケーションの定義に指定された論理端末がMCF通信構成定義にありません。

00000007：変更前と変更後のアプリケーションに指定された論理端末の型が不一致です。

(Ｓ)該当するタイマ起動要求を破棄して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕タイマ引き継ぎ決定UOCを修正して，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA10712-I

mmmアプリケーションの起動に失敗しました。エラーイベントを起動します。

起動元アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

理由コード＝cc....cc　保守コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：起動元アプリケーション名

bb....bb：起動元アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

cc....cc：理由コード

00000001：アプリケーション定義で指定された入力メッセージの最大格納数を超えました。

00000002：入力キューがいっぱいです。

00000003：入力キューの入出力エラーが発生しました。

00000004：出力キューの入出力エラーが発生しました。

00000005：メモリ不足が発生しました。

00000006：アプリケーションが閉塞されています。

00000007：サービスが閉塞されています。

00000008：サービスグループが閉塞されています。

00000009：論理矛盾が発生しました。

00000010：指定された最大セグメント長が小さ過ぎます。

MCFマネジャ定義の，mcfmuap定義コマンドの-eオプションのsegsize引数に指定した値を見直してください。

00000011：メッセージ長が不正です。

00000013：ユーザサーバが起動していません。

00000014：SPPが起動できません。

00000095：メモリ不足が発生しました。

00000099：ユーザサーバが起動していません。

dd....dd：保守コード

(Ｓ)エラーイベント処理用MHPを起動します。

KFCA10714-E

mmm　メモリ不足が発生しました。モジュールID＝aa....aa サイズ＝bb....bbバイト 領域種別＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：モジュールID（保守情報）

bb....bb：確保しようとしたサイズ

cc....cc：メモリ不足が発生した領域の種別

PROCESS：プロセス固有メモリ

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コマンド入力時にこのメッセージが出力された場合は，再度コマンドを実行してください。再実行しても結果が同じ場合は，システム環境を見直してください。

KFCA10801-E

mmmマッピング準備中にエラーが発生しました。

関数名＝aa....aa　リターンコード＝bb....bb

詳細情報＝ccc　処理関数名＝dd....dd　　（Ｅ＋Ｌ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：エラーが発生した関数名

bb....bb：aa....aaのリターン値

ccc：エラー詳細コード

dd....dd：コール元関数名

(Ｓ)マッピングサービスを終了します。

(Ｏ)出力されるエラー情報に応じた対策をしてください。または，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10802-E

mmmマッピングサービス定義ファイルに誤りがあります。

Line No＝nn....nn　理由コード＝xx....xx

mmm：MCF識別子

nn....nn：定義不正の行番号

xx....xx：理由コード

00000001：文字数が許容範囲を超えています。

00000002：ホスト名称に他ホスト名が指定されています。

00000003：定義情報の指定に誤りがあります。

00000004：パラメタの数が多過ぎます。

00000005：セミコロン（；）の指定がありません。

00000006：パラメタの数が不足しています。

00000007：マッピングサービス識別子が重複しています。

00000008：指定値が許容範囲を超えています。

(Ｓ)該当するマッピングサービスの起動を中止し，処理を続行します。ただし，すべてのマッピングサービス定義ファイルに誤りがある場合は，マッピングサービスを終了します。

(Ｏ)理由コードに基づき，マッピングサービス定義ファイル内のLine　No＝nn....nnで示された行を見直し，OpenTP1を再起動してください。

KFCA10803-I

mmmマッピングサービスを準備中です。

サービス名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービス名

(Ｓ)マッピングサービスの開始処理を行います。

KFCA10804-I

mmmマッピングサービスを開始します。

サービス名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービス名

(Ｓ)マッピングサービスを開始します。

KFCA10805-I

mmmマッピングサービスを終了準備中です。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)マッピングサービスの終了処理を開始します。

KFCA10806-I

mmmマッピングサービスの終了準備を完了しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)マッピングサービスの終了処理を行います。

KFCA10810-E

mmmマッピングサービス終了準備中にエラーが発生しました。

関数名＝aa....aa　リターンコード＝bb....bb

詳細情報＝ccc　処理関数名＝dd....dd　　（Ｅ＋Ｌ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：エラーが発生した関数名

bb....bb：aa....aaのリターン値

ccc：エラー詳細コード

dd....dd：コール元関数名

(Ｓ)マッピングサービスを終了します。

(Ｏ)出力されるエラー情報に応じた対策をしてください。または，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10811-E

mmmマッピングサービス準備中にファイルアクセスでエラーが発生しました。

ファイル名＝xx....xx　関数名＝aa....aa

リターンコード＝bb....bb　詳細情報＝ccc

処理関数名＝dd....dd

mmm：MCF識別子

xx....xx：アクセスに失敗したファイル名

aa....aa：エラーが発生した関数名

bb....bb：aa....aaのリターン値

ccc：エラー詳細コード

dd....dd：コール元関数名

(Ｓ)ファイル名＝マッピングサービス定義ファイルの場合は，マッピングサービスを終了します。

ファイル名＝マッピングサービス属性定義ファイルの場合は，該当するマッピングサービスを中止して処理を続行します。

ただし，マッピングサービス属性定義ファイルがすべてファイルアクセスに失敗した場合は，マッピングサービスを終了します。

(Ｏ)マッピングサービス定義ファイルとマッピングサービス属性定義ファイルを見直して，OpenTP1を再起動してください。

KFCA10820-I

mmmマッピングサービスが起動されました。

マッピングサービス識別子＜XX....XX＞

mmm：MCF識別子

XX....XX：マッピングサービス識別子

KFCA10830-E

mmm ＜XX....XX＞マッピングサービス処理中にエラーが発生しました。

関数名＝aa....aa　リターンコード＝bb....bb

詳細情報＝ccc　処理関数名＝dd....dd

mmm：MCF識別子

XX....XX：マッピングサービス識別子

aa....aa：エラーが発生した関数名

bb....bb：aa....aaのリターン値

ccc：エラー詳細コード

dd....dd：コール元関数名

(Ｓ)マッピングサービスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の表以外の場合，または問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

aa....aa

bb....bb

要因

対策

dci_mmps_dcom_shmget

-1

MCFプロセス間で使用する共用メモリの大きさが不足しています。

MCFマネジャ定義で指定した共用メモリサイズ（mcfmcomn -p MCF作業領域長）を見直してください。

dci_msrv_sbufat_share

-1

マッピングサービス識別子の上限を超えています。

マッピングサービス定義を見直してください。

dci_ofl_open

-20013

マップファイルにアクセス権がありません。

マップファイルを見直してください。

dci_syscall_bind

-20013

マッピングサービスのポート番号とほかのプログラムが使用しているポート番号が重複しています。

マッピングサービス定義およびほかのプログラムが使用しているポート番号を見直してください。

dci_syscall_recv

-30054

コマンド処理中またはマッピング処理中にコマンドプロセスまたはMCF通信プロセスで障害が発生しました。

OpenTP1を強制停止した場合は，このメッセージを無視してください。

dci_syscall_send

-20032

KFCA10831-E

mmmマッピングサービス属性定義ファイルに誤りがあります。

ファイル名＝ff....ff　Line No＝nn....nn

理由コード＝xx....xx

mmm：MCF識別子

ff....ff：定義不正ファイル名

nn....nn：定義不正の行番号

xx....xx：理由コード

00000001：指定個数が上限値を超えています。

00000002：指定値が許容範囲外です。

00000003：定義が重複しています。

00000004：定義がMAPDEFから開始されていません。

00000005：END文以降に定義文があります。

00000006：'＝'の指定がありません。

00000007：キーワードの指定に誤りがあります。

00000008：オペランドの指定がありません。

00000009：文字数が許容範囲外です。

00000010：56020システム上でPAGEC定義が指定されています。

00000011：PAGEC定義指定に誤りがあります。

00000012：括弧が重複しています。

00000013：コンマの指定がありません。

00000014：許可していない端末システム名を指定しています。

00000015：オペランドの指定に誤りがあります。

00000016：指定パス名称は存在しません。

(Ｓ)該当するマッピングサービスの起動を中止し，処理を続行します。

(Ｏ)理由コードに基づき，マッピングサービス属性定義ファイル内のLine No＝nn....nnで示された行を見直し，OpenTP1を再起動してください。

KFCA10832-E

＜XX....XX＞"＝"がありません。Line No.＝YY....YY

XX....XX：マッピングサービス識別子

YY....YY："="がないマッピングサービス属性定義ファイルの行番号

(Ｓ)マッピングサービスを終了します。

(Ｏ)Line Noで示された属性定義ファイル内の'='がない行を正しく修正しマッピングサービスを再起動してください。

KFCA10833-E

＜XX....XX＞YY....YYの指定個数が上限値を超えています。

XX....XX：マッピングサービス識別子

YY....YY：上限値を超えて指定されたマッピングサービス属性定義情報

(Ｓ)マッピングサービスを終了します。

(Ｏ)マッピングサービス属性定義情報（YY....YY）の指定個数を上限値以下に減らしてマッピングサービスを再起動してください。

KFCA10834-E

＜XX....XX＞ YY....YYが上限値を超えています。

XX....XX：マッピングサービス識別子

YY....YY：上限値を超えているマッピングサービス属性定義情報

(Ｓ)マッピングサービスを終了します。

(Ｏ)マッピングサービス属性定義情報（YY....YY）の指定値を上限値以下にしてマッピングサービスを再起動してください。

KFCA10835-E

＜XX....XX＞ YY....YYが[ZZ....ZZ]文字を超えています。

XX....XX：マッピングサービス識別子

YY....YY：上限値を超えているマッピングサービス属性定義情報

ZZ....ZZ：上限値

(Ｓ)マッピングサービスを終了します。

(Ｏ)マッピングサービス属性定義情報（YY....YY）の指定値を上限値以下にしてマッピングサービスを再起動してください。

KFCA10836-E

＜XX....XX＞ YY....YYが重複しています。＜ZZ....ZZ＞

XX....XX：マッピングサービス識別子

YY....YY：重複しているマッピングサービス属性定義情報

ZZ....ZZ：重複名称

(Ｓ)マッピングサービスを終了します。

(Ｏ)重複して指定されているマッピングサービス属性定義情報を削除してマッピングサービスを再起動してください。

KFCA10839-E

mmm ＜XX....XX＞論理エラーが発生しました。

論理エラーコード＝YY....YY

mmm：MCF識別子

XX....XX：マッピングサービス識別子

YY....YY：論理エラーコード

(Ｓ)マッピングサービスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10840-E

mmm ＜XX....XX＞指定された物理マップのローディングに失敗しました。[YY....YY]

mmm：MCF識別子

XX....XX：マッピングサービス識別子

YY....YY：物理マップファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)存在する物理マップファイル名をマッピングサービス属性定義ファイルのMAPNAMEに指定してください。

KFCA10841-E

mmm ＜XX....XX＞ LRU管理物理マップ読み込み領域がオーバーフローしました。

mmm：MCF識別子

XX....XX：マッピングサービス識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)マッピングサービス属性定義ファイルのPOOLSIZの指定値を見直してください。

KFCA10842-E

mmm ＜XX....XX＞指定されたPAGECモジュールのローディングに失敗しました。[YY....YY]

mmm：MCF識別子

XX....XX：マッピングサービス識別子

YY....YY：PAGECモジュール名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)存在するPAGECモジュール名をマッピングサービス属性定義ファイルのPGCMNAMEに指定してください。

KFCA10843-E

mmm ＜XX....XX＞ LRU管理PAGECモジュール読み込み領域がオーバーフローしました。

mmm：MCF識別子

XX....XX：マッピングサービス識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)マッピングサービス属性定義ファイルのPGCPOLSZの指定値を見直してください。

KFCA10844-E

mmm ＜XX....XX＞バッファ不足が発生しました。 YY....YY

mmm：MCF識別子

XX....XX：サービス名/マッピングサービス識別子

YY....YY：バッファ種別

MPS制御テーブルアイキャッチャ：MPS制御テーブル

MAP_AREA：物理マップ常駐領域

PAGEC_AREA：PAGECモジュール常駐領域

(Ｓ)マッピングサービスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10845-W

mmm ＜XX....XX＞指定された物理マップを交代読み込みパスから読み込みました。[YY....YY]

mmm：MCF識別子

XX....XX：マッピングサービス識別子

YY....YY：物理マップファイル名

(Ｓ)処理を続行します。交代読み込みパスから読み込みます。

(Ｏ)物理マップの所在場所を確認してください。

KFCA10846-W

mmm ＜XX....XX＞指定されたPAGECモジュールを交代読み込みパスから読み込みました。[YY....YY]

mmm：MCF識別子

XX....XX：マッピングサービス識別子

YY....YY：PAGECモジュール名

(Ｓ)処理を続行します。交代読み込みパスから読み込みます。

(Ｏ)PAGECモジュールの所在場所を確認してください。

KFCA10847-E

mmm ＜XX....XX＞指定された物理マップを常駐できませんでした。[YY....YY]

mmm：MCF識別子

XX....XX：マッピングサービス識別子

YY....YY：物理マップファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)常駐指定物理マップファイルを標準パス上に置いてください。

KFCA10848-E

mmm ＜XX....XX＞指定されたPAGECモジュールを常駐できませんでした。[YY....YY]

mmm：MCF識別子

XX....XX：マッピングサービス識別子

YY....YY：PAGECモジュール名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)常駐指定PAGECモジュールを標準パス上に置いてください。

KFCA10849-E

mmm ＜XX....XX＞ MAPCNTを超えたため物理マップのローディングができませんでした。 物理マップ名=YY....YY

mmm：MCF識別子

XX....XX：マッピングサービス識別子

YY....YY：物理マップファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)マッピングサービス属性定義ファイルのMAPCNTの指定値を見直してください。

KFCA10850-E

mmm ＜XX....XX＞ PGCCNTを超えたためPAGECモジュールのローディングができませんでした。 PAGECモジュール名=YY....YY

mmm：MCF識別子

XX....XX：マッピングサービス識別子

YY....YY：PAGECモジュール名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)マッピングサービス属性定義ファイルのPGCCNTの指定値を見直してください。

KFCA10860-I

mmm ＜XX....XX＞デバッグ情報ファイルを作成しました。

[YY....YY]

mmm：MCF識別子

XX....XX：マッピングサービス識別子

YY....YY：デバッグ情報ファイル名

KFCA10865-I

入力形式：dcmapchg {-mM|-aM|-mP|-aP|-m|-a}マッピングサービス識別子　パス名　　（Ｓ）

dcmapchgコマンドの入力形式を表示します。

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA10866-I

入力形式：dcmapls {-s|-p|-d}マッピングサービス識別子　　（Ｓ）

dcmaplsコマンドの入力形式を表示します。

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA10870-E

＜XX....XX＞オプション[YY....YY]の指定に誤りがあります。再度指定して下さい。　　（Ｓ）

XX....XX：コマンド名

YY....YY：指定されたオプションモード

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)正しいオプションを指定して，コマンドを再入力してください。

KFCA10871-E

＜XX....XX＞マッピングサービス識別子[YY....YY]の指定に誤りがあります。再度指定してください。　　（Ｓ）

XX....XX：コマンド名

YY....YY：指定されたマッピングサービス識別子

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)マッピングサービス識別子を正しく指定して，コマンドを再入力してください。

KFCA10872-E

＜XX....XX＞コマンド入力に誤りがあります。再度指定してください。（Ｓ）

XX....XX：コマンド名

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)正しく指定して，コマンドを再入力してください。

KFCA10875-E

＜XX....XX＞ マッピングサービスからの電文に異常を検知しました。

マッピングサービス識別子＜YY....YY＞　　（Ｓ）

XX....XX：コマンド名称

YY....YY：マッピングサービス識別子

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)コマンドを再入力してください。異常が再発する場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10876-E

＜XX....XX＞ パス名称の変更に失敗しました。

マッピングサービス識別子＜YY....YY＞　　（Ｓ）

XX....XX：コマンド名

YY....YY：マッピングサービス識別子

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)コマンドを再入力してください。失敗が再発する場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10877-E

＜XX....XX＞ マッピングサービス識別子[YY....YY]はマッピングサービス定義ファイルに定義されていません。　　（Ｓ）

XX....XX：コマンド名

YY....YY：マッピングサービス識別子

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)マッピングサービス定義ファイルに定義されたマッピングサービス識別子を指定して，コマンドを入力してください。

KFCA10878-I

＜XX....XX＞ パス名称を変更しました。

マッピングサービス識別子＜YY....YY＞

aa....aa＝bb....bb　　（Ｓ）

XX....XX：コマンド名

YY....YY：マッピングサービス識別子

aa....aa：パス種別　＜MAPPATH/ALTPATH/PGCSTDPN/PGCALTPN＞

bb....bb：変更後のパス名称

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA10879-E

＜XX....XX＞ マッピングサービスは起動されていません。

マッピングサービス識別子＜YY....YY＞　　（Ｓ）

XX....XX：コマンド名

YY....YY：マッピングサービス識別子

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)マッピングサービス起動後，コマンドを再入力してください。

KFCA10880-E

＜XX....XX＞ パス名称[YY....YY]の指定に誤りがあります。再度指定してください。　　（Ｓ）

XX....XX：コマンド名

YY....YY：パス名

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)パス名を正しく指定して，コマンドを再入力してください。

KFCA10881-E

＜XX....XX＞ マップ名称一覧表示に失敗しました。

マッピングサービス識別子＜YY....YY＞　　（Ｓ）

XX....XX：コマンド名

YY....YY：マッピングサービス識別子

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)コマンドを再入力してください。失敗が再発する場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10882-I

＜XX....XX＞ モードを変更しました。

マッピングサービス識別子＜YY....YY＞

DEBUG＝aaa　　（Ｓ）

XX....XX：コマンド名

YY....YY：マッピングサービス識別子

aaa：デバッグモード　＜ON/OFF＞

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA10883-E

＜XX....XX＞ モード変更に失敗しました。

マッピングサービス識別子＜YY....YY＞　　（Ｓ）

XX....XX：コマンド名

YY....YY：マッピングサービス識別子

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)コマンドを再入力してください。失敗が再発する場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10886-E

＜XX....XX＞ コマンド処理中にエラーが発生しました。

関数名＝aa....aa　リターンコード＝bb....bb

詳細情報＝ccc　処理関数名＝dd....dd　　（Ｓ）

XX....XX：コマンド名

aa....aa：エラーが発生した関数名

bb....bb：aa....aaのリターン値

ccc：aa....aaのエラー詳細コード

dd....dd：コール元関数名

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)出力されるエラー情報に応じた対策を講じてください。または，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10887-I

＜XX....XX＞ 現在のモードはDEBUG＝aaaです。

マッピングサービス識別子＜YY....YY＞　　（Ｓ）

XX....XX：コマンド名

YY....YY：マッピングサービス識別子

aaa：デバッグモード ＜ON/OFF＞

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA10888-I

MPSの状態表示を開始します。　　（Ｓ）

MPS：マッピングサービス

(Ｓ)状態表示を開始します。

KFCA10889-I

MPSの状態表示を終了します。　　（Ｓ）

MPS：マッピングサービス

(Ｓ)状態表示を終了します。

KFCA10890-I

iiiiiiii tttttttt pppppppp　　（Ｓ）

ii....ii：マッピングサービス識別子

tt....tt：パス表示種別

MAPNAME：常駐する物理マップの読み込みパス

MAPPATH：標準物理マップの読み込みパス

ALTPATH：交代物理マップの読み込みパス

PGCMNAME：常駐するPAGECモジュール読み込みパス

PGCSTDPN：標準PAGECモジュール読み込みパス

PGCALTPN：交代PAGECモジュール読み込みパス

pp....pp：パス名称

(Ｓ)マッピングサービスのパス名称を表示します。

KFCA10891-I

mmmmmmmm　　（Ｓ）

mm....mm：物理マップ名，またはPAGECモジュール名

(Ｓ)物理マップ名，またはPAGECモジュール名を表示します。

KFCA10892-I

mmmmmmmm sssss hhhhhhhh llllllll oooooooo　　（Ｓ）

mm....mm：物理マップ名，またはPAGECモジュール名

ss....ss：物理マップサイズ，またはPAGECモジュールサイズ（10進形式）

hh....hh：保守情報1（16進形式）

ll....ll：保守情報2（16進形式）

oo....oo：保守情報3（16進形式）

(Ｓ)物理マップ名，またはPAGECモジュール名と詳細情報を表示します。

KFCA10900-I

mmmログファイルを（aa....aa）から（bb....bb）へ切り替えました。　　（Ｅ）

このメッセージ以降のログメッセージは，切り替え後のログファイルに出力されます。

mmm：NET識別子

aa....aa：切り替え前のログファイル名

bb....bb：切り替え後のログファイル名

注

複数世代のメッセージログファイルを保存したい場合は，このメッセージの出力後，直ちに切り替え前のメッセージログファイルを退避してください。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA10901-E

mmm ログファイル（aa....aa）にI/Oエラーが発生したため，ログメッセージの出力先を標準エラー出力へ変更しました。　　（Ｅ）

このメッセージ以降のログメッセージは，標準エラー出力に出力されます。

mmm：NET識別子

aa....aa：エラーが発生したログファイル名

(Ｓ)ログメッセージの出力先を標準エラー出力に変更したあと，処理を続行します。ただし，ログメッセージコンソール出力オプションが指定されている場合，標準エラー出力へ出力中は，コンソール出力機能は抑止されます。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

〔対策〕入出力エラーの原因（ディスクがいっぱいなど）を調査して，原因を取り除いてください。

KFCA10902-I

mmm ログメッセージの出力先を標準エラー出力からログファイル（aa....aa）へ変更しました。　　（Ｅ）

ログメッセージの出力先を標準エラー出力からログファイルへ切り替えました。

mmm：NET識別子

aa....aa：切り替え後のログファイル名

(Ｓ)ログメッセージの出力先をログファイルに変更したあと，処理を続行します。

KFCA10903-E

mmm ログファイルの切り替え処理でエラーが発生したため，ログメッセージの出力先を標準エラー出力へ変更しました。　　（Ｅ）

ログファイルの切り替え処理でエラーが発生したため，ログメッセージの出力先をログファイルから標準エラー出力へ切り替えました。

mmm：NET識別子

(Ｓ)ログメッセージの出力先を標準エラー出力に変更したあと，処理を続行します。

KFCA10920-E

mmm *** message（aa....aa）cannot be output：memory shortage ***　　（Ｅ）

メモリ不足のためメッセージが出力できません。

mmm：NET識別子

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージID

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10921-E

mmm *** message（aa....aa）cannot be output：message file not found ***　　（Ｅ）

メッセージファイルが存在しないため，メッセージが出力できません。

mmm：NET識別子

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

〔対策〕ログ構成定義のオブジェクトパス名が正しく指定されているか確認してください。

KFCA10922-E

mmm *** message（aa....aa）cannot be output：message file i/o error ***　　（Ｅ）

メッセージファイルに入出力エラーが発生したため，メッセージが出力できません。

mmm：NET識別子

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10923-E

mmm *** message（aa....aa）cannot be output：message file access denied ***　　（Ｅ）

メッセージファイルにアクセス権がないため，メッセージが出力できません。

mmm：NET識別子

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

〔対策〕メッセージファイルに読み込み許可がなければ読み込み許可を与えてください。また，メッセージファイルのパスを構成するディレクトリに検索許可がなければ検索許可を与えてください。

KFCA10924-E

mmm *** message（aa....aa）cannot be output：parameter too many ***　　（Ｅ）

パラメタが不正なので，メッセージが出力できません。

mmm：NET識別子

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

〔対策〕このメッセージと出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番を記録して，保守員に連絡してください。

KFCA10925-E

mmm *** message（aa....aa）cannot be output：message too long ***　　（Ｅ）

メッセージ長が上限値を超えたため，メッセージが出力できません。

mmm：NET識別子

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

〔対策〕このメッセージと出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番を記録して，保守員に連絡してください。

KFCA10926-E

mmm *** message（aa....aa）cannot be output：invalid argument ***　　（Ｅ）

パラメタが不正なので，メッセージが出力できません。

mmm：NET識別子

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

〔対策〕このメッセージと出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番を記録して，保守員に連絡してください。

KFCA10927-E

mmm *** message（aa....aa）cannot be output：message not found ***　　（Ｅ）

メッセージファイル中にメッセージが存在しないため，メッセージが出力できません。

mmm：NET識別子

aa....aa：出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

〔対策〕このメッセージと出力できなかったメッセージのメッセージIDの通番を記録して，保守員に連絡してください。

KFCA10930-E

mmm ログ出力機能で論理矛盾が発生しました。

コード番号＝（aa....aa）　　（Ｅ）

ログ出力機能で論理矛盾が発生しました。

mmm：NET識別子

aa....aa：コード番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。コアファイルにダンプが出力されている場合は，そのダンプを保存し，保守員に連絡してください。

〔対策〕コード番号を記録して，保守員に連絡してください。

KFCA10931-E

mmm aa....aaシステムコールでエラーが発生しました。

リターン情報＝bbb エラーが発生した関数：cc....cc　　（Ｅ）

共通制御が提供する関数内で発行したシステムコールでエラーが発生しました。

mmm：NET識別子

aa....aa：発行したシステムコール名（31文字以内）

bbb：システムコールのリターンコード（errno）

cc....cc：エラーが発生した関数名（31文字以内）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA10932-E

mmm 通信障害が発生しました。

リターン情報＝aa....aa　関数：bb....bb　　（Ｅ）

スレッド間通信でエラーが発生しました。

mmm：NET識別子

aa....aa：システムコールのエラーコード（errno）

bb....bb：エラーが発生したシステムコール名（31文字以内）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。コアファイルにダンプが出力されている場合は，そのダンプを保存し，保守員に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA10933-E

mmm *** log cannot be started：memory shortage ***　　（Ｅ）

ログ出力機能の開始処理でメモリ不足のエラーが発生しました。

mmm：NET識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

〔対策〕プロセス数を少なくするか，ほかのプロセスでの使用メモリを少なくして再度実行してください。

KFCA10935-E

mmm *** log cannot be started：i/o error occurred in message file ***　　（Ｅ）

ログ出力機能の開始処理でメッセージオブジェクトファイルに入出力エラーが発生しました。

mmm：NET識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

〔対策〕コアファイルにダンプが出力されている場合は，そのダンプを保存し，保守員に連絡してください。

KFCA10936-E

mmm *** log cannot be started：message file not found ***　　（Ｅ）

メッセージファイルが見つかりません。

mmm：NET識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

〔対策〕ログ構成定義にオブジェクトパス名が正しく指定されているか確認してください。

KFCA10937-E

mmm *** log cannot be started：message file access denied ***　　（Ｅ）

メッセージファイルにアクセス権がありません。

mmm：NET識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

〔対策〕メッセージオブジェクトファイルに読み込み許可を与えてください。また，メッセージオブジェクトファイルのパスを構成するディレクトリに検索許可がなければ検索許可を与えてください。

KFCA10938-E

mmm *** log cannot be started：message file version different ***　　（Ｅ）

メッセージオブジェクトファイルのバージョンがログ出力機能のバージョンと異なります。

mmm：NET識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

〔対策〕メッセージオブジェクトファイルのバージョンに誤りがないか調査し，再度実行してください。

KFCA10939-E

mmm *** log cannot be started：communication　failure　occurred.　code＝aa....aa　func＝bb....bb***　　（Ｅ）

ログ出力機能の開始処理で通信障害が発生したため，処理を打ち切ります。

mmm：NET識別子

aa....aa：システムコールのエラー番号（errno）

bb....bb：エラーが発生したシステムコール名（31文字以内）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)codeを参照して原因を調査してください。コアファイルにダンプが出力されている場合は，その内容を保存して保守員に連絡してください。

KFCA10940-E

mmm ログ出力機能を実行するためのメモリが確保できません。　　（Ｅ）

ログ出力機能の開始処理でNETMで使用するメモリが確保できないため，処理を打ち切ります。

mmm：NET識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA10941-E

mmm *** log cannot be started：contradiction occurred during log. code＝aa....aa***　　（Ｅ）

ログ出力機能で論理矛盾が発生したため，ログ出力機能が開始できません。

mmm：NET識別子

aa....aa：論理矛盾コード

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)コアファイルにダンプが出力されている場合は，その内容を保存して保守員に連絡してください。

〔対策〕codeを記録して，保守員に連絡してください。

KFCA10942-E

mmm ログメッセージの出力先が指定されていません。　　（Ｅ）

OSがRASメッセージロギングファイル（syslogファイル）出力をサポートしていないため，ログメッセージの出力先がありません。

mmm：NET識別子

(Ｓ)処理を終了します。

〔対策〕ログ出力機能定義（nettlog）にログメッセージの出力先（console）をログファイルにして，再実行してください。

KFCA10943-E

mmm ログメッセージのJP1/SESへの出力に失敗したため，JP1/SESへの出力を抑止します。保守情報：aa....aa　　（Ｅ）

mmm：NET識別子

aa....aa：保守情報

(Ｓ)ログ出力機能定義（nettlog）のログ出力抑止回数（-a jp1errint）に指定された回数だけ，JP1/System Event ServiceまたはJP1/Baseへのログメッセージの出力を抑止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕出力に失敗した原因を調査し，取り除いてください。

KFCA10944-I

mmm ログメッセージのJP1/SESへの出力を再開始します。　　（Ｅ）

JP1/System Event ServiceまたはJP1/Baseへのログメッセージの出力に成功したため，JP1/System Event ServiceまたはJP1/Baseへのログメッセージの出力を再開始します。

mmm：NET識別子

(Ｓ)ログメッセージをJP1/System Event ServiceまたはJP1/Baseへ出力したあと，処理を続行します。

KFCA10945-E

mmm JP1/SESのイベントサーバに接続できません。保守情報：aa....aa　　（Ｅ）

ログ出力機能定義（nettlog）でJP1/System Event ServiceまたはJP1/Baseへの出力機能（-a jp1out）が指定されましたが，JP1/System Event ServiceまたはJP1/Baseのイベントサーバに接続できません。

mmm：NET識別子

aa....aa：保守情報

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕JP1/System Event ServiceまたはJP1/Baseへメッセージを出力する必要がある場合は，接続に失敗した原因を調査して，取り除いてください。必要がない場合は，ログ出力機能定義（nettlog）でJP1/System Event ServiceまたはJP1/Baseへの出力機能（-a jp1out）を指定しないでOpenTP1を再起動してください。

7　KFCA11000からKFCA11999までのメッセージ

この章では，KFCA11000からKFCA11999までのメッセージについて説明します。

7.1　KFCA11000からKFCA11999までのメッセージ

KFCA11001-W

mmm　MCFアプリケーション定義の登録で共用メモリ不足が発生しました。アプリケーション名＝aa....aa　アプリケーション種別＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

(Ｓ)このアプリケーションの登録を中止し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕共用メモリサイズを大きくしてOpenTP1を再度起動してください。

KFCA11002-E

mmmキューファイルI/O処理に失敗しました。

キューファイル名＝aa....aa

キューグループID＝bb....bb　理由コード＝cc....cc

詳細コード1＝dd....dd　詳細コード2＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：キューファイル名

bb....bb：キューグループID

cc....cc：理由コード（保守情報）

dd....dd：詳細コード1（保守情報1）

ee....ee：詳細コード2（保守情報2）

(Ｓ)キューファイルI/O処理を中止し，処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA11003-W

mmm入力キュー再スケジュール処理で共用メモリ不足が発生しました。

サービスグループ名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)メッセージの再スケジュールをしないで，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕共用メモリサイズを大きくしてOpenTP1を再度起動してください。

KFCA11004-W

mmm入力キュー再スケジュール処理に失敗しました。

サービスグループ名＝aa....aa　詳細コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)入力キューの再スケジュール処理を中止し，サービスグループを閉塞し処理を続行します。

スケジュールできなかった入力キューは保証します。

(Ｏ)保守情報を取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。再スケジュールに失敗した要因を取り除いたあとは，運用コマンドmcftactsgによってサービスグループの閉塞解除をしてください。

KFCA11005-W

mmm　拡張予約定義が登録されていません。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)該当するアプリケーションの登録を中止し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFマネジャ定義を確認し，必要であれば修正してOpenTP1を再度起動してください。

KFCA11006-W

mmm論理端末定義の登録で共用メモリ不足が発生しました。論理端末名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)論理端末登録処理を中止し，該当するコネクション内の登録済み論理端末，キュー，窓口IDをすべて破棄し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕共用メモリサイズを大きくしてOpenTP1を再度起動してください。

KFCA11007-W

mmm送受信メッセージのディスクキュー処理が縮退されています。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)該当するアプリケーションの登録を中止し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以前に出力されているメッセージによって，送受信メッセージのディスクキュー処理が縮退した要因を取り除いて，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA11008-W

mmm MCFアプリケーション定義のサービスグループは，他のキューグループIDで登録済みです。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

キューグループID（既存）＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

cc....cc：キューグループID（既存）

(Ｓ)mcfaalcap定義コマンドのquegrpidオペランドの値を無視し，既存のキューグループIDで登録します。

(Ｏ)mcfaalcap定義コマンドのquegrpidオペランドの値を確認し，必要であれば修正してOpenTP1を再度起動してください。

KFCA11009-W

mmm窓口IDの登録，又は登録解除に失敗しました。

窓口ID＝aa....aa　障害発生位置＝bb....bb

理由コード＝cc....cc　詳細コード1＝dd....dd

詳細コード2＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：窓口ID（保守情報）

bb....bb：障害発生位置（保守情報）

cc....cc：理由コード（保守情報）

dd....dd：詳細コード1（保守情報１）

ee....ee：詳細コード2（保守情報２）

(Ｓ)窓口IDの登録，または登録解除を中止し，処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA11010-W

mmm出力キューの再スケジュール処理に失敗しました。

論理端末名称＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

詳細コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bb....bb：理由コード（保守情報）

cc....cc：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)障害の発生した論理端末のコネクション内の登録済み論理端末，キュー，窓口IDをすべて破棄し，処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA11011-W

mmm MCFアプリケーション定義の登録を中止しました。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)該当するアプリケーションの登録を中止し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前に出力されている，メッセージの処置を行ってください。

KFCA11012-W

mmm論理端末定義の登録でローカルメモリ不足が発生しました。論理端末名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)論理端末登録処理を中止し，該当するコネクション内の登録済み論理端末，キュー，窓口IDをすべて破棄し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ローカルメモリサイズを大きくしてOpenTP1を再度起動してください。

KFCA11013-W

mmm論理端末定義の登録で重複が発生しました。指定された論理端末定義で再登録します。論理端末名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義を確認し，必要であれば修正してOpenTP1を再度起動してください。

KFCA11014-E

mmmサービスグループを閉塞しました。

サービスグループ名＝aa....aa

ユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義での指定（holdオペランドにYを指定，またはterm_watch_timeオペランドを指定）によって，ユーザサーバのサーバプロセスが異常終了したため，サービスグループのスケジュールを閉塞し，ユーザサーバを強制停止しました。

または，再開始時にスケジュール障害が発生したため，サービスグループを閉塞しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以前に出力されているメッセージの処置を行ってください。それから，サービスグループ閉塞となった要因を取り除き，mcftactsgコマンドでサービスグループの閉塞解除をしてください。ユーザサーバが強制停止している場合は，dcsvstartコマンドでユーザサーバを開始してから，mcftactsgコマンドでサービスグループの閉塞解除をしてください。

KFCA11015-E

mmmサービスが異常終了したためサービスを閉塞しました。

サービス名＝aa....aa

サービスが異常終了，またはロールバックしたため，サービスを閉塞しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービス名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービスが異常終了，またはロールバックする原因を取り除き，mcftactsvコマンドを入力し，サービスの閉塞解除をしてください。

KFCA11016-W

mmm論理端末定義の登録を中止しました。

論理端末名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)該当する論理端末の登録を中止し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前に出力されているメッセージの処置を行ってください。

KFCA11017-W

mmm内部処理実行中に回復不可能な障害が発生しました。

障害発生位置＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

詳細コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：障害発生位置（保守情報）

bb....bb：理由コード（保守情報）

cc....cc：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)実行中の処理だけを中止します。

(Ｏ)保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前後に出力されるメッセージを基に要因を調査してください。メッセージが出力されていない場合や，要因が不明な場合は，該当するログファイルおよびMCF識別子が示すMCFトレースを取得し，保守員に連絡してください。

KFCA11018-E

mmm送受信メッセージのディスクキュー処理の初期処理で障害が発生したため送受信メッセージのディスクキュー処理は実行できません。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)送受信メッセージのディスクキュー処理の初期処理を中止し，処理を終了します。

(Ｏ)保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

〔対策〕障害の要因を取り除き，再度起動してください。

KFCA11019-W

mmm MCFアプリケーション定義の登録で重複が発生しました。

指定されたMCFアプリケーション定義で再登録します。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFアプリケーション定義を確認し，必要であれば修正してOpenTP1を再度起動してください。

KFCA11020-W

mmm MCFアプリケーション定義の登録で指定されたキューグループIDは待ち合わせキュー定義に定義されていません。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)このアプリケーションの登録を中止し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFアプリケーション定義，MCFマネジャ定義を確認し，必要であれば修正してください。

送受信メッセージのディスクキュー処理を実行したければ，MCFをいったん停止させ，再度起動してください。

KFCA11021-W

mmm論理端末定義の登録で指定されたキューグループIDは待ち合わせキュー定義に定義されていません。

論理端末名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)この論理端末登録処理で送受信メッセージのディスクキュー処理を省き，処理を続行します。稼働中のMCFでは，該当する論理端末への送受信メッセージのディスクキュー処理は，実行できません。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義中の論理端末定義，MCFマネジャ定義の待ち合わせキュー定義を確認し，必要であれば修正してOpenTP1を再度起動してください。

送受信メッセージのディスクキュー処理を実行したければ，MCFをいったん停止させ，再度起動してください。

KFCA11022-E

mmmサービスが異常終了したためアプリケーションを閉塞しました。　サービス名＝aa....aa

アプリケーション名＝bb....bb

アプリケーション種別＝cc....cc

アプリケーションMCFID＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービス名

bb....bb：アプリケーション名

cc....cc：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

dd....dd：アプリケーション起動元MCF識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービスが異常終了する原因を取り除いてください。それから運用コマンドmcfaactapを入力し，アプリケーションの閉塞解除をしてください。

KFCA11023-E

mmm MHPユーザサーバが起動されていません。

サービスグループ名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)該当するサービスグループを閉塞し，処理を続行します。

(Ｏ)dcsvstartコマンドでMHPユーザサーバを起動し，再度実行してください。

KFCA11024-W

mmm入力キュースケジュール処理に失敗しました。

コマンド名＝aa....aa　サービスグループ名＝bb....bb

詳細コード＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービスグループ名

cc....cc：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)該当するサービスグループを閉塞解除しません。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このサービスグループのスケジュール失敗の原因を取り除き，運用コマンドmcftactsgを実行してください。

KFCA11025-W

mmm待ち合わせキュー定義の登録で共用メモリ不足が発生しました。キューグループID＝aa....aa

キュー種別＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：キューグループID

bb....bb：キュー種別

(Ｓ)送受信メッセージのディスクキュー処理の初期処理を中止し，処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕共用メモリサイズを大きくし，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA11026-W

mmm拡張予約定義が登録されていません。

論理端末名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)論理端末登録処理を中止し，このコネクション内の登録済み論理端末，キュー，窓口IDをすべて破棄し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFマネジャ定義を確認し，必要であれば修正してOpenTP1を再度起動してください。

KFCA11027-W

mmm送受信メッセージのディスクキュー処理が縮退されています。　論理端末名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)論理端末登録処理を中止し，このコネクション内の登録済み論理端末，キュー，窓口IDをすべて破棄し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以前に出力されているメッセージによって，送受信メッセージのディスクキュー処理が縮退した要因を取り除いて，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA11028-W

mmm拡張予約定義の登録で共用メモリ不足が発生しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)送受信メッセージのディスクキュー処理の初期処理を中止し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕共用メモリサイズを大きくし，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA11029-W

mmm入力キューへ書き込み中のメッセージを破棄する処理に障害が発生しました。論理端末名称＝aa....aa

理由コード＝bb....bb　詳細コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bb....bb：理由コード（保守情報）

cc....cc：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義を確認し，必要であれば修正してOpenTP1を再度起動してください。

KFCA11030-W

mmm入力キューの再スケジュール処理でI/Oエラーが発生したメッセージの再スケジュール処理を行いませんでした。

サービスグループ名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)入力キューの再スケジュール処理でI/Oエラーが発生したメッセージの再スケジュール処理をしないで，処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA11031-W

mmmキューファイルの登録解除ができませんでした。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)キューファイルI/O処理の失敗を無視し，処理を続行します。

KFCA11032-W

mmm再スケジュール処理でキューファイルからのメッセージ読み込みができませんでした。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)キューファイルI/O処理の失敗を無視し，処理を続行します。

KFCA11033-W

mmmキューファイル初期化処理に失敗しました。

障害発生位置＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

詳細コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：障害発生位置（保守情報）

bb....bb：理由コード（保守情報）

cc....cc：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)メモリキューでの縮退運転を行う場合（拡張予約定義（mcfmexp定義コマンド）の-iオプションおよび-oオプションにdgを指定），初期化処理を中止し，処理を続行します。稼働中のMCFでは，メッセージ送受信にディスクキューを使用できません。

メモリキューでの縮退運転を行わない場合，MCFの開始処理を中断します。

(Ｏ)次の表以外の場合，または問題が解決しない場合は，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。なお，メッセージ送受信にディスクキューを使用したい場合，OpenTP1をいったん停止させ，障害の要因を取り除いたあとに再度起動してください。

詳細コード

要因

対策

-1303

静的共用メモリまたはローカルメモリ不足です。

静的共用メモリの総量（システム環境定義のstatic_shmpool_sizeオペランド）およびシステム全体のプロセス数を見直してください。

-1304

MCFマネジャ定義の拡張予約定義（mcfmexp定義コマンド）のサービスグループの登録数（-gオプション）または論理端末の登録数（-lオプション）の指定値が上限を超えています。

MCFマネジャ定義の拡張予約定義のサービスグループの登録数および論理端末の登録数の指定値を見直してください。

-1320

メッセージキューサービス定義の定義内容に誤りがあります。

メッセージキューサービス定義の定義内容を見直してください。

-1324

ステータスファイル容量不足です。

MCFマネジャ定義の拡張予約定義のサービスグループの登録数，論理端末の登録数の指定値，およびステータスファイル容量を見直してください。

-1339

メッセージキューサービスが未起動です。

システムサービス構成定義のque_confオペランドにYが指定されていることを確認してください。

KFCA11036-W

mmm該当するサービスはコマンドによって既に閉塞されています。

コマンド名＝aa....aa　サービス名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービス名

(Ｓ)該当するコマンドを無効として，処理を続行します。

KFCA11037-W

mmm該当するサービスは既に閉塞解除されています。

コマンド名＝aa....aa　サービス名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービス名

(Ｓ)該当するコマンドを無効として，処理を続行します。

KFCA11038-W

mmm該当するサービスグループは既に閉塞解除されています。コマンド名＝aa....aa　サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)該当するコマンドを無効として，処理を続行します。

KFCA11039-W

mmm不当なサービス要求が発行されました。

サービスグループ名＝aa....aa　保守情報1＝bb....bb

保守情報2＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：保守情報1（保守情報）

cc....cc：保守情報2（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)該当するMHPをdc_rpc_call関数で呼び出していないか確認してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11040-W

mmm窓口IDの登録解除ができませんでした。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA11041-W

mmm論理端末定義の登録で重複が発生しました。　指定された論理端末定義は他のMCFで使用中です。

論理端末名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)障害の発生した論理端末のコネクション内の登録済み論理端末，キュー，窓口IDをすべて破棄し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義を確認し，必要であれば修正してOpenTP1を再起動してください。

KFCA11042-W

mmm MHPユーザサーバが終了処理中のため，閉塞解除はできません。　コマンド名＝aa....aa

サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)このサービスグループの閉塞解除を行わないで，処理を続行します。

KFCA11043-E

mmm MHPユーザサーバが起動されていないため，閉塞解除はできません。　コマンド名＝aa....aa

サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)このサービスグループの閉塞解除を行わないで，処理を続行します。

(Ｏ)dcsvstartコマンドでMHPユーザサーバを起動し，再度mcftactsgコマンドを入力してください。

KFCA11044-W

mmmキューグループIDがメッセージキューサービス定義に登録されていません。

キューグループID＝aa....aa

論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：キューグループID

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)キューグループIDがメッセージキューサービス定義に登録されていない論理端末のコネクション内の登録済み論理端末，キュー，窓口IDをすべて破棄し，処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義，メッセージキューサービス定義を確認し，必要であれば修正して，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA11045-W

mmmキューグループIDがメッセージキューサービス定義に登録されていません。

キューグループID＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：キューグループID

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11046-E

mmm aa....aaユーザサーバが起動されていないため，入力キューに登録できません。

サービスグループ名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：UAPタイプ（MHPまたはSPP）

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)ERREVT2またはERREVT4を起動して，処理を続行します。

(Ｏ)dcsvstartコマンドによってユーザサーバを起動し，再度実行してください。

KFCA11047-W

mmm aa....aaユーザサーバが終了処理中のため，入力キューに登録できません。

サービスグループ名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：UAPタイプ（MHPまたはSPP）

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)ERREVT2またはERREVT4を起動して，処理を続行します。

(Ｏ)dcsvstartコマンドによってユーザサーバを起動し，再度実行してください。

KFCA11048-E

mmm aa....aaユーザサーバが閉塞中のため，入力キューに登録できません。

サービスグループ名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：UAPタイプ（MHPまたはSPP）

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)ERREVT2またはERREVT4を起動して，処理を続行します。

〔対策〕ユーザサーバが閉塞した要因を取り除いて，閉塞解除してください。

KFCA11049-W

mmmキューファイル数が拡張予約定義で指定したサービスグループと論理端末の登録上限値の合計を超えました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)キューファイルのオープン処理を中断し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFマネジャ定義の拡張予約定義の上限値を増やし，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA11050-W

mmm論理端末数が拡張予約定義で指定した論理端末登録上限値を超えています。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)窓口IDの登録処理を中断し，処理を続行します。

または，MCFがシステムダウンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFマネジャ定義の拡張予約定義の上限値を増やし，再度実行してください。

KFCA11051-E

mmmサービスグループが閉塞中のため，入力キューに登録できません。

サービスグループ名＝aa....aa

アプリケーション名＝bb....bb

アプリケーション種別＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：アプリケーション名

cc....cc：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)受信メッセージを入力キューに登録しないで，処理を続行します。

(Ｏ)mcftactsgコマンドを入力後，再度実行してください。

KFCA11052-E

mmmサービスが閉塞中のため，入力キューに登録できません。

サービス名＝aa....aa

アプリケーション名＝bb....bb

アプリケーション種別＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービス名

bb....bb：アプリケーション名

cc....cc：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)受信メッセージを入力キューに登録しないで，処理を続行します。

(Ｏ)mcftactsvコマンドを入力後，再度実行してください。

KFCA11053-E

mmm MHPユーザサーバが閉塞中のため，閉塞解除はできません。

コマンド名＝aa....aa

サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)該当するサービスグループを閉塞解除しないで，処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11054-E

mmmキューファイルI/O処理中に障害が発生しました。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb　論理端末名称＝cc....cc

障害発生位置＝dd....dd　理由コード＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

SPPの場合，*******と出力します。

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

SPPの場合，****と出力します。

cc....cc：論理端末名称

SPPの場合，*******と出力します。

dd....dd：障害発生位置（保守情報）

ee....ee：理由コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA11056-W

mmm入力メッセージ最大格納数を超えたため入力キューの書き込み処理ができませんでした。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

コネクション名＝cc....cc

論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

cc....cc：入力元コネクション名

入力元コネクション名が不明な場合，********と出力します。

dd....dd：入力元論理端末名称

(Ｓ)受信メッセージの破棄，またはエラーイベントへの切り替えを実行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕mcftlssgコマンドを実行してアプリケーションのスケジュール状態，および現在キューイングされているメッセージ数を確認し，MCFアプリケーション定義（mcfaalcap -n msgcnt）の指定値を変更してください。その後，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA11057-W

mmm出力メッセージ最大格納数を超えたため出力キューの書き込み処理ができませんでした。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

論理端末名称＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

SPPの場合，*******と出力します。

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

SPPの場合，****と出力します。

cc....cc：出力先論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕しばらく待って再度実行してください。または，MCF通信構成定義（mcftalcle -m）の設定値を変更してからOpenTP1を再度起動してください。

KFCA11058-E

mmm指定されたファイルは既に存在します。

ファイル名＝aa....aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：パス名，およびファイル名

(Ｓ)ダンプ出力処理は行いません。

(Ｏ)ダンプ出力を行うファイル名を変更してください。または，すでに存在するファイル名を削除してから再度実行してください。

KFCA11059-E

mmm MHPユーザサーバが閉塞中です。

サービスグループ名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)該当するサービスグループを閉塞し，処理を続行します。

KFCA11060-E

サービスが閉塞中のため，サービスの起動ができません。

サービス名＝aa....aa

アプリケーション名＝bb....bb

アプリケーション種別＝cc....cc

aa....aa：サービス名

bb....bb：アプリケーション名

cc....cc：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)サービスを起動しないで処理を続行します。

(Ｏ)運用コマンドmcftactsvを入力後，再度実行してください。

KFCA11061-W

mmm MHPユーザサーバが終了処理中です。

サービスグループ名：aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)該当するサービスグループを閉塞し，処理を続行します。

KFCA11062-W

mmm該当するアプリケーションはコマンドによって既に閉塞されています。

コマンド名＝aa....aa

アプリケーション名＝bb....bb

アプリケーション種別＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：アプリケーション名

cc....cc：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)該当するコマンドを無効として，処理を終了します。

KFCA11063-W

mmm該当するアプリケーションは既に閉塞解除されています。

コマンド名＝aa....aa

アプリケーション名＝bb....bb

アプリケーション種別＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：アプリケーション名

cc....cc：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)該当するコマンドを無効として，処理を終了します。

KFCA11064-W

mmm該当するサービスグループはコマンドによって既に閉塞されています。

コマンド名＝aa....aa

サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)該当するコマンドを無効として，処理を終了します。

KFCA11065-W

mmm送受信メッセージのディスクキュー処理の初期処理で障害が発生したため，縮退運転を行います。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)送受信メッセージのディスクキュー処理の初期処理を中止します。その後，ディスクキューを使用している処理をメモリキューで代用して処理を続行します。

(Ｏ)ディスクキュー処理をしたい場合，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA11066-W

mmm送信メッセージのディスクキュー処理を縮退します。

論理端末名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)送信メッセージにディスクキューを使用している処理をメモリキューで代用して処理を続行します。

(Ｏ)ディスクキュー処理をしたい場合，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA11067-W

mmm受信メッセージのディスクキュー処理を縮退します。

論理端末名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)受信メッセージにディスクキューを使用している処理をメモリキューで代用して処理を続行します。

(Ｏ)ディスクキュー処理をしたい場合，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA11068-W

mmm受信メッセージのディスクキュー処理を縮退します。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)受信メッセージにディスクキューを使用している処理をメモリキューで代用して処理を続行します。

(Ｏ)ディスクキュー処理をしたい場合，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA11069-W

mmmアプリケーションが閉塞中のため，入力キューに登録できません。アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)受信メッセージの入力キューへの登録をしないで，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕運用コマンドmcfaactapを入力し，アプリケーションの閉塞解除をしてください。

KFCA11070-W

mmm該当するアプリケーションの異常終了回数は既に初期化されています。コマンド名＝aa....aa

アプリケーション名＝bb....bb

アプリケーション種別＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：アプリケーション名

cc....cc：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)該当するコマンドを無効として，処理を終了します。

KFCA11071-W

mmmアプリケーションが閉塞中のため，サービスの起動ができません。アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

アプリケーションMCFID＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

cc....cc：アプリケーション起動元MCF識別子

(Ｓ)サービスを起動しないで，処理を続行します。

(Ｏ)運用コマンドmcfaactapを入力後，再度実行してください。

KFCA11072-W

mmm該当するサービスグループは既に保留されています。

コマンド名＝aa....aa　サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を続行します。

KFCA11073-W

mmm該当するサービスグループは既に保留解除されています。

コマンド名＝aa....aa　サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を続行します。

KFCA11074-W

mmm MHPユーザサーバが終了処理中のため，サービスグループを閉塞します。

コマンド名＝aa....aa　サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)入力キューの処理の保留を解除します。サービスグループを閉塞し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービスグループ閉塞となった要因を取り除いて，運用コマンドmcftactsgでサービスグループの閉塞解除をしてください。

KFCA11075-W

mmm MHPユーザサーバが起動されていないため，サービスグループを閉塞します。

コマンド名＝aa....aa　サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)入力キューの処理の保留を解除します。サービスグループを閉塞し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービスグループ閉塞となった要因を取り除いて，運用コマンドmcftactsgでサービスグループの閉塞解除をしてください。

KFCA11076-W

mmm MHPユーザサーバが閉塞中のため，サービスグループを閉塞します。

コマンド名＝aa....aa　サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)入力キューの処理の保留を解除します。サービスグループを閉塞し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービスグループ閉塞となった要因を取り除いて，運用コマンドmcftactsgでサービスグループの閉塞解除をしてください。

KFCA11077-W

mmm指定されたサービスグループが閉塞（又は保留）されていません。

コマンド名＝aa....aa　サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)該当するサービスグループをスキップし，処理を続行します。

(Ｏ)サービスグループを閉塞，または保留し，再実行してください。

KFCA11078-W

mmmディレードリラン中のため，入力キューに登録できません。サービスグループ名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)受信メッセージの入力キューへの登録をしないで，処理を続行します。

(Ｏ)ディレードリランが終了してから再度処理をしてください。

KFCA11079-W

mmm入力キューに障害が発生したため，入力キューは使用できません。

サービスグループ名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕このメッセージより前に出力されているメッセージによって，入力キューに障害が発生した要因を取り除き，MCFを再度起動してください。

KFCA11080-W

mmm入力キューが障害中のため，入力キューに登録できません。サービスグループ名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)受信メッセージの入力キューへの登録をしないで，処理を続行します。

〔対策〕このメッセージより前に出力されているメッセージによって，入力キューに障害が発生した要因を取り除き，MCFを再度起動してください。

KFCA11081-W

mmm出力キューに障害が発生したため，出力キューは使用できません。

論理端末名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕このメッセージより前に出力されているメッセージによって，出力キューに障害が発生した要因を取り除き，MCFを再度起動してください。

KFCA11082-W

mmmアプリケーションの状態回復処理に失敗しました。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb　理由コード＝cc....cc

詳細コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

cc....cc：理由コード（保守情報）

dd....dd：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)アプリケーションの状態回復に失敗したため，入力・スケジュール起動状態で登録します。

(Ｏ)状態回復をしたい場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11083-W

mmmサービスの状態回復処理に失敗しました。

サービス名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

詳細コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービス名

bb....bb：理由コード（保守情報）

cc....cc：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)サービスの状態回復に失敗したため，入力・スケジュール起動状態で登録します。

(Ｏ)状態回復をしたい場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11084-W

mmmサービスグループの状態回復処理に失敗しました。

サービスグループ名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

詳細コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：理由コード（保守情報）

cc....cc：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)サービスグループの状態回復に失敗したため，入力・スケジュール起動状態で登録します。

(Ｏ)状態回復をしたい場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11085-I

mmmアプリケーションの状態回復を行いました。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb　状態＝cc....cc　dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

cc....cc：入力の閉塞，起動状態

ACT：起動

DCT：閉塞

dd....dd：スケジュールの閉塞，起動状態

ACT：起動

DCT：閉塞

(Ｓ)アプリケーションをcc....cc，dd....ddで示す状態で回復しました。

KFCA11086-I

mmmサービスの状態回復を行いました。

サービス名＝aa....aa　状態＝bb....bb　cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービス名

bb....bb：入力の閉塞，起動状態

ACT：起動

DCT：閉塞

cc....cc：スケジュールの閉塞，起動状態

ACT：起動

DCT：閉塞

(Ｓ)サービスをbb....bb，cc....ccで示す状態で回復しました。

KFCA11087-I

mmmサービスグループの状態回復を行いました。

サービスグループ名aa....aa

状態＝bb....bb　cc....cc　dd....dd　ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：入力の閉塞，起動状態

ACT：起動

DCT：閉塞

cc....cc：スケジュールの閉塞，起動状態

ACT：起動

DCT：閉塞

dd....dd：入力保留，保留解除状態

NOH：保留解除

HLD：保留

ee....ee：スケジュール保留，保留解除状態

NOH：保留解除

HLD：保留

(Ｓ)サービスグループの状態回復をbb....bb，cc....cc，dd....dd，ee....eeで示す状態で回復しました。

KFCA11088-W

mmmコマンド処理は正常に行われましたが，状態引き継ぎ登録処理に失敗しました。

コマンド名＝aa....aa　ID＝bb....bb　障害発生位置＝cc....cc

理由コード＝dd....dd　詳細コード＝ee....ee　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：ID

mcfaactap，mcfadctap：アプリケーション名

mcftactsg，mcftdctsg，mcfthldiq，mcftrlsiq：サービスグループ名

mcftactsv，mcftdctsv：サービス名

cc....cc：障害発生位置（保守情報）

dd....dd：理由コード（保守情報）

ee....ee：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)該当するコマンドによって変更された状態は，リラン時に引き継がれません。

(Ｏ)リラン時に状態引き継ぎをしたい場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11089-W

mmmコマンド処理は正常に行われましたが，状態引き継ぎ個数が定義で指定された上限値を超えているため状態引き継ぎ登録ができませんでした。

コマンド名＝aa....aa ID＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：ID

mcfaactap，mcfadctap：アプリケーション名

mcftactsg，mcftdctsg，mcfthldiq，mcftrlsiq：サービスグループ名

mcftactsv，mcftdctsv：サービス名

(Ｓ)該当するコマンドによって変更された状態は，リラン時に引き継がれません。

(Ｏ)MCFマネジャ，またはMCF通信構成定義の状態引き継ぎ定義の上限値を正しく指定してください。

KFCA11090-W

mmm当該サービスグループが関与しているトランザクションがセキュア状態のため，サービスグループをセキュア状態にします。

サービスグループ名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)該当するサービスグループをセキュア状態にします。

(Ｏ)セキュア状態が解除されるまで，該当するサービスグループにアクセスしないように業務処理してください。

KFCA11091-E

mmmセキュア状態のため，入力キューに登録できません。

サービスグループ名＝aa....aa

アプリケーション名＝bb....bb

アプリケーション種別＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：アプリケーション名

cc....cc：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)受信メッセージを入力キューへ登録しないで，処理を続行します。

(Ｏ)セキュア状態が解除されるまで，該当するサービスグループ，または該当するアプリケーションにアクセスしないように業務処理してください。

KFCA11092-W

mmmセキュア状態の論理端末にアクセスしたため，アプリケーションをセキュア状態にします。

論理端末名称＝aa....aa

アプリケーション名＝bb....bb

アプリケーション種別＝cc....cc

アプリケーションMCFID＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bb....bb：アプリケーション名

cc....cc：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

dd....dd：アプリケーション起動元MCF識別子

(Ｓ)該当するアプリケーションをセキュア状態にします。

(Ｏ)セキュア状態が解除されるまで，該当するアプリケーションにアクセスしないように業務処理してください。

KFCA11093-I

mmm論理端末のセキュア状態が解除されたため，アプリケーションのセキュア状態を解除します。

論理端末名称＝aa....aa

アプリケーション名＝bb....bb

アプリケーション種別＝cc....cc

アプリケーションMCFID＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bb....bb：アプリケーション名

cc....cc：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

dd....dd：アプリケーション起動元MCF識別子

(Ｓ)該当するアプリケーションのセキュア状態を解除します。

KFCA11094-I

mmm当該サービスグループが関与しているトランザクションのセキュアが決着したため，サービスグループのセキュア状態を解除します。

サービスグループ名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)該当するサービスグループのセキュア状態を解除します。

KFCA11095-E

mmmアプリケーションがセキュア状態のため，サービスの起動ができません。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

アプリケーションMCFID＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

cc....cc：アプリケーション起動元MCF識別子

(Ｓ)ERREVT2を起動します。

(Ｏ)セキュア状態が解除されるまで，該当するアプリケーションにアクセスしないように業務処理してください。

KFCA11096-W

mmm SPP資源のため入力キューはダンプ取得できません。

コマンド名＝aa....aa　サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)該当するサービスグループを無効として，処理を続行します。

KFCA11097-W

mmm SPP資源のため入力キューは削除できません。

コマンド名＝aa....aa　サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)該当するサービスグループを無効として，処理を続行します。

KFCA11098-W

mmm SPP資源のため閉塞，又は閉塞解除できません。

コマンド名＝aa....aa　資源種別＝bb....bb

資源名称＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：資源種別

SRV：サービス

SVG：サービスグループ

cc....cc：資源名称

(Ｓ)該当するコマンドを無効として，処理を続行します。

KFCA11099-W

mmm SPP資源のため閉塞，又は閉塞解除できません。

コマンド名＝aa....aa　アプリケーション名＝bb....bb

アプリケーション種別＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：アプリケーション名

cc....cc：アプリケーション種別

mcf：MCF識別子

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)該当するコマンドを無効として，処理を続行します。

KFCA11100-E

mmmアプリケーションの起動でエラーが発生しました。

起動先アプリケーション名＝aa....aa

起動元アプリケーション名＝bb....bb

アプリケーション種別＝cc....cc

理由コード＝dd....dd　保守コード＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：起動先アプリケーション名

bb....bb：起動元アプリケーション名

cc....cc：起動元アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

dd....dd：理由コード

00000001：アプリケーション定義で指定された入力メッセージ最大格納数を超えました。

00000002：入力キューがいっぱいです。

00000003：入力キューの入出力エラーが発生しました。

00000004：出力キューの入出力エラーが発生しました。

00000005：メモリ不足が発生しました。

00000006：アプリケーションが閉塞されています。

00000007：サービスが閉塞されています。

00000008：サービスグループが閉塞されています。

00000009：論理矛盾が発生しました。

00000010：MCFマネジャ定義で指定された最大セグメント長が小さいです。

00000011：dc_mcf_execap関数で送信したメッセージ長が不正です。

ee....ee：保守コード

(Ｓ)アプリケーション起動を無視して，メッセージを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージを参照して障害となった原因を取り除き，再度実行してください。

KFCA11101-E

mmm内部関数がエラーリターンしました。

保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb

保守情報3＝cc....cc

保守情報4＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守情報1

bb....bb：保守情報2

cc....cc：保守情報3

dd....dd：保守情報4

(Ｓ)プロセスを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA11103-E

mmmエラーイベントの起動でエラーが発生しました。

エラーイベント名＝aa....aa

入力元論理端末名称＝bb....bb

理由コード＝cc....cc　保守コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：起動しようとしたエラーイベント名

bb....bb：入力元論理端末名称

cc....cc：理由コード

00000001：MCFアプリケーション定義で指定された入力メッセージ最大格納数を超えました。

00000002：入力キューがいっぱいです。

00000003：入力キューの入出力エラーが発生しました。

00000004：出力キューの入出力エラーが発生しました。

00000005：メモリ不足が発生しました。

00000006：アプリケーションが閉塞されています。

00000007：サービスが閉塞されています。

00000008：サービスグループが閉塞されています。

00000009：論理矛盾が発生しました。

00000010：MCFマネジャ定義で指定された最大セグメント長が小さいです。

00000011：dc_mcf_execap関数で送信したメッセージ長が不正です。

00000012：aa....aaで示したエラーイベントがMCFアプリケーション定義で定義されていません。

00000015：入力元論理端末が削除されています。

dd....dd：保守コード

(Ｓ)エラーイベント起動を無視して，メッセージを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて，再度実行してください。

KFCA11104-E

mmmトランザクションへの登録を行うことができません。

理由コード1＝aa....aa　理由コード2＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリに領域の確保ができません。

00000002：

SPPまたはMHPの実行形式プログラムの作成方法に誤りがあります。

SPPでトランザクションを開始しないで，dc_mcf_send関数，dc_mcf_resend関数，またはdc_mcf_execap関数が発行されました。

00000003：ユーザサービス定義でatomic_update＝Nが指定されているか，またはリソースマネジャスイッチにMCFが登録されていません。

bb....bb：保守コード

(Ｓ)SPPの場合，処理を続行します。ただし，理由コードが00000001となった場合，ユーザプロセスを異常終了することがあります。

MHPの場合，ユーザプロセスを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード1の出力内容に従って次の対策を実施し，再度実行してください。

00000001：次のどれかの対策を実施してください。

必要のないプロセスを停止してください。

システムのスワップ領域を追加してください。

メモリを増設してください。

00000002：

TP1/Server BaseおよびTP1/Message Controlのリリースノートを参照し，実行形式プログラムの作成方法（ライブラリが不足していたり，リンケージ順序が誤っていたりしないか）を見直してください。

SPPでトランザクションを開始しないで，dc_mcf_send関数，dc_mcf_resend関数，またはdc_mcf_execap関数を発行している場合，これらの関数の前にトランザクションを開始してください。

00000003：ユーザサービス定義でatomic_update＝Yにするか，またはリソースマネジャスイッチにMCFを登録してSPPまたはMHPの実行形式プログラムを再リンケージしてください。

原因が不明のときは，保守員に連絡してください。

KFCA11105-E

mmmコミット準備処理中に異常が発生したためコミット準備処理ができません。理由コード1＝aa....aa

理由コード2＝bb....bb　トランザクションID＝cc....cc

トランザクションのコミット準備処理を行いましたが，障害が発生したため，仕掛り中のトランザクションをロールバックしました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000002：共用メモリのアクセスができません。

00000003：キューサービスに異常が発生した，または，トランザクション実行中にUAPが異常終了したことによって，入力キューまたは出力キューのメッセージがコミットできない状態でした。

00000004：共用メモリの初期化処理ができません。

00000005：CJデータを取得できません。

上記以外：上記以外の障害が発生しました。

bb....bb：保守コード

cc....cc：トランザクションID（BID）

(Ｓ)このトランザクションをロールバックします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕トランザクション実行中にdcsvstop -fコマンドでユーザサーバを強制停止した場合，このメッセージは特に問題ありません。それ以外の場合は，直前に出力されるメッセージに従って対策してください。直前に障害メッセージが出力されない，または，問題が解決しない場合はトラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

KFCA11106-E

mmmコミット処理中に異常が発生したためコミット処理ができません。理由コード1＝aa....aa

理由コード2＝bb....bb　トランザクションID＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000002：共用メモリのアクセスができません。

00000003：キューサービスに異常が発生したため，入力キュー，出力キューのコミット処理ができません。

00000004：イベントの有効化ができません。

00000005：共用メモリの初期化処理ができません。

00000006：メッセージの有効化を行うことができません。

00000007：継続問い合わせ応答用一時記憶領域の解放ができません。

00000008：セキュア状態から回復できません。

bb....bb：保守コード

cc....cc：トランザクションID（BID）

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA11107-E

mmmサービスグループが起動できません。

理由コード1＝aa....aa　理由コード2＝bb....bb

サービスグループ名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

bb....bb：保守コード

cc....cc：サービスグループ名

(Ｓ)サービスのスケジュールを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

理由コード

意味

対策

00000001

ユーザサービス定義にserviceオペランドが指定されていません。

ユーザサービス定義，またはRPCインタフェース定義を見直してください。

00000002

ユーザサービス定義のserviceオペランドで指定されたエントリポイント名はRPCインタフェース定義に記述されていません。

00000003

指定されたサービスは，ユーザサービス定義に定義されていません。

00000004

メモリ不足のため，サービスをローディングできません。

この理由コードは，サービス関数動的ローディング機能を使用したときだけ出力されます。

メモリが不足しています。メモリ不足の要因を取り除いたあと，ユーザサーバを再起動してください。

00000005

ユーザサービス定義のserviceオペランドに指定したUAP共用ライブラリが読み込めないか，または指定したエントリポイント名が解決できません。

この理由コードは，サービス関数動的ローディング機能を使用したときだけ出力されます。

このメッセージの前に出力されたKFCA00344-Eメッセージを参照して，対策してください。

KFCA11108-E

mmm異常が発生したためロールバック処理ができません。

理由コード1＝aa....aa　理由コード2＝bb....bb

トランザクションID＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：メッセージの無効化ができません。

00000002：ジャーナルサービスが起動されていません。

00000003：共用メモリのアクセスができません。

00000004：メモリの初期設定にエラーが発生しました。

00000005：セキュア状態から回復できません。

bb....bb：保守コード

cc....cc：トランザクションID（BID）

(Ｓ)ロールバック処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA11110-E

mmm　MCF通信関数の発行にもれがあるためロールバック処理を行います。理由コード＝aa....aa

アプリケーション名＝bb....bb

アプリケーション種別＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：問い合わせ応答型，または継続問い合わせ応答型のUAPから応答が未発行です。

00000002：EMI指定のMCF通信関数を発行しないでUAPが終了しました。

00000003：メッセージの受信要求が発行されていません。

bb....bb：アプリケーション名

cc....cc：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)ユーザプロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAPを修正して再度実行してください。

KFCA11111-E

mmmサービス開始時に異常が発生しました。

サービスグループ名＝aa....aa　サービス名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

(Ｓ)エラーイベントを起動します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて再度実行してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11112-E

mmmサービスのスケジュール処理においてエラーが発生しました。理由コード1＝aa....aa　理由コード2＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：トランザクションマネジャにエラーが発生しました。

00000002：共用メモリにエラーが発生しました。

bb....bb：保守コード

(Ｓ)ユーザプロセスを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて再度実行してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11113-E

mmm MCFマネジャ定義情報を格納するための領域を取得することができません。　理由コード＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕共用メモリサイズを大きくして，再度起動してください。

KFCA11114-E

mmmジャーナルを取得することができないため再立ち上げ処理ができません。理由コード1＝aa....aa

理由コード2＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：キューサービスのジャーナル取得処理で異常を検知しました。

00000002：セキュアジャーナルの取得処理で異常を検知しました。

bb....bb：保守コード

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA11115-E

mmm出力通番が取得できません。

サービスグループ名＝aa....aa

サービス名＝bb....bb　出力先論理端末名称＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：出力先論理端末名称

(Ｓ)このトランザクションをロールバック処理します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11116-E

mmmダンプ取得中に異常が発生したためダンプ取得ができません。理由コード＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11117-E

mmm MCF通信関数の発行回数が制限値を超えました。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb　制限値＝cc....cc

発行関数＝dd....dd

サービスの開始から終了までの間でのMCF通信関数の発行回数が，制限値を超えました。この制限値は，ユーザサービス定義またはユーザサービスデフォルト定義のmcf_service_max_countオペランドに指定した値（指定を省略したときは，MCFマネジャ定義のmcfmuap定義コマンドの-dオプションに指定した値）です。

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

cc....cc：制限値

dd....dd：制限値を超えた関数名

(Ｓ)MHPを異常終了させます。トランザクションを開始している場合は，該当するトランザクションをロールバック処理します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MHPで想定以上にMCF通信関数を発行し，その発行回数が制限値を超えることがないか，処理を見直してください。処理が正しい場合は，制限値を見直し，再度実行してください。対象となるMCF通信関数については，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

KFCA11118-E

mmm MCF通信関数エラー時の資源解放ができません。

理由コード1＝aa....aa　理由コード2＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：共用メモリのアクセスができません。

00000002：出力キューのリセットができません。

00000003：イベントの無効化ができません。

00000004：アプリケーション起動準備の無効化ができません。

bb....bb：保守コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力したメッセージによって障害となった原因を取り除いて再度実行してください。

KFCA11119-E

mmm　トランザクション時間監視に異常が発生したため監視ができません。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb　理由コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

cc....cc：保守コード

(Ｓ)トランザクションの監視をしないで，処理を続行します。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて再度実行してください。

KFCA11121-E

mmm回復できないエラーが発生したためサービスの起動ができません。理由コード1＝aa....aa　理由コード2＝bb....bb

サービスグループ名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード

bb....bb：保守コード

cc....cc：サービスグループ名

(Ｓ)サービスのスケジュールを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて再度実行してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11122-E

mmmプロセス固有メモリ不足のためサービスグループが起動できません。理由コード＝aa....aa

サービスグループ名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)サービスのスケジュールを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プロセス固有メモリを十分に確保して再度実行してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11123-E

mmmトランザクションマネジャにエラーが発生したためユーザプロセスを異常終了させます。保守コード＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード

(Ｓ)ユーザプロセスを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて再度実行してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11124-E

mmmエラーイベントが起動できません。

理由コード1＝aa....aa　理由コード2＝bb....bb

エラーイベント名＝cc....cc　入力元論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：エラーイベントが定義されていません。

00000002：アプリケーション定義の参照でエラーが発生しました。

00000003：アプリケーション定義の論理端末名称，または内部通信路名に誤りがあります。

00000004：アプリケーション名に対する論理端末は，使用できません。

00000005：アプリケーション定義とMCF通信構成定義の内容が不整合です。

00000006：メモリ不足が発生しました。

00000007：MCFが管理する領域へアクセスできません。

00000008：スケジュール処理できません。

bb....bb：保守コード

cc....cc：エラーイベント名

dd....dd：入力元論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力したメッセージによって障害となった原因を取り除いて再度実行してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11125-E

mmmアプリケーションの起動でエラーが発生しました。

起動先アプリケーション名＝aa....aa

理由コード＝bb....bb

保守コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：起動先アプリケーション名

bb....bb：理由コード

00000001：アプリケーション定義で指定された入力メッセージ最大格納数を超えました。

00000002：入力キューがいっぱいです。

00000003：入力キューの入出力エラーが発生しました。

00000004：出力キューの入出力エラーが発生しました。

00000005：メモリ不足が発生しました。

00000006：アプリケーションが閉塞されています。

00000007：サービスが閉塞されています。

00000008：サービスグループが閉塞されています。

00000009：論理矛盾が発生しました。

00000010：MCFマネジャ定義で指定された最大セグメント長が小さいです。

00000011：dc_mcf_execap関数で送信したメッセージ長が不正です。

cc....cc：保守コード

(Ｓ)アプリケーション起動を無視して，メッセージを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージを参照して，障害となった原因を取り除き，再度実行してください。

KFCA11129-E

mmm MCF通信関数の発行回数が制限値を超えました。

サービスグループ名＝aa....aa　サービス名＝bb....bb

制限値＝cc....cc　発行関数＝dd....dd

サービスの開始から終了までの間でのMCF通信関数の発行回数が，制限値を超えました。この制限値は，ユーザサービス定義またはユーザサービスデフォルト定義のmcf_service_max_countオペランドに指定した値です。

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：制限値

dd....dd：制限値を超えた関数名

(Ｓ)SPPを異常終了させます。トランザクションを開始している場合は，該当するトランザクションをロールバック処理します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕SPPで想定以上にMCF通信関数を発行し，その発行回数が制限値を超えることがないか，処理を見直してください。処理が正しい場合は，制限値を見直し，再度実行してください。対象となるMCF通信関数については，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

KFCA11130-E

mmm READY状態トランザクション決着待ちができません。

理由コード＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて，OpenTP1を再起動してください。

KFCA11133-E

mmm MCF通信関数が管理する領域へのアクセスができません。サービスグループ名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)トランザクションの開始を宣言している場合は，該当するトランザクションをロールバック処理します。トランザクションの開始を宣言していない場合は，異常終了します。

ロールバック処理中の場合は，異常終了します。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて再度実行してください。

KFCA11134-E

mmmジャーナルの取得ができません。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

理由コード1＝cc....cc

理由コード2＝dd....dd

ジャーナル種別＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

cc....cc：理由コード

00000003：回復できないエラーが発生しました。

00000004：プロセス内ジャーナルバッファ不足が発生しました。

00000005：システムジャーナルバッファ不足が発生しました。

dd....dd：保守コード

ee....ee：ジャーナル種別

GJ：get_journal

OJ：output_journal

(Ｓ)ジャーナルを取得しないで処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000003：保守員に連絡してください。

00000004：ユーザサービス定義（mcf_jnl_buff_size）またはMCFマネジャ定義（mcfmuap -j）のジャーナルバッファを大きくして，再度実行してください。

00000005：システムジャーナルサービス定義の最大レコードデータ長（jnl_max_datasize）を大きくして，再度実行してください。

KFCA11135-E

mmmジャーナルの取得ができません。

サービスグループ名＝aa....aa　サービス名＝bb....bb

理由コード1＝cc....cc

理由コード2＝dd....dd

ジャーナル種別＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：理由コード

00000003：回復できないエラーが発生しました。

00000004：プロセス内ジャーナルバッファ不足が発生しました。

00000005：システムジャーナルバッファ不足が発生しました。

dd....dd：保守コード

ee....ee：ジャーナル種別

GJ：get_journal

OJ：output_journal

(Ｓ)ジャーナルを取得しないで処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000003：保守員に連絡してください。

00000004：ユーザサービス定義（mcf_jnl_buff_size）またはMCFマネジャ定義（mcfmuap -j）のジャーナルバッファを大きくして，再度実行してください。

00000005：システムジャーナルサービス定義の最大レコードデータ長（jnl_max_datasize）を大きくして，再度実行してください。

KFCA11136-E

mmm指定されたサービスがユーザサービス定義に定義されていないためサービスが起動できません。

理由コード＝aa....aa　サービスグループ名＝bb....bb

サービス名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード

bb....bb：サービスグループ名

cc....cc：サービス名

(Ｓ)サービスを起動しないで，処理を続行します。

ERREVT2が定義されている場合は，ERREVT2を起動します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ユーザサービス定義を修正して再度実行してください。

KFCA11137-E

mmmサービスのスケジュール処理においてエラーが発生しました。理由コード1＝aa....aa　理由コード2＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：トランザクションマネジャにエラーが発生しました。

00000002：共用メモリにエラーが発生しました。

bb....bb：保守コード

(Ｓ)サービスのスケジュールを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力したメッセージによって障害となった原因を取り除いて再度実行してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11138-E

mmmMCFイベント処理用MHPで障害が発生したためエラーイベントが起動できません。

MCFイベント名＝aa....aa

入力元論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCFイベント名

bb....bb：入力元論理端末名称

(Ｓ)エラーイベントを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前後に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて再度実行してください。

このメッセージの前後に障害となった原因を示すメッセージが出力されていない場合，MCFイベント処理用MHPに対応するサービスグループのスケジュールが閉塞されているおそれがあります。mcftlssgコマンドを実行してサービスグループのスケジュール状態を確認し，mcftactsgコマンドでサービスグループの閉塞を解除してください。

原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11139-E

mmm排他が取得できないため共用メモリのアクセスを行うことができません。理由コード1＝aa....aa

理由コード2＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：規定時間を経過しても排他を取得できません。

00000002：プロセス対応のユーザ情報の参照時，異常が発生しました。

00000003：プロセス対応のユーザ情報の更新時，異常が発生しました。

00000004：排他用領域にアクセスできません。

bb....bb：保守コード

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11140-E

mmm動的共用メモリの確保ができません。

理由コード1＝aa....aa

取得要求メモリサイズ＝bb....bbバイト

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード

bb....bb：取得要求メモリサイズ

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システム環境定義の動的共用メモリの最大使用時の総量（dynamic_shmpool_size）を大きくして再度実行してください。

KFCA11141-E

mmm共用メモリの解放ができません。

理由コード1＝aa....aa　理由コード2＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：共用メモリにアクセスできません。

bb....bb：保守コード

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11142-E

mmm MCFマネジャ定義を参照することができません。

理由コード＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA11143-E

mmmローカルメモリ不足のため開始処理を行うことができません。

理由コード＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA11144-E

mmm出力通番処理中に異常が発生したため出力通番処理ができません。

サービスグループ名＝aa....aa

サービス名＝bb....bb　理由コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：保守コード

(Ｓ)このサービスがした処理を無効とします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11146-E

mmmコミット準備処理中に異常が発生したためコミット準備処理ができません。理由コード1＝aa....aa

理由コード2＝bb....bb

トランザクションID＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000002：ライブラリと実行ファイルのバージョンが一致しません。

bb....bb：保守コード

cc....cc：トランザクションID（BID）

(Ｓ)このトランザクションをロールバック処理します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次に示す理由コードと対策によって，障害要因を取り除いて再度実行してください。

00000002：ライブラリと実行ファイルのバージョンを一致させてください。

原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11148-E

mmm出力通番が取得できません。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

出力先論理端末名称＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

cc....cc：出力先論理端末名称

(Ｓ)このアプリケーションがした処理を無効とします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11149-E

mmmトランザクションへの登録を行うことができません。

理由コード1＝aa....aa　理由コード2＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：トランザクションマネジャでエラーが発生しました。

00000002：サービス定義の読み込みができません。

00000003：トランザクションジャーナル取得開始ができません。

00000004：トランザクションマネジャに対する動的登録解除でエラーが発生しました。

bb....bb：保守コード

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001〜00000003の場合〉

ユーザプロセスを異常終了させます。

〈理由コードが，00000004の場合〉

処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて再度実行してください。

KFCA11150-E

mmmコミット処理中に異常が発生したためコミット処理ができません。

理由コード1＝aa....aa

理由コード2＝bb....bb　

トランザクションID＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：ライブラリと実行ファイルのバージョンが一致しません。

bb....bb：保守コード

cc....cc：トランザクションID（BID）

(Ｓ)ユーザプロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次に示す理由コードと対策によって，障害要因を取り除いて再度実行してください。

00000001：ライブラリと実行ファイルのバージョンを一致させてください。

KFCA11152-E

mmm共用メモリの参照ができません。

理由コード1＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11153-E

mmm MCF通信関数で使用している管理領域の解放ができません。

トランザクションID＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：トランザクションID

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって，障害となった原因を取り除いて再度実行してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11155-E

mmmトランザクション終了ができません。

理由コード1＝aa....aa　理由コード2＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：ジャーナル出力でエラーが発生しました。

00000002：ジャーナルバッファ解放でエラーが発生しました。

bb....bb：保守コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて再度実行してください。

KFCA11156-E

mmmコミット処理中に異常が発生したためコミット処理ができません。

理由コード1＝aa....aa　理由コード2＝bb....bb　トランザクションID＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：共有メモリのアクセスができません。

00000002：キューサービスに異常が発生したため，入力キュー，出力キューコミット処理ができません。

bb....bb：保守コード

cc....cc：トランザクションID（BID）

(Ｓ)このトランザクションをロールバック処理します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて再度実行してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11158-E

mmm　MCF通信関数の発行にもれがあるためロールバック処理を行います。　理由コード＝aa....aa

サービスグループ名＝bb....bb　サービス名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：EMI指定のMCF通信関数を発行しないでUAPが終了しました。

bb....bb：サービスグループ名

cc....cc：サービス名

(Ｓ)このトランザクションをロールバック処理します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAPを修正して再度実行してください。

KFCA11159-E

mmm MCF開始モードが分からないため開始処理ができません。

理由コード＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11160-E

mmmプロセス固有領域を参照できないためにプロセス固有領域のチェックができません。

理由コード＝aa....aa

プロセスID＝bb....bb

このメッセージが出力された場合，エラーイベントが起動されないことがあります。

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード

bb....bb：プロセスID

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて，再度実行してください。

原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11161-E

mmm MHP限界経過時間監視に異常が発生したため監視の終了ができません。

理由コード1＝aa....aa

理由コード2＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：引数で指定したタイマIDで監視要求されていません。または，タイムアウトによって監視要求が削除されています。

00000002：同一ノード上にタイマサービスがありません。

00000003：共用メモリ上の柱時計，または時間監視テーブルの参照手続きに異常がありました。

00000004：要求された時間監視の情報を参照できません。

00000005：その他のエラーが発生しました。

bb....bb：保守コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて，再度起動してください。

原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11162-E

mmm異常が発生したためロールバック処理ができません。

理由コード1＝aa....aa

理由コード2＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：メッセージの無効化ができません。

00000002：ジャーナルサービスが起動されていません。

00000003：共用メモリにエラーが発生しました。

00000004：メモリの初期設定にエラーが発生しました。

00000005：管理領域が参照できません。

bb....bb：保守コード

(Ｓ)ロールバック処理を異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて，再度起動してください。

原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11163-E

mmm UAPの再スケジュールができません。

理由コード1＝aa....aa　理由コード2＝bb....bb

アプリケーション名＝cc....cc

入力元論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：アプリケーション名がアプリケーション定義に定義されていません。

00000002：MCFアプリケーション定義の論理端末名称，または内部通信路名に誤りがあります。

00000003：アプリケーション名に対する論理端末は，使用できません。

00000004：アプリケーション定義とMCF通信構成定義の内容が不整合です。

00000005：メモリ不足が発生しました。

00000006：MHPの再スケジュール回数が，アプリケーション属性定義（mcfaalcap）またはUAP共通定義（mcfmuap）のreschedulecntオペランドで指定した値を超えました。

00000007：MHPの再スケジュール時に入力キューの最初に格納するとき（UAP共通定義（mcfmuap -c）のitqretryorderオペランドにfirstを指定），再スケジュールに失敗しました。

bb....bb：保守コード

cc....cc：アプリケーション名

dd....dd：入力元論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。理由コードが00000006の場合，エラーイベント処理用MHPを起動します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって，障害となった原因を取り除いて，再度実行してください。

原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11165-E

mmmロールバック処理中に異常が発生したためユーザプロセスを異常終了させます。　理由コード＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード

(Ｓ)ユーザプロセスを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11166-E

mmm回復できないエラーが発生しました。

理由コード1＝aa....aa　理由コード2＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：メモリの初期設定にエラーが発生しました。

00000002：MCF内部で障害が発生しました。

bb....bb：保守コード

(Ｓ)ユーザプロセスを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11167-E

mmmトランザクション時間監視に異常が発生したため監視ができません。

サービスグループ名＝aa....aa

サービス名＝bb....bb　理由コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：保守コード

(Ｓ)トランザクションの時間監視をしないで，処理を続行します。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって，障害となった原因を取り除いて，再度実行してください。

KFCA11168-E

mmm MCF通信関数が管理する領域の解放ができません。

理由コード1＝aa....aa　理由コード2＝bb....bb

プロセスID＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：MCF通信関数が管理する領域へのアクセスができません。

bb....bb：保守コード

cc....cc：プロセスID

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって，障害となった原因を取り除いて，再度実行してください。

KFCA11169-E

mmm MCF通信サービスへの障害通知ができません。

理由コード1＝aa....aa　理由コード2＝bb....bb

アプリケーション名＝cc....cc

入力元論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：メモリ不足が発生しました。

00000002：MCFが管理する領域へアクセスできません。

00000003：MCF内部で障害が発生しました。

bb....bb：保守コード

cc....cc：アプリケーション名

dd....dd：入力元論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕論理端末の仕掛り状態が解決できないときは，論理端末閉塞コマンドを実行して，仕掛り状態を解決してください。

継続問い合わせ応答処理中の場合は，継続問い合わせ応答強制終了コマンドを実行して，仕掛り状態を解決してください。

KFCA11170-E

mmm MCF通信サービスへの障害通知ができません。

理由コード1＝aa....aa　理由コード2＝bb....bb

出力先論理端末名称＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード1

00000001：メモリ不足が発生しました。

00000002：共用メモリにアクセスできません。

bb....bb：保守コード

cc....cc：出力先論理端末名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001の場合〉

処理を続行します。

〈理由コードが，00000002の場合〉

異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11171-E

mmm論理端末を管理するためのテーブルを確保することができません。

理由コード1＝aa....aa　理由コード2＝bb....bb

アプリケーション名＝cc....cc　論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード1

00000001：メモリ不足が発生しました。

00000002：共用メモリにアクセスできません。

bb....bb：保守コード

cc....cc：アプリケーション名

dd....dd：論理端末名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001の場合〉

処理を続行します。

〈理由コードが，00000002の場合〉

このトランザクションはロールバック処理されます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11172-W

mmmセキュア状態の論理端末に対しMCF通信関数が発行されたのでユーザプロセスを異常終了させます。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb　論理端末名称＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

cc....cc：論理端末名称

(Ｓ)ユーザプロセスを異常終了させます。

KFCA11173-W

mmmセキュア状態の論理端末に対しMCF通信関数が発行されたのでユーザプロセスを異常終了させます。

サービスグループ名＝aa....aa　サービス名＝bb....bb

論理端末名称＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：ユーザグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：論理端末名称

(Ｓ)ユーザプロセスを異常終了させます。

KFCA11174-E

mmm回復できない障害を検知したため異常終了します。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

理由コード＝cc....cc　保守コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

cc....cc：理由コード

00000001：出力キューメッセージを破棄できません。

00000002：アプリケーション起動イベントを破棄できません。

00000003：メッセージ送信イベントを破棄できません。

00000004：入力キューメッセージを破棄できません。

00000005：アプリケーションの閉塞ができません。

dd....dd：保守コード

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって，障害となった原因を取り除いて再度実行してください。

KFCA11175-E

mmmアプリケーション終了処理で障害を検知しました。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

理由コード＝cc....cc　保守コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

cc....cc：理由コード

00000001：入力キュー，および出力キューの有効化準備ができません。

00000002：入力キュー，および出力キューの有効化ができません。

00000003：ジャーナルの掃き出しができません。

dd....dd：保守コード

(Ｓ)該当するアプリケーションがした処理を無効とします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって，障害となった原因を取り除いて再度実行してください。

KFCA11176-E

mmmアプリケーション終了処理で障害を検知しました。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

理由コード＝cc....cc　保守コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

cc....cc：理由コード

00000001：継続問い合わせ応答用一時記憶データの実更新ができません。

00000002：アプリケーション起動イベントの有効化ができません。

00000003：メッセージ送信イベントの有効化ができません。

00000004：出力キューメッセージを破棄できません。

dd....dd：保守コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって，障害となった原因を取り除いて再度実行してください。

KFCA11177-E

mmm MHP限界経過時間の監視ができません。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

理由コード＝cc....cc　保守コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

cc....cc：理由コード

00000001：MHP限界経過時間監視を開始できません。

00000002：MHP限界経過時間監視を終了できません。

00000003：MHP限界経過時間監視を中断できません。

00000004：MHP限界経過時間監視を再開始できません。

dd....dd：保守コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって，障害となった原因を取り除いて再度実行してください。

KFCA11178-E

mmm MCF通信関数の発行にもれがあるためアプリケーション処理を取り消します。

理由コード＝aa....aa

アプリケーション名＝bb....bb

アプリケーション種別＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：問い合わせ応答型，または継続問い合わせ応答型のUAPからの応答が未発行です。

00000002：EMI指定のMCF通信関数を発行しないで，UAPが終了しました。

00000003：メッセージの受信要求が発行されていません。

bb....bb：アプリケーション名

cc....cc：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)該当するアプリケーションがした処理を無効とします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAPを修正して，再度実行してください。

KFCA11179-E

mmmアプリケーション開始処理で障害を検知しました。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

理由コード＝cc....cc

保守コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

cc....cc：理由コード

00000001：プロセス固有メモリに領域が確保できません。

dd....dd：保守コード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて，再度実行してください。

KFCA11180-E

mmm出力通番を使用する論理端末の最大数を超えているため出力通番処理ができません。

サービスグループ名＝aa....aa　サービス名＝bb....bb

出力先論理端末名称＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：出力先論理端末名称

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFマネジャ定義（MCFマネジャ共通定義mcfmcomn -n 出力通番使用論理端末数）に出力通番を使用する論理端末の最大数を指定して，再度実行してください。

KFCA11181-E

mmm他ノードから要求されたコミット準備処理で障害を検知しました。

詳細コード＝aa....aa　保守コード＝bb....bb

トランザクションID＝cc....cc

要求元システムノードID＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：詳細コード

00000001：ジャーナルの取得ができません。

00000002：キューサービスに異常が発生したため，入力キュー，出力キューのコミット準備処理ができません。

bb....bb：保守コード

cc....cc：トランザクションID（BID）

dd....dd：要求元システムノードID

(Ｓ)このトランザクションをロールバック処理します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて再度実行してください。原因がわからない場合，保守員に連絡してください。

KFCA11182-E

mmm他ノードから要求されたコミット処理で障害を検知しました。

詳細コード＝aa....aa　保守コード＝bb....bb

トランザクションID＝cc....cc

要求元システムノードID＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：詳細コード

00000001：ジャーナルの取得ができません。

00000002：キューサービスに異常が発生したため，入力キュー，出力キューのコミット処理ができません。

00000003：セキュア状態から回復できません。

00000004：イベントの有効化ができません。

00000005：MCFが管理する領域の解放ができません。

bb....bb：保守コード

cc....cc：トランザクションID（BID）

dd....dd：要求元システムノードID

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて再度実行してください。原因がわからない場合，保守員に連絡してください。

KFCA11183-E

mmm他ノードから要求されたロールバック処理で障害を検知しました。

詳細コード＝aa....aa　保守コード＝bb....bb

トランザクションID＝cc....cc

要求元システムノードID＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：詳細コード

00000001：ジャーナルの取得ができません。

00000002：キューサービスに異常が発生したため，入力キュー，出力キューのロールバック処理ができません。

00000003：セキュア状態から回復できません。

00000004：イベントの無効化ができません。

00000005：MCFが管理する領域の解放ができません。

bb....bb：保守コード

cc....cc：トランザクションID（BID）

dd....dd：要求元システムノードID

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて再度実行してください。原因がわからない場合，保守員に連絡してください。

KFCA11184-E

mmm xa_open関数用文字列の指定が不正です。

詳細コード＝aa....aa　指定文字＝bb....bb

サーバ名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：詳細コード

00000001：MCF識別子の指定が不正です。

bb....bb：指定文字

cc....cc：エラーが発生したサーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕xa_open関数用文字列に正しいMCF識別子を指定して再度実行してください。

KFCA11185-E

mmm xa_close関数用文字列の指定が不正です。

詳細コード＝aa....aa　指定文字＝bb....bb

サーバ名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：詳細コード

00000001：MCF識別子の指定が不正です。

00000002：xa_open関数用文字列で指定したMCF識別子とxa_close関数用文字列で指定したMCF識別子が異なっています。

bb....bb：指定文字

cc....cc：エラーが発生したサーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕xa_close関数用文字列に正しいMCF識別子を指定して再度実行してください。

KFCA11186-W

mmm MCFサービスが再開始処理中のためユーザプロセスを異常終了させます。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)異常終了します。

KFCA11187-W

mmm　MCFサービスが再開始処理中のためユーザプロセスを異常終了させます。

サービスグループ名＝aa....aa　サービス名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

(Ｓ)異常終了します。

KFCA11188-E

mmm MCFノードで障害を検知しました。

サービスグループ名＝aa....aa　サービス名＝bb....bb

理由コード＝cc....cc　保守コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：理由コード

00000001：トランザクションジャーナル取得開始ができません。

dd....dd：保守コード

(Ｓ)ユーザプロセスを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFノードで出力されているメッセージの要因を取り除いて，再度実行してください。

KFCA11189-E

mmmトランザクションサービス定義で指定したリソースマネジャ拡張子の指定が不正です。

指定文字＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：指定文字

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕トランザクションサービス定義のtrnstring -iオプションに正しくMCFマネジャプロセス識別子を指定して，OpenTP1を再起動してください。

KFCA11190-E

mmmリソースマネジャ拡張子の指定が不正です。

詳細コード＝aa....aa　指定文字＝bb....bb

サーバ名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：詳細コード

00000001：MCFマネジャプロセス識別子の指定が不正です。

bb....bb：指定文字

cc....cc：エラーが発生したサーバ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示されているサーバ名がユーザサーバの名称であれば，ユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のtrnrmid -iオプションで指定した文字を修正して再度実行してください。

表示されているサーバ名がユーザサーバの名称でなければ，トランザクションサービス定義のtrnstring -iオプションで指定した文字を修正して再度実行してください。

KFCA11191-E

mmmトランザクションサービス定義trnstring -iオプションにMCFマネジャプロセス識別子が指定されていません。

MCFマネジャプロセス識別子＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCFマネジャプロセス識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕トランザクションサービス定義trnstring -iオプションに正しくMCFマネジャプロセス識別子を指定してOpenTP1を再起動してください。

KFCA11192-E

mmm MHP終了処理中に障害を検知しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード＝bb....bb

アプリケーション名＝cc....cc

アプリケーション種別＝dd....dd

入力元論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：メモリ不足が発生しました。

00000002：MCFが管理する領域へのアクセスができません。

00000003：MCF内部で障害が発生しました。

bb....bb：保守コード

cc....cc：アプリケーション名

dd....dd：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

ee....ee：入力元論理端末名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001の場合〉

処理を続行します。

〈理由コードが，00000002，00000003の場合〉

ユーザサーバ上で障害が検知された場合，異常終了します。システムサービス上で障害が検知された場合，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕論理端末の仕掛り状態が解決できないときは，論理端末閉塞コマンド（mcftdctle）を入力して，仕掛り状態を解決してください。その後，保守員に連絡してください。

KFCA11194-I

mmm　エラーイベントを起動します。

エラーイベント名＝aa....aa

理由コード＝bb....bb

アプリケーション名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：エラーイベント名

bb....bb：理由コード

・エラーイベント2，4の場合

0010：アプリケーション名に相当するMHPのサービスがありません。

0020：RPC障害，サーバ未起動などによってMHPの起動に失敗しました。

0030：メモリ不足のため，入力キューの書き込みに失敗しました。

0031：キューファイル満杯のため，入力キューの書き込みに失敗しました。

0032：入力メッセージ最大格納数の定義指定値を超えたため，入力キューに書き込みませんでした。

0033：入力キューの書き込み時に障害が発生しました。

0040：MHPのアプリケーションが閉塞中です。

0041：MHPのアプリケーションがセキュア閉塞中です。

0042：MHPのサービスまたはサービスグループが閉塞中です。

0043：MHPのサービスグループがセキュア閉塞中です。

0050：MHPのセグメント受信関数に，セグメントを渡す前にMHPの異常が発生しました。

・エラーイベント1，3の場合

****

cc....cc：エラーイベント起動の原因となったアプリケーション名

(S)エラーイベントを起動します。

KFCA11195-E

トランザクションサービス定義で指定したtrn_tran_process_countがMCFサービスを使用する場合の上限値を超えています。

(Ｓ)処理を終了します。

〔対策〕MCFサービスを使用する場合，トランザクションサービス定義のtrn_tran_process_countオペランドの指定値は，次の範囲内で指定してください。trn_tran_process_countオペランドの指定値を修正したあと，OpenTP1を再起動してください。

32ビットの場合：1〜7484

64ビットの場合：1〜6893

KFCA11196-W

mmm　UAPが発行した関数は正常に受け付けられませんでした。

関数名＝aa....aa　名称＝bb....bb　詳細コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：発行した関数名

tactcn：dc_mcf_tactcn関数

tactle：dc_mcf_tactle関数

tdctcn：dc_mcf_tdctcn関数

tdctle：dc_mcf_tdctle関数

tlscn：dc_mcf_tlscn関数

bb....bb：MCF通信プロセス識別子，論理端末名，またはコネクション名

MCF通信プロセス識別子，論理端末名，またはコネクション名が不明の場合，********を出力します。

cc....cc：詳細コード

〈TP1/NET/User Agentの場合〉

13130：TP1/NET/User Agent内部で障害が発生しました。

13131：コネクションが確立されていないため受け付けられません。

13132：コネクションが確立済みのため受け付けられません。

13133：コネクションが確立処理中のため受け付けられません。

13134：コネクションが解放処理中のため受け付けられません。

13135：論理端末が閉塞解除されていないため受け付けられません。

13136：論理端末が構成合わせで使用できないため受け付けられません。

13137：論理端末が閉塞解除済みのため受け付けられません。

13138：論理端末が閉塞解除処理中のため受け付けられません。

13139：論理端末が閉塞処理中のため受け付けられません。

13141：論理端末が仕掛り中のため受け付けられません。

13142：相手システムからの受信拒否解除通知を待ち合わせているため受け付けられません。

13143：着呼型のコネクションのため受け付けられません。

〈TP1/NET/HDLCの場合〉

14012：コネクションが確立処理中のため受け付けられません。

14013：コネクションが確立済みのため受け付けられません。

14014：コネクションが解放処理中のため受け付けられません。

14015：コネクションが確立されていないため受け付けられません。

14016：論理端末の自動起動が指定されているため受け付けられません。

14017：論理端末が閉塞解除済みのため受け付けられません。

14018：論理端末が閉塞解除されていないため受け付けられません。

〈TP1/NET/X25の場合〉

14012，16833：コネクションが確立処理中のため受け付けられません。

14013，16832：コネクションが確立済みのため受け付けられません。

14014，16834：コネクションが解放処理中のため受け付けられません。

14015，16831：コネクションが確立されていないため受け付けられません。

14016：論理端末の自動起動が指定されているため受け付けられません。

14017，16836：論理端末が閉塞解除済みのため受け付けられません。

14018，16835：論理端末が閉塞解除されていないため受け付けられません。

16838：論理端末が仕掛り中のため受け付けられません。

16839：着呼モードコネクションのため受け付けられません。

〈TP1/NET/OSI-TPの場合〉

13931：コネクションが確立されていないため受け付けられません。

13932：コネクションが確立済みのため受け付けられません。

13933：コネクションが確立処理中のため受け付けられません。

13934：コネクションが解放処理中のため受け付けられません。

13941：コネクションが仕掛り中のため受け付けられません。

13942：着呼モードコネクションのため受け付けられません。

〈TP1/NET/XMAP3の場合〉

13601：論理端末の閉塞処理中にTP1/NET/XMAP3内部で障害が発生しました。

13602：論理端末の閉塞解除処理中にTP1/NET/XMAP3内部で障害が発生しました。

13603：コネクションの解放処理中にTP1/NET/XMAP3内部で障害が発生しました。

13604：コネクションの確立処理中にTP1/NET/XMAP3内部で障害が発生しました。

13607：論理端末が継続問い合わせ応答中のため受け付けられません。

13608：論理端末が閉塞解除されていないため受け付けられません。

13609：論理端末が閉塞解除済みのため受け付けられません。

13610：コネクションが解放処理中のため受け付けられません。

13611：コネクションが確立されていないため受け付けられません。

13612：コネクションが確立済みのため受け付けられません。

13613：論理端末の端末状態が閉塞解除済みのため受け付けられません。

13614：論理端末の端末状態が閉塞解除されていないため受け付けられません。

13615：論理端末のキュー状態が閉塞解除済みのため受け付けられません。

13616：論理端末のキュー状態が閉塞解除されていないため受け付けられません。

13619：オンライン終了中のため受け付けられません。

13665：コネクションが確立されていないため受け付けられません。

13686：正常解放は未サポートのため受け付けられません。

13694：論理端末の端末状態の閉塞解除処理中にTP1/NET/XMAP3内部で障害が発生しました。

13695：論理端末の端末状態の閉塞処理中にTP1/NET/XMAP3内部で障害が発生しました。

13696：論理端末のキュー状態の閉塞解除処理中にTP1/NET/XMAP3内部で障害が発生しました。

13697：論理端末のキュー状態の閉塞処理中にTP1/NET/XMAP3内部で障害が発生しました。

〈TP1/NET/HSCの場合〉

14012：コネクションが確立処理中のため受け付けられません。

14013：コネクションが確立済みのため受け付けられません。

14014：コネクションが解放処理中のため受け付けられません。

14015：コネクションが確立されていないため受け付けられません。

14016：論理端末の自動起動が指定されているため受け付けられません。

14017：論理端末が閉塞解除済みのため受け付けられません。

14018：論理端末が閉塞解除されていないため受け付けられません。

14424：コネクション配下のすべての回線が起動中のため受け付けられません。

〈TP1/NET/NCSBの場合〉

15631：コネクションが確立されていないため受け付けられません。

15632：コネクションが確立済みのため受け付けられません。

15633：コネクションが確立処理中のため受け付けられません。

15634：コネクションが解放処理中のため受け付けられません。

15635：論理端末が閉塞解除されていないため受け付けられません。

15636：論理端末が閉塞解除済みのため受け付けられません。

15637：論理端末が仕掛り中のため受け付けられません。

15641：コネクションが仕掛り中のため受け付けられません。

〈TP1/NET/OSAS-NIFの場合〉

13530：TP1/NET/OSAS-NIFが要求を受け付けられる状態にありません。

〈TP1/NET/SLU-TypeP2の場合〉

15330：TP1/NET/SLU-TypeP2内部で障害が発生しました。

15331：コネクションが確立されていないため受け付けられません。

15332：コネクションが確立済みのため受け付けられません。

15333：コネクションが確立処理中のため受け付けられません。

15334：コネクションが解放処理中のため受け付けられません。

15335：論理端末が閉塞解除されていないため受け付けられません。

15337：論理端末が閉塞解除済みのため受け付けられません。

15338：論理端末が仕掛り中のため受け付けられません。

15339：論理端末が閉塞処理中のため受け付けられません。

15341：コネクションの使用中のため受け付けられません。

15342：ホスト起動方式のコネクションのため受け付けられません。

〈TP1/NET/TCP/IPの場合〉

14818：コネクションが確立済みのため受け付けられません。

14819：コネクションが確立処理中のため受け付けられません。

14820：コネクションが確立されていないため受け付けられません。

14821：論理端末が閉塞解除済みのため受け付けられません。

14822：論理端末が閉塞解除されていないため受け付けられません。

14825：コネクションに対する論理端末が接続されていないため受け付けられません。

14829：サーバ型コネクションのため受け付けられません。

14833：論理端末が閉塞処理中のため受け付けられません。

14845：コネクションが解放処理中のため受け付けられません。

14860：サーバ型コネクションの確立要求受付が開始済みのため受け付けられません。

14861：サーバ型コネクションの確立要求受付が開始されていないため受け付けられません。

14862：サーバ型コネクションが存在しないため受け付けられません。

〈TP1/NET/X25-Extendedの場合〉

17730：TP1/NET/X25-Extended内部で障害が発生しました。

17731：コネクションが確立されていないため受け付けられません。

17732：コネクションが確立済みのため受け付けられません。

17733：コネクションが確立処理中のため受け付けられません。

17734：コネクションが解放処理中のため受け付けられません。

17735：論理端末が閉塞解除されていないため受け付けられません。

17736：論理端末が閉塞解除済みのため受け付けられません。

17737：論理端末が仕掛り中のため受け付けられません。

17739：着呼モードコネクションのため受け付けられません。

〈TP1/NET/UDPの場合〉

18923：論理端末が閉塞解除済みのため受け付けられません。

18924：論理端末が閉塞解除されていないため受け付けられません。

(Ｓ)UAPが発行した関数をエラーリターンします。

(O)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕自システム，またはUAPを見直してください。

KFCA11197-W

mmm　UAPが発行した関数の処理中に通信障害を検知しました。

関数名＝aa....aa 名称＝bb....bb 障害発生位置＝cc....cc 理由コード＝dd....dd

詳細コード＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：発行した関数名

adltap：dc_mcf_adltap関数

tactcn：dc_mcf_tactcn関数

tactle：dc_mcf_tactle関数

tdctcn：dc_mcf_tdctcn関数

tdctle：dc_mcf_tdctle関数

tdlqle：dc_mcf_tdlqle関数

tlscn：dc_mcf_tlscn関数

tlscom：dc_mcf_tlscom関数

tlsle：dc_mcf_tlsle関数

tlsln：dc_mcf_tlsln関数

tofln：dc_mcf_tofln関数

tonln：dc_mcf_tonln関数

bb....bb：MCF通信プロセス識別子，論理端末名，またはコネクション名

MCF通信プロセス識別子，論理端末名，またはコネクション名が不明の場合，********を出力します。

cc....cc：保守情報（障害発生位置）

dd....dd：保守情報（理由コード）

ee....ee：保守情報（詳細コード）

(Ｓ)UAPが発行した関数をエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFマネジャプロセス，またはMCF通信プロセスが起動しているか確認してください。

対策できない場合は，次の保守資料（OpenTP1の標準出力，および標準エラー出力先ファイル）を取得してください。

OSがUNIXの場合

$DCDIR/spoolディレクトリの/tmp/betran.log（デフォルトのファイル名）

OSがWindowsで標準出力リダイレクト機能を使用している場合

%DCDIR%¥spoolフォルダのファイル

KFCA11198-W

mmm　UAPが発行した関数の処理中に内部障害を検知しました。

関数名＝aa....aa 名称＝bb....bb 障害発生位置＝cc....cc 理由コード＝dd....dd

詳細コード＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：発行した関数名

adltap：dc_mcf_adltap関数

tactcn：dc_mcf_tactcn関数

tactle：dc_mcf_tactle関数

tdctcn：dc_mcf_tdctcn関数

tdctle：dc_mcf_tdctle関数

tdlqle：dc_mcf_tdlqle関数

tlscn：dc_mcf_tlscn関数

tlscom：dc_mcf_tlscom関数

tlsle：dc_mcf_tlsle関数

tlsln：dc_mcf_tlsln関数

tofln：dc_mcf_tofln関数

tonln：dc_mcf_tonln関数

bb....bb：MCF通信プロセス識別子，論理端末名，またはコネクション名

MCF通信プロセス識別子，論理端末名，またはコネクション名が不明の場合，********を出力します。

cc....cc：保守情報（障害発生位置）

dd....dd：保守情報（理由コード）

ee....ee：保守情報（詳細コード）

(Ｓ)UAPが発行した関数をエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕対策できない場合は，次の保守資料（OpenTP1の標準出力および標準エラー出力先ファイル）を取得してください。

OSがUNIXの場合

$DCDIR/spoolディレクトリの/tmp/betran.log（デフォルトのファイル名）

OSがWindowsで標準出力リダイレクト機能を使用している場合

%DCDIR%¥spoolフォルダのファイル

KFCA11199-E

mmm UAPが発行した関数は正常に受け付けられませんでした。関数名＝aa....aa 名称＝bb....bb 詳細コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：発行した関数名

COMMIT：データ操作言語のCOMMIT文

bb....bb：MCF通信プロセス識別子，論理端末名，またはコネクション名

MCF通信プロセス識別子，論理端末名，またはコネクション名が不明の場合，********を出力します。

cc....cc：詳細コード

発行した関数名がCOMMITの場合は，CBLDCMCF('COMMIT ')のステータスコードです。

CBLDCMCF('COMMIT ')のステータスコードの詳細については，マニュアル「OpenTP1 プログラム作成リファレンス COBOL言語編」を参照してください。

(Ｓ)ユーザサーバを異常終了させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕表示されたCBLDCMCF('COMMIT ')のステータスコードに従って，対応してください。

KFCA11210-E

mmmメッセージ処理中に内部で障害を検知しました。

システム関数＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

処理名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守情報（発行したシステムコール，またはC言語ライブラリ）

bb....bb：保守情報（OSのエラー番号，またはC言語ライブラリからのリターン値）

cc....cc：保守情報（発行元関数名）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守情報を取得してOpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11211-E

mmm保守情報1＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA11220-E

mmm　メッセージ処理中に内部で障害を検知しました。

関数名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb　処理名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守情報（提供関数名）

bb....bb：保守情報（提供関数からのリターンコード）

cc....cc：保守情報（発行元関数名）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA11221-E

mmm　保守情報1＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA11230-E

mmm　メッセージ処理中に内部で障害を検知しました。

処理名1＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

処理名2＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守情報（発行した関数名）

bb....bb：保守情報（発行した関数のリターンコード）

cc....cc：保守情報（発行元関数名）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA11231-E

mmm　保守情報1＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守情報（処理詳細コード）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA11240-E

mmm　MCFの共用メモリが不足しています。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守情報を取得して，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11241-E

mmm　プロセス内のメモリが不足しています。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)保守情報を取得して，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

KFCA11242-E

mmm　プロセス内ジャーナルバッファの確保に失敗しました。

確保サイズ＝nn....nn　保守情報＝aa....aa

mmm：MCF識別子

nn....nn：ジャーナルバッファ確保要求サイズ

aa....aa：保守情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって障害となった原因を取り除いて再度実行してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11243-E

mmm テーブルを回復できませんでした。

理由コード＝aa....aa 指定値＝bb....bb 使用量＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

-10911：メッセージ出力通番を管理するテーブルの領域が不足しています。

bb....bb：MCFマネジャ定義の出力通番使用論理端末数（mcfmcomn -n）の指定値

cc....cc：前回オンライン時の使用量

(Ｓ)MCFマネジャプロセスを異常終了させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕前回オンライン時の使用量以上の値をMCFマネジャ定義の出力通番使用論理端末数（mcfmcomn -n）に指定してください。

KFCA11250-E

mmm　ジャーナルバッファが小さいため，ジャーナルの取得ができません。（エラー情報：aa....aa，bb....bb，cc....cc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：ジャーナルバッファサイズ

bb....bb：ジャーナルに取得しようとしたデータの長さ

cc....cc：保守情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ジャーナルが取得できなかったプロセスの定義（ユーザサービス定義（mcf_jnl_buff_size），MCFマネジャ定義（mcfmcomn -j，mcfmuap -j）またはMCF通信構成定義（mcftcomn -j）のジャーナルバッファサイズ）を見直してください。

KFCA11251-E

mmm　ジャーナルに取得するレコードデータが最大長を超えているため，ジャーナルの取得ができません。

（エラー情報：aa....aa，bb....bb）

mmm：MCF識別子

aa....aa：レコードデータサイズ

bb....bb：保守情報

(Ｓ)処理を続行します

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システム定義（システムジャーナル定義）のjnl_max_datasizeオペランドで指定した最大レコードデータ長を見直してください。

KFCA11260-E

mmm　MCFサービスで同時に実行できるトランザクションブランチ数が上限値を超えました。

保守情報1＝aa....aa　保守情報2＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守情報

bb....bb：保守情報

(Ｓ)処理を続行します

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するトランザクションを再度実行してください。再実行しても，このメッセージが頻繁に出力される場合は，MCFマネジャ共通定義，他ノードトランザクション同時実行処理数（mcfmcomn -r）を見直してください。

KFCA11270-I

mmmメッセージ出力通番を変更しました。　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)メッセージ出力通番（KFCA11271-I）を表示します。

KFCA11271-I

mmm　論理端末名称＝aa....aa

優先分岐のメッセージの出力通番＝bb....bb

一般分岐のメッセージ出力通番＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bb....bb：論理端末が持つ優先分岐のメッセージ出力通番

cc....cc：論理端末が持つ一般分岐のメッセージ出力通番

KFCA11272-W

mmm　指定したメッセージ出力通番に誤りがあります。

論理端末名称＝aa....aa

指定したメッセージの出力通番＝bb....bb

メッセージ出力通番の初期値＝cc....cc

メッセージ出力通番の最大値＝dd....dd　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bb....bb：指定したメッセージ出力通番

cc....cc：MCFが管理するメッセージ出力通番の初期値

dd....dd：MCFが管理するメッセージ出力通番の最大値

(Ｓ)mcftchgsqコマンドを無効にし，処理を終了します。

KFCA11273-W

mmm　指定した論理端末はメッセージ出力通番を取得していません。

論理端末名称＝aa....aa

指定したメッセージの出力通番＝bb....bb

メッセージ出力通番の初期値＝cc....cc

メッセージ出力通番の最大値＝dd....dd　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bb....bb：指定したメッセージ出力通番

cc....cc：MCFが管理するメッセージ出力通番の初期値

dd....dd：MCFが管理するメッセージ出力通番の最大値

(Ｓ)mcftchgsqコマンドを無効にし，処理を終了します。

KFCA11274-I

mmm　メッセージ出力通番を表示します。　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)メッセージ出力通番情報（KFCA11275-I）を表示します。

KFCA11275-I

mmm　論理端末名称＝aa....aa

優先分岐のメッセージの出力通番＝bb....bb

一般分岐のメッセージ出力通番＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bb....bb：論理端末が持つ優先分岐のメッセージ出力通番

cc....cc：論理端末が持つ一般分岐のメッセージ出力通番

KFCA11301-I

NET COMMAND ACCEPTED

COMMAND=aa....aa　　（Ｓ）

NET運用コマンドを受け付けました。

aa....aa：運用コマンド名

KFCA11302-I

NORMAL TERMINATION COMPLETED FOR NET COMMAND

COMMAND=aa....aa　　（Ｓ）

NET運用コマンドを正常終了しました。

aa....aa：運用コマンド名

KFCA11311-E

INVALID NAME FOR OPERAND

RC=aa....aa　　（Ｓ）

オプションまたはコマンド引数が不正です。

aa....aa：理由コード

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

要因

-15618

オプションまたはコマンド引数の数が不正です。

-15619

オプションまたはコマンド引数が不正です。

-15620

ポート番号が不正です。

-15621

ファイル名（パス名）が255文字を超えています。

KFCA11312-E

CONNECTION ERROR

FUNCTION NAME1=aa....aa　RC = bb....bb cc....cc

FUNCTION NAME2=dd....dd　　（Ｓ）

コネクションエラーが発生しました。

aa....aa：エラーリターンした関数名

bb....bb：理由コード1

cc....cc：理由コード２(errno)

dd....dd：エラーリターンした関数を発行した関数名

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11313-E

NET COMMAND ABNORMALLY END

RC = aa....aa bb....bb　FUNCTION NAME=cc....cc　　（Ｓ）

NET運用コマンドが異常終了しました。

aa....aa：理由コード1

bb....bb：理由コード２

cc....cc：障害が発生した関数名

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。理由コード一覧にない場合はOpenTP1管理者に連絡してください。

理由コード1

理由コード2

要因

-15625

-16521

パス名が不正です（ディレクトリが存在しない，ファイル名が指定されていない，など）。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11314-E

CAN'T ACCEPT NET COMMAND DURING INITIATION PROCESS

RC=aa....aa bb....bb　FUNCTION NAME=cc....cc　　（Ｓ）

通信プロセスが開始処理中のため，NET運用コマンドを受け付けられません。

aa....aa：理由コード1(保守情報)

bb....bb：理由コード２(保守情報)

cc....cc：処理関数名(保守情報)

(Ｏ)通信プロセス開始処理完了後に再度運用コマンドを実行してください。

KFCA11315-E

CAN'T ACCEPT NET COMMAND DURING STOPPING PROCESS

RC=aa....aa bb....bb　FUNCTION NAME=cc....cc　　（Ｓ）

通信プロセスが終了処理中のため，NET運用コマンドを受け付けられません。

aa....aa：理由コード1(保守情報)

bb....bb：理由コード２(保守情報)

cc....cc：処理関数名(保守情報)

KFCA11316-E

CODE1=aa....aa CODE2=bb....bb CODE3=cc....cc　　（Ｓ）

aa....aa：運用コマンド名

bb....bb：ポート番号

cc....cc：パス名

KFCA11319-E

INVALID NET COMMAND　　（Ｓ）

不正なデータを受信しました。

(Ｏ)コマンドの引数に指定したポート番号が正しいか確認し，再度実行してください。

KFCA11321-E

mmm　NET受付スレッド準備処理中に異常が生じました。

システム関数名＝aa....aa

理由コード＝bb....bb　cc....cc

処理名＝dd....dd

mmm：NET識別子

aa....aa：保守情報（システムコールまたはC言語ライブラリ）

bb....bb：保守情報（発行元関数からのリターン値）

cc....cc：保守情報（エラー番号）

dd....dd：保守情報（発行元関数名）

(Ｓ)NET運用コマンドの受付を縮退して処理を続行します。

(Ｏ)保守情報としてaa....aaにbindを出力し，かつcc....ccにEADDRINUSE※を出力した場合，エラー要因および対策は次の表のうちのどちらかです。次の表以外の場合，保守員に連絡してください。

注※

EADDRINUSEは，次の値です。

AIXの場合：67

HP-UXの場合：226

Linuxの場合：98

Windowsの場合：10048

エラー要因

対策

TIME_WAIT状態※が解消される前にTP1/NET/Libraryが再起動されました。

netstatコマンドでTIME_WAIT状態が解消されたことを確認してから，TP1/NET/Libraryを再起動してください。

ポート番号がほかですでに使用されています。

定義コマンドnettcomn -pポート番号の指定値を変更してください。

または，定義コマンドmqttenv -pポート番号の指定値を変更してください。

注※

NET運用コマンドの実行後に，コマンド処理に使用したTCP/IPのコネクションの状態がTIME_WAIT状態となります。TIME_WAIT状態の時間は，OSによって異なります。

KFCA11322-E

mmm　NET受付スレッドの処理中に異常が生じました。

システム関数名＝aa....aa

理由コード＝bb....bb　cc....cc

処理名＝dd....dd

mmm：NET識別子

aa....aa：保守情報（システムコールまたはC言語ライブラリ）

bb....bb：保守情報（発行元関数からのリターン値）

cc....cc：保守情報（エラー番号）

dd....dd：保守情報（発行元関数名）

(Ｓ)NET運用コマンドの受付を縮退して処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA11323-E

mmm　NET受付スレッドの処理中に異常が生じました。

関数名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb　cc....cc

処理名＝dd....dd

mmm：NET識別子

aa....aa：保守情報（提供関数名）

bb....bb：保守情報（発行元関数からのリターン値）

cc....cc：保守情報（提供関数からのリターン値）

dd....dd：保守情報（発行元関数名）

(Ｓ)NET運用コマンドの受付を縮退して処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA11324-E

mmm　保守情報1　＝aa....aa　保守情報2　＝bb....bb

保守情報3　＝cc....cc

mmm：NET識別子

aa....aa：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)NET運用コマンドの受付を縮退して処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA11325-E

mmm　NETコマンド処理スレッドの処理中に異常が生じました。

関数名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb　cc....cc

処理名＝dd....dd

mmm：NET識別子

aa....aa：保守情報（提供関数名）

bb....bb：保守情報（発行元関数からのリターン値）

cc....cc：保守情報（提供関数からのリターン値）

dd....dd：保守情報（発行元関数名）

(Ｓ)NET運用コマンドの受付を縮退して処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA11326-E

NO SUCH PROCESS. PID=aa....aa　　（Ｓ）

指定されたプロセス番号のプロセスは存在しません。

aa....aa：プロセス番号

(Ｓ)指定プロセス番号のコマンド処理を破棄します。

(Ｏ)正しいプロセス番号を指定して再度実行してください。

KFCA11327-E

NETTKILL COMMAND SPECIFIES INVALID ARGUMENT.

USAGE:nettkill [ -f | -df ] pid [pid....]　　（Ｓ）

コマンドの引数に誤りがあります。

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)正しいオプションを指定して再度実行してください。

KFCA11328-E

INTERNAL PROCESSING FUNCTION ERROR. FUNCTION NAME=aa....aa

DETAIL CODE=bb....bb　　（Ｓ）

内部処理関数でエラーが発生しました。

aa....aa：障害関数名称

bb....bb：理由コード

(Ｓ)コマンドを破棄します(nettkillコマンドから出力時)。以後nettkillコマンドを受け付けません(通信アプリケーションから出力時)。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11401-E

"malloc（aa....aa）" failed， pid＝bb....bb. type＝0Xcc....cc　　（Ｅ）

C標準関数のmallocがエラーリターンしたため，プロセス固有領域を確保できません。

aa....aa：TP1/NET/Library内部で発行したmalloc関数に指定したサイズ

bb....bb：malloc関数を発行したプロセスのプロセスID

cc....cc：種別コード（TP1/NET/Library各コンポーネントで設定した識別情報）

(Ｓ)システムを継続して運用できる場合は，そのまま処理を続行します。継続できない場合は，異常終了します。

(Ｏ)このメッセージの内容を記録し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プログラムで使用するプロセス固有領域の使用量を減らすか，またはシステム資源（スワップ領域）を増やして，処理を再度実行してください。

KFCA11402-E

"aa....aa（bb....bb）" failed errno＝cc....cc ： dd....dd　　（Ｅ）

TP1/NET/Library内で発行したシステムコールでエラーが発生しました。

aa....aa：システムコール名（15文字以内の半角英数字）

bb....bb：システムコールを呼び出したモジュール，または関数名（63文字以内の半角英数字）

cc....cc：システムコールエラー時のerrno値（3けた以内の10進数）

dd....dd：内部関数名またはモジュール名（63文字以内の半角英数字）

(Ｓ)障害の重要度によって，次のどれかの処置をとります。

処理を打ち切り，プロセスを異常終了させます。

処理を打ち切り，実行中サービスの呼び出し元へリターンします。

そのまま処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

コアファイルにダンプが出力されている場合は，そのダンプを保存し，保守員に連絡してください。

KFCA11403-E

aa....aa（pid＝bb....bb） killed by code＝cc....cc　　（Ｅ）

サーバプロセスを異常終了します。

aa....aa：異常終了するサーバ名

bb....bb：異常終了するサーバプロセスのプロセスID

cc....cc：コンポーネント要因コード

コンポーネントID1文字（英小文字）とコンポーネント内通番6けた

(Ｓ)処理を打ち切り，プロセスを異常終了します。

(Ｏ)このメッセージの内容を記録し，コアファイルにダンプが出力されている場合は，そのダンプを保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11500-E

定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションで指定されたファイル（ff....ff）は結合できません。　　（E）

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo：誤りがあったオプション名

ff....ff：ファイル名称

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しいファイル名に修正して，処理を再度実行してください。また，TP1/NET/Libraryのバージョンが，使用するプロトコル製品の前提バージョンであることを確認してください。

KFCA11501-I

定義オブジェクト結合ユティリティ処理を開始しました。　　（S）

定義オブジェクト結合ユティリティ処理を開始します。

(Ｓ)環境変数LANGの指定値が省略，または不正の場合，メッセージは英語で出力されます。

KFCA11502-I

定義オブジェクト結合ユティリティ処理で定義エラーを検知して終了しました。　　（S）

KFCA11503-I

定義オブジェクト結合ユティリティ処理が異常終了しました。　　（Ｅ＋Ｓ）

KFCA11504-I

定義オブジェクト結合ユティリティ処理が正常終了しました。

入力オブジェクトファイル名

共通定義＝ii....ii1

dd....dd定義＝ii....ii2

定義オブジェクトファイル名＝oo....oo　　（S）

ii....ii1：入力オブジェクトファイル名

ii....ii2：入力オブジェクトファイル名

dd....dd：定義種別

oo....oo：定義オブジェクトファイル名

(Ｓ)定義オブジェクト結合ユティリティ処理を終了します。

環境変数LANGの指定値が省略，または不正の場合，メッセージは英語で出力されます。

KFCA11505-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値と（oo....oo2）オプションの指定値の組が，他の定義コマンド（cc....cc2）で指定する組と重複しています。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo1：誤りがあったオプション名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して処理を続行します。

KFCA11506-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションで指定された定義コマンド（cc....cc2）に定義エラーが存在します。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

ll....ll：誤りに関係がある定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して処理を続行します。

KFCA11507-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv1）の場合，配下の（cc....cc2）コマンドの（oo....oo2）オプションは指定できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv1：誤りに関係がある指定値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して処理を続行します。

KFCA11508-E

（cc....cc1）コマンドに続く複数の（cc....cc2）コマンドに（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値（vv....vv1）は指定できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係があるコマンド名

oo....oo1：誤りがあったオプション名

pp....pp1：誤りがあったオペランド名

vv....vv1：誤りがあった指定値

cc....cc2：誤りがあったコマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して処理を続行します。

KFCA11509-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値と（oo....oo2）オプションの指定値の組が，他の定義コマンド（cc....cc2）で指定する組と一致する場合，同じ定義コマンドの（oo....oo3）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値も一致しなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

oo....oo3：誤りがあったオプション名

pp....pp1：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11510-E

mmm　定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定順序に誤りがあります。

行番号＝ll....ll　　（E）

mmm：MCF識別子または空白

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo1：誤りがあったオプション名

pp....pp1：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11511-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv1）の場合，（oo....oo2）オプションで指している（cc....cc1）コマンドの（oo....oo3）オプションの（pp....pp2）オペランドの指定値が指定範囲外になります。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

oo....oo3：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

pp....pp2：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv1：誤りに関係がある指定値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11512-E

定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo1）オプションと（oo....oo2）オプションは同時に省略できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名1

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名2

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11513-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv1）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドに（vv....vv2）は指定できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv1：誤りに関係がある値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

vv....vv2：指定できない値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11514-E

mmm　定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションは省略できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

mmm：MCF識別子または空白

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv：誤りに関係がある値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11515-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドには（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドに（vv....vv）を指定している定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo3）オプションの指定値しか指定できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo1：誤りがあったオプション名

pp....pp1：誤りがあったオペランド名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

oo....oo3：誤りに関係があるオプション名

pp....pp2：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv：誤りに関係がある値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11516-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo）オプションを指定した場合，定義コマンド（cc....cc2）は指定できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo：誤りに関係があるオプション名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)この定義コマンドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドを削除して，処理を再度実行してください。

KFCA11517-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションを指定した場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションに（vv....vv2）は指定できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

vv....vv2：指定できない値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)この定義コマンドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11518-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションを指定した場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドに（vv....vv2）は指定できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

vv....vv2：指定できない値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)この定義コマンドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11519-E

mmm　定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドを指定した場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドは省略できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

mmm：MCF識別子または空白

cc....cc1：誤りに関係のある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係のあるオプション名

pp....pp1：誤りに関係のあるオペランド名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11520-E

mmm　定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドを省略した場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドは指定できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

mmm：MCF識別子または空白

cc....cc1：誤りに関係のある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係のあるオプション名

pp....pp1：誤りに関係のあるオペランド名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11521-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドを省略した場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドは省略できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオペランドを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11522-E

mmm　定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションのオペランド数が，システム上指定できる上限値（vv....vv）を超えています。

行番号＝ll....ll　　（E）

mmm：MCF識別子または空白

cc....cc：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo：誤りに関係があるオプション名

vv....vv：誤りに関係がある値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11523-E

定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションの指定値の数が，指定できる上限値を超えています。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo：誤りに関係があるオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，再度処理を実行してください。

KFCA11524-E

定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションの指定値（vv....vv）が，同一オプション内の他の指定値と重複しています。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo：誤りに関係があるオプション名

vv....vv：誤りに関係がある値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，再度処理を実行してください。

KFCA11525-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションのTセレクタの指定値が他の定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションのTセレクタの指定値と一致する場合，同じ定義コマンドの（oo....oo3）オプションの（pp....pp3）オペランドの指定値も一致しなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

oo....oo3：誤りがあったオプション名

pp....pp3：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11526-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションのTセレクタの指定値と（oo....oo2）オプションのTセレクタの指定値の組が，他の定義コマンド（cc....cc2）で指定する組と一致する場合，同じ定義コマンドの（oo....oo3）オプションの指定値も一致しなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

oo....oo3：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11527-E

定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値（vv....vv）が，同一オプション内の（pp....pp2）オペランドの指定値と重複しています。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo：誤りがあったオプション名

pp....pp1：誤りがあったオペランド名

pp....pp2：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv：誤りがあった指定値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11528-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo）オプションの（pp....pp）オペランドの指定値（vv....vv）に対応する定義コマンド（cc....cc2）が存在しません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo：誤りがあったオプション名

pp....pp：誤りがあったオペランド名

vv....vv：誤りがあった指定値

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)このオプションを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11529-E

定義コマンド（cc....cc）の引数の指定（vv....vv）に誤りがあります。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

vv....vv：誤りがあった引数値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しい引数を指定して，処理を再度実行してください。

KFCA11530-E

定義コマンド（cc....cc）の引数は省略できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕引数を指定して，処理を再度実行してください。

KFCA11531-E

定義コマンド（cc....cc）の引数（vv....vv）が重複しています。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

vv....vv：誤りがあった引数値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕正しい引数を指定して，処理を再度実行してください。

KFCA11532-E

定義ソースファイル（ff....ff）の内容が不正です。　　（E）

ff....ff：誤りがあった定義ソースファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義ソースファイルを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11533-E

定義コマンド（cc....cc）は省略できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義コマンドを指定して，処理を再度実行してください。

KFCA11534-E

定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションが同一の定義コマンド内で複数回指定されています。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11535-E

定義コマンド（cc....cc）の（oo....oo）オプションの（pp....pp）オペランドが同一の定義コマンド内で複数回指定されています。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo：誤りがあったオプション名

pp....pp：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11536-E

定義コマンド（cc....cc）で生成できるオブジェクト数の上限値を超えています。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc：誤りがあった定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕生成するオブジェクトの数を調整して，処理を再度実行してください。

KFCA11537-E

定義コマンド（cc....cc1）を指定した場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションは省略できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕-rオプションを指定して，再度実行してください。またはmcfmrclnt定義コマンドを削除して，再度実行してください。

KFCA11538-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値（vv....vv1）が他の定義コマンド（cc....cc1）の指定値と一致する場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドの指定値も一致しなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

vv....vv1：誤りに関係がある指定値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕一致していないオペランドの指定値を訂正して，再度実行してください。

KFCA11539-W

定義ソースファイル（ff....ff）内で指定された定義オブジェクトファイル名（oo....oo）は既に存在しています。

行番号＝ll....ll　　（E）

ff....ff：すでに存在する定義オブジェクトファイル名を指定した定義ソースファイル名

oo....oo：すでに存在する定義オブジェクトファイル名

ll....ll：すでに存在する定義オブジェクトファイル名を指定した行番号

(Ｓ)該当する定義オブジェクトファイルに関連した定義コマンドは一切無視します。また，該当する定義オブジェクトファイルは生成しません。

KFCA11540-I

定義オブジェクトファイル（oo....oo）を生成しました。　　（S）

oo....oo：生成した定義オブジェクトファイル名

(Ｓ)環境変数LANGの指定値が省略，または不正の場合，メッセージは英語で出力されます。

KFCA11541-I

定義オブジェクト生成ユティリティ処理が正常終了しました。定義種別＝nn....nn　定義ソースファイル名＝ss....ss　　（S）

nn....nn：定義種別

（発信/着信相手ターミナルIDリスト定義）

ss....ss：定義ソースファイル名

(Ｓ)環境変数LANGの指定値が省略，または不正の場合，メッセージは英語で出力されます。

KFCA11542-W

The following language（s） are not available： LANG＝nn....nn continuing processing using the language "C".　　（E）

nn....nn：環境変数（LANG）の指定値

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)英語メッセージ以外の言語を利用する場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕環境変数（LANG）に言語種別を設定して再度実行してください。

日本語：ja_JP.SJIS

英語：C

KFCA11543-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドと（pp....pp3）オペランドは同時に省略できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo1：誤りがあったオプション名

pp....pp1：誤りがあったオペランド名

vv....vv：誤りがあった指定値

cc....cc2：誤りに関係のある定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

pp....pp3：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラーの発生したコマンド内のoo....oo2オプションのpp....pp2オペランド，あるいはpp....pp3オペランドを指定し，再度処理を実行してください。または，pp....pp1オペランドに指定した値vv....vvを変更し，再度処理を実行してください。

KFCA11544-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値が（vv....vv）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションと（oo....oo3）オプションの（pp....pp）オペランドは同時に指定できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係のある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係のあるオプション名

vv....vv：誤りに関係のある指定値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

oo....oo3：誤りがあったオプション名

pp....pp：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドを修正して，再度処理を実行してください。

KFCA11545-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値が（vv....vv）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp）オペランドは省略できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係のある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係のあるオプション名

vv....vv：誤りに関係のある指定値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを指定して，再度処理を実行してください。

KFCA11546-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値が（vv....vv）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションと（oo....oo3）オプションの（pp....pp）オペランドは同時に省略できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係のある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係のあるオプション名

vv....vv：誤りに関係のある指定値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

oo....oo3：誤りがあったオプション名

pp....pp：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドを修正して，再度処理を実行してください。

KFCA11547-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値が（vv....vv）で，かつ（oo....oo2）オプションの（pp....pp1）オペランドと（pp....pp2）オペランドの指定値の組が，他の定義コマンド（cc....cc2）で指定する組と一致する場合，（oo....oo3）オプションの指定値も一致しなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係のある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係のあるオプション名

vv....vv：誤りに関係のある指定値

oo....oo2：誤りに関係のあるオプション名

pp....pp1：誤りに関係のあるオペランド名

pp....pp2：誤りに関係のあるオペランド名

cc....cc2：誤りに関係のある定義コマンド名

oo....oo3：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，再度処理を実行してください。

KFCA11548-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値が（vv....vv）の場合，（oo....oo2）オプションの（pp....pp）オペランドで指定したバッファグループ番号のバッファサイズは，他の定義コマンド（cc....cc2）のバッファサイズと一致しなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係のある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係のあるオプション名

vv....vv：誤りに関係のある指定値

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp：誤りがあったオペランド名

cc....cc2：誤りに関係のある定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，再度処理を実行してください。

KFCA11549-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv）の場合，配下の（cc....cc2）コマンドの（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドは指定できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係のある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係のあるオプション名

pp....pp1：誤りに関係のあるオペランド名

vv....vv：誤りに関係のある指定値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，再度処理を実行してください。

KFCA11550-E

定義コマンド（cc....cc1）配下の（cc....cc2）コマンドの（oo....oo）オプションの指定値は，同一配下の他の定義コマンド（cc....cc3）の指定値と一致しなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係のある定義コマンド名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo：誤りがあったオプション名

cc....cc3：誤りに関係のある定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，再度処理を実行してください。

KFCA11551-E

定義コマンド（cc....cc1）配下の（cc....cc2）コマンドの（oo....oo）オプションの（pp....pp）オペランドの指定値は，同一配下の他の定義コマンド（cc....cc3）の指定値と一致しなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係のある定義コマンド名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo：誤りがあったオプション名

pp....pp：誤りがあったオペランド名

cc....cc3：誤りに関係のある定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，再度処理を実行してください。

KFCA11552-E

定義コマンド（cc....cc1）配下の（cc....cc2）コマンドの（oo....oo1）オプションと（oo....oo2）オプションの指定値は一致しなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係のある定義コマンド名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo1：誤りがあったオプション名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，再度処理を実行してください。

KFCA11553-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値と，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションもしくは定義コマンド（cc....cc3）の（oo....oo3）オプションの指定値の組が，他の定義コマンド（cc....cc4）で指定する組と重複しています。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係のある定義コマンド名

oo....oo1：誤りがあったオプション名

cc....cc2：誤りに関係のある定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

cc....cc3：誤りに関係のある定義コマンド名

oo....oo3：誤りがあったオプション名

cc....cc4：誤りに関係のある定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，再度処理を実行してください。

KFCA11556-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値（vv....vv）が，他の定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの指定値と一致していません。行番号=ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo1：誤りがあったオプション名

vv....vv：誤りがあった指定値

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，再度処理を実行してください。

KFCA11557-E

定義コマンド(cc....cc1)の数が，定義コマンド(cc....cc2)内で指定できる上限値を超えています。

行番号＝aa....aa 要因コード＝bb....bb　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

aa....aa：行番号

bb....bb：エラーの要因コード

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

(Ｏ)要因コード一覧を見て対策し，再度コマンドを実行してください。

要因コード

エラー要因

対策

1

印刷サービス用のコネクション定義に，二つ以上のMCF通信構成定義（mcftalcle）が定義されています。

MCF通信構成定義（mcftalccn -S）のtypeオペランドを修正するか，またはMCF通信構成定義（mcftalccn）配下のmcftalcle定義コマンドを削除してください。

KFCA11559-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が，対応する定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドの指定値を超えています。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo1：誤りがあったオプション名

pp....pp1：誤りがあったオペランド名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

pp....pp2：誤りに関係があるオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11560-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv1）の場合には，（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドの指定値が（vv....vv2）で対応した定義コマンド（cc....cc2）が存在しなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv1：誤りに関係がある指定値

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

pp....pp2：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv2：誤りに関係がある指定値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義コマンドを指定して，処理を再度実行してください。

KFCA11561-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv1）において，（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドの指定値が（vv....vv2）で対応する定義コマンド（cc....cc2）が複数存在しています。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv1：誤りに関係がある指定値

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

pp....pp2：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv2：誤りに関係がある指定値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義コマンドを訂正して，処理を再度実行してください。

KFCA11562-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値は，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドの指定値を超えなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo1：誤りがあったオプション名

pp....pp1：誤りがあったオペランド名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

pp....pp2：誤りに関係があるオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11563-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値が（vv....vv1）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドに（vv....vv2）は指定できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

vv....vv1：誤りに関係がある指定値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

vv....vv2：誤りがあった指定値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11564-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの値が，他の定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドの指定値と一致していません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo1：誤りがあったオプション名

pp....pp1：誤りがあったオペランド名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

pp....pp2：誤りに関係があるオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11565-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドを指定した場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp2）オペランドに（vv....vv1）は指定できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

vv....vv1：誤りがあった指定値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11566-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値が，直前の定義コマンド（cc....cc2）配下で，00から始まる昇順でかつ連続した番号になっていません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo1：誤りがあったオプション名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11567-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値が（vv....vv1）の場合には，（oo....oo2）オプションの指定値が（vv....vv2）で対応した定義コマンド（cc....cc2）が存在しなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

vv....vv1：誤りに関係がある指定値

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

vv....vv2：誤りに関係がある指定値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義コマンドを指定して，処理を再度実行してください。

KFCA11568-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドと（pp....pp2）オペランドの指定値が（vv....vv1）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp3）オペランドに（vv....vv2）は指定できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

pp....pp2：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv1：誤りに関係がある指定値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp3：誤りがあったオペランド名

vv....vv2：誤りがあった指定値

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11569-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションのTセレクタの指定値が他の定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションのTセレクタの指定値と一致する場合，同じ定義コマンドの（oo....oo3）オプションの指定値も一致しなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

oo....oo3：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11570-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの値が（vv....vv1）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp1）オペランドは指定できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

vv....vv1：誤りに関係がある指定値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp1：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11571-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv1）で，かつ（oo....oo2）オプションの指定値が，他の定義コマンド（cc....cc2）で指定する値と一致する場合，定義コマンド（cc....cc3）の指定数も一致しなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv1：誤りに関係がある指定値

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

cc....cc3：誤りがあった定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドを訂正して，処理を再度実行してください。

KFCA11572-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv1）で，かつ（oo....oo2）オプションの指定値が，他の定義コマンド（cc....cc2）で指定する値と一致する場合，（oo....oo3）オプションの指定値も一致しなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv1：誤りに関係がある指定値

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo3：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11573-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv1）で，かつ（oo....oo2）オプションの指定値が，他の定義コマンド（cc....cc2）で指定する値と一致する場合，（oo....oo3）オプションの（pp....pp2）オペランドの指定値も一致しなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv1：誤りに関係がある指定値

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo3：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11574-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv1）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションと（oo....oo3）オプションの（pp....pp2）オペランドは同時に指定できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv1：誤りに関係がある指定値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

oo....oo3：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドを訂正して，処理を再度実行してください。

KFCA11575-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値が（vv....vv1）の場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションと（oo....oo3）オプションの（pp....pp2）オペランドは同時に省略できません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv1：誤りに関係がある指定値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

oo....oo3：誤りがあったオプション名

pp....pp2：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドを訂正して，処理を再度実行してください。

KFCA11576-E

定義コマンド（cc....cc1）の（oo....oo1）オプションの指定値（vv....vv1）が他の定義コマンド（cc....cc1）の指定値と一致する場合，定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの（pp....pp1）オペランドの指定値も一致しなければなりません。

行番号＝ll....ll　　（E）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

vv....vv1：誤りに関係がある指定値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo2：誤りがあったオプション名

pp....pp1：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11578-E

定義コマンド(cc....cc1)の(oo....oo1)オプションの(pp....pp1)オペランドの指定値が(vv....vv1)で，かつ定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの指定値と他の定義コマンド（cc....cc3）の（oo....oo3）オプションの指定値が一致している場合，定義コマンド（cc....cc4）の（oo....oo4）オプションの指定値も一致しなければなりません。行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv1：誤りに関係がある指定値

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

cc....cc3：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo3：誤りに関係があるオプション名

cc....cc4：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo4：誤りがあったオプション名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオプションを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11579-E

定義コマンド(cc....cc1)の(oo....oo1)オプションの(pp....pp1)オペランドの指定値が(vv....vv1)で，かつ定義コマンド（cc....cc2）の（oo....oo2）オプションの指定値と他の定義コマンド（cc....cc3）の（oo....oo3）オプションの指定値が一致している場合，定義コマンド（cc....cc4）の（oo....oo4）オプションの（pp....pp4）オペランドの指定値も一致しなければなりません。行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo1：誤りに関係があるオプション名

pp....pp1：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv1：誤りに関係がある指定値

cc....cc2：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo2：誤りに関係があるオプション名

cc....cc3：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo3：誤りに関係があるオプション名

cc....cc4：誤りがあった定義コマンド名

oo....oo4：誤りがあったオプション名

pp....pp4：誤りがあったオペランド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このオペランドを修正して，処理を再度実行してください。

KFCA11580-E

定義コマンド(cc....cc1)の(oo....oo)オプションの(pp....pp)オペランドの指定値が(vv....vv)の場合，定義コマンド(cc....cc2)は指定できません。

行番号＝ll....ll　　（Ｅ）

cc....cc1：誤りに関係がある定義コマンド名

oo....oo：誤りに関係があるオプション名

pp....pp：誤りに関係があるオペランド名

vv....vv：誤りに関係がある指定値

cc....cc2：誤りがあった定義コマンド名

ll....ll：誤りがあった定義コマンドの行番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕この定義コマンドを削除して，処理を再度実行してください。

KFCA11599-E

ワークファイルと同じファイル名のファイルが存在しています。ファイル名＝aa....aa

aa....aa：ワークファイルと同じファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕mcftransコマンドの-fオプションでワークファイル名を変更してください。またはすでにあるファイル名を削除してください。その後，処理を再度実行してください。

KFCA11701-E

mmm　内部処理実行中に回復できない障害が発生しました。

障害発生位置＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

詳細コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：障害発生位置（保守情報）

bb....bb：理由コード（保守情報）

cc....cc：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)システムダウンします。

(Ｏ)保守情報を取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11702-W

mmm　内部処理実行中に障害が発生しました。

障害発生位置＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

詳細コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：障害発生位置（保守情報）

bb....bb：理由コード（保守情報）

cc....cc：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)実行中の処理だけを中止し，処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA11703-E

mmm　ステータスファイルの入出力中に障害が発生しました。

保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb

保守情報3＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守情報1（MCF内部の障害発生位置）

bb....bb：保守情報2（障害が発生した内部処理関数）

cc....cc：保守情報3（内部詳細コード）

詳細コード

障害原因

-1012

メモリ不足

-1015

メモリ不足

-1018

ステータスファイル容量不足

上記以外

保守情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以前に出力されている障害メッセージの処置を実施してください。このメッセージ以前に障害メッセージが出力されない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA11704-E

mmm　静的共有メモリ不足が発生しました。

保守情報1＝aa....aa

保守情報2＝bb....bb

保守情報3＝cc....cc

取得要求メモリサイズ＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守情報1（MCF内部の障害発生位置）

bb....bb：保守情報2（障害が発生した内部処理関数）

cc....cc：保守情報3（内部詳細コード）

dd....dd：取得要求メモリサイズ

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システム環境定義の静的共有メモリの総容量（static_shmpool_size）とMCFマネジャ定義のMCF作業領域長（mcfmcomn -p）の値を大きくしたあと，再度実行してください。

KFCA11800-W

mmm　SPP資源のため入力キューは保留，又は保留解除できません。コマンド名＝aa....aa　サービスグループ名＝bb....bb　　（E）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)該当するコマンドを無効として，処理を続行します。

KFCA11801-W

mmm　SPP資源のため異常終了回数は初期化できません。

コマンド名＝aa....aa　アプリケーション名＝bb....bb

アプリケーション種別＝cc....cc　　（E）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：アプリケーション名

cc....cc：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)該当するコマンドを無効として，処理を続行します。

KFCA11803-W

mmm　MCFアプリケーション定義のサービスグループは，他のUAPタイプで登録済みです。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

UAPタイプ（既存）＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

cc....cc：UAPタイプ（MHP，またはSPP）

(Ｓ)該当するアプリケーションの登録を中止して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFアプリケーションの定義のUAPタイプ，またはサービスグループ名を確認して，必要であれば修正しOpenTP1を起動してください。

KFCA11804-W

mmm　MCFアプリケーション定義のサービスは，他のUAPタイプで登録済みです。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

UAPタイプ（既存）＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

cc....cc：UAPタイプ（MHP，またはSPP）

(Ｓ)該当するアプリケーションの登録を中止して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFアプリケーションの定義のUAPタイプ，またはサービス名を確認して，必要であれば修正しOpenTP1を起動してください。

KFCA11806-W

mmm　SPP起動に失敗しました。アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb

サービスグループ名＝cc....cc　サービス名＝dd....dd

理由コード＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

cc....cc：サービスグループ名

dd....dd：サービス名

ee....ee：理由コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コードに示されるRPCのリターン値を参照して，障害を取り除いたあと，再実行してください。

KFCA11807-W

mmm　他ノードからのトランザクション要求が登録できませんでした。

トランザクションID＝aa....aa

要求元システムノードID＝bb....bb

理由コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：トランザクションID

bb....bb：要求元システムノードID

cc....cc：理由コード（保守情報）

(Ｓ)該当する処理を無効とし，処理を続行します。

(Ｏ)このメッセージより前に出力されているメッセージのオペレータの処置に従ってください。

KFCA11808-W

mmm　最大メッセージ長を超えたためSPPを起動できません。

アプリケーション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)SPP起動を中止し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAPからアプリケーション起動したメッセージ，または相手システムから受信したメッセージのメッセージ長を見直してください。

KFCA11809-E

mmm サービスが異常終了したためサービスグループを閉塞しました。

サービス名＝aa....aa　サービスグループ名＝bb....bb

アプリケーション属性定義での指定（srvghold=s）によるサービスグループ閉塞です。

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービス名

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービスが異常終了する原因を取り除き，運用コマンド（mcftactsg）を入力して，サービスグループの閉塞を解除してください。

KFCA11810-I

mmm 異常終了したサービスの受信メッセージを再スケジュールしました。

サービス名＝aa....aa　サービスグループ名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービス名

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA11811-E

mmm　ファイル出力で障害が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　ファイル名＝bb....bb

理由コード＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：ファイル名

cc....cc：理由コード

00000001：パス名が長過ぎます。

00000002：ファイルがありません。

00000003：パーミッションがありません。

00000004：容量不足が発生しました。

00000005：ファイル名が不正です。

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を続行します。

(Ｏ)理由コードに従って要因を調査し，対策してください。

KFCA11812-E

mmm　入出力キューの読み込みで障害を検出しました。

コマンド名＝aa....aa

出力単位名＝bb....bb

理由コード＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：出力単位名

cc....cc：理由コード

00000001：MCFマネジャ定義のmcfmuap定義コマンドで指定された最大セグメント長（-eオプションのsegsize引数の指定値）が，編集セグメント長よりも小さいです。

定義を見直してください。

00000002：メッセージキューサービス定義の同時実行トランザクション数（que_xidnumオペランドの指定値）を超えるトランザクションが発生しました。

定義を見直すかトランザクション終了後に再度実行してください。

上記以外：上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

(Ｓ)障害のあった出力単位を無効とし，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA11818-E

mmm キューファイルに残っているメッセージをバックアップできませんでした。

バックアップファイル名＝aa....aa 理由コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCF構成変更準備停止時のバックアップファイル名

（システムサービス共通情報定義で指定したMCF構成変更準備停止時のバックアップファイル名）

bb....bb：理由コード

-10333：キューファイルからの入力中にエラーが発生しました。

-11229：ローカルメモリが不足しました。

-11237：MCF構成変更準備停止時のバックアップファイルのオープンまたは書き込みに失敗しました。

上記以外：保守情報

(Ｓ)MCFマネジャプロセスを異常終了させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

理由コードが-10333かつ直前に出力されたKFCA11002-Eメッセージの理由コードがdci_que_read，詳細コード1が-1313の場合

MCFマネジャ定義の最大セグメント長（mcfmuap -e segsizeの指定値）を見直してください。

理由コードが-11229または-11237の場合

自システムまたはシステムサービス共通情報定義に指定したMCF構成変更準備停止時のバックアップファイルを見直してください。

上記以外の場合

$DCDIR/spoolディレクトリ下に出力された保守情報を退避してください。

KFCA11819-E

mmm メッセージをキューファイルにリストアできませんでした。

バックアップファイル名＝aa....aa 理由コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCF構成変更準備停止時のバックアップファイル名

（システムサービス共通情報定義で指定したMCF構成変更準備停止時のバックアップファイル名）

bb....bb：理由コード

-10333：キューファイルのオープンまたは書き込み中にエラーが発生しました。

-10362：キューファイルの登録に失敗しました。

-11229：ローカルメモリが不足しました。

-11237：MCF構成変更準備停止時のバックアップファイルのオープンまたは読み込みに失敗しました。

-11279：MCF構成変更準備停止時のバックアップファイルの内容が不正です。

上記以外：保守情報

(Ｓ)MCFマネジャプロセスを異常終了させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

理由コードが-10333かつ直前にKFCA11049-Wメッセージが出力されている，または理由コードが-10362かつ直前にKFCA11050-Wメッセージが出力されている場合

MCFマネジャ定義の拡張予約定義のサービスグループ登録数（mcfmexp -gの指定数），および論理端末登録数（mcfmexp -lの指定数）を見直してください。

理由コードが-10333，直前に出力されたKFCA11002-Eメッセージの理由コードがdci_que_write，および詳細コード1が-1317の場合

KFCA11002-EメッセージのキューグループIDに対応するメッセージキュー用物理ファイルの容量を見直してください。

理由コードが-11229，-11237または-11279の場合

自システムまたはシステムサービス共通情報定義に指定したMCF構成変更準備停止時のバックアップファイルを見直してください。

上記以外の場合

$DCDIR/spoolディレクトリ下に出力された保守情報を退避してください。

KFCA11820-W

mmm　MHPのスローダウンを検出しましたが，処理を続行します。

サービスグループ名＝aa....aa 処理数＝bb....bb

保守情報＝（cc....cc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：前回のチェックポイントから現在までに処理したメッセージ数

cc....cc：前回のチェックポイントでのメッセージ滞留数

dd....dd：現在のメッセージ滞留数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MHPのサービス要求の処理が遅延しているか，またはシステム全体が高負荷な状態であることが考えられます。OSのシステムコマンドを利用して原因を調査して対策したあとに，OpenTP1を再起動してください。また，定義内容に誤りがないか見直してください。

KFCA11821-E

mmm　MHPのスローダウンを検出したため，強制停止します。

サービスグループ名＝aa....aa 処理数＝bb....bb

保守情報＝（cc....cc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：前回のチェックポイントから現在までに処理したメッセージ数

cc....cc：前回のチェックポイントでのメッセージ滞留数

dd....dd：現在のメッセージ滞留数

(Ｓ)MHPおよびMCFマネジャプロセスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MHPのサービス要求の処理が遅延しているか，またはシステム全体が高負荷な状態であることが考えられます。OSのシステムコマンドを利用して原因を調査して対策したあとに，OpenTP1を再起動してください。また，定義内容に誤りがないか見直してください。

KFCA11822-W

mmm　MCFマネジャ定義のサービスグループはMCFアプリケーション定義で使用していません。

サービスグループ名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFマネジャ定義とMCFアプリケーション定義を確認し，必要であれば修正してOpenTP1を再度起動してください。

KFCA11824-I

mmm サービスグループが保留中のため，処理を待ち合わせています。

サービスグループ名＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb プロセス情報＝cc....cc

保守情報＝dd....dd

MHPの再スケジュール時に入力キューの最初に格納するとき（UAP共通定義（mcfmuap -c）のitqretryorderオペランドにfirstを指定），mcfthldiqコマンドによって入力キューの入力を保留したサービスグループに対して，再スケジュールした場合に出力されます。

mmm：MCF識別子

aa....aa：保留中のサービスグループ名

bb....bb：入力元論理端末名

cc....cc：処理を待ち合わせているプロセスのプロセスID

dd....dd：保守情報

(Ｓ)処理を待ち合わせます。

(Ｏ)処理を続行する場合，mcftrlsiqコマンドにて保留を解除してください。

KFCA11825-I

mmm異常終了したサービスの受信メッセージを再スケジュールします。

サービス名＝aa....aa サービスグループ名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービス名

bb....bb：サービスグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

8　KFCA12000からKFCA14999までのメッセージ

この章では，KFCA12000からKFCA14999までのメッセージについて説明します。

8.1　KFCA12000からKFCA14999までのメッセージ

KFCA12001-E

mmm　P.P　TP1/NET/High Availabilityがインストールされていないため，系切り替え機能は，使用できません。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プログラムプロダクトTP1/NET/High　Availabilityをインストールして，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA12002-W

mmm　P.P　TP1/NET/High Availabilityがインストールされていないため，コネクション切り替え機能は，使用できません。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)コネクション切り替え機能を縮退し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プログラムプロダクトTP1/NET/High Availabilityをインストールして，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA13100-I

mmm　コネクションを確立しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA13101-I

mmm　コネクションを解放しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)このコネクションを解放します。

〔対策〕再度コネクションを確立したい場合は，運用コマンドmcftactcnを入力してください。

KFCA13102-E

mmm　コネクション障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　理由コード＝（bbbbbbbb，cccccccc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bbbbbbbb：理由コード1

cccccccc：理由コード2

理由コード一覧を表に示します。

理由コード1が00000001の場合

理由コード2

発生条件

00000000

メッセージ入力障害

（発生個所：UA／論理端末）

00000001

アプリケーション名取得障害

（発生個所：UA／論理端末）

00000002

メッセージ出力障害

（発生個所：UA／論理端末）

00000003

メッセージ送信完了処理障害

（発生個所：UA／論理端末）

00000004

mcftdctleによるUA／論理端末閉塞

（発生個所：UA／論理端末）

00000005

reply型UAPアベンドによるUERR送信

（発生個所：UA／論理端末）

00000006

UAPへの同期リターン失敗

（発生個所：UA／論理端末）

00000007

終了処理中のメッセージ受信によるUERR送信（入力抑止）

（発生個所：UA／論理端末）

00000008

UA開局要求拒否

（発生個所：UA／論理端末）

20000000

mcftdctcn -fによる強制解放

（発生個所：コネクション）

20000002

バッファ取得失敗による強制解放

（発生個所：コネクション）

ffffffff

MCF内部矛盾による強制解放

（発生個所：コネクション）

その他

上記以外の障害（保守情報）

（発生個所：不定）

理由コード1が00000002の場合

理由コード2

発生条件

00000000

f0000000

f8000000

ff000000

下位層障害

RRRRDDDD

UERR受信による障害

（発生個所：不定）

（凡例）

RRRR：障害理由，または拒否理由

DDDD：OSAS/UAプロトコルで規定される障害理由詳細

理由コード1が00000003の場合

理由コード2

発生条件

詳細リターンコード

ユーザ（UOC）検出障害

（発生個所：不定）

理由コード1が00000004の場合

理由コード2

発生条件

RRRRDDDD

UERR送信による閉局

（発生個所：UA／論理端末）

（凡例）

RRRR：障害理由，または拒否理由（下位層障害時は，0000を設定します）

DDDD：OSAS/UAプロトコルで規定される障害理由詳細（下位層障害時は，0000を設定します）

理由コード1が00000005の場合

理由コード2

発生条件

RRRRDDDD

コネクションの確立失敗

（発生個所：コネクション）

（凡例）

RRRR：障害理由，または拒否理由（下位層障害時は，0000を設定します）

DDDD：OSAS/UAプロトコルで規定される障害理由詳細（下位層障害時は，0000を設定します）

理由コード1が上記以外の場合，上記以外の障害が発生しています。

(Ｓ)このコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに示した障害要因を取り除いてください。なお，理由コード1が00000005の場合は，直前に出力されるKFCA13255-Eメッセージの指示に従ってください。

KFCA13103-E

mmm　UA障害が発生しました。コネクション名＝aa....aa

UA番号＝bbbb　論理端末＝（cc....cc，ddd）

理由コード＝（eeeeeeee，ffffffff）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bbbb：UA番号

cc....cc：論理端末名称

ddd：論理端末のタイプ

req：request

rpl：reply

rcv：receive

snd：send

eeeeeeee：理由コード1（KFCA13102-Eの理由コード一覧参照）

ffffffff：理由コード2（KFCA13102-Eの理由コード一覧参照）

(Ｓ)UAを閉局し，KFCA13115-I，およびKFCA13112-Iを出力します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに示した障害要因を取り除いてください。

KFCA13112-I

mmm　論理端末を閉塞しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

req：request

rpl：reply

rcv：receive

snd：send

〔対策〕論理端末の閉塞解除をしたい場合には，運用コマンドmcftactleを入力してください。

KFCA13113-I

mmm　論理端末を閉塞解除しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

req：request

rpl：reply

rcv：receive

snd：send

KFCA13114-I

mmm　UAを開局しました。

コネクション名＝aa....aa　UA番号＝bbbb

論理端末＝（cc....cc，ddd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bbbb：UA番号

cc....cc：論理端末名称

ddd：論理端末のタイプ

req：request

rpl：reply

rcv：receive

snd：send

KFCA13115-I

mmm　UAを閉局しました。

コネクション名＝aa....aa　UA番号＝bbbb

論理端末＝（cc....cc，ddd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bbbb：UA番号

cc....cc：論理端末名称

ddd：論理端末のタイプ

req：request

rpl：reply

rcv：receive

snd：send

(Ｓ)論理端末を閉塞しKFCA13112-Iを出力します。

KFCA13116-W

mmm　コネクション解放監視時間を超過しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)コネクションを強制解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕必要に応じて障害要因を取り除いてください。

KFCA13118-E

mmm　ローカルメモリ不足によりバッファ取得に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa　バッファ種別＝bbbb

障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bbbb：バッファ種別

int：初期設定バッファ

snd：送信バッファ

rcv：受信バッファ

edt：編集バッファ

cmd：コマンドバッファ

cc....cc：障害コード（保守情報）

(Ｓ)このメッセージのあと，コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するコネクションに必要なバッファ面数を見直してください。

KFCA13119-E

コネクション確立処理中にバッファ長不足を検出しました。

コネクション名＝aa....aa　バッファ種別＝bb....bb

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

bb....bb：バッファ種別

int：初期設定バッファ

snd：送信バッファ

rcv：受信バッファ

(Ｓ)コネクションを強制解放します。

〔対策〕該当するコネクションに必要なバッファ長を見直してください。

KFCA13120-E

mmm　開始処理中に障害が発生したため当該コネクションを無効化しました。

コネクション名＝aa....aa　定義種別＝bb....bb

障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：定義種別（mcftalccn，mcftalcle，mcftalcua，*********）

cc....cc：障害コード

-10706：ローカルメモリが不足しています。

MCF通信プロセスが動作できるメモリを確保してください。

-10709：ローカルメモリが不足しています。

MCF通信プロセスが動作できるメモリを確保してください。

-10713：論理端末の窓口登録に失敗しました。

原因を調査して，対策してください。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コードに従って対策してください。

KFCA13121-E

mmm　コマンド応答障害を検出しました。

名称＝aa....aa　コマンド種別＝bb....bb　

障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名，または論理端末名称

bb....bb：コマンド種別（mcftactcn，mcftdctcn，mcftactle，mcftdctle）

cc....cc：障害コード

-10207：ローカルメモリが不足しています。

MCF通信プロセスが動作できるメモリを確保してください。

(Ｓ)処理を続行します。コマンドはタイムアウトでエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コードに従って対策してください。

KFCA13122-E

mmm　UAの開局が失敗しました。

コネクション名＝aa....aa　UA番号＝bbbb

論理端末＝（cc....cc，ddd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bbbb：UA番号

cc....cc：論理端末名称

ddd：論理端末のタイプ

req：request

rpl：reply

rcv：receive

snd：send

(Ｓ)論理端末を閉塞し，KFCA13112-Iを出力します。

KFCA13123-I

mmm　相手局が送信メッセージの受信を打ち切りました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

通番＝（dd....dd，e，ff....ffgg....gg）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

req：request

rpl：reply

rcv：receive

snd：send

dd....dd：メッセージ出力通番

出力通番未セット時：＊

e：メッセージ種別

n：一般分岐メッセージ

p：優先分岐メッセージ

o：応答メッセージ

ff....ffgg....gg：メッセージ入力通番（保守情報）

(Ｓ)送信メッセージを破棄し，ERREVTAを実行後，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA13124-I

mmm　相手局が送信メッセージの受信を拒否しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

req：request

rpl：reply

rcv：receive

snd：send

(Ｓ)論理端末を閉塞し，相手局からの受信拒否解除の通知を待ちます。

KFCA13125-I

mmm　相手局から受信拒否の解除が通知されました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

req：request

rpl：reply

rcv：receive

snd：send

(Ｓ)論理端末の閉塞を解除します。

KFCA13126-I

mmm　相手局がメッセージの送信を中断しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

req：request

rpl：reply

rcv：receive

snd：send

(Ｓ)送信が中断されるまでに受信したメッセージを破棄します。

KFCA13130-E

mmm MCF運用コマンド処理中に異常が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名，または論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

KFCA13131-E

mmm コネクションが未確立のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名，または論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)コネクション確立後運用コマンドを入力してください。

KFCA13132-E

mmm コネクションが確立済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13133-E

mmm コネクション確立処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13134-E

mmm コネクション解放処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13135-E

mmm 論理端末が閉塞済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13136-E

mmm 構成合せで使用不可となった論理端末のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13137-E

mmm 論理端末が活性化済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13138-E

mmm 論理端末活性化処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13139-E

mmm 論理端末閉塞処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13140-W

mmm　障害発生前の送信メッセージを破棄します。

コネクション名＝aa....aa

論理端末＝（bb....bb，ccc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

req：request

rpl：reply

rcv：receive

snd：send

(Ｓ)障害発生前の送信中メッセージを破棄し，KFCA10607-Wを出力します。

KFCA13141-E

mmm 論理端末が仕掛り中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13142-E

mmm 相手局からの受信拒否解除通知待ちのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13143-E

mmm コネクション確立が着呼指定のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13145-E

mmm　UOCの障害理由詳細が不正のためコネクションを強制解放します。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)コネクションを強制解放します。

(Ｏ)UOCの障害理由を0x0000，または0x40xx（xxは使用者が任意に決めてください）に設定し直してください。

KFCA13197-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。処理を続行します。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

内部状態＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

req：request

rpl：reply

rcv：receive

snd：send

dd....dd：論理矛盾コード（保守情報）

ee....ee：障害コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA13198-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。コネクションを強制解放します。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

内部状態＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

req：request

rpl：reply

rcv：receive

snd：send

dd....dd：論理矛盾コード（保守情報）

ee....ee：障害コード（保守情報）

(Ｓ)コネクションを強制解放します。

(Ｏ)保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA13199-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

内部状態＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

req：request

rpl：reply

rcv：receive

snd：send

dd....dd：論理矛盾コード（保守情報）

ee....ee：障害コード（保守情報）

(Ｓ)MCFを異常終了します。

(Ｏ)保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA13211-E

mmm　プロトコル処理で内部矛盾を検出しました。

（aa....aa，bb....bb）　コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：識別コード（保守情報）

cc....cc：内部矛盾コード

(Ｓ)MCFを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の表以外の場合，または問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

内部矛盾コード

要因

対策

e

10e

1000e

1010e

次のどちらかです。

MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）で指定した通信管理（-mオプションのmodeオペランド）が誤っています。

MCF通信サービスの実行形式プログラム作成時に指定したオプション（-Oまたは-T）が誤っています。

MCF通信構成定義またはNET通信構成定義を見直してください。

MCF通信サービスの実行形式プログラムの作成方法を見直してください。

KFCA13212-E

mmm　プロトコル処理で資源不足を検出しました。

（aa....aa，bb....bb）　コード＝（cc....cc，dd....dd）

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：識別コード（保守情報）

cc....cc：資源番号（保守情報）

0，1，4：送受信バッファ

2：テーブル領域

3，6，7：内部インタフェース用領域

（ローカルメモリ）

5：内部インタフェース用領域

（共用メモリ）

dd....dd：検出場所コード（保守情報）

(Ｓ)プロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕送受信バッファの不足，またはシステムのメモリ不足が考えられます。構成定義，またはメモリを見直してください。

KFCA13213-E

mmm　プロトコル処理で資源不足を検出しました。

処理を続行します。

（aa....aa，　bb....bb）

バッファグループ番号＝cc....cc

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：識別コード（保守情報）

cc....cc：バッファグループ番号

(Ｓ)処理を続行します。アソシエーションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕バッファグループ番号に対するバッファ面数を見直してください。

KFCA13251-I

mmm　UAアソシエーション（aa....aa）を確立しました。

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

(Ｓ)UAサービスを開始します。

KFCA13252-I

mmm　UAアソシエーション（aa....aa）を解放しました。

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

(Ｓ)UAサービスを終了します。

KFCA13253-E

mmm　相手局から不正なデータ（bb....bb）を受信しました。（aa....aa，cc....cc）

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：受信データ略称

U_INVALID：不正なUPDU

U_UNSUPPORTED：支援されていないUPDU

UERR：UERR，UPDU

cc....cc：UA番号（MCF通信構成定義（mcftalcua）またはNET通信構成定義（nettalcua）のUA番号）

(Ｓ)相手局へ障害メッセージを送信し，このUAを閉局，またはアソシエーションを解放します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA13254-E

mmm　UAプロトコル処理でプロトコル違反を検出しました。（aa....aa，bb....bb）

コード＝（cc....cc，dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：UA番号（MCF通信構成定義（mcftalcua）またはNET通信構成定義（nettalcua）のUA番号）

cc....cc：マトリクスコード（UAが管理するマトリクスの番号）

dd....dd：ステータスコード（05XX　XXはUAマトリクスのステータス番号）

ee....ee：イベントコード（05XX　XXはUAマトリクスのイベント番号）

(Ｓ)相手局へ障害メッセージを送信し，このUAを閉局，またはアソシエーションを解放します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA13255-E

mmm　初期設定で障害を検出しました。（aa....aa）

障害コード＝（bb....bb，cc....cc）

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：障害理由（UAプロトコルで規定される障害理由）

cc....cc：障害理由詳細（UAプロトコルで規定される障害理由詳細）

(Ｓ)構成定義で指定されたリトライ処理をします。

指定されたリトライ処理でも障害が回復しない場合，アソシエーション確立処理を中断します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA13256-E

mmm　UAアソシエーション（aa....aa，bb....bb）で（cc....cc）タイムアウトが発生しました。

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：UA番号（MCF通信構成定義（mcftalcua）またはNET通信構成定義（nettalcua）で定義されたUA番号）

cc....cc：T7（送達確認監視タイマ）

T8（問い合わせ応答監視タイマ）

T9（後続送信直後の応答監視タイマ）

T11（個別開局，または例外報告監視タイマ）

T12（初期設定監視タイマ）

(Ｓ)相手局に障害メッセージを送信し，このUAを閉局，またはアソシエーションを解放します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA13257-W

mmm 相手システムと構成不一致のため構成を縮退しました。（aa....aa）　種別＝ss....ss

自システムと相手システムの間で，種別に示すパラメタの構成が不一致です。

mmm：MCF識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

ss....ss：縮退したパラメタの種別

UACNT：UA数

(Ｓ)種別に示すパラメタを縮退して，コネクションを確立します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕構成定義を見直してください。

KFCA13258-E

mmm エージェント切替処理で不正な要求を受信しました。（aa....aa）

コード＝（bb....bb，cc....cc，dd....dd）

エージェント切り替え処理で，不正な要求を受信したため，アソシエーションを解放します。

mmm：NET識別子

aa....aa：アソシエーション名（NET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：マトリクスコード（保守情報）

cc....cc：ステータスコード（保守情報）

dd....dd：イベントコード（保守情報）

(Ｓ)アソシエーションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA13259-E

UINT分割組立処理において障害を検出しました。(aa....aa)　種別＝ss....ss

UINTの分割処理，または組み立て処理で障害を検出したため，コネクションを解放します。

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

ss....ss：障害理由

UINTSIZE：MCF通信構成定義(mcftalccn -f uintsize)で指定したUINT分割長が小さいため，UINTを分割できません。

INITBUF：MCF通信構成定義(mcftalccn -g initbuf)で指定したバッファグループ番号に対応するバッファグループ定義(mcftbuf -g)のlengthオペランドに指定したサイズが小さいため，UINTを組み立てられません。

(Ｓ)コネクションを強制解放します。

〔対策〕障害理由別に次の対策をしてください。

UINTSIZE：MCF通信構成定義(mcftalccn -f uintsize)で指定したUINT分割長を見直してください。

INITBUF：MCF通信構成定義(mcftalccn -g initbuf)で指定したバッファグループ番号に対応する，バッファグループ定義(mcftbuf -g)のlengthオペランドに指定したサイズを見直してください。

KFCA13261-I

mmm　NIFアソシエーション（aa....aa）を確立しました。

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

(Ｓ)NIFサービスを開始します。

KFCA13262-I

mmm　NIFアソシエーション（aa....aa）を解放しました。

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

(Ｓ)NIFサービスを終了します。

KFCA13263-E

mmm　相手システムから不正なデータ（bb....bb）を受信しました。（aa....aa）

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：受信データ略称

NIF層で検出した不正データの略称

N_INVALID：不正なMPDU

N_ABORT：NIF_ABORT

N_REJECT：NIF_REJECT

(Ｓ)アソシエーションの解放，またはエージェントグループの閉塞（UA閉局）をします。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA13264-E

mmm　NIFプロトコル処理でプロトコル違反を検出しました。（aa....aa，bb....bb）

コード＝（cc....cc，dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：UA番号（MCF通信構成定義（mcftalcua）またはNET通信構成定義（nettalcua）のUA番号）

cc....cc：マトリクスコード（NIFが管理するマトリクスの番号）

dd....dd：ステータスコード（06XX　XXはNIFマトリクスのステータスコード）

ee....ee：イベントコード（06XX　XXはNIFマトリクスのイベントコード）

(Ｓ)アソシエーションの解放，またはエージェントグループの閉塞（UA閉局）をします。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA13271-E

mmm　下位層から障害報告を受けました。（aa....aa）

関数＝bb....bb　リターンコード＝cc....cc

詳細コード＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：関数名

（通信管理の関数名（保守情報））

cc....cc：リターンコード

（通信管理の関数のリターンコード）

dd....dd：詳細エラー情報

（通信管理の関数の詳細エラー情報）

ee....ee：詳細エラーコード

（通信管理の関数の詳細エラーコード）

相手システムのプロトコル層が障害を検出した場合，このメッセージのあとにKFCA13263-E，KFCA13253-E，またはKFCA13853-Eのメッセージが出力されます。

(Ｓ)アソシエーションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の表以外の場合，または問題が解決しない場合は，保守員に連絡してください。

XNF/ASを使用する場合

関数名

リターンコード

詳細エラー情報

詳細エラーコード

要因

対策

任意

ffffffff

00000006

任意

XNFが未起動または停止しました。

XNFを起動してください。

ENABLE

ffffffff

0000001c

任意

コネクション数やTセレクタの種類数がXNF/ASの構成定義文の定義数を超えています。

MCF通信構成定義またはXNF/ASの構成定義文を見直してください。

XNF/LSを使用する場合

関数名

リターンコード

詳細エラー情報

詳細エラーコード

要因

対策

LOOK

00000000

任意

任意

XNFが未起動または停止しました。

XNFを起動してください。

上記以外

ffffffff

00000008

00000006

BIND

ffffffff

00000005

任意

Tセレクタ値がほかのプロセスが使用するTセレクタ値と重複しています。

Tセレクタの種類数がXNF/LSの構成定義文の定義数を超えています。

MCF通信構成定義またはXNF/LSの構成定義文を見直してください。

KFCA13272-E

mmm　下位層から異常終了を受けました。

（aa....aa）　受信種別＝bb....bb　切断理由コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：異常検出者名（保守情報）

cc....cc：切断理由コード

切断理由コード

発生条件

f0000001

受信バッファオーバフロー

上記以外

下位層障害（XNFの切断理由コード）

(Ｓ)アソシエーションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

受信バッファオーバフローの場合

バッファグループ定義で指定したバッファ長（mcftbuf -g length の指定値）を見直してください。

下位層障害の場合

マニュアル「通信管理 XNF/AS 解説・運用編」またはマニュアル「通信管理 XNF/LS 使用の手引」の切断理由コードの説明に従って対策してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA13273-E

mmm　相手システムから確立拒否を受信しました。

（aa....aa）　確立結果＝bb....bb　（cc....cc）

確立理由診断コード＝dd....dd　折衝結果＝ee....ee

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：APの確立結果

REJECTED_PERMANENT：永続的拒否

REJECTED_TRANSIENT：一時的拒否

Nothing：なし

cc....cc：APの確立結果コード（保守情報）

dd....dd：確立理由診断コード（保守情報）

ee....ee：PLコンテキスト識別子折衝結果

ACCEPTED：受諾

REJECTED_USER：利用者拒否

REJECTED_PROVIDER：提供者拒否

Nothing：なし

(Ｓ)アソシエーションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13274-E

mmm　相手システムから不正なデータを受信しました。

（aa....aa）　不正コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：不正コード（保守情報）

(Ｓ)アソシエーションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13275-E

mmm OSASアダプタ処理でプロトコル違反を検出しました。(aa....aa)　コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）または，NET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)アソシエーションを解放します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA13276-E

mmm　相手名称が不正です。

（aa....aa）

相手名称＝bb....bb　接続相手定義リスト識別子＝cc....cc

不正コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：アソシエーション名

MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名

bb....bb：相手名称

cc....cc：接続相手定義リスト識別子

dd....dd：不正コード

00010001：相手固定アソシエーションに対し，相手名称が指定されました。

00020001：相手可変アソシエーションに対し，相手名称がありません。

00020002：相手可変アソシエーションに対し，未定義の相手名称が指定されました。

(Ｓ)アソシエーションの確立を失敗させます。

(Ｏ)相手名称を確認し，mcftactcnコマンドによって，再度アソシエーションの確立を要求してください。

KFCA13277-I

mmm 下位層から異常終了を受信しました。（aa....aa）　受信種別＝bb....bb　切断理由コード＝cc....cc

mmm：NET識別子

aa....aa：アソシエーション名（NET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：異常検出者名（保守情報）

cc....cc：切断理由コード（保守情報）

(Ｓ)アソシエーションを解放します。

KFCA13278-I

mmm 相手システムから確立拒否を受信しました。（aa....aa）　確立結果＝bb....bb（cc....cc）

確立理由診断コード＝dd....dd　折衝結果＝ee....ee

mmm：NET識別子

aa....aa：アソシエーション名（NET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：アソシエーションの確立結果

Nothing：なし

REJECTED_TRANSIENT：一時的拒否

REJECTED_PERMANENT：永続的拒否

cc....cc：アソシエーションの確立結果コード（保守情報）

dd....dd：確立理由診断コード（保守情報）

ee....ee：プレゼンテーションコンテキスト識別子の折衝結果

ACCEPTED：受諾

Nothing：なし

REJECTED_PROVIDER：提供者拒否

REJECTED_USER：利用者拒否

(Ｓ)アソシエーションを解放します。

KFCA13281-I

mmm ダミー発呼処理を開始します。（aa....aa）

mmm：MCF識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

(Ｓ)アソシエーション名に対応するアソシエーションに対して，ダミー発呼処理を開始します。

KFCA13282-I

mmm ダミー発呼処理を終了します。（aa....aa）　結果＝ss....ss

mmm：MCF識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

ss....ss：ダミー発呼の処理結果

DATAERR：ダミー発呼要求に対して，相手システムから不正データを受信しました。

NOBUFFER：ダミー発呼用バッファの確保に失敗しました。

PROTERR：プロトコル違反またはシーケンス不正を検出しました。

RTYOVER：ダミー発呼要求がリトライアウトしました。

SUCCESS：ダミー発呼要求に対して，相手システムから確立拒否を受信しました。

(Ｓ)アソシエーション名に対応するアソシエーションへの，ダミー発呼処理を終了します。

(Ｏ)処理結果がSUCCESS以外の場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕処理結果に応じて，次の対策をしてください。

DATAERR：保守員に連絡してください。

NOBUFFER：ダミー発呼用バッファのバッファグループ番号に対するバッファの面数を見直してください。

PROTERR：保守員に連絡してください。

RTYOVER：相手システムまたはネットワークの障害が回復していないと考えられます。障害を回復させたあと，相手システムからアソシエーションを再確立してください。

KFCA13283-I

mmm 相手システムからダミー発呼を受信しました。（aa....aa）

mmm：MCF識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

(Ｓ)アソシエーションを解放します。

KFCA13284-I

mmm 着信保留切替え処理を行います。（aa....aa）

mmm：MCF識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

(Ｓ)アソシエーション名に対応するアソシエーションに対して，着信保留切り替え処理をします。

KFCA13285-I

mmm 既存アソシエーションを強制解放します。（aa....aa）　理由＝ss....ss

既存のアソシエーションに対して受信した確立要求を保留し，既存のアソシエーションを強制解放します。

mmm：MCF識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

ss....ss：強制解放の理由

CHANGE：着信保留切り替え処理をしました。

REPLACE：新規確立要求を受信しました。

(Ｓ)着信保留切り替え処理で，既存のアソシエーションを強制解放します。

KFCA13400-I

mmm　コネクションが確立しました。

コネクション名＝aa....aa

コネクション名で示す相手システムとのコネクションが確立しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA13401-W

mmm　コネクションで通信障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　原因コード＝bb....bb

詳細エラー情報＝cc....cc　理由コード＝ee....ee

相手システムとのコネクション上で通信障害が発生しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：原因コード（保守情報）

cc....cc：詳細エラー情報（通信管理の詳細エラー情報）

ee....ee：理由コード（通信管理の詳細コード，または切断理由コード）

(Ｓ)このコネクションの回復動作をします。

KFCA13402-I

mmm　コネクションが解放されました。

コネクション名＝aa....aa

相手システムとのコネクションが解放されました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA13403-I

mmm　通信障害の回復動作を行います。

コネクション名＝aa....aa

通信障害発生後，リトライ可能と判断し，その回復動作をします。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA13404-E

mmm　コネクションを閉塞します。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

回復できない障害が発生したので，コネクションを閉塞します。該当する論理端末は使用できません。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)コネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA13409-W

mmm　送信メッセージを破棄しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

出力通番＝cc....cc　理由コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：出力通番

dd....dd：理由コード

00000001：入力通番不一致

00000002：コネクション障害

(Ｓ)このメッセージを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードによって障害となった原因を取り除いてください。

KFCA13410-W

mmm　受信メッセージを破棄しました。

コネクション名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：理由コード

00000001：終了準備処理中

00000002：受信バッファオーバフロー

00000003：エラーイベント未定義

(Ｓ)このメッセージを破棄します。理由コードが受信バッファオーバフローのときは，このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードによって障害となった原因を取り除いてください。

KFCA13411-E

mmm　内部関数処理中に論理エラーが発生しました。

内部関数名＝aa....aa　リターンコード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：内部関数名

bb....bb：リターンコード

(Ｓ)このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA13412-E

mmm　内部関数処理中にリソース不足が発生しました。

内部関数名＝aa....aa　リターンコード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：内部関数名

bb....bb：リターンコード

(Ｓ)このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA13413-E

mmm　TP1/NET/HDLCで未サポート機能が要求されました。

コネクション名＝aa....aa　要因コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：要因コード

00000001：sendrecv関数発行

00000002：reply関数発行

00000003：send（ESI），またはsend（SYN）関数発行

(Ｓ)このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA13414-E

mmm　初期化処理中に障害が発生したため当該コネクションを無効化しました。

コネクション名＝aa....aa　障害コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：障害コード

(Ｓ)このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA13415-E

mmm　コネクション自動起動処理中に障害が発生したため自動起動を中止します。

コネクション名＝aa....aa　障害コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：障害コード

(Ｓ)このコネクションの自動起動処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。mcftactcnコマンドを入力して，コネクションを起動してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA13416-E

mmm　グループバッファの取得に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa

バッファグループ番号＝bb....bb　障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：バッファグループ番号

cc....cc：障害コード

(Ｓ)このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA13418-I

mmm　論理端末を閉塞しました。

コネクション名＝aa....aa

論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

KFCA13419-I

mmm　論理端末を閉塞解除しました。

コネクション名＝aa....aa

論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

KFCA13421-W

mmm　論理端末自動起動指定のため運用コマンドは受け付けられません。コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

コマンド名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：コマンド名

mcftactle：論理端末閉塞解除要求

mcftdctle：論理端末閉塞要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA13422-W

mmm　コネクションが未確立のため運用コマンドは受け付けられません。コネクション名＝aa....aa　コマンド名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：コマンド名

mcftdctcn：コネクション解放要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA13423-W

mmm　コネクションが確立済みのため運用コマンドは受け付けられません。コネクション名＝aa....aa　コマンド名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA13424-W

mmm　コネクション確立処理中のため運用コマンドは受け付けられません。コネクション名＝aa....aa　コマンド名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

mcftdctcn：コネクション解放要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA13425-W

mmm　コネクション解放処理中のため運用コマンドは受け付けられません。コネクション名＝aa....aa　コマンド名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

mcftdctcn：コネクション解放要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA13426-W

mmm　論理端末が閉塞済みのため運用コマンドは受け付けられません。コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

コマンド名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：コマンド名

mcftdctle：論理端末閉塞要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA13427-W

mmm　論理端末が閉塞解除済みのため運用コマンドは受け付けられません。コネクション名＝aa....aa　

論理端末名称＝bb....bb

コマンド名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：コマンド名

mcftactle：論理端末閉塞解除要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA13428-E

mmm　グループバッファの解放に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa

バッファアドレス＝bb....bb

障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：バッファアドレス

cc....cc：障害コード

(Ｓ)このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA13500-I

mmm　コネクション（aa....aa）を確立しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA13501-I

mmm　コネクション（aa....aa）を解放しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｏ)再度コネクションを確立したい場合は，運用コマンドmcftactcnを実行してください。

KFCA13502-E

mmm　コネクション（aa....aa）に障害が発生しました。

理由コード＝（bb....bb，cc....cc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：理由コード1

cc....cc：理由コード2

理由コード一覧を表に示します。

理由コード1が00000001の場合

理由コード2

発生条件

00000001

メッセージ入力障害

（発生個所：論理端末）

00000002

送信メッセージ取得障害

（発生個所：論理端末）

00000003

メッセージ送信完了処理障害

（発生個所：論理端末）

00000004

mcftdctleによる論理端末閉塞

（発生個所：論理端末）

00000005

バッファ取得失敗

（発生個所：論理端末）

00000006

mcftdctcnによる強制解放

（発生個所：コネクション/サブコネクション）

00000007

論理端末障害によるコネクション強制解放

（発生個所：コネクション）

00000008

UAPへの同期リターン失敗

（発生個所：論理端末）

理由コード1が00000002の場合

理由コード2

発生条件

00000000

下位層障害

（発生個所：コネクション/論理端末/サブコネクション）

00000001

タイムアウト発生

（発生個所：コネクション/論理端末）

00000002

受信拒否送受信による論理端末閉塞

（発生個所：論理端末）

00000003

送信中断受信による論理端末閉塞

（発生個所：論理端末）

00000004

UAP異常受信による論理端末閉塞

（発生個所：論理端末）

理由コード1が00000003の場合

理由コード2

発生条件

詳細リターンコード

ユーザ（メッセージ編集UOC）検出障害

（発生個所：コネクション/論理端末）

理由コード1が00000004の場合

理由コード2

発生条件

00000000

エラー送信による論理端末閉塞

（発生個所：論理端末）

00000001

UAP送信メッセージ編集失敗による論理端末閉塞

（発生個所：論理端末）

00000002

UAP異常またはアプリケーション型不正による論理端末閉塞

（発生個所：論理端末）

00000003

前提バージョン不一致による論理端末閉塞

（発生個所：論理端末）

00000004

応答監視タイムアウトによる論理端末閉塞

（発生個所：論理端末）

理由コード1が上記以外の場合，上記以外の障害が発生しています。

(Ｓ)このコネクションを解放します。

(Ｏ)理由コード一覧に示した障害要因を取り除いてください。障害要因不明の場合，このメッセージ出力以前に出力されているメッセージの処置を実施してください。

〔対策〕理由コード一覧に示した障害要因を取り除いてください。障害要因が不明の場合，このメッセージ出力以前に出力されているメッセージの処置を実施してください。

KFCA13503-E

mmm　障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　AT番号＝bb....bb

論理端末＝（cc....cc，ddd）

理由コード＝（ee....ee，ff....ff）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：AT番号

AT番号が確定しない場合は********を出力

cc....cc：論理端末名称

ddd：論理端末のタイプ

req：request

rep：reply

rcv：receive

snd：send

ee....ee：理由コード1

ff....ff：理由コード2（KFCA13502-Eの理由コード一覧参照）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コード一覧に示した障害要因を取り除いてください。障害要因が不明の場合，このメッセージ出力以前に出力されているメッセージの処置を実施してください。

KFCA13504-E

mmm サブコネクションに障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa(bb....bb)理由コード＝(cc....cc,dd....dd)

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：サブコネクション名

cc....cc：理由コード1

dd....dd：理由コード2（KFCA13502-Eの理由コード一覧参照）

(Ｓ)サブコネクションを解放します。

(Ｏ)理由コード一覧に示した障害要因を取り除いてください。障害要因不明の場合，このメッセージ出力以前に出力されているメッセージの処置を実施してください。

KFCA13506-E

mmm　メッセージの受信に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa　AT番号＝bb....bb

論理端末＝（cc....cc，ddd）　理由コード＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：AT番号

AT番号が確定しない場合は********を出力

cc....cc：論理端末名称

ddd：論理端末のタイプ

req：request

rep：reply

rcv：receive

ee....ee：理由コード

00000001：入力メッセージ編集UOCエラー，UAP起動失敗，またはエラーイベント起動失敗が発生しました。

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA106XXのメッセージの処置を実施してください。

00000002：相手システムがメッセージの送信を中断しました。

相手システムがメッセージの送信を中断した原因を調査してください。

00000003：NIF-REJECTを受信，またはNIF-REJECTを送信しました。

このメッセージ出力以前に出力されている次のメッセージの処置を実施してください。

KFCA13569-E

KFCA13572-E

00000004：論理端末閉塞のため，メッセージが受信できませんでした。

mcftactleコマンドを実行して論理端末を閉塞解除してください。

00000005：終了準備中のため，メッセージの受信を拒否しました。

終了するのを待ち再度起動してください。

00000006：内部処理で障害が発生しました。

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA13547-Eメッセージの処置を実施してください。

10000001：相手システムからUAP異常を受信しました。

相手システムがUAP異常を送信した原因を調査してください。

10000002：ERREVT1，ERREVT2を起動しようとしましたが未定義のため，受信を拒否しました。

MCFアプリケーション定義を見直し，障害となった要因を取り除き，再度実行してください。

10000003：応答監視タイムアウトが発生しました。

UAPからの応答メッセージが監視時間内に受け付けられない要因を取り除いたあと，再度実行してください。

20000001：UAPからエラー送信が要求されたため，受信を拒否しました。

エラー送信要因を調査し，障害となった要因を取り除き，再度実行してください。

20000002：UAPが異常終了しました。

UAPが障害となった要因を取り除き，再度実行してください。

20000003：UAPの設定したメッセージの形式が不正なため，受信を拒否しました。

UAPが障害となった要因を取り除き，再度実行してください。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コードに従って対策してください。

KFCA13508-E

mmm　メッセージ送信を中断しました。

コネクション名＝aa....aa　AT番号＝bb....bb

論理端末＝（cc....cc，ddd）　理由コード＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：AT番号

AT番号が確定しない場合は********を出力

cc....cc：論理端末名称

ddd：論理端末のタイプ

req：request

rep：reply

rcv：receive

snd：send

ee....ee：理由コード

00000001：コネクションが切断されました。

mcftactcnコマンドを実行してコネクションを確立してください。

00000002：mcftdctleコマンドによって，メッセージ送信を中断しました。

mcftactleコマンドを実行して論理端末を閉塞解除してください。

00000003：NIF-REJECTを受信，またはNIF-REJECTを送信しました。

このメッセージ出力以前に出力されている次のメッセージの処置を実施してください。

KFCA13569-E

KFCA13572-E

00000004：相手システムによってメッセージの受信を拒否されました。

相手システムがメッセージの受信を拒否した理由を調査してください。

00000005：内部処理で障害が発生しました。

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA13547-Eメッセージの処置を実施してください。

00000006：出力メッセージ編集UOC障害，メッセージ出力障害，またはメッセージ送信完了障害が発生しました。

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA106XX，またはKFCA11XXXのメッセージの処置を実施してください。

00000007：送信バッファの取得に失敗しました。

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA106XXのメッセージの処置を実施してください。

10000001：UAPが異常終了しました。

UAPが異常終了した要因を取り除いたあと，再度実行してください。

10000002：前提バージョンが不一致です。

前提バージョンを合わせたあと，再度実行してください。

10000003：応答監視タイムアウトが発生しました。

UAPからの応答メッセージが監視時間内に受け付けられない要因を取り除いたあと，再度実行してください。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コードに従って対策してください。

KFCA13509-E

mmm　メッセージの再送ができませんでした。

コネクション名＝aa....aa　AT番号＝bb....bb

論理端末＝（cc....cc，ddd）　理由コード＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：AT番号

AT番号が確定しない場合は********を出力

cc....cc：論理端末名称

ddd：論理端末のタイプ

req：request

rep：reply

snd：send

ee....ee：理由コード

00000001：システム共用メモリが不足しています。

MCF通信プロセスが動作できるメモリを確保してください。

00000002：メッセージ出力障害が発生しました。

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA106XXのメッセージの処置を実施してください。

00000003：メッセージ送信完了障害が発生しました。

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA11XXXのメッセージの処置を実施してください。

00000004：出力メッセージの割り当てがメモリになっています。

00000005：ディスク障害によってディスクキューをメモリキューで代用中です。

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA11XXXのメッセージの処置を実施してください。

00000006：出力メッセージ編集UOCで障害が発生しました。

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA106XXのメッセージの処置を実施してください。

00000007：送信バッファの取得に失敗しました。

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA106XXのメッセージの処置を実施してください。

00000008：キューファイルが入出力エラー，またはメモリ不足のため再送できません。または，対象メッセージが消滅しました。

キューファイルが入出力エラー，またはメモリ不足の場合，このメッセージ出力以前に出力されているKFCA11XXXのメッセージの処置を実施してください。対象メッセージが消滅した場合，メッセージが消滅した理由を調査したあと，必要に応じて再送を実施してください。

00000009：対象メッセージなし，または対象メッセージが削除されました。

メッセージが消滅した理由を調査したあと，必要に応じて再送を実施してください。

10000001：UAPが異常終了しました。

UAPが異常終了した要因を取り除いたあと，再度実行してください。

10000003：応答監視タイムアウトが発生しました。

UAPからの応答メッセージが監視時間内に受け付けられない要因を取り除いたあと，再度実行してください。

ffffffff：MCF内部処理で障害が発生しました。

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA13547-Eメッセージの処置を実施してください。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コードに従って対策してください。

KFCA13510-E

mmm　再送メッセージの受信に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa　AT番号＝bb....bb

論理端末＝（cc....cc，ddd）　理由コード＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：AT番号

AT番号が確定しない場合は********を出力

cc....cc：論理端末名称

ddd：論理端末のタイプ

req：request

ee....ee：理由コード

KFCA13506-Eの理由コードを参照してください。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

KFCA13512-I

mmm　コネクション（aa....aa）の論理端末（bb....bb，ccc）を閉塞しました。　AT番号＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

req：request

rep：reply

rcv：receive

snd：send

dd....dd：AT番号

AT番号が確定しない場合は********を出力

(Ｏ)論理端末を閉塞解除する場合，運用コマンドmcftactleを実行してください。

KFCA13513-I

mmm　コネクション（aa....aa）の論理端末（bb....bb，ccc）を閉塞解除しました。　AT番号＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

req：request

rep：reply

rcv：receive

snd：send

dd....dd：AT番号

AT番号が確定しない場合は********を出力

KFCA13514-I

mmm　サブコネクションを確立しました。

コネクション名＝aa....aa(bb....bb)

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：サブコネクション名

KFCA13518-E

mmm　ローカルメモリ不足によってバッファ取得に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa　バッファ種別＝bbbb

理由コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bbbb：バッファ種別（保守情報）

cc....cc：理由コード（保守情報）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信プロセスが動作できるメモリを確保してください。

KFCA13519-E

mmm　障害が発生したためイニシャライズ処理を打ち切りました。障害コード＝a　内部状態＝（bb....bb，cc....cc）

mmm：MCF識別子

a：障害コード

障害コード一覧を表に示します。

bb....bb：保守情報

cc....cc：保守情報

(Ｓ)イニシャライズ処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コード一覧を見て対策してください。

障害

コード

意味

対策

1

ローカルメモリ不足

MCF通信プロセスで動作できるメモリを確保してください。

2

システム共用メモリ不足

3

上記以外の障害が発生

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA11XXX，またはKFCA13547-Eのメッセージの処置を実施してください。

KFCA13520-E

mmm　メモリ不足によってイニシャライズ処理を打ち切りました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)イニシャライズ処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信プロセスが動作できるメモリを確保してください。

KFCA13521-E

mmm　コマンド応答障害を検出しました。

名称＝aa....aa（bb....bb）　コマンド名称＝cc....cc

障害コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名，または論理端末名称

bb....bb：サブコネクション名

運用コマンド（mcftactcn，mcftdctcn）に-uオプションを指定したときだけ表示されます。運用コマンド（mcftactcn，mcftdctcn）の-uオプションを省略した場合は（bb....bb）は表示されません。

cc....cc：コマンド名称

（mcftactcn，mcftactle，mcftdctle，mcftdctcn）

dd....dd：障害コード

-10207：ローカルメモリが不足しています。

MCF通信プロセスが動作できるメモリを確保してください。

-10247：メモリが不足しています。

MCF通信プロセスが動作できるメモリを確保してください。

(Ｓ)処理を続行します。コマンドはタイムアウトでエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コードに従って対策してください。

KFCA13522-E

mmm　入力したアプリケーションの型が不正なため起動できません。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

アプリケーション＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

req：request

rep：reply

rcv：receive

dd....dd：アプリケーション名

ee....ee：アプリケーションの型

00000000：ans

00000001：noans

00000002：cont

上記以外：不定

(Ｓ)論理端末を閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFアプリケーション定義と論理端末の型を見直し，修正後，再度実行してください。次に示す論理端末の型と入力メッセージに対して起動できるアプリケーションの型の組み合わせに従って，見直しを実施してください。

論理端末の型

出力メッセージ発行元アプリケーション

入力メッセージに対して起動できるアプリケーションの型

アプリケーションの型

UAPインタフェース

request

任意

SEND

noans

RESEND

ans

EXECAP

ans

noans

noans

cont

cont

receive

−

noans

（凡例）−：該当しません。

KFCA13523-E

mmm　UOCがエラーリターンしました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

UOC種別＝dd....dd　保守コード＝（e，ff....ff）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

req：request

rcv：receive

dd....dd：UOC種別

getrsts：仕掛り状態連絡処理UOC

e：エラー識別

L：論理端末を閉塞する障害

C：コネクションを解放する障害

ff....ff：障害コード（UOC詳細リターンコード）

0，または-19000〜-19999

(Ｓ)エラー識別ごとに次に示す処理を行います。

L：論理端末が閉塞解除している場合，論理端末を閉塞します。また，閉塞解除処理中の場合，論理端末の閉塞解除処理を中断します。

C：コネクションが確立している場合，コネクションを解放します。また，確立処理中の場合，コネクション確立処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UOC詳細リターンコードに示した障害要因を取り除いてください。

KFCA13525-W

mmm バッファグループ定義-gオプションのcountオペランドとextendオペランドの合計値が不足している可能性があります。

バッファグループ番号＝aa....aa 合計値＝bb....bb 算出値＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：バッファグループ番号

bb....bb：合計値（バッファ数と拡張バッファ数の合計）

cc....cc：算出値

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義を見直し，運用に問題がある場合は，次に示すどちらかの対策をしてください。

バッファグループ定義（mcftbuf）の-gオプションのcountオペランドまたはextendオペランドに，算出値以上の値を指定してください。

コネクション定義または論理端末定義を減らしてください。定義を減らせない場合は，コネクション定義または論理端末定義を複数のMCF通信構成定義に分割してください。

KFCA13530-E

mmm　コマンド（aa....aa）を無視しました。

名称＝bb....bb（cc....cc）　理由コード＝dd....dd　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

（mcftactcn，mcftactle，mcftdctle，mcftdctcn）

bb....bb：コネクション名，または論理端末名称

cc....cc：サブコネクション名

運用コマンド（mcftactcn，mcftdctcn）に-uオプションを指定したときだけ表示されます。運用コマンド（mcftactcn，mcftdctcn）の-uオプションを省略した場合は，（cc....cc）は表示されません。

dd....dd：コマンドを無視した理由

CN_DCT：コネクションは未確立です。

CN_ACT/B：コネクションは確立処理中です。

CN_ACT：コネクションは確立済みです。

CN_DCT/B：コネクションは解放処理中です。

LE_DCT：論理端末は閉塞しています。

LE_ACT/B：論理端末は閉塞解除処理中です。

LE_ACT：論理端末は閉塞解除しています。

LE_DCT/B：論理端末は閉塞処理中です。

SC_DCT：サブコネクションは未確立です。

SC_ACT/B：サブコネクションは確立処理中です。

SC_ACT：サブコネクションは確立済みです。

SC_DCT/B：サブコネクションは解放処理中です。

PARTNER_DCT：相手システムで，障害が回復されていません。

MSG_RESEND：メッセージ再送処理中です。

NO_USE：未使用の論理端末です。

CMD_BUSY：コマンド処理実行中です。

STOPPING：終了準備処理中です。

NEED(-f)：-fオプションが省略しています。

FAIL_SEARCH：指定の名称の検索に失敗しました。

CN_PASI：コネクションは確立要求の受け付け待ち中です。

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13531-E

mmm　コマンド(aa....aa)が失敗しました。

名称＝bb....bb（cc....cc）　理由コード＝dd....dd　　（Ｅ＋Ｌ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

（mcftactcn，mcftactle，mcftdctle，mcftdctcn）

bb....bb：コネクション名，または論理端末名称

cc....cc：サブコネクション名

運用コマンド（mcftactcn，mcftdctcn）に-uオプションを指定したときだけ表示されます。運用コマンド（mcftactcn，mcftdctcn）の-uオプションを省略した場合は，（cc....cc）は表示されません。

dd....dd：保守情報

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)このメッセージ出力以前に出力されているメッセージの要因を取り除いて再度実行してください。

KFCA13547-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。処理を続行します。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝(bb....bb,ccc)

内部状態＝(dd....dd,ee....ee)

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合は********を出力

bb....bb：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合は********を出力

ccc：論理端末のタイプ

論理端末のタイプが確定しない場合は***を出力

req：request

rep：reply

rcv：receive

snd：send

dd....dd：論理矛盾コード（保守情報）

ee....ee：障害コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA13549-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

内部状態＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合は********を出力

bb....bb：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合は********を出力

ccc：論理端末のタイプ

論理端末のタイプが確定しない場合は***を出力

req：request

rep：reply

rcv：receive

snd：send

dd....dd：論理矛盾コード（保守情報）

ee....ee：障害コード（保守情報）

(Ｓ)MCFを異常終了します。

(Ｏ)保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA13550-I

mmm　NIFアソシエーション（aa....aa）を確立しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

KFCA13551-I

mmm　NIFアソシエーション（aa....aa）を解放しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

KFCA13552-I

mmm　NIFアソシエーション（aa....aa）が解放されました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

KFCA13553-I

mmm　NIFアソシエーションの確立再試行回数値を超えました。

NIFアソシエーション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

(Ｓ)確立再試行処理を終了します。

(Ｏ)このメッセージ出力以前，またはKFCA13554-Iメッセージ出力以前に出力されているメッセージの処置を実施してください。

KFCA13554-I

mmm　NIFアソシエーションの確立再試行を開始します。

NIFアソシエーション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

(Ｓ)確立再試行処理を開始します。

KFCA13569-E

mmm　相手システムへNIF_REJECTを送信しました。

NIFアソシエーション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

AT番号＝cc....cc　保守コード＝（d，ee，ff）

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

bb....bb：論理端末名称

論理端末名称が確定できない場合は********を出力

cc....cc：AT番号

AT番号が確定できない場合は********を出力

d：エラー識別（保守情報）

T：タイムアウト

B：一方送信メッセージNIF通番不正，問い合わせメッセージNIF通番不正

R：応答メッセージNIF通番不正

N：不定

ee：プロブレム種別（保守情報）

ff：障害コード（保守情報）

プロブレム種別

プロブレム種別の意味

障害コード

障害コードの意味

00

General Problem

00

Unrecognized MPDU

01

Mistyped MPDU

64

Time Out

65

Abort Report

01

Invoke Problem

01

Unrecognized Operation

02

Mistyped Argument

03

Resource Limitation

04

Mismatched Sequence

02

Return Result Problem

00

Unrecognized Invocation

02

Mistyped Result

04

Mistyped Parameter

03

Return Error Problem

00

Unrecognized Invocation

02

Unrecognized Error

04

Mistyped Parameter

上記以外

不定

上記以外

不定

(Ｓ)AT（エージェント）を閉塞します。

(Ｏ)エラー識別ごとに次に示す対策をしてください。

T：MCF通信構成定義（mcftalccn）のタイマ値，または通信相手システムのタイマ値を修正してください。

B：相手システムのATが閉塞している場合は，相手システムのATを閉塞解除してください。

R：mcftactleコマンドを実行して論理端末を閉塞解除してください。

N：保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA13570-E

mmm　相手システムから不正なデータを受信しました。

NIFアソシエーション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

AT番号＝cc....cc　保守コード＝（dd，ee....ee，ff....ff，gg....gg）

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

bb....bb：論理端末名称

（MCF通信構成定義（mcftalcle）の端末名称）論理端末名称が確定しない場合は********を出力

cc....cc：AT番号

AT番号が確定しない場合は********を出力

dd：保守情報

ee....ee：保守情報

ff....ff：保守情報

gg....gg：保守情報

(Ｓ)NIFアソシエーションの解放，またはAT（エージェント）を閉塞します。

(Ｏ)保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA13571-E

mmm　相手システムからaa....aaを受信しました。

NIFアソシエーション名＝bb....bb

保守コード＝（cc....cc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスプリミティブ

NIF_ABORT：NIFアソシエーション層強制解放

A_ABORT：アソシエーション層利用者強制解放

A_P_ABORT：アソシエーション層提供者強制解放

bb....bb：NIFアソシエーション名（コネクション名）

cc....cc：中断元コード（保守情報）

00000000：Provider

00000001：User

上記以外：不定

dd....dd：サービスプリミティブごとに次のコードを表示します。

NIF_ABORT：アボート理由コード（保守情報）

00000000：User Problem

00000001：Local System Problem

00000002：Invalid Parameter

00000003：Temporary Problem

00000004：Protocol Error

00000040：Time Out

上記以外：不定

上記以外：詳細エラーコード（XNFの切断理由コード）

XNFの切断理由コードは，マニュアル「通信管理 XNF/S-E2 解説・運用編」を参照してください。

(Ｓ)NIFアソシエーションを解放します。

(Ｏ)サービスプリミティブごとに次に示す対策をしてください。

NIF_ABORT：OpenTP1管理者に連絡してください。

上記以外：XNFの切断理由コードに従って対策してください。

〔対策〕相手システムで発生している障害を回復してください。障害原因がわからない場合，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA13572-E

mmm　相手システムからNIF_REJECTを受信しました。

NIFアソシエーション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

AT番号＝cc....cc　保守コード＝（d，ee，ff）

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

bb....bb：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合は********を出力

cc....cc：AT番号

AT番号が確定しない場合は********を出力

d：エラー識別

T：タイムアウト

B：一方送信メッセージNIF通番不正

問い合わせメッセージNIF通番不正

R：応答メッセージNIF通番不正

N：不定

ee：プロブレム種別（保守情報）

ff：障害コード（保守情報）

KFCA13569-Eを参照してください。

(Ｓ)NIFアソシエーションの解放，またはAT（エージェント）を閉塞します。

(Ｏ)エラー識別ごとに次に示す対策をしてください。

T：MCF通信構成定義（mcftalccn）のタイマ値，または通信相手システムのタイマ値を修正してください。

B：mcftactleコマンドを実行して論理端末を閉塞解除してください。

R：相手システムのATが閉塞している場合は，相手システムのATを閉塞解除してください。

N：保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA13573-E

mmm　NIFプロトコル処理でプロトコル違反を検知しました。

NIFアソシエーション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

AT番号＝cc....cc　保守コード＝（ddd，ee....ee，ff....ff）

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

bb....bb：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合は********を出力

cc....cc：AT番号

AT番号が確定しない場合は********を出力

ddd：保守情報

ee....ee：保守情報

ff....ff：保守情報

(Ｓ)NIFアソシエーションを解放します。

(Ｏ)保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA13574-E

mmm　プロトコル処理で内部矛盾を検知しました。

NIFアソシエーション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

AT番号＝cc....cc　保守コード＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

NIFアソシエーション名が確定しない場合は********を出力

bb....bb：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合は********を出力

cc....cc：AT番号

AT番号が確定しない場合は********を出力

dd....dd：保守情報

ee....ee：保守情報

(Ｓ)処理を続行，MCFを異常終了，またはNIFアソシエーションを解放します。

(Ｏ)保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA13575-E

mmm　プロトコル処理でローカルメモリ不足を検知しました。

NIFアソシエーション名＝aa....aa　保守コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

NIFアソシエーション名が確定しない場合は********を出力

bb....bb：保守情報

(Ｓ)処理を続行，またはNIFアソシエーションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信プロセスが動作できるメモリを確保してください。

KFCA13576-E

mmm　プロトコル処理で送信バッファ不足を検知しました。

NIFアソシエーション名＝aa....aa　保守コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

NIFアソシエーション名が確定しない場合は********を出力

bb....bb：保守情報

(Ｓ)NIFアソシエーションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕送信バッファのバッファグループ番号（mcftalccn定義コマンドの-gオプションのsndbufオペランドで指定）に対応するバッファグループ定義のバッファ数（mcftbuf定義コマンドの-gオプションのcountオペランドで指定）が必要なバッファ数を満たしているか見直してください。

KFCA13577-E

mmm　プロトコル処理で受信バッファ不足を検知しました。

NIFアソシエーション名＝aa....aa　保守コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

NIFアソシエーション名が確定しない場合は********を出力

bb....bb：保守情報

(Ｓ)NIFアソシエーションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕受信バッファのバッファグループ番号（mcftalccn定義コマンドの-gオプションのrcvbufオペランドで指定）に対応するバッファグループ定義のバッファ数（mcftbuf定義コマンドの-gオプションのcountオペランドで指定）が必要なバッファ数を満たしているか見直してください。

KFCA13578-E

mmm　プロトコル処理で共用メモリ不足を検知しました。

NIFアソシエーション名＝aa....aa　保守コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

NIFアソシエーション名が確定しない場合は********を出力

bb....bb：保守情報

(Ｓ)NIFアソシエーションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信プロセスが動作できるメモリを確保してください。

KFCA13579-E

mmm　NIFアソシエーション（aa....aa）の確立に失敗しました。

理由コード＝bb....bb　cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

NIFアソシエーション名が確定しない場合は********を出力

bb....bb：理由コード

cc....cc：保守情報

保守情報1，保守情報2の順に出力されます。

理由コードによっては保守情報が出力されないことがあります。

理由コードの意味と保守情報の内容を次に示します。

00000001：通信相手システムのPSAPアドレスが不一致となりました。

保守情報1：MCF通信構成定義（mcftalccn，mcftalcsc）の，相手システムPSAPアドレス。

保守情報2：相手システムが設定してきた，相手システムPSAPアドレス。

00000002：通信相手システムのSLバージョンが不一致となりました。

保守情報1：自システムのSLバージョン。

保守情報2：相手システムが設定してきた，SLバージョン。

00000003：通信相手システムの通番機能が使用されていません。

保守情報は出力しません。

00000004：通信相手システムの通番問い合わせ機能が使用されていません。

保守情報は出力しません。

00000005：通信相手システムのNIF通番最大値が指定されていません。

保守情報は出力しません。

00000006：通信相手システムのシステムIDが不一致となりました。

保守情報1：MCF通信構成定義（mcftalccn）の，相手システムID。

保守情報2：相手システムが設定してきた，相手システムID。

00000007：通信できるATがありません。

保守情報は出力しません。

00000008：NIFアソシエーション確立要求時に，送信バッファ数または送信バッファサイズ不足が発生しました。

保守情報は出力しません。

0000000a：未定義の相手システムから確立要求を受け付けました。

保守情報1：相手システムが設定してきた，自システムPSAPアドレス。

保守情報2：相手システムが設定してきた，相手システムPSAPアドレス。

(Ｓ)NIFアソシエーションの確立処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

〈理由コードが，00000001，00000006，0000000aの場合〉

MCF通信構成定義，および相手システムを見直し，再度実行してください。

〈理由コードが，00000002，00000003，00000004，00000005，00000007の場合〉

相手システムを見直し，再度実行してください。

〈理由コードが，00000008の場合〉

送信バッファのバッファ定義を見直し，再度実行してください。

KFCA13580-E

mmm　aaタイムアウトが発生しました。

NIFアソシエーション名＝bb....bb　論理端末名称＝cc....cc

AT番号＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa：タイマ種別

T1：正常処理監視タイマ

T2：ユーザ処理監視タイマ

T3：送達確認監視タイマ

T4：連続送信監視タイマ

T5：終了処理監視タイマ

bb....bb：NIFアソシエーション名（コネクション名）

cc....cc：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合は********を出力

dd....dd：AT番号

AT番号が確定しない場合は********を出力

(Ｓ)相手局に障害メッセージを送信し，このAT（エージェント）を閉塞，またはNIFアソシエーションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義（mcftalccn）のタイマ値，または通信相手システムのタイマ値を修正して，再度実行してください。

KFCA13581-E

mmm　下位層から通信エラーの報告を受けました。

NIFアソシエーション名＝aa....aa　リターンコード＝bb....bb

詳細コード＝（cc....cc，dd....dd）　保守コード＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

bb....bb：リターンコード（OSI通信管理のライブラリ関数のリターンコード）

cc....cc：OSI通信管理の詳細エラー情報

dd....dd：詳細エラーコード（XNFの切断理由コード）

詳細は，マニュアル「通信管理 XNF/S-E2 解説・運用編」を参照してください。

ee....ee：OSI通信管理のライブラリ関数名称（保守情報）

(Ｓ)NIFアソシエーションを解放します。

(Ｏ)詳細コードに従って対策してください。

KFCA13582-E

mmm　プロトコル処理で送信データ作成中に送信バッファサイズ値を超えました。　NIFアソシエーション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

(Ｓ)NIFアソシエーションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義（mcftbuf）のメッセージ送信用バッファサイズを大きくして，再度実行してください。

KFCA13583-E

mmm　相手システムから受信バッファサイズ値を超えるデータを受信しました。　NIFアソシエーション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

(Ｓ)NIFアソシエーションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義（mcftbuf）のメッセージ受信用バッファサイズを大きくして，再度実行してください。

KFCA13584-E

mmm　構成定義不正のためイニシャライズ処理を打ち切ります。

理由コード＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：MCFマネジャ定義（mcfmcomn）のMCFメッセージ回復用作業領域長が正しく指定されていません。または，共用メモリが不足しています。

00000002：MCF通信構成定義（mcftalcle）で，未支援の機能が指定されています。

00000003：MCF通信構成定義（mcftalccn）で，複数のコネクションが指定されています。

00000004：過着呼による障害検出機能を使用している（mcftpcmn -r errdetect）場合に，自システムのPSAPアドレス（mcftalccn定義コマンドの-nオプションで指定）と，相手システムのPSAPアドレス（mcftalccn定義コマンドの-qオプションで指定）の組み合わせが，ほかのmcftalccn定義コマンドで指定する値と重複しています。

(Ｓ)イニシャライズ処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードの内容に対応して処置してください。その後，再度実行してください。

KFCA13585-E

mmm　下位層からNIFアソシエーション確立失敗の報告を受けました。

NIFアソシエーション名＝aa....aa

詳細エラーコード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：NIFアソシエーション名（コネクション名）

bb....bb：詳細エラーコード（XNFの切断理由コード）

XNFの切断理由コードは，マニュアル「通信管理 XNF/S-E2 解説・運用編」を参照してください。

(Ｓ)NIFアソシエーションの確立処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕XNFの切断理由コードに従って対策を実施してください。障害要因がわからない場合，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA13586-E

mmm アソシエーション層障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa(bb....bb)

保守コード＝(c,ddd,ee....ee,ff....ff,gggggggg)

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：サブコネクション名

該当するコネクション下にMCF通信構成定義(mcftalcsc)を定義している場合，表示されます。MCF通信構成定義(mcftalcsc)を定義していない，またはサブコネクションが確定しない場合は，(bb....bb)は表示されません。

c：エラー識別

A：相手システムからA-ABORT受信

P：相手システムからA-P-ABORT受信

J：

発呼型コネクションの場合：相手システムから確立拒否受信

着呼型コネクションの場合：自システムからの確立拒否送信

R：XNFマクロエラー

T：アソシエーション確立監視時間タイムアウト

S：シーケンスエラー

ddd：マトリクス種別

acm：アソシエーション管理メインマトリクス

asc：アソシエーション管理マトリクス

ee....ee：マトリクスステータス（保守情報）

ff....ff：マトリクスイベント（保守情報）

gggggggg：障害情報

〈エラー識別がA，P，J（相手システムから確立拒否受信）の場合〉

詳細エラーコード（XNFの切断理由コード）

XNFの切断理由コードは，マニュアル「通信管理 XNF/S-E2 解説・運用編」を参照してください。

〈エラー識別がJ（自システムからの確立拒否送信）の場合〉

00000000

〈エラー識別がRの場合〉

XNFエラー情報（hh00iiii）

hh：OSI通信機能のライブラリ関数の識別

　01：ENABLE(xnf_enb)

　02：DISABLE(xnf_dis)

　03：SEND(xnf_snd)

　04：RECEIVE(xnf_rcv)

　05：CHECK(xnf_chk)

iiii：OSI通信機能の詳細エラー情報

詳細は，マニュアル「通信管理 XNF/S-E2 解説・運用編」を参照してください。

〈上記以外〉

不定

(Ｓ)アソシエーションが確立している場合，アソシエーションを解放します。

また，確立処理中の場合，アソシエーション確立処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラー識別ごとに次に示す処置を実施してください。

A，P，J（相手システムから確立拒否受信）：障害情報を基に相手システムの状況を調査し，障害要因を取り除いたあと，再度実行してください。障害要因がわからない場合，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

J（自システムからの確立拒否送信）：このメッセージの前にKFCA13590-Wメッセージが出力されている場合，再度コネクション確立要求を実行してください。

R：障害情報から原因を調査し，障害要因を取り除いたあと，再度実行してください。障害要因がわからない場合，保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

T：MCF通信構成定義(mcftalccn)の-vオプションのtim1オペランドで指定したタイマ値，および相手システムの状態を見直し，実行できる状態にしたあと，再度実行してください。

S：保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA13587-W

mmm イニシャライズ処理の内部関数でエラーが発生しました。処理を続行します。

関数情報=(aa....aa,bb....bb)

mmm：MCF識別子

aa....aa：関数名

bb....bb：エラー情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA13588-I

mmm 既存コネクションを強制解放します。

コネクション名＝aa....aa 理由＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID）

bb....bb：強制解放の理由

RSPOVER：過着呼による障害検出機能を使用してい場合に，確立状態にあるコネクションに対してコネクション確立要求を受け付けました。

(Ｓ)該当するコネクションを強制解放します。

KFCA13589-I

mmmリプレース処理を行います。

コネクション名＝aa....aa

このメッセージは，着呼型コネクションの自動受付開始機能（mcftpcmn -r autoonln），および過着呼による障害検出機能（mcftpcmn -r errdetect）を使用している場合に，確立状態にあるコネクションに対して，コネクション確立要求を受け付けたときに出力されます。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID）

(Ｓ)確立状態にあるコネクションを強制解放します。相手システムから新たなコネクション確立要求を受け付けた場合は，コネクションを切り替えます。

KFCA13590-W

mmm相手システムからの確立要求を拒否しました。

コネクション名＝aa....aa

このメッセージは，着呼型コネクションの自動受付開始機能（mcftpcmn -r autoonln）を使用しないで，過着呼による障害検出機能（mcftpcmn -r errdetect）を使用している場合に，確立状態にあるコネクションに対してコネクション確立要求を受け付けたときに出力されます。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID）

(Ｓ)確立状態にあるコネクションを強制解放します。相手システムから新たなコネクション確立要求を受け付けた場合は，コネクションを切り替えます。

(O)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕再度コネクションを確立する場合は，mcftactcnコマンドを実行してください。

KFCA13600-E

mmm 継続問い合わせ応答終了処理で障害が発生しました。

コマンド名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｏ)メッセージログを参照して対処してください。対処できない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージログを参照して対処してください。

KFCA13601-E

mmm 論理端末閉塞処理で障害が発生しました。

コマンド名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｏ)メッセージログを参照して対処してください。対処できない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージログを参照して対処してください。

KFCA13602-E

mmm 論理端末閉塞解除処理で障害が発生しました。

コマンド名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｏ)メッセージログを参照して対処してください。対処できない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージログを参照して対処してください。

KFCA13603-E

mmm コネクション解放要求処理中に障害が発生しました。

コマンド名称＝aa....aa　コネクション名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：コネクション名称

(Ｏ)メッセージログを参照して対処してください。対処できない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージログを参照して対処してください。

KFCA13604-E

mmm コネクション確立処理中に障害が発生しました。

コマンド名称＝aa....aa　コネクション名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：コネクション名称

(Ｏ)メッセージログを参照して対処してください。対処できない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージログを参照して対処してください。

KFCA13605-E

mmm 論理端末が継続問い合わせ応答のUAP実行中であるため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13606-E

mmm 論理端末が継続問い合わせ応答中でないため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13607-E

mmm 論理端末が継続問い合わせ応答中であるため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13608-E

mmm 論理端末が閉塞済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13609-E

mmm 論理端末が閉塞解除済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13610-E

mmm コネクション解放処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名称＝aa....aa　コネクション名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：コネクション名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13611-E

mmm コネクション未確立のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名称＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：コネクション名称，論理端末名称

mcftdctcn：コネクション名称

mcftactle：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13612-E

mmm コネクション確立済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名称＝aa....aa　コネクション名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：コネクション名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13613-E

mmm 論理端末の端末状態が閉塞解除済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13614-E

mmm 論理端末の端末状態が閉塞済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13615-E

mmm 論理端末のキュー状態が閉塞解除済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13616-E

mmm 論理端末のキュー状態が閉塞済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13619-E

mmm システム終了中のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名称＝aa....aa コネクション名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：コネクション名称

KFCA13620-E

mmm　IPCスレッド初期化で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001，00000002

：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001，99999999の場合〉

IPCスレッドプロセスを異常終了します。

〈理由コードが，00000002，99999990の場合〉

処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

〈理由コードが，00000001，00000002の場合〉

プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

〈理由コードが，99999990〜99999999の場合〉

保守員に連絡してください。

KFCA13621-E

mmm　内部イベント処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

(Ｓ)

〈理由コードが，99999990の場合〉

処理を続行します。

〈理由コードが，99999991の場合〉

次のイベントを処理します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13622-E

mmm　コネクション解放で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：マッピングサービスで障害が発生しました。

99999990：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

〈理由コードが，00000001の場合〉

プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

〈理由コードが，00000002の場合〉

保守コード2で表示されているのは，マッピングサービスのエラー詳細コードです。マニュアル「OpenTP1 プロトコル TPI/NET/XMAP3編」でエラーの要因を調べ，修正してください。

〈理由コードが，99999990の場合〉

保守員に連絡してください。

KFCA13623-E

mmm　イニシャライズ処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc

TP1/NET/XMAP3のイニシャライズ処理で障害が発生しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：共用メモリ不足が発生しました。

99999999：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002：共用メモリを十分に確保し，再度実行してください。

99999999：保守員に連絡してください。

KFCA13624-E

mmm　イベントの後処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

99999999：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

99999999：保守員に連絡してください。

KFCA13625-E

mmm　イベントの前処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

99999999：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

99999999：保守員に連絡してください。

KFCA13626-E

mmm　イベントの前処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

99999999：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

99999999：保守員に連絡してください。

KFCA13627-E

mmm　イベントの後処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

99999999：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

99999999：保守員に連絡してください。

KFCA13628-E

mmm　イニシャライズ処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

TP1/NET/XMAP3のイニシャライズ処理で障害が発生しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：共用メモリ不足が発生しました。

00000003：同一の論理端末名称が定義されています。

99999999：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002：共用メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000003：MCF通信構成定義を見直し，再度実行してください。

99999999：保守員に連絡してください。

KFCA13629-E

mmm　コネクション起動時に障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：共用メモリ不足が発生しました。

99999999：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：共用メモリを十分に確保し，再度実行してください。

99999999：保守員に連絡してください。

KFCA13630-E

mmm　コネクションの状態表示の処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：コマンドオプションの指定に誤りがあります。

99999999：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002：コマンド形式を確認し，再度実行してください。

99999999：保守員に連絡してください。

KFCA13631-E

mmm　コネクション確立リトライで障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001，99999999の場合〉

コネクションを閉塞します。

〈理由コードが，99999990の場合〉

処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13632-E

mmm　コネクション解放で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13633-E

mmm　コネクション確立で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：通信路切断が発生しました。

00000003：ホスト名の指定に誤りがありました。

00000004：指定されたホスト名が未登録です。

00000009：XMAP3で障害が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001，00000003，00000004，99999999の場合〉

コネクションを閉塞します。

〈理由コードが，00000002，00000009の場合〉

コネクションの確立リトライをします。

〈理由コードが，99999990の場合〉

処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002，00000009

：障害となった要因を取り除いてください。

00000003：コマンド形式を確認し，再度実行してください。

00000004：ホスト名を/etc/hostsに登録後，再度実行してください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13634-E

mmm　XMAP3クローズ処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：通信路切断が発生しました。

00000009：XMAP3で障害が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001，99999991の場合〉

次のイベントを処理します。

〈理由コードが，00000009の場合〉

コネクションの確立リトライをします。

〈理由コードが，99999990の場合〉

処理を続行します。

〈理由コードが，00000002，99999999の場合〉

コネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002，00000009

：障害となった要因を取り除いてください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13635-W

mmm　入力マッピング処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

マッピングサービスの障害コード

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードはマッピングサービスのエラー詳細コードを表示しています。マッピングサービスの障害コードについては，マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/XMAP3編」を参照し，エラー要因を修正してください。

KFCA13636-E

mmm　入力マッピング処理で障害が発生しました。入力メッセージを破棄します。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：受信バッファ長不足が発生しました。

00000003：受信バッファ数不足が発生しました。

00000004：マップ名長が不正，またはマップ名が設定されていません。

00000005：マッピングサービスで障害が発生しました。

00000006：アプリケーション名が不正です。

00000007：入力論理セグメントが不正です。

99999990：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：論理端末名称

(Ｓ)入力メッセージを破棄して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002：MCF通信構成定義のコネクション定義で，メッセージ受信用バッファ長に保守コード2で表示された値以上の値を設定して，再度実行してください。

00000003：MCF通信構成定義のコネクション定義で，メッセージ受信用バッファ数に十分な値を指定し，再度実行してください。

00000004：6文字以内のマップ名を設定し，再度実行してください。

00000005：保守コード2は，マッピングサービスのエラー詳細コードを表示しています。マッピングサービスの障害コードについては，マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/XMAP3編」を参照し，エラー要因を修正してください。

00000006：8文字以内のアプリケーション名を設定し，再度実行してください。

00000007：マップ定義のエンディアンをホストバイトオーダに合うように設定し，マップ生成からやり直してください。

99999990：保守員に連絡してください。

KFCA13637-E

mmm　イベントの前処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

99999999：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

99999999：保守員に連絡してください。

KFCA13638-E

mmm　イベントの後処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

99999999：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

99999999：保守員に連絡してください。

KFCA13639-E

mmm　メッセージ受信で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：通信路切断が発生しました。

00000003：受信バッファ長不足が発生しました。

00000004：入力が必要な項目のチェックで不正となりました。

00000005：継続問い合わせ応答中のNEXTアプリケーションの型がcont型以外です。

00000006：アプリケーション名の取得に失敗しました。

00000007：NEXTマップ名が不正です。

00000008：入力マッピングで障害が発生しました。

00000009：XMAP3で障害が発生しました。

99999990〜99999999：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001，00000003，00000005，00000008，99999998の場合〉

論理端末を閉塞します。

〈理由コードが，00000009の場合〉

コネクションの確立リトライをします。

〈理由コードが，00000004，00000006，00000007，99999990の場合〉

処理を続行します。

〈理由コードが，00000002，99999999の場合〉

コネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002，00000008，00000009：障害となった要因を取り除いてください。

00000003：MCF通信構成定義の受信バッファ長を大きくし，再度実行してください。

00000004：入力が必要な項目をすべて入力して，再度メッセージを入力してください。

00000005：継続問い合わせ応答中のNEXTアプリケーションの型をcont型にしてください。

00000006：正しいアプリケーション名を設定し，再度実行してください。

00000007：正しいNEXTマップ名を設定して，再度実行してください。

99999990〜99999999：保守員に連絡してください。

KFCA13640-E

mmm　残キューチェック処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

99999990〜99999999：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

〈理由コードが，99999998の場合〉

論理端末を閉塞します。

〈理由コードが，99999999の場合〉

コネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

99999990〜99999999：保守員に連絡してください。

KFCA13641-E

mmm　継続問い合わせ応答終了処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

〈理由コードが，99999990の場合〉

処理を続行します。

〈理由コードが，99999998の場合〉

論理端末を閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13642-E

mmm　問い合わせ応答終了処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

99999990〜99999999：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)論理端末を閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13643-E

mmm　初期画面表示で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：通信路切断が発生しました。

00000004：セグメント数が不正です。

00000005：XP-Pがありません。

00000006：XP-D，またはXP-Pが不正です。

00000007：マップ名が不正です。

00000008：出力マッピングで障害が発生しました。

00000009：XMAP3で障害が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001，00000004〜00000007，99999998の場合〉

論理端末を閉塞します。

〈理由コードが，00000009の場合〉

コネクションの確立リトライをします。

〈理由コードが00000008の場合〉

initコマンドで障害となった場合は処理を続行します。論理端末画面生成時に障害となった場合は論理端末を閉塞します。

〈理由コードが，99999990の場合〉

処理を続行します。

〈理由コードが，00000002，99999999の場合〉

コネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002，00000004〜00000009

：障害となった要因を取り除いてください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13644-E

mmm　メッセージ送信で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：通信路切断が発生しました。

00000003：プリンタ排他不可が発生しました。

00000004：プリンタ障害が発生しました。

00000005：XP-Pがありません。

00000006：XP-D，またはXP-P（物理マップ）が不正です。

00000009：XMAP3で障害が発生しました。

00000011：プリンタ障害が発生しました。

00000012：プリンタ準備完がOFFになっています。

00000013：印刷用紙がありません。または，用紙サイズが違います。

00000014：プリンタ電源がOFFになっています。

00000015：プリンタリソースがいっぱいになっています。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001，00000011，99999998の場合〉

論理端末を閉塞します。

〈理由コードが，00000009の場合〉

コネクションの確立リトライをします。

〈理由コードが，00000003，00000004，00000012〜00000015の場合〉

プリンタ排他リトライをします。

〈理由コードが，00000005，00000006，99999990の場合〉

処理を続行します。

〈理由コードが，00000002，99999999の場合〉

コネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002〜00000006，00000009，00000012〜00000015

：障害となった要因を取り除いてください。

00000011：プリンタ障害となった要因を取り除いて，論理端末閉塞解除をしてください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13645-E

mmm　論理ハードコピーの取得で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プリンタ排他不可が発生しました。

00000002：通信路切断が発生しました。

00000003：プリンタ障害が発生しました。

00000004：印刷サービス指定が不正です。

00000005，00000009

：XMAP3で障害が発生しました。

00000006：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001，00000003，00000004，00000005，00000006，99999990の場合〉

処理を続行します。

〈理由コードが，00000009の場合〉

コネクションの確立リトライをします。

〈理由コードが，99999998の場合〉

論理端末を閉塞します。

〈理由コードが，00000002，99999999の場合〉

コネクションを閉塞します。

(Ｏ)

〈理由コードが，00000001の場合〉

プリンタが他プログラムで使用中ならば，他プログラムのプリンタ使用終了を待ち，再度実行してください。

〈理由コードが，そのほかの場合〉

OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001，00000005，00000006

：障害となった要因を取り除いて，再度実行してください。

00000002，00000009

：障害となった要因を取り除いてください。

00000003：プリンタ障害となった要因を取り除いて，再度実行してください。

00000004：XMAP3の表示・印刷環境ファイルの設定値を正しく指定して，再度実行してください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13646-E

mmm　プリンタ排他リトライで障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001，99999998の場合〉

論理端末を閉塞します。

〈理由コードが，99999990の場合〉

処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13647-E

mmm　オペレータインジケータ表示で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000002：通信路切断が発生しました。

00000009：XMAP3で障害が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000009の場合〉

コネクションの確立リトライをします。

〈理由コードが，99999998の場合〉

論理端末を閉塞します。

〈理由コードが，00000002，99999999の場合〉

コネクションの閉塞をします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000002，00000009

：障害となった要因を取り除いてください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13648-E

mmm　システムイベント起動で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee　システムイベント名＝ff....ff

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：システムイベント情報長に対するバッファ長の不足が発生しました。

00000003：入力キューに登録できない状態が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

ff....ff：システムイベント名

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001，00000002，00000003，99999998の場合〉

論理端末を閉塞します。

〈理由コードが，99999990の場合〉

処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002：MCF通信構成定義の受信バッファ長を大きくし，再度実行してください。

00000003：このメッセージより先に出力されたメッセージに対する対策をしてください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13649-E

mmm　内部処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000002：XMAP3バージョン不正です。

00000009：XMAP3で障害が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000009の場合〉

コネクションの確立リトライをします。

〈理由コードが，99999998の場合〉

論理端末の端末状態を閉塞します。

〈理由コードが，00000002，99999999の場合〉

コネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000002，00000009：障害となった要因を取り除いてください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13650-E

mmm　プリンタ排他解除で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000002：通信路切断が発生しました。

00000009：XMAP3で障害が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000009の場合〉

コネクションの確立リトライをします。

〈理由コードが，00000002，99999999の場合〉

コネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000002，00000009

：障害となった要因を取り除いてください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13651-E

mmm　プリンタメッセージ送信完了処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001，99999998の場合〉

論理端末を閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13652-E

mmm　送信メッセージの取り出しで障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：出力マッピングで障害が発生しました。

00000003：セグメント数が不正です。

00000004：マップ名が不正です。

00000006：送信バッファ長不足が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)論理端末を閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002，00000003，00000004

：障害となった要因を取り除いてください。

00000006：MCF通信構成定義の送信バッファ長を大きくし，再度実行してください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13653-E

mmm　論理端末の閉塞で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000002：通信路切断が発生しました。

00000009：XMAP3で障害が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000009の場合〉

コネクションの確立リトライをします。

〈理由コードが，99999990，99999997の場合〉

処理を続行します。

〈理由コードが，00000002，99999999の場合〉

コネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000002，00000009

：障害となった要因を取り除いてください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13654-E

mmm　論理端末の起動で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：通信路切断が発生しました。

00000003：論理端末画面生成可能数を超えました。

00000009：XMAP3で障害が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001，00000003，99999998の場合〉

論理端末を閉塞します。

〈理由コードが，00000009の場合〉

コネクションの確立リトライをします。

〈理由コードが，99999997の場合〉

処理を続行します。

〈理由コードが，00000002，99999999の場合〉

コネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002，00000009

：障害となった要因を取り除いてください。

00000003：このコネクション内のほかの論理端末を閉塞し，この論理端末の閉塞解除をしてください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13655-E

mmm　fds削除で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　fds＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

99999990：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：fds

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13656-E

mmm　fds登録で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　fds＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

99999990：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：fds

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13657-E

mmm　イベント受信で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　fds＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

99999991：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：fds

(Ｓ)次のイベントを処理します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13660-E

mmm　プリンタ排他のリトライ回数が指定値を超えました。

コネクション名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)論理端末を閉塞します。

〔対策〕このメッセージの前に出力されたメッセージを参照して，障害となった要因を取り除き，論理端末閉塞解除をしてください。

KFCA13661-E

mmm　コネクション確立のリトライ回数が指定値を超えました。

コネクション名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

(Ｓ)コネクションを閉塞します。

〔対策〕このメッセージの前に出力されたメッセージを参照して，障害となった要因を取り除き，コネクション閉塞解除をしてください。

KFCA13662-E

mmm　XMAP3情報を表示します。

エラーコード＝aa....aa　詳細エラーコード＝bb....bb

詳細情報＝cc....cc

XMAP3からのリターン情報を表示します。エラーコード，詳細エラーコードについては，マニュアル「画面・帳票サポートシステムXMAP3 実行ガイド」のリターンコードと詳細コードの説明を参照してください。

mmm：MCF識別子

aa....aa：エラーコード

bb....bb：詳細エラーコード

cc....cc：詳細情報

(Ｓ)直後にKFCA10189-EまたはKFCA16539-Eのメッセージが出力されている場合は，コネクション，または論理端末を閉塞します。そのほかの場合は，直前に出力されたメッセージに従います。

(Ｏ)直後にKFCA10189-EまたはKFCA16539-Eのメッセージが出力されている場合は，OpenTP1管理者の指示に従ってください。そのほかの場合は，直前に出力されたメッセージに従ってください。

〔対策〕状態に応じて，次の対策をしてください。

エラーコード＝10（TX_CECDOWN）で，詳細エラーコード＝0X03020202または0X03020303の場合：

表示印刷サービスからの応答がないため，XMAP3サーバの環境変数「XRESPONSETIME」によってタイムアウトが発生しました。表示印刷サービスの状態を確認してください。

エラーコード＝10（TX_CECDOWN）で，詳細エラーコード＝0X03020203の場合：

表示印刷サービスからの応答がないため，XMAP3サーバの環境変数「XPCLOSEWAITTIME」（XMAP3サーバのバージョンによってサポートしていません）によってタイムアウトが発生しました。表示印刷サービスの状態を確認してください。

エラーコード＝29（TX_CECSYTM）で，詳細エラーコード＝0X03020402または0X03020502の場合：

表示印刷サービス終了が原因と考えられます。表示印刷サービスの状態を確認してください。

エラーコード＝29（TX_CECSYTM）で，詳細エラーコード＝0X04000105または0X0400013aの場合：

XMAP3サーバ未起動が原因と考えられます。XMAP3サーバが起動されていない場合は，XMAP3サーバを起動してください。

直前にKFCA10189-EまたはKFCA16539-Eのメッセージが出力されている場合：

保守員に連絡してください。

上記以外の場合：

直前に出力されたメッセージに従ってください。

KFCA13663-E

mmm　定義されたサービスが未登録又は利用できません。

コネクション名称＝aa....aa　サービス名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

bb....bb：サービス名称

(Ｓ)コネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義で定義したサービス名称をXMAP3 Serverサービス名ファイルに登録，または利用可能にしたあと，コネクション閉塞解除をしてください。

XP/Wをご使用の場合で，ほかのXPシステムとの接続を要求したときは，次の対策をして再度実行してください。

ホスト名を/etc/hostsに登録する。

相手XPシステムを起動する。

サービス名を相手XPシステムのXP/W構成定義ファイルに登録する，または利用可能状態にする。

KFCA13664-E

mmm　問い合わせ応答中のため受信メッセージを破棄します。

コネクション名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)問い合わせ応答の終了後，メッセージを入力してください。

KFCA13665-W

mmm コネクション未確立のため論理端末の端末状態は閉塞解除できませんでした。

コマンド名称：aa....aa　論理端末名称：bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)論理端末のキュー状態を閉塞解除します。

KFCA13666-E

mmm　論理端末のキュー状態が閉塞中のため受信メッセージを破棄します。

コネクション名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)論理端末のキュー状態を閉塞解除して，メッセージを入力してください。

KFCA13667-E

mmm　イベントキューイング処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

fds＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：共有メモリ不足が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：fds

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001，99999991の場合〉

次のイベントを処理します。

〈理由コードが，99999990の場合〉

処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：共有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

99999990〜99999991

：保守員に連絡してください。

KFCA13668-E

mmm　イベント受信で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

99999990：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

(Ｓ)次のイベントを処理します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13669-E

mmm　イベント受信で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

fds＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：通信路切断が発生しました。

00000009：XMAP3で障害が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：fds

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001，99999991の場合〉

次のイベントを処理します。

〈理由コードが，00000009の場合〉

コネクションの確立リトライをします。

〈理由コードが，99999990の場合〉

処理を続行します。

〈理由コードが，00000002，99999999の場合〉

コネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002，00000009：障害となった要因を取り除いてください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13670-E

mmm　コネクション解放で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：共有メモリ不足が発生しました。

99999990：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：共有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

99999990：保守員に連絡してください。

KFCA13671-E

mmm　コマンド応答障害を検出しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　名称＝dd....dd

コマンド名称：ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称，または論理端末名称

ee....ee：コマンド名称

(Ｓ)処理を続行します。コマンドはタイムアウトでエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13672-E

mmm　LE状態チェック処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

99999990〜99999999

：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

(Ｓ)

〈理由コードが，99999990の場合〉

処理を続行します。

〈理由コードが，99999999の場合〉

コネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13673-E

mmm　マッピングサービスオープンで障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　マッピングサービス識別子＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：マッピングサービスで障害が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：マッピングサービス識別子

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001の場合〉

MCF通信プロセスを異常終了します。

〈理由コードが，00000002の場合〉

処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002：保守コード2で表示されているのは，マッピングサービスのエラー詳細コードです。詳細を次に示します。

保守コード2

対策

0xe008b1de

MCFマネジャ定義（mcfmcomn -m mapsvname）に，マッピングサービス名を指定し，再度実行してください。

上記以外

マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/XMAP3編」でエラーの要因を調べ，修正してください。

KFCA13674-W

mmm　マッピングサービスオープンで障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　マッピングサービス識別子＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：マッピングサービスで障害が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：マッピングサービス識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：保守コード2で表示されているのは，マッピングサービスのエラー詳細コードです。マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/XMAP3編」でエラーの要因を調べ，修正してください。

KFCA13675-E

mmm　仕掛り完了処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

99999999：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000001，99999996の場合〉

通信プロセスが異常終了します。

〈理由コードが，99999990の場合〉

処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

99999990〜99999999

：保守員に連絡してください。

KFCA13676-E

mmm　XMAP3共通定義に不正があるため，定義省略状態として処理します。

理由コード＝aa....aa　保守コード＝bb....bb

コネクション名称＝cc....cc

次メッセージ要求キー名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：定義された次メッセージ要求キー名称が誤っています。

bb....bb：保守コード

cc....cc：コネクション名称

dd....dd：次メッセージ要求キー名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕XMAP3共通定義を正しい値に設定してください。

KFCA13677-W

mmm　出力マッピング処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード1

マッピングサービスの障害コード

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードはマッピングサービスのエラー詳細コードを表示しています。マッピングサービスの障害コードについては，マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/XMAP3編」を参照し，エラー要因を修正してください。

KFCA13678-E

mmm　出力マッピング処理で障害が発生しました。出力メッセージを破棄します。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：送信バッファ長不足が発生しました。

00000003：送信バッファ数不足が発生しました。

00000004：マップ名長が不正，またはマップ名が設定されていません。

00000005：マッピングサービスで障害が発生しました。

99999990：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：論理端末名称

(Ｓ)応答メッセージの場合は，出力メッセージを破棄して処理を続行します。分岐メッセージの場合は，出力メッセージを保留して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

障害となったメッセージが出力キューに保留されたままの場合は，再実行時に再びこのメッセージが出力されます。保留された分岐メッセージが必要ない場合は，mcftdlqleコマンド，またはdc_mcf_tdlqle関数で出力メッセージを破棄してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002：MCF通信構成定義のコネクション定義で，メッセージ送信用バッファ長に保守コード2で表示された値以上の値を設定して，再度実行してください。

00000003：MCF通信構成定義のコネクション定義で，メッセージ送信用バッファ数に十分な値を指定し，再度実行してください。

00000004：6文字以内のマップ名を設定し，再度実行してください。

00000005：保守コード2は，マッピングサービスのエラー詳細コードを表示しています。マッピングサービスの障害コードについては，マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/XMAP3編」を参照し，エラー要因を修正してください。

99999990：保守員に連絡してください。

KFCA13679-E

mmm　イニシャライズ処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

TP1/NET/XMAP3のイニシャライズ処理で障害が発生しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：共用メモリ不足が発生しました。

99999999：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002：共用メモリを十分に確保し，再度実行してください。

99999999：保守員に連絡してください。

KFCA13680-I

mmm　コネクションを確立しました。

コネクション名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

KFCA13681-I

mmm　コネクションを閉塞しました。

コネクション名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

KFCA13682-I

mmm　論理端末を起動しました。

コネクション名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

bb....bb：論理端末名称

KFCA13683-I

mmm　論理端末を閉塞しました。

コネクション名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

bb....bb：論理端末名称

KFCA13684-E

mmm　内部イベントの送受信で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

99999990〜99999999：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13685-E

mmm　内部イベント完了通知の送受信で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

99999990：自システムまたは表示印刷サービスから応答がありませんでした。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

(Ｓ)コネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕自システムまたは表示印刷サービスの状態を確認してください。原因がわからない場合は，OpenTP1およびXMAP3サーバ，XMAP3クライアント※の保守資料を取得して保守員に連絡してください。

注※

応答がないXMAP3クライアントを特定できる場合に取得してください。応答がないXMAP3クライアントは，閉塞したコネクションとは別のコネクションに対応するXMAP3クライアントの場合があります。

KFCA13686-W

mmm MCF運用コマンドの-fオプション無しはサポートしていません。

コマンド名称＝aa....aa　コネクション名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：コネクション名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)-fオプションを指定して，再度実行してください。

KFCA13687-W

mmm 表示サーバ下の論理端末の代行送信はサポートしていません。コマンド名称＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)代行条件を満たした論理端末名称を指定して，再度実行してください。

KFCA13688-E

mmm　代行送信開始処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：表示サーバ下の論理端末を指定しました。

00000002：指定した代行元論理端末の端末状態が閉塞解除中です。またはプリンタ障害中ではありません。

00000003：指定した代行先論理端末の端末状態が閉塞中です。またはプリンタ障害が発生しています。

00000004：指定した代行元論理端末はすでに代行要求中です。

00000005：指定した代行先論理端末はすでに代行中です。

00000006：指定した代行元論理端末名称が不正です。

00000007：指定した代行先論理端末名称が不正です。

99999990：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)端末代行の条件を満たした論理端末名称を指定して，再度実行してください。理由コードが99999990の場合OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードが99999990の場合，保守員に連絡してください。

KFCA13689-E

mmm　代行送信終了処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：指定した論理端末は代行中ではありません。

00000002：指定した論理端末名称が不正です。

99999990：論理矛盾が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)

〈理由コードが，00000001の場合〉

論理端末名称を確認して，再度実行してください。

〈理由コードが，99999990の場合〉

OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードが99999990の場合，保守員に連絡してください。

KFCA13690-I

mmm　論理端末の端末状態を閉塞解除しました。

コネクション名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

bb....bb：論理端末名称

KFCA13691-I

mmm　論理端末の端末状態を閉塞しました。

コネクション名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

bb....bb：論理端末名称

KFCA13692-I

mmm　論理端末のキュー状態を閉塞解除しました。

コネクション名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

bb....bb：論理端末名称

KFCA13693-I

mmm　論理端末のキュー状態を閉塞しました。

コネクション名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

bb....bb：論理端末名称

KFCA13694-E

mmm 論理端末の端末状態の閉塞解除処理中に障害が発生しました。

コマンド名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｏ)メッセージログを参照して対策してください。

KFCA13695-E

mmm 論理端末の端末状態の閉塞処理中に障害が発生しました。

コマンド名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｏ)メッセージログを参照して対策してください。

KFCA13696-E

mmm 論理端末のキュー状態の閉塞解除処理中に障害が発生しました。

コマンド名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｏ)メッセージログを参照して対策してください。

KFCA13697-E

mmm 論理端末のキュー状態の閉塞処理中に障害が発生しました。コマンド名称＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｏ)メッセージログを参照して対策してください。

KFCA13698-E

mmm 代行送信開始処理中に障害が発生しました。

コマンド名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｏ)メッセージログを参照して対策してください。

KFCA13699-E

mmm 代行送信終了処理中に障害が発生しました。

コマンド名称＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｏ)メッセージログを参照して対策してください。

KFCA13701-E

mmm 下位層から異常終了を受信しました。 コネクション名＝aa....aa 自局ポート番号＝bb....bb 関数名＝cc....cc 障害コード＝dd....dd

mmm：NET識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：自局ポート番号

cc....cc：関数名

dd....dd：障害コード

(Ｓ)コネクションを解放し，コネクションが確立済みであればユーザにコネクション強制解放指示を通知します。その後，ユーザからのコネクション強制解放指示に対する応答を受け付けるとコネクション解放が完了します。

送信リトライ中の送信メッセージ，およびセグメント組み立て処理中の受信済みメッセージは破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA13702-E

mmm コネクションを確立拒否しました。 自局ポート番号＝aa....aa 相手局ポート番号＝bb....bb 相手IPアドレス＝cc....cc 障害コード＝dd....dd

mmm：NET識別子

aa....aa：自局ポート番号

bb....bb：相手ポート番号

cc....cc：相手IPアドレス

dd....dd：障害コード

0001：gethostbyname（）失敗

0002：コネクション名称検索失敗

0003：定義コネクション数オーバ

(Ｓ)コネクションの確立処理を中断します。ユーザに対する通知は行いません。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

障害コードがgethostbyname()失敗の場合：

/etc/hostsデータベースファイル内の記述，またはファイル自体に問題のある可能性があります。

障害コードがコネクション名称検索失敗の場合：

コネクション定義（nettalccn）の相手IPアドレス，またはホスト，相手ポート番号不正を訂正して，定義オブジェクトを再度作成し，通信プロセスを再起動してください。

定義コネクション数オーバの場合：

自局ポート番号を使用するコネクション定義（nettalccn）の不足を訂正して，定義オブジェクトを再度作成し，通信プロセスを再起動してください。

KFCA13703-E

mmm 後続メッセージ監視がタイムアウトしました。 コネクション名称＝aa....aa

mmm：NET識別子

aa....aa：コネクション名称

(Ｓ)コネクションを解放し，ユーザにコネクション強制解放指示を通知します。その後，ユーザからのコネクション強制解放指示に対する応答を受け付けると，コネクション解放が完了します。

セグメント組み立て処理中の受信済みメッセージは破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA13704-E

mmm 受信セグメント組立てUOCがエラーリターンしました。 コネクション名＝aa....aa UOC詳細コード＝bb....bb

mmm：NET識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：UOC詳細コード

(Ｓ)コネクションを解放し，ユーザにコネクション強制解放指示を通知します。その後，ユーザからのコネクション強制解放指示に対する応答を受け付けるとコネクション解放が完了します。

セグメント組み立て処理中の受信済みメッセージは破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UOC関数の処理，相手システムでの送信メッセージのフォーマット，または受信バッファのサイズを見直してください。

UOC関数またはバッファサイズの定義を修正した場合は，システムを再起動してください。

KFCA13705-E

mmm 受信セグメント組立てUOCで指定したパラメタが不正です。 コネクション名＝aa....aa UOCリターンコード＝bb....bb 障害コード＝cc....cc UOC指定値＝dd....dd

mmm：NET識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：UOCリターンコード

cc....cc：障害コード

0001：UOCリターンコード不正

0002：残りセグメントサイズ不正

0003：組み立て済みセグメントサイズ不正

0004：後続セグメント監視タイマ値不正

dd....dd：UOC指定値（障害コードで示すパラメタの値）

(Ｓ)コネクションを解放し，ユーザにコネクション強制解放指示を通知します。その後，ユーザからのコネクション強制解放指示に対する応答を受け付けるとコネクション解放が完了します。

セグメント組み立て処理中の受信済みメッセージは破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コードが残りセグメントサイズ不正の場合，次の原因が考えられます。

残りセグメントサイズが0もしくはマイナスである，または組み立て済みセグメントサイズとの合計が受信バッファ長を超えた。

UOC関数の処理，相手システムでの送信メッセージのフォーマット，受信バッファのサイズを見直してください。

UOC関数，またはバッファサイズの定義を修正した場合はシステムを再起動してください。

KFCA13851-I

mmm　TPアソシエーション（aa....aa）を確立しました。

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

(Ｓ)TPサービスを開始します。

KFCA13852-I

mmm　TPアソシエーション（aa....aa）を解放しました。

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

(Ｓ)TPサービスを終了します。

KFCA13853-E

mmm　相手局から不正なデータ（bb....bb）を受信しました。（aa....aa）

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：受信データの略称

TP_INVALID：不正なTPPDU

TP_UNSUPPORTED：支援されていないTPPDU

TP_U_ABT：U_ABT TPPDU

(Ｓ)相手局へ障害メッセージを送信し，TP_U_ABT受信時はダイアログを終了します。そのほかの場合はアソシエーションを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13854-E

mmm　TPプロトコル処理でプロトコル違反を検出しました。

（aa....aa）　コード＝（bb....bb，cc....cc，dd....dd）

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：マトリクスコード（TPマトリクスのステータス番号）

cc....cc：ステータスコード（05XX（XXはTPマトリクスのステータス番号））

dd....dd：イベントコード（05XX（XXはTPマトリクスのイベント番号））

(Ｓ)相手局へ障害メッセージを送信し，このアソシエーションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13855-E

mmm　初期設定で障害を検出しました。

（aa....aa）　障害コード＝（bb....bb，cc....cc）

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：障害理由

AARE-：A-ASC-RSP（-）受信

AABT：A-ABT-IND受信

cc....cc：障害理由詳細（AARE（-）＜INIT-RC（-）＞受信時はINIT-RCの診断コード，そのほかの場合は0000）

(Ｓ)構成定義で指定されたリトライ処理をします。指定されたリトライ処理でも障害が回復しない場合，アソシエーション確立処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13856-E

mmm　TPアソシエーション（aa....aa）で（bb....bb）タイムアウトが発生しました。

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：TP1（初期設定監視タイマ）

(Ｓ)相手局に障害メッセージを送信し，アソシエーションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13857-E

mmm　相手システムからのダイアログ開始を拒否しました。（aa....aa）　障害コード＝（bb....bb，cc....cc）

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名

MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名

bb....bb：障害コード

FROM_CL：コンテンション敗者からのダイアログ確立未サポート

FUNC：受信した機能単位を受け入れられない

cc....cc：障害理由詳細

障害コードがFUNCの場合

受信したB-D-RIの機能単位

そのほかの場合

0000

(Ｓ)相手システムにTP-BID-RC（-），またはTP-B-D-RC（-）を送信し，ダイアログ開始を拒否します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13858-E

mmm　相手システムからのアソシエーション確立を拒否しました。（aa....aa）　障害コード＝（bb....bb）

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：アソシエーション名

MCF通信構成定義（mcftalccn）またはNET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名

bb....bb：障害コード

ERR_PTCL：プロトコルエラー

ERR_CNTWIN：コンテンション割り当て値を受け入れられません。

ERR_ABS：抽象構文を受け入れられません。

ERR_APLI：応用コンテキスト名を受け入れられません。

(Ｓ)相手システムにTP-INIT-RC（-）を送信し，アソシエーション確立を拒否します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13859-I

net　同期点通し番号がシステムの限界値に到達したため，アソシエーションを解放します。（aa....aa）

aa....aa：アソシエーション名

NET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名

(Ｓ)アソシエーションを解放します。

(Ｏ)アソシエーション解放イベント受信後，アソシエーションを再確立してください。

KFCA13900-I

mmm　コネクションを確立しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA13901-I

mmm　コネクションを解放しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)このコネクションを解放します。

〔対策〕再度コネクションを確立したい場合は，運用コマンドmcftactcnを入力してください。

KFCA13902-E

mmm　コネクション障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　理由コード＝（bb....bb，cc....cc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：理由コード1（マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/OSI-TP編」の理由コード一覧を参照）

なお，理由コードは10進数で表示しています。

cc....cc：理由コード2（マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/OSI-TP編」の理由コード一覧を参照）

なお，理由コードは10進数で表示しています。

(Ｓ)このコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに示した障害要因を取り除いてください。

KFCA13920-E

mmm　開始処理中に障害が発生したため当該コネクションを無効化しました。

コネクション名＝aa....aa　定義種別＝bb....bb

障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：定義種別（mcftalccn，mcftalcle，********）

cc....cc：障害コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コードで示した障害要因を取り除いてください。

KFCA13921-E

mmm コマンド応答障害を検出しました。

名称＝aa....aa　コマンド種別＝bb....bb

障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名，または論理端末名称

bb....bb：コマンド種別（mcftactcn，mcftdctcn）

cc....cc：障害コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。コマンドはタイムアウトでエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コードで示した障害要因を取り除いてください。

KFCA13930-E

mmm MCF運用コマンド処理中に異常が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このコマンド以前に出力されているメッセージの処置をしてください。

KFCA13931-E

mmm コネクションが未確立のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)コネクション確立後，運用コマンドを入力してください。

KFCA13932-E

mmm コネクションが確立済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13933-E

mmm コネクション確立処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13934-E

mmm コネクション解放処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13941-E

mmm コネクション使用中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13942-E

mmm　着呼モードコネクションのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA13997-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。処理を続行します。

コネクション名＝aa....aa

論理端末＝（bb....bb，ccc）

内部状態＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ（any）

dd....dd：論理矛盾コード（保守情報）

ee....ee：障害コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13998-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。コネクションを強制解放します。

コネクション名＝aa....aa

論理端末＝（bb....bb，ccc）

内部状態＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ（any）

dd....dd：論理矛盾コード（保守情報）

ee....ee：障害コード（保守情報）

(Ｓ)コネクションを強制解放します。

(Ｏ)保守情報を取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA13999-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。

コネクション名＝aa....aa

論理端末＝（bb....bb，ccc）

内部状態＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ（any）

dd....dd：論理矛盾コード（保守情報）

ee....ee：障害コード（保守情報）

(Ｓ)MCFを異常終了します。

(Ｏ)保守情報を取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA14000-I

mmm　コネクションが確立しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA14001-I

mmm　コネクションが解放されました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA14002-E

mmm　コネクションを閉塞します。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

回復できない障害が発生したので，コネクションを閉塞します。この論理端末は使用できません。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)コネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA14003-I

mmm　論理端末を閉塞解除しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

KFCA14004-I

mmm　論理端末を閉塞しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

KFCA14005-E

mmm　グループバッファの取得に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa

バッファグループ番号＝bb....bb　障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：バッファグループ番号

cc....cc：障害コード

-11520：論理矛盾が発生しました。

論理矛盾となった要因を調査して，原因を取り除いてください。

-11525：送信，または受信用のグループバッファを確保できません。

グループバッファの面数を見直してください（高負荷時に発生した場合は，負荷減少後コネクションを再起動すると回復できます）。

(Ｓ)このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA14006-E

mmm　グループバッファの解放に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa

バッファアドレス＝bb....bb　障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：バッファアドレス

cc....cc：障害コード（保守情報）

-11520：論理矛盾が発生しました。

論理矛盾となった要因を調査して，原因を取り除いてください。

-11525：送信，または受信用のバッファを解放できません。

バッファ解放不可となった要因を調査して，原因を取り除いてください。

(Ｓ)このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA14007-E

mmm　内部関数処理中に論理エラーが発生しました。

内部関数名＝aa....aa　リターンコード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：内部関数名

bb....bb：リターンコード（保守情報）

(Ｓ)このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA14008-E

mmm　内部関数処理中にリソース不足が発生しました。

内部関数名＝aa....aa　リターンコード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：内部関数名

bb....bb：リターンコード

-10207：取得失敗

(Ｓ)このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA14009-E

mmm　初期化処理中に障害が発生したため当該コネクションを無効化しました。

コネクション名＝aa....aa　障害コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：障害コード（保守情報）

(Ｓ)このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA14010-E

mmm　コネクション自動起動処理中に障害が発生したため自動起動を中止します。

コネクション名＝aa....aa　障害コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：障害コード（保守情報）

(Ｓ)このコネクションの自動起動処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。mcftactcnコマンドを入力して，コネクションを起動してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA14011-E

mmm　未サポート機能が要求されました。

コネクション名＝aa....aa　要因コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：要因コード

00000000：reply関数発行

00000001：send（SYN）関数発行

00000002：sendrecv関数発行

(Ｓ)このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA14012-W

mmm コネクション確立処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa　コマンド名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA14013-W

mmm コネクションが確立済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa　コマンド名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA14014-W

mmm コネクション解放処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa　コマンド名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

mcftdctcn：コネクション解放要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA14015-W

mmm コネクションが未確立のため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa　コマンド名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：コマンド名

mcftdctcn：コネクション解放要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA14016-W

mmm 論理端末自動起動指定のため運用コマンドは受け付けられません。 コネクション名＝aa....aa

論理端末名称＝bb....bb　コマンド名＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：コマンド名

mcftactle：論理端末閉塞解除要求

mcftdctle：論理端末閉塞要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA14017-W

mmm 論理端末が閉塞解除済みのため運用コマンドは受け付けられません。 コネクション名＝aa....aa

論理端末名称＝bb....bb　コマンド名＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：コマンド名

mcftactle：論理端末閉塞解除要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA14018-W

mmm 論理端末が閉塞済みのため運用コマンドは受け付けられません。 コネクション名＝aa....aa

論理端末名称＝bb....bb　コマンド名＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：コマンド名

mcftdctle：論理端末閉塞要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA14100-I

mmm　通信障害の回復動作を行います。

コネクション名＝aa....aa

通信障害発生後，リトライ可能と判断し，その回復動作をします。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA14101-E

mmm　初期化処理中に障害が発生したため該当するコネクションを無効化しました。

コネクション名＝aa....aa　障害コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：障害コード（保守情報）

(Ｓ)このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA14102-W

mmm　コネクションの確立リトライアウトが発生しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。mcftactcnコマンドを実行してコネクションを起動してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA14103-W

mmm　コネクションで通信障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　原因コード＝bb....bb

詳細エラー情報＝cc....cc　終了コード＝dd....dd

エラー詳細コード＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：原因コード（保守情報）

cc....cc：詳細エラー情報（通信管理の詳細エラー情報）

dd....dd：終了コード（通信管理の終了コード）

ee....ee：エラー詳細コード（通信管理のエラー詳細コード）

(Ｓ)このコネクションの回復動作をします。

〔対策〕原因コード，詳細エラー情報一覧を見て対策してください。

原因

コード

詳細

エラー

情報

意味

対策

8

4

処理完了待ちがシグナルによって中断されました。

保守員に連絡してください。

通信管理を識別するファイルが一部存在しません。

通信管理（XNF/AS/HDLC）を再インストールしてください。

6

通信管理が動作していません(異常終了時含む)。

通信管理の状態を確認してください。

停止中の場合，開始してください。

停止処理中の場合，停止後に開始してください。

TP1/NET/HDLCに対応する通信管理（XNF/AS/HDLC）を使用する定義がされていません。

通信管理の定義configuration文のmax_HDLCpass_link値が指定されているか確認してください（定義を変更した場合はシステムの再起動が必要）。

通信管理を識別するファイルが存在しません（通信管理が組み込まれていない場合，または組み込みに失敗している場合を含む）。

通信管理を再インストールしてください。

9

TP1/NET/HDLCで通信管理のコネクション管理テーブルの「使用中」以外のエントリにアクセスしました。

保守員に連絡してください。

14

TP1/NET/HDLCの通信管理の関数に設定した構造体のアドレス，またはバッファのアドレスが不正です。

保守員に連絡してください。

22

TP1/NET/HDLCの通信管理の関数のパラメタが不正です。

保守員に連絡してください。

23

システム上のTP1/NET/HDLC全プロセスから接続可能なコネクション数を超えました。

通信管理の定義configuration文のmax_HDLCpass_link値を見直してください。

24

１プロセスで同時にオープンできるファイルの上限値を超えました。

システムパラメタ(nofiles)の設定を変更してください※。

上記

以外

通信管理のパスが不正です。

正しい通信管理のパス名を指定してください。

システムからerrnoが設定されました。

保守員に連絡してください。

上記以外

TP1/NET/HDLCで通信管理の関数がエラーになりました。

保守員に連絡してください。

注※

OSのパラメタ変更については，ulimit，chuserの各コマンドリファレンスを参照してください。

KFCA14104-W

mmm　受信メッセージを破棄しました。

コネクション名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：理由コード

00000001：終了準備処理中

00000002：受信バッファオーバフロー

(Ｓ)このメッセージを破棄します。理由コードが受信バッファオーバフローの場合，このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA14200-W

mmm　コネクションで通信障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　原因コード＝bb....bb

終了コード＝cc....cc　詳細情報＝dd....dd

相手システムとのコネクション上で通信障害が発生しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：原因コード

XNF/S/NLI関数種別を表に示します。

cc....cc：終了コード（保守情報）

XNF/S/NLI関数リターンコード

dd....dd：詳細情報（保守情報）

(Ｓ)該当するコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害の要因を取り除き，コネクションを再確立してください。

原因コード一覧

原因

コード

XNF/S/NLI関数

原因コード

XNF/S/NLI関数

0

n_open

8

n_rcvdis

1

n_bind

9

n_snddis

2

n_unbind

10

n_listen

3

n_close

11

n_look

4

n_connect

12

n_accept

5

n_rcvconnect

13

n_retryck

6

n_rcv

14

n_rcvrst

7

n_snd

15

n_sndrst

KFCA14201-I

mmm　通信障害の回復動作を行います。

コネクション名＝aa....aa

通信障害発生後，リトライ可能と判断し，その回復動作をします。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA14202-W

mmm　コネクションの確立リトライアウトが発生しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。mcftactcnコマンドを実行してコネクションを起動してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA14203-W

mmm　受信メッセージを破棄しました。

コネクション名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：理由コード

00000001：コネクション解放処理中

00000002：終了準備処理中

00000003：受信バッファオーバフロー

00000004：リセット受信

00000005：受信バッファ不足

(Ｓ)このメッセージを破棄します。理由コードが受信バッファオーバフロー，または受信バッファ不足の場合，このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA14204-W

mmm　プロトコル・アドレスの形式が不正です。

コネクション名＝aa....aa　原因コード＝bb....bb

アドレス＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：原因コード（保守情報）

cc....cc：アドレス（保守情報）

(Ｓ)コネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義mcftalccnコマンドの"-z"，"-n"，"-u"，"-w"オプションの指定を見直してください。

プロトコル・アドレス形式を次に示します。

KFCA14205-W

mmm　リセットパケットを受信しました。

コネクション名＝aa....aa　原因符号＝bb....bb

診断符号＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：原因符号（保守情報）

cc....cc：診断符号（保守情報）

(Ｓ)MCF通信構成定義（mcftalccn）の-o resetindオプションに従って，次の処理をします。

useを指定した場合

UAPに対して，リセット受信を通知します。

nouseを指定した場合

UAPに対して，リセット受信を通知しません。

errorを指定した場合

該当するコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リセット原因を調査して，対策してください。

KFCA14206-W

mmm　制御ヘッダ形式に誤りがあります。

論理端末名称＝aa....aa　制御ヘッダ＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bb....bb：制御ヘッダ

(Ｓ)この論理端末を閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAPの送信メッセージの制御ヘッダを見直してください。

KFCA14300-W

mmm　受信メッセージを破棄しました。

コネクション名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：理由コード

00000001：コネクション解放中

00000002：終了準備処理中

00000003：受信バッファオーバフロー

00000004：ETB受信後のEOT受信

00000005：回線上のHSC手順エラー

(Ｓ)このメッセージを破棄します。理由コードが受信バッファオーバフローの場合，このコネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA14301-W

mmm　メッセージ送信で例外事項が発生しました。

論理端末名称＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bb....bb：理由コード

00000001：テキスト送信中にEOTを受信しました。

00000002：ETBテキスト送信中にRVI（逆中断）を受信し，受理しました。

(Ｓ)理由コードが00000001の場合，メッセージを送信前の状態に戻し，該当する論理端末を閉塞します。

理由コードが00000002の場合，メッセージを破棄しEOTを送信します。そして，該当する論理端末のスケジュールを抑止し，相手局からのテキスト受信を待ちます。ただし，10秒待って相手局からのテキストを受信しない場合は，論理端末のスケジュール抑止を解除します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードが00000001の場合，該当するメッセージの内容を見直し，正常ならば論理端末の閉塞を解除してください。メッセージの内容が不正ならば，mcftdlqleコマンドなどでメッセージを削除してください。

理由コードが00000002で該当するメッセージを再送する場合，UAPからのRESENDを実行してください。また，MCF通信構成定義のmcftalccnで-u　ignoreを指定すれば，この例外事項の発生は抑止できます。

KFCA14400-W

mmm　送信テキスト形態が不正です。

論理端末名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)回線を切断します（回線接続状態の場合）。該当する論理端末を暗黙閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕発信指示メッセージ，または送信メッセージの送信テキスト形態を見直してください。

KFCA14401-W

mmm　受信メッセージを破棄しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

理由コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

回線が未接続の場合，"********"を表示します。

cc....cc：理由コード

00000001：受信バッファオーバフロー発生

00000002：テキスト受信処理中のCNレベル障害発生

00000003：テキスト受信処理中のUAPリターン

00000004：テキスト受信処理中のmcftdctcn入力

00000006：テキスト受信処理中のEOT送信要求

00000007：テキスト受信処理中のDLE・EOT送信要求

00000008：テキスト受信処理中のLEレベル障害発生

00000009：テキスト受信処理中のEOT受信

0000000a：終了中のテキスト受信

0000000b：テキスト受信処理中の回線切断

(Ｓ)該当するメッセージを破棄します。

理由コードが受信バッファオーバフローの場合，該当するコネクションを閉塞して，配下の論理端末すべてを暗黙閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードが受信バッファオーバフローの場合，MCF通信構成定義の受信バッファサイズ長の指定値を見直してください。

KFCA14402-W

mmm　発信要求する相手局が，発信用相手ターミナルIDリスト定義ファイルに登録されていないため発信できません。

論理端末名称＝aa....aa　定義ファイル名称＝bb....bb

相手ターミナルID＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bb....bb：発信用相手ターミナルIDリスト定義ファイル名称

cc....cc：発信要求した相手ターミナルID

発信指示メッセージに相手ターミナルIDが設定されていない場合，相手ターミナルIDは"***************"を表示します。

(Ｓ)該当する論理端末を暗黙閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当する定義ファイルの内容を見直してください。または発信指示メッセージの内容を見直してください。

KFCA14403-W

mmm　発信要求した相手局と，接続した相手局が不一致のため接続を拒否しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

相手ターミナルID＝cc....cc　接続ターミナルID＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：発信要求時の相手ターミナルID

dd....dd：接続した相手ターミナルID

相手局が相手ターミナルID無しで接続してきた場合，"***************"を表示します。

(Ｓ)接続を拒否します。該当する論理端末を暗黙閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕発信用相手ターミナルIDリスト定義ファイルの内容を見直してください。

KFCA14404-W

mmm　着信した相手局が，着信用相手ターミナルIDリスト定義ファイルに登録されていないため着信を拒否しました。

コネクション名＝aa....aa　定義ファイル名称＝bb....bb

相手ターミナルID＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：着信用相手ターミナルIDリスト定義ファイル名称

cc....cc：相手ターミナルID

相手局から相手ターミナルID無しで着信した場合，"***************"を表示します。

(Ｓ)着信を拒否します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕着信用相手ターミナルIDリスト定義ファイルの内容を見直してください。

KFCA14405-I

mmm　回線維持が終了しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)回線を切断します。

KFCA14406-W

mmm　発着信用相手ターミナルIDリスト定義ファイル読み込みで障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　原因コード＝bb....bb

詳細エラー情報＝cc....cc　定義ファイル名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：原因コード

00000001：getenvエラー

00000002：openエラー

00000003：readエラー

00000004：closeエラー

00000005：MCFローカルメモリ不足

cc....cc：詳細エラー情報（errnoの値）

原因コードが00000005のとき，詳細エラー情報は00000000となります。

dd....dd：読み込みエラーが発生したリスト定義ファイル名称

(Ｓ)該当するコネクションを閉塞し，配下の論理端末を暗黙閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA14407-W

mmm　受信した相手局のターミナルID長が，プロトコルの上限値を超えました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)発信要求時の場合は，論理端末を暗黙閉塞します。

着信要求時の場合は，着信を拒否します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕受信してきた相手局のターミナルIDの内容を見直してください。

KFCA14408-W

mmm　シーケンス不正が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

理由コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：理由コード

10000000：メッセージ受信処理中のメッセージ送信要求

20000000：メッセージ送信処理中のメッセージ受信要求

30000000：回線維持状態でのEOT送信要求

(Ｓ)回線を切断します。該当する論理端末を暗黙閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを見て，障害となった要因を取り除いてください。

KFCA14409-W

mmm　相手局が接続要求を拒否しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

相手ターミナルID＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：相手ターミナルID

(Ｓ)該当する論理端末を暗黙閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕相手局が接続を拒否した要因を取り除いて，発信リトライ処理してください。

KFCA14410-I

mmm　相手局との回線を接続しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

相手ターミナルID＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：相手ターミナルID

KFCA14411-I

mmm　相手局との回線を切断しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

相手ターミナルID＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：相手ターミナルID

KFCA14412-W

mmm　メッセージ送受信処理中に，相手局から回線切断要求を受信しました。　コネクション名＝aa....aa

論理端末名称＝bb....bb　相手ターミナルID＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：相手ターミナルID

(Ｓ)メッセージ送受信処理を中断します。該当する論理端末を暗黙閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕相手局が回線切断要求した要因を調査し，取り除いてください。

KFCA14413-W

mmm　メッセージ送受信処理中にUAPプロセスが終了しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

相手ターミナルID＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：相手ターミナルID

(Ｓ)メッセージ送受信処理を中断します。回線を切断します。該当する論理端末を暗黙閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAPプロセスが終了した要因を取り除いてください。

KFCA14414-W

mmm　該当するコネクションで発着信のコンテンションが発生しました。コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

発信先相手ターミナルID＝cc....cc

着信先相手ターミナルID＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：発信要求した相手ターミナルID

dd....dd：着信した相手ターミナルID

相手局から相手ターミナルID無しで着信した場合，"***************"を表示します。

(Ｓ)相手局との接続を拒否します。該当する論理端末を暗黙閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕必要に応じて，発信要求してください。または，着信した相手局からの再接続を待ってください。

KFCA14415-W

mmm　HSC2制御で未サポート機能が要求されました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

要因コード＝cc....cc　

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

回線が未接続の場合，"********"を表示します。

cc....cc：要因コード

00000001：send（EMI，優先分岐）発行

00000002：ヘッダ付きテキスト受信

(Ｓ)要因コードがsend（EMI，優先分岐）発行の場合，UAPからの要求を拒否します。

要因コードがヘッダ付きテキスト受信の場合，メッセージ受信処理を中断し，回線を切断します。

該当する論理端末を暗黙閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕未サポート機能は使用しないでください。

KFCA14416-E

mmm　着信用相手ターミナルIDリスト定義ファイルに登録されている論理端末名称は，該当するコネクションにはないため接続できません。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

定義ファイル名称＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：着信相手ターミナルIDリスト定義ファイル名称

(Ｓ)該当するコネクションを閉塞し，配下の論理端末を暗黙閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕着信用相手ターミナルIDリスト定義ファイルの内容を見直してください。または，MCF通信定義の内容を見直してください。

KFCA14417-W

mmm　着信時に障害が発生したため，接続を拒否しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)このメッセージ出力以前に出力されたKFCA14407-W，KFCA14500-Wメッセージのシステムの処置を参照してください。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ出力以前に出力されたKFCA14407-W，KFCA14500-Wメッセージの対策を参照してください。

KFCA14418-W

mmm　送信メッセージのセグメント長が，通信管理の制限値を超えているため送信ができません。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

送信セグメント長＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：送信メッセージのセグメント長

(Ｓ)送信メッセージを破棄します。

該当する論理端末を暗黙閉塞します。

回線を切断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕送信メッセージのセグメント長を見直してください。

KFCA14419-I

mmm　UAPから同期送受信要求が発行されていません。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

相手ターミナルID＝cc....cc

UAPから送受信を制御する同期送受信要求が60秒以上発行されていないため，回線状態がUAPに通知できません。このため，UAPが認識している回線状態と実際の回線状態にずれが発生しています。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：相手ターミナルID

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕UAPが同期送受信要求を発行できない原因を調査して，要因を取り除いてください。

UAPが同期送受信要求を発行できない理由には，次の要因が考えられます。

UAPがスケジュールされない（スケジュールのプライオリティが低い）。

UAPで処理しているファイルアクセスなどに時間が掛かる。

KFCA14420-W

mmm　着信した相手局のターミナルIDが，構成定義に定義されていないため接続できません。

コネクション名＝aa....aa　相手ターミナルID＝bb....bb

着信した相手局のターミナルIDが，該当するコネクション配下の論理端末定義（mcftalcle）に定義されていません。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：相手ターミナルID

(Ｓ)着信を拒否して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義mcftalcleコマンドの"-t"オプションを見直してください。

KFCA14421-W

mmm　着信した相手局のターミナルIDに対応する論理端末が，他の回線で使用中のため接続できません。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

相手ターミナルID＝cc....cc

着信した相手局のターミナルIDに対応する論理端末がほかの回線で使用中のため，回線が接続できません。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：相手ターミナルID

(Ｓ)DLE・EOTを送信して，処理を続行します。

KFCA14422-W

mmm　メッセージ送受信処理中に，相手局からEOTを受信しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

相手ターミナルID＝cc....cc

メッセージ送受信処理中に相手局からEOTを受信しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

回線未接続の場合，論理端末名称は"********"が表示されます。

cc....cc：相手ターミナルID

ID交換がない場合，相手ターミナルIDは"***************"が表示されます。

(Ｓ)メッセージ送信中の場合は，OTQにメッセージを戻してから回線を切断します。メッセージ受信中の場合は，メッセージを破棄してから回線を切断します。また，該当する論理端末を暗黙閉塞します。

KFCA14423-I

mmm　メッセージ送信処理中に，相手局からRVIを受信しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名＝bb....bb

相手ターミナルID＝cc....cc

メッセージ送信中にRVIを受信しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：相手ターミナルID

ID交換がない場合，相手ターミナルIDは"***************"が表示されます。

(Ｓ)送信中のメッセージを破棄し，受信処理を行います。

KFCA14424-W

mmm 当該コネクション配下の全回線が起動中のため,運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa　　（Ｅ）

該当するコネクション配下のすべての回線が起動中のため，運用コマンド（mcftactcn）は受け付けられません。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)コマンドを無視します。

KFCA14425-W

mmm　回線接続要求テキスト中の相手ダイヤル番号長が不正なため発信できません。

コネクションID＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

相手ダイヤル番号長＝cc....cc

回線接続要求テキスト中の相手ダイヤル番号長が不正なため，発信による回線接続ができません。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：相手ダイヤル番号長

(Ｓ)該当する論理端末を暗黙閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕回線接続指示テキストを見直してください。

KFCA14426-E

mmm　回線定義リストファイルの読み込みで障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　原因コード＝bb....bb

詳細コード＝cc....cc　回線定義リストファイル名称＝dd....dd

回線定義リストファイルの読み込み時に障害が発生したため，通信プロセスを終了します。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：原因コード

00000001：getenvエラー

00000002：openエラー

00000003：readエラー

00000004：ローカルバッファ取得エラー

cc....cc：詳細コード

dd....dd：読み込み障害の発生した回線定義リストファイル名称

(Ｓ)通信プロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕読み込み障害原因を取り除いて，再度システムを起動してください。

KFCA14427-E

mmm　回線名称が重複して定義されています。

コネクション名＝aa....aa

回線リスト定義ファイル名称＝bb....bb　回線名称＝cc....cc

回線リスト定義で指定した回線名称はすでに別の回線リスト定義に定義されているため，開始処理を終了します。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：回線リスト定義ファイル名称

cc....cc：回線名称

(Ｓ)MCFを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕回線リスト定義の回線名称を見直してください。

KFCA14428-E

mmm　論理端末名称決定UOCがエラーリターンしました。

コネクション名＝aa....aa　回線名称＝bb....bb

リターンコード＝cccccccc

論理端末名称決定UOCがエラーリターンしました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：回線名称

cccccccc：論理端末名称決定UOCリターンコード

(Ｓ)受信メッセージを破棄し，回線を切断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕論理端末名称決定UOCがエラーリターンした理由を調査してください。

KFCA14429-E

mmm　論理端末名称決定UOCで決定した論理端末が，構成定義に定義されていないため接続できません。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

回線名称＝cc....cc

論理端末名称決定UOCで決定した論理端末が，MCF構成定義に定義されていないため，回線が接続できません。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：回線名称

(Ｓ)受信メッセージを破棄し，回線を切断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕論理端末名称決定UOCを見直してください。

KFCA14430-E

mmm　論理端末が，他の回線で使用中のため接続できません。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

回線名称＝cc....cc

使用する論理端末として決定した論理端末が，ほかの回線で使用中のため回線の接続ができません。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：回線名称

(Ｓ)受信メッセージを破棄し，回線を切断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕論理端末名称決定UOCを使用している場合は，論理端末名称決定UOCを見直してください。

KFCA14431-E

mmm　論理端末名称決定UOCで決定した論理端末名称が形式不正です。

コネクション名＝aa....aa　回線名称＝bb....bb

論理端末名称決定UOCで決定した論理端末名称が，形式不正のため使用できません。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：回線名称

(Ｓ)受信メッセージを破棄し，回線を切断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ出力以前に出力されているメッセージ（KFCA14500-W）によって障害原因を取り除き，mcftactleコマンドで論理端末の閉塞解除を行ってください。

KFCA14432-E

mmm　発信要求のリトライアウトが発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

発信要求リトライをMCF通信構成定義で指定された回数行っても回線接続ができませんでした。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)論理端末を暗黙閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以前に出力されているメッセージ（KFCA14500-W）によって障害原因を取り除き，mcftactleコマンドで論理端末の閉塞解除を行ってください。

KFCA14433-W

mmm　相手ダイヤル番号が未定義のため，発信できません。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

相手ダイヤル番号がMCF通信構成義で定義されていないため，発信による回線接続ができません。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)論理端末を暗黙閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義mcftalcle -dオプションに接続する相手ダイヤル番号を指定してください。

KFCA14434-E

mmm 回線リスト定義の回線定義が，すべて予備回線で定義されています。

コネクション名＝aa....aa

回線リスト定義ファイル名称＝bb....bb

コネクション名で示すコネクション配下の回線がすべて予備回線で定義されています。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：回線リスト定義ファイル名称

(Ｓ)

システム開始時：MCFを異常終了させます。

コネクション追加時：コネクション追加を中止します。

(Ｏ)システム管理者に連絡してください。

〔対策〕回線リスト定義を見直してください。

KFCA14435-E

mmm 回線リスト定義で定義した回線数が，システム生成時に定義した回線数と一致していません。

コネクション名＝aa....aa

回線リスト定義ファイル名称＝bb....bb

コネクション名で示すコネクション配下の回線数が，システム生成時に定義した回線数と一致していません。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：回線リスト定義ファイル名称

(Ｓ)コネクション追加を中止します。

(Ｏ)システム管理者に連絡してください。

〔対策〕回線リスト定義を見直してください。

KFCA14500-W

mmm　コネクションで通信障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　原因コード＝bb....bb

詳細エラー情報＝cc....cc　終了コード＝dd....dd

エラー詳細コード＝ee....ee　回線名称＝ff....ff

相手システムとのコネクション上で通信障害が発生しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：原因コード（保守情報）

cc....cc：詳細エラー情報（通信管理の詳細エラー情報）

dd....dd：終了コード（通信管理の終了コード）

ee....ee：エラー詳細コード（通信管理のエラー詳細コード）

ff....ff：回線名称

(Ｓ)

HSC1手順の場合

HSC1手順エラーの場合，このコネクションの回復動作をします。

それ以外の場合は，コネクションを閉塞します。

HSC2手順の場合

発信失敗の場合で同期のとき，該当する論理端末を暗黙閉塞します。

発信失敗の場合で非同期のとき，MCF通信構成定義mcftalccnの指定によってリトライします。

HSC2手順エラーの場合，回線を切断し（回線接続状態の場合），該当する論理端末を暗黙閉塞します（着信要求時にHSC手順エラーが発生した場合，着信を拒否します）。ただし，HSC手順エラー発生をUAPに通知する以前にUAPからのDLE・EOT送信要求を受け付けている場合は，論理端末を閉塞しません。

それ以外の場合は，コネクションを閉塞して，配下の論理端末を暗黙閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

HSC1手順の場合

障害要因を取り除いてください。

HSC2手順の場合

障害要因を取り除いてください（発信失敗の場合，一定間隔をあけて発信処理をリトライしてください）。

KFCA14501-I

mmm　通信障害の回復動作を行います。

コネクション名＝aa....aa

通信障害発生後，リトライ可能と判断して，その回復動作をします。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA14502-W

mmm　送信テキスト形態が不正です。

論理端末名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)該当する論理端末を閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA14503-I

mmm　回線をオープンしました。

コネクション名＝aa....aa　回線名称＝bb....bb

回線名称で示す回線をオープンしました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：回線名称

KFCA14504-I

mmm　回線をクローズしました。

コネクション名＝aa....aa　回線名称＝bb....bb

回線名称で示す回線をクローズしました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：回線名称

KFCA14600-E

mmm　開始処理で異常が発生しました。

理由コード＝aa....aa　詳細コード＝bb....bb

mmm：NET識別子

aa....aa：理由コード（保守情報）

bb....bb：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA14601-E

mmm　終了処理で異常が発生しました。

理由コード＝aa....aa　詳細コード＝bb....bb

mmm：NET識別子

aa....aa：理由コード（保守情報）

bb....bb：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA14632-E

mmm　トレース出力処理で異常が発生しました。

理由コード＝aa....aa　詳細コード＝bb....bb

mmm：NET識別子

aa....aa：CHI提供リターンコード

bb....bb：システムコールエラー時のerrno値

(Ｓ)トレース出力処理を中断します。

(Ｏ)サーバ側プロセスを終了してください。保守員に連絡してください。

KFCA14800-I

mmm　コネクションを確立しました。

コネクション名＝aa....aa

コネクション名で示す相手システムとのコネクションが確立しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA14801-I

mmm　コネクションを解放しました。

コネクション名＝aa....aa

コネクション名で示す相手システムとのコネクションを解放しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA14802-E

mmm　コネクション障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　関数＝bb....bb

詳細エラーコード＝cc....cc

相手システムとのコネクション上で障害が発生しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：TCP/IPソケットの関数名（保守情報）

cc....cc：詳細エラーコード（TCP/IPの障害エラー番号）

OSが返すerrnoの値を参照してください。

(Ｓ)該当するコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/TCP/IP編」のトラブル発生時の調査手順の説明に従って対策してください。

KFCA14803-E

mmm　コネクション確立時に障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　関数＝bb....bb

詳細エラーコード＝cc....cc

相手システムとのコネクション確立時に障害が発生しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：TCP/IPソケットの関数名（保守情報）

cc....cc：詳細エラーコード

-16748：MCF通信構成定義に定義されていない，または確立要求の受け付けを開始していないコネクションからコネクション確立要求を受けました。このメッセージのあとにKFCA14854-Iメッセージが出力されます。

-16778：確立完了監視タイマがタイムアウトしました。

上記以外：TCP/IPの障害エラー番号

OSが返すerrnoの値を参照してください。

(Ｓ)該当するコネクションの確立処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕詳細エラーコードに示した障害要因を取り除いてください。

詳細については，マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/TCP/IP編」のトラブル発生時の調査手順の説明を参照してください。

〈詳細エラーコードが-16748の場合〉

MCF通信構成定義を見直し，定義されている接続先相手システムを確認してください。

また，確立要求の受け付けを開始しているかどうかを確認してください。確立要求の受け付けを開始する場合，mcftonlnコマンドを実行してください。

〈詳細エラーコードが-16778の場合〉

MCF通信構成定義を見直し，定義されている接続先相手システムを確認してください。

〈詳細エラーコードが上記以外の場合〉

TCP/IPの障害エラー番号から障害要因を特定して，要因を取り除いてください。

KFCA14806-W

mmm　受信メッセージを破棄しました。

コネクション名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：理由コード

00000001：終了準備処理中

00000002：受信バッファオーバフロー

KFCA14816-Eメッセージが一緒に出力されます。

00000004：受信メッセージ長不正

KFCA14816-Eメッセージが一緒に出力されます。

00000005：コネクション未確立

00000006：応答を待ち合わせていないときに，応答専用データを受信

00000007：メッセージID不一致

00000008：送受信メッセージの衝突

00000009：継続問い合わせ応答中の次起動アプリケーションがcont型でない

(Ｓ)該当するメッセージを破棄します。理由コードが受信バッファオーバフローの場合，受信メッセージ長不正の場合，または継続問い合わせ応答中の次起動アプリケーションがcont型でない場合，該当するコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに示した障害要因を取り除いてください。

〈理由コードが00000001，00000005，または00000008の場合〉

相手システムとの運用を見直してください。

〈理由コードが00000002または00000004の場合〉

自システムの受信バッファ定義，および相手システムが送信したメッセージ形式を見直してください。

〈理由コードが00000006または00000007の場合〉

相手システムを見直してください。

〈理由コードが00000009の場合〉

入力メッセージ編集UOCで指定したアプリケーション名を見直してください。

KFCA14808-E

mmm UOCがエラーリターンしました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

UOC種別＝cc....cc　障害コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：UOC種別

schk：入力セグメント判定UOC

assctn：コネクション確立UOC

msgrep：受信メッセージ判定UOC

msghld：受信メッセージ保留判定UOC

dd....dd：UOC詳細リターンコード（UOCが任意に付加する情報）

(Ｓ)該当するコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UOC詳細リターンコードに示した障害要因を取り除いてください。

KFCA14809-I

mmm　論理端末を閉塞しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

KFCA14810-I

mmm　論理端末を閉塞解除しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

KFCA14811-E

mmm　内部関数処理中に論理エラーが発生しました。

内部関数名＝aa....aa　リターンコード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：内部関数名

bb....bb：リターンコード

(Ｓ)該当するコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕$DCDIR/spoolディレクトリ下に出力された保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCA14813-E

mmm　未サポート機能が要求されました。

コネクション名＝aa....aa　要因コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：要因コード

00000001：sendrecv（DCMCFESI，またはDCMCFOUT）関数発行

00000002：send（DCMCFESI）

(Ｓ)該当するコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害要因を取り除いてください。

KFCA14815-E

mmm　メッセージの送信に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：障害コード

-16730：送信完了監視タイマがタイムアウトしました。

-16730以外：保守情報

(Ｓ)仕掛り中の送信メッセージが一方送信メッセージの場合，出力キューに戻します。同期型メッセージの場合，関数をエラーリターンしたあとに，該当する論理端末を閉塞します。応答メッセージの場合，メッセージを破棄し，該当するコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コードが-16730（送信完了監視タイマのタイムアウト）の場合は，メッセージ送信完了監視時間（mcftalccn -b sndcmptim）の指定値を見直し，相手システムの動作を調べてください。障害コードが-16730以外の場合は，$DCDIR/spoolディレクトリ下に出力された保守情報を取得し，保守員に連絡してください。詳細については，マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/TCP/IP編」のトラブル発生時の調査手順の説明を参照してください。

KFCA14816-E

mmm　メッセージの受信に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

詳細エラーコード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：詳細エラーコード

-16747：受信バッファオーバフロー

TP1/NET/TCP/IPが標準提供する入力セグメント判定UOC，または受信メッセージの組み立て機能を使用していた場合

受信メッセージのメッセージ長（メッセージの先頭4バイト）が，バッファグループ定義で指定したバッファ長（mcftbuf -g lengthの指定値）を超えています。

このメッセージのあとにKFCA14806-Wメッセージが出力されます。また，TP1/NET/TCP/IPのバージョンが07-02以降の場合，さらにKFCA14865-Iメッセージが出力されます。

ユーザ独自の入力セグメント判定UOCを使用していた場合

受信済みのメッセージ長と残っている該当メッセージのサイズの合計値が，バッファグループ定義で指定したバッファ長（mcftbuf -g lengthの指定値）を超えています。

このメッセージのあとにKFCA14806-Wメッセージが出力されます。また，TP1/NET/TCP/IPのバージョンが07-02以降の場合，さらにKFCA14865-Iメッセージが出力されます。

-16757：受信メッセージ長不正

受信メッセージのメッセージ長（メッセージの先頭4バイト）が4バイト以下です。

このメッセージのあとにKFCA14806-Wメッセージが出力されます。

-16784：応答メッセージ（応答専用データ）送信中に一方送信メッセージを受信

(Ｓ)該当するメッセージを破棄して，コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕詳細エラーコードに示した障害要因を取り除いてください。

詳細については，マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/TCP/IP編」のトラブル発生時の調査手順の説明を参照してください。

〈詳細エラーコードが-16747の場合〉

自システムでの受信バッファ定義およびメッセージ形式を見直してください。なお，TP1/NET/TCP/IPのバージョンが07-02以降の場合は，KFCA14865-Iメッセージを参考にしてください。

〈詳細エラーコードが-16757または-16784の場合〉

相手システムを見直してください。

KFCA14818-W

mmm コネクションが確立済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa　コマンド名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA14819-W

mmm コネクション確立処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa　コマンド名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

mcftdctcn：コネクション解放要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA14820-W

mmm コネクションが未確立のため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa　コマンド名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：コマンド名

mcftactle：論理端末閉塞解除要求

mcftdctcn：コネクション解放要求

mcftdctle：論理端末閉塞要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA14821-W

mmm 論理端末が閉塞解除済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

コマンド名＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：コマンド名

mcftactle：論理端末閉塞解除要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA14822-W

mmm 論理端末が閉塞済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

コマンド名＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：コマンド名

mcftdctle：論理端末閉塞要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA14823-W

mmm　後続メッセージ受信監視時間を超過しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

入力セグメント判定UOCを使用していた場合

入力セグメント判定UOCで指定した後続メッセージ監視タイマ（dctcp_uoctimer_infのtimer_code）がタイムアウトしました。

受信メッセージの組み立て機能を使用していた場合

MCF通信構成定義で指定した後続メッセージ監視タイマ（mcftalccn -u ntimer）がタイムアウトしました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)該当コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕タイムアウトした後続メッセージ監視タイマのタイムアウト情報を調べ，障害要因を取り除いてください。

KFCA14825-E

mmm 指定されたコネクションに対する論理端末が未接続のためコネクションを確立できません。

コネクション名＝aa....aa　コマンド名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕指定したコネクション名を見直してください。

KFCA14826-E

mmm 指定されたコネクションに対する論理端末が未接続のため論理端末を閉塞解除できません。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

コマンド名＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：コマンド名

mcftactle：論理端末閉塞解除要求

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕指定したコネクションIDを見直してください。

必要であれば，コネクション切り替えコマンドでコネクションを切り替えてください。その後，再度コマンドを実行してください。

KFCA14827-E

ｍｍｍ　指定されたコネクションが解放されていません。

コネクション名＝aa....aa　コマンド名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：コマンド名

mcftchcn：コネクション切り替え要求

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕指定したコネクションを解放状態にしたあと，コネクション切り替えコマンドを入力してください。

KFCA14828-E

mmm　指定された切り替え元コネクションに対して論理端末が未接続です。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

コマンド名＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：コマンド名

mcftchcn：コネクション切り替え要求

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕指定した切り替え元コネクション名と，切り替え先コネクション名を見直してください。

KFCA14829-E

mmm　サーバ型のコネクションのため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa　コマンド名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA14830-E

mmm　ポートフリー型コネクションからのコネクション確立要求が定義数を超えたため拒否します。

クライアントアドレス（aa....aa，bb....bb）

自ポート番号＝cc....cc

このメッセージは，次のような場合に出力されます。

自局のポートフリー型コネクション定義を超過した確立要求を受信した場合

TP1/NET/TCP/IPがコネクションの切断を検知できない状態で，再度クライアントからコネクション確立要求を受けた場合

mmm：MCF識別子

aa....aa：クライアントホスト名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のクライアントのホスト名）

bb....bb：クライアントIPアドレス（MCF通信構成定義（mcftalccn）のクライアントのIPアドレス）

cc....cc：自ポート番号（MCF通信構成定義（mcftalccn）の自局のポート番号）

(Ｓ)該当するクライアントからの確立要求を拒否します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/TCP/IP編」のトラブル発生時の調査手順の説明に従って対策してください。

KFCA14831-W

mmm　同期型送受信監視時間を超過しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

同期型メッセージの送受信関数発行時に指定した，同期送受信監視タイマがタイムアウトしました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）で定義した名称）

bb....bb：論理端末名称（MCF通信構成定義（mcftalcle）で定義した名称）

(Ｓ)MCF通信構成定義（mcftalccn -w）のsrtimoutオペランドにyesを指定してコネクションの解放を抑止している場合，処理を続行します。MCF通信構成定義（mcftalccn -w）のsrtimoutオペランドにnoを指定してコネクションの解放を抑止していない場合，該当するコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕同期型送受信監視時間を長くするか，相手局とのシーケンスを見直してください。

KFCA14832-E

mmm　UOCで設定したパラメタが不正です。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

UOC種別＝cc....cc　障害コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）で定義した名称）

bb....bb：論理端末名称（MCF通信構成定義（mcftalcle）で定義した名称）

cc....cc：UOC種別

schk：入力セグメント判定UOC

msnd：出力メッセージ編集UOC

mrcv：入力メッセージ編集UOC

assctn：コネクション確立UOC

dd....dd：障害コード

〈入力セグメント判定UOCの場合〉

-16739：タイマ値（dctcp_uoctimer_infのtimer_value）に1〜2550以外の値を設定しています。

正しいタイマ値にしてください。

-16740：タイマセット指示種別（dctcp_uoctimer_infのtimer_code）がDCTCP_TIME_SETまたはDCTCP_TIME_NO_SETでありません。

正しいタイマセット指示種別にしてください。

-16742：次メッセージのサイズ（dctcp_sguoc_protのnext_data_size）が，受信データ有効サイズ（dctcp_uoc_sgckのrcv_data_size）から該当するメッセージのサイズ（dctcp_sguoc_protのnow_data_size）を引いた値と一致していません。

次メッセージのサイズと，受信データ有効サイズから該当するメッセージのサイズを引いた値を一致させてください。

-16743：次メッセージのアドレス（dctcp_sguoc_protのnext_data_adr）が，受信データ先頭アドレス（dctcp_uoc_sgckのrcv_data_adr）に該当するメッセージのサイズ（dctcp_sguoc_protのnow_data_size）を加算したアドレスと一致していません。

次メッセージのアドレスと，受信データ先頭アドレスに該当するメッセージのサイズを加算したアドレスを一致させてください。

-16744：該当するメッセージのサイズ（dctcp_sguoc_protのnow_data_size）に0以下，または受信データ有効サイズを超えた値を設定しています。

該当するメッセージのサイズを正しくしてください。

-16745：該当するメッセージの残りサイズ（dctcp_sguoc_protのrest_data_size）に0以下の値を設定しています。

該当するメッセージの残りサイズを正しくしてください。

-16746：DCTCP_UOC_SGCK_OK_MIDでリターンしました。

DCTCP_UOC_SGCK_OK_MIDは使用できません。

上記以外（UOCのリターンコード）：UOCリターンコードが不正です。

正しいリターンコードにしてください。

〈コネクション確立UOCの場合〉

-16770：UOCリターンコードがDCMTCP_UOC_CON_OKまたはDCMTCP_UOC_CON_NGではありません。

正しいリターンコードにしてください。

-16771：コネクション確立要求受け入れ可否値（dcmtcp_uoc_con_nのconnect_permit）がDCMTCP_UOC_CON_ACCEPTまたはDCMTCP_UOC_CON_REJECTでありません。

正しいコネクション確立要求受け入れ可否値にしてください。

〈出力メッセージ編集UOCの場合〉

CERREVTの理由コード2を参照してください。

〈入力メッセージ編集UOCの場合〉

CERREVTの理由コード2を参照してください。

(Ｓ)該当するコネクションを解放，または論理端末を閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コードに示した障害要因を取り除いてください。

KFCA14833-W

mmm　論理端末が閉塞処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

コマンド名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）で定義した名称）

bb....bb：論理端末名称（MCF通信構成定義（mcftalcle）で定義した名称）

cc....cc：コマンド名（このメッセージで無効としたコマンド名）

(Ｓ)該当するコマンドを無効とします。

KFCA14834-E

mmm　サーバ側コネクション確立準備に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa　自ポート番号＝bb....bb

関数＝cc....cc　詳細エラーコード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：自ポート番号

cc....cc：関数名（TCP/IPソケットの関数名（保守情報））

dd....dd：詳細エラーコード

-16718：MCF通信構成定義に，同一構成のコネクションが複数定義されています。

-16756：使用できるファイル記述子が不足しています。

上記以外：TCP/IPの障害エラー番号

OSが返すerrnoの値を参照してください。

(Ｓ)

〈詳細エラーコードが-16718，-16756の場合〉

通信プロセスを終了します。

〈詳細エラーコードが上記以外の場合〉

MCF通信構成定義に従って，コネクションの確立準備をリトライします。確立準備をリトライしない場合は，該当するコネクションの確立準備を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義を見直してください。自ポート番号がほかのプロセスで使用しているポート番号と重複している場合，MCF通信構成定義の自ポート番号を別の値に変更するか，ほかのプロセスを停止してください。使用できるファイル記述子が不足している場合，システムサービス共通情報定義のMCF通信プロセスでアクセスするファイルの最大数を，正しく設定してください。

確立準備を中断したコネクションに対してオンライン中に再度コネクションの確立準備をする場合，運用コマンドmcftonlnを実行してください。

詳細については，マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/TCP/IP編」のトラブル発生時の調査手順の説明を参照してください。

KFCA14835-E

mmm　サーバ側コネクション確立準備のリトライが失敗しました。

コネクション名＝aa....aa　自ポート番号＝bb....bb

関数＝cc....cc　詳細エラーコード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：自ポート番号

cc....cc：関数名（TCP/IPソケットの関数名（保守情報））

dd....dd：詳細エラーコード

TCP/IPの障害エラー番号です。OSが返すerrnoの値を参照してください。

(Ｓ)該当するコネクションの確立準備を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義を見直してください。自ポート番号がほかのプロセスで使用しているポート番号と重複している場合，MCF通信構成定義の自ポート番号を別の値に変更するか，ほかのプロセスを停止してください。

確立準備を中断したコネクションに対してオンライン中に再度コネクションの確立準備をする場合，運用コマンドmcftonlnを実行してください。

詳細については，マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/TCP/IP編」のトラブル発生時の調査手順の説明を参照してください。

KFCA14836-E

mmm　ホスト名がシステムに登録されていないため当該コネクションを無効化しました。

コネクション名＝aa....aa　ホスト名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：ホスト名

(Ｓ)該当するコネクションを無効化して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義mcftalccnを見直してください。

KFCA14837-E

mmm パスフリー型コネクションからのコネクション確立要求が定義数を超えたため拒否します。

クライアントパス名＝aa....aa 自パス名＝bb....bb

自システムのパスフリー型コネクション定義数を超過した確立要求を受信しています。

mmm：MCF識別子

aa....aa：クライアントのパス名

bb....bb：自システムのパス名

(Ｓ)該当するクライアントからの確立要求を拒否し，コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕自システムのパスフリー型コネクション定義数を増やすか，またはクライアント数を減らしてください。

KFCA14838-E

mmm　サーバ側コネクション確立準備に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa　自パス名＝bb....bb　関数＝cc....cc　詳細エラーコード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID）

bb....bb：自システムのパス名

cc....cc：TCP/IPソケットの関数名

dd....dd：詳細エラーコード

〈-16718の場合〉

MCF通信構成定義に，同一構成のコネクションが複数定義されています。

〈-16756の場合〉

使用できるファイル記述子が不足しています。

〈上記以外の場合〉

TCP/IPの障害エラー番号です。

OSが返すerrnoの値を参照してください。

(Ｓ)詳細エラーコードが-16718，-16756の場合，通信プロセスを終了します。詳細エラーコードが-16718，-16756以外の場合，MCF通信構成定義に従って，コネクションの確立準備をリトライします。再試行を行わない場合は，該当するコネクションの確立準備を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1を強制停止したあと，OpenTP1を再起動した場合にこのメッセージが出力されたときは，運用コマンドmcftlslnを実行して，サーバ型コネクションの確立要求の受付状態を確認してください。サーバ型コネクションの確立要求の受付状態が受付開始状態であれば，このメッセージを無視してください。

使用できるファイル記述子が不足している場合，システムサービス共通情報定義のMCF通信プロセスで使用するファイル記述子の最大数を，正しく設定してください。

上記以外の場合，MCF通信構成定義を見直してください。自パス名がほかのプロセスで使用しているパス名と重複している場合，コネクション定義の自パス名を別の値に変更するか，ほかのプロセスを停止してください。

確立準備を中断したコネクションに対して，オンライン中に再度コネクションの確立準備を行う場合，運用コマンドmcftonlnを実行してください。

KFCA14839-E

mmm　サーバ側コネクション確立準備のリトライが失敗しました。

コネクション名＝aa....aa　自パス名＝bb....bb　関数＝cc....cc　詳細エラーコード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID）

bb....bb：自システムのパス名

cc....cc：TCP/IPソケットの関数名（保守情報）

dd....dd：詳細エラーコード

TCP/IPの障害エラー番号です。

OSが返すerrnoの値を参照してください。

(Ｓ)該当するコネクションの確立準備を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義を見直してください。自パス名がほかのプロセスで使用しているパス名と重複している場合，通信構成定義の自パス名を別の値に変更するか，ほかのプロセスを停止してください。

確立準備を中断したコネクションに対して，オンライン中に再度コネクションの確立準備を行う場合，運用コマンドmcftonlnを実行してください。

KFCA14840-I

mmm　コネクション確立UOCにより確立要求を拒否しました。

コネクション名＝aa....aa　自ポート番号＝bb....bb

相手アドレス＝cc....cc　相手ポート番号＝dd....dd　拒否理由＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID

bb....bb：自ポート番号

MCF通信構成定義（mcftalccn）の自システムのポート番号

cc....cc：相手アドレス

コネクション確立要求をした相手システムのアドレス

dd....dd：相手ポート番号

コネクション確立要求をした相手システムのポート番号

ee....ee：ユーザが設定した拒否理由コード

(Ｓ)コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA14841-E

mmm　未確立のコネクションが存在しないため，確立要求を拒否しました。

自ポート番号=aa....aa　相手アドレス=bb....bb　相手ポート番号=cc....cc

このメッセージは，次のような場合に出力されます。

自局のコネクション定義を超過した確立要求を受信したとき

TP1/NET/TCP/IPがコネクションの切断を検知できない状態で，再度クライアントからコネクション確立要求を受けたとき

mmm：MCF識別子

aa....aa：自ポート番号

MCF通信構成定義（mcftalccn）の自システムのポート番号

bb....bb：相手アドレス

コネクション確立要求をした相手システムのアドレス

cc....cc：相手ポート番号

コネクション確立要求をした相手システムのポート番号

(Ｓ)該当するクライアントからの確立要求を拒否し，コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/TCP/IP編」のトラブル発生時の調査手順の説明に従って対策してください。

KFCA14842-E

mmm 相手アドレス決定ＵＯＣが登録されていないため，開始できません。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)通信プロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UOCを登録してください。

KFCA14843-I

mmm 相手アドレス決定ＵＯＣが次のアドレス情報を指定しました。

コネクション名＝aa....aa 自IPアドレス＝bb....bb

自ポート番号＝cc....cc 相手IPアドレス＝dd....dd

相手ポート番号＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID

bb....bb：自IPアドレス

cc....cc：自ポート番号

dd....dd：相手IPアドレス

ee....ee：相手ポート番号

KFCA14844-E

mmm UOCが登録されていないため，開始できません。UOC種別=aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：UOC種別

msgrep：受信メッセージ判定UOC

msghld：受信メッセージ保留判定UOC

(Ｓ)通信プロセスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UOCを登録してください。

KFCA14845-W

mmm コネクション解放処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名=aa....aa　コマンド名=bb....bb　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID

bb....bb：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

mcftdctcn：コネクション解放要求

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA14846-E

mmm IPアドレスの取得に失敗しました。

コネクション名=aa....aa　ホスト名＝bb....bb　詳細エラーコード=cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID

bb....bb：ホスト名

cc....cc：詳細エラーコード

gethostbyname関数のエラーコード

(Ｓ)MCFを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義または自システムの構成を見直してください。

KFCA14847-E

mmmバッファ不足のためバッファ取得に失敗しました。

コネクション名=aa....aa　バッファ種別＝bb....bb　障害コード=cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID

bb....bb：バッファ種別

rcv：受信バッファ

cc....cc：障害コード（保守情報）

-10167，-16761：バッファ取得失敗

(Ｓ)コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕受信バッファのバッファグループ番号（mcftalccn定義コマンドの-gオプションのrcvbufオペランドで指定）に対応するバッファグループ定義のバッファ数（mcftbuf定義コマンドの-gオプションのcountオペランドで指定）が必要なバッファ数を満たしているか見直してください。見積もり式は，マニュアル「OpenTP1 プロトコル」の該当するプロトコル編の，mcftalccn定義コマンドの注意事項を参照してください。

mcftlsbufコマンドに-mオプションを指定して実行すると，最大バッファ使用数を確認できます。mcftlsbufコマンドについては，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

KFCA14848-E

mmm 相手システムから不正なデータを受信しました。

コネクション名=cc....cc 論理端末名称=ll....ll 障害コード=gg....gg 設定値=hh....hh

mmm：MCF識別子

cc....cc：コネクション名

MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID

ll....ll：論理端末名称

MCF通信構成定義（mcftalcle）の論理端末名称

gg....gg：障害コード

-16757：メッセージ長不正（メッセージ長が11バイト未満）

-16779：セグメント情報の値不正

hh....hh：不正と判断した個所に設定されていた値

障害コードが-16757の場合

メッセージ長（10進数）

障害コードが-16779の場合

セグメント情報（16進数）

(Ｓ)該当するメッセージを破棄して，コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕相手システムを見直してください。

KFCA14849-I

mmm 受信メッセージ判定UOCにより受信メッセージを破棄しました。

コネクション名=cc....cc 論理端末名称=ll....ll 理由コード=hh....hh

mmm：MCF識別子

cc....cc：コネクション名

MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID

ll....ll：論理端末名称

MCF通信構成定義（mcftalcle）の論理端末名称

hh....hh：ユーザが設定した理由コード

(Ｓ)該当するメッセージを破棄します。

KFCA14850-I

mmm 受信メッセージ判定UOCによりコネクションを解放します。

コネクション名=cc....cc 論理端末名称=ll....ll 理由コード=hh....hh

mmm：MCF識別子

cc....cc：コネクション名

MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID

ll....ll：論理端末名称

MCF通信構成定義（mcftalcle）の論理端末名称

hh....hh：ユーザが設定した理由コード

(Ｓ)コネクションを解放します。

KFCA14851-I

mmm 受信メッセージ判定UOCにより論理端末を閉塞します。

コネクション名=cc....cc 論理端末名称=ll....ll

mmm：MCF識別子

cc....cc：コネクション名

MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID

ll....ll：論理端末名称

MCF通信構成定義（mcftalcle）の論理端末名称

(Ｓ)論理端末を閉塞します。

KFCA14852-E

mmm UOCで設定したパラメタが不正です。

コネクション名=cc....cc 論理端末名称=ll....ll UOC種別=uu....uu 障害コード=ii....ii 設定値=jj....jj

mmm：MCF識別子

cc....cc：コネクション名

MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID

ll....ll：論理端末名称

MCF通信構成定義（mcftalcle）の論理端末名称

uu....uu：UOC種別

msgrep：受信メッセージ判定UOC

msghld：受信メッセージ保留判定UOC

ii....ii：障害コード

-16770：リターン値不正

-16780：メッセージ種別不正

-16781：応答メッセージの送信要否の値不正

-16782：応答メッセージ長不正

-16783：送信処理の継続可否の値不正

-16785：受信メッセージの保留要否の値不正

jj....jj：ユーザが該当するパラメタに設定した値

(Ｓ)コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UOCを見直してください。

KFCA14853-W

mmm　同期型送信監視時間を超過しました。

コネクション名＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb

同期型メッセージの送信関数の発行時に指定した同期送信監視タイマがタイムアウトしました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID

bb....bb：論理端末名称

MCF通信構成定義（mcftalcle）の論理端末名称

(Ｓ)MCF通信構成定義（mcftalccn -w）のsrtimoutオペランドにyesを指定してコネクションの解放を抑止している場合，処理を続行します。MCF通信構成定義（mcftalccn -w）のsrtimoutオペランドにnoを指定してコネクションの解放を抑止していない場合，該当するコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕タイマ監視時間を長くするか，または相手システムがメッセージを受信できる状態かどうかを確認してください。

KFCA14854-I

mmm次のアドレス情報に示す相手システムから確立要求を受けました。

自アドレス＝aa....aa 自ポート番号＝bb....bb

相手アドレス＝cc....cc 相手ポート番号＝dd....dd

相手アドレスおよび相手ポート番号に示した相手システムから受け付けたコネクション確立要求を拒否しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：自アドレス

MCF通信構成定義（mcftalccn）に指定した自システムのアドレス。定義を省略していた場合，*を出力します。

bb....bb：自ポート番号

MCF通信構成定義（mcftalcle）に指定した自システムのポート番号

cc....cc：相手アドレス

コネクション確立要求をした相手システムのアドレス

dd....dd：相手ポート番号

コネクション確立要求をした相手システムのポート番号

KFCA14855-I

mmm　既存コネクションをリプレースします。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID

(Ｓ)該当するコネクションをリプレースします。

KFCA14856-W

mmm システムサービス共通情報定義のmax_open_fdsオペランドの指定値が不足している可能性があります。

指定値＝aa....aa 算出値＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：システムサービス共通情報定義のmax_open_fdsオペランドの指定値

bb....bb：MCF通信構成定義からの算出値※

注※

算出値は，次の計算式から求めた値です。

MCF通信構成定義に定義したコネクションの総数＋サーバ型コネクションの自システムのホストのIPアドレス（ホスト名）とポート番号の組み合わせ数＋30

詳細については，マニュアル「OpenTP1プロトコルTP1/NET/TCP/IP編」を参照してください。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システムサービス共通情報定義のmax_open_fdsオペランドの指定値に，少なくとも次の値以上の値を設定してください。

OSがUNIXの場合

算出値＋MCF通信プロセスのMCFメイン関数でユーザが使用するファイル記述子数（MCFメイン関数でオープンするファイル数など）

OSがWindowsの場合

算出値

システムサービス共通情報定義のmax_socket_descriptorsオペランドとmax_open_fdsオペランドの和が1プロセスで使用できるファイル記述子の最大数を超える場合，次のどちらかを実施してください。

MCF通信構成定義に定義したコネクションを複数のMCF通信プロセスに分割する。

max_socket_descriptorsオペランドの値が，「1プロセスで使用できるファイル記述子の最大数−max_open_fdsオペランド」以下となるように，このMCF通信プロセスに対してメッセージ送信要求を行うUAPプロセス数や同時に実行する運用コマンド数を見直す。

KFCA14857-I

mmm　サーバ側コネクションの受け付けを開始しました。

コネクション名＝aa....aa 自ポート番号＝bb....bb

自IPアドレス＝cc....cc

運用コマンドmcftonlnによって，コネクションが相手システムからの確立要求の受け付けを開始しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID

bb....bb：自ポート番号

cc....cc：自IPアドレス（表示例：192.11.42.20（dotted-decimal形式））

自IPアドレスの指定を省略した場合，*を出力します。

KFCA14858-I

mmm　サーバ側コネクションの受け付けを終了しました。

コネクション名＝aa....aa 自ポート番号＝bb....bb

自IPアドレス＝cc....cc

運用コマンドmcftoflnによって，コネクションが相手システムからの確立要求の受け付けを終了しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID

bb....bb：自ポート番号

cc....cc：自IPアドレス（表示例：192.11.42.20（dotted-decimal形式））

自IPアドレスの指定を省略した場合，*を出力します。

KFCA14860-W

mmm　着呼受付開始済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ）

このメッセージは，MCF通信プロセスのすべてのサーバ型コネクションの状態が，確立要求の受付開始状態，または受付開始処理の再試行中状態の場合に出力されます。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftonln：サーバ型コネクションの確立要求の受付開始

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

〔対策〕MCF通信構成定義（mcftalccn -h listen）の指定内容，コマンドの引数，および引数に指定したMCF通信プロセスを見直してください。

KFCA14861-W

mmm　着呼受付終了のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ）

このメッセージは，MCF通信プロセスのすべてのサーバ型コネクションの状態が，確立要求の受付終了状態の場合に出力されます。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftofln：サーバ型コネクションの確立要求の受付終了

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

〔対策〕MCF通信構成定義（mcftalccn -h listen）の指定内容，コマンドの引数，および引数に指定したMCF通信プロセスを見直してください。

KFCA14862-W

mmm　サーバ型のコネクションは存在しないため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ）

このメッセージは，MCF通信プロセスにサーバ型コネクションが定義されていない場合に出力されます。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftonln：サーバ型コネクションの確立要求の受付開始

mcftofln：サーバ型コネクションの確立要求の受付終了

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

〔対策〕MCF通信構成定義（mcftalccn -y mode）の指定内容，コマンドの引数，および引数に指定したMCF通信プロセスを見直してください。

KFCA14865-I

mmm コネクション名＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb 種別＝cc....cc

受信バッファ長＝dd....dd 受信済みメッセージ長＝ee....ee

未受信メッセージ長＝ff....ff

受信バッファオーバフローを検出したときの追加情報を通知します。このメッセージは，KFCA14806-Wメッセージ，およびKFCA14816-Eメッセージと一緒に出力されます。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（MCF通信構成定義（mcftalccn -c）のコネクションID）

bb....bb：論理端末名称（MCF通信構成定義（mcftalcle -l）の論理端末名称）

cc....cc：セグメント組立種別

MASM：受信メッセージの組み立て機能

UOC（STD）：TP1/NET/TCP/IPが標準提供する入力セグメント判定UOC

UOC（USR）：ユーザ独自の入力セグメント判定UOC

UOC：TP1/NET/TCP/IPが標準提供する入力セグメント判定UOC，またはユーザ独自の入力セグメント判定UOC（Windowsの場合）

dd....dd：受信したメッセージを格納しているバッファ長

ee....ee：受信済みメッセージ長

ff....ff：未受信メッセージ長

〈受信メッセージの組み立て機能，またはTP1/NET/TCP/IPが標準提供する入力セグメント判定UOCを使用している場合〉

メッセージ長エリア（受信メッセージの先頭4バイト）に設定されているメッセージ長と受信済みメッセージ長の差

〈ユーザ独自の入力セグメント判定UOCを使用している場合〉

残っている該当メッセージのサイズ（dctcp_sguoc_protのrest_data_size）

〔対策〕受信メッセージの全体長（受信済みメッセージと未受信メッセージの和）が妥当であるかを確認してください。

〈受信メッセージの全体長が妥当である場合〉

バッファグループ定義で指定したバッファ長（mcftbuf -g lengthの指定値）を見直してください。

〈受信メッセージの全体長が妥当ではない場合〉

受信メッセージの組み立て機能，またはTP1/NET/TCP/IPが標準提供する入力セグメント判定UOCを使用している場合は，相手システムを見直してください。ユーザ独自の入力セグメント判定UOCを使用している場合は，相手システムおよびユーザ独自の入力セグメント判定UOCを見直してください。

KFCA14866-W

mmm 同期型受信監視時間を超過しました。

コネクション名＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb

同期型メッセージの受信関数の発行時に指定した同期受信監視タイマがタイムアウトしました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（MCF通信構成定義（mcftalccn -c）のコネクションID）

bb....bb：論理端末名称（MCF通信構成定義（mcftalcle -l）の論理端末名称）

(Ｓ)MCF通信構成定義（mcftalccn -w）のsrtimoutオペランドにyesを指定してコネクションの解放を抑止している場合，処理を続行します。MCF通信構成定義（mcftalccn -w）のsrtimoutオペランドにnoを指定してコネクションの解放を抑止していない場合，該当するコネクションを解放します。

(O)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕同期型受信監視時間を長くするか，または相手システムとの送受信シーケンスを確認してください。

KFCA14867-E

mmm 受信メッセージ最大保留数を超過しました。

コネクション名＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb 最大保留数＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（MCF通信構成定義（mcftalccn -c）のコネクションID）

bb....bb：論理端末名称（MCF通信構成定義（mcftalcle -l）の論理端末名称）

cc....cc：受信メッセージ最大保留数（MCF通信構成定義に指定した受信メッセージ最大保留数（mcftalccn -u holdlimit））

(Ｓ)該当するコネクションを解放します。

(O)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義に指定した受信メッセージの最大保留数，および相手システムとの送受信シーケンスを見直してください。

KFCA14868-I

mmm 次のアドレス情報でコネクションを確立します。

コネクション名＝aa....aa 自IPアドレス＝bb....bb 自ポート番号＝cc....cc

相手IPアドレス＝dd....dd 相手ポート番号＝ee....ee

相手アドレスを指定したコネクション確立要求の関数（dc_mcf_tactcn関数）を発行したときの，追加情報を通知します。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（MCF通信構成定義（mcftalccn -c）のコネクションID）

bb....bb：自システムのIPアドレス（表示例：192.11.42.20（dotted-decimal形式））

cc....cc：自システムのポート番号

dd....dd：相手システムのIPアドレス（dotted-decimal形式）

ee....ee：相手システムのポート番号

KFCA14869-W

mmm メッセージ送受信中にコネクションが切り替わったことを検出しました。

コネクション名＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb 入力元論理端末名称＝cc....cc 入力通番＝(dd....dd,ee....ee)

MCF通信構成定義でコネクション再確立時の未送信メッセージの送信を抑止している（mcftalcle -d replacemsgにdiscardを指定）場合，メッセージの送受信中にコネクションがいったん解放され，再確立されたことを検出しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID）

bb....bb：メッセージ送受信関数を発行した論理端末名称（MCF通信構成定義（mcftalcle）の論理端末名称）

cc....cc：入力元論理端末名称（MCF通信構成定義（mcftalcle）の論理端末名称）

dd....dd,ee....ee：メッセージ入力通番（保守情報）

(Ｓ)非同期型の関数の場合，相手システムへのメッセージ送信を抑止します。

同期型の関数の場合，関数がエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA14875-I

mmm コネクションを解放しました。

コネクション名＝aa....aa 理由コード＝bb....bb,cc....cc,dd....dd

コネクション名で示す相手システムとのコネクションを解放しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（コネクション定義（mcftalccn）のコネクションID）

bb....bb：解放要因

00000001：運用コマンド（mcftdctcn），またはライブラリ関数（C言語の場合，dc_mcf_tdctcn）による解放

00000002：相手システムからの正常解放

00000003：OpenTP1終了による解放

ffffffff：障害検出による解放

cc....cc：理由コード1（マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/TCP/IP編」の理由コード一覧を参照）

理由コードは8けたの16進数で表示しています。

解放要因がffffffff以外の場合は00000000が出力されます。

dd....dd：理由コード2（マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/TCP/IP編」の理由コード一覧を参照）

理由コードは8けたの16進数で表示しています。

解放要因がffffffff以外の場合は00000000が出力されます。

KFCA14876-I

mmm アドレス情報を表示します。

コネクション名＝aa....aa 自IPアドレス＝bb...bb 自ポート番号＝cc....cc

相手IPアドレス＝dd....dd 相手ポート番号＝ee....ee

相手アドレスおよび相手ポート番号に示した相手システムとのコネクションが切断されました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（コネクション定義（mcftalccn）のコネクションID）

bb....bb：自システムのIPアドレス（dotted-decimal形式表示）

cc....cc：自システムのポート番号

dd....dd：相手システムのIPアドレス（dotted-decimal形式表示）

ee....ee：相手システムのポート番号

KFCA14877-I

mmm 受信バッファの空きがないため，メッセージの受信を待ち合わせます。

コネクション名＝aa....aa バッファグループ番号＝bb....bb

相手システムから以下の事象を受け付けましたが，受信バッファに空きがないため，処理を待ち合わせています。

メッセージ受信

コネクション解放

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（コネクション定義（mcftalccn）のコネクションID）

bb....bb：受信バッファのバッファグループ番号（コネクション定義（mcftalccn -g）のrcvbufオペランドの指定値）

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義と相手システムの動作を見直してください。

詳細については，マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/TCP/IP編」の「トラブル発生時の調査手順」の章を参照してください。

KFCA14878-E

mmm 継続問い合わせ応答終了処理で障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb コマンド名＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（コネクション定義（mcftalccn）のコネクションID）

bb....bb：論理端末名称（論理端末定義（mcftalcle）の論理端末名称）

cc....cc：コマンド名

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージログを参照して対処してください。

KFCA14879-W

mmm 継続問い合わせ応答のUAP実行中であるため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb コマンド名＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（コネクション定義（mcftalccn）のコネクションID）

bb....bb：論理端末名称（論理端末定義（mcftalcle）の論理端末名称）

cc....cc：コマンド名

mcftendct：継続問い合わせ応答処理の強制終了

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA14880-W

mmm 論理端末が継続問い合わせ応答中でないため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb コマンド名＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（コネクション定義（mcftalccn）のコネクションID）

bb....bb：論理端末名称（論理端末定義（mcftalcle）の論理端末名称）

cc....cc：コマンド名

mcftendct：継続問い合わせ応答処理の強制終了

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA14881-W

mmm 論理端末が継続問い合わせ応答中であるため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb コマンド名＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（コネクション定義（mcftalccn）のコネクションID）

bb....bb：論理端末名称（論理端末定義（mcftalcle）の論理端末名称）

cc....cc：コマンド名

mcftdctle：論理端末の閉塞

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA14882-W

mmm 継続問い合わせ応答をサポートしていないため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb コマンド名＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（コネクション定義（mcftalccn）のコネクションID）

bb....bb：論理端末名称（論理端末定義（mcftalcle）の論理端末名称）

cc....cc：コマンド名

mcftendct：継続問い合わせ応答処理の強制終了

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA14883-E

mmm 継続問い合わせ応答中であるためコネクション確立要求を拒否しました。

コネクション名＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（コネクション定義（mcftalccn）のコネクションID）

bb....bb：論理端末名称（論理端末定義（mcftalcle）の論理端末名称）

(Ｓ)該当コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕継続問い合わせ応答を処理しているMHPのユーザ処理部分またはトランザクション処理に時間が掛かっている要因を調査してください。仕掛りが長時間解消されない場合，mcftendctを-fオプション付きで入力し継続問い合わせ応答を終了してください。

KFCA14884-W

mmm 受信メッセージを破棄しました。

コネクション名＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb 理由コード＝cc....cc

保守情報＝dd....dd,ee...ee,ff....ff

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（コネクション定義（mcftalccn）のコネクションID）

bb....bb：論理端末名称（論理端末定義（mcftalcle）の論理端末名称）

cc....cc：理由コード

00000004：問い合わせ応答中または継続問い合わせ応答中の論理端末がメッセージを受信しました。

00000005：メッセージ送信処理中に問い合わせメッセージを受信しました。

00000006：メッセージ送信処理中に継続問い合わせメッセージを受信しました。

dd....dd：保守情報

ee....ee：保守情報

ff....ff：保守情報

(Ｓ)MDELEVTが定義されている場合，MDELEVTを起動します。MDELEVTが定義されていない場合，受信メッセージを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕相手システムを見直してください。

KFCA14885-I

mmm 継続問い合わせ応答処理を強制終了しました。

コネクション名＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb 理由コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（コネクション定義（mcftalccn）のコネクションID）

bb....bb：論理端末名称（論理端末定義（mcftalcle）の論理端末名称）

cc....cc：理由コード

00000001：mcftendct -f コマンドの実行

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA14901-I

mmm　コネクション（aa....aa）を確立しました。

サブコネクション名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：サブコネクション名

KFCA14909-E

mmm　コネクション（aa....aa）に障害が発生しました。

サブコネクション名＝bb....bb

理由コード＝（cccccccc，dddddddd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：サブコネクション名

cccccccc：理由コード1

dddddddd：理由コード2

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)コネクションを解放します。

(Ｏ)理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード1が00000001の場合

理由コード2

意味

対策

00000001

メッセージ入力障害

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA106XXメッセージの処置をしてください。（発生個所：論理端末）

00000002

メッセージ出力障害

00000003

メッセージ送信完了障害

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA11XXXメッセージの処置をしてください。

（発生個所：論理端末）

00000004

mcftdctleによる論理端末閉塞

mcftactleコマンドを入力して，論理端末を閉塞解除してください。

（発生個所：論理端末）

00000005

送信バッファ取得失敗

このコネクションに必要なバッファ面数を見直して，再度実行してください。

（発生個所：論理端末）

00000006

mcftdctcn -fによるコネクション解放

mcftactcnコマンドを入力して，コネクションを確立してください。

（発生個所：コネクション）

00000007

送信セグメント長オーバ

UAPの送信セグメント長の指定を相手システムで受信できるサイズに指定し直して，再度実行してください。

（発生個所：論理端末）

上記以外

上記以外の障害

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

（発生個所：不定）

理由コード1が00000002の場合

理由コード2

意味

対策

00000008

相手システムからのメッセージの受信拒否による論理端末閉塞

相手システムがメッセージの受信を拒否した理由を調査し，原因を取り除いたあと，mcftactleコマンドをmcftactleコマンドを入力し，再度実行してください。

（発生個所：論理端末）

00000009

相手システムからのメッセージの送信中断による論理端末閉塞

相手システムがメッセージの送信を中断した理由を調査し，原因を取り除いたあと，再度実行してください。

（発生個所：論理端末）

00015050

不正データ受信によるコネクション切断

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15050-Eメッセージの処置をしてください。

（発生個所：コネクション）

00015051

プロトコル障害によるコネクション切断

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15051-Eメッセージの処置をしてください。

（発生個所：コネクション）

00015070

ローカルメモリ不足によるコネクション切断

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15070-Eメッセージの処置をしてください。

（発生個所：コネクション）

00015072

共用メモリ不足によるコネクション切断

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15072-Eメッセージの処置をしてください。

（発生個所：コネクション）

00015073

タイムアウトによるコネクション切断

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15073-Eメッセージの処置をしてください。

（発生個所：コネクション）

00015074

下位層障害によるコネクション切断

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15074-Eメッセージの処置をしてください。

（発生個所：コネクション）

00015075

送信バッファ不足によるコネクション切断

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15075-Eメッセージの処置をしてください。

（発生個所：コネクション）

00015076

受信バッファ不足によるコネクション切断

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15076-Eメッセージの処置をしてください。

（発生個所：コネクション）

理由コード1が00000003の場合

理由コード2

意味

対策

詳細リターンコード

ユーザ(UOC)検出障害

UOCを見直して，再度実行してください。

（発生個所：論理端末）

理由コード1が00000004の場合

理由コード2

意味

対策

00015052

不正データ受信によるコネクション確立失敗

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15052-Eメッセージの処置をしてください。

（発生個所：コネクション）

00015053

プロトコル障害によるコネクション確立失敗

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15053-Eメッセージの処置をしてください。

（発生個所：コネクション）

00015070

ローカルメモリ不足によるコネクション確立失敗

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15070-Eメッセージの処置をしてください。

（発生個所：コネクション）

00015072

共用メモリ不足によるコネクション確立失敗

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15072-Eメッセージの処置をしてください。

（発生個所：コネクション）

00015073

タイムアウトによるコネクション確立失敗

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15073-Eメッセージの処置をしてください。

（発生個所：コネクション）

00015074

下位層障害によるコネクション確立失敗

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15074-Eメッセージの処置をしてください。

（発生個所：コネクション）

00015075

送信バッファ不足によるコネクション確立失敗

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15075-Eメッセージの処置をしてください。

（発生個所：コネクション）

00015076

受信バッファ不足によるコネクション確立失敗

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15076-Eメッセージの処置をしてください。

（発生個所：コネクション）

理由コード1が上記以外の場合，上記以外の障害が発生しています。保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCA14912-I

mmm　コネクション（aa....aa）の論理端末（bb....bb，ccc）を閉塞しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

rcv：receive

snd：send

(Ｏ)論理端末を閉塞解除する場合，mcftactleコマンドを入力してください。

KFCA14913-I

mmm　コネクション（aa....aa）の論理端末（bb....bb，ccc）を閉塞解除しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

rcv：receive

snd：send

KFCA14914-W

mmm　送信メッセージを破棄しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

snd：send

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)このメッセージの前後に出力されているKFCA14919-Eメッセージの処置を行ってください。

KFCA14915-W

mmm　メッセージ送信を中断しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

snd：send

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)このメッセージの前後に出力されているKFCA14909-EまたはKFCA14919-Eメッセージの処置を行ってください。

OpenTP1が終了処理準備中の場合は，終了するのを待ってから，再起動してください。

KFCA14918-W

mmm　メッセージの受信に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

rcv：receive

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)このメッセージの前後に出力されているKFCA14909-EまたはKFCA14919-Eメッセージの処置を行ってください。

OpenTP1が終了処理準備中の場合は，終了するのを待ってから，再起動してください。

KFCA14919-E

mmm　LE障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

理由コード＝（dddddddd，eeeeeeee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

rcv：receive

snd：send

dddddddd：理由コード1

eeeeeeee：理由コード2

(Ｓ)論理端末を閉塞します。

(Ｏ)KFCA14909-Eメッセージの理由コード一覧を見て対策してください。

KFCA14931-E

mmm コネクション(aa....aa)が未確立のため運用コマンド（bbbbbbbbb）を無視しました。

サブコネクション名＝cc....cc　論理端末＝（dd....dd，eee）　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bbbbbbbbb：コマンド名（mcftdctcn，mcftactle，mcftdctle）

cc....cc：サブコネクション名

サブコネクション名が確定しない場合********を出力

dd....dd：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合********を出力

eee：論理端末のタイプ

rcv：receive

snd：send

論理端末のタイプが確定しない場合***を出力

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA14932-E

mmm 既にコネクション(aa....aa)は確立済みのため運用コマンド(bbbbbbbbb)を無視しました。

サブコネクション名＝cc....cc　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bbbbbbbbb：コマンド名（mcftactcn）

cc....cc：サブコネクション名

サブコネクション名が確定しない場合********を出力

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA14933-E

mmm コネクション(aa....aa)確立処理中のため運用コマンド（bbbbbbbbb）を無視しました。

サブコネクション名＝cc....cc　論理端末＝（dd....dd，eee）　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bbbbbbbbb：コマンド名（mcftactcn，mcftactle，mcftdctle）

cc....cc：サブコネクション名

サブコネクション名が確定しない場合********を出力

dd....dd：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合********を出力

eee：論理端末のタイプ

rcv：receive

snd：send

論理端末のタイプが確定しない場合***を出力

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA14934-E

mmm コネクション(aa....aa)解放処理中のため運用コマンド（bbbbbbbbb）を無視しました。

サブコネクション名＝cc....cc　論理端末＝（dd....dd，eee）　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bbbbbbbbb：コマンド名（mcftactcn，mcftdctcn，mcftactle，mcftdctle）

cc....cc：サブコネクション名

サブコネクション名が確定しない場合********を出力

dd....dd：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合********を出力

eee：論理端末のタイプ

rcv：receive

snd：send

論理端末のタイプが確定しない場合***を出力

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA14935-E

mmm 論理端末(aa....aa,bbb)が閉塞済みのため運用コマンド（ccccccccc）を無視しました。　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bbb：論理端末のタイプ

rcv：receive

snd：send

ccccccccc：コマンド名（mcftdctle）

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA14936-E

mmm 論理端末(aa....aa,bbb)が使用不可のため運用コマンド（ccccccccc）を無視しました。　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bbb：論理端末のタイプ

rcv：receive

snd：send

ccccccccc：コマンド名（mcftactle，mcftdctle）

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA14937-E

mmm 論理端末(aa....aa,bbb)が開局済みのため運用コマンド（ccccccccc）を無視しました。　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bbb：論理端末のタイプ

rcv：receive

snd：send

ccccccccc：コマンド名（mcftactle）

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA14938-E

mmm 論理端末(aa....aa,bbb)が閉塞解除処理中のため運用コマンド(ccccccccc)を無視しました。　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bbb：論理端末のタイプ

rcv：receive

snd：send

ccccccccc：コマンド名（mcftactle，mcftdctle）

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA14939-E

mmm 論理端末(aa....aa,bbb)が閉塞処理中のため運用コマンド（ccccccccc）を無視しました。　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

bbb：論理端末のタイプ

rcv：receive

snd：send

ccccccccc：コマンド名（mcftactle，mcftdctle）

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA14941-E

mmm 相手システムのNIF仮想端末からの閉塞解除待ちのため運用コマンド(aaaaaaaaa)を無視しました。　　（Ｅ）

論理端末＝（bb....bb，ccc）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaaa：コマンド名（mcftactle）

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

rcv：receive

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA14944-E

mmm 運用コマンド(aaaaaaaaa)で指定されたサブコネクション（bb....bb）は登録されておりません。　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaaa：コマンド名（mcftactcn，mcftdctcn）

bb....bb：サブコネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)登録されているサブコネクションを指定して，再度コマンドを入力してください。

KFCA14945-E

mmm 運用コマンド(aaaaaaaaa)の(-f)オプションの指定が不足しています。　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaaa：コマンド名(mcftdctcn)

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)mcftdctcnコマンドに-fオプションを指定して，再度コマンドを入力してください。

KFCA14970-E

mmm　ローカルメモリ不足が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　バッファ種別＝bbb

理由コード＝（cccccccc，dddddddd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bbb：バッファ種別（保守情報）

cccccccc：理由コード1（保守情報）

dddddddd：理由コード2（保守情報）

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信プロセスで動作できるローカルメモリを確保してください。

KFCA14971-E

mmm　障害が発生したためイニシャライズ処理を打ち切りました。理由コード＝（aaaaaaaa，bbbbbbbb）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaa：理由コード1

bbbbbbbb：理由コード2

理由コード2は保守情報です。出力される内容は不定です。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード1

意味

対策

31110001

31110004

31110006

31110008

ローカルメモリ不足

MCF通信プロセスで動作できるローカルメモリを確保してください。

31110003

3111000a

31120002

共用メモリ不足

MCF通信プロセスで動作できる共用メモリを確保してください。

上記以外

上記以外の障害

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA11XXXメッセージの処置をしてください。原因がわからない場合，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCA14972-E

mmm　コマンド応答障害を検出しました。

コマンド種別＝aaaaaaaaa　名称＝bb....bb

理由コード＝（cccccccc，dddddddd）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaaa：コマンド名（mcftactcn，mcftdctcn，mcftactle，mcftdctle）

bb....bb：コネクション名または論理端末名称

cccccccc：理由コード1

dddddddd：理由コード2

理由コード2は保守情報です。出力される内容は不定です。

(Ｓ)処理を続行します。コマンドはタイムアウトでエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由

コード1

意味

対策

31730001

31730003

ローカルメモリ不足

MCF通信プロセスで動作できるローカルメモリを確保してください。

上記以外

上記以外の障害

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA11XXXメッセージの処置をしてください。原因がわからない場合，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCA14999-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

内部状態＝（dddddddd，eeeeeeee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合********を出力

ccc：論理端末のタイプ

rcv：receive

snd：send

論理端末のタイプが確定しない場合***を出力

dddddddd：内部矛盾コード（保守情報）

eeeeeeee：障害コード（保守情報）

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

9　KFCA15000からKFCA15999までのメッセージ

この章では，KFCA15000からKFCA15999までのメッセージについて説明します。

9.1　KFCA15000からKFCA15999までのメッセージ

KFCA15000-I

mmm　NIFセション（aa....aa）を確立しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：サブコネクション名

KFCA15001-I

mmm　NIFセション（aa....aa）を解放しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：サブコネクション名

KFCA15005-I

mmm　相手システムからの指定によって送信メッセージ最大長を決定しました。

サブコネクション名＝aa....aa

相手システム受信メッセージ最大長＝bb....bb

自システム送信メッセージ最大長＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：サブコネクション名

bb....bb：メッセージ長

cc....cc：メッセージ長

(Ｏ)UAPの送信メッセージ最大長が，自システム送信メッセージ最大長を超えていないかどうかを確認してください。または（8＋被仕向け側論理端末グループの論理端末数×9）の値（バイト）が，自システム送信メッセージ最大長を超えないかどうかを確認してください。

自システム送信メッセージ最大長を超える場合，次のどちらかの処置をしたあと，再度サブコネクションを確立してください。

UAPの送信セグメント長の指定を修正

相手システムのSLU送信最大RUサイズ（相手システム受信メッセージ最大長＋64バイト）の指定を調整

KFCA15006-I

mmm　相手システムからの指定によって受信メッセージ最大長を決定しました。

サブコネクション名＝aa....aa

相手システム送信メッセージ最大長＝bb....bb

自システム受信メッセージ最大長＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：サブコネクション名

bb....bb：メッセージ長

cc....cc：メッセージ長

(Ｏ)自システム受信メッセージ最大長が，自システムのメッセージ受信用のバッファ長を超えていないかどうかを確認してください。

自システムのメッセージ受信用のバッファ長を超える場合，次のどちらかの処置をしたあと，再度サブコネクションを確立してください。

相手システムのSLU受信最大RUサイズ（相手システム送信メッセージ最大長＋64バイト）の指定を調整

自システムのメッセージ受信用のバッファ長を修正

KFCA15008-I

mmm　NIFセション（aa....aa）の確立再試行回数値を超えました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：サブコネクション名

(Ｓ)確立再試行処理を終了します。

(Ｏ)このメッセージの直後に出力されているKFCA15009-Eメッセージの処置をしてください。

KFCA15009-E

mmm　NIFセション（aa....aa）の確立に失敗しました。

理由コード＝（bbbbbbbb，cccccccc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：サブコネクション名

bbbbbbbb：理由コード1

32620030が出力されます。

cccccccc：理由コード2

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)NIFセションの確立処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード2

意味

対策

00015052

不正データ受信によるコネクション確立失敗

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15052-Eメッセージの処置をしてください。

00015053

プロトコル障害によるコネクション確立失敗

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15053-Eメッセージの処置をしてください。

00015070

ローカルメモリ不足によるコネクション確立失敗

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15070-Eメッセージの処置をしてください。

00015072

共用メモリ不足によるコネクション確立失敗

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15072-Eメッセージの処置をしてください。

00015073

タイムアウトによるコネクション確立失敗

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15073-Eメッセージの処置をしてください。

00015074

下位層障害によるコネクション確立失敗

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15074-Eメッセージの処置をしてください。

00015075

送信バッファ不足によるコネクション確立失敗

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15075-Eメッセージの処置をしてください。

00015076

受信バッファ不足によるコネクション確立失敗

このメッセージ出力以前に出力されているKFCA15076-Eメッセージの処置をしてください。

KFCA15020-I

mmm　詳細情報＝（aaaaaaaa） bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb

mmm：MCF識別子

aaaaaaaa：ダンプ情報の相対位置

bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb

bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb

bbbbbbbb bbbbbbbb：ダンプ情報

情報量が，64けたに満たない場合，情報量分だけを出力

(Ｏ)このメッセージの直前に出力されているKFCA15021-Iメッセージの処置をしてください。

KFCA15021-I

mmm　保守情報＝（a，bbb，cc，dd，ee，ffffffff）

mmm：MCF識別子

a：エラー種別

H：NIFヘッダ不正

P：プロトコルエラー

X：HNAコマンド不正

T：TH，RH不正

bbb：マトリクス識別

atm：セション管理マトリクス

snd：send型マトリクス

rcv：receive型マトリクス

slu：HNA2インタフェース処理マトリクス

cc：マトリクスの状態コード（保守情報）

dd：マトリクスの事象コード（保守情報）

ee：不正データ識別

00：問い合わせ，応答，一方送信メッセージ

10：送達確認

20：TH，RH

31：BINDコマンド

4f：初期設定

c1：送信中断

c3：一方送信完了

c9：イニシャル

d5：受信拒否解除

d9：受信拒否

e2：UAP異常終了，再送不可

ff：電文種別不正

ffffffff：不正メッセージ詳細コード

不正メッセージ詳細コードを表に示します。

(Ｓ)このメッセージの前に出力されているKFCA15050-EまたはKFCA15052-Eメッセージの処理をします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不正メッセージ詳細コードの表に従って，次に示す処置をしてください。

構成定義不一致の場合

相手システムと自システムの定義を見直し，修正したあと，再度実行してください。

相手システムBINDパラメタ不正の場合

DCCM3/NIFの場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

ADMの場合は，相手システムのBINDパラメタの値を正しく設定したあと，再度実行してください。

上記以外の場合

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

ビット位置

ee

ff

31

20

左記以外

2³¹

0

1：RQコード不正

0：正常

1：通常／緊急フロー識別不正

0：正常

1：電文長不正

0：正常

2³⁰

0

1：起動タイプ不正

0：正常

1：リクエスト／レスポンス種別不正

0：正常

1：システムID不正※1

0：正常

2²⁹

0

1：FMプロファイル不正

0：正常

1：データ種別不正

0：正常

1：仮想端末番号不正

0：正常

2²⁸

0

1：TSプロファイル不正

0：正常

1：FMヘッダ識別不正

0：正常

1：電文識別不正

0：正常

2²⁷

0

1：PLUプロトコル不正

0：正常

1：チェイン識別不正

0：正常

1：電文種別不正

（連／完指示）

0：正常

2²⁶

0

1：SLUプロトコル不正

0：正常

1：確認応答(1)識別不正

0：正常

1：電文種別不正

（要求・回答指示）

0：正常

2²⁵

0

1：PLU/SLU共通プロトコル不正

0：正常

1：確認応答(2)識別不正

0：正常

1：電文種別不正

（応答再送要求指示）

0：第2ヘッダ無し

2²⁴

0

1：通信モード不正

0：正常

1：例外応答識別不正

0：正常

1：電文種別不正

（拡張ヘッダ指示）

0：正常

2²³

0

1：SLU送信ペーシング不正

0：正常

1：ブラケット開始識別不正

0：正常

1：電文種別不正

（一方送信指示）

0：正常

2²²

0

1：SLU受信ペーシング不正

0：正常

1：ブラケット終了識別不正

0：正常

1：電文種別不正

（送達確認指示）

0：正常

2²¹

0

1：SLU送信最大RUサイズ不正※2

0：正常

1：送信権委譲識別不正

0：正常

1：電文種別不正

（第2ヘッダ指示）

0：正常

2²⁰

0

1：SLU受信最大RUサイズ不正※2

0：正常

0

1：電文種別不正

（第3ヘッダ指示）

0：正常

2¹⁹

0

1：PSプロファイル番号不正

0：正常

0

1：NIFバージョン番号不正

0：正常

2¹⁸

0

1：PSプロファイル不正

0：正常

0

0

2¹⁷

0

1：PLU名長不正※1

0：正常

0

0

2¹⁶

0

1：PLU名不正※1

0：正常

0

0

2¹⁵

0

1：ユーザデータ長不正

0：正常

0

0

2¹⁴〜2⁰

0

0

0

0

注※1

構成定義不一致

システムID不正

mcftalccnコマンド-oオプションのownsid,otrsidオペランドで指定したシステムIDが，相手システムのシステムIDと不一致です。

PLU名長不正，PLU名不正

mcftalcscコマンド-lオプションのplunameオペランドで指定した接続先ホストPLU名称が，相手システムのPLU名と不一致です。

注※2

相手システムBINDパラメタ不正

SLU送信最大RUサイズ不正

SLU送信最大RUサイズの値が，0〜80バイトの範囲内です。

SLU受信最大RUサイズ不正

SLU受信最大RUサイズの値が，0〜80バイトの範囲内です。

KFCA15022-I

mmm　保守情報＝（a，bbb，cc，dd，eeeeeeee，ffffffff）

mmm：MCF識別子

a：エラー種別

S：シーケンスエラー

M：マトリクス例外

R：XNFマクロエラー

bbb：マトリクス識別

atm：セション管理マトリクス

snd：send型マトリクス

rcv：receive型マトリクス

slu：HNA2インタフェース処理マトリクス

cc：マトリクスの状態コード（保守情報）

dd：マトリクスの事象コード（保守情報）

eeeeeeee：理由コード1

ffffffff：理由コード2

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)このメッセージ以前に出力されているKFCA15051-EまたはKFCA15053-Eメッセージの処理をします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード1が3272000cの場合

理由コード2

意味

対策

39000100

指定したホスト接続先IDまたは自局LU番号が不正

mcftalcscコマンド-lオプションのslunoまたはplunoオペランドで指定した値を確認し，正しい値を設定したあと，再度実行してください。

3d000a00

送信データ量が多いため，送信不可

XNF/Wセットアップ，またはXNF/S-E2の構成定義で，SLU送信最大RUサイズに，自システム送信メッセージ最大長+64バイト以上を指定しているかを確認し，正しい値を設定してから，再度実行してください。

上記以外

(gg00hhii)

gg：マクロ種別

37：h2_open

38：h2_close

39：h2_bind

3a：h2_unbind

3b：h2_connect

3c：h2_listen

3d：h2_snd

49：h2_rcv

4a：h2_look

hh：h2_errno※

ii：errno※

XNFマクロエラー発生

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

注※

h2_errno,errnoについては，マニュアル「通信管理 XNF/S-E2 解説・運用編」HNA2次局（SLUS使用時）のエラー情報，エラーコードを参照してください。

理由コード1が32720013，または32720014の場合

理由コード2

意味

対策

b0000000

セション確立時，相手システムから解放要求を受信

相手システムの状態を確認したあと，再度実行してください。

d0000000

セション確立中，相手システムから解放要求を受信

理由コード1が32720015，または32720016の場合

理由コード2

意味

対策

b000jjjj

jjjj:センスデータ

セション確立時，相手システムから否定応答受信

相手システムの状態を確認したあと，再度実行してください。

理由コード1が32720018の場合

理由コード2

意味

対策

送信RU長

メッセージ送信時，送信最大RU長オーバ

理由コード2（16進）に示す長さのメッセージを送信できるように，相手システムの受信メッセージ最大長の指定を調整したあと，再度実行してください。

理由コード1がそのほかの場合

理由コード2

意味

対策

不定

プロトコルエラー検知

保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA15050-E

mmm　相手システムから不正なデータを受信しました。

NIFセションを解放します。

コネクション名＝aa....aa　サブコネクション名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：サブコネクション名

(Ｓ)NIFセションを解放します。

(Ｏ)このメッセージの直後に出力されるKFCA15021-Iメッセージの処置をしてください。

KFCA15051-E

mmm　NIFプロトコル処理で障害が発生しました。

NIFセションを解放します。

コネクション名＝aa....aa　サブコネクション名＝bb....bb

論理端末名称＝cc....cc　NIF仮想端末番号＝ddd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：サブコネクション名

cc....cc：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合********を出力

ddd：NIF仮想端末番号

NIF仮想端末番号が確定しない場合****を出力

(Ｓ)NIFセションを解放します。

(Ｏ)このメッセージの直後に出力されるKFCA15022-Iメッセージの処置をしてください。

KFCA15052-E

mmm　相手システムから不正なデータを受信しました。

コネクション名＝aa....aa　サブコネクション名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：サブコネクション名

(Ｓ)処理を続行します。またはNIFセション確立処理を打ち切ります。

(Ｏ)このメッセージの直後に出力されるKFCA15021-Iメッセージの処置をしてください。

KFCA15053-E

mmm　NIFプロトコル処理で障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　サブコネクション名＝bb....bb

論理端末名称＝cc....cc　NIF仮想端末番号＝dddd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：サブコネクション名

cc....cc：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合********を出力

dddd：NIF仮想端末番号

NIF仮想端末番号が確定しない場合****を出力

(Ｓ)処理を続行します。またはNIFセション確立処理を打ち切ります。

(Ｏ)このメッセージの直後に出力されるKFCA15022-Iメッセージの処置をしてください。

KFCA15070-E

mmm　NIFプロトコル処理でローカルメモリ不足が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　サブコネクション名＝bb....bb

バッファ種別＝ccc　理由コード＝（dddddddd，eeeeeeee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合********を出力

bb....bb：サブコネクション名

サブコネクション名が確定しない場合********を出力

ccc：バッファ種別

snd：送信バッファ

rcv：受信バッファ

edt：編集バッファ

cmd：コマンドバッファ

バッファ種別が確定しない場合***を出力

dddddddd：理由コード1（保守情報）

eeeeeeee：理由コード2（保守情報）

(Ｓ)NIFセションが確立している場合，NIFセションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信プロセスで動作できるローカルメモリを確保してください。

KFCA15071-E

mmm　障害が発生したためイニシャライズ処理を打ち切りました。理由コード＝（aaaaaaaa，bbbbbbbb）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaa：理由コード1

bbbbbbbb：理由コード2

理由コード2は保守情報です。出力される内容は不定です。

(Ｓ)処理を打ち切ります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード1

意味

対策

321100ff

作業領域不足

mcfmcomnコマンドのMCFメッセージ回復用作業領域の指定を見直し，正しく設定したあと，再度実行してください。

32110002

32110003

32110004

32110006

32110008

32110028

32210001

32310011

32310012

32310022

ローカルメモリ不足

MCF通信プロセスで動作できるローカルメモリを確保してください。

上記以外

上記以外の障害

保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCA15072-E

mmm　NIFプロトコル処理で共用メモリ不足が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　サブコネクション名＝bb....bb

理由コード＝（cccccccc，dddddddd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合********を出力

bb....bb：サブコネクション名

サブコネクション名が確定しない場合********を出力

cccccccc：理由コード1（保守情報）

dddddddd：理由コード2（保守情報）

(Ｓ)NIFセションが確立している場合，NIFセションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信プロセスで動作できる共用メモリを確保してください。

KFCA15073-E

mmm　aaタイムアウトが発生しました。

コネクション名＝bb....bb　サブコネクション名＝cc....cc

論理端末名称＝dd....dd　NIF仮想端末番号＝eeee

mmm：MCF識別子

aa：タイマ種別

T1：初期設定（回答），イニシャル（回答）待ち監視タイマ

T2：問い合わせ応答待ち監視タイマ

T3：連続メッセージ受信，送達確認待ち監視タイマ

bb....bb：コネクション名

コネクション名が確定しない場合********を出力

cc....cc：サブコネクション名

サブコネクション名が確定しない場合********を出力

dd....dd：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合********を出力

eeee：NIF仮想端末番号

NIF仮想端末番号が確定しない場合****を出力

(Ｓ)NIFセションが確立している場合，NIFセションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕mcftalcscコマンド-vオプションのタイマ値および相手システムの状態を見直して，実行できる状態にしたあと，再度実行してください。

KFCA15074-E

mmm　下位層障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　サブコネクション名＝bb....bb

理由コード＝（cccccccc，dddddddd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合********を出力

bb....bb：サブコネクション名

サブコネクション名が確定しない場合********を出力

cccccccc：理由コード1

dddddddd：理由コード2

理由コード2の出力内容は不定です。

マニュアル「通信管理 XNF/S-E2 解説・運用編」HNA2次局（SLUS使用時）の理由コードを参照してください。

(Ｓ)NIFセションが確立している場合，NIFセションを解放します。NIFセション確立中の再試行は，理由コード一覧を見て対策してください。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード1

意味

再試行

対策

32923000

通常のパラメタエラーまたはプロトコルエラー発生

しない

NIFセションが確立失敗または解放した場合，相手システム，および通信の状態を調査し，原因を取り除いたあと，再度実行してください。原因がわからない場合，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

32923020

通信網の通信リソースで短期的なビジー状態が発生

する

32923040

相手局要因でプロトコルエラー発生

する

32923060

再試行が望ましいそのほかの要因が発生

する

32923080

ハードウェア障害発生

しない

329230a0

通信網の通信リソースで長期的なビジー状態が発生

しない

329230c0

自局要因でプロトコルエラー発生

しない

329230e0

そのほかの長期的障害発生

しない

上記以外

障害要因が確定しない障害発生

しない

−

（凡例）−：該当しません。

KFCA15075-E

mmm　NIFプロトコル処理で送信データ作成中に送信バッファサイズ値を超えました。

コネクション名＝aa....aa　サブコネクション名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合********を出力

bb....bb：サブコネクション名

サブコネクション名が確定しない場合********を出力

(Ｓ)NIFセションが確立している場合，NIFセションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕mcftbufコマンドのメッセージ送信用バッファサイズを大きくして，再度実行してください。

KFCA15076-E

mmm　相手システムから受信バッファサイズ値を超えるデータを受信しました。

コネクション名＝aa....aa　サブコネクション名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合********を出力

bb....bb：サブコネクション名

サブコネクション名が確定しない場合********を出力

(Ｓ)NIFセションが確立している場合，NIFセションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕mcftbufコマンドのメッセージ受信用バッファサイズを大きくして，再度実行してください。

KFCA15099-E

mmm　NIFプロトコル処理で内部矛盾を検知しました。

コネクション名＝aa....aa　サブコネクション名＝bb....bb

論理端末名称＝cc....cc　NIF仮想端末番号＝dddd

内部状態＝（eeeeeeee，ffffffff）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合********を出力

bb....bb：サブコネクション名

サブコネクション名が確定しない場合********を出力

cc....cc：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合********を出力

dddd：NIF仮想端末番号

NIF仮想端末番号が確定しない場合****を出力

eeeeeeee：内部矛盾コード（保守情報）

ffffffff：障害コード（保守情報）

(Ｓ)異常終了します。

(Ｏ)保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCA15111-E

mmm　受信パラメタ情報不正を検出しました。（aa....aa）

不正RH項目＝bb....bb　システムセンスコード＝cc....cc

mmm：NET識別子

aa....aa：コネクション名（NET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

bb....bb：受信パラメタ情報（RH）の項目名

cc....cc：システムセンスコード

(Ｓ)TP1/NET/SLUユーザへエラーデータ受信を通知します（指定したシステムセンスコードまたは別のコードでホストに否定応答（-RSP）を送信するかどうかはTP1/NET/SLUユーザの任意となります）。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA15112-I

mmm　SLUシステムセション（aa....aa）　を確立しました。

mmm：NET識別子

aa....aa：システムセション名（NET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

(Ｓ)SLUサービスを開始します。

KFCA15113-E

mmm　初期設定で障害を検出しました。（aa....aa）

mmm：NET識別子

aa....aa：システムセション名（NET通信構成定義（nettalccn）のコネクション名）

(Ｓ)構成定義で指定されたリトライ処理を行います。指定されたリトライ処理でも障害が回復しない場合，システムセション確立処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA15120-E

mmm　下位層から障害報告を受けました。（aa....aa）

関数＝bb....bb　リターンコード＝cc....cc

エラーコード＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

bb....bb：関数名（通信管理の関数名）

cc....cc：リターンコード（通信管理関数のリターンコード）

dd....dd：通信管理（HNA2次局（SLUS使用時））のエラー情報

ee....ee：通信管理（HNA2次局（SLUS使用時））のエラーコード

通信管理のエラー情報およびエラーコードは，マニュアル「HP-UX 通信管理 XNF/H 解説・運用編」，「通信管理 XNF/S-E2 解説・運用編」，または「AIX 通信管理 XNF/AS 解説・運用編」を参照してください。

(Ｓ)

通信管理のエラー情報が，00000069，0000006aの場合

処理を続行します。

通信管理のエラー情報が，00000069，0000006a以外の場合

コネクションを解放します。

(Ｏ)

通信管理のエラー情報が，00000069，0000006a以外の場合

保守員に連絡してください。

KFCA15121-E

mmm　下位層から異常終了を受けました。（aa....aa）

受信種別＝bb....bb　終了コード＝cc....cc

切断情報＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

bb....bb：受信種別

H2_ABORT：アボート受信

cc....cc：通信管理（HNA2次局（SLUS使用時））の理由コード

通信管理の理由コードは，マニュアル「HP-UX 通信管理 XNF/H 解説・運用編」，「通信管理 XNF/S-E2 解説・運用編」，または「AIX 通信管理 XNF/AS 解説・運用編」を参照してください。

dd....dd：切断情報（コネクション回復情報）

00000060以下：リトライで回復できる障害

00000080以上：リトライで回復できない障害

(Ｓ)コネクションを解放します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA15201-I

mmm　SLUPセション（aa....aa）を確立しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

(Ｓ)SLUPサービスを開始します。

KFCA15202-I

mmm　SLUPセション（aa....aa）を解放しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

KFCA15203-E

mmm　初期設定で障害を検出しました。（aa....aa）

mmm：MCF識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

(Ｓ)MCF通信構成定義（mcftalccn）の起動種別の指定値（端末起動またはホスト起動）によって処理が異なります。

起動種別が端末起動（-kオプションにwsを指定）の場合

MCF通信構成定義で指定されたリトライ処理をします。指定されたリトライ処理でも障害が回復しない場合，セション確立処理を中断します。

起動種別がホスト起動（-kオプションにhostを指定）の場合

1秒間隔でリトライ処理し続けます。OpenTP1が終了したときだけ，セション確立処理を中断します。

(Ｏ)通信管理での障害発生有無によって次に示す対策をしてください。

KFCA15203-Eメッセージがほかのエラーメッセージ（KFCA15120-EメッセージまたはKFCA15121-Eメッセージ）と連続して出力された場合

通信管理で障害が発生しているので，障害要因を取り除いてください。

OpenTP1終了時にKFCA15203-Eメッセージが単独で出力された場合

OpenTP1の終了によってセション確立処理を中断したため，問題ありません。

KFCA15204-E

mmm　不正データ受信により-RSPを送信しました。（aa....aa）

コマンド名＝bb....bb　センスコード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

bb....bb：コマンド名またはデータ種別

SC_BIND：BINDコマンド

FMD_NSPE：NSPEコマンド

DFC_SHUTD：SHUTDコマンド

DFC_BID：BIDコマンド

DFC_CANCEL：CANCELコマンド

DFC_SIGNAL：SIGNALコマンド

DFC_CHASE：CHASEコマンド

DFC_LUSTAT：LUSTATコマンド

DFC_QEC：QECコマンド

DFC_RELQ：RELQコマンド

DFC_SBI：SBIコマンド

DFC_BIS：BISコマンド

DFC_QC：QCコマンド

CMD_UNKNOWN：未サポートコマンド

BROAD_FIC：一方FICデータ

BROAD_MIC：一方MICデータ

BROAD_LIC：一方LICデータ

BROAD_OIC：一方OICデータ

BROAD_DUMY：一方ダミーデータ

BROAD_DATA：一方ダミーデータ（ユーザが不正データと判断）

INQUIRY_FIC：問い合わせ応答FICデータ

INQUIRY_MIC：問い合わせ応答MICデータ

INQUIRY_LIC：問い合わせ応答LICデータ

INQUIRY_OIC：問い合わせ応答OICデータ

INQUIRY_DUMY：問い合わせ応答ダミーデータ

INQUIRY_DATA：問い合わせ応答データ（ユーザが不正データと判断）

DATA_ERR：エラーデータ

cc....cc：-RSPのRUに設定したシステムセンスコード（保守情報）

0x08000000：入力キュー障害，アプリケーションのスケジュール失敗，または入力メッセージ編集UOCのエラーリターンにより，要求は実行されていません。

0x08090000：モードが不一致です。RQD指定のメッセージ受信後でRSP送信前に次メッセージを受信，RSP送信前に応答（EB）メッセージを受信，またはチェイン受信中でないのにCANCELを受信しています。

0x08130000：ブラケット開始が拒否されました（RTR送信無し）。RTRのRSP受信前に次メッセージを受信，またはホストに送信権を委譲したあとにBIDを受信しています。

0x08140000：ブラケット開始が拒否されました（RTR送信有り）。メッセージ送信後のRSP受信待ちで，ホストからメッセージまたはBIDを受信しました。

0x08210000：BIND受信時にのセションパラメタの不正を検出しました。

0x10020000：RU長が不正です。受信メッセージの長さがBINDのセションパラメタで指定した最大RU長を超えています。

0x10030000：次の未サポートコマンドを受信しました。

BIS

CHASE

LUSTAT

QEC

RELQ

SBI

SIGNAL

0x20010000：シーケンスが不正です。NSPEをBIND受信待ち以外で受信，BINDをBIND受信待ち以外で受信，またはSHUTDの二重受信が発生しています。

0x20020000：チェイン状態が違反です。FICの二重受信，FIC，OICと受信，またはFIC受信に対して-RSP送信後，MICもしくはLICを受信しています。

0x20030000：ブラケットが違反です。次の要因が考えられます。

一方MIC，LIC受信待ちのときに応答（EB）メッセージを受信

応答（EB）メッセージ受信待ちのときに一方（BB，EB）メッセージを受信

ホストからBB有り，EB無しメッセージを受信

ホストからBB，EB無しメッセージを受信

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA15205-E

mmm　相手システムより-RSPを受信しました。（aa....aa）

コマンド名＝bb....bb　センスコード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

bb....bb：コマンド名またはデータ種別

FMD_INIT_SELF：INIT_SELFコマンド

FMD_TERM_SELF：TERM_SELFコマンド

DFC_RSHUTD：RSHUTDコマンド

DFC_SHUTC：SHUTCコマンド

DFC_RTR：RTRコマンド

BROAD_DATA：一方データ

INQUIRY_DATA：問い合わせデータ

cc....cc：-RSPのRUに設定されていたシステムセンスコード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA15206-E

mmm　通信管理により-RSPが送信されました。（aa....aa）

センスコード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：アソシエーション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

bb....bb：-RSPのRUに設定されていたシステムセンスコード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA15207-I

mmm 相手システムよりaa....aaを受信しました。（bb....bb）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

CANCEL：CANCELコマンド

LUSTATU：LUSTATUコマンド

bb....bb：コネクション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

(Ｓ)このコネクションを解放します。

KFCA15300-I

mmm　コネクションを確立しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA15301-I

mmm　コネクションを解放しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)このコネクションを解放します。

〔対策〕再度コネクションを確立したい場合は，運用コマンドmcftactcnを入力してください。

KFCA15302-E

mmm　コネクション障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa

理由コード＝（bb....bb，cc....cc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：理由コード1

cc....cc：理由コード2

理由コードを表に示します。

(Ｓ)このコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに示した障害要因を取り除いてください。

理由コード1

理由コード2

発生条件

1

3

5

0

メッセージ入力障害

（発生個所：LE）

1

アプリケーション名取得障害

（発生個所：LE）

2

メッセージ出力障害

（発生個所：LE）

3

メッセージ送信失敗

（発生個所：LE）

5

UAP異常による強制解放

（発生個所：CN）

6

UAPへの同期リターン失敗

（発生個所：LE）

7

終了処理中のメッセージ拒否

（発生個所：CN）

8

送信仕掛り中のmcftdctleによる強制解放

（発生個所：CN）

9

受信メッセージと論理端末の型不一致

（発生個所：LE）

10

ダミーデータ受信

（発生個所：LE）

11

エラーデータ受信

（発生個所：LE）

536870912

mcftdctcn -fによる強制解放

（発生個所：CN）

536870913

同期送受信タイムアウトによる強制解放

（発生個所：CN）

536870914

バッファ取得失敗による強制解放

（発生個所：CN）

-1

MCF内部矛盾による強制解放

（発生個所：CN）

その他

上記以外の障害（理由コード2は保守情報）

（発生個所：CN）

UOCからの詳細リターンコード

ユーザ（UOC）検出障害

（発生個所：LE）

不定

コネクションの確立失敗

（発生個所：CN）

6

16

下位層障害

（発生個所：CN）

17

TP1/NET/Secondary Logical Unit-TypeP2検出プロトコル障害

（発生個所：CN）

その他

不定

上記以外の障害（理由コード1,2は保守情報）

（発生個所：不定）

（凡例）

CN：コネクション

LE：論理端末

KFCA15303-E

mmm　LE障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

理由コード＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

rcv：receive

req：request

snd：send

dd....dd：理由コード1（KFCA15302-Eの理由コード一覧参照）

ee....ee：理由コード2（KFCA15302-Eの理由コード一覧参照）

(Ｓ)この論理端末を閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに示した障害要因を取り除いてください。理由コードはKFCA15302-Eメッセージの表を参照してください。

KFCA15312-I

mmm　論理端末を閉塞しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

rcv：receive

req：request

snd：send

KFCA15313-I

mmm　論理端末を閉塞解除しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

rcv：receive

req：request

snd：send

KFCA15320-E

mmm　開始処理中に障害が発生したため当該コネクションを無効化しました。コネクション名＝aa....aa

定義種別＝bb....bb　障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：定義種別（mcftalccn，mcftalcle，*********）

cc....cc：障害コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA15321-E

mmm　コマンド応答障害を検出しました。

名称＝aa....aa　コマンド種別＝bb....bb

障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名，または論理端末名称

bb....bb：コマンド種別

（mcftactcn，mcftdctcn，mcftactle，mcftdctle）

cc....cc：障害コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。コマンドはタイムアウトでエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA15324-I

mmm　データ転送停止状態になりました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

rcv：receive

req：request

snd：send

(Ｓ)ホストからのデータ転送再開指示を待ちます。

KFCA15325-I

mmm　データ転送停止状態が解除されました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

rcv：receive

req：request

snd：send

KFCA15330-E

mmm MCF運用コマンド処理中に異常が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名，または論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ出力以前に出力されているメッセージの処置を実施してください。

KFCA15331-E

mmm コネクションが未確立のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名，または論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)コネクション確立後，運用コマンドを入力してください。

KFCA15332-E

mmm コネクションが確立済みのため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15333-E

mmm コネクション確立処理中のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15334-E

mmm コネクション解放処理中のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15335-E

mmm　論理端末が閉塞済みのため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15337-E

mmm　論理端末が活性化済みのため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

KFCA15338-E

mmm 論理端末が使用中のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15339-E

mmm　論理端末閉塞処理中のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15341-E

mmm コネクション使用中のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15342-E

mmm ホスト起動方式のコネクションのため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15396-E

mmm 内部処理実行中に異常が発生しました。論理端末を閉塞します。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，　ccc）

内部状態＝（dd....dd，　ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ（send，receive，request）

dd....dd：論理矛盾コード（保守情報）

ee....ee：障害コード（保守情報）

(Ｓ)論理端末を閉塞します。

(Ｏ)保守情報を取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA15397-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。

処理を続行します。コネクション名＝aa....aa

論理端末＝（bb....bb，ccc）　内部状態＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

rcv：receive

req：request

snd：send

dd....dd：論理矛盾コード（保守情報）

ee....ee：障害コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得して，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA15398-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。

コネクションを強制解放します。コネクション名＝aa....aa

論理端末＝（bb....bb，ccc）　内部状態＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

rcv：receive

req：request

snd：send

dd....dd：論理矛盾コード（保守情報）

ee....ee：障害コード（保守情報）

(Ｓ)コネクションを強制解放します。

(Ｏ)保守情報を取得して，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA15399-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc）　

内部状態＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

rcv：receive

req：request

snd：send

dd....dd：論理矛盾コード（保守情報）

ee....ee：障害コード（保守情報）

(Ｓ)MCFを異常終了します。

(Ｏ)保守情報を取得して，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA15403-I

mmm　セションの開始再試行回数値を超えました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

TP1/NET/HNA-560/20のmcftalccn定義コマンドの-bオプションのbretrycntオペランドで定義したセション開始再試行回数を超えたため，セションの開始再試行を停止します。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)セション開始再試行を停止します。

(Ｏ)このメッセージ出力前に出力されている次に示すメッセージの処置を実施してください。

KFCA15405-E

KFCA15432-E

KFCA15404-E

mmm　セションの開始に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

理由コード＝（cc....cc，dd....dd，ee....ee）

mmmx：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：終了コード

03000001：回線障害が発生しました。

dd....dd：詳細情報

ee....ee：処置コード

詳細情報に示す要因によってセションの開始に失敗しました。詳細情報と処置コードを表に示します。

(Ｓ)セションの開始を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ出力前に出力されているメッセージと詳細情報一覧に示す詳細情報を基に原因を調査し，そのメッセージの対策に従って処置してください。

詳細情報一覧

終了コードが03000001の場合

詳細情報

意味

01xxxxxx

02xxxxxx

03xxxxxx

04xxxxxx

下位層障害が発生しました。

詳細情報の詳細は，マニュアル「通信管理 XNF/S-E2 解説・運用編」の理由コードを参照してください。

6xxxxxxx

XNFマクロエラーが発生しました。

詳細情報(6fgghhhh)

f：マクロ種別

1：hl_open

2：hl_close

3：hl_bind

4：hl_unbind

5：hl_connect

6：hl_listen

7：hl_snd

8：hl_snddis

9：hl_rcv

a：hl_rcvdis

b：hl_look

c：hl_ctl

gg：HNA一次局のエラー情報

hhhh：HNA一次局のエラーコード

詳細は，マニュアル「通信管理 XNF/S-E2 解説・運用編」を参照してください。

71010001

端末に対する要求送信時のシーケンス番号と応答受信時のシーケンス番号が一致しませんでした。

71010002

端末に対する要求送信に対して，応答監視タイマのタイムアウトが発生しました。

71010006

チェインデータ送信途中で+RSPを受信しました。

71010007

INIT-SELFを受信しました。

71010008

LUSTAT（状態コード=00020000：入力装置なし）を受信しました。

71010009

認識できない状態コードが設定されたLUSTATを受信しました。

7101000a

共用メモリのメモリ不足が発生しました。

7101000b

セション開始前にデータを受信しました。

7101000c

不当な応答を受信しました。

7101000d

SIGNAL送信後の送信権委譲データ受信監視タイマのタイムアウトが発生しました。

7101000e

拒否応答送信後のCANCEL受信監視タイマのタイムアウトが発生しました。

7101000f

READ ALLコマンドの応答メッセージ受信監視タイマのタイムアウトが発生しました。

71010010

外字要求メッセージ受信監視タイマのタイムアウトが発生しました。

71010011

コンポーネントプリンタ付ビデオ端末にメッセージ送信要求が発生しました。

72zz****

受信した要求メッセージに対しTP1/NET/HNA-560/20またはXNF/S-E2で不正を検出しました。****には折り返し送信した否定応答のシステムセンスコード（センスコードの上位2バイト）を設定します。センスコードの詳細は，センスコード一覧を参照してください。ZZは受信した要求メッセージの種別です。

73zz****

受信した要求メッセージに対しTP1/NET/HNA-560/20で不正を検出しました。****には折り返し送信した否定応答のシステムセンスコード（センスコードの上位2バイト）を設定します。センスコードの詳細は，センスコード一覧を参照してください。ZZは受信した要求メッセージの種別です。

74zz****

送信した要求メッセージに対して端末から否定応答を受信しました。****には受信した否定応答のシステムセンスコード（センスコードの上位２バイト）を設定します。センスコードの詳細は，センスコード一覧を参照してください。ZZは送信した要求メッセージの種別です。

7ffffff3

XNF/S-E2の定義で，SSCP-LU透過データ通知先PLU名称が定義されています。

7ffffff4

PLU名称が不正です。

7ffffff5

他APが同一PLU名称を使用中です。

7ffffff6

通信管理のPPが組み込まれていません。

7ffffff7

PU，SLU名称が割り付け済みです。

7ffffff8

SLU名称がXNF/S-E2に定義されていません。

7ffffff9

PU名称がXNF/S-E2に定義されていません。

7ffffffa

PU，SLU名称とPLU名称が重複しています。

7ffffffb

一つのプロセスでオープンできるファイルの上限を超えました。

7ffffffc

最大PLU数を超えたためfdsに空きがありません。

7ffffffd

シグナルを受信しました。

7ffffffe

オペレータのxnfstopによって通信管理が終了しました。

7fffffff

通信管理初期化中，または再初期化中です。

終了コードが06000001の場合

詳細情報

意味

00020000

装置がCDI=Y(送信権委譲)のデータを受信しましたが，入力装置がありません。

081c0000

装置が固定障害を起こしました(LUタイプ3)。

081cb000

装置が固定障害を起こしました(LUタイプ2補助装置)。

081cd000

装置が固定障害を起こしました(LUタイプ2主装置)。

08310000

主装置の電源がオフとなりました。またはTCE部との物理的な接続が切断されました。

処置コード一覧

処置コード

内容

xxxxxx01

特に処置はありません。

xxxxxx02

必要であれば再度セションを開始（端末からのログオン入力，またはセション開始コマンド入力）してください。

xxxxxx03

MCF構成定義の送受信バッファグループ定義のバッファサイズ指定を見直し，MCF構成定義を作り直したあと，OpenTP1を起動し直してください。

xxxxxx04

xnfact（PU起動）コマンドを入力し，一定時間後，コネクションを確立してください。

xxxxxx05

詳細情報を基に，障害原因を調査してください。原因を取り除いて，システム運用上問題がなければセションを開始（端末からのログオン入力，またはセション開始コマンド入力）してください。

xxxxxx06

xnfact（SLU起動）コマンドを入力し，一定時間後，コネクションを確立してください。

xxxxxx07

詳細情報を基に，端末が終了要求を送信した理由を調査してください。システム運用上問題がなければコネクションを確立してください。

xxxxxx08

詳細情報を基に，障害原因を調査してください。原因を取り除いて，一定時間後，コネクションを確立してください。

xxxxxx09

XNF/S-E2の定義を見直し，システムを起動し直してください。

xxxxxx0a

XNF/S-E2が停止している場合は，XNF/S-E2を起動後，コネクションを確立してください。XNF/S-E2が停止していない場合，詳細情報を基に障害を調査して，原因を取り除いたあと，コネクションを確立してください。

xxxxxx0c

コンソールログとトレースファイル，ダンプ情報を取得し，保守員に連絡してください。必要ならばコネクション確立コマンドを入力してコネクションを確立してください。

xxxxxx0d

MCF構成定義の送受信バッファグループ定義のバッファ個数指定を見直しMCF構成定義を作り直したあと，OpenTP1を起動し直してください。

xxxxxx0e

OpenTP1の稼働に必要なメモリ容量を見積もり直し，仮想メモリの容量を増やしたあと，システムを起動し直してください。

xxxxxx10

詳細情報を基に，障害原因を調査してください。原因を取り除いて，システム運用上問題がなければコネクション確立コマンドを入力してコネクションを確立してください。

xxxxxx11

詳細情報を基に，障害原因を調査して，原因を取り除いてください。

xxxxxx12

タイムアウトになった原因を調査してください。原因を取り除き，一定時間後，セションを開始（端末からのログオン入力，またはセション開始コマンド入力）してください。

KFCA15405-E

mmm　セションに障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

理由コード＝（cc....cc，dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：終了コード

03000001：回線障害が発生しました。

dd....dd：詳細情報

ee....ee：処置コード

(Ｓ)セションが開始している場合は，セションを終了します。セション開始コマンドでセション開始中の場合は，TP1/NET/HNA-560/20の構成定義に従って再試行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕KFCA15404-Eメッセージの詳細情報一覧に示す詳細情報を基に原因を調査し，理由コードの処置コードに従って処置をしてください。

理由コード

終了コード

処置コード

意味／処置

03000001

20000011

下位層障害が発生しました。詳細情報を基に障害原因を調査し，原因を取り除いてください。

20070005

下位層障害が発生しました。詳細情報を基に，障害原因を調査してください。原因を取り除いて，一定時間後，セションを開始（端末からのログオン入力，またはセション開始コマンド入力）してください。

KFCA15406-E

mmm　空き受信バッファを取得できないためセションを終了しました。コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

受信バッファグループ番号＝n

受信バッファグループ番号で示すバッファグループの空き受信バッファを取得できないため，セションを終了します。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

n：受信バッファグループ番号

(Ｓ)セションを終了します。セション開始コマンド待ち，またはログオン通知待ちなります。

(Ｏ)端末から再度ログオンを入力してセションを開始してください。その後，同じメッセージ，またはKFCA15423-Eのメッセージが出力されなければ，一時的な受信バッファ不足と見なし，システムの運用を続行してください。

頻繁に発生する場合は，該当するコネクションを解放するか，OpenTP1を停止させ，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕受信バッファが不足しているため，MCF構成定義で該当するバッファグループのバッファ個数を増やしてください。

KFCA15414-E

mmm　コネクションの確立に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa

理由コード＝（bb....bb，cc....cc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：終了コード

03000001：回線障害が発生しました。

cc....cc：詳細情報

dd....dd：処置コード

(Ｓ)コネクションの確立を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ出力前に出力されているメッセージとKFCA15404-Eメッセージの詳細情報一覧に示す詳細情報を基に原因を調査し，そのメッセージの対策に従って処置をしてください。

KFCA15415-E

mmm　コネクションに障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa

理由コード＝（bb....bb，cc....cc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：終了コード

03000001：回線障害が発生しました。

cc....cc：詳細情報

dd....dd：処置コード

(Ｓ)コネクションが確立している場合は，コネクションを解放します。セション開始中の場合は，セションの開始を中断します。コネクション確立中の場合は，コネクションの確立を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕KFCA15404-Eメッセージの詳細情報一覧に示す詳細情報を基に原因を調査し，理由コードの処置コードに従って処置をしてください。

終了コード

処置コード

意味／処置

03000001

20070005

下位層障害が発生しました。詳細情報を基に，障害原因を調査してください。原因を取り除いて，一定時間後セションを開始（端末からのログオン入力，またはセション開始コマンド入力）してください。

40080004

下位層障害が発生しました。xnfact（PU起動）コマンドを入力し，一定時間後，コネクションを確立してください。

40080006

下位層障害が発生しました。xnfact（SLU起動）コマンドを入力し，一定時間後，コネクションを確立してください。

40080007

下位層障害が発生しました。詳細情報を基に，相手端末が終了要求を送信した理由を調査してください。システム運用上問題がなければコネクションを確立してください。

40080008

400b0008

下位層障害が発生しました。障害原因を調査して，原因を取り除いてください。その後，必要であれば，一定時間後，コネクションを確立してください。

40080009

400b0009

下位層障害が発生しました。XNF/S-E2の定義を見直し，システムを起動し直してください。

4008000a

400b000a

下位層障害が発生しました。XNF/S-E2が停止している場合は，通信管理を起動後，コネクション確立をしてください。XNF/S-E2が停止していない場合は，詳細情報を基に障害を調査して，原因を取り除いたあと，コネクションを確立してください。

上記以外

下位層障害が発生しました。KFCA15404-Eメッセージに示す処置コード一覧に従って処置してください。

KFCA15416-E

mmm　通信管理の停止によってコネクションが解放されました。コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)コネクション確立待ちとなります。

コネクション確立中の場合は，コネクションの確立を中断します。

(Ｏ)通信管理を再起動後，コネクション確立コマンドを入力してください。

KFCA15420-E

mmm　プロトコル処理で障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa

保守コード＝（bbb，cc，dd，ee....ee，ff....ff，gg....gg）

TP1/NET/HNA-560/20のプロトコル処理内部で異常が発生しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bbb：マトリクス識別

cc：マトリクスの状態コード（保守情報）

dd：マトリクスの事象コード（保守情報）

ee....ee：保守情報1

ff....ff：保守情報2

gg....gg：保守情報3

(Ｓ)OpenTP1が異常終了します。OpenTP1が異常終了しない場合はシステムセションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA15421-E

mmm　端末から不正なデータを受信しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

保守コード＝（ccc，dd，ee）

不正データ＝（ff....ff，gg....gg，hh，ii....ii）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：マトリクス識別

dd：マトリクスの状態コード（保守情報）

ee：マトリクスの事象コード（保守情報）

ff....ff：保守情報1（THデータ）

gg....gg：保守情報2（RHデータ）

hh：保守情報3（受信したRU長）

ii....ii：保守情報4（RUデータの先頭4バイト）

(Ｓ)処理を続行します，またはセションを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕T-560/20端末が接続しているセションのXNF/S-E2の定義とTP1/NET/HNA-560/20のmcftalccn定義コマンドの定義を見直してください。PLU名称，PU名称，SLU名称の対応が正しいか確認してください。正しければ，保守コード，およびデータ情報を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA15422-E

mmm　T-560/20端末以外の接続相手からデータを受信しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コネクションを解放してください。

〔対策〕T-560/20端末が接続しているセションのXNF/S-E2の定義とTP1/NET/HNA-560/20のmcftalccn定義コマンドの定義を見直してください。PLU名称，PU名称，SLU名称の対応が正しいか確認してください。

KFCA15423-E

mmm　空き受信バッファを取得できないため端末からのログオンを拒否しました。コネクション名＝aa....aa

論理端末名称＝bb....bb　受信バッファグループ番号＝n

受信バッファグループ番号で示す空き受信バッファを取得できないため端末からのログオンを拒否しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

n：受信バッファグループ番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)端末から再度ログオンを入力してセションを開始してください。その後，同じメッセージが出力されなければ，一時的な受信バッファ不足と見なし，システムの運用を続行してください。

頻繁に発生する場合，該当するコネクションを解放するか，OpenTP1を停止してください。

〔対策〕受信バッファが不足したため，MCF構成定義で，該当するバッファグループのバッファ個数を増やして，OpenTP1を再起動してください。

KFCA15424-E

mmm　受信バッファサイズを超えるメッセージ長のため端末からのログオンを拒否しました。コネクション名＝aa....aa

論理端末名称＝bb....bb　受信バッファグループ番号＝n

受信バッファグループ番号で示す受信バッファ長を超える長さのログオンメッセージを受信したため，端末からのログオンを拒否しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

n：受信バッファグループ番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)端末から入力するログオンメッセージに誤りがないかを確認し，誤りがあれば正しい形式のログオンメッセージを再度入力してください。ログオンメッセージに誤りがない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕受信バッファ番号で指定した受信バッファ長を，ログオンメッセージを受け取るのに必要なサイズに変更してください。その後，OpenTP1を再起動してください。

KFCA15430-E

mmm　データ送受信中に障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

理由コード＝（cc....cc，dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：終了コード

03000001：回線障害が発生しました。

06000001：端末障害が発生しました。

dd....dd：詳細情報

ee....ee：処置コード

(Ｓ)処理を続行，またはセションを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕KFCA15404-Eの詳細情報一覧に示す詳細情報を基に原因を調査し，終了コードおよび処置コードに従って処置してください。終了コードおよび処置コード一覧を次に示します。

終了コード

処置コード

意味／処置

03000001

10050012

相手端末とのデータ送受信中に障害が発生しました。タイムアウトになった原因を調査してください。原因を取り除いて，一定時間後，セションを開始（端末からのログオン入力，またはセション開始コマンド入力）してください。

10090001

20070001

相手端末とのデータ送受信中に障害が発生しました。端末の状態を確認し，障害原因を取り除いてください。

100c0010

相手端末とのデータ送受信中に障害が発生しました。詳細情報を基に，障害原因を調査してください。原因を取り除き，システム運用上問題がなければ，コネクション確立コマンドを入力し，コネクションを確立してください。

06000001

00040001

相手端末からLUSTATを受信しました。端末の状態を確認し，障害原因を取り除いてください。

KFCA15432-E

mmm　端末から拒否応答を受信しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

理由コード＝（cc....cc，dd....dd，ee....ee）

センスコード＝ff....ff

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：終了コード

03000001：回線障害が発生しました。

05000003：コンテンションが発生しました。

dd....dd：詳細情報

ee....ee：処置コード

終了コードおよび処置コードの意味および処置を表に示します。

ff....ff：端末から受信した拒否応答内のセンスコード

0801xxxx

端末が指令，またはメッセージ受信しましたが，指定されたLU，PU，またはリンクとSSCPとのパスがありません。

端末が指令，またはメッセージ受信しましたが，PLU→SLUペーシング規則に違反しています。

補助装置（プリンタ）が接続されていません。または，電源OFFなどで割り当てられません。

0802xxxx

端末に用紙がありません。または，介入要求障害が発生しました。

0805xxxx

セションを開始しようとしましたが，ほかのセションを開始済み，または開始中です。

0806xxxx

端末が指令，またはメッセージを受信しましたが，指定されたLU，PU，またはリンクに対応するリソースがありません。

0807xxxx

端末側リソースが一時的に使用不可の状態です。

0809xxxx

端末が指令，またはメッセージを受信しましたが，受信できるモードではありません。

080axxxx

端末がBIND指令を受信しましたが，装置が未接続，装置の電源がOFF，または2050，3050のオンライン端末ウィンドウが閉じています。

080cxxxx

端末が指令，またはメッセージを受信しましたが，指定された手続き名はサポートしていません。

080exxxx

端末が指令，またはメッセージを受信しましたが，指定されたリソースに対するアクセス要求は認可されていません。

0813xxxx

BID，またはメッセージ（BB標識）を送信したところ，端末からのメッセージ送信とすれ違ったなどの理由のため，端末はすでにIN-BRACKETです。

0814xxxx

BID指令を送信したところ，プリンタ端末はビデオからのローカル印字中でビジーです。

0815xxxx

端末がBIND指令を受信しましたが，すでにセション中です。

0816xxxx

端末が指令，またはメッセージを受信しましたが，指定された機能はすでに停止しています。

081axxxx

端末が受信した要求の順序が誤っています。

081bxxxx

BID，またはメッセージ（BB標識）を送信したところ，端末オペレータキーイン中，およびローカルコピー中などでビジーです。

081cxxxx

端末で恒久的な障害が発生しました。

0821xxxx

端末がBIND指令を受信しましたが，BINDパラメタ（セションパラメタ）が不正です。TP1/NET/HNA-560/20のmcft560bdのplupaceオペランド，slupaceオペランド，plurusizオペランド，slurusizオペランド，またはmcftalccnのlutypeオペランドが不正です。またはXNF/S-E2のアドレス定義が実際の端末と合っていません。

0822xxxx

端末でリンクレベルの障害を検知しました。

0826xxxx

端末がメッセージを受信しましたが，指定された機能はサポートしていません。

0829xxxx

IN-BRACKETで端末がホストからメッセージを送信するように要求されましたが，送信権がありません。

082bxxxx

端末がメッセージを受信しましたが，端末の電源ON/OFF，一時的障害，またはオペレータ操作（SRQキー，テストキーの入力）によって端末画面がすでにクリアされています。

082cxxxx

SSCPが発行した要求はリソースの許容限界を超えているので端末が受けられません。

082dxxxx

T-560/20HNAビデオ端末にBID，またはメッセージ（BB標識）を送信したところ，端末は端末オペレータが起動したローカルコピーを処理中でビジーか，またはSSCP-LUセションがテストモードです。

082exxxx

T-560/20HNAビデオ端末がホスト起動によるローカルコピー中に，プリンタで用紙切れなどの介入要求障害が発生しました。

082fxxxx

T-560/20HNAビデオ端末がホスト起動によるローカルコピー中に，プリンタで固定障害が発生しました。

0831xxxx

BID，メッセージ（BB標識）を送信したところ，端末が未接続状態，端末の電源がOFF，または2050，3050のオンライン端末ウィンドウが閉じられました。

端末とTCEまたはCSとの電源が切断されました。

端末の電源がOFFになりました。

2050，3050のオンライン接続ウィンドウが閉じられました。

083axxxx

端末がBIND指令を受信しましたが，セションを開始できません。

0845xxxx

端末がBIND指令を受信しましたが，装置が未接続，装置の電源がOFF，または2050，3050のオンライン端末ウィンドウが閉じています。

084bxxxx

BID，またはメッセージを送信したところ，端末が以前に受信したグラフィックデータ処理中，またはJOB実行中でビジーです。

084cxxxx

端末がメッセージを受信しましたが，要求された資源は恒久的な障害のため，使用できません。

1001xxxx

端末が受信したメッセージに回線制御文字が含まれています。

端末が受信したメッセージに解釈できないFMHがあります。

1002xxxx

端末が受信したRUサイズが端末のバッファサイズを超えています。

端末がBINDパラメタで指定された最大RU長よりも長いRUを受信しました。

1003xxxx

端末が受信したメッセージに端末がサポートしていないコマンドが含まれています。

送信時に指定したマップか，送信したメッセージの内容が不正です。

T-560/20HNA端末から「オンデマンド外字」センスを受信しました。

1005xxxx

端末が受信したメッセージに端末がサポートしていない制御コード，バッファアドレス，または特殊文字が含まれています。

送信時に指定したマップか，送信したメッセージの内容が不正です。

1007xxxx

キーボード装置を主装置とする端末がSSCPからメッセージを受信しました。

2001xxxx

端末がHNAシーケンスNOの不正な指令，またはメッセージを受信しました。

2002xxxx

端末が受信したメッセージのチェイン標識がプロトコルに違反しています。

2003xxxx

端末が受信したメッセージのブラケット標識がプロトコルに違反しています。

2004xxxx

IN-BRACKETで送信権が端末側にあるのに，端末がメッセージを受信しました。

2005xxxx

端末がSDT指令を受信する前にメッセージを受信ました。

T-560/20HNA端末を非HNA端末として定義しています。

4006xxxx

RQEが許されていないセションで，端末がRQEメッセージを受信しました。

4007xxxx

RQDが許されていないセションで，端末がRQDメッセージを受信しました。

400dxxxx

方向変換通信が許されていないセションで，端末が送信権（CD）標識が付いたメッセージを受信しました。

400fxxxx

FMHが許されていないセションで，端末がFMHを含むメッセージを受信しました。

端末が受信したMIC，LICにFMHが含まれています。

8001xxxx

通信制御装置で障害が発生しました。

8002xxxx

回線障害，チャネル障害，またはTCEの切断障害が発生しました。

8003xxxx

端末でLU動作不能障害が発生しました。

8004xxxx

経路／転送制御ヘッダ（TH）中のあて先アドレスフィールド（DAF）のネットワークアドレスがXNF/S-E2に定義されていません。

8005xxxx

経路／転送制御ヘッダ（TH）中のあて先アドレス（DAF），および発信元アドレス（SAF）で指定されたセションは未確立です。

8007xxxx

先頭セグメントの長さが短過ぎます。

セグメントの順序が不正です。

8008xxxx

端末がACTPU指令の前にACTLU指令を受信しました。

8009xxxx

端末がACTLU指令の前にACTLU指令以外を受信しました。

800axxxx

端末が受信したPIUを受けるだけ十分なバッファを確保できないため，バッファ不足分が受信できませんでした。

PIU長がセグメント長よりも長過ぎます。

800cxxxx

経路／転送制御ヘッダ（TH）中のデータカウントフィールド（DCF）の値と実際の転送データの長さが合いません。

800dxxxx

リンク局との接続が切断されました。

XNF/S-E2が応答監視対象とするデータ送信に対して応答監視タイムアウトが発生しました。

800fxxxx

経路／転送制御ヘッダ（TH）中のあて先アドレス（DAF）と発信元アドレス（SAF）との組み合わせが不正です。

(Ｓ)セションが開始している場合は，処理を続行，またはセションを終了します。セション開始中の場合は，再試行できるセンスコードのとき，TP1/NET/HNA-560/20の構成定義に従って再試行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕KFCA15404-Eメッセージの詳細情報一覧に示す詳細情報，およびセンスコードを基に原因を調査して対策してください。

終了コード

処置コード

意味／処置

03000001

00040001

10090001

100d0001

20000011

相手端末から拒否応答を受信しました。端末の状態を確認し，障害原因を取り除いてください。

100c0010

相手端末から拒否応答を受信しました。詳細情報を基に，障害原因を調査してください。原因を取り除き，システム運用上問題がなければコネクション確立コマンドを入力し，コネクションを確立してください。

10050002

200a0005

相手端末から拒否応答を受信しました。詳細情報を基に，障害原因を調査してください。原因を取り除き，システム運用上問題がなければセションを開始（端末からのログオン入力，またはセション開始コマンド入力）してください。

100e0005

相手端末から拒否応答を受信しました。詳細情報を基に，障害原因を調査してください。原因を取り除き，システム運用上問題がなければセションを開始（セション開始コマンド入力）してください。

05000003

00000001

00030001

メッセージ送信時にコンテンションが発生しました。特に処置はありません。

KFCA15434-I

mmm　内容の存在しないデータを受信したためプロトコル処理でデータを破棄しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

端末からデータを受信しましたが，内容がないためTP1/NET/HNA-560/20プロトコル処理でデータを破棄しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

KFCA15435-E

mmm　受信バッファサイズを超えるメッセージ長のデータを受信しました。コネクション名＝aa....aa

論理端末名称＝bb....bb　受信バッファグループ番号＝n

受信バッファグループ番号で示す受信バッファ長を超えるメッセージ長のデータを受信したため，セションを終了します。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

n：受信バッファグループ番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕受信バッファ番号で指定した受信バッファ長を，端末からのデータを受け取るのに必要なサイズに変更し，OpenTP1を再起動してください。

KFCA15470-E

mmm　障害が発生したためイニシャライズ処理を打ち切りました。理由コード＝aa....aa　保守コード＝（bb....bb，cc....cc）

理由コードに示す要因によってTP1/NET/HNA-560/20機能のイニシャライズ処理を打ち切りました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000002：共用メモリが不足しています。

MCF通信プロセスで動作可能な共用メモリを確保してください。

00000003：ローカルメモリが不足しています。

MCF通信プロセスで動作可能なローカルメモリを確保してください。

00000004：受信バッファが不足しています。

受信バッファが不足したため，MCF構成定義で該当するバッファグループのバッファ個数を増やしてください。

上記以外：上記以外の障害が発生しました。

保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

bb....bb：保守情報1

cc....cc：保守情報2

(Ｓ)OpenTP1を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに従って対策してください。

KFCA15471-E

mmm　プロトコル処理でメモリ不足が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　メモリ種別＝b

保守コード＝（cc....cc，dd....dd）

TP1/NET/HNA-560/20プロトコル処理の中でメモリ不足が発生しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名：コネクションを特定できる場合

*：コネクションを特定できない場合

b：メモリ種別

1：ローカルメモリ

2：共用メモリ

cc....cc：保守情報1

dd....dd：保守情報2

(Ｓ)セションが開始している場合は，セションを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1システムの稼働に必要なローカルメモリ，または共用メモリの容量を見直し，対策後，再度実行してください。

KFCA15490-E

mmm　プロトコル処理で内部矛盾を検知しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

保守コード＝（cc....cc，dd....dd，ee....ee）

TP1/NET/HNA-560/20プロトコル処理で内部矛盾を検知しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名：コネクションを特定できる場合

*：コネクションを特定できない場合

bb....bb：論理端末名称：論理端末名称を特定できる場合

*：論理端末名称を特定できない場合

cc....cc：保守情報1

dd....dd：保守情報2

ee....ee：保守情報3

(Ｓ)OpenTP1を異常終了させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA15498-I

mmm

560/20下位手順プロトコル＝aa....aa　bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：下位手順プロトコル

HNA：HNA一次局プロトコル

HSC3：HSC3プロトコル

HNA2：HNA二次局プロトコル

bb....bb：下位手順プロトコルのバージョン

KFCA15499-E

mmm　定義コマンド（mcftalccn）の-jオプションに指定した下位手順プロトコル（aa....aa）が実行形式プログラムに存在しません。

mmm：MCF識別子

aa....aa：下位手順プロトコル

HNA：HNA一次局プロトコル

HSC3：HSC3プロトコル

HNA2：HNA二次局プロトコル

(Ｓ)MCF通信構成定義mcftalccn定義コマンドで指定した下位手順プロトコル無しで，処理を続行します。

(Ｏ)MCF通信構成定義mcftalccn定義コマンドで指定したとおりに下位手順プロトコルを動作させたい場合は，実行形式プログラムを再度作成してから再実行してください。

KFCA15500-E

mmm コネクション確立処理中のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：名称

mcftactcnの場合：コネクション名

mcftactleの場合：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15501-E

mmm コネクション解放処理中のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：名称

mcftactcn，mcftdctcnの場合：コネクション名

mcftactleの場合：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15502-E

mmm コネクション確立済みのため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15503-E

mmm コネクション未確立のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：名称

mcftdctcnの場合：コネクション名

mcftactleの場合：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15504-E

mmm 論理端末のキュー状態が閉塞解除済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15505-E

mmm 論理端末のキュー状態が閉塞済みのため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15506-E

mmm 論理端末が閉塞済みのため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15507-E

mmm 論理端末が閉塞解除済みのため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15508-E

mmm 論理端末が継続問い合わせ応答中でないため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15509-E

mmm 論理端末が継続問い合わせ応答中のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15510-E

mmm 論理端末が継続問い合わせ応答のUAP実行中であるため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15511-E

mmm 論理端末の端末状態が閉塞解除済みのため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15512-E

mmm 論理端末の端末状態が閉塞済みのため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15513-E

mmm　コネクションの状態表示の処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

KFCA15514-E

mmm セション開始済みのため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15515-E

mmm セション未開始のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15516-E

mmm セション開始処理中のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15517-E

mmm セション終了処理中のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15518-E

mmm ログオン拒否処理中のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15519-E

mmm システム終了中のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：名称

mcftactcn，mcftdctcnの場合：コネクション名

mcftactle，mcftdctle，mcftactss，mcftdctss，mcftendctの場合：論理端末名称

mcftstaltの場合：代行先論理端末名称

mcftedaltの場合：代行元論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15520-E

mmm 障害処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：名称

mcftactcn，mcftdctcnの場合：コネクション名

mcftactle，mcftactss，mcftdctssの場合：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15521-E

mmm 運用コマンドの-fオプション無しはサポートしていません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)-fオプションを指定して再度実行してください。

KFCA15522-W

mmm 論理端末のキュー状態は閉塞できませんでした。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)論理端末の端末状態は閉塞しました。

KFCA15523-W

mmm 論理端末の端末状態は閉塞解除できませんでした。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)論理端末のキュー状態は閉塞解除しました。

KFCA15524-E

mmm コネクション確立処理中に障害が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)メッセージログを参照して対策してください。

KFCA15525-E

mmm コネクション解放処理中に障害が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)メッセージログを参照して対策してください。

KFCA15526-E

mmm 論理端末の端末状態の閉塞解除処理中に障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)メッセージログを参照して対策してください。

KFCA15527-E

mmm 論理端末の端末状態の閉塞処理中に障害が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)メッセージログを参照して対策してください。

KFCA15528-E

mmm セション開始処理中に障害が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)メッセージログを参照して対策してください。

KFCA15529-E

mmm セション終了処理中に障害が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)メッセージログを参照して対策してください。

KFCA15530-I

mmm　コネクションを確立しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA15531-I

mmm　コネクションを解放しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA15532-I

mmm　論理端末のキュー状態を閉塞解除しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

KFCA15533-I

mmm　論理端末のキュー状態を閉塞しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

KFCA15535-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。処理を続行します。保守コード1＝aa....aa　保守コード2＝bb....bb

コネクション名＝cc....cc　論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード1

bb....bb：保守コード2

cc....cc：コネクション名

dd....dd：論理端末名称

(Ｓ)異常を無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA15536-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。論理端末の端末状態を閉塞します。

保守コード1＝aa....aa　保守コード2＝bb....bb

コネクション名＝cc....cc　論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード1

bb....bb：保守コード2

cc....cc：コネクション名

dd....dd：論理端末名称

(Ｓ)論理端末の端末状態を閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA15537-I

mmm　論理端末の端末状態を閉塞解除しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

KFCA15538-I

mmm　論理端末の端末状態を閉塞しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

KFCA15539-I

mmm　セションを開始しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

KFCA15540-I

mmm　セションを終了しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

KFCA15541-E

mmm　イニシャライズ処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

(Ｓ)MCF通信プロセスを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

KFCA15542-E

mmm　イニシャライズ処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：共用メモリ不足が発生しました。

00000003：同一の論理端末名称が定義されています。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

(Ｓ)MCF通信プロセスを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002：共用メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000003：KFCA11041-Wメッセージに出力されている論理端末名称を基に，MCF通信構成定義の論理端末定義を見直し，再度実行してください。

その他：このメッセージ出力以前に出力しているKFCAで始まるメッセージの処置を実施してください。原因がわからない場合，保守資料を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA15543-W

mmm　560共通定義に不正があるため，定義省略状態として処理します。理由コード＝aa....aa　

保守コード＝bb....bb　要求キー名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：定義された次メッセージ要求キー名が誤っています。

00000002：定義されたコピー要求キー名が誤っています。

bb....bb：保守コード

cc....cc：次メッセージ要求キー名，またはコピー要求キー名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義のTP1/NET/C/S560共通定義を正しい値に設定してください。

KFCA15544-E

mmm　マッピングサービスオープンで障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　マッピングサービス識別子＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000007：XMAP2/Wのログファイルエラーが発生しました。

00000009：物理マップが破壊されています。

00000010：XMAP2/Wに対してのマッピングサービスオープンのときに資源の割り当てができませんでした。

00000014：XMAP2/Wのモジュールが起動できません。

00000016：XMAP2/Wでシステムコールエラーが発生しました。

00000017：XMAP2/Wのサーバがダウンしています。

00000018：XMAP2/Wのサーバのリソースがいっぱいのためクライアントが接続できません。

00000021：XMAP2/Wで共用メモリ確保エラーが発生しました。

00000022：XMAP2/WとXMAP2/W/560のバージョンが一致していません。

00000024：XMAP2/Wでメモリ確保エラーが発生しました。

00000025：マッピングサービスでローカルメモリ不足が発生しました。

00000027：マッピングサービスが未起動です。

00000035：マッピングサービス識別子が定義されていません。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：マッピングサービス識別子

(Ｓ)

理由コードが00000001の場合

MCF通信プロセスを異常終了します。

理由コードが00000007〜00000035の場合

処理を続行します。

理由コードが上記以外の場合

処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再実行してください。

00000007：XMAP2/Wのログファイル属性を見直し，再度実行してください。

00000009：正しい物理マップにして再度実行してください。

00000010：マッピングサービス属性定義のMAPCNTを見直し，再度実行してください。

00000014：XMAP2/Wの組み込みを確認し，再度実行してください。

00000016：システムを再起動してください。

00000017：XMAP2/Wのサーバが起動されているか確認し，再度実行してください。

00000018：XMAP2/Wのサーバを増やすまたはクライアントを減らし，再度実行してください。

00000021：システムを再起動してください。

00000022：XMAP2/WとXMAP2/W/560のバージョンを確認し，再度実行してください。

00000024：システムを再起動してください。

00000025：メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000027：マッピングサービスを起動して，再度実行してください。

00000035：MCF通信構成定義のTP1/NET/C/S560共通定義でマッピングサービス識別子を設定し，再度実行してください。

上記以外：理由コードに示す理由以外の障害が発生しました。

保守コード2の下4けたにXMAPCのリターンコードを示します。詳細については，マニュアル「端末メッセージマッピング支援/ワークステーション/T-560/20 XMAP2/W/560」を参照してください。

KFCA15545-E

mmm　コネクション確立処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：共用メモリ不足が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

(Ｓ)

理由コードが00000001の場合

コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の対策をしてください。

00000001：共用メモリを十分に確保し，再度実行してください。

KFCA15546-E

mmm　コネクション解放処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

(Ｓ)

理由コードが00000001の場合

コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し再度実行してください。

KFCA15547-E

mmm　入力マッピング処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：受信バッファ長不足が発生しました

00000003：受信バッファ数不足が発生しました。

00000004：拡張ホストアクセスメッセージのデータストリームが不正です。

00000005：コード変換に失敗しました。

00000007：マップサーバ識別子が定義されていません。

00000008：デバイス名称が不正です。

00000016：ロードした物理マップはXMAP2/W以外で作成したものです。

00000017：ロードした物理マップはOPH，およびIPH中のユーザマップビットがオンです。

00000018：マップ定義文の予約項目名に誤りがあります。

00000019：マップ定義文で定義したINC定数以外が受信メッセージ中に現われました。

00000021：XMAP2/Wのログファイルエラーが発生しました。

00000023：物理マップが破壊されています。

00000024：XMAP2/Wに対してのマッピングサービスオープンのときに資源の割り当てができませんでした。

00000027：物理マップが見つかりません。

00000028：XMAP2/Wのモジュールが起動できません。

00000029：XMAP2/Wで物理マップをロードするメモリが不足しました。

00000030：XMAP2/Wでシステムコールエラーが発生しました。

00000031：XMAP2/Wのサーバがダウンしています。

00000032：XMAP2/Wのサーバのリソースがいっぱいのためクライアントが接続できません。

00000033：物理マップのサイズが大き過ぎます。

00000035：XMAP2/Wで共有メモリ確保エラーが発生しました。

00000036：XMAP2/WとXMAP2/W/560のバージョンが一致していません。

00000038：XMAP2/Wでメモリ確保エラーが発生しました。

00000039：マッピングサービスでローカルメモリ不足が発生しました。

00000040：マッピングサービスで共有メモリ不足が発生しました。

00000041：マッピングサービスが未起動です。

00000044：XMAP2/Wで入出力エラーが発生しました。

00000045：TP1/NET/C/S560のmain関数内のマッピングサービス機能使用宣言マクロの指定がされていません。または，マッピングサービス属性定義内のMAPPATHの指定に誤りがあります。

00000046：マッピングサービス属性定義内の指定に誤りがあります。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

理由コードが00000001の場合

コネクションを解放します。

理由コードが00000002〜00000008，00000023〜00000046の場合

入力メッセージを破棄して処理を続行します。

理由コードが00000016〜00000019，00000021の場合

処理を続行します。

理由コードが上記以外の場合

入力メッセージを破棄して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002：MCF通信構成定義の受信バッファ長を大きくし，再度実行してください。

00000003：MCF通信構成定義の受信バッファ数を大きくし，再度実行してください。

00000004：保守員に連絡してください。

00000005：保守員に連絡してください。

00000007：MCF通信構成定義のTP1/NET/C/S560共通定義でマッピングサービス識別子を設定し，再度実行してください。

00000008：MCF通信構成定義の論理端末定義でデバイス名称を設定し，再度実行してください。

00000016：XMAP2/Wで作成し，再度実行してください。

00000017：XMAP2/Wで作成した物理マップを使用して，再度実行してください。

00000018：マップ定義文の予約項目名を見直し，予約項目名が正しい場合は保守員に連絡してください。

00000019：マップ定義文のINC定数を見直し，INC定数が正しい場合は保守員に連絡してください。

00000021：XMAP2/Wのログファイル属性を見直し，再度実行してください。

00000023：正しい物理マップにして再度実行してください。

00000024：マッピングサービス属性定義のMAPCNTを見直し，再度実行してください。

00000027：物理マップライブラリに物理マップがあるか見直し，再度実行してください。

00000028：XMAP2/Wの組み込みを確認し，再度実行してください。

00000029：XMAP2/Wで物理マップをロードするメモリを確認し，再度実行してください。

00000030：システムを再起動してください。

00000031：XMAP2/Wのサーバが起動されているか確認し，再度実行してください。

00000032：XMAP2/Wのサーバを増やすまたはクライアントを減らし，再度実行してください。

00000033：XMAPCサーバ属性定義ファイルのmapsizeを見直し，再度実行してください。

00000035：システムを再起動してください。

00000036：XMAP2/WとXMAP2/W/560のバージョンを確認し，再度実行してください。

00000038：システムを再起動してください。

00000039：メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000040：マッピングサービス属性定義のMAPNAME，MAPCNT，およびPOOLSIZの指定を見直し，再度実行してください。

00000041：マッピングサービスを起動して，再度実行してください。

00000044：入出力エラーの原因を調べ原因を取り除いて再度実行してください。

00000045：TP1/NET/C/S560のmain関数内でマッピング機能使用宣言を行ってください。または，マッピングサービス属性定義内のMAPPATHの指定を修正し，再度実行してください。

00000046：マッピングサービス属性定義を見直し，正しく指定をして，再度実行してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

上記以外：理由コードに示す理由以外の障害が発生しました。

保守コード2の下4けたにXMAPCのリターンコードを示します。詳細については，マニュアル「端末メッセージマッピング支援/ワークステーション/T-560/20 XMAP2/W/560」を参照してください。

KFCA15548-E

mmm　出力マッピング処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：送信バッファ長不足が発生しました。

00000003：送信バッファ数不足が発生しました。

00000005：コード変換に失敗しました。

00000007：マップ名長が不正，またはマップ名が設定されていません。

00000008：マッピングサービス識別子が定義されていません。

00000009：デバイス名称が不正です。

00000012：端末側UAP起動要求メッセージの複数セグメント送信はできません。

00000013：システムメッセージの複数セグメント送信はできません。

00000014：端末側UAP起動要求メッセージのUAP名称の設定に誤りがあります。

00000015：端末側UAP起動要求メッセージのユーザデータの設定に誤りがあります。

00000016：ロードした物理マップはXMAP2/W以外で作成したものです。

00000017：ロードした物理マップはOPH，およびIPH中のユーザマップビットがオンです。

00000018：マップ定義文の予約項目名に誤りがあります。

00000020：UAPでマップ定義文の制御項目によって指定したカーソルアドレスが不正です。

00000021：XMAP2/Wのログファイルエラーが発生しました。

00000022：システムメッセージを出力するマップ定義文の表示動作の指定がERASEになっています。

00000023：物理マップが破壊されています。

00000024：XMAP2/Wに対してのマッピングサービスオープンのときに資源の割り当てができませんでした。

00000025：UAPで指定したマップ名が不正です。

00000027：物理マップが見つかりません。

00000028：XMAP2/Wのモジュールが起動できません。

00000029：XMAP2/Wで物理マップをロードするメモリが不足しました。

00000030：XMAP2/Wでシステムコールエラーが発生しました。

00000031：XMAP2/Wのサーバがダウンしています。

00000032：XMAP2/Wのサーバのリソースがいっぱいのためクライアントが接続できません。

00000033：物理マップのサイズが大き過ぎます。

00000035：XMAP2/Wで共用メモリ確保エラーが発生しました。

00000036：XMAP2/WとXMAP2/W/560のバージョンが一致していません。

00000038：XMAP2/Wでメモリ確保エラーが発生しました。

00000039：マッピングサービスでローカルメモリ不足が発生しました。

00000040：マッピングサービスで共有メモリ不足が発生しました。

00000041：マッピングサービスが未起動です。

00000042：TP1/NET/C/S560のmain関数内のマッピングサービス機能使用宣言マクロの指定がされていません。または，マッピングサービス属性定義内のMAPPATHの指定に誤りがあります。

00000043：マッピングサービス属性定義内の指定に誤りがあります。

00000044：XMAP2/Wで入出力エラーが発生しました。

00000047：UAPで指定するメッセージ種別不正が発生しました。

00000048：UAPで指定するメッセージ出力通番不正が発生しました。

00000049：送信データの最後が2バイトコードの1バイト目で終了しているため最後の文字がコード変換できませんでした。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

理由コードが00000001の場合

コネクションを解放します。

理由コードが00000002〜00000015，00000022〜00000048の場合

初期画面表示，および通常メッセージで分岐の場合，セションを終了します。

通常メッセージで応答の場合，メッセージを破棄し処理を続行します。

理由コードが00000016〜00000021，00000049の場合

処理を続行します。

理由コードが上記以外の場合

初期画面表示，および通常メッセージで分岐の場合，セションを終了します。

通常メッセージで応答の場合，メッセージを破棄し処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002：MCF通信構成定義の送信バッファ長を大きくし，再度実行してください。

00000003：MCF通信構成定義の送信バッファ数を大きくし，再度実行してください。

00000005：保守員に連絡してください。

00000007：UAP上の送信バッファ内のuap長を見直して再度実行してください。

00000008：MCF通信構成定義のTP1/NET/C/S560共通定義でマッピングサービス識別子を設定し，再度実行してください。

00000009：MCF通信構成定義の論理端末定義でデバイス名を設定し，再度実行してください。

00000012：端末側UAP起動要求メッセージを見直し，再度実行してください。

00000013：システムメッセージ対応ホストUAPを見直し，再度実行してください。

00000014：端末側UAP起動要求メッセージのUAP名の長さを正しい値に設定して，再度実行してください。

00000015：端末側UAP起動要求メッセージのユーザデータの長さを正しい値に設定して，再度実行してください。

00000016：XMAP2/Wで作成し，再度実行してください。

00000017：XMAP2/Wで作成した物理マップを使用して，再度実行してください。

00000018：マップ定義文の予約項目名を見直し，予約項目名が正しい場合は保守員に連絡してください。

00000020：UAPでマップ定義文の制御項目によって指定したカーソルアドレスを見直し，正しい場合は保守員に連絡してください。（初期画面表示の場合は，マップ定義文にCURS定義を指定しません）

00000021：XMAP2/Wのログファイル属性を見直し，再度実行してください。

00000022：マップ定義文の表示動作の指定を見直し，再度実行してください。

00000023：正しい物理マップにして再度実行してください。

00000024：マッピングサービス属性定義のMAPCNTを見直し，再度実行してください。

00000025：UAPで指定したマップ名がすべて空白でないか見直し，正しい場合は保守員に連絡してください。

00000027：物理マップライブラリに物理マップがあるか見直し，再度実行してください。

00000028：XMAP2/Wの組み込みを確認し，再度実行してください。

00000029：XMAP2/Wで物理マップをロードするメモリを確認し，再度実行してください。

00000030：システムを再起動してください。

00000031：XMAP2/Wのサーバが起動されているか確認し，再度実行してください。

00000032：XMAP2/Wのサーバを増やすまたはクライアントを減らし，再度実行してください。

00000033：XMAPCサーバ属性定義ファイルのmapsizeを見直し，再度実行してください。

00000035：システムを再起動してください。

00000036：XMAP2/WとXMAP2/W/560のバージョンを確認し，再度実行してください。

00000038：システムを再起動してください。

00000039：メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000040：マッピングサービス属性定義のMAPNAME，MAPCNT，およびPOOLSIZの指定を見直し，再度実行してください。

00000041：マッピングサービスを起動して，再度実行してください。

00000042：TP1/NET/C/S560のmain関数内でマッピング機能使用宣言を行ってください。または，マッピングサービス属性定義内のMAPPATHの指定を修正し，再度実行してください。

00000043：マッピングサービス属性定義を見直し，正しく指定をして，再度実行してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

00000044：入出力エラーの原因を調べ原因を取り除いて再度実行してください。

00000047：UAPで指定しているメッセージ種別を見直し，メッセージ種別が正しい場合は保守員に連絡してください。

00000048：UAPで指定しているメッセージ出力通番を見直し，メッセージ出力通番が正しい場合は保守員に連絡してください。

00000049：UAPで指定している送信データ長を正しく見直してください。

上記以外：理由コードに示す理由以外の障害が発生しました。

保守コード2の下4けたにXMAPCのリターンコードを示します。詳細については，マニュアル「端末メッセージマッピング支援/ワークステーション/T-560/20 XMAP2/W/560」を参照してください。

KFCA15549-E

mmm コネクション解放処理中のため入力できません。　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)入力メッセージを無効とします。

KFCA15550-E

mmm システム終了中のため入力できません。　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)入力メッセージを無効とします。

KFCA15551-E

mmm セション終了処理中のため入力できません。　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)入力メッセージを無効とします。

KFCA15552-E

mmm ログオンを受け付けられません。

理由コード＝aa....aa　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：論理端末の端末状態が閉塞されています。

00000002：ログオンUOCがエラーリターンしました。

00000003：ログオンUOCがログオンを拒否しました。

00000004：ログオンコマンドの入力形式が不正です。

00000005：ログオンUOCが設定したパラメタの値が不正です。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：OpenTP1管理者に連絡してください。

00000002：OpenTP1管理者に連絡してください。

00000003：OpenTP1管理者に連絡してください。

00000004：ログオンコマンドの入力形式を見直し，再度入力してください。

00000005：OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：mcftactleコマンドで論理端末の端末状態を閉塞解除してください。

00000002：ログオンUOCがエラーリターンとなった要因を取り除いてください。

00000003：ログオンUOCがログオンを拒否した要因を取り除いてください。

00000005：ログオンUOCを見直し，正しい値を設定するように修正してください。

KFCA15553-E

mmm　ログオンを拒否しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：論理端末の端末状態が閉塞されています。

00000002：ログオンUOCがエラーリターンしました。

00000003：ログオンUOCがログオンを拒否しました。

00000004：ログオンコマンドの入力形式が不正です。

00000005：ログオンUOCが設定したパラメタの値が不正です。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：OpenTP1管理者に連絡してください。

00000002：OpenTP1管理者に連絡してください。

00000003：OpenTP1管理者に連絡してください。

00000004：ログオンコマンドの入力形式を見直し，再度入力してください。

00000005：OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：mcftactleコマンドで論理端末の端末状態を閉塞解除してください。

00000002：ログオンUOCがエラーリターンとなった要因を取り除いてください。

00000003：ログオンUOCがログオンを拒否した要因を取り除いてください。

00000005：ログオンUOCを見直し，正しい値を設定するように修正してください。

KFCA15554-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。処理を続行します。保守コード1＝aa....aa　保守コード2＝bb....bb

コネクション名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード1

bb....bb：保守コード2

cc....cc：コネクション名

(Ｓ)異常を無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA15555-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。処理を続行します。保守コード1＝aa....aa　保守コード2＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード1

bb....bb：保守コード2

(Ｓ)異常を無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA15556-E

mmm　システム終了処理中に障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：PHスレッド終了要求で障害が発生しました。

00000002：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

(Ｓ)

理由コードが00000001，00000002の場合

障害を無視して処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の対策をしてください。

00000001：保守員に連絡してください。

00000002：プロセス固有メモリを十分に確保してください。

KFCA15557-E

mmm　システムメッセージ出力で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：バッファ解放処理で障害が発生しました。

00000002：マッピング処理で障害が発生しました。

00000003：送信処理で障害が発生しました。

00000004：送信バッファ長チェックで障害が発生しました。

00000005：プロセス固有領域の割り当てで障害が発生しました。

00000006：バッファ不足が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

00000001，00000004の場合

障害を無視して処理を続行します。

00000002，00000003，00000005，00000006の場合

このメッセージの前に出力されたメッセージに従ってください。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：保守員に連絡してください。

00000002：このメッセージの前に出力されたメッセージに従ってください。

00000003：このメッセージの前に出力されたメッセージに従ってください。

00000004：送信バッファ長を見直し再度実行してください。

00000005：このメッセージの前に出力されたメッセージに従ってください。

00000006：このメッセージの前に出力されたメッセージに従ってください。

KFCA15558-E

mmm　運用コマンド応答で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コマンド名＝dd....dd

名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コマンド名

ee....ee：コネクション名，または論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します（運用コマンドの処理は正常に実行しました）。運用コマンドはタイムアウトでエラーとなります。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保してください。

KFCA15560-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。処理を続行します。保守コード1＝aa....aa　保守コード2＝bb....bb

コネクション名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード1

bb....bb：保守コード2

cc....cc：コネクション名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA15561-W

mmm　ログオンのコンテンションが発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)端末からのログオンを優先して，処理を続行します。

KFCA15562-E

mmm メッセージ送信中のため入力できませんでした。　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)入力メッセージを無効とします。

KFCA15563-E

mmm 問い合わせ応答又は継続問い合わせ応答中のため入力できません。　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)入力メッセージを無効とします。

KFCA15564-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。コネクションを解放します。保守コード1＝aa....aa　保守コード2＝bb....bb

コネクション名＝cc....cc　論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード1

bb....bb：保守コード2

cc....cc：コネクション名

dd....dd：論理端末名称

(Ｓ)コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA15565-E

mmm　代行送信の終了処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：指定した論理端末は代行中ではありません。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：論理端末名称

(Ｓ)コマンドを無効とします。

(Ｏ)次の対策をしてください。

00000001：論理端末名称を確認し，再度実行してください。

KFCA15566-E

mmm　代行送信の開始処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：指定された代行元論理端末が未定義，または通信サービスが異なっています。

00000002：指定した代行元論理端末のセションが未開始状態ではありません。

00000003：指定した代行先論理端末のセションが未開始状態です。

00000004：指定した代行元論理端末はすでに代行要求中です。

00000005：指定した代行先論理端末はすでに代行中です。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：論理端末名称

(Ｓ)コマンドを無効とします。

(Ｏ)理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：代行元端末として指定した論理端末名称がMCF通信構成定義に定義されているか確認してください。未定義ならば定義されている論理端末を指定してください。定義されていれば，通信サービスが異なっているため，同一通信サービス内の論理端末を代行元端末として指定し，再度実行してください。

00000002〜00000005：代行送信の条件を満たした論理端末を指定し，再度実行してください。

KFCA15567-E

mmm　UOCで設定したパラメタが不正です。

理由コード＝aa....aa　コネクション名＝bb....bb

論理端末名称＝cc....cc　UOC種別＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：ログオン許可指示パラメタの値が不正です。

bb....bb：コネクション名

cc....cc：論理端末名称

dd....dd：UOC種別

logon：ログオンUOC

(Ｓ)

理由コードが00000001の場合

ログオンを拒否します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ログオンUOCを見直し，修正して再度実行してください。

KFCA15568-E

mmm　コピー処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：送信バッファ数不足が発生しました。

00000002：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000003：共用メモリ不足が発生しました。

00000005：送信バッファ長不足が発生しました。

00000006：スレッド間通信障害が発生しました。

00000007：コピー先論理端末名称が未定義，または不正です。

00000008：端末障害が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

理由コードが00000001，00000005の場合

セションを終了します。

理由コードが00000002の場合

コネクションを解放します。

理由コードが00000003，00000007の場合

入力を無効にします。

理由コードが00000006の場合

論理端末の端末状態を閉塞します。

理由コードが00000008の場合

入力を無効にします。

問い合わせ中または継続問い合わせ応答中の場合は，保留中の応答メッセージがあれば破棄し，問い合わせまたは継続問い合わせ応答を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：MCF通信構成定義の送信バッファ数を大きくし，再度実行してください。

00000002：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000003：共用メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000005：MCF通信構成定義の送信バッファ長を大きくし，再度実行してください。

00000006：保守員に連絡してください。

00000007：MCF通信構成定義で指定した論理端末名称を確認してください。

00000008：端末障害となった要因を取り除いて，再度実行してください。

KFCA15569-E

mmm　メッセージの送信で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：送信バッファ数不足が発生しました。

00000002：送信バッファ長不足が発生しました（応答メッセージ）。

00000003：送信バッファ長不足が発生しました（分岐メッセージ）。

00000004：送信バッファ長不足が発生しました（代行メッセージ）。

00000005：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000006：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000007：スレッド間通信障害が発生しました。

00000008：端末障害が発生しました。

00000009：デフォルトマップが定義されていません（応答メッセージ）。

00000010：デフォルトマップが定義されていません（分岐メッセージ）。

00000011：デフォルトマップが定義されていません（代行メッセージ）。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

理由コードが00000001，00000004，00000005，00000011の場合

セションを終了します。

理由コードが00000002，00000009の場合

送信メッセージを破棄します。

理由コードが00000003，00000007，00000010の場合

論理端末の端末状態を閉塞します。

理由コードが00000006の場合

コネクションを解放します。

理由コードが00000008の場合

応答メッセージの場合，送信メッセージを破棄します。分岐メッセージの場合，端末障害の回復を待って，再度メッセージを送信します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：MCF通信構成定義の送信バッファ数を大きくし，再度実行してください。

00000002：MCF通信構成定義の送信バッファ長を大きくし，再度実行してください。

00000003：MCF通信構成定義の送信バッファ長を大きくし，再度実行してください。

00000004：MCF通信構成定義の送信バッファ長を大きくし，再度実行してください。

00000005：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000006：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000007：保守員に連絡してください。

00000008：端末障害となった要因を取り除いてください。

00000009：MCF通信構成定義の論理端末定義でデフォルトマップを定義し，再度実行してください。

00000010：MCF通信構成定義の論理端末定義でデフォルトマップを定義し，再度実行してください。

00000011：MCF通信構成定義の代行元の論理端末定義でデフォルトマップを定義し，再度実行してください。

KFCA15570-I

mmm　論理端末の動作モードを編集モードに切り替えます。

理由コード＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：UAPからのマップ名指定

00000002：メッセージ送信完了処理で障害発生

bb....bb：論理端末名称

KFCA15571-I

mmm　論理端末の動作モードを非編集モードに切り替えます。

理由コード＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：UAPからのマップ名指定

00000002：メッセージ送信完了処理で障害発生

bb....bb：論理端末名称

KFCA15572-E

mmm　通信障害が発生しました。

保守コード1＝aa....aa　保守コード2＝bb....bb

コネクション名＝cc....cc　論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード1（保守情報）

bb....bb：保守コード2（保守情報）

cc....cc：コネクション名

dd....dd：論理端末名称

このメッセージの直前に出力される次のメッセージを参照して処置してください。

KFCA15404-E

KFCA15405-E

KFCA15415-E

KFCA15430-E

KFCA15432-E

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA15573-E

mmm　キーボードロック解除処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：送信バッファ数不足が発生しました。

00000002：送信バッファ長不足が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：論理端末名称

(Ｓ)セションを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：MCF通信構成定義の送信バッファ数を大きくし，再度実行してください。

00000002：MCF通信構成定義の送信バッファ長を大きくし，再度実行してください。

KFCA15574-E

mmm　障害処理中に障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000002：共用メモリ不足が発生しました。

00000003：スレッド間通信障害が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002：プロセス共用メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000003：保守員に連絡してください。

KFCA15575-E

mmm UAPが異常終了しました。　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージログを参照して対策してください。

KFCA15576-E

mmm コピー処理が失敗しました。　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージログを参照して対策してください。

KFCA15578-I

mmm　継続問い合わせ応答が強制終了しました。　　（O）

mmm：MCF識別子

KFCA15579-E

mmm　メッセージ受信で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：編集バッファ数不足が発生しました。

00000002：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000003：UAPへの同期リターンに失敗しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

理由コードが00000001の場合

セションを終了します。

理由コードが00000002の場合

コネクションを解放します。

理由コードが00000003の場合

論理端末の端末状態を閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：MCF通信構成定義のコネクション定義で，メッセージ編集用バッファ数に十分な値を指定し，再度実行してください。

00000002：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000003：先に出力されたメッセージによって同期リターン失敗となった要因を取り除いてください。

KFCA15580-E

mmm　端末から不正なメッセージを受信しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：不正な形式の拡張ホストアクセスメッセージを受信しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

理由コードが00000001の場合

端末にNOTIFYメッセージを送信し，このメッセージを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA15581-E

mmm　UOCがエラーリターンしました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

UOC種別＝cc....cc　障害コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：UOC種別

logon：ログオンUOC

dd....dd：UOC詳細リターンコード（UOCが任意に付ける情報）

(Ｓ)

UOC種別がlogonの場合

ログオンを拒否します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UOC詳細リターンコードに示した障害要因を取り除いてください。

KFCA15582-E

mmm　ログオン受け付け処理中に障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：編集バッファ数不足が発生しました。

00000002：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

理由コードが00000001の場合

セションを終了します。

理由コードが00000002の場合

コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：MCF通信構成定義のコネクション定義で，メッセージ編集用バッファ数に十分な値を指定し，再度実行してください。

00000002：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

KFCA15583-E

mmm　NOTIFYメッセージ送信で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：送信バッファ数不足が発生しました。

00000002：送信バッファ長不足が発生しました。

00000003：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

理由コードが00000001，00000002の場合

セションを終了します。

理由コードが00000003の場合

コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：MCF通信構成定義のコネクション定義で，メッセージ送信用バッファ数に十分な値を指定し，再度実行してください。

00000002：MCF通信構成定義の送信バッファ長を大きくし，再度実行してください。

00000003：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

KFCA15584-E

mmm　MCFイベント起動で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee　MCFイベント名＝ff....ff

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：イベント起動に失敗しました。

00000002：編集バッファ数不足が発生しました。

00000003：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

ee....ee：論理端末名称

ff....ff：MCFイベント名

(Ｓ)

理由コードが00000001の場合

無視して処理を続行します（イベント破棄）。

理由コードが00000002の場合

セションを終了します。

理由コードが00000003の場合

コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：このメッセージの前に出力されたメッセージに従ってください。

00000002：MCF通信構成定義のコネクション定義で，メッセージ編集用バッファ数に十分な値を指定し，再度実行してください。

00000003：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

KFCA15585-E

mmm　初期画面表示で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：マッピングサービスで障害が発生しました。

00000002：送信処理で障害が発生しました。

00000003：定義されたマップ名が不正です。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

理由コードが00000001，00000002の場合

このメッセージの前に出力されたメッセージに従います。

理由コードが00000003の場合

論理端末の端末状態を閉塞します。

(Ｏ)

理由コードが00000001，00000002の場合

このメッセージの前に出力されたメッセージに従ってください。

理由コードが00000003の場合

OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に次の対策をしてください。

00000003：MCF通信構成定義の論理端末定義で初期画面のマップ名を正しく指定し，再度実行してください。

KFCA15586-E

mmm　コネクション確立処理中に障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：共用メモリ不足が発生しました。

00000002：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000003：スレッド間通信障害が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

(Ｓ)コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：共用メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000003：保守員に連絡してください。

KFCA15587-E

mmm　セション開始処理中に障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：共用メモリ不足が発生しました。

00000002：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000003：スレッド間通信障害が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

理由コードが00000001，00000002の場合

コネクションを解放します。

理由コードが00000003の場合

論理端末の端末状態を閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：共用メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000003：保守員に連絡してください。

KFCA15588-E

mmm　セション終了処理中に障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：共用メモリ不足が発生しました。

00000002：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

00000003：スレッド間通信障害が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

理由コードが00000001，00000002の場合

コネクションを解放します。

理由コードが00000003の場合

論理端末の端末状態を閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に，次の対策をしてください。

00000001：共用メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000002：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

00000003：保守員に連絡してください。

KFCA15590-E

mmm 継続問い合わせ応答終了処理で障害が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)メッセージログを参照して対策してください。

KFCA15591-E

mmm 代行元論理端末のセションが開始済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：代行元論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15592-E

mmm 代行先論理端末のセションが未開始のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：代行先論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15593-E

mmm 代行元論理端末が代行送信中のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：代行元論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15594-E

mmm 代行先論理端末が代行送信中のため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：代行先論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15595-E

mmm 代行元論理端末が定義されていないか又は代行元論理端末の通信サーバが異なるため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：代行元論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15596-E

mmm 代行送信開始処理中に障害が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：代行先論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)メッセージログを参照して対策してください。

KFCA15597-E

mmm 論理端末が代行送信中でないため運用コマンドは受け付けられません。コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：代行元論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA15598-E

mmm 代行送信終了処理中に障害が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：代行元論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)メッセージログを参照して対策してください。

KFCA15600-I

mmm　コネクションを確立しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA15601-I

mmm　コネクションを解放しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)このコネクションを解放します。

〔対策〕再度コネクションを確立したい場合は，運用コマンドmcftactcnを入力してください。

KFCA15602-E

mmm　コネクション障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa

理由コード＝（bb....bb，cc....cc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：理由コード1

cc....cc：理由コード2

理由コード1がコネクション障害の場合，XNF/NCSBの終了コード，およびエラー詳細コードが16進数で表示されます。マニュアル「通信管理 XNF/S-E2 解説・運用編」または「AIX 通信管理 XNF/AS 解説・運用編」を参照してください。

理由コード1が00000001の場合

理由コード2

意味

00000000

コネクション確立不可

00000002

受信バッファオーバフロー

00000003

受信バッファ不足

00000004

送信バッファオーバフロー

00000005

送信バッファ不足

00000006

応答監視タイマ起動失敗

00000007

送信失敗

00000008

メモリ不足

00000009

MCFイベント起動失敗

0000000a

OTQ障害

0000000b

mcftdctcn -fによる強制終了

0000000c

アプリケーション名称不正

理由コード1が00000002の場合

理由コード2

意味

00020000

回線無し

00060000

XNF未起動

00100000

回線二重起動

XNF/NCSBの終了コード，エラー詳細コード

コネクション障害

理由コード1が00000003の場合

理由コード2

意味

UOCからの詳細リターンコード

UOCエラーリターン

00000001

使用バッファ数不正

00000002

有効セグメント不正

00000003

編集バッファアドレス不正

00000004

タイマ値範囲不正

00000005

タイマセット指示種別不正

00000006

迂回可否指示種別不正

(Ｓ)このコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害要因を取り除いてください。再度コネクションを確立したい場合は，運用コマンドmcftactcnを入力してください。

KFCA15603-E

mmm　コネクション確立に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)このコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害要因を取り除いてください。再度コネクションを確立したい場合は，運用コマンドmcftactcnを入力してください。

KFCA15620-E

mmm　開始処理中に障害が発生したため当該コネクションを無効化しました。

コネクション名＝aa....aa　定義種別＝bb....bb

障害コード＝（cc....cc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：定義種別（mcftalccn，mcftalcle，********）

cc....cc：理由コード1

dd....dd：理由コード2（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得して，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕構成定義不正またはメモリ不足のときは，TP1/NET/NCSB固有の定義または動作環境を見直してください。そのほかの障害のときは，保守員に連絡してください。

理由コード1

意味

-17700

TP1/NET/NCSB固有定義の指定誤り。

コネクション名がない場合

mcftalccn指定不正

コネクション名がある場合

プロトコル種別不正

-17701

メモリ不足発生。mcftalcle指定不正

-17702

メモリ不足発生。テーブル確保不能

-17705

メモリ不足発生。バッファ確保不能

-17706

上記以外

保守コード（保守員に連絡してください）

KFCA15621-E

mmm 折り返し送信UOC用の編集バッファ取得に失敗しました。処理を続行します。

コネクション名＝aa....aa　バッファグループ番号＝bb....bb　障害コード＝cc....cc

初期化処理で折り返し送信UOC用の編集バッファの確保に失敗しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

bb....bb：編集バッファグループ番号

cc....cc：障害コード

障害コード

障害内容

対策

-17756

バッファグループ番号が不正です。

構成定義を見直して，再起動してください。

-17757

使用可能なバッファがありません。

上記以外

保守情報

保守員に連絡してください。

(Ｓ)障害情報を取得し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義を見直して，再起動してください。

KFCA15622-E

mmm 試験電文送信用の編集バッファ取得に失敗しました。処理を続行します。

コネクション名＝aa....aa　バッファグループ番号＝bb....bb　障害コード＝cc....cc

初期化処理で試験電文送信用の編集バッファの確保に失敗しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：編集バッファグループ番号

cc....cc：障害コード

障害コード

障害内容

-17756

バッファグループ番号が不正です。

-17757

使用可能なバッファがありません。

上記以外

保守情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕構成定義を見直して，再起動してください。回復しない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA15630-E

mmm MCF運用コマンド処理中に異常が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名，コネクショングループ名または論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得して，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以前に出力されたメッセージの処置をしてください。

KFCA15631-E

mmm コネクションが未確立のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名，コネクショングループ名または論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コネクションの状態を確認してください。必要な場合は，運用コマンドmcftactcnまたはmcftdctcnを入力してください。

KFCA15632-E

mmm コネクションが確立済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名またはコネクショングループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コネクションの状態を確認してください。必要な場合は，運用コマンドmcftactcnまたはmcftdctcnを入力してください。

KFCA15633-E

mmm コネクション確立処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名またはコネクショングループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コネクションの状態を確認してください。必要な場合は，運用コマンドmcftactcnまたはmcftdctcnを入力してください。

KFCA15634-E

mmm コネクション解放処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名またはコネクショングループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コネクションの状態を確認してください。必要な場合は，運用コマンドmcftactcnまたはmcftdctcnを入力してください。

KFCA15635-E

mmm 論理端末が閉塞済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA15636-E

mmm 論理端末が閉塞解除済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA15637-E

mmm　論理端末使用中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　　名称＝bb....bb　　（E）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA15641-E

mmm　コネクション使用中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　　名称＝bb....bb　　（E）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名またはコネクショングループ名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コネクションの状態を確認してください。

KFCA15650-I

mmm　論理端末を閉塞解除しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名＝bb....bb

論理端末型＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名またはコネクショングループ名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：論理端末のタイプ

ANY：任意型

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA15651-I

mmm　論理端末を閉塞しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名＝bb....bb

論理端末型＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名またはコネクショングループ名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：論理端末のタイプ

ANY：任意型

〔対策〕論理端末を閉塞解除したい場合は，運用コマンドmcftactleを入力してください。

KFCA15660-E

mmm　UOCがエラーリターンしました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

UOC種別＝cccc　UOC詳細リターンコード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cccc：UOC種別

asct：回線回復確認UOC

mrou：迂回判定UOC

mrep：折り返し送信UOC

dd....dd：UOC詳細リターンコード（0，または-19000〜-19999）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA15661-E

mmm　UOCで設定したパラメタが不正です。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

UOC種別＝cccc　障害コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cccc：UOC種別

asct：回線回復確認UOC

mout：出力メッセージ編集UOC

mrep：折り返し送信UOC

mrou：迂回判定UOC

dd....dd：障害コード（保守情報）

00000004：出力メッセージ編集UOCが設定したタイマ値範囲が不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信サーバを再作成してください。

00000005：出力メッセージ編集UOCが設定したタイマ指示子が不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信サーバを再作成してください。

00000006：入力迂回判定UOCが設定した迂回可否指示子が不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信サーバを再作成してください。

00000010：折り返し送信UOCからのリターンコードが不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信サーバを再作成してください。

00000011：折り返しメッセージ長が不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信サーバを再作成してください。

00000012：折り返しメッセージを編集したバッファ数が不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信サーバを再作成してください。

00000013：折り返しメッセージを編集した編集バッファアドレスが不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信サーバを再作成してください。

00000014：編集バッファリストアドレスが不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信サーバを再作成してください。

00000020：UOCからのリターンコードが不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信サーバを再作成してください。

00000021：電文長が不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信サーバを再作成してください。

00000022：電文を編集したバッファ数が不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信サーバを再作成してください。

00000023：編集バッファアドレスが不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信サーバを再作成してください。

00000024：編集バッファリストアドレスが不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信サーバを再作成してください。

00000025：受信電文種別が不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信サーバを再作成してください。

00000026：試験報告電文受信待ちタイマ値が不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信サーバを再作成してください。

00000027：試験指令電文送信リトライ回数が不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信サーバを再作成してください。

(Ｓ)UOC種別が出力メッセージ編集UOCの場合，該当するコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コードで示した障害要因を取り除いてください。

KFCA15666-I

mmm 折り返しメッセージを送信しました。　コネクション名＝aa....aa

折り返し送信UOCで指示された送信メッセージを提携センタに送信しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA15667-E

mmm 折り返しメッセージの送信に失敗しました。　コネクション名＝aa....aa

折り返し送信UOCで指示された送信メッセージの送信に失敗しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

(Ｓ)折り返し送信メッセージを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕KFCA15602-Eメッセージの理由コードで示す障害要因を取り除いてください。

KFCA15668-I

mmm 試験電文を送信しました。　コネクション名＝aa....aa

回線回復確認UOCで指示された試験指令電文を提携センタに送信しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA15669-E

mmm 試験電文の送信に失敗しました。　コネクション名＝aa....aa

回線回復確認UOCで指示された試験指令電文の送信に失敗しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

(Ｓ)試験電文を破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕KFCA15602-Eメッセージの理由コードで示す障害要因を取り除いてください。

KFCA15697-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。処理を続行します。コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

論理端末型＝cc....cc　内部状態＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合********を表示

bb....bb：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合********を表示

cc....cc：論理端末のタイプ

論理端末のタイプが確定しない場合，********を表示

dd....dd：内部状態を示すコード（保守情報）

ee....ee：内部状態を示すコード（保守情報）

(Ｓ)障害情報を取得して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA15698-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。コネクションを強制解放します。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

論理端末型＝cc....cc　内部状態＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合********を表示

bb....bb：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合********を表示

cc....cc：論理端末のタイプ

論理端末のタイプが確定しない場合********を表示

dd....ddおよびee....ee：内部状態を示すコード（保守情報）

(Ｓ)該当するコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA15699-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

論理端末型＝cc....cc　内部状態＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合********を表示

bb....bb：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合********を表示

cc....cc：論理端末のタイプ

論理端末のタイプが確定しない場合，********を表示

dd....dd：内部状態を示すコード（保守情報）

ee....ee：内部状態を示すコード（保守情報）

(Ｓ)MCFを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA15900-E

mmm　プロトコルエラーを検出しました。

コネクション名＝aa....aa　RTI-AP名＝bb....bb

層名＝ccc（dd....dd）　状態コード＝ee（ff）

コネクション種別＝g

TP1/NET/MIA-TH3処理中にプロトコルエラーを検出しました。

mmm：NET識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：あて先RTI-AP名

ccc：層名

ASO＝アソシエーション制御層

RTI＝RTIプロトコル制御層

RPC＝RPCプロトコル制御層

ASG＝アソシエーショングループ制御層

CN＝コネクション制御層

EPT＝エンドポイントマップ制御層

dd....dd：相手システムとの通信に使用しているプロトコル種別（OSI TPまたはTCP/IP）

ee：マトリクス・事象コード（保守情報）

ff：マトリクス・ステータスコード（保守情報）

g：C/S種別（C：クライアント　S：サーバ）

(Ｓ)

プロトコル種別がOSI TPプロトコルの場合：このダイアログを中断します。

プロトコル種別がTCP/IPプロトコルの場合：このコネクションを中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA15901-E

mmm　関数処理中に論理エラーが発生しました。

コネクション名＝aa....aa　RTI-AP名＝bb....bb

関数名＝cc....cc　障害コード1＝dd....dd

障害コード2＝ee....ee

TP1/NET/MIA-TH3の処理でCHI関数実行エラーが発生しました。

mmm：NET識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：あて先RTI-AP名

cc....cc：実行したCHIの関数名

dd....dd：障害コード1（保守情報：関数リターン値）

ee....ee：障害コード2（保守情報：関数エラー詳細コード）

(Ｓ)

プロトコル種別がOSI TPプロトコルの場合：このダイアログを中断します。

プロトコル種別がTCP/IPプロトコルの場合：このコネクションを中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA15902-E

mmm　不正なPDUを受信しました。

コネクション名＝aa....aa　RTI-AP名＝bb....bb

層名称＝ccc（dd....dd）　PDU＝eeee，ffff，gggggggggggggg

TP1/NET/MIA-TH3の処理で，不正なPDUを受信しました。

mmm：NET識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：あて先RTI-AP名

ccc：層名称

RTI＝RTIプロトコル制御層

DC＝DCプロトコル制御層

RPC＝RPCプロトコル制御層

CHI＝CHI制御層

dd....dd：相手システムとの通信に使用しているプロトコル種別（OSI TPまたはTCP/IP）

eeee：PDUのサイズ

ffff：PDUの不正個所（ロケーション）

gggggggggggggg：PDUの先頭14バイト

(Ｓ)

プロトコル種別がOSI TPプロトコルの場合：

このダイアログを中断します。

プロトコル種別がTCP/IPプロトコルの場合：

このコネクションを中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA15903-E

mmm　内部矛盾が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　RTI-AP名＝bb....bb

層名＝ccc（dd....dd）　障害コード＝ee....ee

TP1/NET/MIA-TH3の処理中に，内部矛盾が発生しました。

mmm：NET識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：あて先RTI-AP名

ccc：層名

RTI＝RTIプロトコル制御層

DC＝DCプロトコル制御層

RPC＝RPCプロトコル制御層

CHI＝CHI制御層

ASO＝アソシエーション制御層

ASG＝アソシエーショングループ制御層

CN＝コネクション制御層

EPT＝エンドポイントマップ制御層

dd....dd：相手システムとの通信に使用しているプロトコル種別（OSI TPまたはTCP/IP）

ee....ee：障害コード（保守情報）

(Ｓ)

プロトコル種別がOSI TPプロトコルの場合：このダイアログを中断します。

プロトコル種別がTCP/IPプロトコルの場合：通信プロセスを異常終了中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA15904-E

mmm　このコネクションではRTIサービスは実行できません。

LEM-ID＝aa....aa

このコネクションは，TP1/NET/MIA-TH3での通信対象になっていません。

mmm：NET識別子

aa....aa：LEM-ID

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA15905-W

mmm　ユーザコネクション定義情報に不正を検知しました。

aa....aa

ユーザコネクション定義情報に不正な値が指定されています。

mmm：NET識別子

aa....aa：不正定義内容

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)ユーザコネクション定義を見直してください。

KFCA15906-E

mmm　TP1/NET/MIA-TH3の起動に失敗しました。

aa....aa

TP1/NET/MIA-TH3の起動処理で異常が発生しました。

mmm：NET識別子

aa....aa：起動失敗理由

(Ｓ)起動処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA15909-E

mmm　相手システムから障害電文を受信しました。

コネクション名＝aa....aa　RTI-AP名＝bb....bb

理由コード＝cc....cc　エラー詳細コード＝dd....dd

相手システムから障害電文を受信しました。

mmm：NET識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：あて先RTI-AP名

cc....cc：理由コード（受信パケットコード）

dd....dd：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)理由コード

02：このコネクションを切断します。

03：処理を続行します。

13：受信電文を破棄します。

0c：処理を続行します。

0d：このコネクションを切断します。

0f：処理を続行します。

ff：このコネクションを切断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害要因を取り除いてください。

KFCA15910-E

mmm　アソシエーション確立を拒否しました。

コネクション名＝aa....aa　RTI-AP名＝bb....bb

理由コード＝cc....cc

相手システムから障害報告の電文を受信しました。

mmm：NET識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：あて先RTI-AP名

cc....cc：理由コード（保守情報）

(Ｓ)アソシエーション確立を拒否します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害要因を取り除いてください。

KFCA15911-E

mmm RTIプロトコル制御の起動に失敗しました。理由＝aa....aa

TP1/NET/Remote Task Invocation - OSIの起動処理で異常が発生しました。

mmm：NET識別子

aa....aa：起動失敗理由

(Ｓ)起動処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

10　KFCA16000からKFCA16999までのメッセージ

この章では，KFCA16000からKFCA16999までのメッセージについて説明します。

10.1　KFCA16000からKFCA16999までのメッセージ

KFCA16000-E

mmm 論理端末のキュー状態が閉塞中のため入力できません。　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)入力メッセージを無効とします。

KFCA16001-E

mmm アプリケーション名が不正です。　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)入力メッセージを無効とします。

(Ｏ)アプリケーション名を入力した場合は，正しいアプリケーション名を指定して再度入力してください。アプリケーション名を入力していない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージログを参照して対策してください。

KFCA16002-E

mmm アプリケーションの起動ができません。　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)入力メッセージを無効とします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージログを参照して対策してください。

KFCA16003-E

mmm マップ名が不正です。　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)入力メッセージを無効とします。

(Ｏ)正しいマップ名を指定して再度入力してください。

KFCA16004-E

mmm 初期画面表示ができません。　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)入力メッセージを無効とします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージログを参照して対策してください。

KFCA16005-E

mmm　ログメッセージ編集処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：メッセージログ編集でエラーが発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

(Ｓ)障害を無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA16006-E

mmm　コネクション解放処理中に障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：スレッド間通信障害が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

(Ｓ)障害を無視して，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA16007-E

mmm　非編集モードのため，拡張ホストアクセスメッセージは送信できません。理由コード＝aa....aa

コネクション名＝bb....bb　論理端末名称＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：UAPからのマップ名指定（応答メッセージ）

00000002：UAPからのマップ名指定（分岐メッセージ）

00000003：UAPからのマップ名指定（代行メッセージ）

bb....bb：コネクション名

cc....cc：論理端末名称

(Ｓ)

理由コードが00000001の場合

送信メッセージを破棄します。

理由コードが00000002の場合

論理端末の端末状態を閉塞します。

理由コードが00000003の場合

代行送信を終了し，代行先論理端末のセションを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に次の対策をしてください。

00000001：動作モードを編集モードに変更し，再度実行してください。

00000002：動作モードを編集モードに変更し，再度実行してください。

00000003：再度代行送信をする場合は，代行先論理端末の動作モードを編集モードに変更し，代行送信を開始してください。

KFCA16008-E

mmm　入力されたアプリケーションは，サポートしていない型であるため起動できません。保守コード1＝aa....aa

保守コード2＝bb....bb　コネクション名＝cc....cc

論理端末名称＝dd....dd　アプリケーション名＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード1

bb....bb：保守コード2

cc....cc：コネクション名

dd....dd：論理端末名称

ee....ee：アプリケーション名

(Ｓ)入力メッセージを破棄します。

(Ｏ)端末からアプリケーション名を入力した場合は，正しいアプリケーション名を指定して再度入力してください。端末からアプリケーション名を入力していない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕アプリケーション定義を見直し，修正後，再度実行してください。

KFCA16009-E

mmm 入力されたアプリケーションは,サポートしていない型であるため起動できません。　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)入力メッセージを無効とします。

(Ｏ)アプリケーション名を入力した場合は，正しいアプリケーション名を指定して再度入力してください。アプリケーション名を入力していない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージログを参照して対策してください。

KFCA16010-I

mmm　端末障害が回復しました。

保守コード1＝aa....aa　保守コード2＝bb....bb

コネクション名＝cc....cc　論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード1

bb....bb：保守コード2

cc....cc：コネクション名

dd....dd：論理端末名称

(Ｓ)論理端末の端末状態を送受信可能とし，保留中のメッセージがあれば，そのメッセージを送信します。

KFCA16011-E

mmm　端末障害が発生しました。

保守コード1＝aa....aa　保守コード2＝bb....bb

コネクション名＝cc....cc　論理端末名称＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード1

bb....bb：保守コード2

cc....cc：コネクション名

dd....dd：論理端末名称

(Ｓ)問い合わせ中または継続問い合わせ応答中の場合は，保留中の応答メッセージがあれば破棄し，問い合わせまたは継続問い合わせ応答を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージによって端末障害となった要因を取り除いてください。

KFCA16015-E

mmm　入力されたアプリケーション名が不正です。

保守コード1＝aa....aa　保守コード2＝bb....bb

コネクション名＝cc....cc　論理端末名称＝dd....dd

アプリケーション名＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード1

bb....bb：保守コード2

cc....cc：コネクション名

dd....dd：論理端末名称

ee....ee：アプリケーション名

(Ｓ)ERREVT1を起動します。

KFCA16017-E

mmm 応答メッセージの送信で障害が発生しました。　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)送信メッセージを破棄します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージログを参照して対策してください。

KFCA16019-E

mmm コマンド名又は入力形式が誤っています。

コマンド名＝aa....aa　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名（出力されない場合はコマンド名が入力されていません）

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)指定したコマンド名または入力形式を見直し，正しく指定して再度入力してください。

KFCA16020-E

mmm 必須オペランドが省略されています。

コマンド名＝aa....aa　オペランド名＝bb....bb　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：オペランド名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)必要なオペランドの指定を追加して再度入力してください。

KFCA16021-E

mmm オペランド名が誤っています。

コマンド名＝aa....aa　オペランド名＝bb....bb　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：オペランド名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)正しいオペランド名を指定して再度入力してください。

KFCA16022-E

mmm 同じオペランドが複数指定されています。

コマンド名＝aa....aa　オペランド名＝bb....bb　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：オペランド名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)オペランドの指定内容を見直し，正しく指定して再度入力してください。

KFCA16023-E

mmm オペランドの指定値が誤っています。

コマンド名＝aa....aa　オペランド名＝bb....bb　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：オペランド名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)オペランドの指定値を見直し，正しい値を指定して再度入力してください。

KFCA16024-E

mmm コマンド処理で障害が発生しました。　　（Ｏ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)メッセージログを参照します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージログを参照して対処してください。

KFCA16025-E

mmm　オンラインコマンド処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　コネクション名＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の対策をしてください。

00000001：プロセス固有メモリを十分に確保し，再度実行してください。

KFCA16026-E

mmm　NOTIFYメッセージを受信しました。

保守コード1＝aa....aa　保守コード2＝bb....bb

コネクション名＝cc....cc　論理端末名称＝dd....dd

例外コード＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード1

bb....bb：保守コード2

cc....cc：コネクション名

dd....dd：論理端末名称

ee....ee：例外コード（16進表示）

コードの内容については，マニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/C/S560編」を参照してください。

(Ｓ)NTFYEVTを起動します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕例外コードの内容からNOTIFYメッセージを受信した原因を調査し，その原因を取り除いて再度実行してください。

KFCA16027-E

mmm　システム終了中に回復不可能な障害が発生したため，MCF通信サービスを異常終了します。

保守コード1＝aa....aa　保守コード2＝bb....bb

コネクション名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守コード1

bb....bb：保守コード2

cc....cc：コネクション名

(Ｓ)プロセスを異常終了させます。

(Ｏ)このメッセージの前に出力されたメッセージに従ってください。

〔対策〕このメッセージの前に出力されたメッセージに従ってください。

KFCA16028-E

mmm　システム終了処理中に障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa　保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc　マッピングサービス識別子＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000006：XMAP2/Wのログファイルエラーが発生しました。

00000007：物理マップが破壊されています。

00000012：XMAP2/Wのモジュールが起動できません。

00000014：XMAP2/Wでシステムコールエラーが発生しました。

00000015：XMAP2/Wのサーバがダウンしています。

00000016：XMAP2/Wのサーバのリソースがいっぱいなのでクライアントが接続できません。

00000019：XMAP2/Wで共用メモリ確保エラーが発生しました。

00000020：XMAP2/WとXMAP2/W/560のバージョンが一致していません。

00000022：XMAP2/Wでメモリ確保エラーが発生しました。

00000025：マッピングサービスが未起動です。

00000033：マッピングサービス識別子が定義されていません。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：マッピングサービス識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード別に次の対策をしてください。

00000006：XMAP2/Wのログファイル属性を見直し再度実行してください。

00000007：正しい物理マップにして再度実行してください。

00000012：XMAP2/Wの組み込みを確認し再度実行してください。

00000014：システムを再起動してください。

00000015：XMAP2/Wのサーバが起動されているか確認し再度実行してください。

00000016：XMAP2/Wのサーバを増やすかクライアントを減らしてください。その後再度実行してください。

00000019：システムを再起動してください。

00000020：XMAP2/WとXMAP2/W/560のバージョンを確認し再度実行してください。

00000022：システムを再起動してください。

00000025：マッピングサービスを起動して再度実行してください。

00000033：MCF通信構成定義のTP1/NET/C/S560共通定義でマッピングサービス識別子を設定し，再度実行してください。

KFCA16030-E

mmm　論理端末が連続問い合わせ応答中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA16400-I

MCFオンラインテスタの状態表示を開始します。　　（Ｓ）

MCFオンラインテスタの状態表示開始のメッセージです。

(Ｓ)MCFオンラインテスタの状態表示を開始します。

KFCA16401-I

MCFオンラインテスタの状態表示を終了します。　　（Ｓ）

MCFオンラインテスタの状態表示終了のメッセージです。

(Ｓ)MCFオンラインテスタの状態表示を終了します。

KFCA16402-E

mmm MCF運用コマンド処理中にRPC障害が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

処理関数名＝cc....cc 発生位置＝dd　　（Ｅ＋Ｏ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

cc....cc：処理関数名（保守情報）

dd：処理関数内シリアル番号（保守情報）

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

-301

引数が誤っています。

保守員に連絡してください。

-302

関数の発行順序エラーが発生しました。

-303

致命的または予期しないエラーが発生しました。

-304

メモリ不足です。

プロセス数を見直してください。

-306

ネットワーク障害が発生しました。

次の手順でエラー原因を調査して，対策してください。

(1)OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べてください。

(2)OpenTP1の提供するコマンド(prcls)でMCF識別子に対応するMCFのサーバの実行状態を調べてください。

(3)MCF識別子に対応するMCFのサーバの実行形式プログラムの作成方法を見直してください。実行形式プログラムの作成方法は，MCFまたは使用しているプロトコル製品のリリースノートを参照してください。なお，実行形式プログラム作成時に使用するコマンド（mcfplxxxまたはmcfplxxx.bat）の引数には，OpenTP1が提供するライブラリを指定しないでください。

-307

送受信タイムアウトです。

-308

入力パラメタ長が限界値を超えています。

-309

返ってきた応答がコール元のエリアに入りきりません。

-311

該当するサービスは未登録です。

-313

サーバは終了中です。

-314

該当するサービスを提供するプロセスがありません。

-318

予期しないエラーが発生しました。

-357

RPC環境が開始されていません。

-364

MCF開始前にMCFコマンドを実行したため，コマンドが失敗しました。

MCF開始後に，MCFコマンドを実行してください。

KFCA16403-I

mmm　MCFオンラインコマンドサービスを準備中です。

サービス名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービス名

(Ｓ)MCFオンラインコマンドサービスの開始処理をします。

KFCA16404-I

mmm　MCFオンラインコマンドサービスを開始しました。

サービス名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービス名

KFCA16405-I

mmm　MCFオンラインコマンドサービスを終了準備中です。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)MCFオンラインコマンドサービスの終了処理を開始します。

KFCA16406-I

mmm　MCFオンラインコマンドサービスの終了準備を完了しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)MCFオンラインコマンドサービスの終了処理をします。

KFCA16407-E

mmm　MCFオンラインコマンドサービス処理で内部関数がエラーリターンしました。

関数名＝aa....aa　リターンコード＝bb....bb　詳細情報＝ccc

処理関数名＝dd....dd　発生位置＝ee　　（Ｅ＋Ｌ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：エラーリターンした関数名

bb....bb：関数リターン値

ccc：詳細エラー情報（errno）

dd....dd：コール元関数名

ee：関数コールシリアル番号

(Ｓ)

処理を続行できないエラーリターンの場合

MCFオンラインコマンドサービス，またはMCF通信サービスを終了します。

処理を続行できるエラーリターンの場合

処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA16408-E

mmm　MCFオンラインコマンドサービス処理でシステムコールがエラーリターンしました。

システムコール＝aa....aa　リターンコード＝bb....bb　

詳細情報＝ccc　処理関数名＝dd....dd　発生位置＝ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：エラーリターンしたシステムコール名

bb....bb：関数リターン値

ccc：詳細エラー情報（errno）

dd....dd：コール元関数名

ee：関数コールシリアル番号

(Ｓ)

処理を続行できないエラーリターンの場合

MCFオンラインコマンドサービス，またはMCF通信サービスを終了します。

処理を続行できるエラーリターンの場合

処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA16409-E

mmm　MCFオンラインコマンドの処理中にコマンドプロセスが異常終了しました。

コマンド名＝aa....aa　保守情報＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：終了ステータス

（wait()コールの受け取りステータス）

(Ｓ)MCFオンラインコマンドサービスを続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コマンドプロセス側の出力メッセージを調査してください。

KFCA16410-E

mmm　MCFオンラインコマンドサーバの検索に失敗しました。

コマンド名＝aa....aa　リターンコード＝bb....bb

詳細情報＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：エラーリターンした内部関数のリターンコード

（保守情報）

cc....cc：エラーリターンした内部関数の詳細情報

（保守情報）

(Ｓ)オンラインコマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFオンラインコマンドサーバの実行状態，および出力メッセージを調べてください。

KFCA16411-E

mmm　MCFオンラインコマンド結果通知先の検索に失敗しました。

コマンド名＝aa....aa　相手MCF識別子＝bbb

リターンコード＝cc....cc　詳細情報＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bbb：結果通知先のMCF通信サービスに対応するMCF識別子

cc....cc：エラーリターンした内部関数のリターンコード

（保守情報）

dd....dd：エラーリターンした内部関数の詳細情報

（保守情報）

(Ｓ)オンラインコマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕相手MCF識別子に対応するMCF通信プロセスの実行状態，および出力メッセージを調べてください。

KFCA16412-E

mmm　MCFオンラインコマンド処理要求でRPC障害が発生しました。コマンド名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)オンラインコマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

-301

引数が誤っています。

保守員に連絡してください。

-302

関数の発行順序エラーが発生しました。

-303

致命的，または予期しないエラーが発生しました。

-304

メモリ不足です。

プロセス数を見直してください。

-306

ネットワーク障害が発生しました。

次の手順でエラー原因を調査し，対策してください。

(1)OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べてください。

(2)OpenTP1の提供するコマンド(prcls)でMCFオンラインコマンドサーバの実行状態を調べてください。

-307

送受信タイムアウトです。

-308

入力パラメタ長が限界値を超えています。

-309

返ってきた応答がコール元のエリアに入りきりません。

-311

該当するサービスは未登録です。

-313

サーバは終了中です。

-314

該当するサービスを提供するプロセスがありません。

-318

予期しないエラーが発生しました。

-357

RPC環境が開始されていません。

-11058

オンラインコマンドサーバ内でRPC障害が発生しました。

MCFオンラインコマンドサーバ側の出力メッセージに従って対策してください。

KFCA16413-E

mmm　MCFオンラインコマンド結果通知でRPC障害が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb　相手MCF識別子＝ccc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

ccc：結果通知先のMCF通信サービスに対応するMCF識別子

(Ｓ)オンラインコマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

-301

引数が誤っています。

保守員に連絡してください。

-302

関数の発行順序エラーが発生しました。

-303

致命的，または予期しないエラーが発生しました。

-304

メモリ不足です。

プロセス数を見直してください。

-306

ネットワーク障害が発生しました。

次の手順でエラー原因を調査し，対策してください。

(1)OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べてください。

(2)OpenTP1の提供するコマンド(prcls)で相手MCF識別子に対応するMCF通信プロセスの実行状態を調べてください。

-307

送受信タイムアウトです。

-308

入力パラメタ長が限界値を超えています。

-309

返ってきた応答がコール元のエリアに入りきりません。

-311

該当するサービスは未登録です。

-313

サーバは終了中です。

-314

該当するサービスを提供するプロセスがありません。

-318

予期しないエラーが発生しました。

-357

RPC環境が開始されていません。

KFCA16414-E

mmm　MCFオンラインコマンドサービスが開始されていません。

コマンド名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)オンラインコマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFマネジャ共通定義内に，MCFオンラインコマンドサービス名が指定してあるか確認してください。指定してある場合，MCFオンラインコマンドサービスが開始されているか確認してください。

KFCA16415-E

mmm　MCFオンラインコマンド処理要求の応答連絡に失敗しました。

コマンド名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb　相手MCF識別子＝ccc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

ccc：応答連絡先のMCF通信サービスに対するMCF識別子

(Ｓ)オンラインコマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

-301

引数が誤っています。

保守員に連絡してください。

-302

関数の発行順序エラーが発生しました。

-303

致命的，または予期しないエラーが発生しました。

-304

メモリ不足です。

プロセス数を見直してください。

-306

ネットワーク障害が発生しました。

次の手順でエラー原因を調査し，対策してください。

(1)OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べてください。

(2)OpenTP1の提供するコマンド(prcls)で相手MCF識別子に対応するMCF通信プロセスの実行状態を調べてください。

-307

送受信タイムアウトです。

-308

入力パラメタ長が限界値を超えています。

-314

該当するサービスを提供するプロセスがありません。

KFCA16416-W

mmm　MCFオンラインコマンド結果通知の応答連絡に失敗しました。コマンド名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)オンラインコマンド処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

-301

引数が誤っています。

保守員に連絡してください。

-302

関数の発行順序エラーが発生しました。

-303

致命的，または予期しないエラーが発生しました。

-304

メモリ不足です。

プロセス数を見直してください。

-306

ネットワーク障害が発生しました。

次の手順でエラー原因を調査し，対策してください。

(1)OSの提供するコマンドでノードの接続状態を調べてください。

(2)MCFオンラインコマンドサーバの実行状態，および出力メッセージを調べてください。

-307

送受信タイムアウトです。

-308

入力パラメタ長が限界値を超えています。

-314

該当するサービスを提供するプロセスがありません。

KFCA16417-E

mmm　MCFオンラインコマンドサービス処理で論理エラーが発生しました。

関数名＝aa....aa　発生位置＝bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：エラー発生関数名

bb：関数コールシリアル番号

(Ｓ)

処理を続行できないエラーの場合

MCFオンラインコマンドサービス，またはMCF通信サービスを終了します。

処理を続行できるエラーの場合

処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA16418-E

mmm　MCFオンラインコマンドサービス処理でメモリ不足が発生しました。

サイズ＝aa....aaバイト　領域種別：bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：確保しようとしたサイズ

bb....bb：メモリ不足が発生した領域の種別

STATIC_SHMPOOL：静的共用メモリ

DYNAMIC_SHMPOOL：動的共用メモリ

(Ｓ)

処理を続行できないエラーの場合

MCFオンラインコマンドサービスを終了します。

処理を続行できるエラーの場合

処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ不足が発生した共用メモリの種別に応じて，該当するシステム環境定義の指定値を見直してください。

KFCA16422-E

mmm　内部関数がエラーリターンしました。

関数名＝aa....aa　リターンコード＝bb....bb　

詳細情報＝ccc　処理関数名＝dd....dd　発生位置＝ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：エラーリターンした関数名

bb....bb：関数リターン値

ccc：詳細エラー情報（errno）

dd....dd：コール元関数名

ee：関数コールシリアル番号

(Ｓ)処理を続行できないエラーリターンの場合，MCFサービス，MCFオンラインコマンドサービス，またはMCF通信サービスを終了します。

処理を続行できるエラーリターンの場合，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA16423-E

mmm　MCFオンラインコマンドサービス処理でコマンド処理プロセスの生成ができません。

リターンコード＝aa....aa　エラーコード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：forkシステムコールのリターン値

bb....bb：forkシステムコールのエラーを示す値（errno）

(Ｓ)オンラインコマンド処理を終了します。

(Ｏ)一時的なシステム資源不足の可能性があるため，再度MCFオンラインコマンドを入力してください。頻繁に発生する場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕forkシステムコールのエラーを示す値（errno）に基づいて，エラーの原因を調査し，対策してください。

KFCA16424-E

mmm　MCF運用コマンドで指定されたコネクショングループ名は登録されていません。

コマンド名＝aa....aa　コネクショングループ名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクショングループ名

(Ｓ)このコマンドを無効として処理を終了します。

(Ｏ)正しい名称を指定して，再度実行してください。

KFCA16425-E

MCF運用コマンドの入力データ長が入力可能データ長を超えています。

コマンド名＝aa....aa　入力可能データ長＝bb....bbバイト　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名

bb....bb：入力可能データ長（10進数）

(Ｓ)コマンドを無効とし，処理を終了します。

(Ｏ)入力データ長が入力可能データ長以下になるよう指定して，再度実行してください。

KFCA16426-E

MCF運用コマンドの入力データがありません。コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンドを無効とし，処理を終了します。

(Ｏ)入力データを指定して，再度実行してください。

KFCA16427-W

mmm MCF運用コマンドで指定されたコネクションは削除されています。

コマンド名＝aa....aa

コネクション名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)コマンドを無効とし，処理を終了します。

(Ｏ)該当するコネクションをコマンドで指定する場合は，mcftalccnコマンドで該当するコネクションを追加してから再度実行してください。

KFCA16428-W

mmm MCF運用コマンドで指定された論理端末は削除されています。

コマンド名＝aa....aa

論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)コマンドを無効とし，処理を終了します。

(Ｏ)該当する論理端末をコマンドで指定する場合は，mcftalccnコマンドで該当する論理端末の属するコネクションを追加してから再度実行してください。

KFCA16429-I

uu....uu　　（Ｓ）

プロトコルごとのコネクションの付加情報を表示します。

uu....uu：プロトコルごとのコネクションの付加情報

KFCA16430-I

mmm running=aaaa waiting=bbbb limit=cccc　　（Ｓ）

メッセージの多重処理状況を表示します。

mmm：MCF識別子

aaaa：処理中のメッセージを持つコネクション数

bbbb：処理待ち状態のメッセージを持つコネクション数

cccc：MCF通信構成定義の，最大処理多重度定義（mcfttred -m）の指定値

最大処理多重度定義の指定値よりコネクション定義の数が小さい場合は，コネクション定義の数が出力されます。

KFCA16431-I

mmm aa....aa bb....bb cc....cc dd....dd eeee　　（Ｓ）

MCF通信サービスの状態を表示します。

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCF通信サーバ名

bb....bb：MCF通信サーバのプロセスID

cc....cc：プロトコル種別

dd....dd：MCF通信サービスの状態

OFFLINE：停止状態

STARTING：準備中

ONLINE：開始状態または終了準備中

PREENDING：終了準備中

部分停止の場合だけ出力されます。

ENDING：終了中

eeee：保守情報

KFCA16432-I

mmm uu....uu　　（Ｓ）

ネットワークの状態を表示します。

mmm：MCF識別子

uu....uu：プロトコルごとのネットワークの情報

KFCA16433-I

mmm aaaaa(bbbbb) ccccc　　（Ｓ）

ユーザタイマの状態を表示します。

mmm：MCF識別子

aaaaa：ユーザタイマ登録数（5けた）

bbbbb：通信プロセスを正常開始または再開始してから現在までの最大ユーザタイマ登録数（5けた）

ccccc：同時に時間監視可能なユーザタイマの最大値（5けた）

KFCA16434-I

mmm dddddddd eeeeee ffffffff gggggggg hhhhhh　　（Ｓ）

ユーザタイマの登録情報を表示します。

mmm：MCF識別子

dddddddd：ユーザタイマ登録時に指定したアプリケーション名（8けた）

eeeeee：ユーザタイマ登録した時間（hh:mm:ss）

ffffffff：ユーザタイマ登録時に指定した論理端末名称（8けた）

gggggggg：ユーザタイマ登録時に指定したタイマ要求識別子（8けた）

hhhhhh：ユーザタイマ登録時に指定した起動時間（hh:mm:ss）

KFCA16435-I

mmm MCF運用コマンドで指定されたユーザタイマは登録されていません。 コマンド名＝aa....aa 　　（Ｓ）

mcftlsutmコマンドに指定したアプリケーション名，もしくは論理端末名のユーザタイマが登録されていないか，または指定したアプリケーション名，もしくは論理端末名が誤っています。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)このコマンドを無効として，処理を終了します。

KFCA16436-I

mmm　aa....aa　hh1:mm1:ss1　bbbb　hhh2:mm2:ss2　　（Ｓ）

タイマ起動要求を表示します。

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名称

hh1:mm1:ss1：アプリケーション起動要求の受付時刻

hh1：時

mm1：分

ss1：秒

bbbb：経過時間，または時刻の種別

INTV：経過時間指定

TIME：時刻指定

hhh2:mm2:ss2：タイマ指定のアプリケーション起動時にUAPが指定した経過時間，または時刻の値

hhh2：時

mm2：分

ss2：秒

KFCA16437-I

mmm　タイマ起動要求はありません。コマンド名＝aa....aa　　（Ｓ）

mcfalstapコマンドに指定したアプリケーションがタイマ起動要求されていないか，すでにタイマ起動されています。または，指定したアプリケーション名が誤っています。

mmm：MCF識別子

-sオプションを省略した場合は***が表示されます。

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)このコマンドを無効として，処理を終了します。

KFCA16438-E

mmm MCF運用コマンドは使用できません。 コマンド名＝aa....aa　　（E）

MCF運用コマンドが使用できない環境です。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)このコマンドの処理を終了します。

(O)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義のタイマ定義でユーザタイマ監視機能を使用しない指定（mcfttim usertime=no）になっています。コマンドで指定した通信プロセスが正しいか確認してください。コマンドで指定した通信プロセスが正しい場合は，ユーザタイマ監視機能を使用する指定（mcfttim usertime=yes）にしてください。

KFCA16439-I

ID　CN　　（Ｓ）

mcfalspsvコマンドの出力ヘッダを示します。

KFCA16440-I

　　LE　　　 TYPE　　CURMMSG　　MAXMMSG MAXMTIME　　　　　　　　　 DEFMMSG　　CURDMSG　　MAXDMSG MAXDTIME　　　　　　　　　 DEFDMSG　　（Ｓ）

mcfalspsvコマンドの出力ヘッダを示します。

KFCA16441-I

mmm cccccccc　　（Ｓ）

mmm：MCF識別子

cccccccc：内部通信路名

KFCA16442-I

　　llllllll ttt　uuuuuuuuuu vvvvvvvvvv AAAA/BB/CC DD:EE:FF.GGG wwwwwwwwww xxxxxxxxxx yyyyyyyyyy HHHH/II/JJ KK:LL:MM.NNN zzzzzzzzzz　　（Ｓ）

llllllll：論理端末名称

ttt：論理端末の端末タイプ

SND：send型

REQ：request型

uuuuuuuuuu：未送信メモリ出力メッセージ数（intの上限値まで表示可能）

vvvvvvvvvv：最大未送信メモリ出力メッセージ数（intの上限値まで表示可能）

AAAA/BB/CC DD:EE:FF.GGG：未送信メッセージ数（メモリ）が最大となった日時（AAAA：年，BB：月，CC：日，DD：時，EE：分，FF：秒，GGG：ミリ秒）

wwwwwwwwww：メモリ出力メッセージ最大格納数（mcftalcle -m mmsgcntの指定値を表示）

xxxxxxxxxx：未送信ディスク出力メッセージ数（intの上限値まで表示可能）

yyyyyyyyyy：最大未送信ディスク出力メッセージ数（intの上限値まで表示可能）

HHHH/II/JJ KK:LL:MM.NNN：未送信メッセージ数（ディスク）が最大となった日時（HHHH：年，II：月，JJ：日，KK：時，LL：分，MM：秒，NNN：ミリ秒）

zzzzzzzzzz：ディスク出力メッセージ最大格納数（mcftalcle -m dmsgcntの指定値を表示）

KFCA16500-E

mmm セションが終了されていません。

コマンド名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

該当するプロトコルで「セションを終了している状態」という条件がこのコマンドの前提条件の一つですが，この条件を満たしていないため，コマンドを無効とします。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)セションを終了したあと，再度実行してください。

KFCA16501-E

mmm　論理端末が代行送信中の代行元論理端末です。

コマンド名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　　（Ｅ）

指定された論理端末が代行送信中の代行元論理端末であるため，コマンドを無効とします。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)代行送信を終了したあと，再度実行してください。

KFCA16502-W

mmm　MCFサービスが見付からないため，リモートMCFサービスを開始できません。

MCFマネジャプロセス識別子＝a

mmm：MCF識別子

a：リモートMCFサービス提供元MCFのマネジャプロセス識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するMCFマネジャプロセス識別子を持つMCFが存在するノード名が，システム共通定義（betranrc）のオペランド（all_node=）に指定されているか確認してください。指定されてなく，リモートMCFサービスを使用したい場合は，このOpenTP1を終了し，システム共通定義のオペランド（all_node=）にこのノード名を指定し，終了したOpenTP1を再起動してください。指定されている場合は，保守員に連絡してください。

KFCA16503-I

mmm　再開始モード＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：再開始モード

SYNC：トランザクション決着同期再開始モード

DELAYED：ディレードトランザクション決着再開始モード

CHANGE：MCF構成変更再開始モード

KFCA16508-I

mmm コネクションaa....aaを追加しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)無効コネクションaa....aaを有効コネクションにします。

KFCA16509-I

mmm コネクションaa....aaを削除しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)有効コネクションaa....aaを無効コネクションにします。

KFCA16510-E

mmm コネクションaa....aaは追加されています。　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)コマンドを無効とし，処理を中止します。

KFCA16511-E

mmm コネクションaa....aaは削除されています。　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)コマンドを無効とし，処理を中止します。

KFCA16512-E

mmm コネクションaa....aaを削除できません。

要因＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：コネクションを削除できない要因

CN ACT：コネクション確立中

CN ACT/B：コネクション確立処理中

CN DCT/B：コネクション解放処理中

LE SECURE：コネクションaa....aa配下の論理端末がセキュア状態

(Ｓ)コマンドを無効とし，処理を中止します。

(Ｏ)要因別に処置を示します。

要因

処置

CN ACT

CN ACT/B

コネクションを解放してから再度実行してください。

CN DCT/B

コネクションの解放処理が完了してから再度実行してください。

LE SECURE

セキュア状態の論理端末がなくなってから再度実行してください。

KFCA16513-E

mmm 指定したプロトコル種別はMCF通信サービスのプロトコルと一致していません。　　（Ｅ）

mcftalccnコマンドの-pオプションに指定したプロトコル種別が，MCF通信サービスのプロトコルと一致していません。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)コマンドを無効とし，処理を中止します。

(Ｏ)MCF通信サービスのプロトコルに対応したプロトコル種別を指定して再度実行してください。

KFCA16514-W

mmm コネクションの構成変更情報の登録に失敗したため，再開始時に状態を引き継げません。

コネクション名＝aa....aa　　（Ｅ＋Ｌ）

コネクションの追加または削除は成功しましたが，構成変更情報のステータスファイルへの書き込みに失敗しました。このため，再開始時にコネクションの状態を引き継ぐことができません。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)ステータスファイルに関する障害メッセージが出力されていれば，それに従って対策してください。

再開始時は再度mcftalccnまたはmcftdlccnコマンドでコネクションの状態を変更してください。

KFCA16517-E

core dumped.

ExceptionCode=aa....aa ExceptionAddress=bb....bb　　（Ｅ）

通信プロセスで例外が発生したため，コアファイルを出力しました。

aa....aa：OSの例外発生要因コード

bb....bb：例外発生アドレス

(Ｓ)プロセスを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA16518-I

mmm　ユーザタイマ監視の取り消しができませんでした。

論理端末名称＝aa....aa　タイマ要求識別子＝bb....bb

UAPからユーザタイマ監視の取り消し（dc_mcf_timer_cancel関数の呼び出し）が行われましたが，取り消しができませんでした。

mmm：MCF識別子

aa....aa：取り消しに指定された論理端末名称

bb....bb：取り消しに指定されたタイマ要求識別子

(S)処理を続行します。

(O)すでにタイムアウトが発生してアプリケーションが起動されている場合があります。

KFCA16519-Iのメッセージが出力されていないか確認してください。出力されていない場合はユーザタイマ監視の設定（dc_mcf_timer_set関数の呼び出し）がされていないか，またはすでに取り消されています。

KFCA16519-I

mmm　ユーザタイマ監視中にタイムアウトが発生しました。

アプリケーション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

タイマ要求識別子＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：タイムアウト時にイベントを生成する論理端末名称

cc....cc：タイマ要求識別子

(S)アプリケーション（aa....aa）を起動し，処理を続行します。

KFCA16520-E

mmm　無通信状態監視中にタイムアウトが発生しました。

コネクション名＝aa....aa　監視時間＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：タイムアウトになったコネクション名

bb....bb：MCF通信構成定義mcftalccn定義コマンドの-k notrftimeに指定した無通信状態監視時間

(S)コネクションを強制解放します。

KFCA16521-I

mmm　MCF通信サービスを部分停止中です。

サービス名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCF通信サービス名

KFCA16522-I

mmm　MCF通信サービスを部分停止しました。

サービス名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCF通信サービス名

KFCA16523-I

mmm　MCF通信サービスを部分開始中です。

サービス名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCF通信サービス名

KFCA16524-I

mmm　MCF通信サービスを部分開始しました。

サービス名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCF通信サービス名

KFCA16525-E

mmm　MCF部分開始中にOpenTP1の終了コマンドが実行されたため，OpenTP1を異常終了します。

mmm：MCF識別子

(S) OpenTP1を異常終了します。

(O)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信サービスの部分開始中に，OpenTP1の終了コマンドを実行しないでください。

KFCA16526-E

mmm　MCF通信サービスがオンライン中ではありません。

MCF通信プロセス識別子＝aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa：MCF通信プロセス識別子

(S)このコマンドを無効にして処理を終了します。

(O)オンライン中のMCF通信サービスの識別子を指定して，再実行してください。

KFCA16527-E

mmm　MCF通信サービスが停止中ではありません。

MCF通信プロセス識別子＝aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa：MCF通信プロセス識別子

(S)このコマンドを無効にして処理を終了します。

(O)停止中のMCF通信サービスの識別子を指定して，再実行してください。

KFCA16528-E

mmm　併用できない機能が使用されているため，部分停止できません。　　（Ｅ）

MCF通信サービスの部分停止と併用できない次の機能が使用されています。

MCFサービスの単独リラン機能（MCFマネジャ定義mcfmrerun定義コマンドで指定）

リモートMCFサービス（MCFマネジャ定義mcfmrclnt定義コマンドで指定）

mmm：MCF識別子

(S)このコマンドを無効にして処理を終了します。

(O)ご使用の環境では，MCF通信サービスを部分停止できません。

〔対策〕次の定義コマンドを確認し，必要であれば定義を修正してください。定義コマンドの詳細については，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

mcfmrerun（リラン定義）

mcfmrclnt（リモートMCFサービス提供先定義）

KFCA16529-E

mmm　併用できない機能が使用されているため，部分開始できません。　　（Ｅ）

MCF通信サービスの部分開始と併用できない次の機能が使用されています。

MCFサービスの単独リラン機能（MCFマネジャ定義mcfmrerun定義コマンドで指定）

リモートMCFサービス（MCFマネジャ定義mcfmrclnt定義コマンドで指定）

mmm：MCF識別子

(S)このコマンドを無効にして処理を終了します。

(O)ご使用の環境では，MCF通信サービスを部分開始できません。

〔対策〕次の定義コマンドを確認し，必要であれば定義を修正してください。定義コマンドの詳細については，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。

mcfmrerun（リラン定義）

mcfmrclnt（リモートMCFサービス提供先定義）

KFCA16530-E

mmm　MCF通信サービスのハングアップを検知したため，強制停止します。

MCF通信サービス名＝aa....aa プロセスID＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCF通信サービス名またはアプリケーション起動サービス名（MCF通信構成定義ファイル名）

bb....bb：ハングアップしたプロセスのプロセスID

(Ｓ)MCF通信サービスまたはアプリケーション起動サービスを強制停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕$DCDIR/spoolディレクトリ下に出力された保守情報を取得してください。また，ハングアップしたプロセスの実行形式プログラムを見直してください（OpenTP1 Version6以前で作成した実行形式プログラムを動作させた場合，このメッセージを出力し，OpenTP1システムが異常終了することがあります）。

KFCA16531-I

mmm　MCFサービスが構成変更準備停止で終了しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)MCFサービスをMCF構成変更準備停止で停止します。

KFCA16532-I

mmm 入力キューにメッセージが残っているため，入力キューを監視中です。 サービスグループ名＝aa....aa メッセージ数＝bb....bb

終了準備中ですが，入力キューにメッセージが残っているため，メッセージがすべて処理されるまで入力キューを監視します。

mmm：MCF識別子

aa....aa：監視対象の入力キューに対応するサービスグループ名

bb....bb：残っているメッセージ数

(Ｓ)終了準備処理を待ち合わせます。

一定時間が経過したあともメッセージが残っている場合は，再度このメッセージを出力し，終了準備処理を待ち合わせます。なお，タイマ定義に指定した未処理受信メッセージ滞留時間（mcfttim -t rmtim）の指定値を超過した場合，MCFは異常終了します。

KFCA16533-I

mmm メッセージの処理が完了したため，入力キューの監視を終了します。

残っていたメッセージの処理が完了したため，入力キューの監視を終了します。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)終了準備処理を続行します。

KFCA16534-I

mmm 出力キューにメッセージが残っているため，出力キューを監視中です。 論理端末名称＝aa....aa メッセージ数＝bb....bb

終了準備中ですが，出力キューにメッセージが残っているため，メッセージがすべて処理されるまで出力キューを監視します。

mmm：MCF識別子

aa....aa：監視対象の出力キューに対応する論理端末名称

bb....bb：残っているメッセージ数

(Ｓ)終了準備処理を待ち合わせます。

一定時間が経過したあともメッセージが残っている場合は，再度このメッセージを出力し，終了準備処理を待ち合わせます。なお，タイマ定義に指定した未処理送信メッセージ滞留時間（mcfttim -t mtim）指定値を超過した場合は，メッセージを破棄して，未処理送信メッセージ廃棄通知イベント（ERREVTA）を通知します。

KFCA16535-I

mmmメッセージの処理が完了したため，出力キューの監視を終了します。

残っていたメッセージの処理が完了したため，出力キューの監視を終了します。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)終了準備処理を続行します。

KFCA16536-I

mmm プロトコル制御の終了準備処理を待ち合わせています。

プロトコル制御で終了準備処理が完了していないため，プロトコル制御の終了準備処理を待ち合わせています。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)プロトコル制御の終了準備処理を待ち合わせます。

〔対策〕ユーザサーバが同期型メッセージの送受信関数（dc_mcf_sendrecv関数など）を発行しており，プロトコル制御が相手システムからのメッセージを待っているおそれがあります。ユーザサーバの状態，および相手システムの状態を確認してください。なお，TP1/NET/TCP/IPを使用している場合は，運用コマンドmcftlscnを実行すると，実行結果（ddddd：詳細ステータス）でコネクションごとに状態を確認できます。

KFCA16537-I

mmm プロトコル制御の終了準備処理が完了しました。

プロトコル制御の終了準備処理が完了したため，プロトコル制御の終了準備処理の待ち合わせを終了します。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)終了準備処理を続行します。

KFCA16538-I

mmm 論理端末が保留中のため，処理を待ち合わせています。

論理端末名称＝aa....aa アプリケーション名＝bb....bb 位置＝cc....cc

プロセス情報＝(dd....dd，ee....ee，ff....ff)

保守情報＝gg....gg

mcfthldoqコマンドによって出力キューの入力を保留した論理端末に対して，UAPからメッセージを送信した場合に出力されます（論理端末の状態引き継ぎ定義（mcftsts -l）を指定している場合，再開始後も保留状態は引き継がれます）。

mmm：MCF識別子

aa....aa：保留中の論理端末名称（MCF通信構成定義（mcftalcle）の論理端末名称）

bb....bb：アプリケーション名

（UAPがSPPの場合，********を出力します。また，UAPまたはシステムサービスプロセス内の回復処理の場合，********を出力することがあります）

cc....cc：処理を待ち合わせている個所

COMMIT：UAPの同期点処理，または，UAPもしくはシステムサービスプロセス内の回復処理

SET：UAPの関数発行処理，または，UAPもしくはシステムサービスプロセス内の回復処理

dd....dd：処理を待ち合わせているUAPのサービスグループ名，または異常終了したUAPのサービスグループ名

（UAPまたはシステムサービスプロセス内の回復処理の場合，*を出力することがあります）

ee....ee：処理を待ち合わせているUAPのサービス名，または異常終了したUAPのサービス名

（UAPまたはシステムサービスプロセス内の回復処理の場合，*を出力することがあります）

ff....ff：処理を待ち合わせているプロセスのプロセスID

gg....gg：保守情報

(Ｓ)UAPの処理を待ち合わせます。

(Ｏ)UAPの処理を続行する場合，mcftrlsoqコマンドで保留を解除してください。

KFCA16539-E

mmm 障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa 関数名＝bb....bb 保守情報＝cc....cc

mmm：MCF識別子またはNET識別子

aa....aa：自己矛盾コード

bb....bb：障害が発生した関数名

cc....cc：保守情報

(Ｓ)処理を続行できない場合，処理を終了します。

(Ｏ)このメッセージの内容を記録し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕アボートコード一覧から，自己矛盾コードに対応する情報を参照し，対策してください。自己矛盾コードがアボートコード一覧に記載されていない場合は，保守員に連絡してください。アボートコードの詳細については，「15.1　アボートコード一覧」を参照してください。

KFCA16600-I

mmm　コネクションを確立しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA16609-E

mmm　コネクション障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　理由コード＝（b，cc....cc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

b：理由コード1（理由コード一覧参照）

cc....cc：理由コード2（理由コード一覧参照）

(Ｓ)コネクションを解放します。

(Ｏ)理由コード一覧の対策を実施してください。

理由コード1

理由コード2

意味

対策

1

0

メッセージ入力障害

このメッセージの前に出力しているKFCA106で始まるメッセージの処置を実施してください。

（発生個所：LE）

1

アプリケーション名取得障害

アプリケーションの定義を見直したあと，再実行してください。

（発生個所：LE）

2

メッセージ出力障害

このメッセージの前に出力しているKFCA106で始まるメッセージの処置を実施してください。

（発生個所：LE）

3

メッセージ送信完了障害

このメッセージの前に出力しているKFCA11で始まるメッセージの処置を実施してください。

（発生個所：LE）

4

mcftdctleによる論理端末閉塞

mcftactleコマンドを投入して，論理端末を閉塞解除してください。

（発生個所：LE）

5

バッファ取得失敗

このコネクションに必要なバッファ面数を見直し，再実行してください。

（発生個所：LE）

6

mcftdctcn -f によるコネクション解放

mcftactcnコマンドを投入して，コネクションを確立してください。

（発生個所：LE）

7

セション終了による論理端末閉塞

mcftactleコマンドを投入して，論理端末を閉塞解除してください。

（発生個所：LE）

8

ホストからのセション終了要求によるセション終了

mcftactleコマンドを投入して，論理端末を閉塞解除してください。

（発生個所：SS）

9

UAP異常，継続問い合わせ強制終了による論理端末閉塞

UAP異常の場合，OpenTP1管理者に連絡して，UAPが異常終了した要因を取り除いてください。

mcftactleコマンドを投入して，論理端末を閉塞解除してください。

（発生個所：LE）

10

論理端末閉塞によるセション終了

このメッセージの前後に出力しているKFCA16629-Eメッセージの処置を実施してください。

（発生個所：SS）

11

UAP送信メッセージ編集失敗による論理端末閉塞

このメッセージの前に出力しているKFCA16624-Eメッセージの処置を実施してください。

（発生個所：LE）

12

メモリ不足による論理端末閉塞

このメッセージの前に出力しているKFCA16772-Eメッセージの処置を実施してください。

（発生個所：LE）

2

16730

プロトコル障害によるコネクション解放

このメッセージの前に出力しているKFCA16730-Eメッセージの処置を実施してください。

（発生個所：CN）

16731

不正データ受信によるコネクション解放

このメッセージの前に出力しているKFCA16731-Eメッセージの処置を実施してください。

（発生個所：CN）

16734

下位層障害によるコネクション解放

このメッセージの前に出力しているKFCA16734-Eメッセージの処置を実施してください。

（発生個所：CN）

16740

受信バッファ不足によるコネクション解放

このメッセージの前に出力しているKFCA16740-Eメッセージの処置を実施してください。

（発生個所：CN）

16770

バッファ不足によるコネクション解放

このメッセージの前に出力しているKFCA16770-Eメッセージの処置を実施してください。

（発生個所：CN）

16772

メモリ不足によるコネクション解放

このメッセージの前に出力しているKFCA16772-Eメッセージの処置を実施してください。

（発生個所：CN）

3

詳細リターンコード

ユーザ(UOC)検出障害

UOCを見直し，再実行してください。

（発生個所：LE）

4

16730

プロトコル障害による論理端末閉塞解除失敗，コネクション確立失敗

このメッセージの前に出力しているKFCA16730-Eメッセージの処置を実施してください。

（発生個所：LE，CN）

16731

不正データ受信によるコネクション確立失敗

このメッセージの前に出力しているKFCA16731-Eメッセージの処置を実施してください。

（発生個所：CN）

16734

下位層障害によるコネクション確立失敗

このメッセージの前に出力しているKFCA16734-Eメッセージの処置を実施してください。

（発生個所：CN）

16740

受信バッファ不足によるコネクション確立失敗

このメッセージの前に出力しているKFCA16740-Eメッセージの処置を実施してください。

（発生個所：CN）

16770

バッファ不足によるコネクション確立失敗

このメッセージの前に出力しているKFCA16770-Eメッセージの処置を実施してください。

（発生個所：CN）

16772

メモリ不足によるコネクション確立失敗

このメッセージの前に出力しているKFCA16772-Eメッセージの処置を実施してください。

（発生個所：CN）

上記以外

上記以外の障害

保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

（発生個所：不定）

（凡例）

CN：コネクション

LE：論理端末

SS：セション

KFCA16610-I

mmm　論理端末を閉塞解除しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

mmm：MCF識別子　

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

KFCA16611-I

mmm　論理端末を閉塞しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

KFCA16612-I

mmm　コネクション解放処理中のため受信メッセージを破棄しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

(Ｓ)受信メッセージを破棄します。

KFCA16613-I

mmm　システム終了処理中のため受信メッセージを破棄しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

(Ｓ)受信メッセージを破棄します。

KFCA16614-I

mmm　セション終了処理中のため受信メッセージを破棄しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

(Ｓ)受信メッセージを破棄します。

KFCA16615-I

mmm　継続問い合わせ応答が強制終了しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

アプリケーション名＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

ee....ee：アプリケーション名

(Ｓ)継続問い合わせ応答中のとき動作モードごとに次に示す処理を行います。

extend：ホストへNOTIFYを送信します。

noedit：MCF通信構成定義mcftalcle定義コマンド-rオプションerrmsgオペランドにエラーメッセージを指定している場合，エラーメッセージをホストへ送信します。また，エラーメッセージを指定していない場合，セションを終了させたあと，論理端末を閉塞します。

KFCA16616-I

mmm　メッセージ送信中のため受信メッセージを拒否しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

(Ｓ)受信メッセージを拒否します。

KFCA16617-I

mmm　問い合わせ応答又は継続問い合わせ応答中のため受信メッセージを拒否しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

(Ｓ)受信メッセージを拒否します。

KFCA16618-I

mmm　セション未開始のため受信メッセージを破棄しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

noedit：非編集モード

(Ｓ)受信メッセージを破棄します。

KFCA16619-I

mmm　応答メッセージが送信できないため問い合わせ応答又は継続問い合わせ応答のアプリケーション起動メッセージを拒否しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

アプリケーション名＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

ee....ee：アプリケーション名

(Ｓ)受信メッセージを拒否します。

KFCA16620-E

mmm　UOCで設定したパラメタが不正です。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

UOC種別＝ee....ee　障害コード＝ff....ff

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

noedit：非編集モード

ee....ee：UOC種別

fit：ファイルデータ編集UOC

logon：ログオンメッセージ編集UOC

ff....ff：障害コード（障害コード一覧参照）

(Ｓ)UOC種別ごとに次に示す処理を行います。

fit：ファイル転送を終了したあと，論理端末の閉塞処理を行います。

logon：論理端末閉塞解除処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コード一覧の対策を実施してください。

障害コード

意味

対策

-30000

ログオンメッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンする際のリターン値が不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信プロセスを再度作成してください。

-30001

ログオンメッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンする際の送信用バッファの使用長が不正です。

-30002

ログオンメッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンする際のログオンメッセージの形式が不正です。

-30003

ログオンメッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンする際のログオンメッセージコード変換モードが不正です。

-30004

ログオンメッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンする際の変換前のログオンメッセージの最後のデータが，2バイトコードの1バイト目で終了しています。

-30005

ログオンメッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンしたログオンメッセージの変換後のメッセージが送信用バッファを超えました。

MCF通信構成定義mcftbuf定義コマンドのメッセージ送信用バッファサイズを大きくして，再実行してください。

-30006

ログオンメッセージ編集UOCからOpenTP1にリターンする際のメッセージ形式が不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信プロセスを再度作成してください。

-30010

ファイルデータ編集UOCからOpenTP1にリターンする際のリターン値が不正です。

-30011

ファイルデータ編集UOCからOpenTP1にリターンする際のリターン値が，転送ファイル名・属性の決定にもかかわらず，DCM56S_UOC_EDSIZE_LACKとなっています。

-30012

ファイルデータ編集UOCからOpenTP1にリターンする際，転送ファイル名・属性の決定で，デフォルト転送ファイル名の先頭が／で始まる完全パス名で指定されていません。

-30013

ファイルデータ編集UOCからOpenTP1にリターンする際，転送ファイル名・属性の決定で，デフォルト転送ファイル名領域最大長を超えてデフォルト転送ファイル名が指定されています。

-30014

ファイルデータ編集UOCからOpenTP1にリターンする際，転送ファイル名・属性の決定で，デフォルト転送ファイル名が，*，？によるグループ指定となっています。

UOCを見直し，修正後，MCF通信プロセスを再度作成してください。

-30015

ファイルデータ編集UOCからOpenTP1にリターンする際，転送ファイル名・属性の決定で，デフォルト転送ファイル名の最終文字が，／となっています。

-30016

ファイルデータ編集UOCからOpenTP1にリターンする際，転送ファイル名・属性の決定で，ファイル種別が不正です。

-30017

ファイルデータ編集UOCからOpenTP1にリターンする際，転送ファイル名・属性の決定で，バイナリファイル読み込みレコード長が不正です。

-30021

ファイルデータ編集UOCからOpenTP1にリターンする際のリターン値が，ファイルデータ編集にもかかわらず，DCM56S_UOC_NOEDITとなっています。

-30022

ファイルデータ編集UOCからOpenTP1にリターンする際，ファイルデータ編集で，編集レコード長が不正です。

-30023

ファイルデータ編集UOCからOpenTP1にリターンする際，ファイルデータ編集で，新しい編集レコードを渡したにもかかわらず，DCM56S_UOC_EDSIZE_LACKをリターンしました。

MCF通信構成定義mcftbuf定義コマンドのメッセージ送信用バッファのサイズ，およびファイルデータ入出力用バッファサイズが必要以上指定されている場合，UOCを見直し，修正後，MCF通信プロセスを再度作成してください。

MCF通信構成定義mcftbuf定義コマンドのメッセージ送信用バッファのサイズ，またはファイルデータ入出力用バッファサイズが不足している場合，mcftbuf定義コマンドの指定のサイズを大きくして，再実行してください。

KFCA16621-E

mmm　UOCがエラーリターンしました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

UOC種別＝ee....ee　障害コード＝ff....ff

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

noedit：非編集モード

ee....ee：UOC種別

fit：ファイルデータ編集UOC

logon：ログオンメッセージ編集UOC

ff....ff：障害コード（UOC詳細リターンコード）

0，または-19000〜-19999

(Ｓ)UOC種別ごとに次に示す処理を行います。

fit：ファイル転送を終了したあと，論理端末の閉塞処理を行います。

logon：論理端末閉塞解除処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UOC詳細リターンコードに示した障害要因を取り除いてください。

KFCA16622-E

mmm　問い合わせ応答又は継続問い合わせ応答中のUAPが異常終了しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

アプリケーション名＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

ee....ee：アプリケーション名

(Ｓ)動作モードごとに次に示す処理を行います。

extend：ホストへNOTIFYを送信します。

noedit：MCF通信構成定義mcftalcle定義コマンド-rオプションerrmsgオペランドにエラーメッセージを指定している場合，エラーメッセージをホストへ送信します。また，エラーメッセージを指定していない場合，セションを終了させたあと，論理端末を閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAPが異常終了した要因を取り除いたあと，再実行してください。

KFCA16623-E

mmm　入力されたアプリケーションはサポートしていない型であるため起動できません。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

アプリケーション名＝ee....ee　保守コード＝（ff....ff，gg....gg）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

ee....ee：アプリケーション名

ff....ff：保守コード1（保守情報）

gg....gg：保守コード2（保守情報）

(Ｓ)受信メッセージを拒否します。

(Ｏ)ホストからアプリケーション名を入力した場合は，正しいアプリケーション名を指定して再度入力してください。ホストからアプリケーション名を入力していない場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕アプリケーション定義を見直し，修正後，再実行してください。

KFCA16624-E

mmm　送信メッセージ編集処理で不正を検出しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

アプリケーション名＝ee....ee　保守情報＝（f，gg，hhhhhhhh，iiii）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

ee....ee：アプリケーション名

f：エラー識別

D：データ不正

P：パラメタ指定不正

gg：不正データ識別

00：パラメタ

68：拡張ホストアクセスメッセージ

ff：INCコード

hhhhhhhh：不正データ詳細コード

ビット

位置

ff（不正データ識別）

ff

68

00

0

0

1：UAP名称レングス不正

0：正常

1：マップ名不正

0：正常

1

0

1：ユーザデータレングス不正

0：正常

1：セグメント種別不正

0：正常

2

0

0

1：継続問い合わせ応答の終了指定なし※

0：正常

3〜31

0

0

0

注※

拡張ホストアクセスメッセージの送受信で，ホストから問い合わせ応答なしで継続問い合わせ応答型UAPを起動したとき，UAPから継続問い合わせ応答の終了を行いませんでした。

iiii：メッセージ解析相対位置（保守情報）

(Ｓ)エラー識別がDのとき，KFCA16750-Iのメッセージを出力します。

送信メッセージを破棄し，動作モードごとに次に示す処理を行います。

extend：ホストへNOTIFYを送信します。

noedit：論理端末を閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕UAPを見直し，修正後，再実行してください。

KFCA16629-E

mmm　論理端末障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

理由コード＝（e，ff....ff）　保守コード＝（gg....gg，hh....hh）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

e：理由コード1（KFCA16609-Eと同じ）

ff....ff：理由コード2（KFCA16609-Eと同じ）

gg....gg：保守コード1（保守情報）

hh....hh：保守コード2（保守情報）

(Ｓ)論理端末を閉塞します。

(Ｏ)理由コード1，理由コード2に従い対策を実施してください。

KFCA16630-I

mmm　セションを開始しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

noedit：非編集モード

KFCA16639-E

mmm　セション障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

理由コード＝（ee....ee，ff....ff）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

noedit：非編集モード

ee....ee：理由コード1（KFCA16609-E参照）

ff....ff：理由コード2（KFCA16609-E参照）

(Ｓ)非編集モードの論理端末，および同一セション下の拡張モードの論理端末を閉塞します。

(Ｏ)理由コード1，理由コード2に従い対策を実施してください。

KFCA16640-E

mmm　コネクション確立処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aaaaaaaaa　名称＝bb....bb　　（E）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaaa：コマンド名（mcftactcn，mcftactle，mcftdctle）

bb....bb：名称

mcftactcnの場合：コネクション名

mcftactle，mcftdctleの場合：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA16641-E

mmm　コネクション解放処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aaaaaaaaa　名称＝bb....bb　　（E）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaaa：コマンド名（mcftactcn，mcftdctcn，mcftactle，mcftdctle）

bb....bb：名称

mcftactcn，mcftdctcnの場合：コネクション名

mcftactle，mcftdctleの場合：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA16642-E

mmm　コネクション確立済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aaaaaaaaa　コネクション名＝bb....bb　　（E）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaaa：コマンド名（mcftactcn）

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA16643-E

mmm　コネクション未確立のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aaaaaaaaa　名称＝bb....bb　　（E）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaaa：コマンド名（mcftdctcn，mcftactle，mcftdctle）

bb....bb：名称

mcftdctcnの場合：コネクション名

mcftactle，mcftdctleの場合：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA16644-E

mmm　論理端末が閉塞済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aaaaaaaaa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）　　（E）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaaa：コマンド名（mcftdctle）

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA16645-E

mmm　論理端末が閉塞解除済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aaaaaaaaa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）　　（E）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaaa：コマンド名（mcftactle）

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA16646-E

mmm　論理端末が閉塞解除処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aaaaaaaaa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）　　（E）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaaa：コマンド名（mcftactle，mcftdctle）

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA16647-E

mmm　論理端末が閉塞処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aaaaaaaaa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）　　（E）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaaa：コマンド名（mcftactle，mcftdctle）

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA16648-E

mmm　論理端末が継続問い合わせ応答中でないため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aaaaaaaaa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）　　（E）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaaa：コマンド名（mcftendct）

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

noedit：非編集モード

extend：拡張モード

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA16649-E

mmm　論理端末が継続問い合わせ応答強制終了処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aaaaaaaaa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）　　（E）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaaa：コマンド名（mcftendct）

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA16650-E

mmm　運用コマンドの-fオプション無しはサポートされていません。

コマンド名＝aaaaaaaaa　名称＝bb....bb　　（E）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaaa：コマンド名（mcftdctcn）

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

(Ｏ)mcftdctcnコマンドに-fオプションを指定して再度実行してください。

KFCA16651-E

mmm　この運用コマンドはサポートされていません。

コマンド名＝aa....aa　　（E）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)サポートされていないコマンドのため，処理が実行できません。このコマンドを無効とします。

KFCA16652-E

mmm　セション未開始のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aaaaaaaaa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）　　（E）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaaa：コマンド名（mcftactle，mcftdctle）

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA16653-E

mmm　セション終了処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aaaaaaaaa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）　　（E）

mmm：MCF識別子

aaaaaaaaa：コマンド名（mcftactle，mcftdctle）

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

(Ｓ)このコマンドを無効とします。

KFCA16670-E

mmm　運用コマンド応答で障害が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb

エラーコード＝cc....cc　保守コード＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名（mcftactcn，mcftdctcn，mcftactle，mcftdctle，mcftendct）

bb....bb：名称

mcftactcn，mcftdctcnの場合：コネクション名

mcftactle，mcftdctle，mcftendctの場合：論理端末名称

cc....cc：エラーコード（エラーコード一覧参照）

dd....dd：保守コード1（保守情報）

ee....ee：保守コード2（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。コマンドはタイムアウトでエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラーコード一覧の対策を実施してください。

エラーコード

意味

対策

013e1xxx

(x:0〜f)

ローカルメモリ不足

MCF通信プロセスで動作可能なローカルメモリを確保して，再実行してください。

上記以外

上記以外の障害

このメッセージ出力以前に出力しているKFCA11で始まるメッセージの処置を実施してください。原因がわからない場合，保守資料を取得し，保守員へ連絡してください。

KFCA16671-E

mmm　運用コマンド処理で障害が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb

エラーコード＝cc....cc　保守コード＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名（mcftlscn）

bb....bb：名称

コネクション名

cc....cc：エラーコード（エラーコード一覧参照）

dd....dd：保守コード1（保守情報）

ee....ee：保守コード2（保守情報）

(Ｓ)運用コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラーコード一覧の対策を実施してください。

エラーコード

意味

対策

013e1xxx

(x:0〜f)

ローカルメモリ不足

MCF通信プロセスで動作可能なローカルメモリを確保して，再実行してください。

上記以外

上記以外の障害

このメッセージ出力以前に出力しているKFCA11で始まるメッセージの処置を実施してください。原因がわからない場合，保守資料を取得し，保守員へ連絡してください。

KFCA16672-E

mmm　ホストから不正なメッセージを受信しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

保守情報＝（e，ff....ff，gggggggg，hhhh）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

（論理端末が確定しない場合は********を出力します）

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

（論理端末が確定しない場合は***を出力します）

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

（論理端末が確定しない場合は******を出力します）

e：エラー識別

A：アプリケーション名指定不正

C：構成定義不正

D：データ不正

F：ファイル名指定不正

n：未支援機能受信

ff....ff：不正データ識別

02：Query要求

40fe：ファイルデータ

c00102：ファイルデータ（Fiu Prefix）

c040：拡張ホストアクセスメッセージ

c042：拡張ホストアクセスメッセージ（NOTIFY）

c1fa03：ファイルデータ（フローコマンド）

c1fe01：ファイルデータ（状態通知コマンド）

c32801：ファイルデータ（相互関連オペランド）

c32201：ファイルデータ（例外条件オペランド）

c3fb01：ファイルデータ（チェックポイント制御オペランド）

c3fc01：ファイルデータ（データストリームレングス規定オペランド）

c3fe01：ファイルデータ（データセット定義オペランド）

c3f901：ファイルデータ（フロー制御オペランド）

c3fa01：ファイルデータ（転送許可ストリーム数オペランド）

c90381：ファイルデータ（Content Unit Prefix）

cafe01：ファイルデータ（Content Profile）

cb0101：ファイルデータ（Content Introducer）

cdf901：ファイルデータ（終了コマンド）

cdfc01：ファイルデータ（WRITE要求コマンド）

cdfd02：ファイルデータ（READ要求コマンド）

cf0100：ファイルデータ（Fiu Suffix）

cf0201：ファイルデータ（Fiu Suffix　例外条件有り）

ef0f00：ファイルデータ（Content）

f1：WRITEコマンド

f3：WRITE STRUCTURE FIELDコマンド

f5：ERASE/WRITEコマンド

ff：電文識別不正

gggggggg：不正データ詳細コード

ビット

位置

ff....ff（不正データ識別）

ff,f3

f1,f5

ファイルデータ，Query要求

c040，c042

0

0

1：

印刷

開始

ビットON

0：

印刷

開始

ビットOFF

1：受信データ長オーバ

0：正常

1：受信データ長オーバ

0：正常

1

0

0

1：LL不正

0：正常

1：受信データ長不足

0：正常

2

0

0

1：各項目LL総和不一致

0：正常

1：各項目LL総和不一致

0：正常

3

0

0

1：CTF不正

0：正常

1：フラグ不正

0：正常

4

0

0

1：CTF未支援

0：正常

1：未支援フラグ設定

0：正常

5

0

0

1：Fiu id不正

0：正常

1：データ形式不正

0：正常

6

0

0

1：Fiu Prefix直後のCTF未支援

0：正常

1：UAP名レングス不正

0：正常

7

0

0

1：I（Last/Nolast識別）不正

0：正常

1：ユーザデータレングス不正

0：正常

8

0

0

1：Content Unit id未支援ファイル指定

0：正常

1：例外コードレングス不正

0：正常

9

0

0

1：First,Onlyコンテンツ形式不正

0：正常

0

10

0

0

1：Middle,Lastコンテンツ形式不正

0：正常

0

11

0

0

1：データセットラベル不正

0：正常

0

12

0

0

1：未支援データセット種別指定

0：正常

0

13

0

0

1：伝送テキストMAXレングス不正

0：正常

0

14

0

0

1：チェックポイント設定コマンド送信指定

0：正常

0

15

0

0

1：必要オペランド未存在

0：正常

0

16

0

0

1：データ不正

0：正常

0

17

0

0

1：例外条件有り

0：正常

0

18〜31

0

0

0

0

hhhh：メッセージ解析相対位置（保守情報）

(Ｓ)受信メッセージを拒否します。

エラー識別がD，A，F，またはnの場合，KFCA16750-Iのメッセージを出力します。

(Ｏ)エラー識別ごとに次に示す処置を実施してください。

A：ホストからのアプリケーション名の指定を正しく設定し直したあと，再実行してください。

C：不正データ識別ごとに，次に示す定義の指定を見直し，正しい値を設定したあと，再実行してください。

40fe：ファイル転送を行う場合，MCF通信構成定義mcftalccn定義コマンド-eオプションのfilebufを指定してください。

c040，c042：拡張ホストアクセスメッセージの送受信を行う場合，MCF通信構成定義mcftalcle定義コマンドで，拡張モードの論理端末を指定してください。

D：OpenTP1管理者に連絡してください。

F：ホストからのファイル名の指定を正しく設定し直したあと，再実行してください。

n：ホストの支援機能を調査し，ホストからの指定を正しく設定し直したあと，再実行してください。原因がわからない場合，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラー識別がD，またはnで，原因がわからない場合，保守資料を取得し，保守員へ連絡してください。

KFCA16673-E

mmm　拡張ホストアクセスメッセージの送受信で障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

保守情報＝（e，fff，gg....gg，hh....hh，iiiiiiii，jj....jj）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

e：エラー識別

A：アプリケーション名指定不正

C：コード変換失敗

E：応答未送信でUAP終了

N：NOTIFY受信

O：UAP起動許容数超過

S：シーケンスエラー

T：応答要のメッセージ受信でnoans型UAP起動

fff：マトリクス識別

ud1：ユーザデータ交換マトリクス（noans型）

ud2：ユーザデータ交換マトリクス（ans型）

ud3：ユーザデータ交換マトリクス（cont型）

udc：ユーザデータ交換マトリクス

gg....gg：マトリクスの状態コード（保守情報）

hh....hh：マトリクスの事象コード（保守情報）

iiiiiiii：例外コード

00842232：アプリケーション名不正

00842332：拡張モード論理端末数を超えたUAPを同時に起動

00843000：未起動UAPに対しユーザデータ，またはNOTIFY受信

00843100：ホストから応答要のメッセージを受信したにもかかわらずOpenTP1システム側でnoans型のUAPを起動，または応答メッセージ未送信でUAP終了

00c20121：送信メッセージ不正（サブコマンド不正）

00c20f20：送信メッセージ不正（レングス不正）

00c20f30：送信メッセージ不正（UAP各部のレングス不正）

00c20f40：送信メッセージ不正（ユーザデータ部のレングス不正）

00c20f50：送信メッセージ不正（例外コード部のレングス不正）

00c21022：送信メッセージ不正（フラグ値不正）

00c21031：送信メッセージ不正（UAP各部のid不正）

00c21041：送信メッセージ不正（ユーザデータ部のid不正）

00c21051：送信メッセージ不正（例外コード部のid不正）

00c30a00：転送シーケンスに違反したデータ受信

上記以外：障害要因不定

jj....jj：障害コード

(Ｓ)拡張ホストアクセスメッセージの送受信を終了します。

(Ｏ)エラー識別ごとに次に示す処置を実施してください。

A，T：ホストからのアプリケーション名の指定，およびアプリケーション定義の指定を見直し，障害要因を取り除いたあと，再実行してください。

E：UAPが応答メッセージを送信する必要がある場合，UAPが応答メッセージを送信せずに終了した要因を取り除いたあと，再実行してください。

O：MCF通信構成定義mcftalcle定義コマンドの拡張モード論理端末の定義数，およびホストから同時に起動するUAPの数を見直し，障害要因を取り除いたあと，再実行してください。

N，S，C：OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラー識別がN，S，またはCで，原因がわからない場合，保守資料を取得し，保守員へ連絡してください。

KFCA16674-E

mmm　ファイル転送で障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

保守情報＝（e，fff，gg....gg，hh....hh，iiiiiiii，jj....jj）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

dd....dd：動作モード

noedit：非編集モード

e：エラー識別

C：コード変換失敗

E：ファイル障害

F：ファイル名指定不正

M：メッセージ送信不可

N：例外条件受信

R：ファイル不正

S：シーケンスエラー

fff：マトリクス識別

fit：ファイル転送マトリクス

gg....gg：マトリクスの状態コード（保守情報）

hh....hh：マトリクスの事象コード（保守情報）

iiiiiiii：例外コード

00830700：転送ファイル未存在

00840400：転送ファイル読み込み，書き込み権限なしファイルアロケート失敗

00841100：ディスク容量不足，資源確保失敗

00841300：OpenTP1からのファイル転送キャンセル

00841400：ファイル転送打ち切り

00850b00：OpenTP1からファイル転送中にI/Oエラー発生

00860b00：ホストからファイル転送中にI/Oエラー発生

00c20107：ファイルデータ不正（Fiu Prefix直後未定義CTF検出）

00c20108：ファイルデータ不正（コマンドオペランド部で未定義CTF検出）

00c20201：ファイルデータ不正（Fiu Prefix不正）

00c20208：ファイルデータ不正（余分コマンドオペランド有り）

00c2020f：ファイルデータ不正（コンテンツデータ未定義CTF検出）

00c20708：ファイルデータ不正（必要コマンドオペランド無し）

00c20802：ファイルデータ不正（Fiu Suffix不正）

00c20f08：ファイルデータ不正（コマンドオペランド各項目LL総和不一致）

00c20f10：ファイルデータ不正（コンテンツデータ各項目LL総和不一致）

00c20f17：ファイルデータ不正（Fiu Command，Content Unit PrefixのLL不正）

00c21009：ファイルデータ不正（コマンドオペランドデータ不正）転送ファイル名指定不正

00c21011：ファイルデータ不正（コンテンツデータ不正）

キャラクタファイルレコード長オーバ

ファイルデータ入出力用バッファ長不足

送信バッファ長不足

ホスト指定伝送テキストMAXレングスオーバ

00c30a00：ファイル転送プロトコルシーケンス不正

上記以外：障害要因不定

jj....jj：障害コード

エラー識別がRの場合

ファイル不正詳細情報

1：アップロード時のキャラクタファイルの読み込みレコード長が3,410バイトオーバ

2：ファイルデータ入出力用バッファ長不足

3：送信バッファ長不足，またはアップロード時のホスト指定の伝送テキストMAXレングスオーバ

エラー識別がSの場合

シーケンスエラー詳細情報

1：受信コンテンツのFiu idが不正

2：OpenTP1からファイル転送中に受信したフローコマンドの相互関連オペランドのFiu idが不正

3：プロトコルに違反したデータを受信

上記以外

不定

(Ｓ)ファイル転送を終了します。

エラー識別がF，E，Rの場合，KFCA16751-Iのメッセージを出力します。

(Ｏ)エラー識別ごとに次に示す処置を実施してください。

E：障害コードから原因を調査し，障害要因を取り除いたあと，再実行してください。

F：ホストからのファイル名の指定を見直し，障害要因を取り除いたあと，再実行してください。

M：ホスト側のファイル転送を終了させ，送信不可となった原因を調査し，障害要因を取り除いたあと，再実行してください。

R：障害コードごとに次に示す処置を実施してください。

1：転送ファイルがキャラクタファイルかどうかを確認してください。転送ファイルがキャラクタファイルの場合，エディタなどを使用して，レコード長を3,410バイトの範囲内に編集し直すか，ファイルデータ編集UOCを組み込んで，編集後のレコード長を調整するかしたあと，再実行してください。転送ファイルがキャラクタファイルでない場合，正しいファイル種別を指定し直したあと，再実行してください。

2：MCF通信構成定義mcftbuf定義コマンドのファイルデータ入出力用バッファのバッファ長を指定し直したあと，再実行してください。

3：MCF通信構成定義mcftbuf定義コマンドのメッセージ送信用バッファのバッファ長を，3,440バイト以上に指定し直したあと，再実行してください。

メッセージ送信用バッファのバッファ長を3,440バイト以上指定している場合，ホストからの伝送テキストMAXレングスの指定を正しく設定し直したあと，再実行してください。

N，S，C：OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラー識別がN，S，C，またはMで原因がわからない場合，保守資料を取得し，保守員へ連絡してください。

KFCA16700-I

mmm　システムセションを確立しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA16701-I

mmm　システムセションを解放しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA16702-I

mmm　システムセションの確立に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)システムセションの確立処理を終了します。

KFCA16710-I

mmm　ユーザセションを確立しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA16711-I

mmm　ユーザセションを解放しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

KFCA16730-E

コネクション名＝aa....aa

mmm　プロトコル処理で障害が発生しました。

保守情報＝（b，ccc，dd....dd，ee....ee，ffffffff）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

b：エラー識別

C：構成定義不正

H：ホストからセンス受信

R：XNFマクロエラー

S：シーケンスエラー

T：応答待ち監視時間タイムアウト

U：ユーザセション確立失敗

X：XNFからセンス送信

ccc：マトリクス識別

brv：通常フロー送信権・ブラケット受信制御マトリクス

bsd：通常フロー送信権・ブラケット送信制御マトリクス

crv：チェイン分割受信制御マトリクス

csd：チェイン分割送信制御マトリクス

esg：緊急フロー制御マトリクス（SIGNAL）

esh：緊急フロー制御マトリクス（SHUTD・SHUTC）

hna：HNA二次局プロトコルメインマトリクス

ssc：システムセションDFC制御マトリクス

dd....dd：マトリクスの状態コード（保守情報）

ee....ee：マトリクスの事象コード（保守情報）

ffffffff：障害情報

　・エラー識別がC，Rの場合

XNFエラー情報（gghhiiii）

gg：マクロ種別

01：h2_open

02：h2_close

03：h2_bind

04：h2_unbind

05：h2_ctl

06：h2_connect

07：h2_listen

08：h2_snd

09：h2_rcv

0a：h2_look

hh：HNA二次局（SLUS使用時）のエラー情報

iiii：HNA二次局（SLUS使用時）のエラーコード詳細は，マニュアル「通信管理 XNF/S-E2 解説・運用編」を参照してください。

　・エラー識別がH，Xの場合

センスコード（保守情報）

　・上記以外

不定

(Ｓ)エラー識別ごとに次に示す処理を行います。

U：ユーザセション確立処理を終了します。

上記以外：システムセションが確立している場合，システムセションを解放します。また，システムセション確立中の場合，システムセション確立処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラー識別ごとに次に示す処置を実施してください。

C：MCF通信構成定義mcftalccn定義コマンド-lオプションのsluno，またはplunoオペランドで指定した値を確認し，正しい値を設定後，再実行してください。

R：障害情報から原因を調査し，障害要因を取り除いたあと，再実行してください。

H：障害情報を基にホスト側の状況を調査し，障害要因を取り除いたあと，再実行してください。原因がわからない場合，保守資料を採取し，保守員へ連絡してください。

T：MCF通信構成定義mcftalccn定義コマンド-wオプションのrsptlimオペランドで指定したタイマ値，およびホストの状態を見直し，実行できる状態にしたあと，再実行してください。

U：ホストからユーザセション解放要求を受信した原因を調査し，障害要因を取り除いたあと，再実行してください。

X，S：保守資料を採取し，保守員へ連絡してください。

KFCA16731-E

mmm　ホストから不正なデータを受信しました。

コネクション名＝aa....aa　保守情報＝（b，cc，dddddddd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

b：エラー識別

C：構成不一致

D：データ不正

cc：不正データ識別

20：TH，RH

31：BINDコマンド

ff：電文識別不正

dddddddd：不正データ詳細コード

ビット

位置

cc（不正データ種別）

ff

20

31

0

0

1：通常／緊急フロー識別不正

0：正常

1：レングス不正

0：正常

1

0

1：リクエスト／レスポンス種別不正

0：正常

1：RQコード不正

0：正常

2

0

1：データ種別不正

0：正常

1：FMプロファイル不正

0：正常

3

0

1：FMヘッダ識別不正

0：正常

1：TSプロファイル不正

0：正常

4

0

1：チェイン識別不正

0：正常

1：PLUチェイン不正

0：正常

5

0

1：確認応答(1)識別不正

0：正常

1：PLUチェイン応答タイプ不正

0：正常

6

0

1：確認応答(2)識別不正

0：正常

1：PLUブラケット終了ルール不正

0：正常

7

0

1：例外応答識別不正

0：正常

1：SLUチェイン不正

0：正常

8

0

1：ブラケット開始識別不正

0：正常

1：SLUチェイン応答タイプ不正

0：正常

9

0

1：ブラケット終了識別不正

0：正常

1：SLUブラケット終了ルール不正

0：正常

10

0

1：送信権委譲識別不正

0：正常

1：FMH使用指定不正

0：正常

11

0

0

1：ブラケット使用指定不正

0：正常

12

0

0

1：ブラケット終了ルール不正

0：正常

13

0

0

1：通常フロー通信モード不正

0：正常

14

0

0

1：エラー回復責任指示不正

0：正常

15

0

0

1：ブラケット開始優先指示不正

0：正常

16

0

0

1：コンテンション優先指示不正

0：正常

17

0

0

1：SLU送信最大RUサイズ不正

0：正常

18

0

0

1：SLU受信最大RUサイズ不正

0：正常

19

0

0

1：PSプロファイル番号不正

0：正常

20

0

0

1：PSプロファイル不正

0：正常

21

0

0

1：PLU名長不正

0：正常

22

0

0

1：PLU名不正

0：正常

23〜31

0

0

0

(Ｓ)KFCA16750-Iのメッセージを出力したあと，システムセションが確立している場合，システムセションを解放します。また，システムセション確立中の場合，システムセション確立処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラー識別ごとに次に示す処置を実施してください。

C：MCF通信構成定義mcftalccn定義コマンド-lオプションのplunameオペランドで指定する接続先ホストPLU名称を，ホストのPLU名と合わせたあと，再実行してください。

D：保守資料を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA16732-I

mmm　内容のないデータを受信したためプロトコル処理でデータを破棄しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)受信メッセージを無効とします。

KFCA16734-E

mmm　下位層障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　保守情報＝（b，cccccccc，dddddddd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

b：エラー識別

E：未支援イベント受信

N：再試行不可能な障害発生

O：再試行可能な障害発生

cccccccc：障害情報1（保守情報）

dddddddd：障害情報2

HNA二次局（SLUS使用時）の理由コード

詳細は，マニュアル「通信管理 XNF/S-E2 解説・運用編」を参照してください。

(Ｓ)システムセションが確立している場合，システムセションを解放します。また，システムセション確立中の場合は，エラー識別ごとに次に示す処理を行います。

O：システムセション確立処理を再試行します。

N，E：システムセション確立処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラー識別ごとに次に示す処置を実施してください。

E：保守資料を取得し，保守員に連絡してください。

O，N：障害情報2から原因を調査し，障害要因を取り除いたあと，再実行してください。

KFCA16735-I

mmm　メッセージ送信中のため受信メッセージを拒否しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)受信メッセージを拒否します。

KFCA16740-E

mmm　受信バッファサイズを超えるメッセージ長のデータを受信しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)システムセションが確立している場合，システムセションを解放します。また，システムセション確立中の場合は，システムセション確立処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信構成定義mcftbuf定義コマンドのメッセージ受信用バッファのバッファ長を大きくして，再実行してください。

KFCA16750-I

mmm　詳細情報＝（aaaaaaaa） bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb

mmm：MCF識別子

aaaaaaaa：ダンプ情報の相対位置

bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb

bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb bbbbbbbb：ダンプ情報

情報量が64けたに満たない場合，情報量分だけ出力します。

KFCA16751-I

mmm　ファイル名＝aa....aa　b

mmm：MCF識別子

aa....aa：ファイル名

64けたの範囲内で出力します。64けた目に出力するデータが2バイトコードの1バイト目である場合，継続して出力するKFCA16751-Iのメッセージに出力します。

b：継続識別

-：継続有り

継続有りの場合，継続してKFCA16751-Iのメッセージを出力します。

スペース：継続無し

KFCA16770-E

mmm　バッファ不足が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

バッファ種別＝eee　保守コード＝（ffffffff，gggggggg）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

（論理端末が確定しない場合は********を出力します）

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

（論理端末が確定しない場合は***を出力します）

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

（論理端末が確定しない場合は******を出力します）

eee：バッファ種別

edt：編集用バッファ

fit：ファイルデータ入出力用バッファ

rcv：受信用バッファ

snd：送信用バッファ

ffffffff：保守コード1（保守情報）

gggggggg：保守コード2（保守情報）

(Ｓ)バッファ種別ごとに次に示す処理を行います。

rcv：コネクションが確立している場合，コネクションを解放します。また，コネクション確立中の場合，コネクション確立処理を終了します。

snd，edt，fit：論理端末が閉塞解除している場合，論理端末を閉塞します。また，閉塞解除処理中の場合，論理端末の閉塞解除処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡します。

〔対策〕MCF通信構成定義mcftbuf定義コマンドのバッファ数をMCF通信プロセスで動作可能な値にして，再実行してください。

KFCA16771-E

mmm　イニシャライズ処理で障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　エラーコード＝bbbbbbbb

保守コード＝（cc....cc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

（コネクションが確定しない場合は********を出力します）

bbbbbbbb：エラーコード（エラーコード一覧参照）

cc....cc：保守コード1

dd....dd：保守コード2

(Ｓ)エラーコード一覧のシステムの処理に従い処理を実施します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラーコード一覧の対策を実施してください。

エラーコード

意味

システムの処理

対策

013e1xxx

(x:1〜f)

ローカルメモリ不足

異常終了

MCF通信プロセスで動作可能なローカルメモリを確保したあと，再実行してください。

013e2xxx

共用メモリ不足

MCF通信プロセスで動作可能な共用メモリを確保したあと，再実行してください。

上記以外

上記以外の障害

このメッセージ出力以前に出力しているKFCAで始まるメッセージの処置を実施してください。

原因がわからない場合，保守資料を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA16772-E

mmm　メモリ不足が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

エラー識別＝e　エラーコード＝ffffffff

保守コード＝（gg....gg，hh....hh）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

（論理端末が確定しない場合は********を出力します）

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

（論理端末が確定しない場合は***を出力します）

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

（論理端末が確定しない場合は******を出力します）

e：エラー識別

C：コネクションを解放する障害

L：論理端末を閉塞する障害

n：処理を終了する障害

ffffffff：エラーコード（エラーコード一覧参照）

gg....gg：保守コード1

hh....hh：保守コード2

(Ｓ)エラー識別ごとに次に示す処理を行います。

L：論理端末が閉塞解除している場合，論理端末を閉塞します。また，閉塞解除処理中の場合，論理端末の閉塞解除処理を終了します。

C：コネクションが確立している場合，コネクションを解放します。また，コネクション確立中の場合，コネクション確立処理を終了します。

n：処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラーコード一覧の対策を実施してください。

エラーコード

意味

システムの終了

対策

013elxxx

（x:1〜f）

ローカルメモリ不足

異常終了

MCF通信プロセスで動作可能なメモリを確保したあと，再実行してください。

013e2xxx

（x:1〜f）

共用メモリ不足

KFCA16799-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末＝（bb....bb，ccc，dd....dd）

エラー識別＝e　内部状態＝（ffffffff，gggggggg）

保守コード＝（hh....hh，ii....ii）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

（コネクションが確定しない場合は********を出力します）

bb....bb：論理端末名称

（論理端末が確定しない場合は********を出力します）

ccc：論理端末のタイプ

any：任意型

（論理端末が確定しない場合は***を出力します）

dd....dd：動作モード

extend：拡張モード

noedit：非編集モード

（論理端末が確定しない場合は******を出力します）

e：エラー識別

C：コネクションを解放する障害

E：異常終了する障害

L：論理端末を閉塞する障害

n：処理を終了する障害

ffffffff：内部矛盾コード（保守情報）

gggggggg：障害情報（保守情報）

hh....hh：保守コード1

ii....ii：保守コード2

(Ｓ)エラー識別ごとに次に示す処理を行います。

C：コネクションが確立している場合，コネクションを解放します。また，コネクション確立中の場合，コネクション確立処理を終了します。

E：異常終了します。

L：論理端末が閉塞解除している場合，論理端末を閉塞します。また，閉塞解除処理中の場合，論理端末の閉塞解除処理を終了します。

n：処理を終了します。

(Ｏ)保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA16820-E

mmm　開始処理中に障害が発生したため当該コネクションを無効化しました。

コネクション名＝aa....aa　定義種別＝bb....bb　障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：定義種別（mcftalccn，mcftalcle，********）

cc....cc：障害コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA16830-W

mmm MCF運用コマンド処理中に異常が発生しました。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名または論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA16831-W

mmm コネクションが未確立のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftdctcn：コネクション解放要求

mcftactle：論理端末閉塞解除要求

bb....bbコネクション名または論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コネクションの状態を確認してください。必要な場合は，運用コマンドmcftactcnまたはmcftdctcnを入力してください。

KFCA16832-W

mmm コネクションが確立済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コネクションの状態を確認してください。必要な場合は，運用コマンドmcftactcnまたはmcftdctcnを入力してください。

KFCA16833-W

mmm コネクション確立処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

mcftdctcn：コネクション解放要求

mcftactle：論理端末閉塞解除要求

bb....bb：コネクション名または論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コネクションの状態を確認してください。必要な場合は，運用コマンドmcftactcnまたはmcftdctcnを入力してください。

KFCA16834-W

mmm コネクション解放処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

mcftdctcn：コネクション解放要求

mcftactle：論理端末閉塞解除要求

bb....bb：コネクション名または論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コネクションの状態を確認してください。必要な場合は，運用コマンドmcftactcnまたはmcftdctcnを入力してください。

KFCA16835-W

mmm 論理端末が閉塞済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftdctle：論理端末閉塞要求

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16836-W

mmm 論理端末が閉塞解除済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftactle：論理端末閉塞解除要求

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16838-W

mmm 論理端末が使用中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftdctle：論理端末閉塞要求

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16839-W

mmm 着呼モードコネクションのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16850-I

mmm　論理端末を閉塞解除しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　論理端末型＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：論理端末のタイプ

ANY：任意型

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16851-I

mmm　論理端末を閉塞しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　論理端末型＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：論理端末のタイプ

ANY：任意型

〔対策〕論理端末を閉塞解除したい場合は，運用コマンドmcftactleを入力してください。

KFCA16860-I

mmm UOCによって着呼を拒否しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　拒否理由＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：ユーザがUOCで設定した拒否理由コード

KFCA16861-E

mmm UOCがエラーリターンしました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

UOC種別＝assctn　UOC詳細リターンコード＝cc....cc

着呼側コネクション確立UOCがエラーリターンしました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

assctn：着呼側コネクション確立UOCの意味（固定）

cc....cc：ユーザがUOCで設定した詳細リターンコード

(Ｓ)このコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA16862-E

mmm UOCで設定したパラメタが不正です。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

UOC種別＝assctn　障害コード＝cc....cc　設定値＝dd....dd

着呼側コネクション確立UOCで設定したパラメタが不正です。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

assctn：着呼側コネクション確立UOCの意味（固定）

cc....cc：障害コード（保守情報）

00000001：UOCのリターン値が不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信サーバを再作成してください。

00000002：コネクション確立許可/拒否値が不正です。

UOCを見直し，修正後，MCF通信サーバを再作成してください。

dd....dd：不正パラメタ値

(Ｓ)このコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コードで示した障害要因を取り除いてください。

KFCA16897-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。処理を続行します。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

論理端末型＝cc....cc　内部状態＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合********を表示

bb....bb：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合********を表示

cc....cc：論理端末のタイプ

論理端末のタイプが確定しない場合********を表示

dd....dd：内部状態を示すコード（保守情報）

ee....ee：内部状態を示すコード（保守情報）

(Ｓ)障害情報を取得し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA16899-E

mmm　内部処理実行中に異常が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

論理端末型＝cc....cc　内部状態＝（dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合********を表示

bb....bb：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合********を表示

cc....cc：論理端末のタイプ

論理端末のタイプが確定しない場合********を表示

dd....dd：内部状態を示すコード（保守情報）

ee....ee：内部状態を示すコード（保守情報）

(Ｓ)MCFを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA16900-I

mmm　コネクションを確立しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA16901-I

mmm　コネクションを解放しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)通信相手とのコネクションを解放します。

KFCA16902-E

mmm　コネクション障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　終了コード＝bb....bb

原因符号＝cc....cc　診断符号＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：終了コード

00000000：コネクション確立処理中に通信管理から切断通知を受信

00000002：受信バッファオーバフロー

00000003：受信バッファ面数不足

00000007：解放通知受信

00000008：リセットパケット受信

00000009：指定した相手名称が不正

0000000a：プロトコルアドレスが不正

cc....cc：原因符号（保守情報）

dd....dd：診断符号（保守情報）

(Ｓ)このコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕回線障害発生時の理由コードを調査して，障害要因を取り除いてください。発呼コネクションの場合，再度コネクションを確立したいときは，運用コマンドmcftactcnを入力してください。また，着呼コネクションの場合，通信相手からのコネクション確立要求を待ってください。

終了コードがプロトコルアドレス不正の場合，MCF通信構成定義および通信管理の定義を見直してください。MCF通信構成定義の仮想スロット番号と通信管理の定義の仮想スロット番号が不一致の場合，このメッセージが出力されます。

KFCA16903-E

mmm　コネクション確立に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)このコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕回線障害発生時の理由コードを調査して，障害要因を取り除いてください。再度コネクションを確立したい場合は，運用コマンドmcftactcnを入力してください。

KFCA16904-I

mmm　コネクションが解放されました。

コネクション名＝aa....aa　終了コード＝bb....bb

原因符号＝cc....cc　診断符号＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：終了コード

00000000：相手システムからのコネクション解放

cc....cc：原因符号（保守情報）

dd....dd：診断符号（保守情報）

(Ｓ)このコネクションを解放します。

KFCA16911-E

mmm　受信バッファオーバーフローが発生しました。

コネクション名＝aa....aa　バッファサイズ＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：バッファサイズ

(Ｓ)このコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するコネクションに必要な受信バッファの大きさを見直してください。

KFCA16913-E

mmm　下位層から障害報告を受けました。

コネクション名＝aa....aa　関数＝bb....bb

リターンコード＝cc....cc　詳細コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：発行関数名（保守情報）

cc....cc：リターンコード（保守情報）

dd....dd：詳細コード（保守情報）

(Ｓ)このコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA16916-I

mmm　リセットパケットを受信しました。

コネクション名＝aa....aa　原因符号＝bb....bb　診断符号＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：リセットパケットの原因符号（2進数表示）

cc....cc：リセットパケットの診断符号（2進数表示）

(Ｓ)このコネクションを解放します。

KFCA16918-E

mmm　着呼コネクションの確立を拒否しました。

SNPAアドレス＝aa....aa　理由コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：相手SNPAアドレス（保守情報）

bb....bb：障害コード

00000001：該当コネクションがありません。

00000002：未使用コネクションがありません。

00000003：該当コネクションが発呼コネクションとして定義されています。

(Ｓ)このコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コネクション定義の誤りが考えられます。コネクション定義を見直してください。

KFCA16919-E

mmm 相手名称が不正です。

コネクション名＝aa....aa　相手名称＝bb....bb

接続相手定義リスト識別子＝cc....cc　コード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクションID（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクションID）

bb....bb：相手名称

cc....cc：接続相手リスト識別子

dd....dd：コード

00010001：相手固定コネクションに対して，接続相手名称が指定されました。

00020001：相手可変コネクションに対して，接続相手名称の指定がありません。

00020002：相手可変コネクションに対して，未定義の接続相手名称が指定されました。

00020003：相手可変コネクションに対して，着呼用の接続相手名称が指定されました。

(Ｓ)コネクション確立を失敗させます。

(Ｏ)接続相手名称を確認して，再度mcftactcnコマンドでコネクション確立要求をしてください。

11　KFCA17000からKFCA19999までのメッセージ

この章では，KFCA17000からKFCA19999までのメッセージについて説明します。

11.1　KFCA17000からKFCA19999までのメッセージ

KFCA17100-E

メモリ確保に失敗しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)システム管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージを参照して障害となった原因を取り除き，再度実行してください。

KFCA17101-E

標準出力への出力が失敗しました。理由コード＝ee....ee　　（Ｅ）

ee....ee：保守情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)システム管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージを参照して障害となった原因を取り除き，再度実行してください。

KFCA17102-E

標準入力長が長すぎます。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)標準入力データを定められた長さ以内にし，再度実行してください。

KFCA17103-E

標準入力に失敗しました。理由コード＝ee....ee　　（Ｅ）

ee....ee：保守情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)システム管理者に連絡してください。

〔対策〕先に出力されたメッセージを参照して障害となった原因を取り除き，再度実行してください。

KFCA17104-E

標準入力がありません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)システム管理者に連絡してください。

〔対策〕標準入力データを指定し，再度実行してください。

KFCA17105-E

（pp....pp）オプションの指定に誤りがあります。　　（Ｅ）

pp....pp：誤りがあったオプション名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)このオプションを修正して，再度実行してください。

KFCA17106-E

不当な文字列があります。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)システム管理者に連絡してください。

〔対策〕不当な文字列を修正または削除して，再度実行してください。

KFCA17107-E

（pp....pp）オプションは省略できません。　　（Ｅ）

pp....pp：省略されたオプション名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)システム管理者に連絡してください。

〔対策〕オプションを指定して，再度実行してください。

KFCA17150-E

定義オブジェクト解析コマンド（aa....aa）の（bb....bb）オプションの指定に誤りがあります。　　（Ｅ）

aa....aa：入力コマンド名

bb....bb：不当なオプション

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)オプションの指定を見直して，再度実行してください。

KFCA17151-E

定義オブジェクト解析コマンド（aa....aa）の引数の指定に誤りがあります。　　（Ｅ）

aa....aa：入力コマンド名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)引数の指定を見直して，再度実行してください。

KFCA17152-E

指定ファイル（aa....aa）のオープン処理に失敗しました。

理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：ファイル名

bb....bb：fopenのエラーコード

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA17153-E

メモリの確保に失敗しました。

理由コード＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：mallocのエラーコード

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA17154-E

指定された定義オブジェクトファイル（aa....aa）は，当コマンドでは解析できません。　　（Ｅ）

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)ファイル名の指定を見直して，再度実行してください。

KFCA17155-E

指定された定義オブジェクトファイルの内容が不正です。

ファイル名＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA17160-E

modelnameオペランドで指定した名称が不正です。

modelname=aa....aa

行番号bb....bb 要因コード cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：modelnameオペランドに指定した名称

（要因コードが0002の場合，設定されません）

bb....bb：行番号

cc....cc：要因コード

0001：modelnameオペランドに指定した名称が定義されていないか，またはエラーになっています。

0002：-Nオプションが複数回定義されています。

(Ｓ)エラーが発生した定義情報の解析処理を中止します。

〔対策〕要因コードに従って対策し，再度コマンドを実行してください。

要因コードが0001の場合

不正な名称を修正するか，または指定したモデル定義のエラー要因を取り除いてください。

要因コードが0002の場合

不正なオプションを削除してください。

KFCA17200-I

mmm　コネクションを確立しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA17201-I

mmm　コネクションを解放しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA17202-I

mmm　論理端末を閉塞解除しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA17203-I

mmm　論理端末を閉塞しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA17204-I

mmm　セションを開始しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA17205-I

mmm　セションを終了しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA17208-W

mmm　ログオンを拒否しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　理由コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：理由コード

00000001：コネクション解放済み

00000002：論理端末閉塞済み

00000003：ログオンUOCによる拒否

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに示した障害要因を取り除いてください。

KFCA17210-W

mmm　受信メッセージを破棄しました。

コネクション名＝aa....aa

受信バッファグループ番号＝bb....bb　理由コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：受信バッファグループ番号

cc....cc：理由コード

00000001：コネクション障害が発生しました。

00000002：セション障害が発生しました。

00000003：受信処理中にコネクション解放が発生しました。

00000004：受信処理中にセション終了が発生しました。

00000005：受信バッファ不足が発生しました。

00000006：RH部が不正なデータを受信しました。

00000007：CANCELコマンドを受信しました。

00000008：不正データを受信しました。

00000009：通信管理を停止しました。

00000010：コネクション解放処理中に受信しました。

00000011：セション終了処理中に受信しました。

00000012：MCUイベントの登録に失敗しました。

00000013：MCFが終了しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA17211-E

mmm コネクション解放済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17212-E

mmm コネクション確立処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17213-E

mmm コネクション確立済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17214-E

mmm コネクション解放処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17215-E

mmm 論理端末が閉塞済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17216-E

mmm 論理端末が閉塞解除済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17217-E

mmm セション終了済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17218-E

mmm セション開始処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17219-E

mmm セション開始済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17220-E

mmm セション終了処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17221-E

mmm ログオン拒否処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17222-E

mmm 運用コマンドの-fオプション無しはサポートしていません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17223-E

mmm　障害が発生したためイニシャライズ処理を打ち切りました。

保守情報＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：保守情報

00000001：PHメインテーブルの取得に失敗しました。

00000002：WAIT用テーブルの取得に失敗しました。

00000003：mcftalccnパラメタの定義レコードキー部のアドレスが不正です。

00000004：カレント定義レコードキー部がmcftalccnのパラメタではありません。

00000005：mcftalccnパラメタのプロトコル種別が不正です。

00000006：PLU索引テーブルの取得に失敗しました。

00000007：PLU管理テーブルの取得に失敗しました。

00000008：SLU索引テーブルの取得に失敗しました。

00000009：SLU管理テーブルの取得に失敗しました。

00000010：BINDパラメタテーブルの検索に失敗しました。

00000011：RUバッファの取得に失敗しました。

00000012：EBCDIK変換に失敗しました。

00000013：PSIM送信データ領域の取得に失敗しました。

00000014：mcftctlbdパラメタの定義レコードキー部のアドレスが不正です。

00000015：mcftctlbdパラメタのプロトコル種別が不正です。

00000016：BINDパラメタテーブルの取得に失敗しました。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守情報に示した障害原因を取り除いてください。

KFCA17224-E

mmm　イニシャライズ処理中に障害が発生したためコネクションを無効化しました。

コネクション名＝aa....aa　保守情報＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：保守情報

00000001：定義レコードキー部のアドレスが不正です。

00000002：カレント定義レコードキー部がmcftalccnのパラメタではありません。

00000003：カレント定義レコードキー部がmcftalcleのパラメタではありません。

00000004：プロトコル種別が不正です。

00000005：MCU管理テーブルの取得に失敗しました。

00000006：MCUのオープンに失敗しました。

00000007：LEのオープンに失敗しました。

00000008：API情報通知に失敗しました。

00000009：PLU管理テーブルの検索に失敗しました。

00000010：SLU管理テーブルの検索に失敗しました。

00000011：BINDパラメタテーブルの検索に失敗しました。

(Ｓ)このコネクションを無効化します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守情報に示した障害原因を取り除いてください。

KFCA17225-E

mmm　コネクション自動起動処理中に障害が発生したため自動起動を中止します。

コネクション名＝aa....aa　保守情報＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：保守情報

00000001：イベントバッファの取得に失敗しました。

00000002：イベントキューイングに失敗しました。

(Ｓ)このコネクションの自動起動を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守情報に示した障害原因を取り除いてください。

KFCA17226-E

mmm　コネクションに障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　要因コード＝bb....bb

詳細コード1＝cc....cc　詳細コード2＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：要因コード

00000001：hl_openエラーです。

00000002：hl_bindエラーです。

00000003：hl_closeエラーです。

00000004：hl_connectエラーです。

00000005：hl_listenエラーです。

00000006：hl_sndエラーです。

00000007：hl_rcvエラーです。

00000008：hl_snddisエラーです。

00000009：hl_rcvdisエラーです。

00000010：hl_lookエラーです。

00000099：セション障害によるコネクション障害です。

cc....cc：詳細コード1（通信管理の詳細エラー情報）

dd....dd：詳細コード2（システムの詳細エラー情報）

(Ｓ)このコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕要因コードに示した障害原因を取り除いてください。

KFCA17227-E

mmm　通信管理の停止によってコネクションが解放されました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA17228-E

mmm　セションの開始に失敗しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害原因を取り除いてください。

KFCA17229-E

mmm　セションに障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　要因コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：要因コード

016001xx：IOA障害です。IO_INTで検知しました。

xx：clist内のestat-dep値

016002xx：IOA障害です。IO_INTで検知しました。

xx：failt_clist内のestat-dep値

016003xx：IOA障害です。BA_INTで検知しました。

xx：IO_STATUSレジスタ内のestat-dep値

016004xx：MBA障害です。BA_INTで検知しました。

xx：カーネル通知の障害要因コード

01600500：HPM障害です。

016007xx：MCI障害（SCSI-SENSE有り）です。0で検知しました。

xx：センスバッファ内センスコードの下1バイトまたは上1バイト

016008xx：IOA障害です。IO_INTで検知しました。

xx：センスバッファ内要因コードの下1バイト

01600900：CLIST報告待ちのタイムアウトです。

01600a00：ryビット監視のタイムアウトです。

01600b00：CLIST報告順序の不整合です。

01600c00：term/cancelコマンドの異常終了です。

01600d00：CLIST内associ-oct-addr異常です。

01600e00：CLIST内SAVE_DMACOUNT異常です。

01600f00：CLISTによるfe障害検出です。

01601000：IOAの定義とハード実機の不一致です。

02000000：正常終了です。

02601020：LP障害です。

02601021：LP障害（LC障害）です。

02601030：回線障害です。

02601031：リンク障害です。

02601040：フォーマットエラーです。

02601050：コンディションエラーです。

02602010：LP監視のタイムアウトです。

02603020：状態不一致（リンク未切断時の要求）です。

02603022：状態不一致（オンライン状態でないときの要求）です。

02603024：状態不一致（リンク切断済み状態での要求）です。

02603026：状態不一致（リンク確立中での要求）です。

02603028：状態不一致（リンク確立済みでの要求）です。

0260302a：状態不一致（リンク切断中での要求）です。

0260302c：状態不一致（障害回復中での要求）です。

0260302f：状態不一致（リンク未確認での要求）です。

02803110：xnfoffline/xnfstopコマンドが実行されました。

02803010：VASS不正です。

02803011：オープン済みです。

03000000：相手ネットワークの解放（CI-NPDU受信）です。ただし，CI-NPDUの切断原因コード＝0x00で，診断符号コード＝0xf1の場合です。

030f0000：リスタートパケットによる相手ネットワークの解放です。

030f??**：相手ネットワークの解放（CI-NPDU受信）です。

??：CI-NPDU切断原因コードまたはRI-NPDUリセット原因コード

**：CI-NPDU診断符号コードまたはRI-NPDUリセット診断符号コード

030fffff：リンクビジータイマ（3分）のタイムアウトによるネットワーク切断です。

032000e3：ONLINEind未通知での要求です。

034100**：相手ネットワークのプロトコルエラーです。

**：CI-NPDU診断符号コード

03630047：NSAPがオープンされていない，またはオープン済みNSAPに対してNSAPオープンが発生しました。

036300a3：NLのリソースが不足しています。

036300e3：リンク使用できません。

036300e4：NL発呼拒否で理由は設定されません。

03810042：パラメタ不正，ウィンドウサイズ不正，またはパケットサイズ不正です。

03810047：論理チャネル番号が正しくありません。ただし，VCで使用している論理チャネル，またはすでにほかの上位層が指定している論理チャネルです。

038100a2：仮想スロット番号（VASS）が正しくありません。PVCが定義されていないVASSに対する要求です。

03a300a3：最大PVCコネクション数を超えました。

03c400e8：NL発呼が拒否されました。NL発呼時のパラメタ（仮想スロット番号値）が正しくありません。

03c100eb：定義NSAPが正しくありません。

04420001：ACTPU応答監視タイマがタイムアウトしました。

04420003：相手局から下位層コネクションの終了要求を受信しているため，要求を拒否します。

04420007：HNA下位サブエリアのプロトコル違反です。

04420008：PUは一時的に停止処理中です。

04420009：QLLC接続のPUで不正データを受信しました。

0442000a：QLLC接続のPUで応答監視タイマがタイムアウトしました。

04620000：xnfoffline（PU停止）コマンドによる解放です。

04620004：HNA1のリソースが不足しています。

0463****：ACTPUに対し，-RSPを受信しました。

****：システムセンスコード

04640000：xnfoffline（SLU停止）コマンドによる解放です。

04640001：ACTLU応答監視タイマの設定時間を超えました。

0465****：ACTLUに対し，-RSPを受信しました。

****：システムセンスコード

04820005：着信専用端末との間に経路が確立していません。

04820006：XIDによる相手端末識別に失敗しました。

04c20002：PUが非運用状態です。

04c40002：SLUが非運用状態です。

7ezz****：送信した要求メッセージに対して相手システムから否定応答を受信しました。

****：受信した否定応答のセンスコード

zz：送信した要求メッセージのリクエスト

7dzz****：受信した要求メッセージに対して相手システムに-RSPを送信しました。

****：送信した-RSPのセンスコード

zz：受信した要求メッセージのリクエストコード

7f010001：受信データ長が不正です（SLU送信RU長を超えています）。

7f010002：指定された受信バッファグループの受信バッファの取得に失敗しました。

7f010003：複数チェイン送信となるデータ送信要求を受け付けましたが，チェイン使用方法の定義がoicであるため，要求を実行できません。

7f010004：不定様式ログオンメッセージを受信しました。

7f010005：ログオン（ユーザIDけた数オーバ）を受信しました。

7f010006：ログオン（パスワードIDけた数オーバ）を受信しました。

7f010007：不定様式ログオフメッセージを受信しました。

7f020001：メッセージ送信で障害が発生しました。

(Ｓ)セションを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕要因コードに示した障害原因を取り除いてください。

KFCA17230-E

mmm　不正イベントを検出しました。

コネクション名＝aa....aa　要因コード＝bb....bb

保守情報1＝cc....cc　保守情報2＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：要因コード

00000000：DFC，FMDのREQ，RSP送受信（H1_DATA）

00000001：接続要求受信（H1_LISTEN）

00000002：接続完了（H1_CONNECT）

00000003：解放指示（H1_DISCONNECT）

00000004：バッファビジー解除（H1_BUSY_FREE）

00000005：解放完了（H1_SNDDIS_CNF）

00000006：XNF/Sの終了通知（H1_TERM）

00000009：ページングビジー解除（H1_PBUSY_FREE）

00000031：BIND送信/BIND RSP受信（H1_SC_BIND）

000000a0：SDT送信/SDT RSP受信（H1_SC_SDT）

000000f6：TERM-SELFまたはLOGOFF受信（H1_LOGOFF）

cc....cc：保守情報1

dd....dd：保守情報2

(Ｓ)セションを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕要因コードに示した障害原因を取り除いてください。

KFCA17231-E

mmm　未サポートイベントを検出しました。

コネクション名＝aa....aa　要因コード＝bb....bb

保守情報1＝cc....cc　保守情報2＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：要因コード

00000007：状態参照（H1_GETSTATE）

00000008：メモリダンプ取得（H1_MEMO_DMP）

00000032：UNBIND送信/UNBIND RSP受信（H1_SC_UNBIND）

000000a1：CLEAR送信/CLEAR RSP受信（H1_SC_CLEAR）

000000a2：STSN送信/STSN RSP受信（H1_SC_STSN）

000000a3：RQR送信/RQR RSP受信（H1_SC_RQR）

000000f3：NOTIFY受信（H1_NOTIFY）

cc....cc：保守情報1

dd....dd：保守情報2

(Ｓ)セションを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕要因コードに示した障害原因を取り除いてください。

KFCA17232-E

mmm ログオン処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17233-E

mmm　ログオフ処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17300-I

mmm　コネクションを確立しました。　コネクション名＝aa....aa

mmm：NET識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)コネクションを確立します。

KFCA17301-I

mmm　コネクションを解放しました。　コネクション名＝aa....aa

mmm：NET識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)コネクションを解放します。

KFCA17302-E

mmm　初期設定で障害を検出しました。　コネクション名＝aa....aa

障害コード＝bb....bb

mmm：NET識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：障害コード

00000001：コネクション確立リトライアウト

(Ｓ)コネクション確立処理中に障害が発生したためコネクション確立処理を中断し，ユーザにコネクション強制解放指示を通知します。その後，ユーザからのコネクション強制解放指示に対する応答を受け付けるとコネクションの解放が完了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コードがコネクション確立リトライアウトの場合，次の原因が考えられます。

接続相手のホストが起動していない。

コネクション定義（nettalccn）の相手IPアドレス，ホスト名，または相手ポート番号が不正。

以上の原因を取り除いたあと，再度コネクションを確立してください。

KFCA17401-I

mmm　SLUP1セション（aa....aa）を確立しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：セション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

(Ｓ)SLUP1サービスを開始します。

KFCA17402-I

mmm　SLUP1セション（aa....aa）を解放しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：セション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

KFCA17403-E

mmm　初期設定で障害を検出しました。（aa....aa）

mmm：MCF識別子

aa....aa：セション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

(Ｓ)構成定義で指定されたリトライ処理を行います。指定されたリトライ処理を行っても障害が回復できない場合，セション確立処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA17404-E

mmm不正データ受信により-RSPを送信しました。(aa....aa)

コマンド名＝bb....bb センスコード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：セション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

bb....bb：不正データコマンド

cc....cc：-RSPのRUに設定したシステムセンスコード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA17405-E

mmm相手システムより-RSPを受信しました。(aa....aa)

コマンド名＝bb....bb センスコード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：セション名（MCF通信構成定義（mcftalccn）のコネクション名）

bb....bb：データコマンド名

cc....cc：-RSPのRUに設定されていたシステムセンスコード（保守情報）

KFCA17406-E

mmm通信管理により-RSPが送信されました。(aa....aa)

センスコード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：-RSPのRUに設定されていたシステムセンスコード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA17420-E

mmm下位層から障害報告を受けました。(aa....aa)

関数＝bb....bb リターンコード＝cc....cc

エラーコード＝(dd....dd，ee....ee)

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：関数名（通信管理の関数名（保守情報））

cc....cc：リターンコード（通信管理の関数のリターンコード）

dd....dd：通信管理（HNA1次局）のエラー情報

ee....ee：通信管理（HNA1次局）のエラーコード

通信管理のエラー情報，およびエラーコードについては，マニュアル「通信管理 XNF/S-E2 解説・運用編」を参照してください。

(Ｓ)システムセションの解放，または処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA17421-E

mmm下位層から異常終了を受けました。(aa....aa)

受信種別＝bb....bb 終了コード＝cc....cc

切断情報＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：受信種別

H1_DISCONNECT：切断指示受信

H1_TERM：終了通知受信

cc....cc：通信管理（HNA1次局）の理由コード

通信管理の理由コードについてはマニュアル「通信管理 XNF/S-E2 解説・運用編」を参照してください。

dd....dd：切断情報（コネクション回復情報）

00000060以下：リトライで回復できる障害

00000080以上：リトライで回復できない障害

(Ｓ)システムセションを解放します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA17422-I

mmm コネクションaa....aaを追加しました。

SLU名＝bb....bb

PU名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：SLU名

cc....cc：PU名

(Ｓ)無効コネクションを有効コネクションにします。

KFCA17423-I

mmm コネクションaa....aaを削除しました。

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)有効コネクションを無効コネクションにします。

KFCA17424-E

mmm 指定されたアドレスは他コネクションaa....aaで使用中。

SLU名＝bb....bb

PU名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：SLU名

cc....cc：PU名

(Ｓ)コマンドを無効にして，処理を中止します。

KFCA17425-E

mmm コネクションaa....aaは追加されています。

SLU名＝bb....bb

PU名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：SLU名

cc....cc：PU名

(Ｓ)コマンドを無効にして，処理を中止します。

KFCA17500-I

mmmコネクションを確立しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA17501-I

mmmコネクションを解放しました。

コネクション名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

(Ｓ)このコネクションを解放します。

〔対策〕コネクションを再度確立したい場合は，運用コマンド（mcftactcn）を入力してください。

KFCA17502-E

mmmコネクション障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa

理由コード＝(bb....bb，cc....cc)

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：理由コード1（理由コード一覧参照）

cc....cc：理由コード2（理由コード一覧参照）

(Ｓ)このコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに示した障害要因を取り除いてください。

理由コード一覧（理由コード1と2はdcmplm.hで定義）

理由コード1

理由コード2

発生条件

DCMPLM_RSN1_MCF

（0x00000001）

DCMPLM_RSN2_ITQ

（0x00000000）

メッセージ入力障害

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_APL

（0x00000001）

アプリケーション名称取得障害

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_OTGET

（0x00000002）

メッセージ出力障害

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_SLCMP

（0x00000003）

メッセージ送信処理障害

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_SEQ

（0x00000004）

シーケンスエラー

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_UAPAB

（0x00000005）

UAP異常による論理端末閉塞

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_LETYPE

（0x00000007）

LETYPE不正

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_RSPCMP

（0x00000008）

RSP送信完了エラー

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_DCTCN_F

（0x20000000）

mcftdctcn -fによる強制解放

（発生個所：CN）

DCMPLM_RSN2_NOBUF

（0x20000001）

バッファ取得失敗による強制解放

（発生個所：CN）

その他

上記以外の障害

（理由コード2は保守情報）

（発生個所：CN）

DCMPLM_RSN1_ABORT

（0x00000006）

DCMPLM_RSN2_XNF

（0x00000010）

下位層障害

（発生個所：CN）

DCMPLM_RSN1_UOC

（0x00000003）

詳細リターンコード

ユーザ（UOC）検出障害

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN1_ACTER

（0x00000005）

不定

コネクションの確立失敗

（発生個所：CN）

DCMPLM_RSN1_LTERM

（0x00000007）

DCMPLM_RSN2_LUSTAT

（0x00000020）

LUSTATまたは-RSP

（センスコード0x081C）受信

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_SINGAL

（0x00000021）

SIGNALまたは-RSP

（センスコード0x0812）受信

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_LUS_SND

OK（0x00000022）

reply送信中にLUSTAT（障害）または-RSP（センスコード0x081C）を受信したがreplyは正常に完了

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_SIG_SND

OK（0x00000023）

reply送信中にSIGNAL（障害）または-RSP（センスコード0x0802）を受信したがreplyは正常に完了

（発生個所：LE）

その他

不定

上記以外の障害（理由コード1と2は保守情報）

（発生個所：不定）

（凡例）

LE：論理端末

CN：コネクション

KFCA17503-E

mmm論理端末障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa 論理端末＝(bb....bb，ccc)

理由コード＝(dd....dd，ee....ee)

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ（reply，any）

dd....dd：理由コード1（理由コード一覧参照）

ee....ee：理由コード2（理由コード一覧参照）

(Ｓ)論理端末を閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに示した障害要因を取り除いてください。

理由コード一覧（理由コード1と2はdcmplm.hで定義）

理由コード1

理由コード2

発生条件

DCMPLM_RSN1_MCF

（0x00000001）

DCMPLM_RSN2_ITQ

（0x00000000）

メッセージ入力障害

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_APL

（0x00000001）

アプリケーション名称取得障害

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_OTGET

（0x00000002）

メッセージ出力障害

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_SLCMP

（0x00000003）

メッセージ送信処理障害

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_SEQ

（0x00000004）

シーケンスエラー

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_UAPAB

（0x00000005）

UAP異常による論理端末閉塞

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_LETYPE

（0x00000007）

LETYPE不正

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_RSPCMP

（0x00000008）

RSP送信完了エラー

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_DCTCN_F

（0x20000000）

mcftdctcn -fによる強制解放

（発生個所：CN）

DCMPLM_RSN2_NOBUF

（0x20000001）

バッファ取得失敗による強制解放

（発生個所：CN）

その他

上記以外の障害

（理由コード2は保守情報）

（発生個所：CN）

DCMPLM_RSN1_ABORT

（0x00000006）

DCMPLM_RSN2_XNF

（0x00000010）

下位層障害

（発生個所：CN）

DCMPLM_RSN1_UOC

（0x00000003）

詳細リターンコード

ユーザ（UOC）検出障害

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN1_ACTER

（0x00000005）

不定

コネクションの確立失敗

（発生個所：CN）

DCMPLM_RSN1_LTERM

（0x00000007）

DCMPLM_RSN2_LUSTAT

（0x00000020）

LUSTATまたは-RSP

（センスコード0x081C）受信

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_SINGAL

（0x00000021）

SIGNALまたは-RSP

（センスコード0x0812）受信

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_LUS_SND

OK（0x00000022）

reply送信中にLUSTAT（障害）または-RSP（センスコード0x081C）を受信したがreplyは正常に完了

（発生個所：LE）

DCMPLM_RSN2_SIG_SND

OK（0x00000023）

reply送信中にSIGNAL（障害）または-RSP（センスコード0x0802）を受信したがreplyは正常に完了

（発生個所：LE）

その他

不定

上記以外の障害（理由コード1と2は保守情報）

（発生個所：不定）

（凡例）

LE：論理端末

CN：コネクション

KFCA17512-I

mmm論理端末を閉塞しました。

コネクション名＝aa....aa 論理端末＝(bb....bb，ccc)

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ（reply，any）

KFCA17513-I

mmm論理端末を閉塞解除しました。

コネクション名＝aa....aa 論理端末＝(bb....bb，ccc)

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ（reply，any）

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA17520-E

mmm開始処理中に障害が発生したため当該コネクションを無効化しました。

コネクション名＝aa....aa 定義種別＝bb....bb 障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：定義種別（mcftalccn，mcftalcle，*********）

cc....cc：障害コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA17521-E

mmmコマンド応答障害を検出しました。

名称＝aa....aa コマンド種別＝bb....bb 障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名または論理端末名称

bb....bb：コマンド種別（mcftactcn，mcftdctcn，mcftactle，mcftdctle）

cc....cc：障害コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。コマンドはタイムアウトでエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA17530-E

mmmMCF運用コマンド処理中に異常が発生しました。

コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名または論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ出力以前に出力されているメッセージの処置を実施してください。

KFCA17531-E

mmmコネクションが未確立のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名または論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

(Ｏ)コネクション確立後，運用コマンドを入力してください。

KFCA17532-E

mmmコネクションが確立済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17533-E

mmmコネクション確立処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17534-E

mmmコネクション解放処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa コネクション名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17535-E

mmm論理端末閉塞済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17537-E

mmm論理端末閉塞解除済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17538-E

mmm論理端末使用中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17541-E

mmmコネクション使用中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17542-E

mmm端末起動方式のコネクションのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)このコマンドを無効にします。

KFCA17550-E

mmmUOCがエラーリターンしました。処理を続行します。

コネクション名＝aa....aa 論理端末＝(bb....bb，ccc)

UOC種別＝dd....dd 障害コード＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ（reply，any）

dd....dd：UOC種別

ledtmn：入力論理端末名称決定UOC

obsinf：端末障害通知UOC

recinf：端末障害回復通知UOC

ee....ee：障害コード（次の一覧表を参照してください）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害コードで示した障害要因を取り除いてください。

障害コード

意味

対策

0，もしくは

-19000から

-19999

UOCからの詳細リターン情報

UOCが返す詳細リターン情報のため，コードによってユーザが対策を決定してください。

KFCA17551-E

mmm UOCで設定したパラメタが不正です。処理を続行します。

コネクション名＝aa....aa 論理端末＝(bb....bb，ccc)

UOC種別＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ（reply，any）

dd....dd：UOC種別

ledtmn：入力論理端末名称決定UOC

obsinf：端末障害通知UOC

recinf：端末障害回復通知UOC

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA17596-E

mmm内部処理実行中に異常が発生しました。論理端末を閉塞します。

コネクション名＝aa....aa 論理端末＝(bb....bb，ccc)

内部状態＝(dd....dd，ee....ee)

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ（reply，any）

dd....dd：論理矛盾コード（保守情報）

ee....ee：障害コード（保守情報）

(Ｓ)論理端末を閉塞します。

(Ｏ)保守情報を取得して，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA17597-E

mmm内部処理実行中に異常が発生しました。処理を続行します。

コネクション名＝aa....aa 論理端末＝(bb....bb，ccc)

内部状態＝(dd....dd，ee....ee)

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ（reply，any）

dd....dd：論理矛盾コード（保守情報）

ee....ee：障害コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得して，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA17598-E

mmm内部処理実行中に異常が発生しました。コネクションを強制解放します。

コネクション名＝aa....aa 論理端末＝(bb....bb，ccc)

内部状態＝(dd....dd，ee....ee)

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ（reply，any）

dd....dd：論理矛盾コード（保守情報）

ee....ee：障害コード（保守情報）

(Ｓ)コネクションを強制解放します。

(Ｏ)保守情報を取得して，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA17599-E

mmm内部処理実行中に異常が発生しました。

コネクション名＝aa....aa 論理端末＝(bb....bb，ccc)

内部状態＝(dd....dd，ee....ee)

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

ccc：論理端末のタイプ（reply，any）

dd....dd：論理矛盾コード（保守情報）

ee....ee：障害コード（保守情報）

(Ｓ)MCFを異常終了します。

(Ｏ)保守情報を取得して，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA17720-E

mmm開始処理中に障害が発生したため当該コネクションを無効化しました。

コネクション名＝aa....aa 定義種別＝bb....bb

障害コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：定義種別（mcftalccn，mcftalcle，********）

cc....cc：障害コード（保守情報）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得して，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA17730-W

mmm MCF運用コマンド処理中に異常が発生しました。

コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

bb....bb：コネクション名または論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)保守情報を取得して，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守情報で示された障害要因を取り除いてください。

KFCA17731-W

mmmコネクションが未確立のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftdctcn：コネクション解放要求

mcftactle：論理端末閉塞解除要求

bb....bb：コネクション名または論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コネクションの状態を確認し，必要ならば，運用コマンドmcftactcnまたはmcftdctcnを入力してください。

KFCA17732-W

mmmコネクションが確立済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コネクションの状態を確認し，必要ならば，運用コマンドmcftactcnまたはmcftdctcnを入力してください。

KFCA17733-W

mmmコネクション確立処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

mcftdctcn：コネクション解放要求

mcftactle：論理端末閉塞解除要求

bb....bb：コネクション名または論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コネクションの状態を確認し，必要ならば，運用コマンドmcftactcnまたはmcftdctcnを入力してください。運用コマンドについてはマニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/X25-Extended編」を参照してください。

KFCA17734-W

mmmコネクション解放処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

mcftdctcn：コネクション解放要求

mcftactle：論理端末閉塞解除要求

bb....bb：コネクション名または論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)コネクションの状態を確認し，必要ならば，運用コマンドmcftactcnまたはmcftdctcnを入力してください。運用コマンドについてはマニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/X25-Extended編」を参照してください。

KFCA17735-W

mmm論理端末が閉塞済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftdctle：論理端末閉塞要求

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA17736-W

mmm論理端末が閉塞解除済みのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftactle：論理端末閉塞解除要求

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA17737-W

mmm論理端末使用中のため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftdctcn：論理端末閉塞要求

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA17739-W

mmm着呼モードコネクションのため運用コマンドは受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa 名称＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コマンド名

mcftactcn：コネクション確立要求

bb....bb：コネクション名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA17750-I

mmm論理端末を閉塞解除しました。

コネクショングループ名＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb

論理端末型＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクショングループ名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：論理端末のタイプ（ANY：任意型）

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA17751-I

mmm論理端末を閉塞しました。

コネクショングループ名＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb 論理端末型＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクショングループ名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：論理端末のタイプ（ANY：任意型）

〔対策〕論理端末の閉塞解除を行いたい場合，運用コマンドmcftactleを入力してください。運用コマンドについてはマニュアル「OpenTP1 プロトコル TP1/NET/X25-Extended編」を参照してください。

KFCA17797-E

mmm内部処理実行中に異常が発生しました。処理を続行します。

コネクション名＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb

論理端末型＝cc....cc 内部状態＝(dd....dd，ee....ee)

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（コネクション名不定時は********を表示します）

bb....bb：論理端末名称（論理端末名称不定時は********を表示します）

cc....cc：論理端末のタイプ（論理端末名称不定時は********を表示します）

dd....dd：内部状態を示すコード（保守情報）

ee....ee：内部状態を示すコード（保守情報）

(Ｓ)障害情報を取得し，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA17799-E

mmm内部処理実行中に異常が発生しました。

コネクション名＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb

論理端末型＝cc....cc 内部状態＝(dd....dd，ee....ee)

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名（コネクション名不定時は********を表示します）

bb....bb：論理端末名称（論理端末名称不定時は********を表示します）

cc....cc：論理端末のタイプ（論理端末名称不定時は********を表示します）

dd....dd：内部状態を示すコード（保守情報）

ee....ee：内部状態を示すコード（保守情報）

(Ｓ)MCFを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA17800-E

mmm非問い合わせ応答のMHP実行中のため受信メッセージを破棄します。

コネクション名称＝aa....aa 論理端末名称＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名称

bb....bb：論理端末名称

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)非問い合わせ応答のMHP終了後，メッセージを入力してください。

KFCA17810-E

mmmキーボードロック解除処理で障害が発生しました。

理由コード＝aa....aa 保守コード1＝bb....bb

保守コード2＝cc....cc コネクション名称＝dd....dd

論理端末名称＝ee....ee

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000002：通信路切断が発生しました。

00000009，00000010：XMAP3で障害が発生しました。

bb....bb：保守コード1

cc....cc：保守コード2

dd....dd：コネクション名称

ee....ee：論理端末名称

(Ｓ)

〈理由コードが，00000009の場合〉

コネクションの確立リトライをします。

〈理由コードが，00000002，または00000010の場合〉

コネクションを閉塞します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害となった要因を取り除いてください。

KFCA17812-W

mmmシステムサービス共通情報定義のmax_open_fdsオペランドの指定値が不足している可能性があります。

指定値＝aa....aa 算出値＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：システムサービス共通情報定義のmax_open_fdsオペランドの指定値

bb....bb：MCF通信構成定義からの算出値※

注※

算出値は，次の計算式から求めた値です。

MCF通信構成定義に定義したコネクションの総数×2＋30

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システムサービス共通情報定義のmax_open_fdsオペランドの指定値に，少なくとも次の値以上の値を設定してください。

OSがUNIXの場合

算出値＋MCF通信プロセスのMCFメイン関数でユーザが使用するファイル記述子数（MCFメイン関数でオープンするファイル数など）

OSがWindowsの場合

算出値

システムサービス共通情報定義のmax_socket_descriptorsオペランドとmax_open_fdsオペランドの和が1プロセスで使用できるファイル記述子の最大数を超える場合，次のどちらかを実施してください。

MCF通信構成定義に定義したコネクションを複数のMCF通信プロセスに分割する。

max_socket_descriptorsオペランドの値が，「1プロセスで使用できるファイル記述子の最大数−max_open_fdsオペランド」以下となるように，このMCF通信プロセスに対してメッセージ送信要求を行うUAPプロセス数や同時に実行する運用コマンド数を見直す。

KFCA18703-E

nnnコネクション名称が不正です。

コネクション名＝aa....aa コマンド名＝bb....bb　　（Ｅ）

nnn：NET識別子

aa....aa：運用コマンドで指定したコネクション名称

bb....bb：運用コマンド名称

(Ｓ)運用コマンドの受付を拒否します。

(Ｏ)コネクション名称を確認したあと，再度運用コマンドを実行してください。

KFCA18704-E

nnnコネクションが確立処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa コマンド名＝bb....bb　　（Ｅ）

nnn：NET識別子

aa....aa：コネクション名称（nettalccn -c コネクションID）

bb....bb：運用コマンド名称

(Ｓ)運用コマンドの受付を拒否します。

(Ｏ)コネクションが解放されたことを確認したあと，再度運用コマンドを実行してください。

KFCA18705-E

nnnコネクションが解放処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa コマンド名＝bb....bb　　（Ｅ）

nnn：NET識別子

aa....aa：コネクション名称（nettalccn -c コネクションID）

bb....bb：運用コマンド名称

(Ｓ)運用コマンドの受付を拒否します。

(Ｏ)コネクションが確立されたことを確認したあと，再度運用コマンドを実行してください。

KFCA18706-E

nnn着呼モードコネクションのため運用コマンドは受け付けられません。

コネクション名＝aa....aa コマンド名＝bb....bb　　（Ｅ）

nnn：NET識別子

aa....aa：コネクション名称（nettactcn -c コネクション名称）

bb....bb：運用コマンド名称

(Ｓ)運用コマンドの受付を拒否します。

(Ｏ)コネクション名称を確認したあと，再度運用コマンドを実行してください。

KFCA18731-I

net NET運用コマンドが入力されました。

コマンド名＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)NET運用コマンドの処理を開始します。

KFCA18732-I

net NET運用コマンドが正常に受け付けられました。

コマンド名＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

KFCA18733-I

net CNの状態表示を開始します。　　（Ｓ）

(Ｓ)コネクションの状態表示を開始します。

KFCA18734-I

net aaaaaaaa bbb ccccc dddddddd　　（Ｓ）

aaaaaaaa：コネクション名称

bbb：プロトコル種別（Tpx：OSI TPプロトコル）

ccccc：コネクション状態

ACT：確立　DCT：解放

ACT/B：確立処理中　DCT/B：解放処理中

dddddddd：詳細ステータス（保守情報）

(Ｓ)コネクションの状態表示を行います。

KFCA18735-I

net CNの状態表示を終了します。　　（Ｓ）

(Ｓ)コネクションの状態表示を終了します。

KFCA18741-E

net NET運用コマンドの入力形式または引数の指定に誤りがあります。

理由コード＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：保守情報

(Ｓ)運用コマンドを無効とし，コマンド処理を終了します。

(Ｏ)正しい形式，および引数でコマンドを実行してください。

KFCA18742-E

net NET運用コマンドの処理中に異常が発生しました。

発行関数名＝aa....aa 理由コード＝bb....bb cc....cc

処理名＝dd....dd　　（Ｅ）

aa....aa：発行関数名（保守情報）

bb....bb：理由コード（保守情報）

cc....cc：理由コード（保守情報）

dd....dd：処理名（保守情報）

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA18743-E

net NET運用コマンドの処理中に異常が発生しました。

理由コード＝aa....aa bb....bb　処理名＝cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：理由コード（保守情報）

bb....bb：理由コード（保守情報）

cc....cc：処理名（保守情報）

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA18744-E

net通信プロセス開始処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

理由コード＝aa....aa bb....bb　処理名＝cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：理由コード（保守情報）

bb....bb：理由コード（保守情報）

cc....cc：処理名（保守情報）

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)開始処理が終了してから再度コマンドを実行してください。

KFCA18745-E

net通信プロセス終了処理中のため運用コマンドは受け付けられません。

理由コード＝aa....aa bb....bb　処理名＝cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：理由コード（保守情報）

bb....bb：理由コード（保守情報）

cc....cc：処理名（保守情報）

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA18746-E

netコマンド名＝aa....aa

ポート番号＝bb....bb　アソシエーション名＝cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名

bb....bb：ポート番号

cc....cc：アソシエーション名

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA18749-E

netコマンドIDが不正なため運用コマンドは受け付けられません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA18751-E

nnn NET受付スレッド準備処理中に異常が生じました。

システム関数名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb cc....cc

処理名＝dd....dd

nnn：NET識別子

aa....aa：保守情報（システムコール名またはC言語ライブラリ）

bb....bb：保守情報（発行元関数からのリターン値）

cc....cc：保守情報（エラー番号）

dd....dd：保守情報（発行元関数名）

(Ｓ)NET運用コマンドの受け付けを縮退して，処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA18752-E

nnn NET受付スレッドの処理中に異常が生じました。

関数名＝aa....aa　理由コード＝bb....bb cc....cc

処理名＝dd....dd

nnn：NET識別子

aa....aa：保守情報（提供関数名）

bb....bb：保守情報（発行元関数からのリターン値）

cc....cc：保守情報（エラー番号）

dd....dd：保守情報（発行元関数名）

(Ｓ)NET運用コマンドの受け付けを縮退して，処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA18754-E

nnn保守情報1＝aa....aa 保守情報2＝bb....bb

保守情報3＝ cc....cc

nnn：NET識別子

aa....aa：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

bb....bb：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

cc....cc：保守情報（ほかにエラーを調査するのに必要な情報）

(Ｓ)NET運用コマンドの受け付けを縮退して，処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA18755-E

nnn NETコマンド処理スレッドの処理中に異常が生じました。

関数名＝aa....aa 理由コード＝bb....bb cc....cc 処理名＝dd....dd

nnn：NET識別子

aa....aa：保守情報（提供関数名）

bb....bb：保守情報（発行元関数からのリターン値）

cc....cc：保守情報（提供元関数からのリターン値）

dd....dd：保守情報（発行元関数名）

(Ｓ)NET運用コマンドの受け付けを縮退して，処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA18756-E

nnn運用コマンドで使用するポート番号が不正のため，運用コマンド処理を縮退します。

ポート番号＝aa....aa

nnn：NET識別子

aa....aa：ポート番号（nettuserで指定したポート番号）

(Ｓ)運用コマンド処理を縮退します。

(Ｏ)障害情報を取得して，保守員に連絡してください。

〔対策〕nettuserで指定したポート番号が正しいかを確認してください。nettuserの指定値を変更した場合は通信プロセスを再起動してください。

KFCA18757-E

nnn(aa....aa)コネクション使用中のため，運用コマンドは受け付けられません。

(コマンド名＝bb....bb)　　（Ｅ）

nnn：NET識別子

aa....aa：コネクション名称（nettalccn -c コネクション名称）

bb....bb：コマンド名称

(Ｓ)運用コマンドの受け付けを拒否します。

(Ｏ)仕掛中のトランザクションが完了してから再度コマンドを実行してください。

KFCA18799-E

nnn内部処理実行中に異常が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　内部状態＝(bb....bb，cc....cc)

関数名＝dd....dd　保守情報＝ee....ee

nnn：NET識別子

aa....aa：コネクション名称（nettalccn -c コネクションID）

bb....bb：コネクションの状態コード（保守情報）

cc....cc：最終イベントコード（保守資料）

dd....dd：障害発生関数名（保守情報）

ee....ee：自己矛盾コード（保守情報）

(Ｓ)アソシエーションを切断し，障害情報を取得します。

(Ｏ)障害情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCA18900-I

mmm 論理端末を閉塞解除しました。　論理端末名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称（MCF通信構成定義（mcftalcle））

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA18901-I

mmm 論理端末を閉塞しました。　論理端末名称＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称（MCF通信構成定義（mcftalcle））

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)論理端末を閉塞解除したい場合は，運用コマンドmcftactleを入力してください。

KFCA18902-E

mmm 論理端末障害が発生しました。　論理端末名称＝aa....aa　要因コード＝bb....bb

詳細要因コード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称（MCF通信構成定義（mcftalcle））

bb....bb：要因コード（NET/UDP要因コード）

cc....cc：詳細要因コード（NET/UDP詳細要因コード）

要因コードと詳細要因コードを表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)障害要因を取り除いてください。論理端末を再度閉塞解除したい場合は，運用コマンドmcftactleを入力してください。

要因コード

詳細要因コード

内容

1

(送信障害)

1

送信メッセージ取得失敗（送信バッファ取得失敗，送信バッファオーバフロー，ほか）

2

送信メッセージサイズ不正

3

UAP同期応答障害

4

出力メッセージ編集UOC障害

2

(送信時socket関数障害)

socket関数の詳細エラーコード

メッセージ送信障害

3

(受信障害)

5

アプリケーション名取得障害

6

入力メッセージ編集UOC障害

7

メッセージ入力障害（アプリケーション起動障害，入力キュー障害，ほか）

8

受信バッファ取得失敗

4

(受信時socket関数障害)

socket関数の詳細エラーコード

メッセージ受信障害

KFCA18903-E

mmm 論理端末閉塞解除時に障害が発生しました。　論理端末名称＝aa....aa　関数名＝bb....bb

詳細エラーコード＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称（MCF通信構成定義（mcftalcle））

bb....bb：関数名（socket関数名）

cc....cc：詳細エラーコード（socket関数の詳細エラーコード）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)障害要因を取り除いてください。障害要因は，関数名および詳細エラーコードを基にして調査してください。論理端末を再度閉塞解除したい場合は，運用コマンドmcftactleを入力してください。

KFCA18904-I

mmm マルチキャスト情報 論理端末名称＝aa....aa マルチキャストアドレス＝bb....bb 自ホストアドレス＝cc....cc 送信元アドレス＝dd....dd

このメッセージは，送信元特定マルチキャストメッセージ受信機能を使用した論理端末を閉塞解除した場合に出力します。

aa....aa：論理端末名称（MCF通信構成定義 mcftalcle -lオプションで指定した論理端末名称）

bb....bb：参加するホストグループのIPアドレス（MCF通信構成定義 mcftalcle -mオプションのhostgroupaddrオペランドに指定したIPアドレス，またはhostgroupnameオペランドに指定したホスト名を解決したIPアドレス）

cc....cc：マルチキャストメッセージの受信に使用するLANアダプタのIPアドレス（MCF通信構成定義mcftalcle -mオプションのripaddrオペランドに指定したIPアドレス，またはrhostnameオペランドに指定したホスト名を解決したIPアドレス）

dd....dd：マルチキャスト送信元システムのIPアドレス（MCF通信構成定義mcftalcle -mオプションshostnameNオペランド（N：1〜8）で指定したIPアドレス，または指定したホスト名を解決したIPアドレス）

送信元システムが複数指定されている場合，各送信元IPアドレスがコンマ区切りで出力されます。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA18923-W

mmm 論理端末が閉塞解除済みのため運用コマンドは受け付けられません。

論理端末名称＝aa....aa　コマンド名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称（MCF通信構成定義（mcftalcle））

bb....bb：コマンド名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)論理端末の状態を確認してください。

KFCA18924-W

mmm 論理端末が閉塞済みのため運用コマンドは受け付けられません。

論理端末名称＝aa....aa　コマンド名＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称（MCF通信構成定義（mcftalcle））

bb....bb：コマンド名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)論理端末の状態を確認してください。

KFCA18930-E

mmm 未サポート機能が要求されました。 論理端末名称＝aa....aa　要因コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称（MCF通信構成定義（mcftalcle））

bb....bb：要因コード

1：SENDRECV要求

3：RECVSYNC要求

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)要因コードを基に，UAPに対して次に示す修正をしてください。

1：SENDRECV要求をしている個所を修正

3：RECVSYNC要求をしている個所を修正

KFCA18999-E

mmm 内部関数処理中に論理エラーが発生しました。　論理端末名称＝aa....aa

内部関数名＝bb....bb　リターンコード＝cc....cc　詳細リターンコード＝dd....dd

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称（MCF通信構成定義（mcftalcle））

bb....bb：内部関数名

cc....cc：リターンコード

dd....dd：詳細リターンコード

(Ｓ)障害情報を取得して，処理を続行します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA19300-E

Message Control/Testerのイニシャライズ処理で障害が発生しました。

障害コード＝aa....aa

aa....aa：障害コード

(Ｓ)オンラインシステムを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA19301-E

内部関数(API関数)処理中に障害が発生しました。

内部関数名＝aa....aa

aa....aa：内部関数名

(Ｓ)オンラインシステムを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA19305-W

mmm MCF運用コマンドで指定された論理端末はテストモードではありません。

論理端末名称＝aa....aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を終了します。

(Ｏ)正しい論理端末名称を指定して，再度実行してください。

KFCA19306-W

mmm MCF運用コマンドで指定されたアプリケーションはテストモードではありません。

アプリケーション名＝aa....aa　アプリケーション種別＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を終了します。

(Ｏ)正しいアプリケーション名を指定して，再度実行してください。

KFCA19307-E

内部関数処理中に障害が発生しました。

内部関数名＝aa....aa 障害コード＝bb....bb

aa....aa：内部関数名

bb....bb：障害コード

(Ｓ)オンラインシステムを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA19309-W

mmm MCF運用コマンドで指定された論理端末は既にテストモードです。

論理端末名称＝aa....aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を終了します。

(Ｏ)正しい論理端末名称を指定して，再度実行してください。

KFCA19310-W

mmm MCF運用コマンドで指定されたアプリケーションは既にテストモードです。

アプリケーション名＝aa....aa　アプリケーション種別＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を終了します。

(Ｏ)正しいアプリケーション名を指定して，再度実行してください。

KFCA19311-W

MCF運用コマンドで指定された論理端末名称は登録されていません。

論理端末名称＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を終了します。

(Ｏ)正しい論理端末名称を指定して，再度実行してください。

KFCA19312-W

mmm MCF運用コマンドで指定されたアプリケーション名は登録されていません。

アプリケーション名＝aa....aa　アプリケーション種別＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を終了します。

(Ｏ)正しいアプリケーション名を指定して，再度実行してください。

KFCA19313-I

mmm MCF運用コマンドが正常に受け付けられました。

ID＝aa....aa　　（Ｓ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称，アプリケーション名，またはサービスグループ名

(Ｓ)コマンド処理を正常終了します。

KFCA19314-W

mmm該当アプリケーションは，非トランザクション指定のため，テストモードの対象となりません。

アプリケーション名＝aa....aa

該当するアプリケーションは非トランザクション属性のため，非テストモードとして動作します。

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を終了します。

(Ｏ)テストモードに指定したアプリケーション名を非トランザクション属性にしていないか確認して，再度実行してください。

KFCA19315-I

mmmテストモードの対象となるメッセージが仕掛り中のため，メッセージ処理完了後，テストモードを終了します。

ID＝aa....aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称，アプリケーション名，またはサービスグループ名

(Ｓ)メッセージ処理完了後，テストモードを終了します。このメッセージ出力後に起動するメッセージはノーマルモードとして動作します。

KFCA19316-W

テストモードの論理端末は存在しません。　　（Ｅ）

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を終了します。

KFCA19317-W

mmmテストモードのアプリケーションは存在しません。

アプリケーション種別＝aa....aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を終了します。

KFCA19318-W

mmm MCF運用コマンドで指定された論理端末はアプリケーション起動用のため，テストモードにできません。

論理端末名称＝aa....aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を終了します。

(Ｏ)指定した論理端末がアプリケーション起動用の論理端末かどうか確認してください。

KFCA19319-W

mmm MCF運用コマンドで指定されたアプリケーションは非トランザクション指定のため，テストモードにできません。

アプリケーション名＝aa....aa

アプリケーション種別＝bb....bb　　（Ｅ）

該当するコマンドで指定したアプリケーションは非トランザクション属性のため，非テストモードとして動作します。

mmm：MCF識別子

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：アプリケーション種別

mcf：MCFイベント

user：ユーザアプリケーション

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を終了します。

(Ｏ)テストモードに指定したアプリケーションを非トランザクション属性にしていないか確認して，再度実行してください。

KFCA19320-W

MCFオンラインテスタは既に開始されています。　　（Ｅ）

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を終了します。

KFCA19321-I

mmm MCFモード＝aa....aa テストユーザID＝bb....bb　　（Ｓ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：

TEST：MCFオンラインテスタが開始されています。

NORMAL：MCFオンラインテスタが開始されていません。

bb....bb：テストユーザID（テストユーザIDが指定されていない場合は，’****’を表示します）

KFCA19322-W

mmmテストユーザIDが指定されていないため，トレース情報は取得されません。　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

〔対策〕mcfutfstコマンドでテストユーザIDを指定してください。

KFCA19323-I

mmm kk....kk aa....aa bb....bb cc....cc dd....dd ee....ee ff....ff gg....gg　　（Ｓ）

mmm：MCF識別子

kk....kk：アプリケーション種別

aa....aa：アプリケーション名

bb....bb：テストモードのトランザクション終了時，資源を更新前の状態に回復するかどうかを示します。

back：回復します

nobk：回復しません

cc....cc：テストモードのトランザクション処理中に，MHPのトレース情報を取得するかどうかを示します。

trac：取得します

notr：取得しません

dd....dd：テストモードのトランザクションが発行した送信メッセージを無効にするかどうかを示します。

swms：無効にします

nosw：無効にしません

ee....ee：テストモードのトランザクションが異常終了して発生したエラーイベントの起動を抑止するかどうかを示します。

erre：抑止します

noer：抑止しません

ff....ff：テストモードのトランザクションが発行したアプリケーション起動メッセージを無効にするかどうかを示します。

exec：無効にします

noex：無効にしません

gg....gg：テストモードのトランザクションが異常終了した場合に，MHPの自動閉塞機能を抑止するかどうかを示します。

hold：抑止します

noho：抑止しません

(Ｓ)テストモードの状態を表示します。

KFCA19324-W

MCFオンラインテスタが開始されていないため，運用コマンドが受け付けられません。

コマンド名＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を終了します。

(Ｏ)mcfutfstコマンドでMCFオンラインテスタを開始してください。

KFCA19325-W

mmm MCF運用コマンドで指定されたサービスグループはテストモードではありません。

サービスグループ名＝aa....aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を終了します。

(Ｏ)正しいサービスグループ名を指定して，処理を再度実行してください。

KFCA19326-W

mmm MCF運用コマンドで指定されたサービスグループは既にテストモードです。

サービスグループ名＝aa....aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を終了します。

(Ｏ)正しいサービスグループ名を指定して，処理を再度実行してください。

KFCA19327-W

mmm MCF運用コマンドで指定されたサービスグループ名は登録されていません。

サービスグループ名＝aa....aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を終了します。

(Ｏ)正しいサービスグループ名を指定して，処理を再度実行してください。

KFCA19328-W

mmmテストモードのサービスグループは存在しません。

テストモードのサービスグループが存在しません。　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)該当するコマンドを無効とし，処理を終了します。

KFCA19329-W

mmmトレース情報取得中に障害が発生したため，テスタトレースは取得しません。

理由コード＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：テスタサービスが起動していません。

テスタサービスを起動して再度実行してください。

00000002：プロセス固有メモリが不足しています。

プロセス固有メモリを十分確保して，再度実行してください。

00000003：上記以外の障害が発生しました。

保守員に連絡してください。

(Ｓ)テスタトレース情報を取得しません。

(Ｏ)理由コードに従って対策してください。

KFCA19330-W

mmm MCF運用コマンドで指定された論理端末は削除されているため，テストモードにできません。

論理端末名称＝aa....aa　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：論理端末名称

(Ｓ)コマンドを無効とし，処理を中止します。

(Ｏ)mcftalccnコマンドで論理端末を追加したあと，再度実行してください。

KFCA19400-I

Usage：netmsgmake [-o o_file] [-r] i_file [i_file] ...　　（Ｅ＋Ｓ）

メッセージオブジェクトファイルのマージコマンド（netmsgmake）の形式です。コマンドのオプションまたは引数に誤りがある場合に出力します。

(Ｓ)該当するコマンドは実行しません。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度入力してください。

KFCA19401-E

cannot delete file(aa....aa)　　（Ｅ）

マージの終了したメッセージオブジェクトファイルまたは一時ファイルの削除に失敗しました。

aa....aa：削除に失敗したファイル名

(Ｓ)削除に失敗したファイルを無視して，処理を続行します。

〔対策〕このメッセージの直前に表示されているKFCA19409-Eメッセージを基に原因を調査し，インストール終了後にrmコマンドでファイルを削除してください。

KFCA19402-E

cannot make message file：file(aa....aa)version

error file＝bb....bb command＝cc....cc　　（Ｅ）

該当するコマンドでは，扱えない（コマンドより新しい）バージョンのメッセージオブジェクトファイルが指定されたため，メッセージオブジェクトファイルが作成できません。

aa....aa：エラーが発生したファイル名

bb....bb：ファイルのバージョン

cc....cc：コマンドのバージョン

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA19403-E

cannot make message file：failure to aa....aa file(bb....bb)　　（Ｅ）

ファイルの処理に失敗したため，メッセージオブジェクトファイルが作成できません。

aa....aa：処理

open：オープン

close：クローズ

bb....bb：エラーが発生したファイル名

(Ｓ)システムの実行を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージと，直前に出力されたKFCA19409-Eメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA19404-E

cannot make message file：failure to aa....aa file(bb....bb)

inf＝cc....cc,dd....dd　　（Ｅ）

ファイルの処理に失敗したため，メッセージオブジェクトファイルが作成できません。

aa....aa：処理

read：ファイルデータの読み込み

wirte：ファイルデータの書き込み

lseek：ファイルポインタの移動

bb....bb：エラーが発生したファイル名

cc....cc：保守情報

dd....dd：保守情報

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージと，直前にKFCA19409-Eメッセージが出力された場合は，その内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA19405-E

cannot make message file：file(aa....aa)is not message file　　（Ｅ）

指定されたファイルはメッセージオブジェクトファイルではないため，メッセージオブジェクトファイルが作成できません。

aa....aa：エラーが発生したファイル名

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA19406-E

cannot make message file：cannot rename file(aa....aa)　　（Ｅ）

一時ファイルの名称変更に失敗したため，メッセージオブジェクトファイルが作成できません。

aa....aa：一時ファイル名

(Ｓ)一時ファイルを残したまま，処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コマンド処理終了後，このメッセージの直前に表示されているKFCA19409-Eメッセージを基に原因を調査してください。その後，mvコマンドを入力し，一時ファイルの名称を$DCDIR/lib/msgtxtに変更してください。

KFCA19407-E

"malloc(aa....aa)" failed.pid＝bb....bb,type＝0xcc....cc　　（Ｅ）

C標準関数のmallocがエラーリターンしたため，プロセス固有領域を確保できませんでした。

aa....aa：コマンド内部で発行したmalloc関数に指定したサイズ

bb....bb：malloc関数を発行したプロセスのプロセスID

cc....cc：種別コード

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの内容を記録し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次のどれかの対策を実施してください。

必要のないプロセスを停止させてください。

システムのスワップ領域を追加してください。

主記憶装置を増設してください。

KFCA19408-E

"calloc(aa....aa,bb....bb)" failed.pid＝cc....cc,type＝0xdd....dd　　（Ｅ）

C標準関数のcallocがエラーリターンしたため，プロセス固有領域を確保できませんでした。

aa....aa：コマンド内部で発行したcalloc関数に指定したサイズ

bb....bb：コマンド内部で発行したcalloc関数に指定した配列の要素数

cc....cc：calloc関数を発行したプロセスのプロセスID

dd....dd：種別コード

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)このメッセージの内容を記録し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次のどれかの対策を実施してください。

必要のないプロセスを停止させてください。

システムのスワップ領域を追加してください。

主記憶装置を増設してください。

KFCA19409-E

"aa....aa(bb....bb)" failed errno＝cc....cc：dd....dd　　（Ｅ）

OpenTP1内で発行したシステムコールで，エラーが発生しました。

aa....aa：システムコール名（15文字以内の半角英数字）

bb....bb：システムコールを呼び出したモジュールまたは関数名（63文字以内の半角英数字）

cc....cc：システムコールエラー時のerrno値（3けた以内の10進数）

dd....dd：システムコールエラーの内容

(Ｓ)障害重要度によって，次のどれかの処置をとります。

処理を打ち切り，プロセスを異常終了します。

そのまま処理を続行します。

(Ｏ)システムコール名とerrno値をもとに，該当するマニュアルで原因を調査してください。コアダンプファイルにダンプが出力されている場合，そのダンプを保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システムコール名とerrno値を基に，該当するマニュアルで原因を調査してください。原因がわからない場合は，保守員に連絡してください。

KFCA19700-E

mmm　内部関数処理中に障害が発生しました。

内部関数名＝aa....aa　保守コード＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：障害が発生した内部関数名

bb....bb：保守コード

(Ｓ)異常終了します。

〔対策〕保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCA19701-W

mmm　共用メモリが不足しているためMCF稼働統計情報の取得を行えません。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)MCFシステム稼働統計情報取得機能を縮退し，処理を続行します。

〔対策〕システムの稼働に必要な共用メモリの容量を見直し，対策後，再度実行してください。

KFCA19702-I

mmm　MCF稼働統計情報のファイル出力を開始しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA19703-I

mmm　MCF稼働統計情報のファイル出力を終了しました。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA19704-W

mmm　MCF稼働統計情報の取得を開始していません。　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCFマネジャ定義にmcfmcomn -w "stats = yes"が指定してあるか確認してください。

指定してない場合は，このコマンドは受け付けられません。

KFCA19705-W

mmm　MCF稼働統計情報の出力を開始していません。　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)MCF稼働統計情報の出力を開始したか確認してください。

KFCA19706-I

mmm　ファイルサイズを超えたため，MCF稼働統計情報のファイル出力を終了します。

mmm：MCF識別子

(Ｓ)MCF稼働統計情報のファイル出力を終了し，処理を続行します。

KFCA19707-E

mmm　MCF稼働統計情報のファイル出力処理中に障害が発生しました。

内部関数名＝aa....aa　保守コード＝bb....bb

処理関数名＝cc....cc

mmm：MCF識別子

aa....aa：障害が発生した内部関数名

bb....bb：保守コード

cc....cc：処理関数名

(Ｓ)MCF稼働統計情報のファイル出力を中止し，処理を続行します。

〔対策〕保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCA19708-W

mmm　MCF稼働統計情報のファイル出力を開始しているため，コマンドは受け付けられません。　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)MCF稼働統計情報のファイル出力を終了させたあと，再度コマンドを実行してください。

KFCA19709-W

mmm　指定されたファイルは既に存在します。　　（Ｅ）

ファイル名＝aa....aa

mmm：MCF識別子

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)コマンド処理を中止し，処理を続行します。

(Ｏ)別のファイル名を指定するか，または存在するファイルを削除して再度コマンドを実行してください。

KFCA19710-E

mmm　MCF稼働統計情報のファイル出力準備に失敗しました。　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

(Ｓ)コマンド処理を中止し，処理を続行します。

〔対策〕保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCA19711-E

mmm　ファイルのオープンに失敗しました。

理由コード＝aa....aa　ファイル名＝bb....bb　　（Ｅ）

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

00000001：ファイルまたはディレクトリがありません。

00000002：パーミッションがありません。

00000003：容量不足が発生しました。

00000004：ファイル名が不正です。

bb....bb：ファイル名

(Ｓ)コマンド処理を中止し，処理を続行します。

(Ｏ)理由コードに従って対策してください。

KFCA19751-I

MCF稼働統計情報の編集を開始します。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を開始します。

KFCA19752-I

MCF稼働統計情報の編集を終了します。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

KFCA19753-E

MCF稼働統計情報編集に必要なメモリが確保できません。

標準関数名＝aa....aa　保守コード＝bb....bb

処理関数名＝cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：障害が発生した標準関数名

bb....bb：保守コード

cc....cc：処理関数名

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA19754-E

不当なオプション(aa....aa)があります。　　（Ｅ）

aa....aa：不当なオプション

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)不当なオプションを削除して，再度実行してください。

KFCA19755-E

入力ファイル名の長さが規定値を超えています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)入力ファイル名の長さを35文字以内にして，再度実行してください。

KFCA19757-E

入力ファイル名の指定が誤っています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)入力ファイル名の指定を見直して，再度実行してください。

KFCA19758-E

編集種別の指定が誤っています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)編集種別の指定を見直して，再度実行してください。

KFCA19759-E

編集対象の指定がありません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)編集対象を指定して，再度実行してください。

KFCA19760-E

編集対象の指定が誤っています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)編集対象の指定を見直して，再度実行してください。

KFCA19761-E

日付の指定が誤っています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)日付の指定を見直して，再度実行してください。

KFCA19762-E

時刻の指定が誤っています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)時刻の指定を見直して，再度実行してください。

KFCA19763-E

入力ファイル処理中に障害が発生しました。

標準関数名＝aa....aa　保守コード＝bb....bb

処理関数名＝cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：障害が発生した標準関数名

bb....bb：保守コード

cc....cc：処理関数名

(Ｓ)処理を終了します。

〔対策〕保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

KFCA19764-I

入力形式:mcfreport [-k 編集種別] [-u 編集対象] [-i 入力ファイル名] [-d 開始日付:終了日付 または 対象日付] [-t 開始時刻:終了時刻]　　（Ｅ）

mcfreportコマンドのヘルプメッセージです。

12　KFCA20000からKFCA21999までのメッセージ

この章では，KFCA20000からKFCA21999までのメッセージについて説明します。

12.1　KFCA20000からKFCA21999までのメッセージ

KFCA20000-I

オフラインテスタを起動しました。aa....aa　　（Ｓ）

オフラインテスタの開始処理が完了しました。

aa....aa：開始時刻

（曜日　月　日　時：分：秒　年（西暦））

（凡例）Mon Feb 28 14：22：20 1994

KFCA20001-I

プロセスを生成しました。

サービスグループ名＝aa....aa[（bbbbb）]　　（Ｓ）

UAPプロセスの開始処理が完了しました。

aa....aa：サービスグループ名（31文字以内の文字列）

bbbbb：デバッガ名（5文字以内の文字列）

KFCA20002-E

プロセスが生成できません。エラー番号＝aaa

サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｓ）

UAPプロセスの開始処理中に障害が発生しました。

aaa：エラー番号（forkシステムコールのerrno）

bb....bb：サービスグループ名（31文字以内の文字列）

(Ｓ)生成できなかったプロセスに対するサービスグループを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20003-E

生成したプロセスが実行できません。エラー番号＝aaa

サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（execシステムコールのerrno）

bb....bb：サービスグループ名（31文字以内の文字列）

(Ｓ)生成できなかったプロセスに対するサービスグループを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20004-W

プロセス終了待ち時間のタイムアウトが発生しました。

サービスグループ名＝aa....aa　　（Ｓ）

UAPプロセス終了待ち時間（10分）の上限を超えました。

aa....aa：タイムアウトの発生したサービスグループ名（31文字以内の文字列）

(Ｓ)このサービスグループのUAPプロセス（デバッガプロセス）を強制的に終了させ，処理を続行します。

KFCA20005-I

プロセスが終了又は異常終了しました。

サービスグループ名＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：終了したサービスグループ名（31文字以内の文字列）

(Ｏ)UAPに不良があれば修正し，startサブコマンドで再起動してください。

KFCA20006-E

サービスグループが再帰呼び出しされました。　　（Ｓ）

オフラインテスタでは，同じサービスグループ内のサービスに対して，dc_rpc_call関数は発行できません（ほかのサービスを経由した場合も同じです）。

(Ｓ)dc_rpc_call関数をDCRPCER_SYSERR（00317）でエラーリターンさせます。

(Ｏ)サービスの呼び出し関数に誤りがないか確認してください。誤りがある場合は，必要に応じてプログラムの修正，定義ファイルの訂正，callサブコマンドの訂正，連続コマンド実行ファイルの訂正をしてください。誤りがない場合，サービスグループを再帰呼び出しするUAPのテストはできません。

KFCA20007-E

サービスグループが起動できません。

サービスグループ名＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：起動できなかったサービスグループ名（31文字以内の文字列）

(Ｓ)このサービスグループを無視して（プロセスは起動しないで）処理を続行します。

(Ｏ)このメッセージの前に出力されているメッセージで，起動できるように対策してください。それからstartサブコマンドでサービスグループを起動してください。

KFCA20008-W

サービス数10を仮定します。　　（Ｓ）

有効なユーザサービス定義が一つもないので，各サービスグループのサービス数を10と仮定します。

(Ｓ)各サービスグループのサービス数を10と仮定して，処理を続行します。

(Ｏ)サービス数が10より多いUAPをテストしたい場合，まず，オフラインテスタを終了してください。その後，ユーザサービス定義の内容を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。サービス数が10以下でよい場合，ユーザサービス定義の内容を訂正したあと，startサブコマンドでそのUAP（サービスグループ）を起動してください。

KFCA20009-W

UAP開始待ち時間のタイムアウトが発生しました。

サービスグループ名＝aa....aa　　（Ｓ）

UAP実行開始待ち時間の上限を超えました（60分経過してもUAPからdc_rpc_open関数が発行されませんでした）。

aa....aa：タイムアウトしたサービスグループ名（31文字以内の文字列）

(Ｓ)このサービスグループのUAPプロセス（デバッガプロセス）を強制終了させます。

(Ｏ)UAPがdc_rpc_open関数を発行する前に，無限ループなどが発生していなかったか調べてください。正当な処理で時間が掛かる場合，そのUAPはオフラインテスタではテストできません。

KFCA20010-E

関数aa....aaはUAP開始処理前に発行できません。　　（Ｓ）

この関数発行以前にdc_rpc_open関数が発行されていません。

aa....aa：関数名（31文字以内の文字列）

(Ｓ)この関数をエラーリターンします。関数のトレースは取得しません。

(Ｏ)この関数を使用する前に，dc_rpc_open関数を発行するようにプログラムを修正してください。または，dc_rpc_open関数がエラーになっている場合もあるので，テスト状況を見直してください。

KFCA20011-E

関数aa....aaは関数bb....bbが発行された後に発行できません。　　（Ｓ）

この関数は発行できません。

aa....aa：関数名（31文字以内の文字）

bb....bb：関数名（31文字以内の文字）

(Ｓ)この関数を発行順序エラーでエラーリターンします。

(Ｏ)UAPの関数の発行順序に誤りがないか確認してください。誤りがあった場合は，UAPを修正してください。関数の発行順序が正しい場合は，その発行順序でテストはできません。

KFCA20012-E

関数aa....aaはUAP種別bb....bbでは発行できません。　　（Ｓ）

aa....aa：関数名（31文字以内の文字）

bb....bb：UAP種別

SPPの場合：SPP

MHPの場合：MHP

(Ｓ)この関数をエラーリターンします。

(Ｏ)オフラインテスタ環境定義ファイルのUAP定義でUAPの種別，ロードファイル名を確認してください。定義不正がある場合，訂正して再度オフラインテスタを起動してください。UAPで関数指定に誤りがある場合，UAPを訂正してください。

KFCA20013-E

UAPでオープンできるDAMファイル数が最大値を超えています。　　（Ｓ）

一つのUAPでオープンできるDAMファイルの最大数（200）を超えています。オフラインテスタでは，一つのUAPで201以上のDAMファイルをオープンするUAPはテストできません。

(Ｓ)dc_dam_open関数をDCDAMER_OPENNUM，または01627でエラーリターンします。

(Ｏ)オフラインテスタではテストできません。

KFCA20014-E

UAPでオープンできるTAMファイル数が最大値を超えています。　　（Ｓ）

一つのUAPでオープンできるTAMテーブルの最大値（200）を超えています。オフラインテスタでは，一つのUAPで201以上のTAMテーブルをオープンするUAPはテストできません。

(Ｓ)dc_tam_open関数をDCTAMER_OPENNUMでエラーリターンします。

(Ｏ)オフラインテスタではテストできません。

KFCA20015-E

非同期応答型のrpcサービス要求数が最大値を超えています。　　（Ｓ）

一つのUAPで発行できるDCRPC_NOWAIT指定のdc_rpc_call関数の最大値（200）を超えています。一つのUAPで201以上のDCRPC_NOWAIT指定のdc_rpc_call関数の発行はできません。

(Ｓ)dc_rpc_call関数をDCRPCER_SYSERR（00317）でエラーリターンします。

(Ｏ)オフラインテスタではテストできません。

KFCA20016-E

COBOLインタフェースモジュールでエラーが発生しました。(aa....aa - bb....bb)　　（Ｓ）

aa....aa：APIプログラム名称（8文字以内の文字列）

bb....bb：API要求コード（8文字以内の文字列）

(Ｓ)このAPIプログラムの実行を中止し，UAPの処理を続行します。

(Ｏ)引数の指定を見直してください。引数の指定が正しい場合は，保守員に連絡してください。

KFCA20017-E

サービスで送受信できる端末数が最大値を超えています。　　（Ｓ）

一つのサービスで送受信できる端末数の最大値（100）を超えています。オフラインテスタでは，一つのサービスで101以上の送受信端末を使用するテストはできません。

(Ｓ)dc_mcf_sendrecv関数，またはdc_mcf_recvsync関数をDCMCFRTN_71108（71108）でエラーリターンします。

(Ｏ)オフラインテスタではテストできません。

KFCA20018-E

DMLインタフェースモジュールでエラーが発生しました。(aa....aa - bb....bb)　　（Ｓ）

aa....aa：DML通信文名称（8文字以内の文字列）

bb....bb：DML機能コード（8文字以内の文字列）

(Ｓ)このDMLプログラムの実行を中止し，UAPの処理を続行します。

(Ｏ)引数の指定を見直してください。引数の指定が正しい場合は，保守員に連絡してください。

KFCA20019-E

関数aa....aaは関数bb....bb発行前に発行できません。　　（Ｅ）

aa....aa：関数名

bb....bb：関数名

(Ｓ)関数aa....aaにエラーリターンします。

(Ｏ)関数の発行順序を見直してプログラムを修正してください。または関数bb....bbがエラーになっていないかテスト結果を確認してください。

KFCA20020-E

回復不能なエラーが発生したのでプロセスを異常終了させます。エラー情報＝aa....aa　　（Ｓ）

TxRPCインタフェース用のスタブで回復できないエラーが発生したので，処理を続行できません。

aa....aa：保守情報

(Ｓ)エラーが発生したプロセスをabort()で異常終了します。

(Ｏ)インタフェース定義とサービス呼び出しの引数の間に矛盾がないか，またはTxRPC要求データファイルやTxRPC応答データファイルの内容に誤りがないかを確認して，再度テストを行ってください。再びこのメッセージが出力される場合は，保守員に連絡してください。

KFCA20100-E

mcf受信メッセージファイルaa....aaがオープンできません。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：mcf受信メッセージファイル（255文字以内の文字）

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルのオープン処理を中止し，ファイル名入力待ちとなります。ただし，mcf受信メッセージファイルのチェック後，オープンエラーが発生した場合，dc_mcf_receive関数がDCMCFRTN_71002（71002）でエラーリターンします。

(Ｏ)エラー番号に従って，エラーの要因を取り除いたあと，正しいファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20101-E

mcf受信メッセージファイルaa....aaでリードエラーが発生しました。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：mcf受信メッセージファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（readシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。ただし，mcf受信メッセージファイルのチェック後，再リードでエラーが発生した場合，dc_mcf_receive関数がDCMCFRTN_71002（71002）でエラーリターンします。

(Ｏ)エラー番号に従って，エラーの要因を取り除いたあと，正しいファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20102-E

mcf受信メッセージファイルaa....aaのデータの指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

mcf受信メッセージファイルの論理端末名称，マップ名称，または電文種別のどれかの指定に誤りがあります。

aa....aa：mcf受信メッセージファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに正しい内容のデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20103-E

mcf受信メッセージファイルaa....aaにデータがありません。　　（Ｓ）

aa....aa：mcf受信メッセージファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに正しい内容のデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20104-E

mcf受信メッセージファイルaa....aaのフォーマットに誤りがあります。　　（Ｓ）

aa....aa：mcf受信メッセージファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに正しいフォーマットのデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20105-E

連結ファイルaa....aaがオープンできません。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：mcfデータファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルのオープン処理を中止し，ファイル名入力待ちとなります。ただし，ファイルチェック後のオープンでエラーが発生した場合，dc_mcf_receive関数がDCMCFRTN_71002（71002）でエラーリターンします。

(Ｏ)エラー番号に従って，エラーの要因を取り除いたあと，正しいファイル名を入力してください。

連結構成の場合，ヘッダセグメントのmcfデータファイルと連結するmcfデータファイルを連結指定で指定してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20106-E

連結ファイルaa....aaでリードエラーが発生しました。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：mcfデータファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（readシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込み処理を中止し，ファイル名入力待ちとなります。ただし，ファイルチェック後のリードでエラーが発生した場合，dc_mcf_receive関数がDCMCFRTN_71002（71002）でエラーリターンします。

(Ｏ)エラー番号に従って，エラーの要因を取り除いたあと，正しいファイル名を入力してください。

連結構成の場合，ヘッダセグメントのmcfデータファイルと連結するmcfデータファイルを連結指定で指定してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20107-E

連結ファイルaa....aaのデータの指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

連結したmcfデータファイルの論理端末名称，マップ名称，または電文種別のどれかの指定に誤りがあります。

aa....aa：mcfデータファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに正しい内容のデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20108-E

連結ファイルaa....aaにデータがありません。　　（Ｓ）

aa....aa：mcfデータファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに有効なデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20109-E

連結ファイルaa....aaのフォーマットに誤りがあります。　　（Ｓ）

aa....aa：mcfデータファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに正しいフォーマットのデータを格納したあと，ヘッダセグメント格納ファイル名に続けて，そのファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20110-E

連結ファイルが存在しません。　　（Ｓ）

ヘッダセグメント格納のmcfデータファイルに続くmcf連結ファイルの指定がありません。

(Ｓ)ヘッダセグメント格納のmcfデータファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)ヘッダセグメント格納のmcfデータファイルを指定した場合は，ヘッダセグメントに続くセグメントを格納するファイル名を，ヘッダセグメント格納ファイル名に続けて，指定してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20111-E

rpc要求データファイルaa....aaがオープンできません。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：rpc要求データファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルのオープン処理を中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)エラー番号に従って，エラーの要因を取り除いたあと，正しいファイル名を入力してください。

KFCA20112-E

rpc要求データファイルaa....aaでリードエラーが発生しました。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：rpc要求データファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（readシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いたあと，正しいファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20113-E

rpc要求データファイルaa....aaで入力データ長の指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

入力データ長が1からDCRPC_MAX_MESSAGE_SIZEまでの範囲にありません。

aa....aa：rpc要求データファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)入力データ長を1からDCRPC_MAX_MESSAGE_SIZEまでの範囲で指定し，再度オフラインテスタ，またはUAPを起動してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20114-E

rpc要求データファイルaa....aaで応答領域長の指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

応答領域長が1からDCRPC_MAX_MESSAGE_SIZEまでの範囲にありません。

aa....aa：rpc要求データファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)応答領域長を1からDCRPC_MAX_MESSAGE_SIZEまでの範囲で指定し，再度オフラインテスタ，またはUAPを起動してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20115-E

rpc要求データファイルaa....aaにデータがありません。　　（Ｓ）

aa....aa：rpc要求データファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに有効なデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20116-E

rpc要求データファイルaa....aaのフォーマットに誤りがあります。　　（Ｓ）

aa....aa：rpc要求データファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに正しいフォーマットのデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20117-E

rpc応答データファイルaa....aaがオープンできません。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：rpc応答データファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルのオープン処理を中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いたあと，正しいファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20118-E

rpc応答データファイルaa....aaでリードエラーが発生しました。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：rpc応答データファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（readシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いたあと，正しいファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20119-E

rpc応答データファイルaa....aaにデータがありません。　　（Ｓ）

aa....aa：rpc応答データファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，readサブコマンド入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに有効なデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20120-E

rpc応答データファイルaa....aaのフォーマットに誤りがあります。　　（Ｓ）

aa....aa：rpc応答データファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，readサブコマンド入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに正しいフォーマットのデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20121-E

rpc応答データファイルaa....aaの入力データ長の指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

rpc応答データファイルのデータ長がdc_rpc_call関数で指定した応答領域長（out_len）を超えています。

aa....aa：rpc応答データファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，readサブコマンド入力待ちとなります。

(Ｏ)rpc応答データファイル内のデータ長の指定を訂正し，readサブコマンドを入力してください（データ長は16進形式）。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20122-E

運用コマンド結果データファイルaa....aaがオープンできません。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：運用コマンド結果データファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルのオープン処理を中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いたあと，正しいファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20123-E

運用コマンド結果データファイルaa....aaでリードエラーが発生しました。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：運用コマンド結果データファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（readシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いたあと，正しいファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20124-E

運用コマンド結果データファイルaa....aaにデータがありません。　　（Ｓ）

aa....aa：運用コマンド結果データファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに有効なデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20125-E

運用コマンド結果データファイルaa....aaのフォーマットに誤りがあります。　　（Ｓ）

aa....aa：運用コマンド結果データファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに正しいフォーマットのデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20126-E

関数リターン値ファイルaa....aaがオープンできません。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：関数リターン値ファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)関数リターン値ファイルの解析を中止し，処理を続行します。

(Ｏ)このエラーによってテストに支障が生じる場合は，オフラインテスタを終了させ，エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いてください。その後，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20127-E

関数リターン値ファイルaa....aaでリードエラーが発生しました。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：関数リターン値ファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（readシステムコールのerrno）

(Ｓ)関数リターン値ファイルの解析をしないで処理を続行します。なお，解析が終了している定義も無効になります。

(Ｏ)このエラーによってテストに支障が生じる場合は，オフラインテスタを終了させ，エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いてください。その後，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20128-W

関数リターン値ファイルの定義文で文末の記述に誤りがあります。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)この定義行の文末の記述を「，」と仮定して処理を続行します。

(Ｏ)このエラーによってテストに支障が生じる場合は，オフラインテスタを終了させ，定義行に示す個所を修正してください。その後，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20129-E

関数リターン値ファイルの関数名の長さが最大長を超えています。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

関数リターン値ファイルに定義した関数名の長さが指定できる最大値（31文字）を超えています。

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)この定義行を無視して処理を続行します。

(Ｏ)このエラーによってテストに支障が生じる場合は，オフラインテスタを終了させ，定義行に示す個所を修正してください。その後，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20130-E

関数リターン値ファイルのリターン値データの長さが最大長を超えています。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

関数リターン値ファイルに定義したリターン値データの長さが最大長（39文字）を超えています。

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)この定義行の指定を無視して処理を続行します。

(Ｏ)このエラーによってテストに支障が生じる場合，オフラインテスタを終了させてください。その後，関数リターン値ファイルの内容を訂正して，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20131-E

関数リターン値ファイルで1行の長さが最大長を超えています。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

関数リターン値ファイルの中に一行の長さが指定できる最大長（510文字）を超えている行があります。

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)この定義行の指定を無視して処理を続行します。

(Ｏ)このエラーによってテストに支障が生じる場合，オフラインテスタを終了させてください。その後，関数リターン値ファイルの内容を訂正して，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20132-E

関数リターン値ファイルの定義行数が最大値を超えています。　　（Ｓ）

関数リターン値ファイルに定義できる定義行が最大長（200）を超えました。

(Ｓ)201行目以降の定義を無視します。

(Ｏ)このエラーによってテストに支障が生じる場合，オフラインテスタを終了させてください。その後，関数リターン値ファイルの内容を訂正して，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20133-E

関数リターン値ファイルのフォーマットに誤りがあります。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)この定義行の指定を無視して処理を続行します。

(Ｏ)このエラーによってテストに支障が生じる場合，オフラインテスタを終了させてください。その後，関数リターン値ファイルの内容を訂正して，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20134-E

連続実行コマンドファイルaa....aaがオープンできません。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：連続実行コマンドファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルのオープン処理を中止し，コマンド入力待ちになります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラー要因を取り除いたあと，正しいファイル名を入力してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20135-E

連続実行コマンドファイルaa....aaでリードエラーが発生しました。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：連続実行コマンドファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（readシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，コマンド入力待ちになります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラー要因を取り除いたあと，再度cmdautoコマンドを実行してください。

KFCA20136-W

連続実行コマンドファイルで文末の記述に誤りがあります。

コマンド行＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：コマンド行の内容（255文字以内の文字列）

(Ｓ)この定義行の文末の記述を「，」に仮定して処理を続行します。

(Ｏ)コンマやセミコロンの確認，記述漏れの修正などでエラーの要因を取り除いて，再度cmdautoコマンドを実行してください。

KFCA20137-E

トレースファイルaa....aaがオープンできません。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：トレースファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)トレース情報をファイルに出力しないで処理を続行します。

(Ｏ)トレース情報をファイルに出力したい場合は，オフラインテスタを終了させ，エラー番号で示すエラー要因を取り除いてください。その後，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20138-W

トレースファイルaa....aaの排他処理ができません。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：トレースファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（fcntlシステムコールのerrno）

(Ｓ)トレースファイルを排他処理しないでトレースを出力し，処理を続行します。

(Ｏ)トレースファイル内のトレースが不正に取得されている場合は，エラー番号で示すエラー要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20139-E

ファイルaa....aaに規定外の文字が指定されています。

定義行＝bb....bb　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義ファイル，ユーザサービス定義ファイル，または関数リターン値定義ファイルに指定した定義の中に規定外の文字が指定されています。

aa....aa：ファイル名（255文字以内の文字列）

bb....bb：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)この定義行の指定を無視して処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，エラーとなった定義ファイルの内容を訂正（規定された文字を使用してください）し，再度オフラインテスタを起動してください。漢字や全角文字は使用できません。

KFCA20150-E

ISTテーブルファイルaa....aaが作成できません。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

ISTテーブルファイル作成時にエラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生したISTテーブルファイル名

bbb：creatシステムコールのerrno

(Ｓ)エラーが発生したISTテーブルファイルに対応するISTテーブルの定義を無視して，処理を続行します。無視された定義のISTテーブル名を指定したdc_ist_open関数は，エラーリターンします。

(Ｏ)テストに支障が生じる場合は，オフラインテスタを終了してください。その後，エラー要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。テストに支障がない場合は，続行してください。

KFCA20151-E

ISTテーブルファイルaa....aaがオープンできません。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

ISTテーブルファイルオープン時にエラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生したISTテーブルファイル名

bbb：openシステムコールのerrno

(Ｓ)dc_ist_read関数，またはdc_ist_write関数をDCISTER_RNOERでエラーリターンします。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いて，再度サービスを実行してください。

KFCA20152-E

ISTテーブルファイルaa....aaで入力エラーが発生しました。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

ISTテーブルファイル読み込み時にエラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生したISTテーブルファイル名

bbb：readシステムコールのerrno

(Ｓ)dc_ist_read関数をDCISTER_RNOERでエラーリターンします。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いて，再度該当するサービスを実行してください。

KFCA20153-E

ISTテーブルファイルaa....aaで出力エラーが発生しました。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

ISTテーブルファイル書き込み時にエラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生したISTテーブルファイル名

bbb：writeシステムコールのerrno

(Ｓ)

UAPプロセスでエラーが発生した場合

dc_ist_write関数をDCISTER_RNOERでエラーリターンします。

テスタプロセスでエラーが発生した場合

エラーが発生した作成中のISTテーブルファイルを削除し，削除されたファイルに対応するISTテーブルの定義を無視して処理を続行します。無視された定義のISTテーブル名を指定したdc_ist_open関数はエラーリターンします。

(Ｏ)

UAPプロセスでエラーが発生した場合

エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いて，再度サービスを実行してください。

テスタプロセスでエラーが発生した場合

テストに支障が生じる場合は，オフラインテスタを終了してください。その後，エラー要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。テストに支障がない場合は，続行してください。

KFCA20154-W

ISTテーブルファイルaa....aaが削除できません。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

ISTテーブルファイル削除時にエラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生したISTテーブルファイル名

bbb：unlinkシステムコールのerrno

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)必要な場合は，エラー番号に従って対策してください。

KFCA20155-W

ISTテーブルファイルaa....aaの排他処理ができません。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

ISTテーブルファイルロック時にエラーが発生しました。

aa....aa：エラーが発生したISTテーブルファイル名

bbb：fcntlシステムコールのerrno

(Ｓ)排他処理をしないで，ISTテーブルファイルへアクセスします。このエラーが発生した場合は，dc_ist_read関数やdc_ist_write関数の結果とISTテーブルファイルの間でデータの不整合が発生することがあります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いて再度テストしてください。

KFCA20156-E

TxRPC要求データファイルaa....aaがオープンできません。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

ファイル名aa....aaで示すファイルがオープンできません。

aa....aa：TxRPC要求データファイル名

bbb：openシステムコールのerrno値

(Ｓ)ファイルのオープン処理を中止してファイル名の入力待ち状態になります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラー要因を取り除いたあと，ファイル名を入力してください。テストを中止する場合は，入力待ちに対してendコマンドを入力してください。

KFCA20157-E

TxRPC要求データファイルaa....aaで入力エラーが発生しました。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

ファイル名aa....aaで示すファイルからデータを入力中にエラーが発生しました。

aa....aa：TxRPC要求データファイル名

bbb：readシステムコールのerrno値

(Ｓ)データ入力を中止してファイル名の入力待ち状態になります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラー要因を取り除いたあと，ファイル名を入力してください。テストを中止する場合は，入力待ちに対してendコマンドを入力してください。

KFCA20158-E

TxRPC要求データファイルaa....aaのデータ長の指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

ファイル名aa....aaで示すファイル中のデータに指定したデータ長が，1から1，048，560までの範囲内にありません。

aa....aa：TxRPC要求データファイル名

(Ｓ)データ入力を中止してファイル名の入力待ち状態になります。

(Ｏ)ファイル中のデータに指定したデータ長を訂正したあと，ファイル名を入力してください。テストを中止する場合は，入力待ちに対してendコマンドを入力してください。

KFCA20159-E

TxRPC要求データファイルaa....aaにデータがありません。　　（Ｓ）

ファイル名aa....aaで示すファイルに有効なデータがありません。

aa....aa：rpc要求データファイル名

(Ｓ)データ入力を中止してファイル名の入力待ち状態になります。

(Ｏ)ファイルに正しい内容のデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。テストを中止する場合は，入力待ちに対してendコマンドを入力してください。

KFCA20160-E

TxRPC要求データファイルaa....aaのフォーマットに誤りがあります。　　（Ｓ）

ファイル名aa....aaで示すファイルは，TxRPC要求データファイルの形式ではありません。

aa....aa：TxRPC要求データファイル名

(Ｓ)データ入力を中止してファイル名の入力待ち状態になります。

(Ｏ)ファイルに正しいデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。テストを中止する場合は，入力待ちに対してendコマンドを入力してください。

KFCA20161-E

TxRPC応答データファイルaa....aaがオープンできません。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

ファイル名aa....aaで示すファイルがオープンできません。

aa....aa：TxRPC応答データファイル名

bbb：openシステムコールのerrno値

(Ｓ)ファイルのオープン処理を中止してファイル名の入力待ち状態になります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラー要因を取り除いたあと，ファイル名を入力してください。テストを中止する場合は，入力待ちに対してendコマンドを入力してください。

KFCA20162-E

TxRPC応答データファイルaa....aaで入力エラーが発生しました。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

ファイル名aa....aaで示すファイルからデータを入力中にエラーが発生しました。

aa....aa：TxRPC応答データファイル名

bbb：readシステムコールのerrno値

(Ｓ)データ入力を中止してファイル名の入力待ち状態になります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラー要因を取り除いたあと，ファイル名を入力してください。テストを中止する場合は，入力待ちに対してendコマンドを入力してください。

KFCA20163-E

TxRPC応答データファイルaa....aaのデータ長の指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

ファイル名aa....aaで示すファイル中のデータに指定したデータ長が，1から1，048，560までの範囲内にありません。

aa....aa：TxRPC応答データファイル名

(Ｓ)データ入力を中止してファイル名の入力待ち状態になります。

(Ｏ)ファイル中のデータに指定したデータ長を訂正したあと，ファイル名を入力してください。テストを中止する場合は，入力待ちに対してendコマンドを入力してください。

KFCA20164-E

TxRPC応答データファイルaa....aaにデータがありません。　　（Ｓ）

ファイル名aa....aaで示すファイルに有効なデータがありません。

aa....aa：rpc応答データファイル名

(Ｓ)データ入力を中止してファイル名の入力待ち状態になります。

(Ｏ)ファイルに正しい内容のデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。テストを中止する場合は，入力待ちに対してendコマンドを入力してください。

KFCA20165-E

TxRPC応答データファイルaa....aaのフォーマットに誤りがあります。　　（Ｓ）

ファイル名aa....aaで示すファイルは，TxRPC応答データファイルの形式ではありません。

aa....aa：TxRPC応答データファイル名

(Ｓ)データ入力を中止してファイル名の入力待ち状態になります。

(Ｏ)ファイルに正しいデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。テストを中止する場合は，入力待ちに対してendコマンドを入力してください。

KFCA20200-E

プロセス間通信の送信メモリバッファが確保できません。

エラー番号＝aaa サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（malloc関数のエラー番号）

bb....bb：

UAPプロセスの場合：サービスグループ名（31文字以内の文字列）

テスタプロセスの場合：utf（固定）

(Ｓ)UAPプロセスでエラーが発生した場合，そのUAPを終了します。

テスタプロセスでエラーが発生した場合，オフラインテスタを終了します。

(Ｏ)メモリが不足しています。不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。

KFCA20201-E

プロセス間通信の受信メモリバッファが確保できません。

エラー番号＝aaa サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（malloc関数のエラー番号）

bb....bb：

UAPプロセスの場合：サービスグループ名（31文字以内の文字列）

テスタプロセスの場合：utf（固定）

(Ｓ)UAPプロセスでエラーが発生した場合，そのUAPを終了します。

テスタプロセスでエラーが発生した場合，オフラインテスタを終了します。

(Ｏ)メモリが不足しています。不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。

KFCA20202-E

デバッガに渡すパラメタリスト領域が確保できません。

エラー番号＝aaa サービスグループ名＝bb....bb

バッファ種別＝cc....cc　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（malloc関数のエラー番号）

bb....bb：サービスグループ名（31文字以内）

cc....cc：バッファ種別（utf固定）

(Ｓ)このサービスグループを無視して（プロセスを起動しないで）処理を続行します。

(Ｏ)メモリが不足しています。不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。

KFCA20203-E

rpc要求データファイルaa....aaで指定した入力データ長分のエリアがメモリ不足のため確保できません。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：rpc要求データファイル名（31文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（malloc関数のエラー番号）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)rpc要求データファイル内の入力データ長（16進形式）を訂正して，ファイル名を入力してください。

rpc要求データファイル内の入力データ長に誤りがない場合，不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20204-E

rpc要求データファイルaa....aaで指定した応答領域長分のエリアがメモリ不足のため確保できません。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：rpc要求データファイル名（31文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（malloc関数のエラー番号）

(Ｓ)このファイルからのデータ読み込みを中止し，ファイル名入力待ちとなります。

(Ｏ)rpc要求データファイル内の応答領域長（16進形式）を訂正して，ファイル名を入力してください。

rpc要求データファイル内の応答領域長に誤りがない場合，不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20205-E

サービスの応答領域長分のメモリバッファが確保できません。

エラー番号＝aaa サービスグループ名＝bb....bb　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（malloc関数のエラー番号）

bb....bb：サービスグループ名（31文字以内の文字列）

(Ｓ)dc_rpc_call関数がDCRPCER_SYSERR（00301）でエラーリターンします。

(Ｏ)トレースからサービスの応答データ（サイズなど）をチェックしてください。応答データが正しい場合は，メモリが不足しています。不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。

KFCA20206-E

共用メモリが確保できません。エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（shmgetシステムコールのerrno）

(Ｓ)オフラインテスタを終了します。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラー要因を取り除いたあと，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20207-W

共用メモリが解放できません。エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（shmdtシステムコールのerrno）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタ終了後，ipcsコマンドで共用メモリ情報を参照してください。共用メモリが残っている場合は，ipcrmコマンドで削除してください。

KFCA20208-E

共用メモリを割り当てるためのメモリが確保できません。

エラー番号＝aaa バッファ種別＝bb....bb　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（malloc関数のエラー番号）

bb....bb：バッファ種別（utf固定）

(Ｓ)オフラインテスタを終了します。

(Ｏ)メモリが不足しています。不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。

KFCA20209-E

オフラインテスタ環境定義情報のテーブルエリアが確保できません。

エラー番号＝aaa バッファ種別＝bb....bb　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（malloc関数のエラー番号）

bb....bb：バッファ種別（parent固定）

(Ｓ)オフラインテスタを終了します。

(Ｏ)メモリが不足しています。不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。

KFCA20210-E

ユーザサービス定義情報解析用のバッファが確保できません。

エラー番号＝aaa ファイル名＝bb....bb　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（malloc関数のエラー番号）

bb....bb：ユーザサービス定義ファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このユーザサービス定義ファイルに対するサービスグループを無視して（プロセスを起動しないで），処理を続行します。

(Ｏ)メモリが不足しています。不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。

KFCA20211-E

TAMテーブルのソート用テーブルのメモリバッファが確保できません。エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（malloc関数のエラー番号）

(Ｓ)このTAMテーブルを無視して処理を続行します。このTAMテーブルを指定したdc_tam_open関数はエラーリターンします。

(Ｏ)メモリが不足しています。不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。

KFCA20212-W

putenvライブラリ関数で環境拡張のためのメモリを確保できません。エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（putenv関数のerrno）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)テストに支障が生じる場合は，オフラインテスタを終了させてください。その後，エラー要因を取り除き，再度オフラインテスタを起動してください。支障がない場合は，無視してください。

KFCA20213-W

putenvライブラリ関数に渡すパラメタテーブルのエリアが確保できません。エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（malloc関数のエラー番号）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)メモリが不足しています。テストに支障が生じる場合は，オフラインテスタを終了させてください。その後，不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。支障がない場合は無視してください。

KFCA20214-E

プロセス固有領域が確保できません。

要求領域長＝aa....aa 保守情報＝bb....bb　　（Ｓ）

aa....aaで示す大きさのプロセス固有領域が確保できません。

aa....aa：確保しようとしたメモリ量

bb....bb：確保要求した位置情報

(Ｓ)エラーが発生したプロセスを終了します。

(Ｏ)メモリが不足しています。不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。

KFCA20215-E

ISTシミュレーション機能で使用する領域がメモリ不足のため確保できません。要求領域長＝aaa　　（Ｓ）

メモリ不足のためISTシミュレーション機能で使用する領域を確保できませんでした。

aaa：確保しようとした領域の長さ（バイト）

(Ｓ)dc_ist_read関数，またはdc_ist_write関数がDCISTER_NONMEMでエラーリターンします。

(Ｏ)メモリが不足しています。不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。

KFCA20216-E

ファイルaa....aaからデータを入力するための領域を確保できません。要求領域長＝bbb　　（Ｓ）

ファイルデータを入力するためのバッファとして使用する領域がメモリ不足のため確保できません。

aa....aa：入力するデータを格納しているファイル名

bbb：確保しようとした領域の長さ

(Ｓ)ファイル入力エラーとして扱い，再度ファイル名の入力を促すプロンプトを出力します。

(Ｏ)メモリが不足しています。不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。

KFCA20217-E

TxRPCシミュレーション機能で使用する領域がメモリ不足のため確保できません。要求領域長＝aaa　　（Ｓ）

メモリ不足のため，TxRPCシミュレーション機能で使用する領域を確保できません。

aaa：確保しようとした領域の長さ

(Ｓ)UAPプロセスを終了します。または，サービス関数をメモリ不足でエラーリターンします。

(Ｏ)メモリが不足しています。不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。

KFCA20300-E

オフラインテスタ環境定義ファイルがオープンできません。

エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)オフラインテスタを終了します。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラー要因を取り除いたあと，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20301-E

オフラインテスタ環境定義ファイルでリードエラーが発生しました。エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（readシステムコールのerrno）

(Ｓ)オフラインテスタを終了します。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラー要因を取り除いたあと，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20302-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定した1行の長さが最大長を超えています。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義ファイルの中の1行の長さが，指定できる最大長（510文字）を超えている行があります。

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)この定義行の指定を無視して処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイルに指定した定義の長さを，1行510文字以内に訂正してください。その後，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20303-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したディレクトリ名の長さ又はファイル名の長さが最大長を超えています。

定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したディレクトリ名，またはファイル名の長さが指定できる最大長（255文字）を超えている行があります。

aa....aa：定義行の内容（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルの定義行を無視して処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイルの指定内容を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20304-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定した内容にフォーマットの誤りがあります。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：定義行の内容（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルの定義行を無視して処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイルの定義行の内容を正しいフォーマットで訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20305-W

オフラインテスタ環境定義ファイルの定義文の文末の記述に誤りがあります。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)この定義行の文末の記述を「，」と仮定して処理を続行します。環境定義ファイルの解析完了後，オフラインテスタの起動を続行するか，終了するかの入力待ちとなります。

(Ｏ)テストに影響がある場合は，オフラインテスタを終了させたあと，定義行のコンマやセミコロンの確認，規定外文字指定の修正などでエラー要因を取り除いてください。その後，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20306-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに有効なUAP定義がありません。　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義ファイルにUAPの有効な定義（SPP＝，MHP＝）がありません。

(Ｓ)オフラインテスタを終了します

(Ｏ)オフラインテスタ環境定義ファイルにUAPの定義（SPP＝，MHP＝）を修正，または追加し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20307-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したサービスグループ名の長さが最大長を超えています。

サービスグループ名＝aa....aa　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したサービスグループ名の文字列の長さが最大長（31文字）を超えています。

aa....aa：サービスグループ名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このサービスグループの指定を無視して処理を続行します。

(Ｏ)そのサービスグループのUAPを起動する場合は，まず，オフラインテスタを終了してください。その後，オフラインテスタ環境定義ファイルのUAPの定義に指定した内容を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20308-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したサービスグループ名が重複しています。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)2回目以降の定義を無視して処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタ環境定義ファイルのUAPの定義文に指定した内容を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20309-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したUAP定義でデバッガ名の指定がありません。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したUAP定義で，デバッガの下で実行する指定（D指定）なのに，デバッガ名の指定がありません。

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)このサービスグループの指定を無視して処理を続行します。オフラインテスタ環境定義ファイルの解析完了後，オフラインテスタを起動するか，終了するかの入力待ちとなります。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイル内のデバッガ使用に関する指定を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20310-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したUAP定義で，プロセスタイプの指定に誤りがあります。

定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したUAP定義で，プロセスタイプの指定（N，F，またはDを指定するところ）に誤りがあります。

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)このサービスグループの指定を無視して処理を続行します。オフラインテスタ環境定義ファイルの解析完了後，オフラインテスタの起動を続行するか，終了するかの入力待ちとなります。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイル内のプロセスタイプに関する指定を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20311-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したUAP定義がすべてファイル代替指定されています。　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したUAP定義が，すべてファイル代替指定（F指定）で定義されています。

(Ｓ)オフラインテスタを終了します。

(Ｏ)F指定のないサービスグループを一つ以上定義して，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20312-W

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したUAP定義でプロセスタイプ’N’の指定を無視します。

定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したUAP定義のプロセスタイプの指定で'N△F'を指定しています。

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)この定義行のプロセスタイプの指定をF（ファイル代替指定）に仮定して処理を続行します。オフラインテスタ環境定義ファイルの解析完了後，オフラインテスタの起動を続行するか，終了するかの入力待ちとなります。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイル内のプロセスタイプに関する指定を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20313-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したDAM論理ファイル名の長さが最大長を超えています。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したDAM論理ファイル名の長さが指定できる最大長（8文字）を超えています。

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)このDAMファイルの定義を無視して処理を続行します。このDAM論理ファイル名を指定したdc_dam_open関数はエラーリターンします。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したDAMファイルの定義文に指定した内容を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20314-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したDAM物理ファイル名の長さが最大長を超えています。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したDAM物理ファイル名の長さが指定できる最大長（63文字）を超えています。

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)このDAMファイルの定義を無視して処理を続行します。このDAM物理ファイル名を指定したdc_dam_open関数はエラーリターンします。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したDAMファイルの定義文に指定した内容を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20315-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したDAM論理ファイル名が重複しています。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)2回目以降の定義を無視して処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイルのDAMファイルの定義文に指定した内容を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20316-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したDAM物理ファイル名が重複しています。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)2回目以降の定義を無視して処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイルのDAMファイルの定義文に指定した内容を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20317-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したTAMテーブル名の長さが最大長を超えています。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したTAMテーブル名の長さが指定できる最大長（32文字）を超えています。

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)このTAMテーブルの定義を無視して処理を続行します。このTAMテーブル名に対応するTAMテーブル名を指定したdc_tam_open関数は，エラーリターンします。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したTAMテーブルの定義文に指定した内容を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20318-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したTAMテーブルファイル名の長さが最大長を超えています。

定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したTAMテーブル名の長さが指定できる最大長（63文字）を超えています。

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)このTAMテーブルの定義を無視して処理を続行します。このTAMテーブル名に対応するTAMテーブル名を指定したdc_tam_open関数は，エラーリターンします。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したTAMテーブルの定義文に指定した内容を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20319-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したTAMテーブル名が重複しています。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)2回目以降の定義を無視して処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイルのTAMテーブルの定義文の指定内容を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20320-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したTAMテーブルファイル名が重複しています。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)2回目以降の定義を無視して処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイルのTAMテーブルの定義文の指定内容を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20321-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したTAMテーブルファイルがオープンできません。

エラー番号＝aaa ファイル名＝bb....bb　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（openシステムコールのerrno）

bb....bb：TAMテーブル名（32文字以内の文字列）

(Ｓ)このTAMテーブルを無視して処理を続行します。このTAMテーブル名を指定したdc_tam_open関数は，エラーリターンします。

(Ｏ)このTAMテーブルをアクセスする場合は，まず，オフラインテスタを終了してください。その後，オフラインテスタ環境定義ファイルのTAMテーブルの定義文に指定しているテーブル名や，テーブルのアクセス権限を確認し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20322-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したTAMテーブルファイルでリードエラーが発生しました。

エラー番号＝aaa ファイル名＝bb....bb　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（readシステムコールのerrno）

bb....bb：TAMテーブル名（63文字以内の文字列）

(Ｓ)このTAMテーブルを無視して処理を続行します。このTAMテーブル名を指定したdc_tam_open関数は，エラーリターンします。

(Ｏ)このTAMテーブルをアクセスする場合は，エラー番号で示すエラーの要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20323-E

オフラインテスタ環境定義ファイルでTAMテーブルファイルとして指定したファイルはTAMテーブルファイルではありません。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)このTAMテーブルを無視して処理を続行します。このTAMテーブル名を指定したdc_tam_open関数は，エラーリターンします。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイルのTAMテーブルの定義文に正しいテーブル名を指定し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20324-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したファイルに必要なアクセス権限がありません。ファイル名＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：ファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルの定義行を無視して処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，chmodコマンドで必要なアクセス権限を与え，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20325-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したファイルaa....aaが作成できません。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：ファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（creatシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルの定義行を無視して処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，エラー番号に従ってエラー要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20326-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したファイルaa....aaが存在しません。　　（Ｓ）

aa....aa：ファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このファイルの定義行を無視して処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，指定したいファイルを作成し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20327-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したファイルaa....aaがオープンできません。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：ファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルの定義行を無視して処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，エラー番号に従ってエラー要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20328-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したディレクトリaa....aaに必要なアクセス権限がありません。　　（Ｓ）

aa....aa：ディレクトリ名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このディレクトリの定義行を無視して処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，chmodコマンドで保護モードを読み出し可能モードに変更して，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20329-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したディレクトリaa....aaが存在しません。　　（Ｓ）

aa....aa：ディレクトリ名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)このディレクトリの定義行を無視して処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，指定したディレクトリを作成し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20332-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したISTテーブル名の長さが最大長を超えています。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したISTテーブル名の長さが指定できる最大長（8文字）を超えています。

aa....aa：定義行の内容

(Ｓ)このISTテーブルの定義を無視して，処理を続行します。このISTテーブル名を指定したdc_ist_open関数は，エラーリターンします。オフラインテスタ環境定義ファイルの解析完了後，オフラインテスタの起動を続行するか，終了するかの入力待ちとなります。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したISTテーブルの定義文の内容を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20333-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したISTテーブル名が重複しています。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義に二重定義があります。

aa....aa：定義行の内容

(Ｓ)2回目以降の定義を無視して，処理を続行します。オフラインテスタ環境定義ファイルの解析完了後，オフラインテスタの起動を続行するか，終了するかの入力待ちとなります。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイルのISTテーブルの定義文に指定した内容を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20334-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したISTテーブルのレコード長の指定値に誤りがあります。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したISTテーブルのレコード長が指定できる範囲（1〜65，536）を超えています。

aa....aa：定義行の内容

(Ｓ)このISTテーブルの定義を無視して，処理を続行します。このISTテーブル名を指定したdc_ist_open関数は，エラーリターンします。オフラインテスタ環境定義ファイルの解析完了後，オフラインテスタの起動を続行するか，終了するかの入力待ちとなります。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したISTテーブルの定義文の内容を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20335-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したISTテーブルのレコード数の指定値に誤りがあります。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したISTテーブルのレコード数が指定できる範囲（1〜16，384）を超えています。

aa....aa：定義行の内容

(Ｓ)このISTテーブルの定義を無視して，処理を続行します。このISTテーブル名を指定したdc_ist_open関数は，エラーリターンします。オフラインテスタ環境定義ファイルの解析完了後，オフラインテスタの起動を続行するか，終了するかの入力待ちとなります。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したISTテーブルの定義文の内容を訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20336-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したISTテーブルの定義文の数が最大値を超えています。　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したISTテーブルの定義文の数が最大値（64個）を超えています。

(Ｓ)最大値を超えた分の定義を無視して，処理を続行します。このISTテーブル名を指定したdc_ist_open関数は，エラーリターンします。オフラインテスタ環境定義ファイルの解析完了後，オフラインテスタの起動を続行するか，終了するかの入力待ちとなります。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したISTテーブルの定義文の数が最大値以下になるように訂正し，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20337-E

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したUAP定義がSPP以外のとき，

'T'は指定できません。定義行＝aa....aa　　（Ｓ）

オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したUAP定義がSPP以外のときに，'T'が指定されました。

aa....aa：定義行の内容

(Ｓ)このサービスグループの指定を無視して処理を続行します。オフラインテスタ環境定義ファイルの解析完了後，オフラインテスタの起動を続行するか，終了するかの入力待ちになります。

(Ｏ)SPPでないUAPに対して'T'を指定しないでください。

KFCA20400-E

ユーザサービス定義ファイルaa....aaがオープンできません。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：ユーザサービス定義ファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)このサービスグループを無視して（プロセスを起動しないで）処理を続行します。

(Ｏ)ユーザサービス定義ファイル名に誤りがある場合，オフラインテスタ環境定義ファイルを訂正してください。その後，再度オフラインテスタを起動させてください。そのほかの場合，エラー番号に従って，エラー要因を取り除いてください。その後，startサブコマンドでサービスグループを起動させてください。

KFCA20401-E

ユーザサービス定義ファイルaa....aaでリードエラーが発生しました。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：ユーザサービス定義ファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（readシステムコールのerrno）

(Ｓ)ユーザサービス定義ファイルの解析処理を中断します。そのユーザサービス定義を使用するUAPを起動しないで，処理を続行します。

(Ｏ)エラー番号に従って，エラー要因を取り除いて，再度UAPを起動させてください。

KFCA20402-E

ユーザサービス定義ファイルaa....aaに指定したサービス定義文の1行の長さが指定できる最大長を超えています。定義行＝bb....bb　　（Ｓ）

ユーザサービス定義ファイル内のサービス定義文で1行の長さが指定できる最大長（80バイト）を超えています。

aa....aa：ユーザサービス定義ファイル名（255文字以内の文字列）

bb....bb：定義行の内容（510文字以内の文字列）

(Ｓ)このサービス定義文を無視して，次のサービス定義文を処理します。

(Ｏ)ユーザサービス定義ファイルに指定した定義の長さを，1行80バイト以内に訂正してください。その後startサブコマンドでサービスグループを起動するか，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20403-E

ユーザサービス定義ファイルaa....aaに指定したサービス定義文のフォーマットに誤りがあります。行番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：ユーザサービス定義ファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：フォーマットエラーがある行番号

ただし，継続行指定（¥）で複数行にわたっている場合は，その先頭行の行番号

(Ｓ)このサービス定義文を無視して，次のサービス定義文を処理します。

(Ｏ)サービス定義文を訂正したあと，startサブコマンドでサービスグループを起動するか，オフラインテスタをいったん終了させ，再度起動してください。

KFCA20404-E

ユーザサービス定義ファイルaa....aaに指定したサービス定義文に不正なサービス名があります。行番号＝bbb　　（Ｓ）

ユーザサービス定義ファイル内のサービス定義文で"（ダブルクォーテーション）で囲まれた中に，不正なサービス名の指定があります。

aa....aa：ユーザサービス定義ファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：フォーマット不正のある行番号

ただし，継続行指定（¥）で複数行にわたっている場合は，その先頭行の行番号

(Ｓ)このサービス定義文を無視して，次のサービス定義文を処理します。

(Ｏ)サービス定義文を訂正したあと，startサブコマンドでサービスグループを起動するか，オフラインテスタをいったん終了させ，再度起動してください。

KFCA20405-E

ユーザサービス定義ファイルaa....aaに指定したサービス定義文に不正なエントリポイント名があります。行番号＝bbb　　（Ｓ）

ユーザサービス定義ファイルに指定したサービス定義文で"（ダブルクォーテーション）で囲まれた中に，不正なエントリポイント名の指定があります。

aa....aa：ユーザサービス定義ファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：フォーマット不正のある行番号

ただし，継続行指定（¥）で複数行にわたっている場合は，その先頭行の行番号

(Ｓ)このサービス定義文を無視して，次のサービス定義文を処理します。

(Ｏ)サービス定義文を訂正したあと，startサブコマンドでサービスグループを起動するか，オフラインテスタをいったん終了させ，再度起動してください。

KFCA20406-E

ユーザサービス定義ファイルaa....aaに指定したサービス名の長さが最大長を超えています。サービス名＝bb....bb　　（Ｓ）

ユーザサービス定義ファイルに指定したサービス名の文字列長が指定できる最大長（31文字）を超えています。

aa....aa：ユーザサービス定義ファイル名（255文字以内の文字列）

bb....bb：サービス名（31文字以内の文字列）

(Ｓ)このサービス名を指定した定義文を無視して，次のサービス定義文を処理します。

(Ｏ)サービス名の指定を訂正し，startサブコマンドでサービスグループを起動するか，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20407-E

ユーザサービス定義ファイルaa....aaに指定したエントリポイント名の長さが最大長を超えています。エントリポイント名＝bb....bb　　（Ｓ）

ユーザサービス定義ファイルに指定したエントリポイント名の文字列長が指定できる最大長（20文字）を超えています。

aa....aa：ユーザサービス定義ファイル名（255文字以内の文字列）

bb....bb：エントリポイント名（20文字以内の文字列）

(Ｓ)このエントリポイント名を指定したサービス定義文を無視して，次のサービス定義文を処理します。

(Ｏ)エントリポイント名の指定を訂正し，startサブコマンドでサービスグループを起動するか，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20408-E

ユーザサービス定義ファイルaa....aaに有効なサービス定義文が定義されていません。　　（Ｓ）

ユーザサービス定義ファイル内に有効なサービス定義文（set service）が定義されていません。

aa....aa：ユーザサービス定義ファイル名（255文字以内の文字列）

(Ｓ)ユーザサービス定義ファイルの解析処理を中断します。このユーザサービス定義ファイルを使用するUAPを起動しないで，処理を続行します。

(Ｏ)このUAPを起動する場合は，ユーザサービス定義ファイルに正しいservice定義文を指定し，startサブコマンドでサービスグループを起動してください。

KFCA20409-E

ユーザサービス定義ファイルaa....aaに指定したサービス名又はエントリポイント名に使用できない文字を指定しています。サービス名又はエントリポイント名＝bb....bb　　（Ｓ）

サービス名，またはエントリポイント名に英数字以外の文字が指定されています。

aa....aa：ユーザサービス定義ファイル名（255文字以内の文字列）

bb....bb：サービス名（31文字以内の文字列），またはエントリポイント名（20文字以内の文字列）

(Ｓ)ユーザサービス定義ファイルの解析処理を中断します。このユーザサービス定義ファイルを使用するUAPは起動しません。

(Ｏ)このUAPを起動する場合は，オフラインテスタを終了させたあと，ユーザサービス定義ファイルに指定したサービス名，またはエントリポイント名を先頭がアルファベットで始まる英数字列に訂正してください。その後，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20410-E

ユーザサービス定義ファイルaa....aaに指定したサービス数が最大サービス数を超えています。(bbb ＞ ccc)　　（Ｓ）

aa....aa：ユーザサービス定義ファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：ユーザサービス定義ファイルに指定されたサービス数

ccc：最大サービス数

オフラインテスタ起動時に該当するユーザサービス定義に指定したサービス数。オフラインテスタ起動時に，該当するユーザサービス定義がエラーとなっていた場合は，エラーが発生しなかったサービスグループ内で最大のサービス数。すべてのサービスグループでユーザサービス定義がエラーとなっていた場合は，10が仮定されます。

(Ｓ)このユーザサービス定義のサービスグループは起動しません。

(Ｏ)ユーザサービス定義内のサービスを少なくして，再度UAPを起動してください。または，オフラインテスタを終了させてから，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20411-W

ユーザサービス定義ファイルaa....aaに指定したputenv定義文のフォーマットに誤りがあります。 行番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：ユーザサービス定義ファイル名（255文字以内の文字列）

bbb：フォーマットエラーがある行番号

ただし，継続行指定（¥）で複数行にわたる場合は，その先頭行の行番号

(Ｓ)このputenv定義文を無視して，次の行を処理します。

(Ｏ)テストに支障が生じる場合は，オフラインテスタを終了させたあと，ユーザサービス定義ファイルのputenv定義文を訂正してください。その後，再度オフラインテスタを起動してください。支障がない場合は，無視してください。

KFCA20500-I

使用方法：utfstart [-s][-l][-i][-f][-g][-d][-c]

オンラインテスタ環境定義ファイル名　　（Ｓ）

utfstartコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)該当するコマンドの処理は実行しません。

(Ｏ)コマンド形式を正しく指定し，再度入力してください。

KFCA20501-E

オフラインテスタ環境定義ファイル名が指定されていません。　　（Ｓ）

オフラインテスタ起動コマンドの引数に環境定義ファイル名の指定がありません。

(Ｓ)オフラインテスタを終了します。

(Ｏ)オフラインテスタ環境定義ファイルを指定して，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20502-E

オフラインテスタ起動コマンドに不正なオプションを指定しています。　　（Ｓ）

(Ｓ)オフラインテスタを終了します。

(Ｏ)このメッセージのあとに出力されるメッセージ（KFCA20500-I）を基に，オプションを正しく指定して，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20503-E

コマンド全体の文字列の長さが最大長を超えています。　　（Ｓ）

コマンド全体の文字列の長さが最大長（255文字）を超えています。

(Ｓ)コマンドの処理を中止し，オフラインテスタのコマンド入力待ちとなります。ただし，連続コマンド実行ファイルから入力する場合は，次のコマンド行を処理します。

(Ｏ)入力したコマンド全体の文字列長が255文字を超えないようにして，再度コマンドを入力してください。

KFCA20504-E

指定したコマンド名に誤りがあります。　　（Ｓ）

(Ｓ)コマンドの処理を中止し，オフラインテスタのコマンド入力待ちとなります。

(Ｏ)正しいコマンドを入力してください。

KFCA20505-E

コマンド引数の指定が誤っています。　　（Ｓ）

(Ｓ)コマンドの処理を中止し，オフラインテスタのコマンド入力待ちとなります。

(Ｏ)引数を正しく指定して，コマンドを入力してください。

KFCA20506-E

コマンド読み取り中にリードエラーが発生しました。　　（Ｓ）

(Ｓ)コマンドの処理を中止し，オフラインテスタのコマンド入力待ちとなります。

(Ｏ)再度コマンドを入力してください。

KFCA20507-E

規定外の文字が入力されました。　　（Ｓ）

(Ｓ)コマンドの処理を中止し，オフラインテスタのコマンド入力待ちとなります。

(Ｏ)規定された文字を使用してコマンドを入力してください。全角文字，および漢字は入力できません。

テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20508-E

コマンドで指定したUAP種別とサービスグループのUAP種別が一致しません。　　（Ｓ）

(Ｓ)コマンドの処理を中止し，オフラインテスタのコマンド入力待ちとなります。

(Ｏ)正しいUAP種別，または正しいサービスグループ名を指定して，再度コマンドを入力してください。

KFCA20509-E

指定したサービスは存在しません。　　（Ｓ）

callサブコマンド，またはdc_rpc_call関数で要求したサービスは，指定されたサービスグループにはありません。

(Ｓ)サービス要求をキャンセルします。

(Ｏ)オフラインテスタ環境定義ファイルに指定したユーザサービス定義ファイルの内容，rpcインタフェース定義ファイルの内容，およびコマンドの指定内容を確認してください。

〈コマンドの指定に誤りがある場合〉

正しいサービス名を指定し，再度callサブコマンドを入力してください。

〈ユーザサービス定義ファイルに誤りがある場合〉

stopサブコマンドで該当するサービスグループを停止させたあと，ユーザサービス定義ファイルの内容を訂正し，startサブコマンドで，サービスグループを起動してください。

〈rpcインタフェース定義に誤りがある場合〉

内容を訂正したあと，stbmakeコマンドでスタブを再度生成し，リンケージを取り直してください。

KFCA20510-E

指定したサービスグループ名は定義されていません。

サービスグループ名＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：サービスグループ名（31文字以内の文字列）

(Ｓ)コマンドの処理を中止し，オフラインテスタのコマンド入力待ちとなります。

(Ｏ)正しいサービスグループ名で再度コマンドを入力してください。

KFCA20511-E

指定したサービスグループは起動中です。

サービスグループ名＝aa....aa　　（Ｓ）

起動中のサービスグループに対してstartサブコマンドが入力されました。

aa....aa：サービスグループ名（31文字以内の文字列）

(Ｓ)コマンドの処理を中止し，オフラインテスタのコマンド入力待ちとなります。

(Ｏ)stopサブコマンドで該当するサービスグループを停止させたあと，再度コマンドを入力してください。

KFCA20512-E

readサブコマンドのファイル名の指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

(Ｓ)readサブコマンド入力待ちとなります。

(Ｏ)正しいファイル名（アクセスできるファイル）を指定したreadサブコマンドを入力してください。また，テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20523-E

指定したサービスグループは起動していません。

サービスグループ名＝aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：サービスグループ名（31文字以内の文字列）

(Ｓ)コマンドの処理を中止し，オンラインテスタのコマンド入力待ちとなります。

(Ｏ)起動中のサービスグループ名で，再度コマンドを入力してください。

KFCA20524-E

writeサブコマンドのファイル名の指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

(Ｓ)writeサブコマンドの入力待ちとなります。

(Ｏ)正しいファイル名（アクセスできるファイル）を指定したwriteサブコマンドを入力してください。また，テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20600-E

プロセス間通信用のパイプaa....aaが生成できません。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：パイプ名（16文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（mknodシステムコールのerrno）

(Ｓ)

〈UAPプロセスの入力用パイプ（パイプ名がcpixxxxx）の場合〉

UAPプロセス（デバッガプロセス）を終了させます。

〈テスタプロセスの入力用パイプ（パイプ名がppixxxxx）の場合〉

オフラインテスタを終了します。

(Ｏ)オフラインテスタの終了後，エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20601-W

プロセス間通信用のパイプaa....aaが削除できません。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：パイプ名（16文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（unlinkシステムコールのerrno）

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA20602-E

プロセス間通信用の入力パイプaa....aaがオープンできません。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：パイプ名（16文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)

〈UAPプロセスの入力用パイプ（ファイル名が/tmp/cpixxxxx）の場合〉

dc_rpc_open関数をDCRPCER_FATAL（00301）でエラーリターンします。

〈テスタプロセスの入力用パイプ（ファイル名が/tmp/ppixxxxx）の場合〉

オフラインテスタを終了します。

(Ｏ)オフラインテスタの終了後，エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20603-E

プロセス間通信用の出力パイプaa....aaがオープンできません。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：パイプ名（16文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)

〈UAPプロセスの出力用パイプ（ファイル名が/tmp/cpixxxxx）の場合〉

dc_rpc_open関数をDCRPCER_FATAL（00301）でエラーリターンします。

〈テスタプロセスの出力用パイプ（ファイル名が/tmp/ppixxxxx）の場合〉

子プロセスを強制終了します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20604-W

プロセス間通信用の入力パイプaa....aaがクローズできません。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：パイプ名（16文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（closeシステムコールのerrno）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)これ以前にエラーが発生している可能性があります。そのエラーについて対策してください。

KFCA20605-W

プロセス間通信用の出力パイプaa....aaがクローズできません。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：パイプ名（16文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（closeシステムコールのerrno）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)これ以前にエラーが発生している可能性があります。そのエラーについて対策してください。

KFCA20606-E

プロセス間通信でメッセージを送信できません。パイプ名＝aa....aa エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：パイプ名（16文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（writeシステムコールのerrno）

(Ｓ)

〈テスタプロセスに対して送信できない場合（パイプに/tmp/ppixxxxxを表示）〉

UAPプロセス（デバッガプロセス）を終了します。

〈UAPプロセスに対して送信できない場合（パイプに/tmp/cpixxxxxを表示）〉

オフラインテスタを終了します。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いて，再度オフラインテスタ，またはUAPを起動してください。

KFCA20607-E

プロセス間通信でメッセージを受信できません。パイプ名＝aa....aa エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：パイプ名（16文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（readシステムコールのerrno）

(Ｓ)

〈テスタプロセスからのメッセージを受信できない場合（パイプに/tmp/cpixxxxxを表示）〉

UAPプロセス（デバッガプロセス）を終了します。

〈UAPプロセスからのメッセージを受信できない場合（パイプに/tmp/ppixxxxxを表示）〉

オフラインテスタを終了します。

(Ｏ)オフラインテスタの終了後エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20608-E

デバッガ連動指定UAP起動時の一時ファイルaa....aaがオープンできません。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：一時ファイル名（/tmp/shmxxxxx）

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)このUAPのプロセス，およびデバッガプロセスを強制終了します。

(Ｏ)エラー要因を取り除いたあと，startサブコマンドで該当するサービスグループを起動してください。

KFCA20609-E

デバッガ連動指定UAP起動時の一時ファイルaa....aaが削除できません。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：一時ファイル名(/tmp/shmxxxxx)

bbb：エラー番号（unlinkシステムコールのerrno）

(Ｓ)dc_rpc_open関数をDCRPCER_FATAL（00301）でエラーリターンします。

(Ｏ)エラー要因を取り除いたあと，startサブコマンドで該当するサービスグループを起動してください。

KFCA20610-E

デバッガ連動指定UAP起動時の一時ファイルaa....aaでリードエラーが発生しました。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：一時ファイル名（/tmp/shmxxxxx）

bbb：エラー番号（readシステムコールのerrno）

(Ｓ)dc_rpc_open関数をDCRPCER_FATAL（00301）でエラーリターンします。

(Ｏ)エラー要因を取り除いたあと，startサブコマンドで該当するサービスグループを起動してください。

KFCA20611-E

デバッガ連動指定UAP起動時の一時ファイルaa....aaでライトエラーが発生しました。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：一時ファイル名（/tmp/shmxxxxx）

bbb：エラー番号（writeシステムコールのerrno）

(Ｓ)このUAPのプロセス，およびデバッガプロセスを強制終了します。

(Ｏ)エラー要因を取り除いたあと，startサブコマンドで該当するサービスグループを起動してください。

KFCA20612-W

システムコール（signal（SIGCLD））でエラーが発生しました。エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

aaa：エラー番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，エラーの要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20613-W

システムコール（signal（SIGALRM））でエラーが発生しました。エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

aaa：エラー番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタを終了させたあと，エラーの要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。

KFCA20614-E

パイプ情報を設定するメモリエリアが確保できません。

サービスグループ名＝aa....aa エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：サービスグループ名（31文字以内の文字列）

bbb：エラー番号（malloc関数のエラー番号）

(Ｓ)オフラインテスタを終了します。

(Ｏ)メモリが不足しています。不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。

KFCA20615-W

システムコール（select）でエラーが発生しました。

エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

aaa：エラー番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)テストに支障が生じる場合はオフラインテスタを終了してください。その後，エラーの要因を取り除いて，再びオフラインテスタを起動してください。

支障がない場合は，無視してください。

KFCA20616-E

一時記憶データファイルaa....aaがオープンできません。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：一時記憶データファイル名（/tmp/xxxxx）

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)

〈dc_mcf_tempget関数の場合〉

受け取り領域にNULLを設定し，前回更新したデータ長領域に受け取り領域で設定したNULLの長さを格納し，DCMCFRTN_00000（00000）でリターンします。ただし，受け取り領域からMCFが使用する領域を除いた大きさが4096を超える場合は，前回更新したデータ長領域に4096を格納します。

〈dc_mcf_tempput関数の場合〉

DCMCFRTN_71103でエラーリターンします。

(Ｏ)テストに支障が生じる場合は，オフラインテスタを終了してください。その後，エラー要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。

支障がない場合は，無視してください。

KFCA20617-E

一時記憶データファイルaa....aaでリードエラーが発生しました。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：一時記憶データファイル名（/tmp/xxxxx）

bbb：エラー番号（readシステムコールのerrno）

(Ｓ)

〈dc_mcf_tempget関数の場合〉

受け取り領域にNULLを設定し，前回更新したデータ長領域に受け取り領域で設定したNULLの長さを格納し，DCMCFRTN_00000（00000）でリターンします。ただし，受け取り領域からMCFが使用する領域を除いた大きさが4096を超える場合は，前回更新したデータ長領域に4096を格納します。

〈dc_mcf_tempput関数の場合〉

DCMCFRTN_71103でエラーリターンします。

(Ｏ)テストに支障が生じる場合は，オフラインテスタを終了してください。その後，エラー要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。

支障がない場合は，無視してください。

KFCA20618-W

一時記憶データファイルaa....aaが削除できません。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：一時記憶データファイル名（/tmp/xxxxx）

bbb：エラー番号（unlinkシステムコールのerrno）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)テストに支障が生じる場合は，オフラインテスタを終了してください。その後，エラー要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。

支障がない場合は，無視してください。

KFCA20619-E

一時記憶データファイルaa....aaが作成できません。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：一時記憶データファイル名（/tmp/xxxxx）

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)dc_mcf_tempput関数をDCMCFRTN_71103でエラーリターンします。

(Ｏ)テストに支障が生じる場合は，オフラインテスタを終了してください。その後，エラー要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。

支障がない場合は，無視してください。

KFCA20620-E

一時記憶データファイルaa....aaでライトエラーが発生しました。

エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：一時記憶データファイル名（/tmp/xxxxx）

bbb：エラー番号（writeシステムコールのerrno）

(Ｓ)dc_mcf_tempput関数をDCMCFRTN_71103でエラーリターンします。

(Ｏ)テストに支障が生じる場合は，オフラインテスタを終了してください。その後，エラー要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。支障がない場合は，無視してください。

KFCA20690-E

DAMファイル状態情報取得時にaa....aaシステムコールでエラーが発生しました。物理ファイル名＝bb....bb エラー番号＝ccc　　（Ｓ）

DAMファイルのオープン，または入力処理でエラーが発生しました。

aa....aa：発行したシステムコール名

bb....bb：エラーの発生した物理ファイル名

ccc：システムコールのerrno値

(Ｓ)dc_dam_status関数をDCDAMER_IOERでエラーリターンします。

(Ｏ)テストに支障が生じる場合は，オフラインテスタを終了してください。その後，エラー要因を取り除いて，再度オフラインテスタを起動してください。支障がない場合は，無視してください。

KFCA20720-I

使用方法：utftamcre -r レコード長 -l キーフィールド長 -k キー開始位置 -m 最大レコード数 [-t] [-u ハッシュエントリ使用率] [-s] [-d TAMテーブルデータファイル名] TAMテーブルファイル名　　（Ｓ）

utftamcreコマンドの使用方法です。このメッセージはコマンドの引数の指定に誤りがあった場合，またはコマンドのオプションに-hが指定された場合に出力されます。

KFCA20721-E

TAMテーブルファイル名の長さが63文字を超えています。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)TAMテーブル名の長さを63文字以内に設定して，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20722-E

TAMテーブルファイル名を指定してください。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)TAMテーブル名を指定して，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20723-E

オプションの指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)このメッセージのあとに出力されるメッセージを基に，オプションを正しく指定して，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20724-E

パラメタの指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)このメッセージのあとに出力されるメッセージを基に，オプションを正しく指定して，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20725-E

-tオプションと-uオプションは同時に指定できません。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)ツリー構造のTAMテーブルを作成する場合は-tオプションを指定して，再度utftamcreコマンドを実行してください。

ハッシュ構造のTAMテーブルを作成する場合は-uオプションを指定して，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20726-E

ハッシュ構造指定の場合，-uオプションを指定してください。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)ハッシュ構造のTAMテーブルを作成する場合（-tオプション指定なし）は-uオプションを指定して，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20727-E

ハッシュエントリ使用率の指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)エラーの要因（ハッシュエントリ使用率が0または101以上，または数字以外を指定など）を取り除いて，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20728-E

レコード長の指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)エラーの要因（レコード長が0，または数字以外を指定など）を取り除いて，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20729-E

レコード長を指定してください。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)-rオプションでレコード長を指定して，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20730-E

キーフィールド長の指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)エラーの要因（キーフィールド長が0，または数字以外を指定など）を取り除いて，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20731-E

キーフィールド長を指定してください。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)-lオプションでレコード長を指定して，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20732-E

キーフィールド長がレコード長を超えています。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)キーフィールド長をレコード長より小さくして，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20733-E

キー開始位置の指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)エラーの要因（キー開始位置に数字以外を指定など）を取り除いて，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20734-E

キー開始位置を指定してください。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)-kオプションでキー開始位置を指定して，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20735-E

キー開始位置がレコード長を超えています。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)キー開始位置をレコード長より小さくして，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20736-E

-sオプションを指定した場合は，キー開始位置に0を指定してください。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)キー開始位置に0を指定して，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20737-E

キー開始位置とキーフィールド長の合計がレコード長を超えています。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)キー開始位置とキーフィールド長の合計がレコード長を超えないように指定して，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20738-E

最大レコード数の指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)エラーの要因（最大レコード長が0，または数字以外を指定など）を取り除いて，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20739-E

最大レコード数を指定してください。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)-mオプションで最大レコード数を指定して，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20740-E

メモリ不足が発生しました。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)メモリが不足しています。不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。

KFCA20741-E

TAMテーブルファイルが作成できません。エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)出力されたエラー番号を基にエラーの要因を取り除いて，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20742-E

TAMテーブルデータファイルがオープンできません。エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)出力されたエラー番号を基にエラーの要因を取り除いて，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20743-E

ファイル書き込み中にエラーが発生しました。エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（writeシステムコールのerrno）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)出力されたエラー番号を基にエラーの要因を取り除いて，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20744-E

ファイル読み込み中にエラーが発生しました。エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（readシステムコールのerrno）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)出力されたエラー番号を基にエラーの要因を取り除いて，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20745-E

キー値が重複しているデータが存在します。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)TAMテーブル中の重複しているキー値を変更して，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20746-E

シノニム発生時のレコード格納用エリアに空きがなくなりました。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)ハッシュエントリ使用率（-uオプション）を変更して，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20747-E

TAMテーブルデータファイルの全データをTAMテーブルファイルに格納できません。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)最大レコード数を増やすか，またはTAMテーブルのデータを減らして，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20748-E

-sオプション指定の場合はレコード長とキーフィールド長に同じ値を指定できません。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)

〈-sオプション指定（データ部のキー値省略指定）の場合〉

キーフィールド長をレコード長より小さくし，再度utftamcreコマンドを実行してください。

〈格納データがキー値だけのレコード（レコード長＝キーフィールド長）をTAMテーブルファイルに格納する場合〉

-sオプションを指定しないでください。

KFCA20749-E

TAMテーブルデータファイルとTAMテーブルファイルを同じ名称で指定しています。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)どちらかのファイル名を変更し，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20750-E

TAMテーブルデータファイル名の長さが255文字を超えています。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftamcreコマンドを終了します。TAMテーブルは作成しません。

(Ｏ)TAMテーブル名の長さを255文字以内に設定して，再度utftamcreコマンドを実行してください。

KFCA20751-E

指定したファイルのオープンができません。エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

ファイルのオープンエラーが発生しました。

aaa：エラー番号

(Ｓ)utfdamcreコマンドを終了します。

(Ｏ)出力されたエラー番号に従ってエラーの要因を取り除いて，再度utfdamcreコマンドを実行してください。

KFCA20752-E

DAMファイルのクローズができません。エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

DAMファイルのクローズ処理でエラーが発生しました。

aaa：dc_dam_iclose関数のリターン値

(Ｓ)utfdamcreコマンドを終了します。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラー原因を取り除いてください。作成したファイルを削除して，再度コマンドを実行してください。

KFCA20760-I

使用方法：utftrcpic トレースファイル名 サービスグループ名 [サービス名 [データファイル名]]　　（Ｓ）

utftrcpicコマンドの使用方法です。このメッセージはコマンドの引数の指定に誤りがあった場合に，エラーメッセージのあとに出力されます。

KFCA20761-E

パラメタの指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftrcpicコマンドを終了します。

(Ｏ)このメッセージのあとに出力されるメッセージを基に引数を正しく指定して，再度utftrcpicコマンドを実行してください。

KFCA20762-E

トレースファイルがオープンできません。エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)utftrcpicコマンドを終了します。

(Ｏ)出力されたエラー番号を基にエラーの要因を取り除いて，再度utftrcpicコマンドを実行してください。

KFCA20763-E

ファイル読み込み中にエラーが発生しました。エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

aaa：エラー番号（readシステムコールのerrno）

(Ｓ)utftrcpicコマンドを終了します。

(Ｏ)出力されたエラー番号を基にエラーの要因を取り除いて，再度utftrcpicコマンドを実行してください。

KFCA20764-E

該当するデータはありません。　　（Ｓ）

(Ｓ)utftrcpicコマンドを終了します。

(Ｏ)指定したサービスグループ名，サービス名，またはデータファイル名を確認して，再度utftrcpicコマンドを実行してください。

KFCA20770-I

使用方法：utffilcre -e テストデータ定義ファイル名　　（Ｓ）

utffilcreコマンドの使用方法を示します。-hオプションが指定された場合に出力されます。

(Ｓ)コマンドの実行を終了します。

KFCA20771-I

使用方法：utffilcre -e テストデータ定義ファイル名　　（Ｓ）

utffilcreコマンドの使用方法を示します。コマンドの引数が誤っています。

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)コマンドの引数を正しく指定してください。

KFCA20772-E

テストデータ定義ファイルのオープンができません。ファイル名：aa....aa エラー番号＝bbb

ファイル名aa....aaで示すファイルのオープン時にエラーが発生しました。

aa....aa：テストデータ定義ファイル名

bbb：openシステムコールのerrno

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)エラー番号に従って対策して，再度コマンドを実行してください。テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20773-E

テストデータ定義ファイルの読み込みができません。ファイル名：aa....aa エラー番号＝bbb

ファイル名aa....aaで示すファイルの読み込み時にエラーが発生しました。

aa....aa：テストデータ定義ファイル名

bbb：readシステムコールのerrno

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(Ｏ)エラー番号に従って対策して，再度コマンドを実行してください。テストを中止する場合は，endコマンドを入力してください。

KFCA20774-E

テストデータ定義ファイルにデータが存在しません。

テストデータ定義ファイルに編集できるデータが一件もありません。

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)テストデータ定義ファイルにデータを設定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA20775-E

テストデータ定義ファイルのデータが不正です。

エラー行番号＝aaaa 要因：bb....bb　　（Ｓ）

テストデータ定義ファイルのデータフォーマット不正を検出しました。

aaaa：エラーを検出した行番号

bb....bb：エラーの要因

KEYWORD：キーワード不正

FORMAT：フォーマット不正

DATA：データ不正

LINE_SIZE：行長エラー

NO_START：start文記述漏れ

NO_END：end文記述漏れ

LACK：データ指定漏れ

COMBINATION：データ間の組み合わせ不正

ORDER：キーワード順序不正

DUP：重複指定

(Ｓ)テストデータ定義ファイル内のすべてのデータをチェックします。その後，作成できるファイルがなければコマンドを中断します。作成できるファイルがある場合は，該当するファイルを作成してコマンドを終了します。

(Ｏ)メッセージに出力されたエラー要因を基にテストデータ定義ファイルを修正し，再度コマンドを実行してください。

KFCA20776-E

オフラインテスタファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa エラー番号＝bbbb　　（Ｓ）

オフラインテスタファイルのオープンに失敗しました。考えられる原因を次に示します。

ファイルにアクセス権限がありません。

パス名，またはファイル名が不正です。

aa....aa：オフラインテスタファイル名

bbbb：エラー番号（errnoの値）

(Ｓ)オープンに失敗したテスタファイルのファイル作成処理を中断し，コマンド処理も中断します。

(Ｏ)ファイルのアクセス権限を変更してください。

パス名，またはファイル名を見直してください。

必要であれば，メッセージのエラー番号（errno.hで定義されている値）を基に調査し，対策したあとコマンドを再度実行してください。

KFCA20777-E

オフラインテスタファイルの書き込みができません。

ファイル名：aa....aa エラー番号＝bbbb　　（Ｓ）

aa....aa：オフラインテスタファイル名

bbbb：エラー番号（errnoの値）

(Ｓ)書き込みに失敗したファイルだけファイル作成処理を中断します。

(Ｏ)必要であれば，メッセージのエラー番号（errno.hで定義されている値）を基に調査し，対策したあとコマンドを再度実行してください。

KFCA20778-E

ユーザデータとして使用するファイルのオープンができません。ファイル名：aa....aa エラー番号＝bbbb　　（Ｓ）

ユーザデータとして使用するファイルのオープンに失敗しました。考えられる原因を次に示します。

ファイルにアクセス権限がありません。

パス名，またはファイル名が不正です。

aa....aa：指定したファイル名

bbbb：エラー番号（errnoの値）

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)ファイルのアクセス権限を変更してください。

パス名，またはファイル名を見直してください。

メッセージのエラー番号（errno.hで定義されている値）を基に調査し，対策したあとコマンドを再度実行してください。

KFCA20779-E

ユーザデータとして使用するファイルの読み込みができません。ファイル名：aa....aa エラー番号＝bbbb　　（Ｓ）

aa....aa：指定したファイル名

bbbb：エラー番号（errnoの値）

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)メッセージのエラー番号（errno.hで定義されている値）を基に調査し，対策したあとコマンドを再度実行してください。

KFCA20780-E

複数データを作成できない種別のファイルに複数データの記述があります。ファイル種別：aa....aa 行番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：複数データの記述を検出したテスタファイルのファイル種別

bbb：複数データの記述を検出した行番号

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)作成するテスタファイルの種別を確認し，必要であればテストデータ定義ファイルの内容を修正して再度コマンドを実行してください。

KFCA20781-W

指定したユーザデータサイズを超えるため残りのデータを切り捨てます。ファイル名：aa....aa 行番号＝bbb　　（Ｓ）

ユーザデータサイズを超えるデータをユーザデータに設定しています。または，データをバウンダリ調整し，その結果サイズオーバになりました。

aa....aa：サイズオーバを検出したユーザデータのテスタファイル名

bbb：サイズオーバを検出したユーザデータが記述されている行番号

(Ｓ)ユーザデータサイズを超えたデータを切り捨て，コマンド処理を続行します。

(Ｏ)ユーザデータサイズの指定に誤りがないかを確認し，必要であればテストデータ定義ファイルの内容を修正して再度コマンドを実行してください。

KFCA20782-E

コマンド引数の指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

設定されたコマンド引数に誤りがあります。

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)コマンド引数の指定に誤りがないかを確認し，正しい形式に修正したあとコマンドを再度実行してください。

KFCA20783-E

オプションの指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

設定されたコマンドオプションに誤りがあります。

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)オプションの指定に誤りがないかを確認し，正しい形式に修正したあとコマンドを再度実行してください。

KFCA20784-E

メモリ不足で処理を続行できません。要求メモリ量＝aaaaバイト　　（Ｓ）

処理を続行するために必要なメモリが確保できません。

aaaa：要求メモリ量

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)ほかの実行中プログラムを停止させるか，必要ないファイルを削除するなどして使用できるメモリを増やしてから再度コマンドを実行してください。

KFCA20786-I

使用方法：utfdamcre ブロック長 ブロック数 DAMファイル名 [入力ファイル名]　　（Ｓ）

utfdamcreコマンドの使用方法を示します。

KFCA20787-I

使用方法：utfdamcre ブロック長 ブロック数 DAMファイル名 [入力ファイル名]　　（Ｓ）

utfdamcreコマンドの使用方法を示します。コマンドのオプション，または引数の指定が誤っています。

(Ｓ)コマンドの処理を中断します。

(Ｏ)コマンド形式を正しく指定して，再度実行してください。

KFCA20788-E

指定したDAMファイル名の長さが許容範囲を超えています。　　（Ｓ）

DAMファイル名の長さは，63文字以内にしてください。

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)正しい値を指定して，再度実行してください。

KFCA20789-E

コマンドで指定したブロック長が正しくありません。　　（Ｓ）

コマンドの引数に指定するブロック長が正しくありません。

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)正しい値を指定して，再度実行してください。

KFCA20790-E

コマンドで指定したブロック数が正しくありません。　　（Ｓ）

コマンドの引数に指定するブロック数が正しくありません。

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)正しい値を指定して，再度実行してください。

KFCA20791-E

入出力エラーが発生しました。要因：aa....aa　　（Ｓ）

aa....aa：発生個所を次に示します。

CREATE：物理ファイル割り当て処理

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA20792-E

DAMファイル名が正しくありません。　　（Ｓ）

指定したDAMファイル名の形式が誤っています。

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)正しいDAMファイル名を指定して，再度実行してください。

KFCA20793-E

同一DAMファイル名が既に存在しています。　　（Ｓ）

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)DAMファイル名を変更して，再度実行してください。

KFCA20794-E

回復不能なエラーが発生しました。要因：aa....aa エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：発生個所を次に示します。

CREATE：物理ファイル割り当て処理

bbb：dc_dam_create（）のリターン値

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA20795-E

指定したファイルに対するアクセス権限がありません。　　（Ｓ）

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)アクセス権限を変更して，再度実行してください。

KFCA20796-E

指定したファイルは存在しません。　　（Ｓ）

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)正しいファイル名を指定して，再度実行してください。

KFCA20797-E

ファイル読み込み中にエラーが発生しました。エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

aaa：readシステムコールのerrno

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いたあと，再度コマンドを実行してください。

KFCA20798-W

入力データが残っていますが，出力先DAMファイルが満杯となったため作成処理を中止します。　　（Ｓ）

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)残りのデータを入力する必要があれば，rmコマンドでDAMファイルを削除したあと，utfdamcreコマンドのブロック数を大きくして，再度コマンドを実行してください。

KFCA20799-E

DAMファイルへのデータ出力中にエラーが発生しました。エラー番号＝aaa　　（Ｓ）

aaa：dc_dam_put関数のリターン値

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラーの要因を取り除いたあと，再度コマンドを実行してください。

KFCA20800-E

テスト対象サービスが検出できません。プロセスID＝aaa　　（Ｓ）

オフラインテスタにテスト対象のサービス名が登録されていません。

aaa：サービスを実行しようとしたプロセスのプロセスID

(Ｓ)dc_rpc_openをエラーリターンします。

(Ｏ)オフラインテスタにテスト対象のサービス名を登録して再度オフラインテスタを実行してください。

KFCA20801-E

XATMI受信データファイルaa....aaがオープンできません。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI受信データファイル名

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラー要因を取り除いたあと，正しいファイル名を入力してください。

KFCA20802-E

XATMI受信データファイルaa....aaで入力エラーが発生しました。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI受信データファイル名

bbb：エラー番号（readシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルからの読み込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラー要因を取り除いたあと，正しいファイル名を入力してください。

KFCA20803-E

XATMI受信データファイルaa....aaのフォーマットに誤りがあります。　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI受信データファイル名

(Ｓ)このファイルからの読み込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに正しいフォーマットのデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。

KFCA20804-E

XATMI受信データファイルaa....aaのタイプ名の指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI受信データファイル名

(Ｓ)このファイルからの読み込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに正しいタイプ名を格納したあと，そのファイル名を入力してください。

KFCA20805-E

XATMI受信データファイルaa....aaのイベントコードの指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI受信データファイル名

(Ｓ)このファイルからの読み込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに正しいイベントコードを格納したあと，そのファイル名を入力してください。

KFCA20806-E

XATMI受信データファイルaa....aaのデータ長の指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI受信データファイル名

(Ｓ)このファイルからの読み込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに正しいデータ長を格納したあと，そのファイル名を入力してください。

KFCA20807-E

XATMI受信データファイルaa....aaから入力するためのバッファがメモリ不足のため確保できません。サイズ＝bbb エラー番号＝ccc　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI受信データファイル名

bbb：入力するために必要なバッファサイズ

ccc：エラー番号（malloc関数のエラー番号）

(Ｓ)このファイルからの読み込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)メモリが不足しています。不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。

KFCA20808-E

XATMI送信データファイルaa....aaがオープンできません。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI送信データファイル名

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラー要因を取り除いたあと，そのファイル名を入力してください。

KFCA20809-E

XATMI送信データファイルaa....aaで出力エラーが発生しました。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI送信データファイル名

bbb：エラー番号（writeシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルへの書き込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラー要因を取り除いたあと，そのファイル名を入力してください。

KFCA20810-E

XATMI送信データファイルaa....aaで出力中に異常が発生しました。　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI送信データファイル名

(Ｓ)このファイルへの書き込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)ほかの出力ファイル名を新たに入力してください。

KFCA20811-E

サービスパラダイムの違う環境で関数aa....aaが発行されました。　　（Ｓ）

aa....aa：発行された関数名

(Ｓ)発行順序エラーで関数をエラーリターンします。

(Ｏ)プログラムを修正したあと，再度実行してください。

KFCA20812-E

サービスを起動する際の要求処理に誤りがあります。　　（Ｓ）

XATMIパラダイム以外の方法でサービスが起動されました。

(Ｓ)サービスを終了します。

(Ｏ)正しい方法でサービスを呼び出すようにプログラムを修正したあと，再実行してください。

KFCA20813-E

XATMI要求データファイルaa....aaがオープンできません。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI要求データファイル名

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルからの読み込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラー要因を取り除いたあと，そのファイル名を入力してください。

KFCA20814-E

XATMI要求データファイルaa....aaで入力エラーが発生しました。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI要求データファイル名

bbb：エラー番号（readシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルからの読み込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラー要因を取り除いたあと，そのファイル名を入力してください。

KFCA20815-E

XATMI要求データファイルaa....aaにデータがありません。　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI要求データファイル名

(Ｓ)このファイルからの読み込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに正しいデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。

KFCA20816-E

XATMI要求データファイルaa....aaのデータ長の指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI要求データファイル名

(Ｓ)このファイルからの読み込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに正しいデータ長を格納したあと，そのファイル名を入力してください。

KFCA20817-E

XATMI要求データファイルaa....aaのフォーマットに誤りがあります。　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI要求データファイル名

(Ｓ)このファイルからの読み込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに正しいデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。

KFCA20818-E

タイプ名，又はサブタイプ名が定義されていません。　　（Ｓ）

XATMI要求データファイル中にタイプ名，またはサブタイプ名が指定されていません。

(Ｓ)このファイルからの読み込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに正しいデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。

KFCA20819-E

タイプ名が一致しません。　　（Ｓ）

サービスが受け取る予定だったバッファタイプ名とサービス呼び出し時に渡したバッファタイプ名が一致しません。

(Ｓ)サービスを終了します。

(Ｏ)サービスのバッファタイプ名，または呼び出し時のバッファタイプ名を修正したあと，再度実行してください。

KFCA20820-E

サブタイプ名が一致しません。　　（Ｓ）

サービスが受け取る予定だったバッファサブタイプ名とサービス呼び出し時に渡したバッファサブタイプ名が一致しません。

(Ｓ)サービスを終了します。

(Ｏ)サービスのバッファサブタイプ名，または呼び出し時のバッファサブタイプ名を修正したあと，再度実行してください。

KFCA20821-E

サービス関数でtpreturn関数が発行されていません。　　（Ｓ）

tpreturn関数を発行しないでサービスが終了しました。

(Ｓ)サービスを終了します。

(Ｏ)プログラムを終了したあと，再度実行してください。

KFCA20822-E

XATMI応答データファイルaa....aaがオープンできません。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI応答データファイル名

bbb：エラー番号（openシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルからの読み込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラー要因を取り除いたあと，そのファイル名を入力してください。

KFCA20823-E

XATMI応答データファイルaa....aaで入力エラーが発生しました。エラー番号＝bbb　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI応答データファイル名

bbb：エラー番号（readシステムコールのerrno）

(Ｓ)このファイルからの読み込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)エラー番号に従ってエラー要因を取り除いたあと，そのファイル名を入力してください。

KFCA20824-E

XATMI応答データファイルaa....aaにデータがありません。　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI応答データファイル名

(Ｓ)このファイルからの読み込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルにデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。

KFCA20825-E

XATMI応答データファイルaa....aaのデータ長の指定に誤りがあります。　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI応答データファイル名

(Ｓ)このファイルからの読み込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに正しいデータ長を格納したあと，そのファイル名を入力してください。

KFCA20826-E

XATMI応答データファイルaa....aaのフォーマットに誤りがあります。　　（Ｓ）

aa....aa：XATMI応答データファイル名

(Ｓ)このファイルからの読み込みを中止し，ファイル名の入力待ちとなります。

(Ｏ)ファイルに正しいデータを格納したあと，そのファイル名を入力してください。

KFCA20827-E

サービス名で指定した関数が検出できません。サービス名＝aa....aa 関数名＝bb....bb　　（Ｓ）

aa....aa：サービス名

bb....bb：関数名

(Ｓ)該当するサービス名を無視して処理を続行します。

(Ｏ)ユーザサービス定義に指定したエントリ名とサービス関数作成時のスタブの指定に誤りがないか確認後，再度実行してください。

KFCA20900-E

Memory shortage.　　（Ｅ）

オフラインテスタがメッセージを編集するための領域が確保できません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)メモリが不足しています。不要なプロセスがないか確認し，再度実行してください。

KFCA20901-E

File not found. File＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aaで示すファイルが/usr/lib上にありません。

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA20902-E

Permission denied. File＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aaで示すファイルのアクセス権限がありません。

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)/usr/lib下にあるaa....aaで示すファイルのアクセス権限をchmodコマンドで変更してください。

KFCA20903-E

File I/O error. File＝aa....aa error＝bbb code＝ccc　　（Ｅ）

aa....aaで示すファイルから入出力時エラーが発生しました。

aa....aa：ファイル名

bbb：エラー番号（open，read，lseek，またはwriteシステムコールのerrno）

ccc：エラーが発生したオフラインテスタモジュールのコード

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)システムコールエラー番号に従ってエラー要因を取り除いたあと，再度オフラインテスタを実行してください。

KFCA20904-E

File is not message object. File＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aaで示すファイルはオフラインテスタのファイルではありません。

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)/usr/lib下にあるaa....aaで示すファイルがオフラインテスタによって組み込まれたファイルか確認してください。

KFCA20905-E

File version differ.File＝aa....aa ver＝bbb-ccc　　（Ｅ）

aa....aaで示すファイルのバージョンとオフラインテスタのバージョンが一致していません。

aa....aa：ファイル名

bbb-ccc：ファイルのバージョン番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA20906-E

Message(aaa)not found.　　（Ｅ）

aaaで示すメッセージ出力処理ができません。

aaa：処理できなかったメッセージ番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタが正しく組み込まれているか確認してください。表示されたメッセージ番号が20000〜20999の範囲外である場合，または正しく組み込まれている場合は，エラーの内容を保守員に連絡してください。

KFCA20907-E

Message(aaa)is too long.　　（Ｅ）

aaaで示すメッセージ出力処理ができません。

aaa：処理できなかったメッセージ番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタが正しく組み込まれているか確認してください。表示されたメッセージ番号が20000〜20999の範囲外である場合，または正しく組み込まれている場合は，エラーの内容を保守員に連絡してください。

KFCA20908-E

Trace(aaa)not found.　　（Ｅ）

aaaで示すトレース出力処理ができません。

aaa：処理できなかったトレース番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタが正しく組み込まれているか確認してください。正しく組み込まれている場合は，エラーの内容を保守員に連絡してください。

KFCA20909-E

Trace(aaa)is too long.　　（Ｅ）

aaaで示すトレース出力処理ができません。

aaa：処理できなかったトレース番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタが正しく組み込まれているか確認してください。正しく組み込まれている場合は，エラーの内容を保守員に連絡してください。

KFCA20910-E

Invalid argument was used.　　（Ｅ）

オフラインテスタ処理中に自己矛盾を検知しました。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタが正しく組み込まれているか確認してください。正しく組み込まれている場合は，エラーの内容を保守員に連絡してください。

KFCA20911-E

Message(aaa)cannot edit.　　（Ｅ）

aaaで示すメッセージ出力処理ができません。

aaa：処理できなかったメッセージ番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタが正しく組み込まれているか確認してください。正しく組み込まれている場合は，エラーの内容を保守員に連絡してください。

KFCA20912-E

Trace(aaa)cannot edit.　　（Ｅ）

aaaで示すトレース出力処理ができません。

aaa：処理できなかったトレース番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)オフラインテスタが正しく組み込まれているか確認してください。正しく組み込まれている場合は，エラーの内容を保守員に連絡してください。

KFCA21000-E

メモリ不足で処理を続行できません。　　（Ｌ＋Ｅ）

共用メモリ，またはプロセス固有領域のメモリ不足のため，処理を続行できません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以前に出力されているメッセージを基に原因を調査し，対策してください。

KFCA21001-E

メモリ不足で処理を続行できません。要求メモリ量＝aa....aaバイト　　（Ｌ＋Ｅ）

プロセス固有領域のメモリ不足のため，処理を続行できません。

aa....aa：確保できなかったメモリの容量（10けた以内の10進形式）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プロセスで確保できる最大メモリサイズを大きくしてください。

KFCA21002-E

ネットワーク障害が発生しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

RPC内でネットワーク障害が発生したため，処理を続行できません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ネットワークの障害を取り除いて，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA21003-E

通信障害が発生しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ネットワークの障害を取り除いて，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA21004-E

タイムアウト障害が発生しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ネットワークの障害が発生していないか調査してください。

KFCA21005-E

テスタサービスで異常を検出したため，処理を実行できません。モジュールID＝aa....aa 保守情報＝bb....bb リターン値＝cc....cc　　（Ｌ＋Ｅ）

テスタサービス，テスタライブラリ，テスタコマンドのどれかが異常を検出しました。

aa....aa：異常を検出したモジュールのID（8けた以内の16進形式）

bb....bb：検出した異常の保守情報（7けた）

cc....cc：異常の要因と思われるリターン値（符号を含む6けた以内の10進形式）

(Ｓ)異常を検出したプロセスがKFCA00105-Eメッセージを表示して異常終了します。

(Ｏ)メッセージに出力されているモジュールID，保守情報，リターン値を保守員に連絡してください。

〔対策〕メッセージに出力されているモジュールID，保守情報，リターン値を保守員に連絡してください。

KFCA21006-E

テストユーザIDが設定されていません。　　（Ｌ＋Ｅ）

テストユーザIDが設定されていないので，オンラインテスタの処理が続行できません。

(Ｓ)コマンドの場合は処理を中断します。サーバ起動中の場合は，該当するサーバの起動を中止します。

(Ｏ)テストユーザIDを正しく設定して，再度実行してください。

KFCA21007-E

テストユーザIDが不正です。　　（Ｌ＋Ｅ）

テストユーザIDが不正なので，オンラインテスタの処理が続行できません。

(Ｓ)コマンドの場合は処理を中断します。サーバ起動中の場合は，該当するサーバの起動を中止します。

(Ｏ)テストユーザIDを正しく設定して，再度実行してください。

KFCA21008-E

サービスとクライアント間のバージョンが違います。　　（Ｌ＋Ｅ）

次に示すようなバージョンの不一致があるので，処理を続行できません。

テスタコマンドとテスタサービスのバージョン不一致

テスタコマンドとネームサービスのバージョン不一致

テスタライブラリとテスタサービスのバージョン不一致

テスタサービスとネームサービスのバージョン不一致

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕同一バージョンで再インストールしてください。

KFCA21009-E

ディレクトリの生成ができません。ディレクトリ名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：$DCDIRを除いたディレクトリ名（15文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージの理由コードを基に対策し，再度処理を実行してください。

KFCA21020-I

テスタサービスを開始しました。

KFCA21021-I

テスタサービスを終了しました。

KFCA21022-I

テスタサービスを準備中です。

KFCA21023-I

テスタサービスを終了中です。

KFCA21024-I

テスタサービスを回復中です。

KFCA21025-I

テスタサービスを開始できません。

(Ｓ)テスタサービスの開始処理を中止します。

(Ｏ)中止となった主な要因がこのメッセージの前に出力されているので，それを参照して原因を調査してください。

原因を調査したあと，必要であればOpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕主な原因に対して，処置してください。

KFCA21027-I

テスタサービスを回復できません。

(Ｓ)テスタサービスの回復処理を中止します。

(Ｏ)中止となった主な要因がこのメッセージの前に出力されているので，それを参照して原因を調査してください。

原因を調査したあと，必要であればOpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA21030-I

定義解析中にエラーが発生したため，テスタサービスを開始できません。

サービス定義ファイルの内容に誤りがあります。

(Ｓ)テスタサービスを終了します。

(Ｏ)サービス定義の内容を確認してください。

誤りがあればOpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービス定義の修正後，テスタサービスが必要であれば，OpenTP1を再度起動してください。

KFCA21031-I

定義解析中にエラーが発生したため，該当システム定義は無効とします。定義ファイル名：aa....aa bb....bb行目

サービス定義ファイルがない，またはサービス定義にエラーが発生した場合で，省略値で処理を続行できる場合，省略値を採用してテスタサービスを開始します。省略値がない場合は，該当するシステム定義は無効として，テスタサービスを開始します。

エラーの主な要因については，この前に出力されるメッセージを参照してください。

aa....aa：ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した行（5けた以内）

(Ｓ)エラーが発生したサービス定義の省略値を仮定して，処理を続行します。

KFCA21034-E

排他のための初期設定に失敗しました。理由コード＝aa....aa

テスタデーモンプロセスのスレッド間で排他するための初期設定に失敗しました。

aa....aa：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)テスタデーモンプロセスを異常終了し，コアファイルを出力します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラーメッセージの理由コードからエラー要因を調べて対策してください。テスタを使ったテストをしたい場合は，いったんOpenTP1を停止させたあと，再度起動してください。

KFCA21035-E

排他に失敗しました。スレッドID＝aa....aa 理由コード＝bb....bb

テスタデーモンプロセスでスレッド間の排他に失敗しました。

aa....aa：スレッドID（10けた以内の10進形式）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)テスタデーモンプロセスを異常終了し，コアファイルを出力します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラーメッセージの理由コードからエラー要因を調べて対策してください。テスタを使ったテストをしたい場合は，いったんOpenTP1を停止させたあと，再度起動してください。

KFCA21036-E

排他の解除に失敗しました。スレッドID＝aa....aa 理由コード＝bb....bb

テスタデーモンプロセスでスレッド間の排他に失敗しました。

aa....aa：スレッドID（10けた以内の10進形式）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)テスタデーモンプロセスを異常終了し，コアファイルを出力します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕エラーメッセージの理由コードからエラー要因を調べて対策してください。テスタを使ったテストをしたい場合は，いったんOpenTP1を停止させたあと，再度起動してください。

KFCA21038-E

テスト対象として動作していないUAPからシミュレート指定のサーバUAPにサービス要求することはできません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)サービス要求元UAPのテストモードを修正して，再度起動してください。または，要求先のサーバUAPをテスト対象外として起動したあと，再度サービス要求を出してください。

KFCA21039-E

RPC応答データファイルのオープンができません。ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザID，およびユーザサーバ名を含むサービス応答データファイル名（28文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策後，再度実行してください。

KFCA21040-E

RPC応答データファイルの読み込みができません。ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザID，およびユーザサーバ名を含むサービス応答データファイル名（28文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策後，再度実行してください。

KFCA21042-E

RPC応答データファイルのデータが不正です。ファイル名：aa....aa

aa....aa：テストユーザID，およびユーザサーバ名を含むサービス応答データファイル名（28文字以内）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)データを修正し，再度実行してください。

KFCA21043-E

ステータスサービスでエラーが発生したため，処理を中止します。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ログファイルに出力されたメッセージを基に原因を調査し，対策してください。

KFCA21044-E

テスタサービス処理中にステータスサービスでエラーが発生したため，処理を中止します。要因：aa....aa

aa....aa：要因コード（15文字以内の英数字）

IO：ステータスファイル入出力エラー

COMMUNICATION：プロセス間通信エラー

MEMORY：メモリ不足

SWAPPING：ステータスファイルのスワップ処理エラー

BUFFER：ステータスファイルの容量不足エラー

CAPACITY：テスタ用ステータスファイルの容量不足エラー

VERSION：ステータスバージョン不一致

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以前に出力されているメッセージを基に原因を調査し，対策してください。

KFCA21045-E

サーバ処理中にステータスサービスでエラーが発生したため，処理を中止します。サーバ名：aa....aa 要因：bb....bb

指定したユーザサーバの開始処理中に，ステータスサービスでエラーが発生したため処理を中断します。

aa....aa：ユーザサーバ名（8文字以内）

bb....bb：要因コード（15文字以内の英数字）

IO：ステータスファイルの入出力エラー

COMMUNICATION：プロセス間通信エラー

MEMORY：メモリ不足

SWAPPING：ステータスファイルのスワップ処理エラー

BUFFER：ステータスファイルの容量不足エラー

CAPACITY：テスタ用ステータスファイルの容量不足エラー

VERSION：ステータスバージョン不一致

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以前に出力されているメッセージを基に原因を調査し，対策してください。

KFCA21046-W

テストユーザIDを_utoに仮定して，サーバの回復処理を行います。サーバ名：aa....aa

指定したユーザサーバの回復情報が取得できないため，テストユーザIDを_utoに仮定して処理を続行します。

aa....aa：ユーザサーバ名（8文字以内）

(Ｓ)ユーザサーバの回復処理を続行します。

(Ｏ)ユーザサーバの回復処理終了後，テストユーザIDを変更する必要があればユーザサーバをいったん終了して，再度起動してください。

KFCA21049-E

サーバタイプが異なるため，サービスを実行できません。

サービスグループ名：aa....aa サービス名：bb....bb

シミュレート対象のサーバUAPがOpenTP1のパラダイムに従ってサービス関数を呼び出すサーバであるのに，XATMIの関数でサービス要求をしました。または，シミュレート対象のサーバUAPがXATMIのパラダイムに従ってサービス関数を呼び出すサーバであるのに，OpenTP1のRPC関数でサービス要求をしました。

aa....aa：実行しようとしたサービスを含むサービスグループ名（31文字以内）

bb....bb：実行しようとしたサービス名（31文字以内）

(Ｓ)サービス要求がエラーリターンします。

(Ｏ)シミュレート対象のサーバUAPに対応するユーザサービス定義のサーバタイプを訂正して，再度そのUAPを起動し直したあと，再度サービス要求してください。

KFCA21050-E

XATMI応答データファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：オープンに失敗したXATMI応答データファイル名（28文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)シミュレート対象のSPPへのサービス要求をエラーリターンします。

(Ｏ)理由コードを基に原因を調査し対策したあと，再度実行してください。

KFCA21051-E

XATMI応答データファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：読み込みに失敗したXATMI応答データファイル名（28文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)シミュレート対象のSPPへのサービス要求またはシミュレート対象のSPPからのデータ受信要求をエラーリターンします。

(Ｏ)理由コードを基に原因を調査し対策したあと，再度実行してください。

KFCA21052-E

XATMI応答データファイルのデータが不正です。

ファイル名：aa....aa

aa....aa：データが不正なXATMI応答データファイル名（28文字以内）

(Ｓ)シミュレート対象のSPPへのサービス要求またはシミュレート対象のSPPからのデータ受信要求をエラーリターンします。

(Ｏ)ファイルの内容を確認し，正しい内容に変更したあと，再度実行してください。

KFCA21053-E

XATMI受信データファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：オープンに失敗したXATMI受信データファイル名（28文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)シミュレート対象のSPPからのデータ受信要求をエラーリターンします。

(Ｏ)理由コードを基に原因を調査し対策したあと，再度実行してください。

KFCA21054-E

XATMI受信データファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：読み込みに失敗したXATMI受信データファイル名（28文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)シミュレート対象のSPPからのデータ受信要求をエラーリターンします。

(Ｏ)理由コードを基に原因を調査し対策したあと，再度実行してください。

KFCA21055-E

XATMI受信データファイルのデータが不正です。

ファイル名：aa....aa

aa....aa：データが不正なXATMI受信データファイル名（28文字以内）

(Ｓ)シミュレート対象のSPPからのデータ受信要求をエラーリターンします。

(Ｏ)ファイルの内容を確認し，正しい内容に変更したあと，再度実行してください。

KFCA21056-E

XATMI送信データファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：オープンに失敗したXATMI送信データファイル名（28文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)シミュレート対象のSPPへのデータ送信要求をエラーリターンします。

(Ｏ)理由コードを基に原因を調査し対策したあと，再度実行してください。

KFCA21057-E

XATMI送信データファイルの書き込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：書き込みに失敗したXATMI送信データファイル名（28文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)シミュレート対象のSPPへのデータ送信要求をエラーリターンします。

(Ｏ)理由コードを基に原因を調査し対策したあと，再度実行してください。

KFCA21100-E

テストモードの指定に誤りがあります。

サーバ名：aa....aa

テストモードで実行していないため，MCFシミュレート関数が実行できません。

aa....aa：サーバ名（31文字以内）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)テストモードの指定内容を変更し，必要であれば該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21103-E

MCF送信メッセージファイルの書き込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含むMCF送信メッセージファイル名（19文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)理由コードを基に対策後，必要であれば該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21104-E

MCF送信メッセージファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含むMCF送信メッセージファイル名（19文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)理由コードを基に対策後，必要であれば該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21105-E

MCF送信メッセージファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含むMCF送信メッセージファイル名（19文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)理由コードを基に対策後，必要であれば該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21106-E

MCF送信メッセージファイルのデータが不正です。

ファイル名：aa....aa

MCF送信メッセージファイルの各セグメント長と実データの長さに不正があります。

aa....aa：テストユーザIDを含むMCF送信メッセージファイル名（19文字以内）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)MCF送信メッセージファイルの内容を見直し，必要であれば再度該当するサーバを起動してください。

KFCA21107-E

MCF送信メッセージファイルの排他に失敗しました。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含むMCF送信メッセージファイル名（19文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コードを基に対策してください。

KFCA21109-E

MCF送信メッセージファイルが最大格納サイズを超えています。

ファイル名：aa....aa 最大格納サイズ＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含むMCF送信メッセージファイル名（19文字以内）

bb....bb：ファイルの最大格納サイズ（10けた以内の10進数）

(Ｓ)メッセージの取得をやめ，該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)ファイル格納最大サイズを変更し，該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21110-E

MCF送信メッセージファイルの排他解除に失敗しました。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含むMCF送信メッセージファイル名（19文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)理由コードを基に対策してください。

KFCA21111-E

MCF送信メッセージファイルのクローズができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含むMCF送信メッセージファイル名（19文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)理由コードを基に対策し，必要であれば該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21112-E

MCF受信メッセージファイルのデータがありません。

ファイル名：aa....aa

aa....aa：テストユーザIDを含むMCF受信メッセージファイル名（19文字以内）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)MCF受信メッセージファイルの内容を見直し，必要であれば該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21114-E

MCF受信メッセージファイルの論理端末名称に不正があります。ファイル名：aa....aa

aa....aa：テストユーザIDを含むMCF受信メッセージファイル名（19文字以内）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)MCF受信メッセージファイルの内容を見直し，必要であれば該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21115-E

MCF受信メッセージファイルのマップ名称に不正があります。ファイル名：aa....aa

aa....aa：テストユーザIDを含むMCF受信メッセージファイル名（19文字以内）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)MCF受信メッセージファイルの内容を見直し，必要であれば該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21116-E

MCF受信メッセージファイルの電文種別に不正があります。

ファイル名：aa....aa

aa....aa：テストユーザIDを含むMCF受信メッセージファイル名（19文字以内）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)MCF受信メッセージファイルの内容を見直し，必要であれば該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21117-E

一時記憶データファイルのヘッダが不正です。

ファイル名：aa....aa

aa....aa：テストユーザIDを含む一時記憶データファイル名（19文字以内）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕一時記憶データファイルと同じ名称のファイルを作成していないかを確認してください。

KFCA21118-E

一時記憶データファイルの削除ができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含む一時記憶データファイル名（19文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)理由コードを基に対策後，必要であれば該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21119-E

一時記憶データファイルの書き込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含む一時記憶データファイル名（19文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを基に対策後，必要であれば該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21120-E

一時記憶データファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含む一時記憶データファイル名（19文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを基に対策後，必要であれば該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21121-E

一時記憶データファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含む一時記憶データファイル名（19文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを基に対策後，必要であれば該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21122-E

MCF受信メッセージファイルの書き込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含むMCF受信メッセージファイル名（19文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)理由コードを基に対策後，必要であれば該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21123-E

MCF受信メッセージファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含むMCF受信メッセージファイル名（19文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)理由コードを基に対策後，必要であれば該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21124-E

MCF受信メッセージファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含むMCF受信メッセージファイル名（19文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)理由コードを基に対策後，必要であれば該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21125-E

MCF受信メッセージファイルのデータフォーマットが不正です。

ファイル名：aa....aa

MCF受信メッセージファイルの各セグメント長と実データ長に不正があります。

aa....aa：テストユーザIDを含むMCF受信メッセージファイル名（19文字以内）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)MCF受信メッセージファイルのデータを見直して，必要であれば該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21126-E

MCF受信メッセージファイルのクローズができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含むMCF受信メッセージファイル名（19文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)理由コードを基に対策後，必要であれば該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21128-E

トランザクションの準備処理でエラーが発生したためサービスを実行できません。

サービス名：aa....aa 保守情報＝bb....bb

シミュレートMHPのサービス関数を実行する際，トランザクション準備処理でエラーが発生したため，該当するサービスを実行できません。

aa....aa：サービス名（31文字以内）

bb....bb：保守情報

(Ｓ)サービスの実行を中断し，サービス要求コマンドを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA21129-E

トランザクションの開始処理でエラーが発生したためサービスを実行できません。

サービス名：aa....aa 保守情報＝bb....bb

シミュレートMHPのサービス関数を実行する際，トランザクション開始処理でエラーが発生したため，該当するサービスを実行できません。

aa....aa：サービス名（31文字以内）

bb....bb：保守情報

(Ｓ)サービスの実行を中断し，サービス要求コマンドを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA21130-E

トランザクションのコミット処理でエラーが発生したためユーザプロセスを異常終了させます。

保守情報1：aa....aa 保守情報2＝bb....bb

シミュレートMHPのサービス関数を実行する際，トランザクションコミット処理でエラーが発生したため，該当するユーザプロセスを異常終了します。

aa....aa：保守情報1

bb....bb：保守情報2

(Ｓ)該当するユーザプロセスを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA21131-E

オンラインテスタの提供するMCFシミュレート関数を使用することができません。サーバ名：aa....aa

該当するユーザサーバは，シミュレートMHP指定のサーバではないので，オンラインテスタが提供するMCFシミュレート関数を使用できません。

aa....aa：ユーザサーバ名（8文字以内）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)該当するユーザサーバのテストモード指定をシミュレートMHPの指定に設定して，該当するサーバを再度起動してください。

KFCA21132-E

トランザクションを発生させることができないサーバのためサービスが実行できません。

サーバ名：aa....aa サービス名：bb....bb

該当するユーザサーバのユーザサービス定義にトランザクションを発生しないサーバの指定があります。そのため，サービスをトランザクションMHPのサービスとして実行できません。

aa....aa：ユーザサーバ名（8文字以内）

bb....bb：サービス名（31文字以内）

(Ｓ)シミュレートMHPサービス要求コマンドを終了します。

(Ｏ)該当するユーザサーバのトランザクション発生についての指定を確認してください。または，シミュレートMHPサービス要求コマンドの-nオプションの有無を確認してください。その後，再度コマンドを実行してください。

KFCA21133-E

シミュレートMHPのサービスが不当に要求されました。

サービスグループ名：aa....aa サービス名：bb....bb

シミュレートMHPのサービスに対して，utomhpsvcコマンド以外から，不当にサービス要求が出されています。

aa....aa：サービスグループ名（31文字以内）

bb....bb：サービス名（31文字以内）

(Ｓ)サービスの実行を省略します。dc_rpc_call関数は，正常に終了します。

(Ｏ)要求したサービス名，およびサービスグループ名に誤りがないか確認してください。または，ユーザサービス定義のテストモード指定に誤りがないか確認してください。

KFCA21134-E

トランザクションの制御でエラーが発生しました。

保守情報＝aa....aa

mcfシミュレート関数実行時のトランザクションの制御でエラーが発生したため，該当するユーザプロセスを中断します。

aa....aa：保守情報

(Ｓ)コアファイルを取得して，該当するユーザプロセスを中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA21200-E

テスタサービスが起動されていません。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)コマンド実行の場合はコマンドを中止します。テスタサービスが組み込まれていない場合はdc_rpc_open関数でエラーリターンします。

(Ｏ)テスタサーバの組み込み状況（システム構成定義のuto_conf指定），および起動状況を確認し，再度コマンドを実行してください。または起動しようとしたUAPをテスト対象外としたい場合は，ユーザサービス定義のtest_mode指定を変更して再度起動してください。

KFCA21201-E

テスタサービスが処理終了中です。　　（Ｌ＋Ｅ）

テスタサービスが処理終了中なので，サービス側に受信メッセージを送信できません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)テスタサーバの起動状況を確認し，再度処理を実行してください。

KFCA21202-E

ネームサービスが起動されていません。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)ネームサーバの起動状況を確認し，再度処理を実行してください。

KFCA21203-E

サーバのテスト情報の取得に失敗しました。

サーバ名：aa....aa　　（Ｅ）

オンラインテスタが管理するユーザサーバのテスト情報の取得に失敗したため，該当するユーザサーバを起動できません。

aa....aa：サーバ名（8文字以内）

(Ｓ)該当するユーザサーバの起動を中止します。

(Ｏ)登録に失敗した要因を示すメッセージがログファイルに出力されているので，それを参照して原因を調査してください。その後，必要であればOpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA21220-I

テスタトレース情報は取得しません。

テスタトレースファイル最大値を設定していますが，UAPトレースを取得しない指定になっているので，テスタトレースを取得しません。

(Ｓ)テスタトレースを取得しないで，処理を続行します。

(Ｏ)テスタトレースを取得する必要がない場合は，そのまま処理を続行してください。取得する必要がある場合は，ユーザサービス定義のuap_trace_maxに0以外を指定し，再度起動してください。

KFCA21223-W

トレースファイルが最大格納サイズを超えました。

ファイル名：aa....aa 最大格納サイズ＝bb....bb

トレースファイル書き込みサイズが，最大格納サイズを超えています。

aa....aa：テストユーザIDを含むトレースファイル名（11文字以内）

bb....bb：トレースファイルの最大格納サイズ（11けた以内の10進形式）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)トレースファイルを移動（ディレクトリ，またはファイル名を変更）してください。トレースファイルが不要な場合は，ファイルを削除してください。

KFCA21224-W

トレースファイルが二つとも最大格納サイズを超えたので，トレースファイルへの書き込みができません。

二つのトレースファイルの書き込みサイズが最大サイズを超えるため，テスタトレース情報が取得できません。

(Ｓ)どちらか，または両方のトレースファイルが空きになるまで，テスタトレース情報ファイルへ出力しません。

(Ｏ)トレースファイルが必要な場合は，トレースファイルを移動（ディレクトリ，またはファイル名を変更）してください。トレースファイルへの出力が不要な場合は，そのまま処理を続行してください。

KFCA21225-E

トレースファイルの生成ができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

トレースファイルの生成が失敗したので，トレースファイルには出力しません。

aa....aa：テストユーザIDを含むトレースファイル名（11文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)テスタトレースをトレースファイルに出力しないで，処理を続行します。

(Ｏ)テスタトレースファイルに出力する必要のない場合は，そのまま処理を続行してください。トレースファイルに出力する必要がある場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを基に対策し，再度処理を実行してください。

KFCA21226-E

トレースファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

トレースファイルのオープンに失敗したので，トレースファイルには出力しません。

aa....aa：テストユーザIDを含むトレースファイル名（11文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)テスタトレースをトレースファイルに出力しないで，処理を続行します。

(Ｏ)テスタトレースファイルに出力する必要のない場合は，そのまま処理を続行してください。トレースファイルに出力する必要がある場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを基に対策し，再度処理を実行してください。

KFCA21227-E

トレースファイルのクローズができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含むトレースファイル名（11文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕必要があれば，理由コードを基に対策してください。

KFCA21228-E

トレースファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

トレースファイルの読み込みに失敗したので，トレースファイルには出力しません。

aa....aa：テストユーザIDを含むトレースファイル名（11文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)テスタトレースをトレースファイルに出力しないで，処理を続行します。

(Ｏ)テスタトレースファイルに出力する必要のない場合は，そのまま処理を続行してください。トレースファイルに出力する必要がある場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを基に対策し，再度処理を実行してください。

KFCA21229-E

トレースファイルの書き込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含むトレースファイル名（11文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)テスタトレース情報が必要な場合は，該当するプロセスを異常終了して，UAPトレースを参照してください。

テスタトレースをトレースファイルに出力する必要のない場合は，そのまま処理を続行してください。トレースファイルに出力する必要がある場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを基に対策し，再度処理を実行してください。

KFCA21231-E

トレースファイルのヘッダが不正です。ファイル名：aa....aa

テスタトレースを書き込もうとしたファイルは，トレースファイルではありません。

aa....aa：テストユーザIDを含むトレースファイル名（11文字以内）

(Ｓ)テスタトレースを出力しないで，処理を続行します。

(Ｏ)テスタトレースファイルに出力する必要のない場合は，そのまま処理を続行してください。トレースファイルに出力する必要がある場合は，エラーとなったファイル名を削除してください。

KFCA21233-E

トレース制御ファイルの生成ができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

トレース制御ファイルの生成に失敗したので，トレースファイルへ出力しません。

aa....aa：テストユーザIDを含むトレースファイル名（11文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)テスタトレースをトレースファイルに出力しないで，処理を続行します。

(Ｏ)テスタトレースをトレースファイルに出力する必要のない場合は，そのまま処理を続行してください。トレースファイルに出力する必要がある場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを基に対策し，再度処理を実行してください。

KFCA21234-E

トレース制御ファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

トレース制御ファイルのオープンに失敗したので，トレースファイルへ出力しません。

aa....aa：テストユーザIDを含むトレースファイル名（11文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)テスタトレースをトレースファイルに出力しないで，処理を続行します。

(Ｏ)テスタトレースをトレースファイルに出力する必要のない場合は，そのまま処理を続行してください。トレースファイルに出力する必要がある場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを基に対策し，再度処理を実行してください。

KFCA21235-E

トレース制御ファイルのクローズができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

トレース制御ファイルのクローズに失敗したので，トレースファイルへ出力しません。

aa....aa：テストユーザIDを含むトレースファイル名（11文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕必要があれば，理由コードを基に対策してください。

KFCA21236-E

トレース制御ファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

トレース制御ファイルの読み込みに失敗したので，トレースファイルへ出力しません。

aa....aa：テストユーザIDを含むトレースファイル名（11文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)テスタトレースをトレースファイルに出力しないで，処理を続行します。

(Ｏ)テスタトレースをトレースファイルに出力する必要のない場合は，そのまま処理を続行してください。トレースファイルに出力する必要がある場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを基に対策し，再度処理を実行してください。

KFCA21237-E

トレース制御ファイルの書き込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含むトレースファイル名（11文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)テスタトレース情報が必要な場合は，該当するプロセスを異常終了し，UAPトレースを参照してください。

〔対策〕理由コードを基に対策し，再度処理を実行してください。

KFCA21238-E

トレース制御ファイルのヘッダが不正です。

ファイル名：aa....aa

aa....aa：テストユーザIDを含むトレースファイル名（11文字以内）

(Ｓ)テスタトレースを出力しないで，処理を続行します。

(Ｏ)テスタトレースをトレースファイルに出力する必要のない場合は，そのまま処理を続行してください。トレースファイルに出力する必要がある場合は，エラーとなったファイル名を削除してください。

KFCA21239-E

トレース制御ファイルの排他に失敗しました。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

トレース制御ファイルの排他に失敗したので，トレースファイルへ出力しません。

aa....aa：テストユーザIDを含むトレースファイル名（11文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)テスタトレースを出力しないで，処理を続行します。

(Ｏ)テスタトレースをトレースファイルに出力する必要のない場合は，そのまま処理を続行してください。トレースファイルに出力する必要がある場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを基に対策し，再度処理を実行してください。

KFCA21240-E

トレース制御ファイルの排他解除に失敗しました。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含むトレースファイル名（11文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕必要があれば，理由コードを基に対策してください。

KFCA21241-E

コアファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

コアファイルのオープンに失敗したので，トレースファイルへ出力しません。

aa....aa：コアファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コアファイル中のテスタトレースをトレースファイルへ出力しません。

(Ｏ)テスタトレース情報が必要な場合は，コアファイル中のUAPトレースを参照してください。

KFCA21242-E

コアファイルのクローズができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：コアファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA21243-E

コアファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

コアファイルの読み込みに失敗したので，トレースファイルへ出力しません。

aa....aa：コアファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)テスタトレースをトレースファイルへ出力しないで，処理を続行します。

(Ｏ)テスタトレース情報が必要な場合は，コアファイル中のUAPトレースを参照してください。

KFCA21244-E

トレースファイル終了処理が実行できません。

トレースファイル終了処理をするコマンドを実行するexecシステムコールが失敗しました。

(Ｓ)トレースファイル終了処理（コアファイル中のトレースデータをトレースファイルに取得）をしないで，処理を続行します。

(Ｏ)コアファイル中のテスタトレース情報が必要な場合，uatdumpコマンドを実行してUAPトレースを参照してください。必要であれば再度実行してください。

KFCA21245-E

トレースファイル終了処理用プロセスの生成ができません。

トレースファイル終了処理をするプロセスを生成するforkシステムコールが失敗しました。

(Ｓ)トレースファイル終了処理（コアファイル中のトレースデータをトレースファイルに取得）をしないで，処理を続行します。

(Ｏ)コアファイル中のテスタトレース情報が必要な場合，uatdumpコマンドを実行してUAPトレースを参照してください。必要であれば再度実行してください。

KFCA21260-E

運用コマンド結果データファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含む運用コマンド結果データファイル名（36文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)メッセージの理由コードを基に対策し，必要であれば該当サーバを再度起動してください。

KFCA21261-E

運用コマンド結果データファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb

aa....aa：テストユーザIDを含む運用コマンド結果データファイル名（36文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)メッセージの理由コードを基に対策し，必要であれば該当サーバを再度起動してください。

KFCA21262-E

運用コマンド結果データファイルのデータフォーマットが不正です。

ファイル名：aa....aa

運用コマンド結果データファイルの各データ長と実データの長さに不正があります。またはデータが破壊されています。

aa....aa：テストユーザIDを含む運用コマンド結果データファイル名（36文字以内）

(Ｓ)該当するAPI関数をエラーリターンします。

(Ｏ)運用コマンド結果データファイルの各データ長と実データの長さを見直し，必要であれば該当サーバを再度起動してください。

KFCA21300-E

コマンドの引数が不正です。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)このメッセージのあとに出力されるメッセージを参照して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21301-E

サービスグループ名が31文字を超えています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)サービスグループ名を31文字以内に設定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21302-E

サービス名が31文字を超えています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)サービス名を31文字以内に設定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21303-E

論理端末名が8文字を超えています。

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)論理端末名を8文字以内に設定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21304-E

指定したサービスグループが起動していません。

サービスグループ名：aa....aa　　（Ｅ）

コマンドで指定したサービスグループが起動していないので，コマンドが実行できません。

aa....aa：サービスグループ名（31文字以内）

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)指定したサービスグループのサーバが起動しているかを確認し，再度コマンドを実行してください。

KFCA21305-E

指定したサービスがサービスグループにありません。

サービス名：aa....aa　　（Ｅ）

コマンドで指定したサービスがサービスグループにありません。

aa....aa：指定したサービス名（31文字以内）

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)サービス名に誤りがないか確認してください。または，指定したサービスがサービスグループにあるかを確認し，再度コマンドを実行してください。

KFCA21306-E

サーバ名が8文字を超えています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)正しいサーバ名を指定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21307-E

サービス要求先のサーバがテストUAPでないため，コマンドを実行できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)サービス要求先のユーザサーバのサービス定義を参照し，テストモードの指定を確認します。必要であればユーザサービス定義を修正し，該当のサーバを再度起動させてコマンドを実行してください。

KFCA21308-E

指定したサービスが起動されていません。

サービス名：aa....aa

aa....aa：指定したサービス名

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)コマンドで指定したサービス名に誤りがないか確認してください。誤りがない場合，指定したサービスを起動したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCA21310-I

使用方法：utols [サーバ名 [サーバ名]....]　　（Ｓ）

utolsコマンドの使用方法を示します。

KFCA21311-I

使用方法：utols [サーバ名 [サーバ名]....]　　（Ｅ）

utolsコマンドの使用方法を示します。

コマンドのオプション，または引数が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21313-E

定義解析中にエラーが発生したため，処理を中止します。　　（Ｅ）

サービス定義ファイルの内容に誤りがあります。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA21320-I

使用方法：

utosppsvc サービスグループ名 サービス名 RPC要求データファイル名 [RPC応答データファイル名]　　（Ｓ）

utosppsvcコマンドの使用方法を示します。

KFCA21321-I

使用方法：

utosppsvc サービスグループ名 サービス名 RPC要求データファイル名 [RPC応答データファイル名]　　（Ｅ）

utosppsvcコマンドの使用方法を示します。

コマンドのオプション，または引数が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21323-E

RPC要求データファイルのオープンができません。

パス名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：RPC要求データファイルパス名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策後，再度実行してください。

KFCA21324-E

RPC要求データファイルの読み込みができません。

パス名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：RPC要求データファイルパス名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策後，再度実行してください。

KFCA21325-E

RPC要求データファイルのデータが不正です。

パス名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：RPC要求データファイルパス名（64文字以内）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)データを修正して，再度実行してください。

KFCA21327-E

RPC応答データファイルのオープンができません。

パス名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：RPC応答データファイルパス名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策後，再度実行してください。

KFCA21328-E

RPC応答データファイルの書き込みができません。

パス名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：RPC応答データファイルパス名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策後，再度実行してください。

KFCA21329-E

RPCサービスでサーバが電文を受信できません。　　（Ｅ）

RPCサービスでサーバに要求が集中したため，電文を受信できません。

aa....aa：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)該当のサーバへサービス要求しているプロセスの数を確認し，適当な時間をおいてから，再度コマンドを実行してください。

KFCA21330-E

サービスの応答データ長が指定した応答領域長よりも長いため，応答データを破棄しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)RPC要求データファイル内の応答領域長にサービスの応答データ長より大きい値を設定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21340-I

使用方法：utomhpsvc [-t MCF受信メッセージヘッダファイル名] [-n]

サービスグループ名 サービス名 MCF受信メッセージファイル名　　（Ｓ）

utomhpsvcコマンドの使用方法を示します。

KFCA21341-I

使用方法：utomhpsvc [-t MCF受信メッセージヘッダファイル名] [-n]

サービスグループ名 サービス名 MCF受信メッセージファイル名　　（Ｅ）

utomhpsvcコマンドの使用方法を示します。

コマンドのオプション，または引数が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21342-E

MCF受信メッセージファイル名が14文字を超えています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)MCF受信メッセージファイル名を14文字以内に設定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21343-E

MCF受信メッセージヘッダファイル名が14文字を超えています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)MCF受信メッセージヘッダファイル名を14文字以内に設定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21344-E

指定したサービスが終了中のためコマンドを実行できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)指定したサービスを起動して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21345-E

指定したサービスが閉塞中のためコマンドを実行できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)指定したサービスの閉塞を解除して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21346-E

サービス実行ノードのOpenTP1が起動していないためコマンドを実行できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)指定したサービスのOpenTP1の状態を確認して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21347-E

RPC処理でエラーが発生したためコマンドを実行できません。

保守情報＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：保守情報

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA21348-E

要求したサービスの実行中にエラーが発生しました。

要因コード＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：要因コード（符号を含む6けた以内の10進形式）

-2703：メモリ不足

-2734：トランザクション処理でエラー発生

-2735：ユーザサービス定義のトランザクション発生指定とコマンドの指定が合わない

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)ログファイルに出力される次のメッセージを基に対策してください。

KFCA21001-E

KFCA21128-E

KFCA21129-E

KFCA21130-E

KFCA21132-E

KFCA21360-E

ユーザサービス定義の指定に誤りがあります。

サーバ名：aa....aa 要因コード＝bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：誤りを検出したユーザサービス定義のサーバ名（8文字以内）

bb....bb：要因コード（10けた以内の10進形式）

1：test_modeとtype指定の組み合わせが不正

2：test_modeとreceive_from，およびtype指定の組み合わせが不正

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)要因コードを基にユーザサービス定義を修正して，再度ユーザサーバを起動してください。

KFCA21362-E

ユーザサーバの数が上限値を超えたためサーバを起動できません。

サーバ名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：サーバ名（8文字以内）

(Ｓ)該当するユーザサーバの起動を中止します。

(Ｏ)ほかのテスト対象として起動したUAPを停止して，再度該当するユーザサーバを起動してください。

KFCA21363-E

サーバの登録に失敗しました。サーバ名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

オンラインテスタが管理するユーザサーバの登録に失敗したため，該当のユーザサーバを起動できません。

aa....aa：サーバ名（8文字以内）

(Ｓ)該当するユーザサーバの起動を中止します。

(Ｏ)登録に失敗した要因を示すメッセージが，ログファイルに出力されているので，それを参照して原因を調査してください。その後，必要であればOpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA21380-E

コマンドの引数が指定されていません。

定義ファイル名：aa....aa bb....bb行目 コマンド名：cc....cc　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した行（5けた以内）

cc....cc：コマンド名（14文字以内）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕utotermコマンドの記述形式を確認したあと，引数を確認してください。その後，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA21381-W

utotermコマンドで指定した論理端末名は登録済みです。

定義ファイル名：aa....aa bb....bb行目

論理端末名：cc....cc　　（Ｌ＋Ｓ）

aa....aa：ファイル名（63文字以内）

bb....bb：エラーが発生した行（5けた以内）

cc....cc：論理端末名（8文字以内）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)指定した論理端末名を確認してください。

KFCA21400-I

使用方法：utotrcmrg -o マージファイル名 トレースファイル名

トレースファイル名 [トレースファイル名 [トレースファイル名]...]　　（Ｓ）

utotrcmrgコマンドの使用方法を示します。

KFCA21401-I

使用方法：utotrcmrg -o マージファイル名 トレースファイル名

トレースファイル名 [トレースファイル名 [トレースファイル名]...]　　（Ｅ）

utotrcmrgコマンドの使用方法を示します。

コマンドのオプション，または引数が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21403-E

トレースファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：トレースファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)次のトレースファイルをオープンします。ただし，オープンできたトレースファイルが一つ以下の場合は，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21404-E

トレースファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：トレースファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21405-E

トレースファイルのクローズができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：トレースファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA21406-E

マージファイルの書き込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：マージファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21407-E

マージファイルの生成ができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：マージファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21408-E

マージファイルのクローズができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：マージファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA21409-E

指定されたファイルがトレースファイルではありません。

ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

指定されたファイルがトレースファイルではないので，コマンドを実行できません。

aa....aa：トレースファイル名（64文字以内）

(Ｓ)該当するファイルを無視して，処理を続行します。

(Ｏ)トレースファイルを指定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21410-W

トレースファイル中にバージョンの異なるデータが存在します。

ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

トレースファイル中に，異なるバージョンのオンラインテスタで取得したトレース情報があります。

aa....aa：トレースファイル名（64文字以内）

(Ｓ)処理を続行します。ただし，トレース情報中の取得日時を基にマージするため，ネスト管理されません。

(Ｏ)ネスト管理をしたい場合，該当するファイルを除き，再度コマンドを実行してください。

KFCA21411-W

トレース情報が不足しているためネスト管理が完全ではありません。　　（Ｅ）

指定されたすべてのトレースファイル中に，ネスト管理に必要となるトレース情報がありません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)指定するファイルに漏れがないか確認し，再度コマンドを実行してください。

KFCA21420-I

使用方法：utotrcout [-s サービスグループ名[,サービス名[,サービス名]...]] [-v サーバ名] [-i] [-n] [-t[編集開始日時] [,編集終了日時]] 編集対象ファイル名　　（Ｓ）

utotrcoutコマンドの使用方法を示します。

KFCA21421-I

使用方法：utotrcout [-s サービスグループ名[,サービス名[,サービス名]...]] [-v サーバ名] [-i] [-n] [-t[編集開始日時] [,編集終了日時]] 編集対象ファイル名　　（Ｅ）

utotrcoutコマンドの使用方法を示します。

コマンドのオプション，または引数が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21422-W

編集対象ファイル中にバージョンの異なるデータが存在します。

ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

編集対象ファイル中に，異なるバージョンのオンラインテスタで取得したトレース情報があります。

aa....aa：編集対象ファイル名（64文字以内）

(Ｓ)処理を続行します。ただし，ネスト管理指定（-nオプション指定）の場合でも，編集対象ファイル中のトレース情報を先頭から出力します。

(Ｏ)トレース情報をネスト管理したい場合，オンラインテスタのバージョンをそろえて，トレースを取得してください。トレース情報の内容に変更があった場合，不正なデータを表示することがあります。

KFCA21423-E

編集対象ファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：編集対象ファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21424-E

編集対象ファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：編集対象ファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21425-E

編集対象ファイルのクローズができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：編集対象ファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

KFCA21426-W

トレース情報が不足しているためネスト管理が完全ではありません。　　（Ｅ）

編集対象ファイル中に，ネスト管理に必要となるトレース情報がありません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)必要となるトレース情報が格納されているトレースファイルとマージし，再度コマンドを実行してください。

KFCA21427-E

指定されたファイルは編集できません。

ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

編集対象ファイルとしてトレースファイル，またはマージファイル以外のファイルが指定されました。そのため，コマンドを実行できません。

aa....aa：編集対象ファイル名（64文字以内）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)編集対象ファイルとしてトレースファイル，またはマージファイルを指定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21428-W

指定されたファイルには編集対象となるデータが存在しません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

KFCA21440-I

使用方法：utomsgout [-{i|r 出力先ファイル名}] [-w] [-{o|l}] [-f 関数名] [-n 番号] [-t 論理端末名称] [-s サービスグループ名[，サービス名[，サービス名]...]] MCF送信メッセージファイル名　　（Ｓ）

utomsgoutコマンドの使用方法を示します。

KFCA21441-I

使用方法：utomsgout [-{i|r 出力先ファイル名}] [-w] [-{o|l}] [-f 関数名] [-n 番号] [-t 論理端末名称] [-s サービスグループ名[，サービス名[，サービス名]...]] MCF送信メッセージファイル名　　（Ｅ）

utomsgoutコマンドの使用方法を示します。

コマンドのオプション，または引数が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21442-E

MCF送信メッセージファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：MCF送信メッセージファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21443-E

MCF送信メッセージファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：MCF送信メッセージファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21444-E

MCF送信メッセージファイルの書き込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：MCF送信メッセージファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21445-E

MCF送信メッセージファイルのデータが不正です。

ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：MCF送信メッセージファイル名（64文字以内）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕指定したファイル名に誤りがないか確認してください。また，オンラインで送信メッセージ取得中にutomsgoutコマンドを実行した場合，タイミングによってこのエラーになることがあります。この場合，送信メッセージを取得するUAPがサービスを実行していないときに再度コマンドを実行してください。

KFCA21446-E

指定したファイルがMCF送信メッセージファイルではありません。ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：MCF送信メッセージファイルとして指定したファイル名（64文字以内）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕指定したファイル名に誤りがないか確認してください。

KFCA21447-E

MCF受信メッセージファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：MCF受信メッセージファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21448-E

MCF受信メッセージファイルの書き込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：MCF受信メッセージファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕指定したファイル名に誤りがないか確認してください。また，ディレクトリやファイルのアクセス権限を確認してください。

KFCA21460-I

使用方法：utofilcre -{e テストデータ定義ファイル名 | o テスタファイル名 -k テスタファイル種別 [-i 入力データファイル名]}　　（Ｓ）

utofilcreコマンドの使用方法を示します。

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA21461-I

使用方法：utofilcre -{e テストデータ定義ファイル名 | o テスタファイル名 -k テスタファイル種別 [-i 入力データファイル名]}　　（Ｅ）

utofilcreコマンドの使用方法を示します。コマンドのオプションや引数が誤って指定された場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21462-E

-kオプションが指定されていません。　　（Ｅ）

utofilcreコマンドに-oオプションは指定されていますが，utofiloutコマンドに-kオプションが指定されていません。

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)-kオプションを指定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21463-E

-kオプションに指定できない値を指定しています。　　（Ｅ）

utofilcreコマンド，またはutofiloutコマンドの-kオプションで指定したテスタファイル種別に誤りがあります。

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)-kオプションの引数を確認し，正しい値を指定して再度コマンドを実行してください。

KFCA21464-E

テストデータ定義ファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

テストデータ定義ファイルのオープンに失敗しました。

aa....aa：テストデータ定義ファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21465-E

テストデータ定義ファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

テストデータ定義ファイルの読み込みに失敗しました。

aa....aa：テストデータ定義ファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21466-E

テストデータ定義ファイルにデータが存在しません。　　（Ｅ）

テストデータ定義ファイルに編集できるデータが一件もありません。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

KFCA21467-E

テストデータ定義ファイルのデータが不正です。

行番号＝aa....aa 要因：bb....bb　　（Ｅ）

テストデータ定義ファイルのデータフォーマットに誤りがあります。

aa....aa：エラーが発生した行（5けた以内）

bb....bb：要因コード（15文字以内の英数字）

KEYWORD：キーワード不正

FORMAT：フォーマット不正

DATA：データ不正

LINE_SIZE：行長エラー

NO_START：start文記述漏れ

NO_END：end文記述漏れ

LACK：データ指定漏れ

COMBINATION：固定データ間の組み合わせが不正

ORDER：キーワードの順序不正

DUP：重複指定

(Ｓ)エラーが発生したテスタファイルの作成処理を中止して，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)メッセージに出力されたエラー要因を基にテストデータ定義ファイルを修正し，再度コマンドを実行してください。

KFCA21468-E

オンラインテスタファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

オンラインテスタファイルのオープンに失敗しました。

aa....aa：オンラインテスタファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)オープンに失敗したテスタファイルのファイル作成処理，またはファイル編集出力処理を中止して，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21469-E

オンラインテスタファイルの書き込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

オンラインテスタファイルの書き込みに失敗しました。

aa....aa：オンラインテスタファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)書き込みに失敗したテスタファイルのファイル作成処理を中止して，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21470-E

ユーザデータとして使用するファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：指定したファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)障害発生時に作成していたテスタファイルの作成処理を中止して，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策してください。必要であればテストデータ定義ファイルを修正して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21471-E

ユーザデータとして使用するファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：指定したファイル名（64文字目以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)障害発生時に作成していたテスタファイルの作成処理を中止して，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21472-E

複数データを作成できない種別のファイルに複数データの記述があります。

ファイル種別：aa....aa 行番号＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：複数データの記述を検出したテスタファイルのファイル種別

bb....bb：複数データの記述を検出した行番号

(Ｓ)エラーが発生したテスタファイルの作成処理を中止して，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)作成するテスタファイルの種別を確認してください。必要であればテストデータ定義ファイルの内容を修正して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21473-W

指定したユーザデータサイズを超えるため残りのデータを切り捨てます。

ファイル名：aa....aa 行番号＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：サイズオーバを検出したユーザデータのテスタファイル名

bb....bb：サイズオーバを検出したユーザデータが記述されている行番号

(Ｓ)ユーザデータサイズを超えたデータを切り捨て，コマンド処理を続行します。

(Ｏ)ユーザデータサイズの指定に誤りがないか確認してください。必要であればテストデータ定義ファイルの内容を修正して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21474-E

入力データが指定されたテスタファイル種別のテストデータとして使用できません。　　（Ｅ）

入力データの形式が指定したテスタファイル種別の作成に使用するデータ形式と異なるため，テストデータとして使用できません。

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)テスタファイル種別の指定に誤りがないか確認してください。または入力データのデータ形式が該当するテスタファイル作成に使用できる形式か確認してください。その後，再度コマンドを実行してください。

KFCA21475-E

指定されたテスタファイル種別のテストデータに使用するデータが存在しません。　　（Ｅ）

OpenTP1コマンドの出力データがありません。または指定されたテスタファイル種別のデータに使用できるデータが入力データ内にありません。

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1コマンドの出力内容，および入力データの内容を確認して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21476-E

入力データファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：指定したファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)テスタファイルの作成処理を中止し，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードに従って対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21477-E

入力データファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：指定したファイル名（標準入力ファイルの場合はstdinを表示）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)障害発生時に作成していたテスタファイルの作成処理を中止し，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードに従って対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21480-I

使用方法：utoxsppsvc[-f 送受信制御ファイル名]

サービス名 タイプトバッファ定義ファイル名

XATMI要求データファイル名[XATMI応答データファイル名]　　（Ｓ）

utoxsppsvcコマンドの使用方法を示します。

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA21481-I

使用方法：utoxsppsvc[-f 送受信制御ファイル名]

サービス名 タイプトバッファ定義ファイル名

XATMI要求データファイル名[XATMI応答データファイル名]　　（Ｅ）

utoxsppsvcコマンドの使用方法を示します。コマンドのオプションや引数が誤って指定された場合に出力します。

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21482-E

XATMI要求データファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

ファイル名aa....aaで示すファイルのオープンに失敗しました。

aa....aa：XATMI要求データファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21483-E

XATMI要求データファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

ファイル名aa....aaで示すファイルの読み込みに失敗しました。

aa....aa：XATMI要求データファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21484-E

XATMI要求データファイルのデータが不正です。

ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

主な不正を次に示します。

ファイルヘッダに不正な情報を指定しています。

ファイルヘッダ内のデータサイズ分のデータがありません。

aa....aa：XATMI要求データファイル名（64文字以内）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)ファイルの内容を確認し，ファイルの内容を訂正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCA21485-E

XATMI受信データファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

ファイル名aa....aaで示すファイルのオープンに失敗しました。

aa....aa：XATMI受信データファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21486-E

XATMI受信データファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

ファイル名aa....aaで示すファイルの読み込みに失敗しました。

aa....aa：XATMI受信データファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21487-E

XATMI受信データファイルのデータが不正です。

ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

主な不正を次に示します。

ファイルヘッダに不正な情報を指定しています。

ファイルヘッダ内のデータサイズ分のデータがありません。

aa....aa：送受信制御ファイル内で指定したXATMI受信データファイル名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)ファイルの内容を確認し，不正な情報を訂正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCA21488-E

タイプトバッファ定義ファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

ファイル名aa....aaで示すファイルのオープンに失敗しました。

aa....aa：タイプトバッファ定義ファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21489-E

タイプトバッファ定義ファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

ファイル名aa....aaで示すファイルの読み込みに失敗しました。

aa....aa：タイプトバッファ定義ファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21490-E

タイプトバッファ定義ファイルの定義が不正です。

ファイル名：aa....aa 行番号＝bb....bb　　（Ｅ）

主な不正を次に示します。

タイプ名，サブタイプ名，またはサイズの指定が不正です。

指定情報が少ない，または多過ぎます（定義文の後ろのコメント記述など）。

行の長さが512バイトを超えています。

aa....aa：タイプトバッファ定義ファイル名（64文字以内）

bb....bb：エラーが発生した行（5けた以内）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)表示された行番号の定義を訂正し，再度コマンドを実行してください。

KFCA21491-E

タイプトバッファが2重に定義されているため，この行の指定を無視します。ファイル名：aa....aa 行番号＝bb....bb　　（Ｅ）

ファイル名aa....aaのbb....bb行目で指定されたサブタイプ名がすでに定義されているため，この行の指定は無視します。

aa....aa：タイプトバッファ定義ファイル名（64文字以内）

bb....bb：無効となる行の番号

(Ｓ)表示した行番号の定義を無視して，コマンドの実行を続行します。

(Ｏ)サブタイプ名の指定に不正がないか確認してください。不正があれば訂正したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCA21492-E

送受信制御ファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

ファイル名aa....aaで示すファイルのオープンに失敗しました。

aa....aa：送受信制御ファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21493-E

送受信制御ファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

ファイル名aa....aaで示すファイルの読み込みに失敗しました。

aa....aa：送受信制御ファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21494-E

送受信制御ファイルの定義が不正です。

ファイル名：aa....aa 行番号＝bb....bb　　（Ｅ）

ファイル名aa....aaのbb....bb行目の定義に不正があります。主な不正を次に示します。

定義文の指定情報数が少ない，または多過ぎます。

最初のsend文でXATMI受信データファイル名の指定がありません。

recv文で指定したオプションの組み合わせが不正です。

行の長さが512バイトを超えています。

aa....aa：送受信制御ファイル名（64文字以内）

bb....bb：エラーが発生した行（5けた以内）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)不正な定義を訂正し，再度コマンドを実行してください。

KFCA21495-E

XATMI応答データファイルのオープンができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

ファイル名aa....aaで示すファイルのオープンに失敗しました。

aa....aa：XATMI応答データファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21496-E

XATMI応答データファイルの書き込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

ファイル名aa....aaで示すファイルの書き込みに失敗しました。

aa....aa：XATMI応答データファイル名（64文字以内）

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21497-E

タイプトバッファの定義数が上限値を超えました。

ファイル名：aa....aa 行番号＝bb....bb　　（Ｅ）

X_COMMON，またはX_C_TYPEどちらかのタイプのバッファの定義数が512を超えました。

aa....aa：タイプトバッファ定義ファイル名（64文字以内）

bb....bb：エラーが発生した行（5けた以内）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)バッファの定義数を減らして，再度コマンドを実行してください。

KFCA21500-E

バッファの確保に失敗しました。タイプ名：aa....aa

サブタイプ名：bb....bb サイズ＝cc....cc

理由コード＝dd....dd　　（Ｅ）

コマンド内で発行したtpalloc関数がエラーリターンしました。

aa....aa：確保しようとしたバッファのタイプ名

bb....bb：確保しようとしたバッファのサブタイプ名

（サブタイプ名がない場合は*）

cc....cc：確保しようとしたバッファのサイズ

dd....dd：理由コード（tpalloc関数のリターン情報tperrnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21501-E

サービスの要求またはコネクションの確立に失敗しました。

サービス名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

コマンド内で発行したtpcall関数，tpacall関数，またはtpconnect関数がエラーリターンしました。

aa....aa：要求先のサービス名（31文字以内）

bb....bb：理由コード（tpcall/tpacall/tpconnect関数のリターン情報tperrnoの値）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21502-E

データの受信に失敗しました。サービス名：aa....aa

理由コード＝bb....bb イベント＝cc....cc　　（Ｅ）

コマンド内で発行したtpgetrply関数，またはtprecv関数がエラーリターンしました。

aa....aa：要求先のサービス名（31文字以内）

bb....bb：理由コード（tpgetrply/tprecv関数のリターン情報tperrnoの値）

cc....cc：イベント

tprecv関数で発生したイベントの値。理由コードがTPEEVENTの値の場合だけ有効です。そのほかの場合は，0が表示されます。

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コード，イベントを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21503-E

データの送信に失敗しました。サービス名：aa....aa

理由コード＝bb....bb イベント＝cc....cc　　（Ｅ）

コマンド内で発行したtpsend関数がエラーリターンしました。

aa....aa：要求先のサービス名（31文字以内）

bb....bb：理由コード（tpsend関数のリターン情報tperrnoの値）

cc....cc：イベント

tpsend関数で発生したイベントの値。理由コードがTPEEVENTの値の場合だけ有効です。そのほかの場合は，0が表示されます。

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コード，イベントを基に対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21510-I

使用方法：utodebug サーバ名　　（Ｓ）

utodebugコマンドの使用方法を示します。

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

KFCA21511-I

使用方法：utodebug サーバ名　　（Ｅ）

utodebugコマンドの使用方法を示します。コマンドのオプション，または引数が誤っている場合に出力されます。

(Ｓ)コマンドの処理を中断します。

(Ｏ)コマンド形式を正しく指定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21512-E

テストモードの指定に誤りがあるため，デバッガ連動できません。

サーバ名：aa....aa テストモード：bb....bb　　（Ｅ）

テストモードが'target'または'simmhp'でないため，指定されたサーバはデバッガ連動できません。

aa....aa：指定されたサーバ名（8文字以内）

bb....bb：指定されたサーバのテストモード（6文字以内）

(Ｓ)指定されたサーバの起動を中止して，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)指定したサーバのテストモード（ユーザサービス定義のtest_modeの指定値）に誤りがないか確認して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21513-E

test_debugger定義で指定しているデバッガとは連動できません。

デバッガ名：aa....aa

aa....aa：指定されたデバッガ名（8文字以内）

(Ｓ)指定されたサーバの起動を中止して，コマンド処理を中断をします。

(Ｏ)test_debuggerに指定しているデバッガ名を確認して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21514-E

test_debugger定義が指定されているため，サーバを起動できません。

サーバ名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

test_debuggerが指定されているサーバをutodebugコマンド以外のコマンドから起動しようとしています。

aa....aa：指定されたサーバ名（8文字以内）

(Ｓ)指定されたサーバの起動を中止して，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)サーバをデバッガと連動して起動する場合は，OpenTP1を起動しているマシンのウィンドウで，utodebugコマンドを実行してください。サーバをデバッガと連動しないで起動する場合は，ユーザサービス定義のtest_debuggerオペランドの指定を削除したあと，dcsvstartコマンドを実行してください。

KFCA21515-E

ウィンドウ情報の取得に失敗しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

OpenTP1が稼働しているマシン上以外のウィンドウでutodebugコマンドを実行しようとしています。

(Ｓ)指定されたサーバの起動を中止して，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1が起動しているマシン上のウィンドウで，utodebugコマンドを実行してください。

KFCA21516-E

デバッガ連動するサーバの起動に失敗したため，コマンドを中断します。

サーバ名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：指定されたサーバ名（8文字以内）

(Ｓ)指定されたサーバの起動を中止して，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)起動失敗の要因を示すメッセージがログファイル出力されています。それに従って対策してください。

KFCA21517-E

デバッガ操作を行うウィンドウをオープンできません。

サーバ名：aa....aa ウィンドウ名：bb....bb

理由コード＝cc....cc　　（Ｅ）

サーバ名aa....aaを指定したutodebugコマンドを実行したウィンドウのオープンに失敗しました。

aa....aa：指定されたサーバ名（8文字以内）

bb....bb：オープンに失敗したウィンドウ名（64文字以内）

cc....cc：理由コード（errnoの番号）

(Ｓ)指定されたサーバの起動を中止して，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA21518-I

デバッガ上で動作しているサーバのため，該当するサーバの回復を抑止します。サーバ名：aa....aa

aa....aa：回復処理を抑止したサーバ名（8文字以内）

(Ｓ)デバッガ連動機能を使用するサーバのため，該当するサーバを回復しません。

(Ｏ)再度サーバを起動する場合は，サーバのユーザサービス定義の指定に従ってください。

〈receive_fromオペランドでsocketを指定〉

再度utodebugコマンドを実行してください。

〈receive_fromオペランドでqueueを指定〉

いったんサーバを終了させて，再度utodebugコマンドを実行してください。

KFCA21519-E

デバッガ上で動作しているサーバに対して，2回目以降のサーバプロセス実行が要求されました。サーバ名：aa....aa

aa....aa：2回目以降のプロセス実行が要求されたサーバ名（8文字以内）

(Ｓ)dc_rpc_open関数をエラーリターンします。

(Ｏ)デバッガ上で動作しているサーバ終了を要求してデバッガを終了してください。必要であれば，再度コマンドを実行してください。

KFCA21520-E

test_debugger定義で指定しているデバッガを起動できません。

サーバ名：aa....aa デバッガ名：bb....bb 理由コード＝cc....cc

サーバ名aa....aaのtest_debuggerで指定しているデバッガの起動に失敗しました。

aa....aa：指定されたサーバ名（8文字以内）

bb....bb：起動に失敗したデバッガ名（8文字以内）

cc....cc：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)指定されたサーバの起動を中止して，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)理由コードに従って対策してください。その後，再度コマンドを実行してください。

KFCA21521-E

test_debugger定義が指定されていません。　　（Ｅ）

デバッガと連動するサーバのユーザサービス定義にtest_debuggerオペランドが指定されていません。

(Ｓ)指定されたサーバの起動を中止して，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)デバッガ連動機能を使用する場合，ユーザサービス定義にtest_debuggerオペランドを定義してください。

KFCA21522-W

utodebugコマンドでエラーが発生したため，デバッガとの連動が終了した後utodebugコマンドプロセスをkillしてください。

コマンドプロセスID＝aa....aa　　（Ｅ）

サーバ起動後，utodebugコマンドで異常が発生したため，デバッガと連動しているサーバの状態監視ができません。

aa....aa：コマンドプロセスID（5けた以内の10進形式）

(Ｓ)コマンド処理を続行し，utodebugコマンドプロセスを常駐させます。そのため，デバッガとの連動が終了後もutodebugコマンドプロセスは残ります。utodebugコマンドプロセスが残っても，デバッガとの連動には影響ありません。

(Ｏ)デバッガとの連動を終了したあと，utodebugコマンドプロセスIDをkillしてください。

KFCA21523-E

ウインドウ情報のスペシャルファイル名の長さがOpenTP1が管理できる最大文字数64文字を超えています。スペシャルファイル名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

ウィンドウ名として与えられるスペシャルファイル名が上限値（64文字）を超えています。

aa....aa：スペシャルファイル名（64文字以内）

(Ｓ)指定されたサーバの起動を中止して，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)保守員に連絡してください。

KFCA21524-E

ユーザサービス定義のデバッガ連動するサーバのモジュール名に不正があります。

サーバ名：aa....aa モジュール名：bb....bb

ユーザサービス定義のmodule定義のモジュール名とtest_debugger定義のデバッガによって起動するモジュール名が一致しません。

aa....aa：サーバ名

bb....bb：モジュール名（module定義のモジュール名）

(Ｓ)指定されたサーバの起動を中止して，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)ユーザサービス定義を修正して，再度utodebugコマンドを実行してください。

KFCA21525-E

停止中でないサーバを指定しているためデバッガ連動するサーバの起動を中止します。サーバ名：aa....aa　　（Ｅ）

停止していないサーバを指定しているので，デバッガ連動するサーバの起動を中止します。

aa....aa：指定されたサーバ名

(Ｓ)指定されたサーバの起動を中止して，コマンド処理を中断します。

(Ｏ)サーバ名を見直してください。サーバを起動する場合は，utodbgstopコマンドを実行後，再度utodebugコマンドを実行してください。

KFCA21526-I

デバッガと連動したサーバを停止します。サーバ名：aa....aa　　（Ｅ）

サーバステータスの整合性を保つため，デバッガ連動したサーバを停止します。ユーザサービス定義のreceive_fromオペランドでqueueを指定したサーバが異常終了しています。

aa....aa：サーバ名

(Ｓ)utodebugコマンドを終了して，デバッガと連動しているサーバを停止します。

KFCA21527-I

デバッガと連動したサーバが停止しました。サーバ名：aa....aa　　（Ｅ）

デバッガと連動したサーバが停止しました。サーバの終了属性は強制停止です。

aa....aa：停止したサーバ名

(Ｓ)デバッガと連動しているサーバを停止しました。

KFCA21530-I

使用方法：utofilout -k テスタファイル種別 オンラインテスタファイル名　　（Ｓ）

utofiloutコマンドの使用方法を示します。

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA21531-I

使用方法：utofilout -k テスタファイル種別 オンラインテスタファイル名

utofiloutコマンドの使用方法を示します。コマンドのオプションや引数が誤って指定された場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの処理を中断します。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21532-E

オンラインテスタファイルの読み込みができません。

ファイル名：aa....aa 理由コード＝bb....bb　　（Ｅ）

オンラインテスタファイルの読み込みに失敗しました。

aa....aa：オンラインテスタファイル名

bb....bb：理由コード（errnoの値）

(Ｓ)コマンドの処理を中断します。

(Ｏ)理由コードに従って対策して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21533-E

オンラインテスタファイルのデータが不正です。

ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

ファイル内のデータに誤りがあります。オンラインテスタファイル種別が指定したファイルと一致していません。または，オンラインテスタファイルでないファイルを指定しています。

aa....aa：オンラインテスタファイル名（64文字以内）

(Ｓ)コマンド処理を中断します。

(Ｏ)指定したファイル名に誤りがないか，またはファイル種別の指定に誤りがないかを確認して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21534-W

指定したデータ長と実際のデータの長さが一致しないデータがあります。　　（Ｅ）

テスタファイル内に指定したデータ長と実際のデータの長さが一致しないテストデータがあります。または，指定したファイル種別と異なるファイルを指定しています。

(Ｓ)コマンドを終了します。

(Ｏ)出力された編集データを参照してデータ長と実データの長さを確認してください。必要であれば，テスタファイルを修正して再度コマンドを実行してください。または，指定したテスタファイル名およびテスタファイル種別を確認してください。

KFCA21570-I

使用方法：utodbgstop[-f]サーバ名　　（Ｓ）

utodbgstopコマンドの使用方法を示します。

(Ｓ)コマンドを終了します。

KFCA21571-I

使用方法：utodbgstop[-f]サーバ名　　（Ｅ）

utodbgstopコマンドの使用方法を示します。コマンドのオプション，または引数が誤っている場合に出力されます。

(Ｓ)コマンドの処理を中断します。

(Ｏ)コマンド形式を正しく指定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21572-E

起動していないサーバに対して停止要求しています。サーバ名：aa....aa　　（Ｅ）

停止中，終了中，または起動していないサーバを停止しようとしました。

aa....aa：停止しようとしたサーバ名

(Ｓ)コマンドの処理を中断します。

(Ｏ)サーバ名を確認して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21573-E

指定したサーバはデバッガと連動したサーバではないため，停止処理を中断します。サーバ名：aa....aa　　（Ｅ）

停止しようとしたサーバは，デバッガと連動したサーバではないため停止できません。

aa....aa：停止しようとしたサーバ名

(Ｓ)コマンドの処理を中断します。

(Ｏ)サーバ名を確認して，再度コマンドを実行してください。

KFCA21574-E

サーバ終了中にエラーが発生しました。サーバ名：aa....aa　　（Ｅ）

デバッガと連動したサーバの停止中にエラーが発生しました。

aa....aa：サーバ名

(Ｓ)コマンドの処理を中断します。

(Ｏ)このメッセージ以前に，出力されているメッセージに従って対策してください。その後，再度コマンドを実行してください。

KFCA21575-I

デバッガと連動したサーバを停止します。サーバ名：aa....aa　　（Ｅ）

デバッガと連動したサーバを停止します。

aa....aa：停止するサーバ名

KFCA21576-I

デバッガと連動したサーバが停止しました。サーバ名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：停止したサーバ名

13　KFCA22000からKFCA29999までのメッセージ

この章では，KFCA22000からKFCA29999までのメッセージについて説明します。

13.1　KFCA22000からKFCA29999までのメッセージ

KFCA25100-I

クライアント拡張サービスを準備中です。　　（Ｌ＋Ｓ）

KFCA25101-I

クライアント拡張サービスを開始しました。　　（Ｌ＋Ｓ）

KFCA25102-I

クライアント拡張サービスを終了中です。　　（Ｌ＋Ｓ）

KFCA25103-I

クライアント拡張サービスを終了しました。　　（Ｌ＋Ｓ）

KFCA25106-E

障害が発生したためトランザクションをロールバックします。　　（Ｌ＋Ｅ）

通信障害，タイムアウトなどの障害が発生したため，トランザクションをロールバックします。

(Ｓ)トランザクションをロールバックします。

〔対策〕直前に障害要因を示すメッセージが出力されています。そのメッセージに従い，対処してください。また，クライアントマシン側のユーザにトランザクションがロールバックされたことを連絡してください。

KFCA25107-E

トランザクション(aaaaaaaabbbbbbbb)に対する同期点処理にエラーが発生しました。リターン値＝cc....cc　　（Ｌ＋Ｅ）

次の条件を両方満たす場合にこのメッセージが出力されます。

同期点処理に対しエラーが発生しました。

同期点処理の結果をCUPに通知できませんでした。

aaaaaaaa：OpenTP1システムノードID（8文字の文字列）

bbbbbbbb：グローバルトランザクション番号（8文字の16進文字列）

cc....cc：同期点処理に対するリターン値（4けたの負の数字）

リターン値の意味については，マニュアル「OpenTP1 クライアント使用の手引 TP1/Client/W，TP1/Client/P編」を参照してください。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕同期点処理にエラーが発生した場合の処理をしてください。

KFCA25110-E

コミットの完了をCUPに通知できませんでした。

TRNGID＝aaaaaaaabbbbbbbb，TRNBID＝aaaaaaaacccccccc，

相手のノードアドレス＝dd....dd，相手のポート番号＝eeeee　　（Ｌ＋Ｅ）

障害が発生したため，コミットの完了をCUPに通知できませんでした。

TRNGID：トランザクショングローバル識別子

TRNBID：トランザクションブランチ識別子

aaaaaaaa：OpenTP1システムノードID（8文字の文字列）

bbbbbbbb：グローバルトランザクション番号（8文字の16進文字列）

cccccccc：トランザクションブランチ番号（8文字の16進文字列）

dd....dd：クライアントのノードアドレス（15文字以内の英数字）

eeeee：クライアントのポート番号（5けた以内の数字）

(Ｓ)CUPから連鎖モードのコミット要求をしている場合は，新たに起動したトランザクションはキャンセルします。

〔対策〕直前に障害要因を示すメッセージが出力されています。そのメッセージに従い，対処してください。また，クライアントマシン側のユーザにトランザクションがコミットされたことを連絡してください。

KFCA25111-E

ロールバックの完了をCUPに通知できませんでした。

TRNGID＝aaaaaaaabbbbbbbb，TRNBID＝aaaaaaaacccccccc，

相手のノードアドレス＝dd....dd，相手のポート番号＝eeeee　　（Ｌ＋Ｅ）

障害が発生したため，ロールバックの完了をCUPに通知できませんでした。

TRNGID：トランザクショングローバル識別子

TRNBID：トランザクションブランチ識別子

aaaaaaaa：OpenTP1システムノードID（8文字の文字列）

bbbbbbbb：グローバルトランザクション番号（8文字の16進文字列）

cccccccc：トランザクションブランチ番号（8文字の16進文字列）

dd....dd：クライアントのノードアドレス（15文字以内の英数字）

eeeee：クライアントのポート番号（5けた以内の数字）

(Ｓ)CUPから連鎖モードのロールバック要求をしている場合は，新たに起動したトランザクションはキャンセルします。

〔対策〕直前に障害要因を示すメッセージが出力されています。そのメッセージに従い，対処してください。また，クライアントマシン側のユーザにトランザクションがロールバックされたことを連絡してください。

KFCA25112-E

通信障害(ff....ff)が発生しました。

TRNGID＝aaaaaaaabbbbbbbb，TRNBID＝aaaaaaaacccccccc，

相手のノードアドレス＝dd....dd，相手のポート番号＝eeeee　　（Ｌ＋Ｅ）

TRNGID：トランザクショングローバル識別子

TRNBID：トランザクションブランチ識別子

aaaaaaaa：OpenTP1システムノードID（8文字の文字列）

bbbbbbbb：グローバルトランザクション番号（8文字の16進文字列）

cccccccc：トランザクションブランチ番号（8文字の16進文字列）

dd....dd：クライアントのノードアドレス（15文字以内の英数字）

eeeee：クライアントのポート番号（5けた以内の数字）

ff....ff：通信エラーに関する保守情報

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕次の現象が発生していることが考えられます。

クライアントがすでにタイムアウトしている。

ネットワーク障害が発生しクライアントと通信できない。

上記の場合，トランザクションはロールバックするため，トランザクションを再投入してください。また，dcwatchtimオペランドの指定値を見直してください。

KFCA25113-E

トランザクション問合せ間隔最大時間を経過しました。

TRNGID＝aaaaaaaabbbbbbbb，TRNBID＝aaaaaaaacccccccc，

相手のノードアドレス＝dd....dd，相手のポート番号＝eeeee　　（Ｌ＋Ｅ）

TRNGID：トランザクショングローバル識別子

TRNBID：トランザクションブランチ識別子

aaaaaaaa：OpenTP1システムノードID（8文字の文字列）

bbbbbbbb：グローバルトランザクション番号（8文字の16進文字列）

cccccccc：トランザクションブランチ番号（8文字の16進文字列）

dd....dd：クライアントのノードアドレス（15文字以内の英数字）

eeeee：クライアントのポート番号（5けた以内の数字）

(Ｓ)該当するトランザクショナルRPC実行プロセスを終了し，新しいプロセスで次の要求を待ちます。

〔対策〕クライアント環境定義のDCCLTTRWATTMオペランドに指定した値を見直してください。指定値に問題がないときは，回線障害が発生している可能性があります。ネットワーク環境を見直し，必要に応じて保守員に連絡してください。

KFCA25114-E

ＣＵＰ通知監視時間を経過しました。

TRNGID＝aaaaaaaabbbbbbbb，TRNBID＝aaaaaaaacccccccc，

相手のノードアドレス＝dd....dd，相手のポート番号＝eeeee　　（Ｌ＋Ｅ）

TRNGID：トランザクショングローバル識別子

TRNBID：トランザクションブランチ識別子

aaaaaaaa：OpenTP1システムノードID（8文字の文字列）

bbbbbbbb：グローバルトランザクション番号（8文字の16進文字列）

cccccccc：トランザクションブランチ番号（8文字の16進文字列）

dd....dd：クライアントのノードアドレス（15文字以内の英数字）

eeeee：クライアントのポート番号（5けた以内の数字）

(Ｓ)該当するトランザクショナルRPC実行プロセスを終了し，新しいプロセスで次の要求を待ちます。

〔対策〕回線障害が発生している可能性があります。ネットワーク環境を見直し，必要に応じて保守員に連絡してください。

KFCA25116-E

クライアント拡張サービスを開始できません。

理由コード＝aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

クライアント拡張サービスの開始，再開始中に理由コードに示すエラーが発生したため，クライアント拡張サービスを開始できません。

aa....aa：理由コード（10けた以内の英数字）

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

〔対策〕理由コードに応じて対策し，再度OpenTP1を起動してください。

理由コード

意味

対策

10

プロセスメモリ不足発生

プロセス数を少なくしてから，再度OpenTP1を起動してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

20

定義解析開始処理でエラー発生

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

30

通信障害発生

KFCA25117-E

変数の指定値に誤りがあります。ファイル名＝aa....aabb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

定義ファイルに記述されている変数の指定値が誤っています。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：変数名

parallel_count

cltcon_port

clttrn_port

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

〔対策〕指定値に誤りがあるクライアントサービス定義のオペランドを見直し，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA25120-E

常設コネクション問い合わせ間隔最大時間を経過しました。

CUPのノードアドレス＝aa....aa，CUPのポート番号＝bb....bb

常設コネクション問い合わせ間隔最大時間が経過しました。

aa....aa：常設コネクションを確立しているCUPのノードアドレス

bb....bb：常設コネクションを確立しているCUPのポート番号

(Ｓ)常設コネクションを切断します。トランザクション中の場合は該当するトランザクションを強制的にロールバックします。

KFCA25121-E

障害が発生したため常設コネクションを切断します。

CUPのノードアドレス＝aa....aa，CUPのポート番号＝bb....bb

障害が発生したため常設コネクションを切断しました。

aa....aa：常設コネクションを確立しているCUPのノードアドレス

bb....bb：常設コネクションを確立しているCUPのポート番号

(Ｓ)常設コネクションを切断します。トランザクション中の場合は該当するトランザクションを強制的にロールバックします。

KFCA25122-E

クライアント拡張サービスでメモリ不足が発生しました。サイズ＝aa....aa

保守情報：bb....bb

クライアント拡張サービス実行中にメモリ不足が発生しました。

aa....aa：取得しようとしたメモリのサイズ

bb....bb：保守情報

(Ｓ)常設コネクションを切断し，CUP実行プロセスを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メモリ所容量を見積もり直してください。

KFCA25123-W

CUPのタイムアウトを検出したためCUPからの要求を破棄しました。

TRNGID=aaaaaaaabbbbbbbb，TRNBID=aaaaaaaabbbbbbbb，

CUPのノードアドレス=cc....cc，CUPのポート番号=dd....dd，種別コード=e

クライアント側でタイムアウトが発生したため，サーバ側で受け付けたサービスの破棄が発生しました。

TRNGID：トランザクショングローバル識別子

TRNBID：トランザクションブランチ識別子

aaaaaaaa：グローバルトランザクション番号

bbbbbbbb：トランザクションブランチ番号

cc....cc：サービス要求元CUPのノードアドレス

dd....dd：サービス要求元CUPのポート番号

e：破棄したサービスの種別コード

1：トランザクション開始受け付け時に破棄しました。

2：トランザクション系サービス応答送信時に破棄しました。

3：常設コネクション確立要求受け付け時に破棄しました。

4：常設コネクション確立中のサービス応答送信時に破棄しました。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA25152-E

予期しないデータを受信したため，データを破棄します。

相手のノードアドレス＝aa....aa，相手のポート番号＝

bb....bb，保守情報＝cc....cc

予期しないデータを受信したため，データを破棄しました。

aa....aa：常設コネクションを確立しているCUPのノードアドレス

bb....bb：常設コネクションを確立しているCUPのポート番号

cc....cc：保守情報

(Ｓ)常設コネクションを切断します。トランザクション中の場合は該当するトランザクションを強制的にロールバックします。

KFCA25160-W

(aa....aa:bb....bb) clt_trn_confにNを指定しclt_cup_confにNを指定するかclt_cup_confの指定を省略した場合,クライアントサービス定義に指定したclt_port以外のオペランドは有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

(Ｓ)クライアントサービス定義ファイルに指定したclt_portオペランド以外のオペランドに関する論理チェックは実施しません。クライアントサービス定義ファイル以外の論理チェック処理を続行します。

〔対策〕クライアントサービスを使用する場合は，clt_trn_confオペランドまたはclt_cup_confオペランドにYを指定してください。クライアントサービスを使用しない場合は，このメッセージを無視してください。

KFCA25161-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddの最大プロセス数には常駐プロセス数以上の値を指定してください。指定値：ee....ee　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：チェック対象のオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕チェック対象のオペランドの指定値を見直して，最大プロセス数が常駐プロセス数以上になるように指定してください。

KFCA25162-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddの常駐プロセス数と最大プロセス数が同じ場合，ee....ee：ff....ffに指定した値(gg....gg)は有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：関連する定義ファイル名

dd....dd：関連するオペランド名

ee....ee：チェック対象の定義ファイル名

ff....ff：チェック対象のオペランド名

gg....gg：チェック対象のオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕チェック対象のオペランドの指定値は，非常駐プロセスを使用する場合に有効となります。指定した内容を見直して，不要な指定値があれば削除してください。

KFCA25163-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddの指定値は次の式を満たす値を指定してください。計算式 = ee....ee, ff....ff：gg....ggの値　= hh....hh, ii....ii：jj....jjの値 = kk....kk　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

cc....ccで示した定義のクライアントサービス定義のclttrn_portオペランドまたはcltcon_portオペランドが表示されます。

ee....ee：計算式

dd....dd，gg....ggに表示される内容に応じて，次に示す計算式が出力されます。

dd....dd，gg....ggにclttrn_portが表示される場合

((clttrn_port + parallel_count(max) - 1) > 65535)

dd....dd，gg....ggにcltcon_portが表示される場合

((cltcon_port + cup_parallel_count(max) - 1) > 65535)

ff....ff：関連する定義ファイル名

gg....gg：関連するオペランド名

ff....ffで示した定義のclttrn_portオペランドまたはcltcon_portオペランドが表示されます。

hh....hh：gg....ggの指定値

ii....ii：関連する定義ファイル名

jj....jj：関連するオペランド名

ii....iiで示した定義のparallel_countオペランド（最大プロセス数）またはcup_parallel_countオペランド（最大プロセス数）が表示されます。

kk....kk：jj....jjの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メッセージに出力されたオペランドの指定値を見直し，計算式を満たすように変更してください。

KFCA25199-E

クライアント拡張サービスで異常が発生しました。

保守情報1：aa....aa 保守情報2：bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：保守情報1

bb....bb：保守情報2

(Ｓ)クライアント拡張サービスを中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの内容を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA25300-E

資源に対するACLがありません。資源：aa....aa　　（Ｅ）

資源に対するACLがないので，処理を続行できません。

aa....aa：資源名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕資源に対するACLを作成後，再度実行してください。

KFCA25301-E

認証情報を取り出すことができません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DCEのセキュリティサーバなどのDCE動作環境を起動しているか確認してください。その後，再度dce_loginコマンドでログインしてください。

KFCA25302-E

ACLファイルが破壊されています。　　（Ｅ）

ACLファイルが何らかの障害によって破壊されているので，参照できません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕セキュリティ環境をsecsetupコマンドを実行して再設定してください。あらかじめ，secsetup -dオプションでセキュリティ環境を退避していた場合は，secsetup -rで，セキュリティ環境を回復してください。

KFCA25303-E

指定されたACLに該当するエントリが既にあるので追加できません。　　（Ｅ）

secacledコマンドで指定されたACLに指定のエントリはすでに登録されているので，追加できません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定したACLのエントリを見直して，再度実行してください。

KFCA25304-E

指定のACLエントリはないので更新できません。　　（Ｅ）

secacledコマンドで指定されたACLに指定のエントリがないので，更新できません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)更新するACLのエントリを確認して，再度コマンドを実行してください。

KFCA25305-E

指定のユーザ名又はグループ名は登録簿に登録されていません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ユーザ名，またはグループ名をDCEの登録簿上で確認してから，再度実行してください。

KFCA25306-E

セキュリティ機能の内部処理で矛盾が発生しました。処理を継続できません。

関数名：aa....aa リターンコード＝bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

セキュリティ機能の内部処理中に予期していないリターンコードが返ってきたので，処理を継続できません。

aa....aa：関数名

bb....bb：リターンコード

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コアファイルにダンプが出力されるので，そのダンプを保存して，保守員に連絡してください。

KFCA25307-E

OpenTP1にログインしていません。　　（Ｅ）

dce_loginでOpenTP1にログインしていません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)dce_loginコマンドでログインしたあと，再度コマンドを実行してください。

KFCA25308-E

ログイン名又はパスワードが不正です。　　（Ｅ）

ユーザサービス定義に指定したログイン名（owner），またはkeytabファイル名（password）に誤りがあります。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ユーザサービス定義に指定したログイン名（owner），またはkeytabファイル名（password）を確認してから，再度実行してください。

KFCA25309-E

登録簿が使用できません。　　（Ｅ）

DCEの登録簿が使用できない状態です。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DCEのセキュリティサーバを起動しているか，DCE動作環境が整っているかを確認してください。その後，再度実行してください。

KFCA25310-E

登録簿の操作権限がありません。　　（Ｅ）

OpenTP1のセキュリティ機能では，DCEの登録簿をユーザ管理に使用していますが，そのDCEの登録簿を操作する権限がありません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕DCE登録簿の操作権限をDCE管理者に設定してもらってください。

KFCA25311-E

環境変数が設定されていません。環境変数名：aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：環境変数名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージで示した環境変数に必要な値を設定してください。その後，再度実行してください。

KFCA25312-E

メモリ不足のため実行できません。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不要なプロセスを削除して，再度実行してください。

KFCA25313-E

管理者登録ファイルにアクセスできません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されているKFCA00100-Eメッセージに従って対策してください。

KFCA25314-E

ACLファイルにアクセスできません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されているKFCA00100-Eメッセージに従って対策してください。

KFCA25315-E

ユーザの認証情報が不正です。ログインをやり直してください。　　（Ｅ）

ログイン時に取得した認証情報が不正です。再度dce_loginコマンドでログインしてください。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)再度ログインしてください。

KFCA25316-E

環境変数DCDIRにセットされたパス名が長過ぎます。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕環境変数DCDIRにセットしたパス名を短くしてください。

KFCA25317-E

aaaaaaコマンドの引数が不正です。　　（Ｅ）

aaaaaa：コマンド名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)コマンドの引数を見直して再度実行してください。

KFCA25318-E

aaaaaaコマンドの使用方法が不正です。　　（Ｅ）

aaaaaa：コマンド名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)コマンドの使用方法を確認してから，再度実行してください。

KFCA25319-E

セキュリティの初期環境設定に必要なディレクトリがありません。　　（Ｅ）

secsetupコマンドの実行時に必要なディレクトリ（$DCDIR/spool/security）が未作成なので，セキュリティの初期環境設定に失敗しました。考えられる主な理由を次に示します。

dcsetup未実行（上記ディレクトリはdcsetupコマンドで作成されます）。

上記ディレクトリを削除した。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)$DCDIR/spool/securityディレクトリを作成してください。

KFCA25320-E

aaaaaaコマンドの引数の数が不正です。　　（Ｅ）

aaaaaa：コマンド名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)コマンドの使用方法を確認してから，再度実行してください。

KFCA25321-E

ACLファイルを作成できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されているKFCA00100-Eメッセージに従って対策してください。

KFCA25322-E

セキュリティ機能で使用するファイルを作成できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されているKFCA00100-Eメッセージに従って対策してください。

KFCA25323-E

セキュリティ機能で使用するファイルにアクセスできません。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されているKFCA00100-Eメッセージの内容に従って対策してください。

KFCA25324-E

セキュリティ初期環境設定に失敗しました。セキュリティ機能を使用できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されているメッセージに従って対策してください。

KFCA25325-E

DCEから予期せぬステータスコードが返されました。

関数名：aaaaaa ステータスコード＝bbbbbb　　（Ｅ）

aaaaaa：関数名

bbbbbb：ステータスコード

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員にメッセージ中の関数名，およびステータスコードを連絡してください。

KFCA25326-E

aaaaaaのアクセス権限がありません。Required permission：bbbb　　（Ｅ）

OpenTP1で管理する資源に対するアクセス権限がありません。

aaaaaa：資源名

bbbb：必要な権限

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕secacledコマンドでACLにユーザを追加し，権限を与えてください。

KFCA25327-E

パラメタ不正のエラーが発生しました。関数名：aaaaaa　　（Ｅ）

aaaaaa：関数名

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コアファイルにダンプが出力されるので，そのダンプを保存して，保守員にメッセージと関数名を連絡してください。

KFCA25328-E

パスワードが違います。　　（Ｅ）

DCE登録簿に登録されていないパスワードが指定されました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)正しいパスワードで再度実行してください。

KFCA25329-E

不正なパラメタが与えられました。関数名：aaaaaa　　（Ｅ）

aaaaaa：関数名

内部処理中にパラメタ不正のエラーが発生しました。

(Ｓ)コアファイルを取得して，処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コアファイルにダンプが出力されるので，そのダンプを保存して，保守員にメッセージと関数名を連絡してください。

KFCA25330-E

指定の資源は既に登録されています。資源名：aaaaaa　　（Ｅ）

指定の資源はすでに登録されているので，登録できませんでした。

aaaaaa：資源名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)secacledコマンドで該当する資源名を削除してから，再度登録してください。

KFCA25331-E

指定の資源は登録されていません。資源名：aaaaaa　　（Ｅ）

aaaaaa：資源名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)secacledコマンドで該当する資源名を登録してから，再度実行してください。

KFCA25332-E

指定のACLは既に登録されています。ACL名：aaaaaa　　（Ｅ）

指定のACLはすでに登録されているので，登録できませんでした。

aaaaaa：ACL名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)secacledコマンドで該当するACLを削除してから，再度登録してください。

KFCA25333-E

指定のACLは登録されていません。ACL名：aaaaaa　　（Ｅ）

aaaaaa：ACL名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)secacledコマンドで該当するACLを登録してから，再度実行してください。

KFCA25334-W

セキュリティ機能で使用するファイルにアクセスできませんでした。以降セキュリティ機能は使用できません。　　（Ｌ＋Ｅ）

システムのセキュリティ有無を判定する前に，セキュリティ機能が使用するファイルのアクセスに失敗しました。以降，このプロセスではセキュリティ機能を使用できません。

(Ｓ)処理を続行しますが，該当するプロセスでのセキュリティ機能はすべて停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕セキュリティ機能を使用しない場合は，処理を続行してください。使用する場合は，該当するプロセスを停止し，セキュリティ環境をsecsetupコマンドを実行して再設定してください。あらかじめ，secsetup -dオプションでセキュリティ環境を退避していた場合は，secsetup -rオプションでセキュリティ環境を回復してください。

KFCA25335-W

環境変数が設定されていません。以降セキュリティ機能は使用できません。環境変数名：aaaaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

必要な環境変数が設定されていないので，システムのセキュリティ有無の判定に失敗しました。以降，このプロセスではセキュリティ機能を使用できません。

aaaaaa：環境変数名

(Ｓ)処理を続行しますが，該当するプロセスでのセキュリティ機能は停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕セキュリティ機能を使用しない場合は，処理を続行してください。使用する場合は，該当するプロセスを停止し，表示された環境変数が設定されていることを確認後，再度起動してください。

KFCA25336-W

セキュリティ定義解析中にエラーが発生しました。以降セキュリティ機能は使用できません。定義名：aaaaaa　　（Ｌ＋Ｅ）

セキュリティ定義解析中にエラーが発生しました。以降，このプロセスではセキュリティ機能を使用できません。

aaaaaa：定義名

(Ｓ)処理を続行しますが，該当するプロセスでのセキュリティ機能は停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕セキュリティ機能を使用しない場合は，処理を続行してください。使用する場合は，該当するプロセスを停止し，表示された定義を見直してから，再度起動してください。

KFCA25337-E

セキュリティ定義解析中にエラーが発生しました。

定義名：aaaaaa　　（Ｅ）

aaaaaa：定義名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義を見直してから，再度起動してください。

KFCA25338-E

許可権限のないユーザからサービス要求がありました。RRCをエラーリターンします。

サービスグループ名：aa....aa

aa....aa：サービスグループ名

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA25339-E

指定のユーザ名はOpenTP1 管理者であるため削除できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定したユーザ名を確認してください。

KFCA25340-E

指定のACLは更新できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定したACL名を確認してください。

KFCA25341-E

指定のタイプ名に誤りがあります。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定したタイプ名を確認してください。

KFCA25342-E

指定の許可権限に誤りがあります。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定した許可権限を見直してください。

KFCA25343-E

指定のユーザ名又はグループ名はOpenTP1 ユーザ又はグループとして登録されていません。　　（Ｅ）

指定のユーザ名またはグループ名はOpenTP1ユーザまたはグループとしてDCEの登録簿に登録されていません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)ユーザ名またはグループ名の長さが15文字以内か確認したあと，その範囲内であればOpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ユーザ名またはグループ名をOpenTP1ユーザまたはグループとして登録してください。

KFCA25344-E

セキュリティ環境の退避又は回復に失敗しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されたOSのメッセージをもとにUNIXのパーミッションを見直してください。

KFCA25400-E

ゲートウェイサービスでエラーが発生しました。

リターン情報＝aa....aa エラーが発生した関数名：bb....bb 自プロセスID＝cc....cc ポート番号＝dd....dd

aa....aa：保守情報

bb....bb：エラーが発生したOpenTP1関数名

cc....cc：自プロセスID

dd....dd：ポート番号

(Ｓ)KFCA00105-Eメッセージを出力したあと，プロセスを異常終了します。

(Ｏ)コアファイルが出力されている場合は，そのコアファイルを保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA25401-E

通信障害が発生しました。要因＝aa....aa

自プロセスID＝bb....bb ポート番号＝cc....cc　　（Ｅ）

通信障害が発生しました。

aa....aa：要因コード

RESOURCE：資源不足

NETWORK：ネットワーク障害

UNEXPECT：予期しないエラー

bb....bb：障害が発生したプロセスid

cc....cc：ポート番号

(Ｓ)処理を中止し，ゲートウェイライブラリ提供関数をエラーリターンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されるKFCA00107-Eメッセージにシステムコール名，エラー番号が表示されます。これを基に原因を調査してください。

KFCA25402-E

定義に誤りがあるためゲートウェイサービスを開始できません。

サーバ名＝aa....aa 変数名＝bb....bb　　（Ｅ）

ユーザサービス定義に誤りがあるため，ゲートウェイサービスを開始できません。

aa....aa：エラーが発生したサーバ名

bb....bb：ユーザサービス定義の不正変数名

(Ｓ)表示されたUAPで発行されたdc_gwf_openを異常終了（DCGWFER_FATALでエラーリターン）します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ユーザサービス定義の該当変数の指定値を変更したあと，UAPを再起動してください。ユーザサービス定義の指定値とGWCとの関係については，マニュアル「OpenTP1 システム定義」を参照してください。このメッセージはユーザサービス定義の指定値を順番に検証し，誤りを検知した時点で出力します。そのため，この指摘変数以外の変数にも誤りがないかどうかを見直す必要があります。

KFCA25403-E

サーバ名：aa....aa，サービスグループ名：bb....bbのUAPが開始できません。

エントリポイント名cc....ccは未定義です。　　（Ｅ）

ユーザサービス定義のエントリポイント名と同じものを，RPCインタフェース定義に定義する必要があります。

aa....aa：エラーの発生したサーバ名

bb....bb：ユーザサービス定義のサービスグループ名

cc....cc：ユーザサービス定義のエントリポイント名

(Ｓ)表示されたUAPで発行されたdc_gwf_mainloopを異常終了（エラーリターン）します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

ユーザサービス定義のエントリポイント名が誤りだった場合

ユーザサービス定義を修正したあと，UAPを再起動してください。

RPCインタフェース定義が誤りだった場合

RPCインタフェース定義を修正したあと，stbmakeコマンドでサーバスタブを作り直してください。

それをccコマンドでUAPと再リンケージしてください。その後UAPを再起動してください。

KFCA25500-I

ISTサービスを準備中です。

KFCA25501-I

ISTサービスを回復中です。

KFCA25502-I

ISTサービスを開始しました。

ISTサービスの開始，または再開始処理が完了しました。

KFCA25503-E

ISTサービスを開始できません。理由：aa....aa

ISTサービスの開始，または再開始処理中に障害が発生しました。

aa....aa：理由コード

MEMORY：メモリが足りません。

COMM：通信エラーが発生しました。

CONFIG：定義が不正です。

STSERR：ステータスファイルが足りません。

VERSION：バージョン番号が不一致です。

(Ｓ)ISTサービスを終了します。

(Ｏ)

MEMORYの場合

このメッセージ以前に出力されているKFCA25519-Eメッセージの処置に従ってください。

COMMの場合

プロセス数を見直してください。

CONFIGの場合

定義や共用メモリの見積もり値を見直してください。

STSERRの場合

ステータスファイルの容量を増やしてください。

VERSIONの場合

バージョン番号を見直してください。

KFCA25504-I

ISTサービスを終了中です。

KFCA25505-I

ISTサービスを終了しました。

KFCA25506-W

ISTサービスを終了できません。理由：aa....aa

ISTサービスの終了処理中に障害が発生しました。

aa....aa：理由コード

MEMORY：メモリが足りません。

COMM：通信エラーが発生しました。

VERSION：バージョン番号が不一致です。

(Ｓ)ISTサービスを終了します。

KFCA25508-E

ISTサービスを中止します。理由：aa....aa

ISTサービス実行中にエラーが発生しました。

aa....aa：理由コード

MEMORY：メモリが足りません。

VERSION：ノード間でISTサーバのバージョンが異なっています。

(Ｓ)ISTサービスを終了します。

(Ｏ)

MEMORYの場合

このメッセージ以前に出力されているKFCA25519-Eの処置に従ってください。

VERSIONの場合

バージョン番号を見直してください。

KFCA25509-E

定義ファイルに誤りがあります。ファイル名：aa....aa

bb....bb 行目

定義ファイル解析中にエラーが発生しました。

aa....aa：定義ファイル名

betranrc：システム共通定義ファイル

ist：ISTサービス定義

bb....bb：エラーが発生したファイルの行番号

(Ｓ)処理を続行します。ただし，定義値としてデフォルト値が仮定されます。

KFCA25510-E

同じ名前のテーブルがあります。テーブル名：aa....aa

ISTサービス定義中に同じ名前のテーブルがあります。

aa....aa：テーブル名

(Ｓ)ISTサービスを終了します。

(Ｏ)ISTサービス定義を見直し，テーブル名が重複しないようにしてください。

KFCA25511-E

同じ名前のノードがあります。ノード名：aa....aa

ISTサービス定義中に同じ名前のノードがあります。

aa....aa：ノード名

(Ｓ)ISTサービスを終了します。

(Ｏ)ISTサービス定義のノード名の指定を見直して，ノード名が重複しないようにしてください。

KFCA25512-E

テーブル名の文字数が8文字を超えています。

テーブル名：aa....aa

aa....aa：テーブル名

(Ｓ)ISTサービスを終了します。

(Ｏ)テーブル名を8文字以内で指定してください。

KFCA25513-E

ノード名の文字数が4文字を超えています。ノード名：aa....aa

aa....aa：ノード名

(Ｓ)ISTサービスを終了します。

(Ｏ)ノード名を4文字で指定してください。

KFCA25514-E

テーブルの合計値が大きすぎます。サイズ＝aaaa

aaaa：サイズ（10進：バイト）

(Ｓ)ISTサービスを終了します。

(Ｏ)ISTサービス定義のistdefによって定義された全ISTテーブルの和が64KB以内になるようにしてください。

KFCA25515-E

ノード名の指定が多過ぎます。ノード数＝aaaa

aaaa：ノード数

(Ｓ)ISTサービスを終了します。

(Ｏ)ノードの合計数が128個以内に収まるようにしてください。

KFCA25516-E

ISTテーブルの指定がありません。

(Ｓ)ISTサービスを終了します。

(Ｏ)ISTテーブルを指定してください。

KFCA25517-I

定義に指定されたISTノードを操作対象ノードとします。

ISTサービス定義でノードグループを指定していますが，その識別子がマルチノード構成定義の識別子とは不一致でした。

(Ｓ)ISTサービス定義のノード名を使用します。

KFCA25518-W

通信エラーのため交信できないノードがあります。

ノード名：aa....aa 理由：bb....bb

aa....aa：ノード名

bb....bb：理由コード

MEMORY：メモリ不足

TIME_OUT：タイムアウト

NETDOWN：ネットワーク障害

NOT_EXIST：ISTサーバダウン，または終了済み

VERSION：送信先ノードのISTサーバのバージョンが異なります。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)

MEMORY，TIME_OUT，NETDOWNの場合

自ノードと相手ノードでのプロセス数を見直してください。

NOT_EXISTの場合

ISTサーバを起動してください。

VERSIONの場合

バージョン番号を見直してください。

KFCA25519-E

メモリが不足しています。種別：aa....aa サイズ＝bbbb

aa....aa：種別

SSHM：静的共用メモリ

ISHM：ISTサービス用共用メモリ

HEAP：プロセス固有メモリ

bbbb：サイズ（10進：バイト）

(Ｓ)ISTサービスを終了します。

(Ｏ)

SSHMの場合

システム環境定義の静的共用メモリの指定値を見直してください。

ISHMの場合

ISTサービス定義のistdefによって定義された全ISTテーブルの総和を見直してください。

HEAPの場合

不要なプロセスがあれば停止してください。不要なプロセスがない場合は，メモリが不足しています。対策したあと，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA25520-E

ステータスサーバが起動されていません。

(Ｓ)ISTサービスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1を再度起動してください。それでもこのメッセージが出力される場合は，保守員に連絡してください。

KFCA25522-E

ステータスサーバとの通信に失敗しました。

(Ｓ)ISTサービスを終了します。

(Ｏ)OpenTP1を再度起動してください。それでもこのメッセージが出力される場合は，保守員に連絡してください。

KFCA25529-W

ノード間でISTテーブルの属性が違っています。

ノード名：aa....aa テーブル名：bb....bb 種別：cc....cc

aa....aaノードとこのノードではbb....bbテーブルの属性が違います。

aa....aa：ノード名

bb....bb：ISTテーブル名

cc....cc：ISTテーブルの属性

REC_LEN：レコード長

REC_NUM：レコード数

(Ｓ)処理を続行します。ただし更新結果は反映しません。

KFCA25533-W

ノード間でISTテーブルの構成が違っています。

ノード名：aa....aa テーブル名：bb....bb

aa....aaノードにあるbb....bbテーブルが，このノードにはありません。

aa....aa：ノード名

bb....bb：テーブル名

(Ｓ)処理を続行します。ただし，テーブルの更新結果はこのノードに反映できません。

KFCA25534-E

ISTテーブルのレコード数が正しくありません。テーブル名：aa....aa

レコード数＝bb....bb

このISTテーブルで使うレコード数が正しくありません。

aa....aa：テーブル名

bb....bb：レコード数

(Ｓ)ISTサービスを終了します。

(Ｏ)レコード数は1から16384の範囲で指定してください。

KFCA25535-W

定義ファイルがありません。ファイル名：aa....aa

aa....aa：定義ファイル名

betranrc：システム共通定義ファイル

ist：ISTサービス定義

(Ｓ)処理を続行します。ただし，定義値としてデフォルト値が仮定されます。

KFCA25536-E

ISTテーブルのレコード長が正しくありません。テーブル名：aa....aa

レコード長＝bb....bb

このISTテーブルで使うレコード長が正しくありません。

aa....aa：テーブル名

bb....bb：レコード長

(Ｓ)ISTサービスを終了します。

(Ｏ)レコード長は4から65536の範囲で指定してください。

KFCA25537-E

テーブルが多過ぎます。

ISTサービス定義で定義したテーブルの数が，上限値（64個）を超えています。

(Ｓ)ISTサービスを終了します。

(Ｏ)ISTテーブルの数が64以内に収まるように調整してください。

KFCA25538-I

省略値を採用して，ISTサービスを開始します。

サービス定義ファイルがないので，省略値を仮定して，ISTサービスを開始します。どのサービス定義ファイルがないかは，この前に出力されるメッセージを参照してください。

(Ｓ)存在しないサービス定義ファイルの内容について，省略値を仮定して，処理を続行します。

KFCA25544-E

ノード名の指定がありません。

ISTサービス定義にノードの指定がありません。

(Ｓ)ISTサービスを終了します。

(Ｏ)ISTサービス定義でノードを指定してください。

KFCA25545-W

ノードグループ名の指定に誤りがあります。

ISTサービス定義で指定したノードグループ名が誤っています。

(Ｓ)ISTサービス定義のノード名を仮定します。

KFCA25546-W

レコード長を4の倍数にそろえます。テーブル名：aa....aa レコード長＝bb....bb

ISTテーブルのレコード長が短いため，4の倍数になるようにそろえました。

aa....aa：テーブル名

bb....bb：レコード長

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA25547-W

未定義ノードから通信を受信しました。ノード名：aa....aa

aa....aa：未定義ノード名

(Ｓ)受信した電文を有効と判断し，処理を続行します。

(Ｏ)ISTサービスを使用する全ノードのシステムを停止させ，ISTサービス定義のノード名指定を一致させたあと，再起動してください。

KFCA25599-E

ISTが異常を検知しました。モジュールID＝aa....aa

場所＝bb....bb 理由コード＝cc....cc　　（Ｌ＋Ｅ）

ISTサービス，またはISTライブラリのどちらかの処理で異常を検知しました。

aa....aa：異常を検知したモジュールのID

bb....bb：異常を検知した場所

cc....cc：異常と思われる理由

(Ｓ)異常を検知したプロセスがKFCA00105-Eメッセージを表示して，異常終了します。

(Ｏ)メッセージに出力されているモジュールID，場所，および理由コードを保守員に連絡してください。

KFCA25700-E

パフォーマンスモニタへの稼動統計情報の出力処理でエラーが発生しました。

理由コード：aa....aa

aa....aa：障害の内容を示す理由コード（10けた以内の数字）

(Ｓ)パフォーマンスモニタへの稼働統計情報の出力処理を中止します。

〔対策〕理由コードの内容を参照して，次に示す対策をしたあとで，TP1/LiNKを再び開始してください。

理由コード

意味

対策

200〜299

メモリが不足しました。

不要なプロセスを終了させてから，再び実行してください。

300〜399

稼働統計情報の取得に失敗しました。

TP1/LiNKの開始処理が完了してから再び実行してください。

KFCA25800-I

RMMサービスを準備中です。

RMMサービスの開始処理をしています。

KFCA25801-I

RMMサービスを開始しました。

RMMサービスを開始しました。

KFCA25802-I

監視対象RMを開始中です。名称：aa....aa。

監視対象RMを開始中です。

aa....aa：RMMサービス定義で指定した監視対象RM名

KFCA25803-I

監視対象RMを開始しました。名称：aa....aa。

監視対象RMを開始しました。

aa....aa：RMMサービス定義で指定した監視対象RM名

KFCA25810-I

RMMサービスを終了中です。

RMMサービスの終了処理をしています。

KFCA25811-I

RMMサービスを終了しました。

RMMサービスを終了しました。

KFCA25812-I

監視対象RMを終了中です。名称：aa....aa

監視対象RMを終了中です。

aa....aa：RMMサービス定義で指定した監視対象RM名

KFCA25813-I

監視対象RMを終了しました。名称：aa....aa

監視対象RMを終了しました。

aa....aa：RMMサービス定義で指定した監視対象RM名

KFCA25820-E

定義内容に誤りがあります。定義ファイル名称：aa....aa，定義内容：bb....bb，要因：cc....cc。

RMMサービスの実行時に必要な定義の記述に誤りがありました。

aa....aa：誤りのある定義ファイル名

bb....bb：定義の内容

cc....cc：理由を示します。

NO_DEF：必要な定義がありません。

FILE_PATH：定義したファイルのパスが不正です。

PERMISSION：定義したファイルのパーミッションが不正です。

(Ｓ)システムダウンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージに出力されている定義の内容を見直して，修正してください。その後，再度OpenTP1を起動してください。

KFCA25823-W

〈警告〉監視対象RMの開始処理を中断します。

RMMサービス定義のrmm_system_behaviorオペランドの指定に従い，システムの開始処理は続行します。

(Ｓ)監視対象RMの開始を中止して，システムの開始処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージ以前に出力されている，メッセージに従って対策してください。

KFCA25831-E

監視対象RMの開始コマンドでエラーが発生しました。名称：aa....aa，

要因：bb....bb，終了コード：cc....cc。

監視対象RMの開始コマンドでエラーが発生しました。

aa....aa：RMMサービス定義で指定した監視対象RM名

bb....bb：異常終了の理由を示します。

PROCESS_DOWN：開始コマンド終了後，監視対象プロセスがダウンしました。

FILE_ERR：開始コマンドファイルに関するエラーです。

PROCESS_ERR：プロセスに関するエラーです。

TIMEOUT：監視時間を超えてもコマンドが終了しませんでした。

cc....cc：終了ステータス（waitの返り値）を示します。

(Ｓ)オンラインで発生した場合は，システムダウンします。システム開始中で発生した場合は，RMMサービス定義のrmm_system_behaviorオペランドの指定に従います。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕要因に従って対策してください。

KFCA25832-E

監視対象RMの終了コマンドでエラーが発生しました。名称：aa....aa，

要因：bb....bb，終了コード：cc....cc。

監視対象RMの終了コマンドでエラーが発生しました。

aa....aa：RMMサービス定義で指定した監視対象RM名

bb....bb：異常終了の理由を示します。

PROCESS_ALIVE：終了コマンドが終わっても監視対象プロセスがありました。

FILE_ERR：終了コマンドファイルに関するエラーです。

PROCESS_ERR：プロセスに関するエラーです。

TIMEOUT：監視時間を超えてもコマンドが終了しませんでした。

cc....cc：終了ステータス（waitの返り値）を示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕要因に従って対策してください。

KFCA25833-E

監視対象プロセスがダウンしました。監視対象RM名称：aa....aa，

PID：bb....bb。

監視対象RMの監視対象プロセスがダウンしました。

aa....aa：RMMサービス定義で指定した監視対象RM名

bb....bb：監視対象プロセスのプロセスID（PID）

(Ｓ)監視対象RMを再起動します。

(Ｏ)再起動後，再び監視対象プロセスがダウンする場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プロセスがダウンした要因を調査して，対策してください。

KFCA25835-I

監視対象RMの開始を待ち合わせています。

監視対象RMの開始を待ち合わせています。

(Ｓ)監視対象RMの開始処理が終了するまで待ちます。

KFCA25837-E

監視対象RMの監視対象プロセスID取得コマンドでエラーが発生しました。

名称：aa....aa，要因：bb....bb，終了コード：cc....cc。

監視対象プロセスのプロセスIDを取得するコマンドでエラーが発生しました。

aa....aa：RMMサービス定義で指定した監視対象RM名

bb....bb：異常終了の理由を示します。

FILE_ERR：プロセスID取得コマンドファイルに関するエラーです。

PROCESS_ERR：プロセスに関するエラーです。

TIMEOUT：監視時間を超えてもコマンドが終了しませんでした。

cc....cc：終了ステータス（waitの返り値）を示します。

(Ｓ)オンラインで発生した場合は，システムダウンします。システム開始中で発生した場合は，RMMサービス定義のrmm_system_behaviorオペランドの指定に従います。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕要因に従って対策してください。

KFCA25840-E

監視対象RMの強制停止コマンドでエラーが発生しました。名称：aa....aa，

要因：bb....bb，終了コード：cc....cc。

監視対象RMの強制停止コマンドでエラーが発生しました。

aa....aa：RMMサービス定義で指定した監視対象RM名

bb....bb：異常終了の理由を示します。

PROCESS_ALIVE：強制停止コマンドが終わっても監視対象プロセスが存在しました。

FILE_ERR：強制停止コマンドファイルエラーです。

PROCESS_ERR：プロセスエラーです。

TIMEOUT：監視時間を超えてもコマンドが終了しませんでした。

cc....cc：終了ステータス（waitの返り値）

(Ｓ)システムダウンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕要因に従って対策してください。

KFCA25841-E

監視対象RMの監視対象プロセスID取得コマンドに誤りがあります。

名称：aa....aa。

監視対象プロセスのプロセスIDを取得するコマンドが，コマンド作成の条件を満たしていません。

プロセスID取得コマンドは，数値と’￥n’以外の文字を標準出力に出力してはなりません。そのために，処理の続行が不可能になりました。

aa....aa：RMMサービス定義で指定した監視対象RM名

(Ｓ)システムダウンします。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コマンドを正しく作成してください。

KFCA25853-I

監視対象RMは既に処理中のため，開始処理をしません。名称：aa....aa。

PID取得コマンドから，すでに監視対象RMは処理中のリターン値が返りました。そのため，開始処理をしません。

aa....aa：RMMサービス定義で指定した監視対象RM名

(Ｓ)監視対象RMを開始しません。監視対象プロセスの監視を開始します。

KFCA25854-E

監視対象RMがダウンしたため，システムの続行が不可能になりました。

名称：aa....aa

RMMサービス定義のrmm_sysdown_with_rmオペランドを"Y"に設定してある状態で，監視対象RMがダウンしました。

aa....aa：RMMサービス定義で指定した監視対象RM名

(Ｓ)定義に従い，システムを異常終了します。

KFCA25855-E

監視対象RMの開始処理時間が定義値を超えました。

名称：aa....aa，経過時間＝bb....bb

監視対象RM定義のrmm_start_watch_timeオペランドで指定した時間を超過しても，監視対象RMがオンラインになりませんでした。

aa....aa：RMMサービス定義で指定した監視対象RM名

bb....bb：開始処理を監視していた時間

(Ｓ)OpenTP1開始中であれば，RMMサービス定義のrmm_system_behaviorオペランドの指定に従います。OpenTP1オンライン中であれば，システムを異常終了します。

(Ｏ)監視対象RM定義の値を見直すか，監視対象RMが時間内に再起動されなかった原因を取り除いてください。

KFCA25901-E

メモリが不足しています。　　（Ｅ）

プロセス固有メモリが不足しました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕不要なプロセスがあれば終了してください。

KFCA25902-E

コンパイルするIDLソースファイルの指定に誤りがあります。要因：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：エラーの要因を示します。

NO IDLFILE：IDLソースファイルの指定がありません。

FILE LEN：ファイル名の長さ不正

(Ｓ)コマンドの処理を中断します。

(Ｏ)エラーの要因を取り除いて再度実行してください。

NO IDLFILE：.idlの付いたIDLソースファイルを指定してください。

FILE LEN：IDLソースファイル名の長さを.idlを含めて14文字以下にしてください。

KFCA25903-E

コマンドオプションのパラメタ指定に誤りがあります。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの処理を中断します。

(Ｏ)コマンドオプションのパラメタを正しく指定して，再度入力してください。

KFCA25904-E

コマンドオプションの指定に誤りがあります。要因：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：エラーの要因を示します。

DUPLICATE：オプション重複

INVALID：オプション不正

(Ｓ)コマンドの処理を中断します。

(Ｏ)コマンドのオプションを正しく指定して，再度入力してください。

KFCA25905-E

ライブラリのバージョンが違います。　　（Ｌ＋Ｅ）

ライブラリのバージョンが異なるので，通信できません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)ライブラリを入れ替えたあと，プログラムを再コンパイル，再リンケージしてください。

KFCA25906-E

プロトコルエラーが発生しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

事前にdc_rpc_open，またはdc_gwf_open関数を発行していません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)プログラムを修正してください。

KFCA25907-E

インタフェースのバージョンが違うため通信できません。　　（Ｌ＋Ｅ）

IDLファイルで定義したバージョンが異なるので，通信できません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)IDLファイルを修正してください。

KFCA25908-E

通信障害が発生しました。　　（Ｌ＋Ｅ）

ネットワークダウンなどの障害のため，通信が中断されました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)ネットワークを復旧したあと，サーバを再度起動してください。

KFCA25909-E

I/Oエラーが発生しました。ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

ファイルのアクセスで，入出力エラーが発生しました。

aa....aa：入出力エラーが発生したファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)ファイルに異常がないか確認してください。

KFCA25910-E

環境変数DCDIR が設定されていません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕環境変数DCDIRを設定してください。

KFCA25911-E

中間生成ファイルの生成に失敗しました。　　（Ｅ）

中間生成ファイルの生成に失敗しました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)コンパイルするIDLソースファイルのあるディレクトリの書き込み権限を確認してください。

KFCA25912-E

定義ファイルのテンプレートの生成に失敗しました。ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：定義ファイル名

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)定義ファイルテンプレートの出力先ディレクトリの書き込み権限を確認してください。

KFCA25913-E

(aa....aa)：bb....bb行付近でエラーが発生しました。　　（Ｅ）

aa....aa：エラーが発生したファイル名

bb....bb：エラーが発生した行番号

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)このメッセージのあとに出力されるメッセージに従って対策してください。

KFCA25914-E

処理を中止します。　　（Ｅ）

IDLファイル，またはACFを解析中にエラーが発生したため，処理を中止しました。

(Ｓ)解析を中止します。スタブは生成しません。

(Ｏ)このメッセージ以前に発生しているエラーをすべて修正してください。

KFCA25915-E

ファイル(aa....aa)のオープンに失敗しました。　　（Ｅ）

指定したファイルのオープンができません。

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)ファイルが存在するか確認してください。または，コマンドの-Iオプションで正しくディレクトリを検索しているか確認してください。

KFCA25916-E

[ref]属性のポインタにNULLが代入されました。　　（Ｌ＋Ｅ）

[ref]属性のポインタにNULLが代入されました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)プログラムを修正するか，ポインタ属性を[ptr]に変更してください。

KFCA25921-W

[aa....aa]属性が複数回指定されています。　　（Ｅ）

aa....aa：属性

(Ｓ)次のどちらかの処理をします。

構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

構文解析，および意味解析を続け，スタブを生成します。

(Ｏ)余分な属性を削除してください。

KFCA25922-W

[aa....aa]属性と[bb....bb]属性は同時には使用できません。　　（Ｅ）

aa....aa：属性

bb....bb：属性

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)どちらか片方の属性を削除してください。

KFCA25923-W

[aa....aa]属性はサポートされていません。　　（Ｅ）

指定された属性はこのバージョンでサポートされていないので，使用できません。

aa....aa：属性

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)属性を削除してください。

KFCA25924-W

[aa....aa]属性はここでは使用できません。　　（Ｅ）

aa....aa：属性

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)ここで指定した属性は削除して，指定できる属性を確認してください。

KFCA25925-W

[aa....aa]はIDL属性ではありません。　　（Ｅ）

IDL属性ではないものを属性として使用しています。

aa....aa：属性

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)指定した文字列を確認して，修正してください。ACF属性の場合は削除してください。

KFCA25926-W

[aa....aa]属性の指定方法に誤りがあります。　　（Ｅ）

aa....aa：属性

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)指定した属性の構文を確認して，修正してください。

KFCA25927-W

識別子(aa....aa)は既にtypedef 宣言で使用されています。　　（Ｅ）

この識別子は，すでにtypedef宣言で使用されているため用いることができません。

aa....aa：識別子

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)同じものを定義する場合は，削除してください。別のものを定義する場合は，識別子を変えて定義してください。

KFCA25928-W

識別子(aa....aa)は既に使われているため使用できません。　　（Ｅ）

この識別子は，const宣言，typedef宣言，オペレーション宣言中のどれかですでに使用されています。

aa....aa：識別子

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)既存のものと重複しないように識別子を変更してください。

KFCA25929-W

関数へのポインタ(aa....aa)はサポートしていません。　　（Ｅ）

宣言子に関数へのポインタを使用しています。関数へのポインタはサポートしていません。

aa....aa：宣言子

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)削除してください。

KFCA25930-W

ポインタ配列(aa....aa)はサポートしていません。　　（Ｅ）

宣言子にポインタ配列を使用しています。ポインタ配列はサポートしていません。

aa....aa：宣言子

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)削除してください。

KFCA25931-W

多次元配列(aa....aa)はサポートしていません。　　（Ｅ）

宣言子に多次元配列を使用しています。多次元配列はサポートしていません。

aa....aa：宣言子

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)削除してください。

KFCA25932-W

配列(aa....aa)は固定長配列以外はサポートしていません。　　（Ｅ）

宣言子に固定長配列でないものを使用しています。固定長配列以外の配列はサポートしていません。

aa....aa：宣言子

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)配列限界に固定長配列の形式を使用してください。

KFCA25933-W

宣言子(aa....aa)が重複しています。　　（Ｅ）

指定された宣言子は，すでに使われています。

aa....aa：宣言子

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)宣言子の名前を変更，または削除してください。

KFCA25934-W

宣言子(aa....aa)が長過ぎます。　　（Ｅ）

aa....aa：宣言子

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)宣言子の文字数を31文字以内にしてください。

KFCA25935-W

宣言子(aa....aa)はconst 宣言で使用できない型を使用しています。　　（Ｅ）

const宣言で使用できない型を使用しています。

aa....aa：宣言子

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)hyper型以外の整数型，boolean型，char型，char型のポインタ，void型のポインタを使用してください。

KFCA25936-W

型の異なる定数値(aa....aa)を使用しています。　　（Ｅ）

定義した型と定数値の型が一致していません。

aa....aa：定数値

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)正しい型の定数値にしてください。

KFCA25937-W

UUID文字列に誤りがあります。　　（Ｅ）

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)UUID文字列を修正してください。

KFCA25938-W

インタフェースバージョン番号に誤りがあります。　　（Ｅ）

インタフェースバージョン番号は0以上65,535以下の整数でなければなりません。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェースバージョン番号の値を修正してください。

KFCA25939-W

インタフェース名(aa....aa)が長過ぎます。　　（Ｅ）

インタフェース名の最大長は17文字です。

aa....aa：インタフェース名

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インタフェース名を修正してください。

KFCA25940-W

インポート宣言の位置に誤りがあります。　　（Ｅ）

ほかの宣言の後ろにインポート宣言が記述されています。インポート宣言は，ほかの宣言より前に記述しなくてはなりません。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)インポート宣言を先頭に記述してください。

KFCA25941-W

同じファイル(aa....aa)をインポートしています。　　（Ｅ）

同じファイルを2回以上インポートしても，1回インポートした場合と結果は変わりません。

aa....aa：インポートファイル名

(Ｓ)構文解析，および意味解析を続け，スタブを生成します。

(Ｏ)余分な記述を削除してください。

KFCA25942-W

インポートファイル(aa....aa)がループしています。　　（Ｅ）

インポートされたファイルの中で，インポートしたファイルをインポートしています。例えば，ファイルAでBを，ファイルBでCを，ファイルCでAをそれぞれインポートした場合，ループとなります。この場合，ファイルの処理順序を決定できないので，インポートできません。

aa....aa：インポートファイル名

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)ループしているインポート宣言のうち，どれか一つを削除してください。

KFCA25943-W

インポートできるファイルの個数が上限を超えました。　　（Ｅ）

インポートできるファイルの総数は100個までです。これはインポート宣言の個数とは異なります。

(Ｓ)構文解析は続けますが，意味解析およびスタブは生成しません。

(Ｏ)インポートファイルの結合などで，ファイルの数を減らしてください。

KFCA25944-W

字句(aa....aa)に誤りがあります。　　（Ｅ）

aa....aa：字句

(Ｓ)構文解析は続けますが，意味解析およびスタブは生成しません。

(Ｏ)不正な文字列を修正，削除してください。

KFCA25945-W

コメント終了文字がありません。　　（Ｅ）

コメント終了文字がないままファイルの終わりに達しました。

(Ｓ)構文解析は続けますが，意味解析およびスタブは生成しません。

(Ｏ)コメント終了文字を入れてください。

KFCA25946-W

行の先頭に誤りがあります。　　（Ｅ）

構文に誤りがあるので，解析できません。このメッセージは，ほかで発生したエラーが原因で出力された可能性もあります。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)正しい構文に修正してください。

KFCA25947-W

インタフェース名又は'{'に誤りがあります。　　（Ｅ）

構文が誤っているので，解析できません。このメッセージは，ほかで発生したエラーが原因で出力された可能性もあります。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)正しい構文に修正してください。

KFCA25948-W

'}'に誤りがあります。　　（Ｅ）

構文が誤っているので，解析できません。このメッセージは，ほかで発生したエラーが原因で出力された可能性もあります。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)正しい構文に修正してください。

KFCA25949-W

'}' の後ろに文字が存在します。　　（Ｅ）

IDLの終わりを示す’}’の後ろに文字があります。’}’の数が’{’より多い（’{’の数と’}’の数が一致しない）可能性があります。このメッセージは，ほかで発生したエラーが原因で出力された可能性もあります。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)正しい構文に修正してください。

KFCA25950-W

interface文の構文に誤りがあります。　　（Ｅ）

interface文の構文に誤りがあるので，解析できません。このメッセージは，ほかで発生したエラーが原因で出力された可能性もあります。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)正しい構文に修正してください。

KFCA25951-W

import文の構文に誤りがあります。　　（Ｅ）

import文の構文に誤りがあるので，解析できません。このメッセージは，ほかで発生したエラーが原因で出力された可能性もあります。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)正しい構文に修正してください。

KFCA25952-W

const文の構文に誤りがあります。　　（Ｅ）

const文の構文に誤りがあるので，解析できません。このメッセージは，ほかで発生したエラーが原因で出力された可能性もあります。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)正しい構文に修正してください。

KFCA25953-W

typedef文の構文に誤りがあります。　　（Ｅ）

typedef文の構文に誤りがあるので，解析できません。このメッセージは，ほかで発生したエラーが原因で出力された可能性もあります。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)正しい構文に修正してください。

KFCA25954-W

オペレーション文の構文に誤りがあります。　　（Ｅ）

オペレーション文の構文に誤りがあるので，解析できません。このメッセージは，ほかで発生したエラーが原因で出力された可能性もあります。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)正しい構文に修正してください。

KFCA25955-W

パラメタの指定に誤りがあります。　　（Ｅ）

パラメタ文の構文に誤りがあるので，解析できません。このメッセージは，ほかで発生したエラーが原因で出力された可能性もあります。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)正しい構文に修正してください。

KFCA25956-W

include文の構文に誤りがあります。　　（Ｅ）

include文の構文に誤りがあるので，解析できません。このメッセージは，ほかで発生したエラーが原因で出力された可能性もあります。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)正しい構文に修正してください。

KFCA25957-W

構造体メンバの構文に誤りがあります。　　（Ｅ）

構造体メンバの構文に誤りがあるので，解析できません。このメッセージは，ほかで発生したエラーが原因で出力された可能性もあります。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)正しい構文に修正してください。

KFCA25958-W

[aa....aa]属性は宣言子(bb....bb)がポインタ型でなければなりません。　　（Ｅ）

[ptr]属性，[ref]属性，および[ignore]属性は，宣言子がポインタでなければなりません。宣言子に'*'を付けてください。

aa....aa：属性

bb....bb：宣言子

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)宣言子に'*'を付けてください。または属性を削除してください。

KFCA25959-W

[in]属性，[out]属性のどちらかを指定してください。　　（Ｅ）

パラメタには必ず[in]属性，[out]属性のどちらかを指定しなければなりません。パラメタがクライアントからサーバに渡されるときは，[in]属性を指定してください。パラメタがサーバからクライアントに渡されるときは，[out]属性を指定してください。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)[in]属性，[out]属性のどちらかを指定してください。

KFCA25960-W

[string]属性は宣言子(aa....aa)に配列を指定しなければなりません。　　（Ｅ）

[string]属性は配列が文字列を表していることを示します。そのため，宣言子は，char型かbyte型の配列でなければなりません。

aa....aa：宣言子

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)宣言子を配列にしてください。または，属性を削除してください。

KFCA25961-W

[string]属性は型にchar，byte型を指定しなければなりません。　　（Ｅ）

[string]属性は配列が文字列を表していることを示します。そのため，宣言子は，char型かbyte型の配列でなければなりません。

aa....aa：宣言子

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)宣言子をchar型，またはbyte型にしてください。または，属性を削除してください。

KFCA25962-W

[ptr]属性には[in]属性が必要です。　　（Ｅ）

[ptr]属性は，ポインタの値がNULLとなる可能性があることを示しています。このNULLという状態は，サーバに伝えなければならないので，[ptr]属性には，[in]属性が必要です。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)属性に[in]属性を追加してください。ポインタがNULLにならないときは，ポインタクラスを参照ポインタ（ref）にしてください。

KFCA25963-W

float型のパラメタは値渡しを行えないことがあります。　　（Ｅ）

値渡しのfloat型がパラメタにあるとき，ほかのIDLコンパイラでは動かない可能性があります。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)このIDLコンパイラを使用するかぎり問題はありません。移植性を考えるならば，参照渡し（ポインタ渡し）のfloat型にするか，値渡しのdouble型にしてください。

KFCA25964-W

共用体はサポートされていません。　　（Ｅ）

共用体はサポートされていないので，使用できません。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)共用体の部分を削除してください。

KFCA25965-W

列挙型はサポートされていません。　　（Ｅ）

列挙型はサポートされていないので，使用できません。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)列挙型の部分を削除してください。

KFCA25966-W

宣言子(aa....aa)のvoid型の使用方法に誤りがあります。　　（Ｅ）

void型はここで使用できません。

aa....aa：宣言子

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)ほかの型に変更してください。

KFCA25967-W

[aa....aa]はACF属性ではありません。　　（Ｅ）

ACF属性ではないものを属性として使用しています。

aa....aa：属性

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)指定した文字列を確認してください。IDL属性の場合は削除してください。スペルミスの場合は修正してください。

KFCA25968-W

インタフェース名(aa....aa)がIDLファイルのものと異なります。　　（Ｅ）

IDLファイルで指定したインタフェース名と，ACFで指定したインタフェース名は同じでなければなりません。

aa....aa：インタフェース名

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)IDLファイルで指定したインタフェース名に変更してください。

KFCA25969-W

指定された型(aa....aa)はIDLファイルで定義されていません。　　（Ｅ）

使用している型はIDLファイル，またはインポートファイルで定義されていません。

aa....aa：型

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)IDLファイル，またはインポートファイルでtypedef宣言してください。

KFCA25970-W

指定されたオペレーション(aa....aa)はIDLファイルで定義されていません。　　（Ｅ）

aa....aa：オペレーション

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)IDLファイルで宣言したオペレーションを使用してください。

KFCA25971-W

[aa....aa]属性は型がerror_status_tのオペレーションにしか使用できません。　　（Ｅ）

この属性を指定したとき，対応するIDLファイルのオペレーションはerror_status_t型でなければなりません。

aa....aa：属性

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)IDLファイルのオペレーションをerror_status_t型に変更してください。

KFCA25972-W

[aa....aa]属性は一つのオペレーション内で1回しか使用できません。　　（Ｅ）

[comm_status]属性，[fault_status]属性はエラーコードを返すためのパラメタを指定しています。どちらも一つのオペレーションに対して1回だけしか指定できません。

aa....aa：属性

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)余分な属性を削除してください。

KFCA25973-W

指定されたパラメタ(aa....aa)はIDLファイルで定義されていません。　　（Ｅ）

aa....aa：パラメタ

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)IDLファイルで宣言したパラメタを使用してください。

KFCA25974-W

[aa....aa]属性は型がerror_status_tのパラメタにしか使用できません。　　（Ｅ）

属性を指定したとき，対応するIDLファイルのパラメタの型はerror_status_t型でなくてはなりません。

aa....aa：属性

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)IDLファイルのパラメタをerror_status_t型に変更してください。

KFCA25975-W

[aa....aa]属性は[out]属性だけを持ったパラメタにしか使用できません。　　（Ｅ）

[comm_status]属性，[fault_status]属性はエラーコードを返すためのパラメタを指定します。このとき，IDLファイルでは[out]属性しか指定できません。

aa....aa：属性

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)IDLファイルの属性を[out]属性だけにしてください。

KFCA25976-W

int型を指定するときはサイズ指定子が必要です。　　（Ｅ）

IDLファイルでint型を指定するときは，small，short，long，またはhyperのどれかのサイズ指定子が必要です。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)small，short，long，またはhyperのどれかのサイズ指定子を付けてください。

KFCA25977-W

構文解析の途中でファイルの終わりに達しました。　　（Ｅ）

構文解析の途中でファイルの終わりに達しました。'}'が抜けている可能性があります。また，このメッセージは，ほかで発生したエラーが原因で出力された可能性もあります。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)正しい構文に修正してください。

KFCA25978-W

指定された定数(aa....aa)はIDLファイルで定義されていません。　　（Ｅ）

使用している定数はIDLファイル，またはインポートファイルで定義されていません。

aa....aa：定数

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)IDLファイル，またはインポートファイルでconst宣言してください。

KFCA25979-W

指定されたタグ(aa....aa)はIDLファイルで定義されていません。　　（Ｅ）

使用しているタグはIDLファイル，またはインポートファイルで定義されていません。

aa....aa：タグ

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)IDLファイル，またはインポートファイルで構造体の宣言をしてください。

KFCA25980-W

オペレーション名(aa....aa)が長過ぎます。　　（Ｅ）

aa....aa：オペレーション名

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)オペレーション名の文字数を30文字以内にしてください。

KFCA25981-W

[out]属性は宣言子(aa....aa)に配列，又はポインタを指定しなければなりません。　　（Ｅ）

[out]属性を持つパラメタは配列，またはポインタでなければなりません。ポインタはtypedef宣言で名づけられたものではなく，パラメタ中に’*’で明示的に宣言しなければなりません。

aa....aa：宣言子

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)パラメタの指定を配列，または明示的なポインタに変更してください。

KFCA25982-W

配列限界の値の指定に誤りがあります。　　（Ｅ）

配列限界の値は正でなければなりません。また，上方限界値は，下方限界の値以上でなければなりません。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)配列限界を適切な値に変更してください。

KFCA25983-W

(aa....aa)：警告メッセージ(bb....bb行)　　（Ｅ）

aa....aa：ファイル名

bb....bb：行番号

(Ｓ)構文解析，および意味解析を続け，スタブを生成します。

(Ｏ)このメッセージのあとに出力されるメッセージを見て対策してください。

KFCA25984-W

属性の構文に誤りがあります。　　（Ｅ）

属性の構文に誤りがあるので，解析できません。このメッセージは，ほかで発生したエラーが原因で出力された可能性もあります。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)正しい構文に修正してください。

KFCA25985-W

同じインタフェース名(aa....aa)を使用することはできません。　　（Ｅ）

同じインタフェース名のIDLファイルが存在します。

aa....aa：インタフェース名

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)IDLファイルのインタフェース名をユニークにしてください。

KFCA25986-W

宣言子(aa....aa)は[pointer_default]属性が必要です。　　（Ｅ）

構造体のメンバにポインタを指定した場合，またはオペレーション宣言中のパラメタに複数のポインタを指定した場合，[pointer_default]属性が必要になることがあります。

aa....aa：宣言子

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)

〈構造体のメンバの場合〉

[ptr]属性，[ref]属性，[pointer_default]属性，[ignore]属性のどれかを指定する。

〈オペレーション宣言中のパラメタ場合〉

[pointer_default]属性を指定する。

KFCA25987-W

オペレーション宣言(aa....aa)に[ref]属性は指定できません。　　（Ｅ）

オペレーション宣言（aa....aa）に[ref]属性を指定することはできません。typedef宣言中で[ref]属性の識別子をオペレーション宣言で使用するとこのエラーになります。

aa....aa：オペレーション名

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)[ref]属性を削除してください。

KFCA25988-W

識別子(aa....aa)は既にconst 宣言で使用されています。　　（Ｅ）

この識別子はすでにconst宣言で使用されているため用いることができません。

aa....aa：識別子

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)同じものを定義する場合は，削除してください。別のものを定義する場合は，識別子を変えて定義してください。

KFCA25989-W

インポートファイル(aa....aa)の指定に誤りがあります。要因：bb....bb　　（Ｅ）

インポートファイルの指定に誤りがあります。

aa....aa：インポートファイル名

bb....bb：エラーの要因を示します。

NO IDLFILE：IDLファイルの指定がありません。

FILE LEN：ファイル名の長さが不正です。

NO PATH：パスを指定しています。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)エラー要因に従って対策してください。

NO IDLFILE：.idlの付いたIDLソースファイルを指定してください。

FILE LEN：ファイル名の長さを.idlを含め14文字以内にしてください。

NO PATH：ファイル名だけの指定にしてください。

KFCA25990-W

タグ名(aa....aa)が長過ぎます。　　（Ｅ）

指定したタグ名が長過ぎます。

aa....aa：タグ名

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)タグ名を31文字以内にしてください。

KFCA25991-W

タグ(aa....aa)を使用するためには宣言子(bb....bb)をポインタにしなければなりません。　　（Ｅ）

自己参照型の構造体を使用する場合は，宣言子をポインタ型にしなければなりません。

aa....aa：タグ名

bb....bb：宣言子

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)宣言子をポインタ型にしてください。

KFCA25992-W

オペレーション宣言(aa....aa)はerror_status_t型でなければなりません。　　（Ｅ）

オペレーション宣言の型にerror_status_t型以外を指定できません。

aa....aa：オペレーション宣言

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)オペレーション宣言の返り値をerror_status_t型にしてください。

KFCA25993-W

オペレーション宣言(aa....aa)の返り値にはポインタ，配列を使用できません。　　（Ｅ）

オペレーション宣言の返り値にはポインタ，配列を使用できません。error_status_t型の値をそのまま返します。

aa....aa：オペレーション宣言

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)ポインタ，または配列の指定を削除する。

KFCA25994-W

宣言子(aa....aa)のポインタの数は1個までです。　　（Ｅ）

宣言子のポインタが複数個指定されています。ポインタ数は1個までです。

aa....aa：オペレーション宣言子

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)ポインタ数を1個にしてください。

KFCA25995-W

構造体のメンバ(aa....aa)に指定できないものがあります。要因：bb....bb　　（Ｅ）

構造体のメンバにはポインタ型を指定できません。また，構造体のメンバに，構造体を指定できません。

aa....aa：構造体のメンバ

bb....bb：エラーの要因を示します。

POINTER：ポインタを指定しています。

STRUCT：構造体を指定しています。

(Ｓ)構文解析，および意味解析は続けますが，スタブは生成しません。

(Ｏ)構造体のメンバに指定できないものを削除してください。

KFCA25996-W

タグ名のない構造体の数が最大数を超えました。　　（Ｅ）

タグ名のない構造体にはtxidlコンパイラが，自動的にタグ名を付けます。タグ名が自動的に付く構造体数は，最大65,535個です。

(Ｓ)構文解析，意味解析は続けますが，スタブの生成は行いません。

(Ｏ)タグ名のない構造体にタグ名を付けてください。

KFCA25997-W

handle_t型はサポートされていません。　　（Ｅ）

handle_t型はサポートされていないので使用できません。

(Ｓ)構文解析，意味解析は続けますが，スタブの生成は行いません。

(Ｏ)handle_t型を使用しないでください。

KFCA25998-W

[aa....aa]属性を無視します。　　（Ｅ）

RPC　TxRPCの場合，transaction_mandatory属性とtransaction_optional属性は有効にはなりません。

aa....aa：無視した属性

(Ｓ)構文解析，意味解析は続けますが，スタブの生成は行いません。

KFCA26001-E

コマンドの-a又は-bオプションの指定に誤りがあります。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)-aまたは-bオプションを正しく指定し，再度コマンドを実行してください。

KFCA26002-E

コマンドで指定されたファイルグループには該当する物理ファイルが割り当てられていません。　　（Ｅ）

コマンドで指定したファイルグループには-aまたは-bオプションに該当する物理ファイルが割り当てられていません。

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)ファイルグループに対象となる物理ファイルがあるかを確認し，再度コマンドを実行してください。

KFCA26003-I

aa....aaサービスに対するチェックポイントダンプファイルグループから物理ファイルを切り離しました。

ファイルグループ名：bb....bb 物理ファイル名：cc....cc

aa....aa：サービス

bb....bb：ファイルグループ

cc....cc：物理ファイル名

KFCA26004-E

定義ファイルaa....aaのファイルグループbb....bbにc系物理ファイルが指定されていません。

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：ファイルグループ名

c：系種別

A：A系

B：B系

(Ｓ)システムを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するファイルグループに物理ファイルを二重化定義してください。

KFCA26005-E

定義ファイルaa....aaに二重化指定がないためB系は指定できません。ファイルグループ名：bb....bb

aa....aa：定義ファイル名

bb....bb：ファイルグループ名

(Ｓ)B系物理ファイルを使用しないで，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕該当するファイルグループに対応するjnladdpfからB系指定を削除してください。

KFCA26006-E

aa....aaサービスに対する物理ファイルのオープン処理で障害が発生しました。ファイルグループ名：bb....bb，

系種別：c，理由コード：d

aa....aa：サービス名

bb....bb：ファイルグループ名

c：系種別

A：A系

B：B系

d：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)該当する物理ファイルを障害状態にして，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに応じて対策してください。

理由コード

意味

対策

56

ファイルステータスフラグ重複

保守員に連絡してください。

59

ファイルステータスフラグ不正

61

スペシャルファイル名不正

チェックポイントダンプの定義を見直してください。

62

ファイルがOpenTP1ファイルシステム用に初期化されていません。

チェックポイントダンプファイルを初期化して再実行してください。

63

ファイルがありません。

64

ファイルシステムバージョン不一致

OpenTP1実行環境を見直してください。

65

ファイルシステム排他エラー

66

ファイルシステムロックセグメント不足

メモリ使用量を見直してください。

67

ファイルシステムオープン処理で上限値オーバ

不要なファイルをクローズしてください。または，オープンできるファイルの上限値を見直して，必要ならばカーネルを再作成してください。

68

該当するスペシャルファイルアクセス権限がありません。

OpenTP1実行環境を見直してください。

69

該当するファイルアクセス権限がありません。

70

ファイルシステム入出力エラー

入出力エラーが発生した原因を調査し，対策してください。

71

ファイルシステムメモリ不足

メモリ使用量を見直してください。

92

ファイル検定エラー

（チェックポイントダンプ用に初期設定されていません。または，ほかのOpenTP1のチェックポイントダンプファイルです）

次の手順でエラー原因を調査し，対策してください。

チェックポイントダンプファイルのjnladdfgコマンド，またはシステム共通定義を見直してください。

チェックポイントダンプファイル用にファイルを初期化して再実行してください。

97

サイズ不正

チェックポイントダンプファイルの容量を見直してください。

98

CPD入出力エラー

入出力エラーが発生した原因を調査して，対策してください。

KFCA26007-E

aa....aaサービスに対する物理ファイルのクローズ処理で障害が発生しました。ファイルグループ名：bb....bb，

系種別：c，理由コード：d

aa....aa：サービス名

bb....bb：ファイルグループ名

c：系種別

A：A系

B：B系

d：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに応じて対策してください。

理由コード

意味

対策

66

ファイルシステムロックセグメント不足

メモリ使用量を見直してください。

70

ファイルシステム入出力エラー

入出力エラーが発生した原因を調査して，対策してください。

71

ファイルシステムメモリ不足

メモリ使用量を見直してください。

205

ファイル記述子不正

保守員に連絡してください。

KFCA26008-E

aa....aaサービスに対する物理ファイルの書き込み処理で障害が発生しました。ファイルグループ名：bb....bb，

系種別：c，理由コード：d

aa....aa：サービス名

bb....bb：ファイルグループ名

c：系種別

A：A系

B：B系

d：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)該当する物理ファイルをクローズして，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに応じて対策してください。

理由コード

意味

対策

0

ファイルの領域を超えるレコード出力要求が発生しました。

保守員に連絡してください。

70

入出力エラーが発生しました。

エラーが発生した原因を調査して，対策してください。

95

要求したレコード数分のチェックポイントダンプ情報がファイルに書き込めませんでした。

保守員に連絡してください。

202

204

207

209

チェックポイントダンプファイルの出力でエラーを検出しました。

KFCA26009-E

aa....aaサービスに対する物理ファイルの読み込み処理で障害が発生しました。ファイルグループ名：bb....bb，

系種別：c，理由コード：d

aa....aa：サービス名

bb....bb：ファイルグループ名

c：系種別

A：A系

B：B系

d：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

(Ｓ)該当する物理ファイルをクローズして，処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードに応じて対策してください。

理由コード

意味

対策

0

ファイルの領域を超えるレコード入力要求が発生しました。

保守員に連絡してください。

70

入出力エラーが発生しました。

エラーが発生した原因を調査して，対策してください。

201

203

206

208

チェックポイントダンプファイルの入力でエラーを検出しました。

保守員に連絡してください。

KFCA26010-E

コマンドで指定されたファイルグループからは物理ファイルを切り離せません。理由コード：aaa　　（Ｅ）

aaa：理由コード

AVA：有効なファイルグループ

USE：オープン中のファイルグループ

NAD：動的割り当て用のファイルグループではない

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)ファイルグループの状態を確認してください。

KFCA26011-E

コマンドで指定された-dオプションの指定内容に誤りがあります。

コマンドで指定された-dオプションの指定内容に誤りがあります。

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)-dオプションを正しく指定して，再度コマンドを実行してください。

KFCA26012-E

物理ファイルは既にクローズされています。系種別：a　　（Ｅ）

物理ファイルはすでにクローズされています。

a：系種別

A：A系

B：B系

AB：A系およびB系

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)jnllsコマンドを入力して，ファイルの状態を確認してください。

KFCA26013-E

物理ファイルは既にオープンされています。系種別：a　　（Ｅ）

物理ファイルはすでにオープンされています。

a：系種別

A：A系

B：B系

AB：A系およびB系

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)jnllsコマンドを入力して，ファイルの状態を確認してください。

KFCA26014-E

コマンドで指定されたファイルグループには物理ファイルが割り当てられていません。系種別：a　　（Ｅ）

コマンドで指定されたファイルグループには物理ファイルが割り当てられていません。

a：系種別

A：A系

B：B系

AB：A系およびB系

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)jnllsコマンドを入力して，ファイルグループの状態を確認してください。

KFCA26015-E

物理ファイルのクローズに失敗しました。系種別：a

物理ファイルのクローズに失敗しました。

a：系種別

A：A系

B：B系

AB：A系およびB系

(Ｓ)コマンドの実行を中断します。

(Ｏ)メッセージログファイルに出力されるKFCA26007-Eメッセージを基に原因を調査してください。

KFCA26016-E

物理ファイルのオープンに失敗しました。系種別：a

物理ファイルのオープンに失敗しました。

a：系種別

A：A系

B：B系

AB：A系およびB系

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)メッセージログファイルに出力されるKFCA26006-Eメッセージを基に原因を調査してください。

KFCA26030-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddに指定したシステムサービス名が不正です。指定システムサービス名：ee....ee　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象定義ファイル名

dd....dd：チェック対象オペランド名

ee....ee：チェック対象オペランドに指定したシステムサービス名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕指定内容を見直して，正しいシステムサービス名を指定してください。

KFCA26031-W

(aa....aa:bb....bb) 定義ファイルcc....ccのjnl_reserved_file_auto_openは予約ファイル(jnladdfgにONLを未指定)を定義した場合にのみ有効です。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕予約ファイルが必要ない場合は，このメッセージを無視してください。

予約ファイルを用意しておいて，ファイルの不足時に自動的に予約ファイルをオープンしたい場合は，jnladdfg定義コマンドの-gオプションのONLの指定を省略してください。

KFCA26032-W

(aa....aa:bb....bb) -j srfを指定したcc....ccは定義ファイル内に１つのみ指定可能です。定義ファイル名＝dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義コマンド名

dd....dd：チェック対象の定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕指定内容を見直して，不要な定義コマンドの指定を削除してください。

KFCA26033-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：jnladdpfに指定したdd....dd系物理ファイル(ee....ee)のパス名が不正です。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：不正を検出した系（AまたはB）

ee....ee：物理ファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕キャラクタ型スペシャルファイル名またはUNIX通常ファイル名を見直し，正しいファイル名を指定してください。

KFCA26034-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：jnladdpfに指定したdd....dd系物理ファイル(ee....ee)を割り当てるスペシャルファイルはOpenTP1ファイルシステムとして初期化されていません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義コマンド名

dd....dd：不正を検出した系（AまたはB）

ee....ee：物理ファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕filmkfsコマンドを実行して，キャラクタ型スペシャルファイルまたはUNIX通常ファイルをOpenTP1ファイルシステム用に初期化してください。

KFCA26035-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：jnladdpfに指定したdd....dd系物理ファイル(ee....ee)は存在しません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：不正を検出した系（AまたはB）

ee....ee：物理ファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕チェックポイントダンプサービス定義のjnladdpf定義コマンドの物理ファイル名の指定を見直して，未作成であればjnlinitコマンドを実行して作成してください。

KFCA26036-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：jnladdpfに指定したdd....dd系物理ファイル(ee....ee) はファイルシステム作成時のシステムとバージョンが異なっています。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義コマンド名

dd....dd：不正を検出した系（AまたはB）

ee....ee：物理ファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕filmkfsコマンドを実行してOpenTP1ファイルシステムを再作成したあとで，jnlinitコマンドを実行してチェックポイントダンプファイルを再作成してください。

KFCA26037-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：jnladdpfに指定したdd....dd系物理ファイル(ee....ee)のオープンでシステムの上限値をオーバしました。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：不正を検出した系（AまたはB）

ee....ee：物理ファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕1プロセス内でオープンできるファイルの上限値を見直して，必要であればカーネルを変更してください。

KFCA26038-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：jnladdpfに指定したdd....dd系物理ファイル(ee....ee)のスペシャルファイルに対するアクセス権がありません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義コマンド名

dd....dd：不正を検出した系（AまたはB）

ee....ee：物理ファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕キャラクタ型スペシャルファイルまたはUNIX通常ファイルのアクセスモードを変更するか，またはアクセス権のあるユーザで再実行してください。

KFCA26039-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：jnladdpfに指定したdd....dd系物理ファイル(ee....ee)に対するアクセス権がありません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：不正を検出した系（AまたはB）

ee....ee：物理ファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕filchmodコマンドを実行してチェックポイントダンプファイルのアクセスモードを変更するか，またはアクセス権のあるユーザで再実行してください。

KFCA26040-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：jnladdpfに指定したdd....dd系物理ファイル(ee....ee)に対してI／Oエラーが発生しました。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義コマンド名

dd....dd：不正を検出した系（AまたはB）

ee....ee：物理ファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕ディスク装置に異常がないかどうかを確認してください。

KFCA26041-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：jnladdpfに指定したdd....dd系物理ファイル(ee....ee)のオープン処理中にメモリ不足が発生しました。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：不正を検出した系（AまたはB）

ee....ee：物理ファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メモリ不足を解消したあとで，再度コマンドを実行してください。

KFCA26042-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：jnladdpfに指定したdd....dd系物理ファイル(ee....ee)はチェックポイントダンプファイルではありません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義コマンド名

dd....dd：不正を検出した系（AまたはB）

ee....ee：物理ファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕jnlrmコマンドを実行してエラーとなった物理ファイルを削除したあと，jnlinitコマンドを実行して再作成してください。

KFCA26043-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：jnladdpfに指定したdd....dd系物理ファイル(ee....ee)の読込み処理に失敗しました。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：不正を検出した系（AまたはB）

ee....ee：物理ファイルに指定されたファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕ディスク装置に異常がないかどうかを確認してください。

KFCA26200-E

it is invalid line in definition file. line＝aa....aa　　（Ｓ）

回復対象定義ファイルの行に次のような誤りがある場合に出力します。

論理ファイル名，または物理ファイル名が長過ぎる。

1行に論理ファイル名，または物理ファイル名だけ定義している。

論理ファイル名，または物理ファイル名の重複がある。

aa....aa：誤りのある行番号（10進形式）

(Ｓ)回復処理を中止します。

(Ｏ)上記の誤りについて，回復対象定義ファイルを見直してください。

KFCA26202-E

TAMテーブルに対する最大同時排他要求数を超えたため，排他処理できません。

排他要求数が，ロックサービス定義のlck_limit_fortamオペランドに指定した最大同時排他要求数を超えました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)ロックサービス定義の最大同時排他要求数を見直してください。

KFCA26203-E

TAM排他情報取得時にエラーが発生しました。

要因：aa....aa，詳細：bb....bb

TAMの排他情報取得時にエラーが発生しました。

aa....aa：要因

memory：共用メモリが使用できない状況です。

file：デッドロック・タイムアウト情報ファイルへのアクセスに失敗しました。

tam：TAMの内部処理でエラーが発生しました。

bb....bb：詳細情報を出力します。

(Ｓ)

lckサービスが出力した場合：システムを異常終了させます。

tamlcklsコマンドが出力した場合：処理を終了します。

(Ｏ)tamlcklsコマンドが出力し，要因がmemoryの場合は，OpenTP1をオンライン状態にしてください。そのほかの場合はOpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕$DCDIR/spool/dclckinfディレクトリおよびファイルの権限を確認してください。このメッセージ以前に出力されているメッセージがあれば，それに従って対策してください。上記でも対策できない場合は保守員に連絡してください。

KFCA26204-I

使用方法：tamlckls [-h] 資源名称[[資源名称] …]　　（Ｓ）

tamlcklsコマンドの使用方法を表示します。

KFCA26205-E

TAMコマンドの使用方法が誤っています。

コマンド：aa....aa，要因：bb....bb　　（Ｅ）

TAMコマンドの使用方法が間違っています。

aa....aa：使用方法を間違えたTAMコマンドの名称。

bb....bb：要因を表示します。

argument number：引数の個数

not TAM resource：TAMの資源ではありません。

(Ｓ)処理を終了します。

(Ｏ)要因に従って，障害を取り除き，再度実行してください。

KFCA26206-I

使用方法：tamhsls { [-h] | ＴＡＭファイル名 | -m ＴＡＭテーブル名}　　（Ｓ）

tamhslsコマンドの使用方法を示します。-hオプション指定時，またはコマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンドの処理を終了します。

KFCA26207-E

ＴＡＭシノニム情報取得時にエラーが発生しました。要因:aa....aa, 詳細:bb....bb　　（Ｅ）

aa....aa：要因

memory：メモリが不足しています。

file：TAMファイルへのアクセスに失敗しました。

tam：TAMの内部処理でエラーが発生しました。

bb....bb：詳細情報を出力します。

(Ｓ)コマンドの処理を終了します。

(O)要因に従って障害を取り除き，再度実行してください。

KFCA26208-E

(aa....aa:bb....bb) tamtable定義句の数がtam:tam_max_tblnumに設定された値を超えています。　　（Ｅ）

TAMサービス定義のtamtable定義コマンドを指定した数が，tam_max_tblnumオペランドに指定されたTAMテーブルの最大数を超えています。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕tamtable定義コマンドの指定値を見直すか，tamtable定義コマンドを指定する数を考慮してtam_max_tblnumオペランドを指定してください。

KFCA26209-E

リストア元ファイルのサイズが，バックアップした時点のサイズと異なっています。

リストア元ファイルサイズ＝aa....aa　バックアップした時点のファイルサイズ＝bb....bb　ファイル名＝cc....cc　　（Ｅ）

tamrstrコマンドに指定したリストア元ファイルのサイズが，tambkupコマンドを実行してバックアップした時点のサイズと異なっているため処理を続行できません。

aa....aa：リストア元ファイルのファイルサイズ（10進形式）

bb....bb：バックアップした時点のファイルサイズ（10進形式）

cc....cc：指定したファイルの名称

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)次の内容を確認してください。

指定したリストア元ファイルが正しいファイルであるかどうか

リストア元ファイルを作成したときのtambkupコマンドが正常に終了しているかどうか

リストア元ファイルをUNIXとWindowsの間で転送する場合，バイナリモードで転送しているかどうか

どの条件にも該当しないで，エラーとなったバックアップファイルがオンラインバックアップによって取得されたファイルである場合は，tamrstrコマンドに-xオプションを指定し，再度実行してください。

〔対策〕リストア元ファイルの運用を確認してください。

KFCA26300-E

入出力処理の続行不可能な障害が発生しました。理由コード＝aaaa-b　　（Ｅ）

入出力処理を続行できない障害が発生しました。

aaaa：4けた以内の数字

b：OpenTP1内部コード

(Ｓ)処理を中断してコール元に制御を戻します。

(Ｏ)障害の原因を理由コード一覧より調査し，その原因を取り除いてください。また，このメッセージの直前にメッセージが出力されている場合は，そのメッセージも参照してください。

〔対策〕理由コードに応じて，必要があれば対策してください。

理由コード

意味

オペレータの処置

OpenTP1管理者の処置

101

メモリ不足発生

直前にシステムコールのメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って対策してください。

再度，メモリの見積もりをしてください。

KFCA26307-E

ファイルのオープン処理で障害が発生しました。理由コード＝aaaa　　（Ｅ）

入出力ファイル（UNIXファイル）のオープンエラーが発生しました。

aaaa：理由コード（4けた以内の数字）

301：指定されたファイルが存在しません。

302：I/Oエラーが発生しました。

このメッセージの前に出力されているメッセージの詳細な障害情報に従って，障害要因を取り除いてください。

(Ｓ)障害の発生したファイルへのI/O処理を中止します。

(Ｏ)直前にメッセージが出力されている場合はそのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

KFCA26308-E

ファイルのクローズ処理で障害が発生しました。理由コード＝aaaa　　（Ｅ）

入出力ファイル（UNIXファイル）のクローズエラーが発生しました。

aaaa：理由コード（4けた以内の数字）

302：I/Oエラーが発生しました。

このメッセージの前に出力されているメッセージの詳細な障害情報に従って，障害要因を取り除いてください。

(Ｓ)障害の発生したファイルへのI/O処理を中止します。

(Ｏ)直前にメッセージが出力されている場合はそのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

KFCA26309-E

ファイルからのリード処理で障害が発生しました。理由コード＝aaaa　　（Ｅ）

入出力ファイル（UNIXファイル）からのリードエラーが発生しました。

aaaa：理由コード（4けた以内の数字）

302：I/Oエラーが発生しました。

このメッセージの前に出力されているメッセージの詳細な障害情報に従って，障害要因を取り除いてください。

(Ｓ)障害の発生したファイルへのI/O処理を中止します。

(Ｏ)直前にメッセージが出力されている場合はそのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

KFCA26310-E

ファイルへのライト処理で障害が発生しました。理由コード＝aaaa　　（Ｅ）

入出力ファイル（UNIXファイル）へのライトエラーが発生しました。

aaaa：理由コード（4けた以内の数字）

302：I/Oエラーが発生しました。

このメッセージの前に出力されているメッセージの詳細な障害情報に従って，障害要因を取り除いてください。

(Ｓ)障害の発生したファイルへのI/O処理を中止します。

(Ｏ)直前にメッセージが出力されている場合はそのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

KFCA26311-E

ファイルの情報取得処理で障害が発生しました。理由コード＝aaaa　　（Ｅ）

入出力ファイル（UNIXファイル）の情報取得処理でエラーが発生しました。

aaaa：理由コード（4けた以内の数字）

302：I/Oエラーが発生しました。

このメッセージの前に出力されているメッセージの詳細な障害情報に従って，障害要因を取り除いてください。

(Ｓ)障害の発生したファイルへのI/O処理を中止します。

(Ｏ)直前にメッセージが出力されている場合はそのメッセージに従って，原因を取り除いてください。

KFCA26350-E

コマンドの形式が誤っています。　　（Ｅ）

入力コマンドの形式が誤っています。

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)正しいコマンド形式で，再度コマンドを実行してください。

KFCA26520-W

aa....aaを指定した場合，redirect_fileにYを指定できません。redirect_fileをNとして起動します。　　（Ｅ＋Ｌ）

標準出力リダイレクト機能（redirect_file）を'Y'にしてOpenTP1を起動できません。

aa....aa：オペランド名

(Ｓ)redirect_fileを'N'として，OpenTP1の起動を続行します。

〔対策〕redirect_fileを'Y'にする場合，aa....aaオペランドを使用しないでください。aa....aaオペランドを使用する場合は，redirect_fileを'N'にしてください。

KFCA26521-W

内部イベント通知に失敗しました。(DCDIR=aa....aa)　　（Ｅ）

OpenTP1の内部イベント通知に失敗しました。

aa....aa：プロセス内で設定した環境変数DCDIRの設定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕環境変数DCDIRをコマンドプロンプト，バッチファイル，またはOpenTP1の定義上に設定した場合，その設定値がシステム環境変数に指定した設定値と異なることがあります。大文字・小文字の相違など，設定したDCDIRの変数値をシステム環境変数の設定値と合わせてください（システム環境変数には，小文字のディレクトリ名称で登録されています）。このメッセージは，クライアント接続マネジャから，OpenTP1の起動または停止をした場合に，出力されることがあります。接続先Terminal Server上のシステム環境変数DCNTB_TERMINAL_SERVERに1を設定し，OSを再起動したあと，OpenTP1システムを起動してください。

KFCA26523-W

定義句の解析に失敗しました。aa....aaをNとして起動します。　　（Ｅ）

redirect_fileオペランドまたはconsole_outputオペランドの解析処理でエラーになりました。

aa....aa：オペランド名

(Ｓ)aa....aaを'N'として，OpenTP1の起動を続行します。

〔対策〕エラーになったオペランドが'Y'か'N'に設定されていることを確認してください。オペランドに'Y'または'N'が設定されていて，このメッセージが出力される場合は保守員に連絡してください。

KFCA26524-W

「デスクトップとの対話をサービスに許可する」のチェックボックスがOFFになっています。チェックボックスをONにして再起動してください。OpenTP1の起動を続行します。

「デスクトップとの対話をサービスに許可する」のチェックボックスにOFFを指定した状態でOpenTP1が起動されました。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕OpenTP1を終了したあと，「デスクトップとの対話をサービスに許可する」のチェックボックスをONにしてOpenTP1を再起動してください。

KFCA26525-W

OpenTP1サービスが制御シグナルを受信しました。制御シグナル＝aa....aa

次の場合に出力されます。

OpenTP1コンソールに対しキーボード入力からCtrlキーとBreakキーを同時に押した場合

OpenTP1コンソールをクローズした場合

OpenTP1起動中にシャットダウン処理が行われた場合

OpenTP1コンソールを使用しない運用の場合は，出力されません。

aa....aa：OpenTP1コンソールが受信した制御シグナル

1：CTRL+BREAKシグナル

2：CTRL+CLOSEシグナル

6：シャットダウンシグナル

(Ｓ)OpenTP1を異常終了します。

KFCA26526-E

aa...aaコマンドの実行に失敗しました。理由コード = bb...bb, 保守情報 = cc...cc

コマンドの実行に失敗しました。

aa....aa：実行コマンド名

bb....bb：障害の内容を示す理由コード

cc....cc：エラーの詳細情報を含む保守情報

(Ｓ)コマンドの実行を中断，またはポーズします。

(Ｏ)コマンドがポーズしている場合，リターンキーを押すか，コンソールのクローズ操作をして，ポーズ状態を解除してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

オペレータの処置

OpenTP1管理者の処置

FILE_NOT_FOUND

標準出力リダイレクトファイルが見つかりません。

標準出力リダイレクト機能を使用し，OpenTP1を起動してから再度コマンドを実行してください。

−

コマンド引数に指定されたファイルが見つかりません。

コマンド引数に指定したファイルが作成されてから，再度コマンドを実行してください。

−

INVALID_PARAM

コマンド引数が不正です。

コマンド引数を正しく指定し，再度コマンドを実行してください。

−

DEFINITION

定義解析処理中にエラーを検出しました。

システム環境定義のredirect_fileオペランドにYが指定されているかどうかを確認してください。

また，直前に出力された解析エラーのメッセージを基に，原因を調査してください。

−

SYSTEM_CALL

内部システムコールで障害が発生しました。

−

保守員に連絡してください。

UNEXPECTED

コマンド実行中に内部矛盾が発生しました。

−

（凡例）−：該当しません。

KFCA26531-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：redirect_file_size(dd....dd)はデフォルト値より値が小さいため，オンライン時に世代ファイルの切り替えが多発する可能性があります。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：解析中の定義ファイル名

dd....dd：redirect_file_sizeオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システム環境定義のredirect_file_sizeオペランドの指定値を見直してください。

KFCA26532-W

(aa....aa:bb....bb) env：redirect_file_size = 0の場合，標準出力リダイレクトファイルは単調増加ファイルになります。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA26533-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddに指定されたee....eeは有効なファイル名称ではありません。ff....ff¥spool¥prclogを出力先とします。要因：gg....gg　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：解析中の定義ファイル名

dd....dd：redirect_file_nameオペランド

ee....ee：redirect_file_nameオペランドに指定されたファイル名

ff....ff：%DCDIR%

gg....gg：要因コード

ENOENT：ファイルまたはディレクトリが存在しません。

EACCES：ファイルまたはディレクトリにアクセスできません。

EISDIR：指定されたファイル名と同一名称のディレクトリが存在します。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システム環境定義のredirect_file_nameオペランドの指定値を見直してください。

KFCA26534-W

(aa....aa:bb....bb) OpenTP1をユーザアカウントで起動している場合，env：console_output=Yは有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システム環境定義のconsole_outputオペランドの指定値を見直すか，OpenTP1サービスのログオンアカウントを見直してください。

KFCA26535-W

(aa....aa:bb....bb) 本プラットフォーム上では，env：console_output=Yは有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA26536-W

(aa....aa:bb....bb)「デスクトップとの対話をサービスに許可する」のチェックボックスがOFFになっている場合，env：console_output=Yは有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分（5文字以内の英数字）

bb....bb：問題識別コード（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システム環境定義のconsole_outputオペランドの指定値を見直すか，OpenTP1サービスの「デスクトップとの対話をサービスに許可する」のチェックボックスを見直してください。

KFCA26537-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddに指定されたee....eeは有効な特権名称ではありません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：解析中の定義ファイル名

dd....dd：process_privilege_nameオペランド

ee....ee：指定された特権名称

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕process_privilege_nameオペランドに指定した特権名称を見直してください。

KFCA26547-I

The OpenTP1 service will now start. DCDIR=aa....aa, OpenTP1 service name(process name: dcservice.exe)=bb....bb(process ID=cc....cc)　　（Ｘ）

OpenTP1サービスを開始します。

このメッセージは，ログサービス定義の指定が有効になりません。

aa....aa：環境変数DCDIRの設定値

bb....bb：OpenTP1サービス名

OpenTP1（マルチOpenTP1の場合は「OpenTP1_XXXX」（XXXXはユーザが指定した識別子））

cc....cc：OpenTP1サービスのプロセス（dcservice.exe）のプロセスID

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA26548-I

The process service will now start. DCDIR=aa....aa, OpenTP1 service name(process name: dcservice.exe)=bb....bb(process ID=cc....cc), process service name=dd....dd(process ID=ee....ee)　　（Ｘ）

プロセスサービスを開始します。

このメッセージは，ログサービス定義の指定が有効になりません。

aa....aa：環境変数DCDIRの設定値

bb....bb：OpenTP1サービス名

OpenTP1（マルチOpenTP1の場合は「OpenTP1_XXXX」（XXXXはユーザが指定した識別子））

cc....cc：OpenTP1サービスのプロセス（dcservice.exe）のプロセスID

dd....dd：プロセスサービス名（prcd.exe）

ee....ee：開始したプロセスサービス（prcd.exe）のプロセスID

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA26549-I

The process service ended. DCDIR=aa....aa, OpenTP1 service name(process name: dcservice.exe)=bb....bb(process ID=cc....cc), process service name=dd....dd(process ID=ee....ee)　　（Ｘ）

プロセスサービスを終了しました。

このメッセージは，ログサービス定義の指定が有効になりません。

aa....aa：環境変数DCDIRの設定値

bb....bb：OpenTP1サービス名

OpenTP1（マルチOpenTP1の場合は「OpenTP1_XXXX」（XXXXはユーザが指定した識別子））

cc....cc：OpenTP1サービスのプロセス（dcservice.exe）のプロセスID

dd....dd：プロセスサービス名（prcd.exe）

ee....ee：終了したプロセスサービス（prcd.exe）のプロセスID

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA26550-I

The OpenTP1 service was stopped. DCDIR=aa....aa, OpenTP1 service name(process name: dcservice.exe)=bb....bb(process ID=cc....cc)　　（Ｘ）

OpenTP1サービスを停止しました。

このメッセージは，ログサービス定義の指定が有効になりません。

aa....aa：環境変数DCDIRの設定値

bb....bb：OpenTP1サービス名

OpenTP1（マルチOpenTP1の場合は「OpenTP1_XXXX」（XXXXはユーザが指定した識別子））

cc....cc：OpenTP1サービスのプロセス（dcservice.exe）のプロセスID

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA26551-E

aa....aaの実行に失敗しました。理由コード=bbb　　（Ｅ）

入力コマンドのコマンドの形式が誤っています。

aa....aa：コマンド名

bbb：理由コード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)理由コードに応じて対策し，再度コマンドを入力してください。

理由コード

意味

対策

101

メモリ不足が発生しました。

メモリ不足を解消したあと，再度コマンドを入力してください。

102

レジストリ情報が不正です。

OpenTP1のレジストリ情報が壊れているおそれがあります。保守員に連絡してください。

103

Administrator権限がありません。またはマルチOpenTP1用のコンソール上で実行しました。

コマンド実行アカウントにAdministrator権限が付与されているかどうか確認してください。または，コマンド実行環境がマルチOpenTP1コンソール上でないことを確認してください。対策後，再度コマンドを入力してください。

104

内部矛盾が発生しました。

コマンド実行中にOpenTP1の内部処理で障害が発生しました。保守員に連絡してください。

105

システムエラーが発生しました。

コマンド実行中に予期せぬ障害が発生しました。保守員に連絡してください。

201

ディレクトリの作成に失敗しました。

指定したマルチOpenTP1セットアップディレクトリ，およびその配下ディレクトリに書き込みアクセス権があるか確認してください。対策後，再度コマンドを入力してください。

202

ファイルコピーに失敗しました。

指定したマルチOpenTP1環境下で実行中のコマンドやオープン中のファイルがないか確認してください。対策後，再度コマンドを入力してください。

203

dcsetupmlコマンド内でtrnlnkrmを実行中に障害が発生しました。

64ビットアプリケーションのコンパイル，およびリンケージに必要な環境変数が正しく設定されているかどうか確認してください。対策後，dcsetupml -dコマンドで該当するマルチOpenTP1環境を削除してから，マルチOpenTP1環境のセットアップを再実行してください。

204

メッセージテキストの作成に失敗しました。

マルチOpenTP1環境下のメッセージテキストファイルの作成に失敗しました。保守員に連絡してください。

205

環境変数の設定に失敗しました。

コマンド実行環境が不安定な状態にあります。新しいコマンドプロンプトを立ち上げて再度コマンドを入力してください。繰り返し発生する場合は，保守員に連絡してください。

206

コンソールの作成に失敗しました。

207

マルチOpenTP1識別ファイルの作成に失敗しました。

%DCDIR%¥lib¥sysconfディレクトリおよびその配下のファイルにアクセス権あるか確認してください。対策後，再度コマンドを入力してください。

210

サービスの登録に失敗しました。

障害発生時のOpenTP1サービスの登録状態を次の手順で保存し，保守員に連絡してください。

「管理ツール」-「コンピュータの管理」-「サービスとアプリケーション」-「サービス」を開く。

「サービス」でリストボックス中に表示されている「OpenTP1」（マルチOpenTP1の場合は「OpenTP1_XXXX」）のハードコピーを取得する。

211

サービス状態の取得に失敗しました。

212

サービスの削除に失敗しました。

213

dcsetupmlコマンドが別プロセスで実行中のため中止しました。

タスクマネジャなどでほかのdcsetupmlコマンドが実行中でないことを確認後，再度コマンドを入力してください。

214

ディレクトリの削除に失敗しました。

指定したマルチOpenTP1環境でディレクトリ，およびその配下のファイルにアクセス権があるか確認してください。アクセス権が付与されている場合は，指定したマルチOpenTP1環境下で実行中のコマンドやオープン中のファイルがないか確認してください。確認後，次のディレクトリがある場合は，手動でディレクトリを削除してください。

%DCDIR%¥bin

%DCDIR%¥lib

%DCDIR%¥include

%DCDIR%¥etc

%DCDIR%¥examples

dcsetupml -uコマンドで，この理由コードが出力された場合は，これらの対策後，再度コマンドを入力してください。

216

dcsetupmlコマンド内で製品情報の取得に失敗しました。

保守員に連絡してください。

217

dcsetupmlコマンド内でdcstatus_prcnopauseファイルの作成に失敗しました。

%TEMP%¥dcsetupml.logを退避し，保守員に連絡してください。

305

マルチOpenTP1環境が存在しません。

マルチOpenTP1環境はありません。引数を見直し後，再度コマンドを入力してください。

306

システム環境定義の解析処理でエラーが発生しました。

システム環境定義内に不正な記述があります。対策後，再度コマンドを入力してください。

308

OpenTP1が開始状態です。

オリジナルのOpenTP1，または指定したマルチOpenTP1識別子に対応するマルチOpenTP1が開始状態です。オリジナルのOpenTP1およびマルチOpenTP1を停止後，再度コマンドを入力してください。

KFCA26552-E

aa....aaのコマンド引数が不正です。理由コード=bbb　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名

bbb：理由コード

301：引数の数が不正です。

302：識別子が不正です。

303：パスが不正です。

304：指定した識別子は登録されていません。

309：オプションの指定が不正です。

310：セットアップ済みの識別子です。

311：セットアップ済みのパスです。

312：識別子とパスが登録情報と一致しません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)正しい引数を指定して，再度コマンドを入力してください。

KFCA26553-I

使用方法: dcsetupml [-u|-d] マルチOpenTP1セットアップディレクトリ 識別子　　（Ｅ）

dcsetupmlコマンドの使用方法を示します。

KFCA26554-I

使用方法: dcdls [-d OpenTP1ディレクトリ]　　（Ｅ）

dcdlsコマンドの使用方法を示します。

KFCA26555-I

使用方法: dcmakecon [識別子]　　（Ｅ）

dcmakeconコマンドの使用方法を示します。

KFCA26556-E

指定したディレクトリはOpenTP1ディレクトリではありません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの処理を中止します。

(Ｏ)指定したディレクトリ名がOpenTP1のディレクトリ名であるか確認してください。

KFCA26560-I

aa....aa開始中です。　　（Ｓ）

aa....aa：サービス名

(Ｓ)OpenTP1の処理を続行します。

KFCA26561-I

aa....aaが開始しました。　　（Ｓ）

aa....aa：サービス名

(Ｓ)OpenTP1の処理を続行します。

KFCA26562-E

aa....aa開始中にエラーが発生したため，bb....bbコマンドを中止します。　　（Ｓ）

aa....aa：サービス名

bb....bb：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージログファイルやイベントビューアでエラーの原因を確認して，対策してください。

KFCA26563-E

aa....aaコマンドに指定したオプションが不正です。　　（Ｅ）

コマンドにないオプションを指定したか，引数の必要なオプションに引数を渡していません。

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕メッセージログファイルやイベントビューアでエラーの原因を確認して，対策してください。

KFCA26565-E

aa....aaコマンドに指定した引数が不正です。　　（Ｅ）

コマンド引数のないコマンドに引数を指定したか，引数の数が正しくありません。

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しい引数を指定して，再度コマンドを入力してください。

KFCA26567-E

プロセス固有メモリの確保に失敗したため，aa....aaコマンドを実行できません。　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プロセスが動作できるメモリを確保してください。

KFCA26570-E

サービス(aa....aa)のアクセス権限が無いため，bb....bbコマンドを実行できません。　　（Ｅ）

コマンドを実行したユーザアカウントに，Administrator権限が付与されていません。

aa....aa：サービス名

bb....bb：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)Administrator権限を持つユーザアカウントで，再度コマンドを入力してください。

〔対策〕メッセージログファイルやイベントビューアでエラーの原因を確認して，対策を行ってください。

KFCA26571-E

サービス(aa....aa)との接続に失敗したため，bb....bbコマンドを実行できません。　　（Ｅ）

指定されたサービスのハンドルをオープンする処理中にエラーが発生しました。

aa....aa：サービス名

bb....bb：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA26572-E

サービス(aa....aa)の状態取得に失敗したため，bb....bbコマンドを実行できません。　　（Ｅ）

指定されたサービスの状態を取得する処理中にエラーが発生しました。

aa....aa：サービス名

bb....bb：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA26573-E

サービス(aa....aa)が停止中ではないため，bb....bbコマンドを実行できません。 状態=cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：サービス名

bb....bb：コマンド名

cc....cc：サービスの状態

ONLINE：開始中

STAT_PENDING：開始処理中

STOP_PENDING：停止処理中

UNKNOWN：状態を取得できない

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)サービスが停止状態になったことを確認したあとで，再度コマンドを入力してください。

KFCA26574-E

サービス(aa....aa)が無効に設定されているため，bb....bbコマンドを実行できません　　（Ｅ）

指定したサービスのプロパティで「スタートアップの種類」が「無効」に設定されているため，開始できません。

aa....aa：サービス名

bb....bb：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次の手順でサービスを有効にしてください。

「管理ツール」-「コンピュータの管理」-「サービスとアプリケーション」-「サービス」を開く。

開始するサービスのプロパティを開き，「スタートアップの種類」を「自動」か「手動」に変更する。

KFCA26575-E

レジストリの参照に失敗したため，aa....aaコマンドを実行できません。　　（Ｅ）

OpenTP1のレジストリキーのオープン，またはデータの読み取り処理中にエラーが発生しました。

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA26578-I

使用方法: ntbstart [-n] [-U]　　（Ｓ）

ntbstartコマンドの使用方法を示します。

KFCA26591-W

特権aa....aaの付与に失敗しました。サーバ名=bb....bb 理由コード=ccc

aa....aa：ユーザサービスデフォルト定義，またはユーザサービス定義に指定したprocess_privilege_nameオペランドで特権の付与に失敗した特権名

bb....bb：ユーザサーバ名

ccc：理由コード

(Ｏ)理由コードに応じて対策し，再度コマンドを入力してください。

理由コード

意味

対策

101

特権が見つかりません。

ご使用のWindowsに存在している特権かどうかを確認してください。

102

特権を付与できません。

サービスログオンアカウントに与えたい特権が付与されているか確認してください。

KFCA26592-W

サービスログオンアカウントはプログラムの実行に必要なWindowsの特権を所持していません。特権名 = aaa

プログラムの実行に必要なWindowsの特権を持たないユーザでOpenTP1を起動しています。

aaa：特権名

〔対策〕サービスログオンアカウントに指定しているユーザに対して，指定されたWindowsの特権を与えてください。

KFCA26595-E

共用メモリにアクセスする権限がありません。

Administratorsグループに所属しないユーザでコマンドを実行しているため，共用メモリに対してアクセスする権限がありません。

〔対策〕コマンド実行者をAdministratorsグループに所属させてください。

KFCA26597-W

Coreの出力処理で障害が発生しました。（関数名=aa....aa　保守情報1=bb....bb　保守情報2=cc....cc）

aa....aa：失敗した関数名

bb....bb：保守情報1

cc....cc：保守情報2

(Ｓ)Coreの取得処理を中断します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

KFCA26700-W

prfトレース取得サービスが開始できません。

理由コード＝aaaa　　（Ｃ＋Ｘ）

prfトレース取得サービス（性能評価用に取得するOpenTP1内部のトレース取得機能）開始中に障害が発生したため，サービスが開始できません。

aaaa：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

(Ｓ)prfトレース取得サービスを停止します。OpenTP1は続行します。

〔対策〕理由コードに応じて対策してください。性能検証用トレースを使用する場合は，OpenTP1を終了したあと，再度OpenTP1を開始してください。性能検証用トレースを使用しない場合は，OpenTP1を終了させる必要はありません。

理由コード

意味

オペレータの処置

101

メモリ不足が発生しました。

メモリ使用量を見直してください。

102

共用メモリが確保できません。

共用メモリを再度見積もってください。

103

トレース取得ファイルに入出力障害が発生しました。

ハードディスクの障害を取り除いてください。

106

環境変数に不正があります。

定義ファイルに使用している環境変数が設定されているか見直してください。

107

共用メモリをアタッチできません。

性能検証用トレースを使用する場合は，OpenTP1を終了したあと，再度OpenTP1を開始してください。

KFCA01001-IメッセージからKFCA01803-Iメッセージの間のOpenTP1開始処理中に強制停止した場合は，このメッセージを無視してください。

108

OpenTP1の開始処理が遅延しました。

性能検証用トレースを使用する場合は，OpenTP1を終了したあと，再度OpenTP1を開始してください。

401

定義ファイルがオープンできません。

OpenTP1を正しくインストールしてください。

402

定義内容に不正があります。

定義内容を見直してください。

403

解析情報ファイルがオープンできません。

OpenTP1を正しくインストールしてください。

404

トレースファイル格納ディレクトリ名の指定に誤りがあります。

定義ファイルを見直してください。トレースファイル格納ディレクトリ名は128文字以内で指定してください。

1601

システムコールでエラーが発生しました。

直前に出力されているKFCA00107-Eメッセージに従って対策してください。

KFCA26705-W

prfトレース取得サービスが続行できません。

理由コード＝aaaa　　（Ｃ＋Ｅ＋Ｘ）

prfトレース取得サービス（性能評価用に取得するOpenTP1内部のトレース取得機能）処理中に障害が発生したため，サービスが続行できません。

aaaa：障害の内容を示す理由コード（4けた以内の数字）

(Ｓ)prfトレース取得サービスを停止します。OpenTP1は続行します。

〔対策〕理由コードに応じて対策してください。性能検証用トレースを使用する場合は，OpenTP1を終了したあと，再度OpenTP1を開始してください。性能検証用トレースを使用しない場合は，OpenTP1を終了させる必要はありません。

理由コード

意味

オペレータの処置

103

トレース取得ファイルに入出力障害が発生しました。

ハードディスクまたはファイルシステムの障害を取り除いてください。

104

メッセージキューが作成できません。

UNIXシステムの構成定義を見直してください。

1601

システムコールでエラーが発生しました。

性能検証用トレースを使用する場合は，OpenTP1を終了したあと，再度OpenTP1を開始してください。

KFCA26710-I

aa....aaをprfトレース情報出力ファイルの現用として割り当てました。　　（Ｘ）

aa....aa：prfトレース情報の出力先ファイル名

KFCA26750-E

aaaaaaaaコマンドが実行できませんでした。理由コード=bbbb-cc　　（Ｅ）

prfトレース取得サービス（性能評価用に取得するOpenTP1内部のトレース取得機能）開始中に障害が発生したため，サービスが開始できません。

aaaaaaaa：実行できなかったコマンド名

bbbb：障害の内容を示す理由コード（４けた以内の数字）

cc：OpenTP1内部コード

(Ｓ)コマンドの実行を終了します。

〔対策〕コマンドが実行できない原因を理由コードに応じて対策してください。

理由コード

意味

対策

101

メモリ不足が発生しました。

メモリ使用量を見直してください。

102

共用メモリが確保できません。

共用メモリを再度見積もってください。

103

トレース取得ファイルの出力で障害が発生しました。

障害となる原因を調査し，取り除いてください。

401

-fオプションの指定が間違っています。

-fオプションの引数を見直し，正しい値を指定してください。

801

指定されたトレースファイル格納ディレクトリ名が長過ぎます。

−

802

引き継ぎファイルで障害が発生しました。

障害となる原因を調査し，取り除いてください。

803

現在prfgetコマンドが動作中です。

prfgetコマンドが終了するのを待って，再度実行してください。

804

トレースファイルがありません。

−

（凡例）−：該当しません。

KFCA26751-E

コマンドの形式が誤っています。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

〔対策〕コマンドの形式を確認し，再度コマンドを実行してください。

KFCA26760-E

prfトレースファイルのオープンに失敗しました。ファイル名：aaaaaaaa　　（Ｅ）

aaaaaaaa：オープンできなかったファイル名

(Ｓ)オープンに失敗したファイルを対象外とし，コマンドの継続が可能であれば継続します。

〔対策〕前後のメッセージからトレースファイルがオープンできなかった原因を調査し，必要であれば再度コマンドを実行してください。

KFCA26761-E

prfトレースファイルをアクセス中に障害が発生しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)アクセス障害が発生したファイルを対象外とし，コマンドの継続が可能であれば継続します。

〔対策〕前後のメッセージから障害が発生した原因を調査し，対策してください。

KFCA26762-E

prfトレースファイルをアクセス中にデータ不正を検出しました。　　（Ｅ）

(Ｓ)データ不正を検出したファイルを対象外とし，コマンドの継続が可能であれば継続します。

〔対策〕システム管理者に連絡してください。

KFCA26770-I

使用方法：prfed [-d] [-m] [-v] [-T [開始時刻][,終了時刻]]

[-r ランID] [-p プロセスID [,プロセスID]...]

[トレースデータファイル名[ トレースデータファイル名]...]　　（Ｓ＋Ｅ）

prfedコマンドの使用方法を示します。

KFCA26771-I

使用方法: prfget [-a][-f {_tr|_nm|_xr|_pr|_mc|_fl|_jl|_lk}]　　（Ｓ＋Ｅ）

prfgetコマンドの使用方法を示します。

KFCA26780-W

(aa....aa:bb....bb)cc....cc：dd....ddの値(ee....ee)はデフォルト値です。実行トランザクション数によっては短時間でオーバーラップしてしまうため，必要に応じて指定値を大きくしてください。　　（E）

指定値がデフォルトのままでよいかどうかを確認してください。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：定義ファイル名

$DCCONFPATHに対象となる定義ファイルが存在しない場合も，ファイル名が出力されます。

dd....dd：オペランド名

ee....ee：dd....ddで示したオペランドの指定値

〔対策〕指定値を見積もって定義を見直してください。見積もりの詳細については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」の性能検証用トレース情報の取得についての説明を参照してください。

KFCA26781-W

(aa....aa:bb....bb)cc....cc：dd....ddの値(ee....ee)はデフォルト値未満です。実行トランザクション数によっては短時間でオーバーラップしてしまうため，必要に応じて指定値を大きくしてください。　　（E）

指定値がデフォルト値より小さな値でよいかどうかを確認してください。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：定義ファイル名

dd....dd：オペランド名

ee....ee：dd....ddで示したオペランドの指定値

〔対策〕指定値を見積もって定義を見直してください。見積もりの詳細については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」の性能検証用トレース情報の取得についての説明を参照してください。

KFCA26900-E

リモートAPIサービスが続行できません。理由コード=aaa

aaa：理由コード

301：すべてのコネクションが使用中のため，新たなコネクションを設定できません。これは，以下の事象によって発生します。

リモートAPI機能を使用しているすべてのコネクションが連鎖RPCを行っているため，コネクションを解放できません。

(Ｓ)rapクライアントをVreco01で異常終了させます。

KFCA26908-E

rapサーバとの通信で障害が発生しました。

理由コード＝aa，IP アドレス：bb....bb，ポート番号=cccc　　（Ｘ）

aa：障害理由の理由コード

302：rapサーバとのコネクションが切断されました。

bb....bb：通信中のrapサーバの存在するノードのIPアドレス

cccc：通信中のrapサーバのウェルノウンポートのポート番号

(Ｓ)rapサーバとの通信を中止します。

(Ｏ)障害となった原因を調査し，障害を取り除いてください。

KFCA26911-E

aa....aaコマンドでエラーが発生しました。理由コード＝bbb　　（Ｅ＋Ｓ）

aa....aa：コマンド名

bbb：エラーとなった要因コード

105：メモリ不足が発生しました。

106：ファイルのアクセスでI/Oエラーが発生しました。

107：ユーザサーバ格納ディレクトリの指定が不正です。

201：コマンド引数が不正です。

202：環境変数にDCCONFPATHが未定義です。

207：ファイルのオープンエラーが発生しました。

208：rapリスナーサービス定義を格納しているディレクトリが$DCCONFPATH下です。

209：コマンドを実行したユーザはOpenTP1システム管理者ではありません。

210：dcsetupコマンドが実行されていません。

211：OpenTP1のバージョンが古いか，またはOpenTP1が正しくインストールされていません。

212：DCDIR環境変数が設定されていません。

213：OpenTP1が未起動です。

KFCA26912-E

定義の指定値に誤りがあります。理由コード＝aaa，変数名：bb....bb　　（Ｅ）

aaa：エラーとなった要因コード

205：変数名で示すオペランドが指定されていません。

206：変数名で示すオペランドが不正です。

bb....bb：定義不正の変数名

KFCA26918-I

usage：rapsetup [-d] [user program file]　　（Ｓ）

rapsetupコマンドの使用方法を示します。-hオプション指定時または，コマンドの使用方法が誤っている場合に表示します。

KFCA26919-I

使用方法：rapdfgen rapリスナーサービス定義ファイル名 ｜ -m rapクライアントマネジャサービス定義ファイル名　　（Ｅ＋Ｓ）

rapdfgenコマンドの使用方法を示します。-hオプション指定時または，コマンドの使用方法が誤っている場合に表示します。

KFCA26920-E

rapサーバが開始できません。理由コード＝aaa

rapサーバの開始で障害が発生しました。

aaa：理由コード

101：初期化に失敗しました。

102：OpenTP1が実行されていません。

103：セキュリティ機能を使ったOpenTP1が，セキュリティ環境の初期化処理でエラーになりました。

105：メモリ不足が発生しました。

(Ｓ)rapサーバの開始を中止します。

(Ｏ)このメッセージの直前に出力されているメッセージを参照してエラー要因を取り除いてください。

KFCA26921-E

rapサーバの続行ができません。理由コード=aaa

aaa：理由コード

401：連鎖RPCの終了RPCを行わないでクライアントがコネクションを解放しました。

(S)rapサーバをVrext03で異常終了させ再起動します。

KFCA26922-I

使用方法：rapls rapリスナー名 [[ rapリスナー名] ...]　　（Ｓ＋Ｅ）

コマンドの使用方法を示します。

KFCA26925-W

システムコール(aa....aa)の発行時に障害が発生しました。エラーコード=bb[cc....cc]

aa....aa：システムコール名

bb：システムコールを発行し，エラーリターンしたときのエラーコード

cc....cc：エラーコードに対応した情報

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA26950-I

rapリスナー(aa....aa)はリモートAPIサービスを準備中です。

aa....aa：rapリスナー名

KFCA26951-E

rapリスナー(aa....aa)の開始中に障害が発生しました。理由コード＝bb-cc

aa....aa：障害の発生したrapリスナー名

bb：理由コード

1：環境変数DCSCSLNAMEの指定がない。または，指定値が不正です。

3：環境変数DCSCSPORTの指定がない。または，指定値が不正です。

5：環境変数DCSCSPARAの指定がない。または，指定値が不正です。

6：環境変数DCSCSPORTで指定されたポート番号はほかのプロセスで使用中です。

7：環境変数DCSCSTIMEOUTの指定がない。または，指定値が不正です。

9：環境変数DCSCSINQUIRETIMEの指定がない。または，指定値が不正です。

11：dc_rpc_open（）で初期化に失敗しました。

12：OpenTP1が未起動です。

13：セキュリティ機能を使ったOpenTP1が，セキュリティ環境の初期化処理でエラーになりました。

15：rapサーバの起動に失敗しました。

21：指定したポート番号はすでにほかのrapリスナーで使用されています。

22：プロセス固有メモリのメモリ不足が発生しました。

23：共用メモリのメモリ不足が発生しました。

24：ソケット不足が発生しました。

31：ネットワーク障害が発生しました。

33：自ホスト名が定義されていません。

37：システム異常が発生しました。

52：rapリスナーがシステム管理者でないユーザで起動されています。

54：カーネル資源の不足です。システムパラメタで指定する，システム全体でロック可能な最大ファイル数を増やしてください。詳細については，使用しているOSのマニュアルを参照してください。

55：rapリスナーとrapサーバの排他でロックが確保できません。

61：ステータスファイルへのI/O障害が発生しました。

101：環境変数DCSCSASSIGNTYPEの指定がない。または，指定値が不正です。

102：環境変数DCSCSMAXCLIENTの指定がない。または，指定値が不正です。

103：環境変数DCSCSINQUIREMSGの指定がない。または，指定値が不正です。

105：環境変数DCSCSRECSRVの指定がない。または，指定値が不正です。

cc：OpenTP1内部コード

(Ｓ)rapリスナーの開始処理を中止します。

(Ｏ)障害要因を取り除いたあと，再度rapリスナーを起動してください。

理由コードが「15」の場合はOS上限の1ユーザ当たりの最大プロセス数を超えてrapサーバを起動している可能性があります。複数のrapリスナーを起動している場合に発生することがあります。必要数以上にrapリスナーを起動していないか確認してください。rapリスナーの起動数に問題がない場合は，OS指定値を変更してください。

KFCA26952-I

rapリスナー(aa....aa)はリモートAPIサービスを開始しました。

aa....aa：rapリスナー名

KFCA26953-W

rapリスナー(aa....aa)のサービス中に障害が発生しました。理由コード＝bb-cc

aa....aa：障害の発生したrapリスナー名

bb：理由コード

16：dc_adm_status関数で障害が発生しました。

cc：OpenTP1内部コード

(Ｓ)rapリスナーの処理を続行します。

(Ｏ)障害要因を調査し，障害要因を取り除いてください。

KFCA26954-W

rapリスナー(aa....aa)とクライアントの接続で障害が発生しました。理由コード＝bb-cc，IP アドレス：dd....dd（ee....ee：ff....ff）

aa....aa：障害の発生したrapリスナー名

bb：理由コード

22：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

24：ソケット不足が発生しました。

25：クライアントとの最大接続許容数をオーバしました。

31：ネットワーク障害が発生しました。

32：電文送受信タイムアウトが発生しました。

35：クライアントから不正な電文が届きました。

36：クライアントがコネクションを切断しました。

37：システム異常が発生しました。

cc：OpenTP1内部コード

dd....dd：クライアントのIPアドレス

クライアントからのコネクト要求でエラーになった場合，"**.**.**.**"が表示されることがあります。

クライアントがTP1/Client/Jであり，クライアント環境定義のdccltextendオペランドの指定値が00000000である場合，0.0.0.0が表示されます。

ee....ee：送信元IPアドレス※

ff.....ff：送信元ポート番号※

注※

rapリスナーとコネクション確立したプロセスのIPアドレスとポート番号です。

次のどれかの条件に該当する場合，クライアントのIPアドレス（dd....dd）と，送信元IPアドレス（ee....ee）に表示される内容が異なることがあります。

rapクライアントがTP1/Client/Jである。

rapリスナーとrapクライアントの間にファイアウォールがある。

rapクライアントの環境がマルチホームドホスト形態である。

(Ｓ)rapリスナーの処理を続行します。

KFCA26955-W

rapリスナー(aa....aa)とrapサーバの接続で障害が発生しました。理由コード＝bb-cc

aa....aa：障害の発生したrapリスナー名

bb：理由コード

22：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

24：ソケット不足が発生しました。

31：ネットワーク障害が発生しました。

32：電文送受信タイムアウトが発生しました。rapリスナーサービス定義のrap_watch_timeオペランドを見直してください。

37：システム異常が発生しました。

cc：OpenTP1内部コード

(Ｓ)rapリスナーの処理を続行します。

KFCA26956-W

rapリスナー(aa....aa)とクライアントの通信で障害が発生しました。理由コード＝bb-cc，IP アドレス：dd....dd（ee....ee：ff....ff）

aa....aa：障害の発生したrapリスナー名

bb：理由コード

22：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

31：ネットワーク障害が発生しました。

32：電文送受信タイムアウトが発生しました。

36：クライアントがコネクションを切断しました。

37：システム異常が発生しました。

71：クライアントからの要求最大待ち時間を満了しましたが要求が来ません。

cc：OpenTP1内部コード

dd....dd：クライアントのIPアドレス

rapクライアントがTP1/Client/Jであり，クライアント環境定義のdccltextendオペランドの指定値が00000000である場合，0.0.0.0が表示されます。

ee....ee：送信元IPアドレス※

ff....ff：送信元ポート番号※

注※

rapリスナーとコネクション確立したプロセスのIPアドレスとポート番号です。

次のどれかの条件に該当する場合，クライアントのIPアドレス（dd....dd）と，送信元IPアドレス（ee....ee）に表示される内容が異なることがあります。

rapクライアントがTP1/Client/Jである。

rapリスナーとrapクライアントの間にファイアウォールがある。

rapクライアントの環境がマルチホームドホスト形態である。

(Ｓ)rapリスナーの処理を続行します。

KFCA26957-W

rapリスナー(aa....aa)とrapサーバの通信で障害が発生しました。理由コード＝bb-cc

aa....aa：障害の発生したrapリスナー名

bb：理由コード

22：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

24：ソケット不足が発生しました。

31：ネットワーク障害が発生しました。

32：電文送受信タイムアウトが発生しました。

36：rapサーバがダウンしました。

37：システム異常が発生しました。

cc：OpenTP1内部コード

(Ｓ)rapリスナーの処理を続行します。

KFCA26958-I

rapリスナー(aa....aa)はリモートAPIサービスを終了中です。

aa....aa：rapリスナー名

KFCA26959-I

rapリスナー(aa....aa)はrapサーバの終了を待ち合わせます。

aa....aa：rapリスナー名

KFCA26960-I

rapリスナー(aa....aa)は終了しました。

aa....aa：rapリスナー名

KFCA26961-E

rapサーバの開始中に障害が発生しました。理由コード＝aa-(bb-cc)

aa：理由コード

1：環境変数DCSCSLNAMEの指定がない。または，指定値が不正です。

3：環境変数DCSCSPORTの指定がない。または指定値が不正です。

4：rapリスナーが未起動です。

7：環境変数DCSCSTIMEOUTの指定がない。または，指定値が不正です。

9：環境変数DCSCSINQUIRETIMEの指定がない。または，指定値が不正です。

16：dc_adm_status関数でエラーを検知しました。

22：プロセス固有メモリのメモリ不足が発生しました。

33：自ホスト情報が定義されていません。

52：rapサーバがシステム管理者でないユーザで起動されています。

53：rapリスナー用ユーザサービス定義に指定したDCSCSPARA以上のサーバが起動されました。

54：カーネル資源の不足です。システムパラメタで指定する，システム全体でロック可能な最大ファイル数を増やしてください。詳細については，使用しているOSのマニュアルを参照してください。

55：排他の確保時，予期しないエラーが発生しました。

bb：サーバ番号

-1：サーバ管理番号が未確定の場合。

正の整数：障害の発生したrapサーバの管理番号。

cc：OpenTP1内部コード

(Ｓ)rapサーバの開始処理を中止します。

(Ｏ)障害要因を取り除いたあと，再度rapリスナーを起動してください。

KFCA26963-E

rapリスナーとの接続に失敗しました。理由コード＝aa(bb-cc)

aa：理由コード

22：プロセス固有メモリのメモリ不足が発生しました。

24：ソケット不足が発生しました。

31：ネットワーク障害が発生しました。

32：電文送受信タイムアウトが発生しました。

33：自ホスト情報が定義されていません。

34：rapリスナーから接続を拒否されました。

37：システム異常が発生しました。

38：rapリスナーへのコネクト時にリッスンキューがあふれたため失敗しました。rap_connect_retry_countオペランド，およびrap_connect_retry_intervalオペランドに適切な値を設定し，再度rapdfgenコマンドを実行してください。

61：ステータスファイルへのI/O障害が発生しました。

bb：サーバ番号

障害の発生したrapサーバの管理番号。

cc：OpenTP1内部コード

(Ｓ)rapサーバの開始処理を中止します。

(Ｏ)障害要因を取り除いたあと，再度rapリスナーを起動してください。

KFCA26964-E

rapリスナーとの通信で障害が発生しました。理由コード＝aa(bb-cc)

aa：理由コード

22：プロセス固有メモリのメモリ不足が発生しました。

24：ソケット不足が発生しました。

31：ネットワーク障害が発生しました。

32：電文送受信タイムアウトが発生しました。rapリスナーサービス定義のrap_watch_timeオペランドを見直してください。

35：rapリスナーから不正な電文が届きました。

36：リスナーがコネクションを切断しました。

37：システム異常が発生しました。

bb：サーバ番号

障害の発生したrapサーバの管理番号。

cc：OpenTP1内部コード

KFCA26965-E

クライアントとの通信で障害が発生しました。理由コード＝aa(bb-cc)，IP アドレス：dd....dd（ee....ee：ff....ff）

aa：理由コード

22：プロセス固有メモリのメモリ不足が発生しました。

31：ネットワーク障害が発生しました。

32：電文送受信タイムアウトが発生しました。rapリスナーサービス定義のrap_watch_timeオペランド，またはクライアント側のユーザサービス定義のwatch_timeオペランドを見直してください。

35：クライアントから不正な電文が届きました。

36：クライアントがコネクションを切断しました。

37：システム異常が発生しました。

71：クライアントからの要求最大待ち時間を満了しましたが要求が来ません。rapリスナーサービス定義のrap_inquire_timeオペランドまたはクライアント側のユーザサービス定義のrpc_rap_inquire_timeオペランドを見直してください。

91：クライアント側のタイムアウトによってサーバ側の処理を打ち切りました。クライアント側のユーザサービス定義のwatch_timeオペランドを見直してください。

bb：サーバ番号

障害の発生したrapサーバの管理番号。

cc：OpenTP1内部コード

dd....dd：障害となったクライアントのノードのIPアドレス

rapクライアントがTP1/Client/Jであり，クライアント環境定義のdccltextendオペランドの指定値が00000000である場合，0.0.0.0が表示されます。

ee....ee：送信元IPアドレス※

ff....ff：送信元ポート番号※

注※

rapリスナーとコネクション確立したプロセスのIPアドレスとポート番号です。

次のどれかの条件に該当する場合，障害となったクライアントのノードのIPアドレス（dd....dd）と，送信元IPアドレス（ee....ee）に表示される内容が異なることがあります。

rapクライアントがTP1/Client/Jである。

rapリスナーとrapクライアントの間にファイアウォールがある。

rapクライアントの環境がマルチホームドホスト形態である。

KFCA26966-I

rapサービスの継続ができないためサービスを再開始します。(0-aa)

rapリスナーがダウンしたため，再起動します。

aa：rapサーバの管理番号

(Ｓ)rapサーバをVslbs99でアボートさせ，再度rapサーバを起動します。

KFCA26969-I

rapリスナー(aa....aa)はbbbb個のクライアントの終了を待っています。

aa....aa：rapリスナー名

bbbb：接続中のクライアント数

(Ｏ)raplsコマンドで接続しているrapクライアントを確認してください。

KFCA26970-E

rapリスナーとの接続で障害が発生しました。理由コード=aa-bb，IPアドレス：cc....cc，ポート番号=dddd

aa：障害理由の理由コード

8：ネットワーク上に接続されていないホストと接続しようとしています。

22：メモリ不足が発生しました。

24：ソケット不足が発生しました。

31：ネットワーク障害が発生しました。

32：送受信タイムアウトが発生しました。ユーザサービス定義のwatch_timeオペランド，またはサーバ側のrapリスナーサービス定義のrap_watch_timeオペランドを見直してください。

36：rapリスナーは停止しています。

37：システムコールで予期しないエラーが発生しました。

38：rapリスナーが停止しています。または，rapリスナーへのコネクト時にリッスンキューがあふれたため失敗しました。rapリスナーが起動している場合は，DCFPL_CONNECT_RETRY_COUNTオペランド，およびDCFPL_CONNECT_RETRY_INTERVALオペランドに適切な値を設定したあと，再度rapクライアントを起動してください。

81：rapリスナーがメモリ不足のため処理を続行できません。

82：rapリスナーとの通信でrapリスナーがタイムアウトを検知しました。ユーザサービス定義のwatch_timeオペランド，またはサーバ側のrapリスナーサービス定義のrap_watch_timeオペランドを見直してください。

83：rapリスナーの処理でシステム異常が発生しました。

bb：OpenTP1内部コード

cc....cc：接続しようとしたrapリスナーの存在するノードのIPアドレス

dddd：接続しようとしたrapリスナーのウェルノウンポートのポート番号

(Ｓ)rapリスナーとの接続を中止します。

(Ｏ)障害となった原因を調査し，障害を取り除いてください。

KFCA26971-E

rapサーバとの通信で障害が発生しました。理由コード=aa-bb，IPアドレス：cc....cc，ポート番号=dddd

aa：障害理由の理由コード

22：メモリ不足が発生しました。

31：ネットワーク障害が発生しました。

32：送受信タイムアウトが発生しました。ユーザサービス定義のwatch_timeまたはサーバ側のrapリスナーサービス定義のrap_watch_timeを見直してください。

35：続行不可能な障害が発生しました。

予期しない電文を受信しました。

36：サーバとのコネクションが切断されました。

37：システムコールで予期しないエラーが発生しました。

bb：OpenTP1内部コード

cc....cc：通信中のrapサーバの存在するノードのIPアドレス

dddd：通信中のrapサーバのウェルノウンポートのポート番号

(Ｓ)rapサーバとの通信を中止します。

(Ｏ)障害となった原因を調査し，障害を取り除いてください。

KFCA27750-E

aa....aaコマンド実行時に障害が発生しました。エラーコード：bbbb　　（Ｅ）

コマンド実行時に障害を検知しました。コマンドは実行を中止します。

aa....aa：障害が発生したコマンド

bbbb：エラーコード

〔対策〕エラーコード一覧の対策を実施してください。

エラーコード

意味

対策

NO MEMORY

メモリ不足が発生しました。

不要なプロセスなどを終了したあと，再度コマンドを実行してください。

DEFINITION

定義解析の実行時にエラーを検知しました。

起動中の正しいrapリスナー名を指定して，再度コマンドを実行してください。

VERSION

起動中のrapリスナー，rapサーバのバージョンと，実行コマンドのバージョンの不一致が発生しました。

rapsetupコマンドを実行後，再度コマンドを実行してください。

KFCA27751-W

指定されたrapリスナーは未起動です。rapリスナー名：aaaa　　（Ｅ）

コマンドの引数で指定されたrapリスナーは起動されていません。

aaaa：未起動のrapリスナー名

KFCA27752-I

rapクライアントマネジャ(aa....aa)はリモートAPIクライアントマネジャ機能を準備中です。

aa....aa：rapクライアントマネジャ名

KFCA27753-E

rapクライアントマネジャ(aa....aa)の開始中に障害が発生しました。

理由コード＝bb-cc

aa....aa：rapクライアントマネジャ名

bb：理由コード

1：環境変数DCSCSCLMANNAMEの指定がない。または，指定値が不正です。

3：rap_client_manager_portオペランドの指定がない。または，指定値が不正です。

4：rap_listen_infオペランドの指定がない。または，指定値が不正です。

6：指定したrapクライアントマネジャのポート番号は，ほかのプロセスで使用中です。

11：dc_rpc_open() で初期化に失敗しました。

12：OpenTP1が起動されていません。

13：セキュリティ機能を使ったOpenTP1が，セキュリティ環境の初期化処理でエラーになりました。

21：すでにrapクライアントマネジャが起動しています。または，前回起動していたrapクライアントマネジャが正常終了していません。

22：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

23：共用メモリ不足が発生しました。

24：ソケット不足が発生しました。

31：ネットワーク障害が発生しました。

33：自ホスト名が定義されていません。

36：rapリスナーがコネクションを切断しました。

37：システム異常が発生しました。

61：ステータスファイルへのI/O障害が発生しました。

cc：OpenTP1内部コード

(Ｓ)rapクライアントマネジャの開始処理を中止します。

(Ｏ)障害要因を取り除いたあと，再度rapクライアントマネジャを起動してください。

KFCA27754-I

rapクライアントマネジャ(aa....aa)はリモートAPIクライアントマネジャ機能を開始しました。

aa....aa：rapクライアントマネジャ名

KFCA27755-W

rapクライアントマネジャ(aa....aa)は予期せぬrapリスナーからの起動通知を受信しました。

ノード識別子: bb....bb, ポート番号=cccc

aa....aa：rapクライアントマネジャ名

bb....bb：起動通知を送信したrapリスナーが存在するOpenTP1ノードのノード識別子

cccc：起動通知を送信したrapリスナーのポート番号

(Ｓ)rapクライアントマネジャの処理を続行します。

(Ｏ)起動通知を送信したrapリスナーを監視対象としたい場合は，rapクライアントマネジャサービス定義のrap_listen_infオペランドで，監視対象とするrapリスナーを指定してください。

rapリスナーを指定するには，次の手順で指定してください。

rapクライアントマネジャを正常終了する。

rapクライアントマネジャサービス定義のrap_listen_infオペランドでrapリスナーを指定する。

rapdfgenコマンドを実行したあと，rapクライアントマネジャを再度起動する。

KFCA27756-I

rapクライアントマネジャ(aa....aa)はリモートAPIクライアントマネジャ機能を終了中です。

aa....aa：rapクライアントマネジャ名

KFCA27757-I

rapクライアントマネジャ(aa....aa)は終了しました。

aa....aa：rapクライアントマネジャ名

KFCA27759-W

rapクライアントマネジャ(aa....aa)とrapリスナーの接続で障害が発生しました。

理由コード＝bb-cc，IP アドレス：dd....dd

aa....aa：rapクライアントマネジャ名

bb：理由コード

22：プロセス固有メモリ不足が発生しました。

24：ソケット不足が発生しました。

31：ネットワーク障害が発生しました。

32：電文送受信タイムアウトが発生しました。

35：rapリスナーから不正な電文が届きました。

36：rapリスナーがコネクションを切断しました。

37：システム異常が発生しました。

cc：OpenTP1内部コード

dd....dd：rapリスナーのIPアドレス

rapリスナーからのコネクト要求でエラーになった場合，"**.**.**.**"が表示されることがあります。

(Ｓ)rapクライアントマネジャの処理を続行します。

KFCA27760-W

rapクライアントマネジャとの接続で障害が発生しました。

理由コード＝aa-bb，IP アドレス：cc....cc，ポート番号=dddd

aa：障害理由の理由コード

8：ネットワーク上に接続されていないホストと接続しようとしています。

22：メモリ不足が発生しました。

24：ソケット不足が発生しました。

31：ネットワーク障害が発生しました。

32：電文送受信タイムアウトが発生しました。

36：rapクライアントマネジャは停止しています。

37：システムコールで予期しないエラーが発生しました。

81：rapクライアントマネジャがメモリ不足のため処理を続行できません。

82：rapクライアントマネジャとの通信でrapリスナーがタイムアウトを検知しました。

83：rapクライアントマネジャの処理でシステム異常が発生しました。

104：rap_client_manager_nodeオペランドの指定がありません。または，指定値が不正です。

bb：OpenTP1内部コード

cc....cc：接続しようとしたrapクライアントマネジャの存在するノードのIPアドレス

rap_client_manager_nodeオペランドの指定が不正の場合，"**.**.**.**"が表示されることがあります。

dddd：接続しようとしたrapクライアントマネジャのウェルノウンポートのポート番号

(Ｓ)rapクライアントマネジャとの接続を中止します。

(Ｏ)障害となった原因を調査し，障害を取り除いてください。

KFCA27762-W

rapクライアントマネジャ(aa....aa)のサービス中に障害が発生しました。理由コード＝bb-cc

aa....aa：rapクライアントマネジャ名

bb：理由コード

16：dc_adm_status関数で障害が発生しました。

cc：OpenTP1内部コード

(Ｓ)rapクライアントマネジャの処理を続行します。

(Ｏ)障害となった原因を調査し，障害を取り除いてください。

KFCA27763-W

rapリスナー(aa....aa)はrapクライアント(IPアドレス：bb....bb，ポート番号=ccccc)とのコネクションを切断しました。保守情報=dddd

aa....aa：rapリスナー名

bb....bb：rapクライアントのIPアドレス

ccccc：rapクライアントの送信ポート番号

dddd：OpenTP1内部コード

(Ｓ)rapリスナーの終了処理を続行します。

KFCA27764-W

rapリスナー(aa....aa)にrapクライアントからの要求が滞留しています。滞留数=bbbb

aa....aa：rapリスナー名

bbbb：現在rapリスナーに滞留している要求数

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)要求が滞留している原因を調査し，対策してください。

KFCA27765-W

rapサーバ(aa....aa)はrapクライアント(IPアドレス：bb....bb，ポート番号=ccccc)とのコネクションを切断しました。保守情報=dddd-eeee

aa....aa：rapサーバ名

bb....bb：rapクライアントのIPアドレス

ccccc：rapクライアントの送信ポート番号

dddd：OpenTP1内部コード

eeee：サーバ番号

(Ｓ)rapリスナーの終了処理を続行します。

KFCA27770-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc定義のdd....ddオペランドに自ノード名(ee....ee)が指定されていると目的の機能が動作しません。オペランドの値を見直してください。　　（Ｅ）

dd....ddで示したオペランドに，my_hostオペランドと同じ値が指定されています。指定値が正しい場合は，そのままで問題ありません。指定値が正しくない場合は，定義を見直してください。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：定義ファイル名

dd....dd：オペランド名

ee....ee：dd....ddで示したオペランドの指定値

〔対策〕定義を見直してください。

KFCA27771-W

(aa....aa:bb....bb) 定義ファイルが旧バージョンによって作成された物です。rapdfgenコマンドで再作成してください。定義ファイル名：cc....cc　　（Ｅ）

rapリスナー用ユーザサービス定義ファイル，rapサーバ用ユーザサービス定義ファイル，またはrapクライアントマネジャ用ユーザサービス定義ファイルが，旧バージョンで作成された可能性があります。または，rapリスナー，rapサーバ，もしくはrapクライアントマネジャの実行形式プログラム名と，システムサービス情報定義のmoduleオペランドに指定されている実行形式プログラム名が同じです。

実行形式プログラム名が同じ場合は，実行形式プログラム名を変更してください。それ以外の場合は，rapdfgenコマンドを実行して定義を再作成してください。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：定義ファイル名

〔対策〕rapdfgenコマンドを実行して定義ファイルを再作成してください。

KFCA27772-W

(aa....aa:bb....bb) 定義ファイル内の値が書き換えられています。rapdfgenコマンドで再作成してください。定義ファイル名：cc....cc, オペランド：dd....dd, 値：ee....ee　　（Ｅ）

rapリスナー用ユーザサービス定義，rapサーバ用ユーザサービス定義，またはrapクライアントマネジャ用ユーザサービス定義が変更されています。rapdfgenコマンドを実行して再作成してください。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：定義ファイル名

dd....dd：オペランド名

次の表の，表示されるオペランド名に示す文字列が表示されることがあります。表示されるオペランド名と，対応する定義ファイルのオペランド名を次の表に示します。

表示されるオペランド名

対応する定義ファイルのオペランド名※

DCSCSPORT

rap_listen_port

DCSCSPARA

rap_parallel_server

DCSCSASSIGNTYPE

rap_connection_assign_type

DCSCSMAXCLIENT

rap_max_client

注※

該当する定義は，rapリスナーサービス定義です。

ee....ee：dd....ddで示したオペランドの指定値

dd....ddで示したオペランドの指定が省略されていて値が取得できない場合は，"****"を出力します。

〔対策〕rapdfgenコマンドを実行して定義ファイルを再作成してください。

KFCA27773-E

メモリ不足が発生しました。リモートAPIサービス関連の定義チェックを中止します。定義ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

リモートAPIサービス関連の定義チェック処理でメモリ不足が発生しました。aa....aaで示した定義ファイルのチェック処理を中止します。

aa....aa：定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メモリ不足を解消したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCA27774-E

aa....aa定義の指定値に誤りがあります。定義ファイル名：bb....bb　　（Ｅ）

定義の指定値に誤りがあります。

aa....aa：誤りのあったオペランド

bb....bb：誤りのあった定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕rapdfgenコマンドを実行して定義ファイルを作成したあと，手動で変更した可能性があります。再度，rapdfgenコマンドで定義ファイルを作成してください。

KFCA27775-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc定義のdd....ddオペランドに指定したホスト名(ee....ee)が不正です。　　（Ｅ）

指定されているホスト名は，アドレス解決ができません。指定値を見直してください。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：定義ファイル名

dd....dd：オペランド名

ee....ee：dd....ddで示したオペランドの指定値

〔対策〕指定値を見直してください。

KFCA27776-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc定義のdd....ddオペランドに自ノード識別子(ee....ee)が指定されていると目的の機能が動作しません。オペランドの値を見直してください。　　（Ｅ）

dd....ddで示したオペランドに，システム共通定義のnode_idオペランドと同じ値が指定されています。指定値を見直してください。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：定義ファイル名

dd....dd：オペランド名

ee....ee：dd....ddで示したオペランドの指定値

〔対策〕指定値を見直してください。

KFCA27777-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc定義のmax_open_fdsオペランドの値(dd....dd)とee....ee定義のmax_socket_descriptorsオペランドの値(ff....ff)の合計値はgg....gg以下になるように指定してください。　　（Ｅ）

リモートAPIサービス用の定義ファイルで指定されているmax_open_fdsオペランドの指定値と，max_socket_descriptorsオペランドの指定値の合計値が次に示す値より大きくなっています。max_socket_descriptorsの値を小さくしてください。

ご使用のOSがHI-UX/WE2，AIXまたはWindowsの場合：2048

ご使用のOSがLinuxまたはSolarisの場合：1024

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：max_open_fdsオペランドを指定している定義ファイル名

dd....dd：max_open_fdsオペランドの指定値

ee....ee：max_socket_descriptorsオペランドを指定している定義ファイル名

max_socket_descriptorsオペランドの指定が省略されている場合は，'********'が表示されます。

ff....ff：max_socket_descriptorsオペランドの指定値またはデフォルト値

gg....gg：合計値の最大値

〔対策〕指定値を見直してください。max_socket_descriptorsオペランドの指定値を小さくして，rapdfgenコマンドを実行してください。

KFCA27778-W

(aa....aa:bb....bb) リモートAPIサービス(cc....cc)を構成するrapサーバの定義ファイル(dd....dd)がありません。rapdfgenコマンドで再作成してください。　　（Ｅ）

リモートAPIサービスを構成するrapサーバの定義ファイルがありません。rapdfgenコマンドを実行して定義を再作成してください。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：rapリスナー用ユーザサービス定義ファイル名

dd....dd：見つからなかったrapサーバ用ユーザサービス定義ファイル名

〔対策〕rapdfgenコマンドを実行して定義を再作成してください。

KFCA27790-W

rapサーバとrapクライアントとの通信で障害が発生しました。

理由コード＝aa（bb-cc），IPアドレス：dd....dd（ee....ee：ff....ff）

aa：理由コード

31：ネットワーク障害が発生しました。

32：電文送受信タイムアウトが発生しました。rap_watch_timeオペランドまたはクライアント側のwatch_timeオペランドを見直してください。

35：クライアントから不正な電文が届きました。

36：クライアントがコネクションを切断しました。

71：クライアントからの要求最大待ち時間を満了しましたが要求が来ません。rap_inquire_timeオペランドまたはクライアント側のrpc_rap_inquire_timeオペランドを見直してください。

91：クライアント側のタイムアウトによってサーバ側の処理を打ち切りました。クライアント側のwatch_timeオペランドを見直してください。

bb：サーバ番号

障害の発生したrapサーバの管理番号

cc：OpenTP1内部コード

dd....dd：障害となったクライアントのノードのIPアドレス

rapクライアントがTP1/Client/Jであり，クライアント環境定義のdccltextendオペランドの指定値が00000000である場合，0.0.0.0が表示されます。

ee....ee：送信元IPアドレス※

ff....ff：送信元ポート番号※

注※

rapリスナーとコネクション確立したプロセスのIPアドレスとポート番号です。

次のどれかの条件に該当する場合，障害となったクライアントのノードのIPアドレス（dd....dd）と，送信元IPアドレス（ee....ee）に表示される内容が異なることがあります。

rapクライアントがTP1/Client/Jである。

rapリスナーとrapクライアントの間にファイアウォールがある。

rapクライアントの環境がマルチホームドホスト形態である。

KFCA27791-W

rapクライアントとrapリスナーとの接続で障害が発生しました。

理由コード＝aa-bb，IPアドレス：cc....cc，ポート番号=dd....dd

aa：障害理由の理由コード

8：ネットワーク上に接続されていないホストと接続しようとしています。

31：ネットワーク障害が発生しました。

32：送受信タイムアウトが発生しました。watch_timeオペランドまたはサーバ側のrap_watch_timeオペランドを見直してください。

36：rapリスナーは停止しています。

38：rapリスナーが停止しています。または，rapリスナーへのコネクト時にリッスンキューがあふれたため接続に失敗しました。rapリスナーが起動している場合は，DCFPL_CONNECT_RETRY_COUNTオペランドおよびDCFPL_CONNECT_RETRY_INTERVALオペランドに適切な値を設定したあと，再度rapクライアントを起動してください。

82：rapリスナーとの通信でrapリスナーがタイムアウトを検知しました。watch_timeオペランドまたはサーバ側のrap_watch_timeオペランドを見直してください。

bb：OpenTP1内部コード

cc....cc：接続しようとしたrapリスナーの存在するノードのIPアドレス

dd....dd：接続しようとしたrapリスナーのウェルノウンポート番号

(Ｓ)rapリスナーとの接続を中止します。

(Ｏ)障害となった原因を調査し，障害を取り除いてください。

KFCA27792-W

rapクライアントとrapサーバとの接続で障害が発生しました。

理由コード＝aa-bb，IPアドレス：cc....cc，ポート番号=dd....dd

aa：障害理由の理由コード

31：ネットワーク障害が発生しました。

32：送受信タイムアウトが発生しました。watch_timeオペランドまたはサーバ側のrap_watch_timeオペランドを見直してください。

36：サーバとのコネクションが切断されました。

bb：OpenTP1内部コード

cc....cc：通信中のrapサーバが存在するノードのIPアドレス

dd....dd：通信中のrapサーバのウェルノウンポート番号

(Ｓ)rapサーバとの通信を中止します。

(Ｏ)障害となった原因を調査し，障害を取り除いてください。

KFCA28405-E

mmm　セションに障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　理由コード＝（cc....cc，dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：終了コード

03000001：回線障害が発生しました。

dd....dd：詳細情報

ee....ee：処置コード

詳細情報に示す要因によってセションに障害が発生しました。詳細情報と処置コードを表に示します。

(Ｓ)セションを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前に出力されているメッセージと詳細情報一覧に示す詳細情報を基に原因を調査し，そのメッセージの対策に従って処置してください。

詳細情報一覧

終了コードが03000001の場合

詳細情報

意味

71010003

受信バッファサイズを超えるメッセージ長のデータを受信しました。

71010004

送受信バッファが取得できませんでした。

7101000a

共用メモリのメモリ不足が発生しました。

7101000e

拒否応答送信後のterm受信監視タイマのタイムアウトが発生しました。

7101000f

READ ALLコマンドの応答メッセージ受信監視タイマのタイムアウトが発生しました。

71010010

外字要求メッセージ受信監視タイマのタイムアウトが発生しました。

71010011

コンポーネントプリンタ付ビデオ端末にメッセージ送信要求が発生しました。

7101ffff

内部矛盾が発生しました。

72000000

回線障害を検出しました。

73000000

TP1/NET/C/S560で内部障害を検出しました。

740000**

送信した要求メッセージに対して拒否応答を受信しました。**には受信した拒否応答の状態コードを設定します。状態コードの詳細は，KFCA28432-Eメッセージの状態コード一覧を参照してください。

終了コードが06000001の場合

詳細情報

意味

00020000

入力装置がありません。

08310000

主装置の電源がオフとなりました。または端末との接続が切断されました。

処置コード一覧

処置コード

内容

xxxxxx01

特に処置はありません。

xxxxxx02

必要であれば再度セションを開始（端末からのログオン入力）してください。

xxxxxx03

MCF通信構成定義のバッファグループ定義のバッファサイズの指定を見直し，MCF通信構成定義を作り直したあと，OpenTP1を起動し直してください。

xxxxxx05

詳細情報を基に，障害原因を調査してください。原因を取り除いて，システム運用上問題がなければセションを開始（端末からのログオン入力）してください。

xxxxxx08

詳細情報を基に，障害原因を調査してください。原因を取り除き，10秒以上経過してからコネクションを確立してください。

xxxxxx0c

コンソールログ，トレースファイルおよびダンプ情報を取得し，保守員に連絡してください。必要ならばコネクション確立コマンドを入力してコネクションを確立してください。

xxxxxx0d

MCF通信構成定義のバッファグループ定義のバッファ個数の指定を見直し，MCF通信構成定義を作り直したあと，OpenTP1を起動し直してください。

xxxxxx0e

OpenTP1の稼働に必要なメモリ容量を見積もり直し，仮想メモリの容量を増やしたあと，システムを起動し直してください。

xxxxxx10

詳細情報を基に，障害原因を調査してください。原因を取り除いて，システム運用上問題がなければコネクション確立コマンドを入力してコネクションを確立してください。

xxxxxx12

タイムアウトになった原因を調査してください。原因を取り除き，10秒以上経過してからセションを開始（端末からのログオン入力）してください。

KFCA28406-E

mmm　空き受信バッファを取得できないためセションを終了しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　受信バッファグループ番号＝n

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

n：受信バッファグループ番号

(Ｓ)セションを終了します。

(Ｏ)端末から再度ログオンを入力してセションを開始してください。そのあと，同じメッセージが出力されなければ，一時的な受信バッファ不足と見なして，システムの運用を続行してください。頻繁に発生する場合は，該当するコネクションを解放するか，またはOpenTP1を停止させて，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕受信バッファが不足しているため，MCF構成定義で該当するバッファグループのバッファ個数を増やしてください。

KFCA28415-E

mmm　コネクションに障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　理由コード＝（bb....bb，cc....cc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：終了コード

03000001：回線障害が発生しました。

cc....cc：詳細情報

dd....dd：処置コード

(Ｓ)コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの前に出力されているメッセージと詳細情報を基に原因を調査し，そのメッセージの対策に従って処置してください。詳細情報については，KFCA28405-Eメッセージの詳細情報一覧を参照してください。

KFCA28420-E

mmm　プロトコル処理で障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　クライアントIPアドレス=bb....bb　保守コード＝（ccc，dd，ee，ff....ff，gg....gg，hh....hh）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合*を表示

bb....bb：接続先端末のIPアドレス

IPアドレスが確定しない場合*を表示

ccc：マトリクス識別

dd：マトリクスの状態コード（保守情報）

ee：マトリクスの事象コード（保守情報）

ff....ff：保守情報1

gg....gg：保守情報2

hh....hh：保守情報3

(Ｓ)OpenTP1が異常終了します。OpenTP1が異常終了しない場合はコネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA28421-E

mmm　端末から不正なデータを受信しました。

コネクション名=aa....aa　論理端末名称=bb....bb　クライアントIPアドレス=cc....cc　保守コード=（ddd，ee，ff，gg....gg，hh....hh，ii....ii）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合*を表示

bb....bb：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合*を表示

cc....cc：接続先端末のIPアドレス

IPアドレスが確定しない場合*を表示

ddd：マトリクス識別

ee：マトリクスの状態コード（保守情報）

ff：マトリクスの事象コード（保守情報）

gg....gg：保守情報1

hh....hh：保守情報2

ii....ii：保守情報3

(Ｓ)処理を続行，またはセションを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕mcftalccn定義コマンドの設定値と接続している端末の設定値を見直してください。AP識別子の対応が正しいか確認してください。正しければ，保守コードおよびデータ情報を記録し，保守員に連絡してください。

KFCA28430-E

mmm　データ送受信中に障害が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　理由コード＝（cc....cc，dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：終了コード

03000001：回線障害が発生しました。

06000001：端末障害が発生しました。

dd....dd：詳細情報

ee....ee：処置コード

(Ｓ)処理を続行，またはセションを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードの詳細情報を基に原因を調査し，処置コードに従って処置してください。詳細情報および処置コードの内容については，KFCA28405-Eメッセージの詳細情報一覧および処置コード一覧を参照してください。

KFCA28432-E

mmm　端末から拒否応答を受信しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　理由コード＝（cc....cc，dd....dd，ee....ee）　状態コード=ff

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

cc....cc：終了コード

03000001：回線障害が発生しました。

05000003：コンテンションが発生しました。

dd....dd：詳細情報

ee....ee：処置コード

ff：端末から受信した拒否応答内の状態コード

01：セキュリティキーロック中

02：主装置使用不能（電源オフ，イニシャライズ中）

03：プリンタリソースなし（ページングオーバフロー，補助プリンタなし，主プリンタなし）

04：主装置恒久障害（ハードエラー）

05：補助装置恒久障害（ハードエラー）

21：競合状態（キー入力中）

22：主装置ビジー（テストモード，ローカル印字PR待ち，グラフィックビジー）

23：主装置ビジー（LBPグラフィックビジー，JOB実行中）

24：画面破壊（一時エラー，テストモード終了）

25：リソース使用不可（ローカル印字要求時，プリンタはホスト使用中）

26：チェイン終結要請（プリンタ印字中，オペレータが印字キャンセル）

27：データ受信不可（BIDに対する否定応答，ローカルコピーで使用中）

28：補助プリンタ介入要求（エラー/ビジー（VDTあて））（用紙なし，カバーオープン，HOLD-PR，電源断）

29：主プリンタ介入要求（エラー/ビジー（PRTあて））（用紙なし，カバーオープン，HOLD-PR）

2a：コンテンション発生

c1：パラメタ異常

c2：未サポート機能（不正コマンド）

c3：オンデマンド外字検出

(Ｓ)処理を続行，またはセションを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コードの詳細情報を基に原因を調査し，処置コードに従って処置してください。詳細情報および処置コードの内容については，KFCA28405-Eメッセージの詳細情報一覧および処置コード一覧を参照してください。

KFCA28435-E

mmm　受信バッファサイズを超えるメッセージ長のデータを受信しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　受信バッファグループ番号＝n

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

n：受信バッファグループ番号

(Ｓ)コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕受信バッファ番号で指定した受信バッファ長を，端末からのデータを受け取るのに必要なサイズに変更し，OpenTP1を再起動してください。

KFCA28436-E

mmm　空き送信バッファの取得に失敗しました。

コネクション名=aa....aa　論理端末名称=bb....bb　クライアントIPアドレス=cc....cc　送信バッファグループ番号=n　保守コード=（ddd，ee，ff，gg....gg，hh....hh）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合*を表示

bb....bb：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合*を表示

cc....cc：接続先端末のIPアドレス

IPアドレスが確定しない場合*を表示

n：送信バッファグループ番号

ddd：マトリクス識別

ee：マトリクスの状態コード（保守情報）

ff：マトリクスの事象コード（保守情報）

gg....gg：保守情報1

hh....hh：保守情報2

(Ｓ)コネクションを解放します。

(Ｏ)再度コネクションを確立してください。そのあと，同じメッセージが出力されなければ，一時的な送信バッファ不足と見なして，システムの運用を続行してください。頻繁に発生する場合は，該当するコネクションを解放するか，またはOpenTP1を停止させて，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕送信バッファが不足しているため，MCF構成定義で該当するバッファグループのバッファ個数を増やしてください。

KFCA28438-E

mmm　空き送信バッファを取得できないためセションを終了しました。

コネクション名=aa....aa　論理端末名称=bb....bb　送信バッファグループ番号=n

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

bb....bb：論理端末名称

n：送信バッファグループ番号

(Ｓ)セションを終了します。

(Ｏ)端末から再度ログオンを入力してセションを開始してください。そのあと，同じメッセージが出力されなければ，一時的な送信バッファ不足と見なして，システムの運用を続行してください。頻繁に発生する場合は，該当するコネクションを解放するか，またはOpenTP1を停止させて，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕送信バッファが不足しているため，MCF構成定義で該当するバッファグループのバッファ個数を増やしてください。

KFCA28439-E

mmm　通信処理で障害が発生しました。

コネクション名=aa....aa　クライアントIPアドレス=bb....bb　保守コード=（ccc，dd....dd，ee....ee，ff....ff，gg....gg）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合*を表示

bb....bb：接続先端末のIPアドレス

IPアドレスが確定しない場合*を表示

ccc：マトリクス識別

dd....dd：保守情報1

ee....ee：保守情報2

ff....ff：保守情報3

gg....gg：障害要因

32または73：端末の接続が切断された。

上記以外：その他の障害。

(Ｓ)

OpenTP1開始処理中の場合：

OpenTP1が異常終了します。

OpenTP1開始後の場合：

処理を続行します。

(Ｏ)

障害要因が32または73の場合：

切断された端末の状態を確認して，端末が使用できる場合は，再度端末を接続してください。

障害要因がその他の場合：

OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕

障害要因がその他の場合：

保守コードを記録し，保守員に連絡してください。

KFCA28440-E

mmm　空き受信バッファの取得に失敗しました。

コネクション名=aa....aa　論理端末名称=bb....bb　クライアントIPアドレス=cc....cc　受信バッファグループ番号=n　保守コード=（ddd，ee，ff，gg....gg，hh....hh）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合*を表示

bb....bb：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合*を表示

cc....cc：接続先端末のIPアドレス

IPアドレスが確定しない場合*を表示

n：受信バッファグループ番号

ddd：マトリクス識別

ee：マトリクスの状態コード（保守情報）

ff：マトリクスの事象コード（保守情報）

gg....gg：保守情報1

hh....hh：保守情報2

(Ｓ)コネクションを解放します。

(Ｏ)再度コネクションを確立してください。そのあと，同じメッセージが出力されなければ，一時的な受信バッファ不足と見なして，システムの運用を続行してください。頻繁に発生する場合は，該当するコネクションを解放するか，またはOpenTP1を停止させて，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕受信バッファが不足しているため，MCF構成定義で該当するバッファグループのバッファ個数を増やしてください。

KFCA28441-E

mmm　TCPコネクション数が最大有効数を超えたため，TCPコネクションをクローズしました。

クライアントIPアドレス=aa....aa　保守コード=（bbb，cc....cc，dd....dd，ee....ee，ff....ff）

mmm：MCF識別子

aa....aa：接続先端末のIPアドレス

IPアドレスが確定しない場合*を表示

bbb：マトリクス識別

cc....cc：保守情報1

dd....dd：保守情報2

ee....ee：保守情報3

ff....ff：保守情報4

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)使用していないほかの端末を終了させたあと，再度端末を接続してください。未使用端末がない場合，または未使用端末を終了させても同じメッセージが出力される場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕接続する端末の数を見直してください。端末数を減らせない場合は，MCF通信プロセスの数を増やし，各プロセスに接続する端末を分散するよう対策したあと，再度実行してください。

KFCA28442-E

mmm　ローカルメモリの確保に失敗しました。

コネクション名=aa....aa　論理端末名称=bb....bb　クライアントIPアドレス=cc....cc　保守コード=（ddd，ee，ff，gg....gg，hh....hh）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合*を表示

bb....bb：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合*を表示

cc....cc：接続先端末のIPアドレス

IPアドレスが確定しない場合*を表示

ddd：マトリクス識別

ee：マトリクスの状態コード（保守情報）

ff：マトリクスの事象コード（保守情報）

gg....gg：保守情報1

hh....hh：保守情報2

(Ｓ)コネクションを解放します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕MCF通信プロセスで動作可能なローカルメモリを確保してください。

KFCA28470-E

mmm　障害が発生したためイニシャライズ処理を打ち切りました。

理由コード＝aa....aa　保守コード＝（bb....bb，cc....cc）

mmm：MCF識別子

aa....aa：理由コード

理由コードと対策を表に示します。

bb....bb：保守情報1

cc....cc：保守情報2

(Ｓ)OpenTP1を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

00000003

ローカルメモリ不足

MCF通信プロセスで動作可能なローカルメモリを確保してください。

00000010

IPアドレス不正

自システムのIPアドレスを確認してください。

上記以外

上記以外の障害

保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA28471-E

mmm　プロトコル処理でメモリ不足が発生しました。

コネクション名＝aa....aa　メモリ種別＝b　保守コード＝（cc....cc，dd....dd）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合*を表示

b：メモリ種別

1：ローカルメモリ

2：共用メモリ

cc....cc：保守情報1

dd....dd：保守情報2

(Ｓ)セションが開始している場合は，セションを終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1システムの稼働に必要なローカルメモリまたは共用メモリの容量を見直し，対策後に再度実行してください。

KFCA28490-E

mmm　プロトコル処理で内部矛盾を検知しました。

コネクション名＝aa....aa　論理端末名称＝bb....bb　保守コード＝（cc....cc，dd....dd，ee....ee）

mmm：MCF識別子

aa....aa：コネクション名

コネクション名が確定しない場合*を表示

bb....bb：論理端末名称

論理端末名称が確定しない場合*を表示

cc....cc：保守情報1

dd....dd：保守情報2

ee....ee：保守情報3

(Ｓ)OpenTP1を異常終了させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA28498-I

mmm　T-560/20下位手順プロトコル＝aa....aa　bb....bb

560/20プロトコル製品の下位手順プロトコルの種別とバージョンを示します。

mmm：MCF識別子

aa....aa：下位手順プロトコル

C56：C/S560プロトコル

bb....bb：下位手順プロトコルのバージョン

KFCA28701-I

mmm 情報1＝aa....aa 情報2＝bb....bb 情報3＝cc....cc 情報4＝dd....dd 情報5＝ee....ee

MCF通信プロセスのハングアップを検知したときの追加情報を通知します。

このメッセージはKFCA16530-Eと一緒に出力されます。

mmm：MCF識別子

aa....aa：MCFマネジャがMCF通信プロセスのハングアップを検知したときの時刻の通算秒（16進形式）

bb....bb：MCF通信プロセスが最後に動作した時刻の通算秒（16進形式）

cc....cc：MCFマネジャがMCF通信プロセスのハングアップを検知したときの時刻とMCF通信プロセスが最後に動作した時刻の時間差（10進形式）

dd....dd：保守情報

ee....ee：保守情報

KFCA28703-W

mmm　機能を縮退して処理を継続します。

機能コード＝aa....aa　保守情報＝bb....bb

mmm：MCF識別子

aa....aa：縮退する機能コード

機能コード：縮退する機能を表すコードです。コードによって必要な対策は異なります。

bb....bb：保守情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)条件がそろっていないため，機能を縮退します。

このメッセージの内容を記録し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕機能コードに応じて対策してください。

機能コードは次のとおりです。

機能コード

縮退する機能

対策

01

このバージョンで修正されている次の対策が有効になりません。

該当する修正IDは次のとおりです。

MC-MC-A07B_G4

TP1/Server Baseがこの機能の前提バージョンではありません。

TP1/Server Baseのバージョンを確認してください。この機能が不要な場合は，このメッセージを無視してください。

なお，この機能の前提となるバージョンのTP1/Server Baseを適用したあと，このメッセージが出力された場合，保守員に連絡してください。

14　KFCA30000からKFCA34999までのメッセージ

この章では，KFCA30000からKFCA34999までのメッセージについて説明します。

14.1　KFCA30000からKFCA33999までのメッセージ

KFCA32000-I

XAリソースサービスを準備中です。

KFCA32001-I

XAリソースサービスを回復中です。

KFCA32002-I

XAリソースサービスを開始しました。

KFCA32003-E

XAリソースサービスを開始できません。

XAリソースサービスの正常開始または再開始中に障害が発生しました。

(Ｓ)XAリソースサービスの正常開始または再開始処理を中止します。

〔対策〕直前に出力されているエラーメッセージの内容を確認し，対策してください。

KFCA32004-I

XAリソースサービスを終了中です。

KFCA32005-I

XAリソースサービスを終了しました。

KFCA32006-E

XAリソースサービスが閉塞しました。

オンライン用XARファイルとバックアップ用XARファイルの両方に障害が発生したため，XAリソースサービスが閉塞しました。

(Ｓ)XAリソースサービスだけを停止します。XAリソースサービス以外のOpenTP1の処理は続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕障害の発生していないディスクボリューム上に新しいXARファイルを二つ（オンライン用およびバックアップ用）作成し，XAリソースサービス定義のXARファイルの定義を変更してください。そのあと，xarrlesコマンドを実行して閉塞を解除してください。

KFCA32007-I

XAリソースサービスを閉塞しました。　　（Ｌ＋Ｓ）

xarholdコマンドでXAリソースサービスを閉塞しました。

KFCA32008-I

XAリソースサービスの閉塞を解除しました。　　（Ｌ＋Ｓ）

xarrlesコマンドでXAリソースサービスの閉塞を解除しました。

KFCA32009-I

XARファイル（aa....aa）から回復を行います。

トランザクションブランチの回復を行うときに使用したXARファイル名を示します。

aa....aa：XARファイル名

KFCA32010-E

定義ファイルのaa....aaにbb....bbオプションが指定されていません。定義ファイル名：cc....cc dd....dd行目　　（Ｌ＋Ｅ）

XAリソースサービス定義に記述されているコマンド形式オペランドに，必要なオプションが指定されていません。

aa....aa：コマンド形式オペランド名

bb....bb：オプション名

cc....cc：XAリソースサービス定義ファイル名

dd....dd：エラーの発生した行番号

(Ｓ)XAリソースサービスの正常開始または再開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コマンド形式オペランドに必要なオプションを指定してください。

KFCA32011-E

定義ファイルに同一ファイルタイプ（aa....aa）が複数回指定されています。定義ファイル名：bb....bb cc....cc行目　　（Ｌ＋Ｅ）

同一のファイルタイプを持ったXARファイルが複数回指定されています。xarfileオペランドで指定するXARファイルは，ファイルタイプごとに1個だけ指定できます。

aa....aa：ファイルタイプ

bb....bb：XAリソースサービス定義ファイル名

cc....cc：エラーの発生した行番号

(Ｓ)XAリソースサービスの正常開始または再開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕XARファイルの指定がファイルタイプごとに1個となるよう，XAリソースサービス定義ファイルを修正してください。

KFCA32012-W

定義ファイルのaa....aaの値が変更されましたが，正常開始時の値（bb....bb）で起動します。　　（Ｌ＋Ｅ）

OpenTP1再開始時には，定義ファイルを変更しても無効になるオペランドがあります。

aa....aa：無効になったオペランド名

bb....bb：正常開始時に指定された，現在システムで有効になっている値

(Ｓ)XAリソースサービスの再開始処理を続行します。

〔対策〕この定義オペランドを有効にしたい場合は，OpenTP1を正常開始させてください。

KFCA32013-W

XARファイルの内容に矛盾を見つけましたが，無視して続行します。要因：aa....aa

XARファイルの内容に矛盾を検知しました。再開始処理を続行しますが，回復できなかったトランザクションブランチがある可能性があります。

aa....aa：矛盾の発生した要因

(Ｓ)XAリソースサービスの再開始処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ディスク障害が発生していないか確認してください。ディスク障害が発生していない場合，保守員に連絡してください。

KFCA32014-W

XARファイル（aa....aa）がクローズできません。保守情報：bb....bb

XARファイルのクローズ処理に失敗しました。

aa....aa：クローズに失敗したXARファイル名

bb....bb：保守情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕XARファイルに障害が発生しました。共有ディスクが一時的に参照できなかったか，ディスクに障害が発生している可能性があります。ディスクに障害が発生している場合は，障害の発生していないディスクにXARファイルを作成し直してください。

KFCA32015-W

XARイベントトレースの取得を行いません。保守情報：aa....aa

何らかの原因によってXARイベントトレースが取得できません。XARイベントトレースが取得できないこと以外は，そのほかのXAリソースサービス機能やOpenTP1の機能に影響はありません。

aa....aa：保守情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕直前に出力されているエラーメッセージの内容を確認し，そのメッセージに従ってXARイベントトレースを取得できるように対策してください。

KFCA32016-E

ステータスファイルのI／Oでエラーが発生しました。要因：aa....aa（bb....bb＝cc....cc）

aa....aa：要因

bb....bb：エラーが発生した関数名

alloc()：ファイルの確保

write()：ファイルの書き込み

read()：ファイルの読み込み

cc....cc：リターンコード

(Ｓ)XAリソースサービスの正常開始，および再開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕要因一覧を見て対策してください。

要因

意味

対策

MEMORY

メモリ不足

プロセスが動作できるメモリを確保してください。

NO CAPACITY

ステータスファイル容量不足

ステータスファイル容量を，再度見積もってください。

I/O ERROR

ステータスファイルのI/O処理でエラー発生

I/O障害の原因を調査し，対策してください。

INTERNAL

内部エラー発生

保守員に連絡してください。

KFCA32017-E

プロセス固有領域のメモリ不足で処理を続行できません。要求メモリ量＝aa....aa　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：確保しようとしたメモリサイズ（単位：バイト）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プロセスが動作できるメモリを確保してください。

KFCA32018-E

静的共用メモリが不足しています。要求バイト：aa....aa

aa....aa：確保しようとしたOpenTP1静的共用メモリサイズ（単位：バイト）

(Ｓ)XAリソースサービスの正常開始または再開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システム環境定義のstatic_shmpool_sizeの指定値を再度見積もってください。

KFCA32019-E

XARファイルが指定されていません。ファイルタイプ：aa....aa

aa....aa：指定されていないファイルタイプ

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕XAリソースサービス定義にxarfileオペランドでXARファイルを指定してください。

KFCA32020-E

B系XARファイル（aa....aa）を指定できません。要因：bb....bb

aa....aa：XARファイル名

bb....bb：要因

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕B系XARファイルはまだサポートされていない機能です。XAリソースサービス定義に指定しないでください。

KFCA32021-E

XARファイルのレコード数が不足しています。必要数：aa....aa

トランザクションサービス定義のtrn_tran_process_countで指定された値以上のレコード数を持ったXARファイルを指定する必要があります。

aa....aa：trn_tran_process_countで指定された値

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直後に出力されるKFCA32024-Eメッセージが示すXARファイルのレコード数を増やしてください。

KFCA32022-E

2つのXARファイルのレコード数が一致していません。

オンライン用とバックアップ用のXARファイルのレコード数は，一致させる必要があります。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直後に出力されるKFCA32024-Eメッセージが示す二つのXARファイルのレコード数を一致させてください。

KFCA32023-E

2つのXARファイルのレコード長が一致していません。

オンライン用とバックアップ用のXARファイルのレコード長は，一致させる必要があります。

(Ｓ)XAリソースサービスの正常開始または再開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直後に出力されるKFCA32024-Eメッセージが示す二つのXARファイルのレコード長を一致させてください。

KFCA32024-E

XARファイル：aa....aa，値：bb....bb

エラーの発生したXARファイルの詳細を示します。

aa....aa：XARファイル名

bb....bb：レコード数またはレコード長

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージの直前に出力されているメッセージに従って対策してください。

KFCA32025-E

指定したXARファイル（aa....aa）のパス名に誤りがあります。　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：XARファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)キャラクタ型スペシャルファイル名，またはUNIX通常ファイル名を見直し，再度実行してください。

KFCA32026-E

指定したXARファイル（aa....aa）のスペシャルファイルに対するアクセス権がありません。　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：XARファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)キャラクタ型スペシャルファイル，またはUNIX通常ファイルのアクセスモードを変更してください。または，アクセス権のあるユーザで再度実行してください。

KFCA32027-E

XARファイル（aa....aa）のオープンでシステムの上限値をオーバしました。　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：XARファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OSのカーネルパラメタを見直すか，または使用していないファイルをクローズしてください。

KFCA32028-E

XARファイル（aa....aa）に対してI／Oエラーが発生しました。詳細コード：bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：XARファイル名

bb....bb：詳細コード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕詳細コード一覧を見て対策してください。

詳細コード

意味

対策

0

ディスク障害が発生している可能性有り

ハードウェアを見直してください。

負の値

内部エラー発生

保守員に連絡してください。

KFCA32029-E

メモリ不足で処理を続行できません。　　（Ｌ＋Ｅ）

システムでメモリが不足しました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プロセスが動作できるメモリを確保してください。

KFCA32030-E

ファイルシステム作成時のシステムとバージョンが異なっています。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1ファイルシステムを作成し直してください。

KFCA32031-E

XARファイル（aa....aa）を割り当てるスペシャルファイルはOpenTP1ファイルシステムとして初期化されていません。　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：XARファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)キャラクタ型スペシャルファイル，またはUNIX通常ファイルをOpenTP1ファイルシステム用に初期化してください。

KFCA32032-E

指定されたXARファイル名（aa....aa）に誤りがあります。　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：XARファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)XARファイル名を見直して，再度実行してください。

KFCA32033-E

指定されたXARファイル（aa....aa）は既に存在します。　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：XARファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)異なるXARファイル名を指定してください。または，xarrmコマンドでXARファイルを削除したあと，再度実行してください。

KFCA32034-E

OpenTP1ファイルシステムのファイル容量が不足しました。XARファイルサイズ:aa....aaバイト　　（Ｌ＋Ｅ）

OpenTP1ファイルシステム初期化時にfilmkfsコマンドで指定したファイル容量の上限値を超えました。

aa....aa：作成しようとしたXARファイルのファイルサイズ

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)新しくOpenTP1ファイルシステムを作成してください。または，不要なファイルを削除したあと，再度実行してください。

KFCA32035-E

OpenTP1ファイルシステムのファイル数の上限値を超えました。　　（Ｌ＋Ｅ）

OpenTP1ファイルシステム初期化時にfilmkfsコマンドで指定したファイル数の上限値を超えました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)新しくOpenTP1ファイルシステムを作成してください。または，不要なファイルを削除したあと，再度実行してください。

KFCA32036-E

指定したXARファイル（aa....aa）は存在しません。　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：XARファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)正しいXARファイル名を指定してください。

KFCA32037-E

指定したXARファイル（aa....aa）は他のプロセスで使用中です。　　（Ｌ＋Ｅ）

指定したXARファイルは，ほかのプロセスで使用中のため使用できません。

aa....aa：XARファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)異なるXARファイル名を指定してください。または，指定したXARファイルを使用中のほかのプロセスが終了したあとに使用してください。

KFCA32038-E

XARファイル（aa....aa）に対するアクセス権がありません。　　（Ｌ＋Ｅ）

指定したXARファイルに対するアクセス権がありません。

aa....aa：XARファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)XARファイルアクセスモードを変更するか，またはアクセス権のあるユーザで再度実行してください。

KFCA32039-I

XARファイルをバックアップ用XARファイル（aa....aa）に切り替えました。

オンライン用XARファイルに障害が発生したため，バックアップ用XARファイルに切り替えました。

aa....aa：バックアップ用XARファイル名

KFCA32040-I

トランザクションを終了し，ロールバックを指示しました。詳細コード：aa....aa　TRNGID： bb....bb TRNBID：cc....cc

詳細コードの要因によって，トランザクションを終了しロールバックを指示しました。

aa....aa：ロールバック指示

TMFAIL：トランザクションマネジャからのロールバック指示

DISCONNECT：RAPサーバの回線切断によるロールバック指示

SERVER DOWN：RAPサーバのダウンによるロールバック指示

bb....bb：グローバルトランザクション識別子

cc....cc：トランザクションブランチ識別子

KFCA32041-I

XARのセッションタイムが満了しました。TRNGID： aa....aa TRNBID：bb....bb

XARのセションタイムが満了したため，XARのトランザクション管理を終了します。

aa....aa：グローバルトランザクション識別子

bb....bb：トランザクションブランチ識別子

KFCA32042-W

XARイベントでエラーが発生しました。要因：aa....aa (bb....bb) TRNGID：cc....cc TRNBID：dd....dd　　（Ｌ＋Ｅ）

トランザクション要求やRPC要求が正常に終了しませんでした。

aa....aa：要求（イベント）コード名称

bb....bb：リターンコード

cc....cc：グローバルトランザクション識別子

dd....dd：トランザクションブランチ識別子

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕必要に応じて，要求コード名称とリターンコードから障害が発生した要因を調査してください。

KFCA32043-E

定義解析処理中にエラーが発生しました。保守情報１：aa....aa　保守情報２：bb....bb　保守情報３：cc....cc　保守情報４：dd....dd　　（Ｅ）

aa....aa：関数名

bb....bb：リターンコード

cc....cc：詳細情報1

dd....dd：詳細情報2

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA32044-E

ＸＡＲファイルのＶ／Ｒが不正です。ファイル名：aa....aa

XAリソースサービス定義に指定されたXARファイルは，このバージョンのTP1/Server Baseでは扱えません。

aa....aa：XARファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)xarinitコマンドを実行してXARファイルを再作成して，OpenTP1を正常開始してください。

KFCA32045-E

XARファイルのレコード長が不足したため，RIを格納できません。トランザクションをロールバックします。要求元IPアドレス：aa....aa　RIサイズ：bb....bb　必要なXARファイルのレコード長：cc....cc　TRNGID：dd....dd　TRNBID：ee....ee

XARファイルのレコード長が不足したため，RIをXARファイルに格納できません。トランザクションをロールバックします。

aa....aa：要求元IPアドレス

bb....bb：格納しようとしたRIのサイズ

cc....cc：必要なXARファイルのレコード長

dd....dd：グローバルトランザクション識別子

ee....ee：トランザクションブランチ識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)要求元IPアドレスから発行されたトランザクションは，RIをXARファイルに格納できません。必要なXARファイルのレコード長をxarinitコマンドの-sオプションに指定してXARファイルを再作成したあとで，OpenTP1を正常開始してください。

要求元IPアドレスに"***.***.***.***"が表示された場合は，TP1/Client for .NET Framework構成定義の<extendLevel>要素のvalue属性を指定してください。

KFCA32046-E

MSDTC連携機能が無効のため，トランザクションを受け付けられません。トランザクションをロールバックします。TRNGID：aa....aa　TRNBID：bb....bb

MSDTC連携機能が無効のため，トランザクション受け付けられません。トランザクションをロールバックします。

aa....aa：グローバルトランザクション識別子

bb....bb：トランザクションブランチ識別子

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)XAリソースサービス定義でxar_msdtc_use=Yが指定されているかどうかを確認してください。

KFCA32047-E

XARファイルのレコード長が閉塞前のレコード長と一致していません。　XARファイル名：aa....aa　レコード長：bb....bb　閉塞前XARファイルのレコード長：cc....cc

XARファイルのレコード長が，閉塞前に使用していたXARファイルのレコード長と一致していません。閉塞前に使用していたXARファイルと同じレコード長のXARファイルを指定する必要があります。

aa....aa：XARファイル名

bb....bb：XARファイルのレコード長

cc....cc：閉塞前に使用したXARファイルのレコード長

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)閉塞前のXARファイルと同じレコード長のXARファイルをXAリソースサービス定義に指定して，再度xarrlesコマンドを実行してください。

KFCA32048-E

指定したＸＡＲファイル名（aa....aa）と同じＸＡＲファイル名が既に登録されています。

aa....aa：XARファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)オンライン用のXARファイルとバックアップ用のXARファイルは，別々のファイルを指定する必要があります。指定したXARファイル名を確認してください。

KFCA32049-E

ジャーナルファイルレス機能が有効になっているため，ＸＡリソースサービスを使用することができません。

システム共通定義のjnl_fileless_optionオペランドにYが指定されているため，XAリソースサービスを使用できません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕XAリソースサービスを使用する場合は，システム共通定義のjnl_fileless_optionオペランドにNを指定してください。

KFCA32100-I

使用方法：xarevtr [-a] [-f XARイベントトレース情報ファイル]　　（Ｓ）

xarevtrコマンドの使用方法を示します。

KFCA32101-E

XARイベントトレース情報ファイルが見つかりません。　　（Ｅ）

$DCDIR/spool/dcxarinf/traceディレクトリにXARイベントトレース情報ファイルが出力されていません。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)環境変数$DCDIRの値が正しいか確認してください。または，$DCDIR/spool/dcxarinf/traceディレクトリにXARイベントトレース情報ファイル（xarevtr1，xarevtr2）が出力されているか確認してください。

KFCA32102-E

ファイル操作でエラーが発生しました。ファイル名：aa....aa 関数名：bb....bb errno＝cc....cc　　（Ｅ）

aa....aa：ファイル名

bb....bb：エラーが発生した関数名

open()：ファイルのオープン

read()：ファイルの読み込み

write()：ファイルの書き込み

seek()：ファイルのシーク

close()：ファイルのクローズ

cc....cc：/usr/include/errno.hなどで示されるerrno値

(Ｓ)ファイルへの処理を中止します。

(Ｏ)エラーが発生した関数名とerrno値を基に原因を調査し，対策したあとでコマンドを再度実行してください。

KFCA32103-E

aa....aaコマンドの使用方法が不正です。　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しいパラメタを指定して，コマンドを再度実行してください。

KFCA32104-E

xarevtrコマンドを実行できません。理由コード＝aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：理由コード

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

環境変数$DCDIRが設定されていません。

環境変数$DCDIRが設定されている環境でコマンドを実行してください。

0002

指定したファイルはXARイベントトレース情報ファイルではありません。

XARイベントトレース情報ファイルを指定してください。

KFCA32105-W

xarevtrコマンド実行中にエラーが発生しました。理由コード＝aa....aa 保守情報：bb....bb　　（Ｅ）

xarevtrコマンド実行中に障害を検知しました。

aa....aa：理由コード

bb....bb：保守情報

(Ｓ)コマンドの処理を続行します。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。

理由コード

意味

対策

0001

XARイベントトレース情報ファイルのファイルサイズが不正です。最後のレコード情報が出力できません。

なし。

0002

ファイルの内容に誤りがあります。障害の発生したレコード情報を無視して処理を続行します。

ファイルが破損しているか，古いバージョンのコマンドを使用している可能性があります。古いバージョンのコマンドを使用している場合，XARイベントトレース情報ファイルに出力したOpenTP1のバージョンと同じバージョンのコマンドを使用してください。

0003

KFCA32106-I

使用方法：xarinit　-f　物理ファイル名　-n　レコード数　[-s レコード長]　　（Ｓ）

xarinitコマンドの使用方法を示します。

KFCA32107-E

レコード数の指定に誤りがあります。　レコード数：aa....aa　　（Ｅ）

xarinitコマンドの-nオプションで指定されたレコード数が，1〜8192の範囲内ではありません。

aa....aa：指定されたレコード数

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)-nオプションの指定値を1〜8192の範囲内にして，xarinitコマンドを再度実行してください。

KFCA32108-E

指定されたXARファイル名（aa....aa）の長さが64文字以上です。　　（Ｅ）

XARファイル名を64文字未満にする必要があります。

aa....aa：指定されたXARファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)XARファイル名を64文字未満にして，再度実行してください。

KFCA32109-I

使用方法：xarrm　-f　物理ファイル名　　（Ｓ）

xarrmコマンドの使用方法を示します。

KFCA32110-E

指定されたファイル（aa....aa）は存在しません。　　（Ｅ）

aa....aa：指定されたファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)正しいファイル名を指定し，再度実行してください。

KFCA32111-E

指定されたファイル（aa....aa）はXARファイルではありません。　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：指定されたファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)正しいXARファイル名を指定し，再度実行してください。

KFCA32112-I

使用方法：xarfills　XARファイル名　　（Ｓ）

xarfillsコマンドの使用方法を示します。

KFCA32115-I

使用方法：xarrecvr -i 回復元XARファイル名 -o 回復先XARファイル名 [-g]　　（Ｓ）

xarrecvrコマンドの使用方法を示します。

KFCA32116-E

XARテーブル情報が見つかりません。　　（Ｅ）

読み込んだファイルにXARテーブル情報がありません。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)正しい共用メモリダンプファイルを指定してください。

KFCA32117-E

回復先XARファイルのレコード数が，回復元XARファイルのレコード数と一致していません。　回復元ファイルのレコード数：aa....aa　回復先ファイルのレコード数：bb....bb　　（Ｅ）

回復先に割り当てられたXARファイルのレコード数が，回復元XARファイルのレコード数と一致していないため，回復処理を実行できません。

aa....aa：回復元XARファイルのレコード数

bb....bb：回復先XARファイルのレコード数

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)回復先XARファイルを割り当て直し，再度実行してください。または，回復先XARファイルを削除したあと，再度実行してください。

KFCA32118-E

回復先XARファイルのレコード長が，回復元XARファイルのレコード長と一致していません。　回復元ファイルのレコード長：aa....aa　回復先ファイルのレコード長：bb....bb　　（Ｅ）

回復先に割り当てられたXARファイルのレコード長が，回復元XARファイルのレコード長と一致していないため，回復処理を実行できません。

aa....aa：回復元XARファイルのレコード長

bb....bb：回復先XARファイルのレコード長

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)回復先XARファイルを割り当て直し，再度実行してください。または，回復先XARファイルを削除したあと，再度実行してください。

KFCA32119-R

aa....aaへ回復を行います。次の処理を選択して下さい。[ t:停止 g:続行 ]　　（Ｓ）

オペレータに実行してもよいか応答要求をしています。

aa....aa：回復先XARファイル名

(Ｓ)指定した要求に従って処理します。

t：処理を停止します。

g：処理を続行します。

どちらのオプションも指定しない場合，再度オペレータに応答要求をします。

(Ｏ)tまたはgを指定してください。

KFCA32120-I

使用方法：xarrles　　（Ｓ）

xarrlesコマンドの使用方法を示します。

KFCA32121-I

使用方法：xarhold　　（Ｓ）

xarholdコマンドの使用方法を示します。

KFCA32122-E

XAリソースサービスの閉塞解除に失敗しました。　　（Ｅ）

定義に指定したXARファイルをXAリソースサービスに登録する処理でエラーが発生したため，XAリソースサービスの閉塞解除に失敗しました。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)XARファイルおよびXAリソースサービス定義を見直し，エラー要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KFCA32123-E

共用メモリの利用ができないため処理が続行できません。保守情報1＝aa....aa　保守情報2＝bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：保守情報（関数名）

bb....bb：保守情報（リターンコード）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕OpenTP1が起動しているか確認してください。OpenTP1が起動していない場合，OpenTP1を起動してください。

KFCA32124-E

XAリソースサービスのV／Rが誤っています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕ライブラリとコマンドのバージョンが一致しているか確認してください。一致していない場合，OpenTP1を再インストールしてください。

KFCA32125-E

XAリソースサービスが閉塞していません。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)XAリソースサービスが閉塞しているときに実行してください。

KFCA32126-E

XAリソースサービスが閉塞しています。　　（Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)XAリソースサービスが閉塞していないときに実行してください。

KFCA32127-E

RPCにおいてタイムアウトが発生しました。保守情報＝aa....aa　　（Ｅ）

内部RPCの応答待ちがタイムアウトしました。

aa....aa：リターンコード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ネットワークに障害が発生していないか調査してください。または，ユーザサービス定義の最大応答待ち時間（watch_timeオペランド）で指定した値を見直してください。

KFCA32128-E

RPCにおいてネットワーク障害が発生しました。保守情報＝aa....aa　　（Ｅ）

LAN障害など，ハードウェア障害による通信障害が発生しました。

aa....aa：リターンコード

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ネットワークに障害が発生していないか調査してください。

KFCA32129-I

使用方法：xarls [ -c | -a | -p プロセスID [-r]]　　（Ｓ）

xarlsコマンドの使用方法を示します。

KFCA32130-I

使用方法：xarforce { -c | -r | -f } { - t　OpenTP1トランザクションID | -u　クライアントトランザクションID | -n　エントリ番号 }　　（Ｓ）

xarforceコマンドの使用方法を示します。

KFCA32131-E

トランザクションは存在しません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)トランザクションが存在する状態でコマンドを実行してください。

KFCA32132-E

指定したプロセスIDのトランザクションは存在しません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)指定したプロセスIDを見直してコマンドを再度実行するか，-aオプションを指定してコマンドを実行してください。

KFCA32133-E

指定したトランザクションIDのトランザクションは存在しません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)xarlsコマンドでトランザクションの状態を確認してください。必要であれば，xarlsコマンドで出力されたトランザクションIDを指定して，コマンドを再度実行してください。

KFCA32134-E

指定したエントリ番号のトランザクションは存在しません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)xarlsコマンドでトランザクション情報を確認してください。必要であれば，xarlsコマンドで出力されたエントリ番号を指定してコマンドを再度実行してください。

KFCA32135-E

指定したトランザクションIDのトランザクション状態は変更できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)xarlsコマンドでトランザクションの情報を確認してください。指定したオプションを見直して，コマンドを再度実行してください。

KFCA32136-E

指定したエントリ番号のトランザクション状態は変更できません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)xarlsコマンドでトランザクションの状態を確認してください。指定するオプションを見直して，コマンドを再度実行してください。

KFCA32137-I

トランザクションID（aa....aa）のトランザクションをコミットしました。　　（Ｓ）

aa....aa：トランザクションID（16進数）

KFCA32138-I

トランザクションID（aa....aa）のトランザクションをロールバックしました。　　（Ｓ）

aa....aa：トランザクションID（16進数）

KFCA32139-I

トランザクションID（aa....aa）のトランザクションを無効にしました。　　（Ｓ）

aa....aa：トランザクションID（16進数）

KFCA32140-I

エントリ番号（aa....aa）のトランザクションをコミットしました。　　（Ｓ）

aa....aa：エントリ番号（10進数）

KFCA32141-I

エントリ番号（aa....aa）のトランザクションをロールバックしました。　　（Ｓ）

aa....aa：エントリ番号（10進数）

KFCA32142-I

エントリ番号（aa....aa）のトランザクションを無効にしました。　　（Ｓ）

aa....aa：エントリ番号（10進数）

KFCA32143-E

XAリソースサービスが起動していません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)XAリソースサービスを起動させたあと，再度実行してください。

KFCA32144-E

OpenTP1システムが起動していません。　　（Ｅ）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1システムが起動したあと，再度実行してください。

KFCA32145-E

内部コマンド(aa....aa)の発行に失敗しました。　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)trnlsコマンドを使用して決着できなかったトランザクションを確認し，そのトランザクションを決着してください。

KFCA32156-E

xarforce コマンド実行中にエラーを検知しました。　保守情報１＝aaaa　保守情報２＝bbbb　　（Ｅ）

aaaa：保守情報（関数名）

bbbb：保守情報（リターンコード）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA32162-E

レコード長の指定に誤りがあります。　レコード長：aa....aa　セクタ長：bb....bb　　（Ｅ）

xarinitコマンドの-sオプションで指定されたレコード長が，OpenTP1ファイルシステムのセクタ長の倍数ではありません。

aa....aa：指定されたレコード長

bb....bb：OpenTP1ファイルシステムのセクタ長

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)xarinitコマンドの-sオプションの指定値をOpenTP1ファイルシステムのセクタ長の倍数にして，再度xarinitコマンドを実行してください。

KFCA32163-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddの指定値がデフォルト値(ee....ee)未満です。実行トランザクション数によっては短時間でオーバーラップしてしまうため，必要に応じて指定値を大きくしてください。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：チェック対象オペランドのデフォルト値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕チェック対象のオペランドの指定値を見直し，必要な場合は修正してください。

KFCA32164-W

(aa....aa: bb....bb) ＭＳＤＴＣ連携を使用する場合はＸＡＲファイル（cc....cc）のレコード長を１０２４バイト以上にしてください。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：XARファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕-sオプションに1024以上を指定したxarinitコマンドを実行して，XARファイルを作成してください。

KFCA32172-W

(aa....aa:bb....bb) ジャーナルファイルレス機能が有効になっているため，ＸＡリソースサービスを使用することはできません。　　（Ｅ）

システム共通定義のjnl_fileless_optionオペランドにYが指定されているため，XAリソースサービスを使用できません。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕XAリソースサービスを使用する場合は，システム共通定義のjnl_fileless_optionオペランドにNを指定してください。

KFCA32200-I

SPP.NET実行サービス(aa....aa)を開始中です。

SPP.NET実行サービスの開始処理中です。

aa....aa：ユーザサーバ名

KFCA32201-I

SPP.NET実行サービス(aa....aa)を開始しました。

SPP.NET実行サービスが開始されました。

aa....aa：ユーザサーバ名

KFCA32202-I

SPP.NET実行サービス(aa....aa)を停止中です。

SPP.NET実行サービスの停止処理中です。

aa....aa：ユーザサーバ名

KFCA32203-I

SPP.NET実行サービス(aa....aa)を停止しました。

SPP.NET実行サービスが停止されました。

aa....aa：ユーザサーバ名

KFCA32204-E

ユーザサービス定義(aa....aa)に誤りがあります。

定義オペランド名＝bb....bb,詳細情報＝cc....cc

ユーザサービス定義の内容に誤りがあります。

aa....aa：ユーザサービス定義名

bb....bb：定義オペランド名

cc....cc：詳細情報

(Ｓ)ユーザサーバの起動を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ユーザサービス定義の定義内容を確認してください。

KFCA32205-E

SPP.NET実行サービス(aa....aa)の開始中に障害が発生しました。プロセスＩＤ= bb....bb

SPP.NET実行サービスの開始処理中に障害が発生しました。

このメッセージの直後に，付加情報としてKFCA32212-I〜KFCA32215-Iメッセージが出力されます。

aa....aa：ユーザサーバ名

bb....bb：プロセスID

(Ｓ)ユーザサーバの起動を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕.NETエラーログと付加情報を参照して，原因を調査してください。その後，ユーザサービス定義の内容を確認し，再度実行してください。

KFCA32206-E

SPP.NET実行サービス(aa....aa) でサービス実行中に障害が発生しました。

サービスグループ名= bb....bb, サービス名= cc....cc, プロセスＩＤ= dd....dd

SPP.NET実行サービスでサービスの実行中に障害が発生しました。

このメッセージの直後に，保守情報としてKFCA32215-Iメッセージが出力されます。

aa....aa：ユーザサーバ名

bb....bb：サービスグループ名

cc....cc：サービス名

dd....dd：プロセスID

(Ｓ)クライアントに例外応答またはエラー応答を返します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕.NETエラーログを参照して，原因を調査してください。その後，ユーザサービス定義の内容やSPP.NET，SUP.NETの処理内容を確認し，再度実行してください。

KFCA32207-E

SPP.NET実行サービス(aa....aa) でサービス実行中に障害が発生しました(ロールバックにマークされました)。

サービスグループ名= bb....bb,サービス名= cc....cc, プロセスＩＤ= dd....dd

SPP.NET実行サービスでサービスの実行中に障害が発生しました。

障害が発生したため，トランザクションをロールバック待ち状態にします。

このメッセージの直後に，保守情報としてKFCA32215-Iメッセージが出力されます。

aa....aa：ユーザサーバ名

bb....bb：サービスグループ名

cc....cc：サービス名

dd....dd：プロセスID

(Ｓ)クライアントに例外応答またはエラー応答を返します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕.NETエラーログを参照して，原因を調査してください。その後，ユーザサービス定義の内容を確認し，再度実行してください。

KFCA32208-E

SPP.NET実行サービス(aa....aa) の停止中に障害が発生しました。保守情報＝bb....bb, プロセスＩＤ= cc....cc

SPP.NET実行サービスの停止処理中に障害が発生しました。

aa....aa：ユーザサーバ名

bb....bb：保守情報

cc....cc：プロセスID

(Ｓ)ユーザサーバを停止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕SPP.NETまたはSUP.NETが異常終了した場合は，%DCDIR%¥spool下のファイルを保存して，保守員に連絡してください。

KFCA32209-W

SPP.NET実行サービス(aa....aa) でエラーが発生しましたが，処理を続行します。

サービスグループ名= bb....bb, サービス名= cc....cc, プロセスＩＤ= dd....dd

SPP.NET実行サービスでエラーが発生しましたが，処理を続行します。

aa....aa：ユーザサーバ名

bb....bb：サービスグループ名

cc....cc：サービス名

dd....dd：プロセスID

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕.NETエラーログを参照して，原因を調査してください。その後，ユーザサービス定義の内容を確認し，再度実行してください。

KFCA32210-E

SPP.NET実行サービス(aa....aa)で内部エラーが発生しました。

サービスグループ名= bb....bb,サービス名= cc....cc, プロセスＩＤ= dd....dd

SPP.NET実行サービスで内部エラーが発生しました。

このメッセージの直後に，保守情報としてKFCA32215-Iメッセージが出力されます。

aa....aa：ユーザサーバ名

bb....bb：サービスグループ名

cc....cc：サービス名

dd....dd：プロセスID

(Ｓ)ユーザサーバ処理を打ち切り，プロセスを異常終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕SPP.NETまたはSUP.NETが異常終了した場合は，%DCDIR%¥spool下のファイルを保存して，保守員に連絡してください。

KFCA32211-E

TP1/Extension for .NET Frameworkクラスライブラリが見つかりません。

TP1/Extension for .NET Frameworkのクラスライブラリが見つかりません。

TP1/Extension for .NET Frameworkのクラスライブラリがグローバルアセンブリキャッシュ（GAC）に登録されていない可能性があります。

(Ｓ)ユーザサーバの起動を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕環境を見直し，再度実行してください。TP1/Extension for .NET Frameworkのクラスライブラリがグローバルアセンブリキャッシュ（GAC）に登録されていない場合，TP1/Extension for .NET Frameworkを再インストールしてください。

KFCA32212-I

実装アセンブリ名＝ aa....aa

障害が発生したSPP.NET実行サービスの実装アセンブリ名を示します。

aa....aa：実装アセンブリ名

KFCA32213-I

実装クラス名＝ aa....aa

障害が発生したSPP.NET実行サービスの実装クラス名を示します。

aa....aa：実装クラス名

KFCA32214-I

サーバスタブクラス名＝ aa....aa

障害が発生したSPP.NET実行サービスのサーバスタブクラス名を示します。

aa....aa：サーバスタブクラス名

KFCA32215-I

保守情報＝ aa....aa

障害が発生したSPP.NET実行サービスの保守情報を示します。

aa....aa：保守情報

KFCA32216-E

SPP.NET実行サービス(aa....aa)はSPP.NET実装クラスから例外を受け取りました。

詳細情報＝bb....bb　　（Ｎ）

SPP.NET実行サービスは，SPP.NET実装で発生した例外を受け取りました。

aa....aa：ユーザサーバ名

bb....bb：詳細情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕このメッセージに続いてSPP.NET実行コンテナのメッセージが出力されるので，出力されたメッセージおよび詳細情報に従って原因を調査してください。

KFCA32217-E

TP1/Extension for .NET Frameworkクラスライブラリで内部エラーが発生しました。

詳細情報＝aa....aa　　（Ｎ）

TP1/Extension for .NET Frameworkのクラスライブラリで障害が発生しました。

aa....aa：詳細情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕%DCDIR%¥spool下のファイルを保存して，保守員に連絡してください。

KFCA32218-E

メッセージ送受信機能を開始できません。保守情報＝aa....aa，リターンコード＝bb....bb，詳細情報＝cc....cc　　（Ｎ）

メッセージ送受信機能の開始時に障害が発生しました。

aa....aa：保守情報

bb....bb：リターンコード

cc....cc：詳細情報

(Ｓ)ユーザサーバの起動を中止します。

(Ｏ)詳細情報に従って原因を調査してください。

KFCA32219-E

SUP.NET(aa....aa)の開始中に障害が発生しました。プロセスＩＤ＝bb....bb

SUP.NETの開始処理中に障害が発生しました。

このメッセージの直後に，KFCA32215-Iメッセージが出力されます。

aa....aa：ユーザサーバ名

bb....bb：プロセスID

(Ｓ)ユーザサーバの起動を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕.NETエラーログと付加情報を参照して，原因を調査してください。その後，ユーザサービス定義の内容やSUP.NETの処理内容を確認し，再度実行してください。

KFCA32251-E

コマンドの入力形式が不正です。　　（Ｅ）

コマンドの入力形式が不正です。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)usageに従ってコマンドの入力形式を見直し，再度実行してください。

KFCA32252-E

無効なオプションが指定されました。　　（Ｅ）

無効なオプションが指定されました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)usageに従ってオプションの指定を見直し，再度実行してください。

KFCA32253-E

aa....aaオプションが指定されていません。　　（Ｅ）

必須のオプションが指定されていません。

aa....aa：指定されていないオプション

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)usageに従ってオプションの指定を見直し，再度実行してください。

KFCA32254-E

aa....aaオプションの値が正しくありません。理由：bb....bb　　（Ｅ）

オプションの値が正しくありません。

aa....aa：オプション名

bb....bb：エラーの要因

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由およびusageに従ってオプションの指定を見直し，再度実行してください。

KFCA32255-E

インタフェース名称が指定されていません。　　（Ｅ）

インタフェース名称が指定されていません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)インタフェース名称を指定し，再度実行してください。

KFCA32256-E

サービス定義ファイル名称が指定されていません。　　（Ｅ）

サービス定義ファイル名称が指定されていません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)サービス定義ファイル名称を指定し，再度実行してください。

KFCA32257-E

指定された.NETインタフェース定義ファイルがありません。　　（Ｅ）

指定された.NETインタフェース定義ファイルがありません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ).NETインタフェース定義ファイル名称の指定を見直し，再度実行してください。

KFCA32258-E

指定されたサービス定義ファイルがありません。　　（Ｅ）

指定されたサービス定義ファイルがありません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)サービス定義ファイル名称の指定を見直し，再度実行してください。

KFCA32259-E

指定されたデータ型定義ファイルがありません。　　（Ｅ）

指定されたデータ型定義ファイルがありません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)データ型定義ファイル名称の指定を見直し，再度実行してください。

KFCA32260-E

指定された.NETインタフェース定義ファイルへのアクセス権がありません。　　（Ｅ）

指定された.NETインタフェース定義ファイルへのアクセス権がありません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定した.NETインタフェース定義ファイルのアクセス権を見直して適切に設定したあと，再度実行してください。

KFCA32261-E

指定されたサービス定義ファイルへのアクセス権がありません。　　（Ｅ）

指定されたサービス定義ファイルへのアクセス権がありません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定したサービス定義ファイルのアクセス権を見直して適切に設定したあと，再度実行してください。

KFCA32262-E

指定されたデータ型定義ファイルへのアクセス権がありません。　　（Ｅ）

指定されたデータ型定義ファイルへのアクセス権がありません。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定したデータ型定義ファイルのアクセス権を見直して適切に設定したあと，再度実行してください。

KFCA32263-E

.NETインタフェース定義ファイルでコンパイルエラーが発生しました。aa....aa　　（Ｅ）

.NETインタフェース定義ファイルでコンパイルエラーが発生しました。

aa....aa：コンパイルエラーの要因

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)表示されるコンパイラのエラーメッセージに従って，.NETインタフェース定義ファイルの内容を修正してください。

KFCA32264-E

.NETインタフェース定義ファイルの解析に失敗しました。理由：aa....aa　　（Ｅ）

.NETインタフェース定義ファイルの解析に失敗しました。

aa....aa：解析失敗の要因

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由に表示された内容に従って，.NETインタフェース定義ファイルの内容を修正してください。

KFCA32265-E

サービス定義ファイルの解析に失敗しました。理由：aa....aa　　（Ｅ）

サービス定義ファイルの解析に失敗しました。

aa....aa：解析失敗の要因

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由に表示された内容に従って，サービス定義ファイルの内容を修正してください。

KFCA32266-E

データ型定義ファイルの解析に失敗しました。理由：aa....aa　　（Ｅ）

データ型定義ファイルの解析に失敗しました。

aa....aa：解析失敗の要因

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由に表示された内容に従って，データ型定義ファイルの内容を修正してください。

KFCA32267-E

クライアントスタブの生成に失敗しました。理由：aa....aa　　（Ｅ）

クライアントスタブの生成に失敗しました。

aa....aa：生成失敗の要因

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由に表示された内容に従って，.NETインタフェース定義ファイルもしくはサービス定義ファイルの内容を修正するか，またはコマンドの指定内容を見直して，再度実行してください。

KFCA32268-E

サーバスタブの生成に失敗しました。理由：aa....aa　　（Ｅ）

サーバスタブの生成に失敗しました。

aa....aa： 生成失敗の要因

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由に表示された内容に従って，.NETインタフェース定義ファイルの内容を修正するか，またはコマンドの指定内容を見直して，再度実行してください。

KFCA32270-E

カスタムレコードの生成に失敗しました。理由：aa....aa　　（Ｅ）

カスタムレコードの生成に失敗しました。

aa....aa：生成失敗の要因

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由に表示された内容に従って，サービス定義ファイルの内容を修正するか，またはコマンドの指定内容を見直して，再度実行してください。

KFCA32271-I

usage : if2cstub {-t {svr|clt|con}[-l {cs|vb|vjs}][-s 生成ファイル拡張子][-n 名前空間名称][-o 出力先ディレクトリ][-r スタブクラス名称][-c {struct|nostruct}][-X {normal|dataset}][-m RPCメッセージの最大長] -i .NETインタフェース定義ファイル名称 インタフェース名称 | -h}　　（Ｅ＋Ｓ）

if2cstubコマンドの使用方法を示します。このメッセージは，コマンドに-hオプションを指定した場合，またはコマンドのオプションもしくは引数の使用方法が誤っていた場合に表示されます。

KFCA32272-I

usage : if2sstub {[-s 生成ファイル拡張子][-n 名前空間名称][-o 出力先ディレクトリ][-r スタブクラス名称] -i .NETインタフェース定義ファイル名称 インタフェース名称 | -h}　　（Ｅ＋Ｓ）

if2sstubコマンドの使用方法を示します。このメッセージは，コマンドに-hオプションを指定した場合，またはコマンドのオプションもしくは引数の使用方法が誤っていた場合に表示されます。

KFCA32273-I

usage : if2tsp {[-l {cs|vb|vjs}][-s 生成ファイル拡張子][-n 名前空間名称][-o 出力先ディレクトリ][-r クラス名称] [-c {struct|nostruct}] [-t soap][-S {doc|rpc}][-x {literal|encoded}][-w XML Web サービスで使用するXML名前空間名称][-N SOAPメッセージに関連付けられる名前空間名称][-B {wsibp11|none}][-A {true|false}][-p TP1/Connector for .NET Framework が利用する構成定義のプロファイルID] -i .NETインタフェース定義ファイル名称 -g サービスグループ名 インタフェース名称 | -h}　　（Ｅ＋Ｓ）

if2tspコマンドの使用方法を示します。このメッセージは，コマンドに-hオプションを指定した場合，またはコマンドのオプションもしくは引数の使用方法が誤っていた場合に表示されます。

KFCA32274-I

usage : spp2tsp {[-l {cs|vb|vjs}][-s 生成ファイル拡張子][-n 名前空間名称][-o 出力先ディレクトリ][-r クラス名称][-t soap][-S {doc|rpc}][-x {literal|encoded}][-w XML Web サービスで使用するXML名前空間名称][-N SOAPメッセージに関連付けられる名前空間名称][-B {wsibp11|none}][-A {true|false}][-p TP1/Connector for .NET Framework が利用する構成定義のプロファイルID][-R データ型定義名称:クラス名称[,データ型定義名称:クラス名称]...][-F {space|null}][-I エンコーディング名][-O エンコーディング名][-e {big|little}][-E {big|little}][-b] -g サービスグループ名 -i サービス定義ファイル名称 | -h}　　（Ｅ＋Ｓ）

spp2tspコマンドの使用方法を示します。このメッセージは，コマンドに-hオプションを指定した場合，またはコマンドのオプションもしくは引数の使用方法が誤っていた場合に表示されます。

KFCA32275-I

usage : spp2cstub {-t {svr|clt|con}[-l {cs|vb|vjs}][-s 生成ファイル拡張子][-n 名前空間名称][-o 出力先ディレクトリ][-r スタブクラス名称][-R データ型定義名称:クラス名称[,データ型定義名称:クラス名称]...][-F {space|null}][-I エンコーディング名][-O エンコーディング名][-e {big|little}][-E {big|little}][-b][-X {normal|dataset}] -i サービス定義ファイル名称 | -h}　　（Ｅ＋Ｓ）

spp2cstubコマンドの使用方法を示します。このメッセージは，コマンドに-hオプションを指定した場合，またはコマンドのオプションもしくは引数の使用方法が誤っていた場合に表示されます。

KFCA32276-E

TSPの生成に失敗しました。理由：aa....aa　　（Ｅ）

TP1 Service Proxy（TSP）の生成に失敗しました。

aa....aa：生成失敗の要因

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由に表示された内容に従って，.NETインタフェース定義ファイルもしくはサービス定義ファイルの内容を修正するか，またはコマンドの指定内容を見直して，再度実行してください。

KFCA32277-E

構成ファイルの生成に失敗しました。理由：aa....aa　　（Ｅ）

構成ファイルの生成に失敗しました。

aa....aa：生成失敗の要因

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由に表示された内容に従って，修正してください。

KFCA32278-E

TSDLの生成に失敗しました。理由：aa....aa　　（Ｅ）

TP1 Service Description Language（TSDL）の生成に失敗しました。

aa....aa：生成失敗の要因

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由に表示された内容に従って，修正してください。

KFCA32279-I

usage : if2tsdl {[-s 生成ファイル拡張子][-o 出力先ディレクトリ] -i .NETインタフェース定義ファイル名称 インタフェース名称 | -h}　　（Ｅ＋Ｓ）

if2tsdlコマンドの使用方法を示します。このメッセージは，コマンドに-hオプションを指定した場合，またはコマンドのオプションもしくは引数の使用方法が誤っていた場合に表示されます。

KFCA32280-E

TP1ユーザ構造体のHolderクラスの生成に失敗しました。理由：aa....aa　　（Ｅ）

TP1ユーザ構造体のHolderクラスの生成に失敗しました。

aa....aa：クラス生成失敗の要因

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由に表示された内容に従って，.NETインタフェース定義ファイルの内容を修正するか，またはコマンドの指定内容を見直して，再度実行してください。

KFCA32281-E

メモリ不足が発生しました。　　（Ｅ）

メモリ不足が発生しました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)ほかのアプリケーションを終了してOSの空きメモリを増やすか，またはページングファイルのサイズを増やして，再度実行してください。

KFCA32282-E

セキュリティ例外が発生しました。理由：aa....aa　　（Ｅ）

セキュリティ例外が発生しました。

aa....aa： 例外発生の要因

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由に表示される内容に従って，セキュリティポリシーの設定を適切に変更したあと，再度実行してください。

KFCA32284-E

XMLスキーマの生成に失敗しました。理由：aa....aa　　（Ｅ）

XMLスキーマの生成に失敗しました。

aa....aa：XMLスキーマの生成失敗の要因

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由に表示された内容に従って，.NETインタフェース定義ファイルもしくはサービス定義ファイルの内容を修正するか，またはコマンドの指定内容を見直して再度実行してください。

KFCA32285-I

usage : njsmsetup [-d] マルチOpenTP1インストールディレクトリ | -h （Ｅ＋Ｓ）

njsmsetupコマンドの使用方法を示します。このメッセージは，コマンドに-hオプションを指定した場合，またはコマンドのオプションもしくは引数の使用方法が誤っていた場合に表示されます。

KFCA32286-E

セットアップに失敗しました。理由 : aa....aa (E)

TP1/Extension for .NET Frameworkのインストールに失敗しました。

aa....aa：例外発生の要因

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由に指示された内容に従って，インストールの実行環境を確認するか，またはコマンドの指定内容を見直して再度実行してください。

KFCA32298-I

usage:njsmkdll -d DLL for transaction control [-R OpenTP1 RM[,OpenTP1 RM]...] [-r another RM[,another RM]...] [-o another RM-related object[ another RM-related object]..]　　（Ｓ）

njsmkdllコマンドの使用方法を示します。

KFCA32299-E

予期せぬエラーが発生しました。　　（Ｅ）

予期しないエラーが発生しました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)エラー情報を保存し，保守員に連絡してください。

KFCA32300-E

不正なメッセージを受信しました。 メソッド=aa....aa　　（Ｔ）

OpenTP1から不正なメッセージを受信しました。

aa....aa：このメッセージを出力したメソッド名

(Ｓ)CUP.NETに対して例外を発生させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕OpenTP1のバージョンがTP1/Client for .NET Frameworkと通信可能なバージョンであるか確認してください。バージョンが正しい場合は，保守員に連絡してください。

KFCA32301-E

エラー応答を受け取りました。 保守情報=aa....aa, メソッド=bb....bb　　（Ｔ）

OpenTP1からエラー応答を受け取りました。

aa....aa：保守情報（受け取ったエラーコード）

bb....bb：このメッセージを出力したメソッド名

(Ｓ)CUP.NETに対して例外を発生させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/Server側のログを見て対処してください。

KFCA32302-E

例外が発生しました。 保守情報=aa....aa, 例外=bb....bb, メソッド=cc....cc　　（Ｔ）

TP1/Client for .NET Frameworkのクラスライブラリ内で，例外を受け取りました。またはCUP.NETに対して例外をスローしました。

aa....aa：例外が発生したときの保守情報

bb....bb：受け取った例外名，またはCUP.NETに対してスローした例外名

cc....cc：このメッセージを出力したメソッド名

(Ｓ)CUP.NETに対して例外を発生させます。

(Ｏ)例外（bb....bb）とメソッド（cc....cc）の情報を基に障害の原因を特定し，対策したあと，再度実行してください。

KFCA32303-E

エラーを検知しました。 要因=aa....aa, メソッド=bb....bb　　（Ｔ）

TP1/Client for .NET Frameworkのクラスライブラリ内でエラーを検知しました。

aa....aa：エラーの要因

bb....bb：このメッセージを出力したメソッド名

(Ｓ)CUP.NETに対して例外を発生させます。

(Ｏ)要因に出力された内容に従って障害の原因を特定し，対策したあと，再度実行してください。

KFCA32304-E

不正なデータを受信しました。 (aa....aa), メソッド=bb....bb　　（Ｔ）

TP1/Client for .NET Frameworkクラスライブラリ内でエラーを検知しました。

aa....aa：エラーの要因

受信メッセージ長：受信メッセージ長不正

セグメント情報：セグメント情報不正

bb....bb：このメッセージを出力したメソッド名

(Ｓ)CUP.NETに対してErrInvalidMessageExceptionを発生させます。

(Ｏ)相手システムを見直してください。

KFCA32305-E

受信メッセージを破棄しました。 (aa....aa), メソッド=bb....bb　　（Ｔ）

受信メッセージを破棄しました。

aa....aa：エラーの要因

次の要因が出力されます。日本語が出力されるか英語が出力されるかは，ご使用の環境によって異なります。

受信バッファがオーバフローしました。（receive buffer overflowed.）

送受信メッセージが衝突しました。（message collided.）

メッセージIDが不一致です。（message ID is inharmonious.）

応答メッセージを待ち合わせていません。（response message is not waited.）

bb....bb：このメッセージを出力したメソッド名

(Ｓ)エラーの要因によって，CUP.NETに対して次の動作をします。

受信バッファがオーバフローしました。

コネクションの切断後にErrBufferOverflowExceptionを発生させます。

送受信メッセージが衝突しました。

コネクションの切断後にErrCollisionMessageExceptionを発生させます。

メッセージIDが不一致です。

メッセージ受信処理をリトライします。

応答メッセージを待ち合わせていません。

メッセージ受信処理をリトライします。

(Ｏ)エラーの要因によって次の対策をして，再度実行してください。

受信バッファがオーバフローしました。

メソッドに指定した受信バッファのサイズ，または相手システムを見直してください。

送受信メッセージが衝突しました。

相手システム，または運用を見直してください。

メッセージIDが不一致です。

相手システムを見直してください。

応答メッセージを待ち合わせていません。

相手システムを見直してください。

KFCA32306-W

ユーザデータを圧縮しませんでした。サービスグループ=aa....aa, サービス=bb....bb, 理由= cc....cc　　（Ｔ）

ユーザデータを圧縮しませんでした。

aa....aa：要求先サービスグループ名

bb....bb：要求先サービス名

cc....cc：ユーザデータを圧縮しなかった理由

NO EFFECT：ユーザデータに対する圧縮効果がない

NOT SUPPORT VERSION：サービス要求先のTP1/Serverがデータ圧縮機能をサポートしていない

(Ｓ)データを圧縮しないでサービス要求します。

(Ｏ)cc....ccがNO EFFECTの場合，圧縮前より圧縮後のデータの方が大きいため，圧縮効果がありません。同一のCUP.NETでほかにもこのメッセージが出力されていないかどうか確認し，CUP.NET単位でデータ圧縮機能を使用するかどうかを再度検討してください。

cc....ccがNOT SUPPORT VERSIONの場合，サービス要求先のTP1/Serverがデータ圧縮機能を使用できるバージョン（TP1/Server Base 03-03以降）かどうかを確認してください。

KFCA32307-W

接続障害情報に接続先が登録されました。ホスト名=aa....aa, ポート番号=bb....bb, 接続先種別=cc....cc　　（Ｔ）

接続障害を検知したため，接続障害情報に接続先を登録しました。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：ポート番号

cc....cc：接続先種別

rap：RAPリスナー

nam：ネームサーバ

scd：スケジューラ（スケジューラダイレクト機能を使用したRPCの場合）

scd2：スケジューラ（ネームサービスを使用したRPCの場合）

(Ｓ)次に示す二つの条件を満たす場合，このメッセージが出力されたあと，メッセージに表示された接続先に対して接続処理を行いません。

指定された復旧検知の間隔を経過していない。

接続障害情報に登録されていない別の接続先が定義されている。

(Ｏ)直前に発生している接続障害の原因をエラートレースで確認し，障害の原因を取り除いてください。

KFCA32308-I

接続障害情報から接続先が削除されました。ホスト名=aa....aa, ポート番号=bb....bb　　（Ｔ）

接続障害情報に登録されていた接続先への再接続に成功したため，接続障害情報から接続先を削除しました。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：ポート番号

KFCA32309-I

ネームサーバから取得したスケジューラに関する接続先が接続障害情報から削除されました。ホスト名=aa....aa, ポート番号=bb....bb　　（Ｔ）

一定時間参照されなかったため，ネームサーバから取得したスケジューラに関する接続先が接続障害情報から削除されました。

aa....aa：ホスト名

bb....bb：ポート番号

KFCA32310-I

窓口となるTP1/Serverを切り替えました。切り替え前のホスト情報=aa....aa:bb....bb, 切り替え後のホスト情報=cc....cc:dd....dd　　（Ｔ）

窓口となるTP1/Serverを切り替えました。

aa....aa：切り替え前のTP1/ServerのIPアドレス※

bb....bb：切り替え前のTP1/Serverのポート番号

cc....cc：切り替え後のTP1/ServerのIPアドレス※

dd....dd：切り替え後のTP1/Serverのポート番号

注※

ホスト名からIPアドレスを取得できなかった場合，"***.***.***.***"が出力されます。

ホスト切り替えが発生した原因については，このメッセージ以前に出力されているメッセージを確認してください。

ネームサービスを使用したRPCの場合，Client.NET構成定義の<nameService>要素のhostChangeMode属性でホスト切り替え契機を変更できます。

KFCA32311-E

TP1/Serverからエラー応答を受信しました。メソッド=aa....aa, IPアドレス=bb....bb, ポート=cc....cc, 保守情報=dd....dd　　（Ｔ）

TP1/Serverからエラー応答を受信しました。

aa....aa：メソッド名

bb....bb：送信元IPアドレス

cc....cc：送信元ポート番号

dd....dd：保守情報

(Ｓ)

<nameService>要素のhostChangeMode属性に"scdrcv"を指定している場合

ホスト切り替え機能によって窓口となるTP1/Serverを切り替えます。

<nameService>要素のhostChangeMode属性に"scdrcv"を指定していない場合

CUP.NETに対して例外を発生させます。

(Ｏ)次の要因が考えられます。

TP1/Server側で何らかの障害が発生し，スケジュールサービスがエラー応答を返した。

TP1/Client for .NET FrameworkのトレースファイルおよびTP1/Server側のトラブルシュート情報を保存し，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕送信元IPアドレスおよび送信元ポート番号から送信元プロセスを求め， TP1/Server側で何の障害が発生しているか調査してください。

KFCA32400-I

OpenTP1へのコネクションを生成しました。Profile ID = aa....aa　　（Ｇ）

OpenTP1または他システムとのコネクションを生成しました。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

KFCA32401-I

OpenTP1へのコネクションを破棄しました。Profile ID = aa....aa　　（Ｇ）

OpenTP1または他システムとのコネクションを破棄しました。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

KFCA32402-I

コネクションオブジェクトが取得されました。ハッシュコード = aa....aa Profile ID = bb....bb　　（Ｇ）

コネクションオブジェクトを取得しました。

aa....aa：ハッシュコード

bb....bb：構成定義のプロファイルID

KFCA32403-I

コネクションオブジェクトが解放されました。ハッシュコード = aa....aa Profile ID = bb....bb　　（Ｇ）

コネクションオブジェクトを解放しました。

aa....aa：ハッシュコード

bb....bb：構成定義のプロファイルID

KFCA32404-I

ローカルトランザクションが開始されました。グローバルトランザクションID = aa....aa Profile ID = bb....bb　　（Ｇ）

ローカルトランザクションを開始しました。

aa....aa：グローバルトランザクションID

bb....bb：構成定義のプロファイルID

KFCA32405-I

ローカルトランザクションがコミットされました。グローバルトランザクションID = aa....aa Profile ID = bb....bb　　（Ｇ）

ローカルトランザクションをコミットしました。

aa....aa：グローバルトランザクションID

bb....bb：構成定義のプロファイルID

KFCA32406-I

ローカルトランザクションがロールバックされました。グローバルトランザクションID = aa....aa Profile ID = bb....bb　　（Ｇ）

ローカルトランザクションをロールバックしました。

aa....aa：グローバルトランザクションID

bb....bb：構成定義のプロファイルID

KFCA32407-I

バッファプールからバッファを取得しました。Profile ID = aa....aa バッファ長 = bb....bb (byte) 電文長 = cc....cc (byte)　　（Ｇ）

バッファプールからバッファを取得しました。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：バッファ長（単位：バイト）

cc....cc：メッセージ長（単位：バイト）

KFCA32408-I

バッファの取得時に待ち状態が発生しました。Profile ID = aa....aa 待ち時間 = bb....bb (ms) バッファ長 = cc....cc (byte) RPC電文長 = dd....dd (byte)　　（Ｇ）

バッファプールからのバッファの取得時に待ち状態が発生しました。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：発生した待ち時間（単位：ミリ秒）

cc....cc：バッファ長（単位：バイト）

dd....dd：RPCメッセージ長（単位：バイト）

KFCA32409-I

バッファが生成されました。Profile ID = aa....aa バッファ長 = bb....bb (byte) RPC電文長 = cc....cc (byte)　　（Ｇ）

バッファを生成しました。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：バッファ長（単位：バイト）

cc....cc：RPCメッセージ長（単位：バイト）

KFCA32410-I

物理コネクションが解放されました。Profile ID = aa....aa　　（Ｇ）

TcpipConnection.Disconnectメソッドにより物理コネクションが明示的に解放されました。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

KFCA32412-I

コネクションプールが初期化されました。アプリケーションドメイン名 = aa....aa　　（Ｇ）

コネクションが初期化されました。

aa....aa：アプリケーションドメイン名

KFCA32413-I

接続障害情報が初期化されました。アプリケーションドメイン名 = aa....aa　　（Ｇ）

接続障害情報が初期化されました。

aa....aa：アプリケーションドメイン名

KFCA32414-I

接続障害情報に接続先が登録されました。アプリケーションドメイン名 = aa....aa ホスト名 = bb....bb ポート番号 = cc....cc　　（Ｇ）

接続障害を検知したため，接続障害情報に接続先が登録されました。接続障害の詳細ついては，マニュアル「TP1/Client for .NET Framework 使用の手引」のエラートレースの説明を参照してください。

aa....aa：アプリケーションドメイン名

bb....bb：ホスト名

cc....cc：ポート番号

KFCA32415-I

接続障害情報から接続先が削除されました。アプリケーションドメイン名 = aa....aa ホスト名 = bb....bb ポート番号 = cc....cc　　（Ｇ）

接続障害情報に登録されていた接続先への再接続に成功したため，接続障害情報から接続先が削除されました。

aa....aa：アプリケーションドメイン名

bb....bb：ホスト名

cc....cc：ポート番号

KFCA32420-W

構成定義要素の属性に不正な値が指定されました。Profile ID = aa....aa 構成定義属性名 = bb....bb デフォルト値 = cc....cc　　（Ｇ）

構成定義要素の属性に不正な値が指定されています。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：構成定義の属性名

cc....cc：デフォルト値

(Ｓ)デフォルト値が指定されたものと見なして，処理を続行します。

(Ｏ)TP1/Client for .NET Frameworkの構成定義の内容を修正して，再度実行してください。

KFCA32421-W

コネクションの切断に失敗しました。Profile ID = aa....aa Exception = bb....bb　　（Ｇ）

コネクションの切断に失敗しています。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：例外情報

(Ｓ)エラーを無視して処理を続行します。

(Ｏ)例外情報を参照して，エラーとなった原因を取り除いてください。

KFCA32422-W

コネクションオブジェクトの割り当てを待機します。Profile ID = aa....aa　　（Ｇ）

最大同時使用コネクション数に達していて，かつコネクションプールに空きコネクションがないため，ほかのコネクションが解放されるまで待機しています。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

(Ｓ)使用中のコネクションが解放され，コネクションが割り当てられるまで待機します。コネクションの割り当てが完了すると，KFCA32404-Iメッセージが出力されます。

(Ｏ)このメッセージが頻繁に出力される場合は，同時使用コネクション数に対してコネクションプール数が不足しているおそれがあります。コネクションプール数を増やして，再度実行してください。十分なコネクションプール数を設定している場合にこのメッセージが出力されるときは，アプリケーションでコネクションが解放されていないおそれがあります。アプリケーションの終了時にコネクションが解放（TP1ConnectionまたはTcpipConnectionのDisposeメソッド実行）されているか確認してください。

KFCA32423-W

ローカルトランザクションを強制的にロールバックしました。　グローバルトランザクションID = aa....aa Profile ID = bb....bb　　（Ｇ）

ローカルトランザクションを強制的にロールバックしました。

aa....aa：グローバルトランザクションID（取得できなかった場合はnull）

bb....bb：構成定義のプロファイルID

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)アプリケーションでローカルトランザクションの決着処理（コミットまたはロールバック）を行っているか確認してください。

KFCA32424-W

同時使用コネクション数が閾値を超えました。Profile ID = aa....aa 最大同時コネクション数=bb....bb 閾値=cc....cc(%)　　（Ｇ）

最大同時使用コネクション数が閾値を超えました。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：構成定義の最大同時使用コネクション数

cc....cc：構成定義の閾値

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)構成定義に設定した最大同時使用コネクション数に対する使用中のコネクション数の割合が閾値を上回った場合に，このメッセージが出力されます。必要に応じて構成定義で指定する最大同時使用コネクション数，または閾値を修正してください。

KFCA32425-W

同時使用バッファ面数が閾値を超えました。Profile ID = aa....aa バッファ長=bb....bb(byte) バッファプール面数=cc....cc 閾値 = dd....dd(%)　　（Ｇ）

最大同時使用バッファ面数が閾値を超えました。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：バッファ長

cc....cc：構成定義のバッファ面数

dd....dd：構成定義の閾値

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)構成定義に設定したバッファ面数に対する使用中のバッファ面数の割合が閾値を上回った場合に，このメッセージが出力されます。必要に応じて構成定義で指定するバッファ面数，または閾値を修正してください。

KFCA32426-W

パフォーマンスカウンタへの出力に失敗しました。Profile ID = aa....aa アプリケーションドメイン名 = bb....bb Exception = cc....cc　　（Ｇ）

パフォーマンスカウンタのインスタンスを生成できませんでした。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：アプリケーションドメイン名

cc....cc：エラー内容

(Ｓ)処理を続行しますが，パフォーマンスカウンタにリソース情報は出力されません。

(Ｏ)パフォーマンスカウンタへの出力に失敗した場合に，このメッセージが出力されます。TP1/Connector for .NET Frameworkが正常にインストールされているか確認してください。

KFCA32427-W

接続障害情報の初期化に失敗しました。アプリケーションドメイン名 = aa....aa　　（Ｇ）

接続障害情報の初期化に失敗しました。

aa....aa：アプリケーションドメイン名

(Ｓ)処理を続行しますが，接続障害軽減機能は実行されません。

(Ｏ)接続障害情報の初期化に失敗した場合に，このメッセージが出力されます。TP1/Client for .NET Frameworkのバージョンを確認してください。

KFCA32428-E

予期せぬエラーが発生したためトランザクションリカバリサービスを終了しました。NodeID = aa....aa Exception = bb....bb　　（Ｇ）

トランザクションリカバリサービス起動中に予期しないエラーが発生したため，トランザクションリカバリサービスを終了しました。

aa....aa：ノード識別子

bb....bb：例外情報

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)このメッセージの情報を保存して，保守員に連絡してください。

KFCA32429-E

分散トランザクションの開始に失敗しました。DID = aa....aa XID = bb....bb Profile ID = cc....cc アプリケーションドメイン名= dd....dd Exception = ee....ee　　（Ｇ）

分散トランザクションの開始に失敗しました。

aa....aa：DID

合計36文字の"DDDDDDDD-DDDD-DDDD-DDDD-DDDDDDDDDDDD"の形式で出力されます（D：16進数文字列）。

単一フェーズコミット最適化を使用時にDIDが取得できない場合は，"********-****-****-****-************"が出力されます。

bb....bb：XID

"GG....GG-BB....BB"の形式で出力されます。

GG....GG：グローバルトランザクションID（16進数文字列）

BB....BB：トランザクションブランチID（16進数文字列）

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：アプリケーションドメイン名

ee....ee：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)例外情報を参照して，エラーの要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KFCA32430-E

分散トランザクション中のRPC 実行時にエラーが発生しました。サービスグループ名= aa....aa サービス名= bb....bb DID = cc....cc XID = dd....dd Profile ID = ee....ee アプリケーションドメイン名 = ff....ff Exception = gg....gg　　（Ｇ）

分散トランザクション中のRPC実行時にエラーが発生しました。

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：DID

合計36文字の"DDDDDDDD-DDDD-DDDD-DDDD-DDDDDDDDDDDD"の形式で出力されます（D：16進数文字列）。

単一フェーズコミット最適化を使用時にDIDが取得できない場合は，"********-****-****-****-************"が出力されます。

dd....dd：XID

"GG....GG-BB....BB"の形式で出力されます。

GG....GG：グローバルトランザクションID（16進数文字列）

BB....BB：トランザクションブランチID（16進数文字列）

ee....ee：構成定義のプロファイルID

ff....ff：アプリケーションドメイン名

gg....gg：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)例外情報を参照して，エラーの要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KFCA32431-E

サーバソケットの生成に失敗しました。Profile ID = aa....aa Exception = bb....bb　　（Ｇ）

コネクション生成時にサーバソケットの作成に失敗しました（TP1ClientクラスのOpenRpcメソッド呼び出しで，例外情報に示す例外が発生しました）。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)例外情報を参照し，マニュアル「TP1/Connector for .NET Framework 使用の手引」に従って対処したあと，再度実行してください。

KFCA32432-E

TP1/Client for .NET Frameworkの構成ファイルが不正です。Profile ID = aa....aa Exception = bb....bb　　（Ｇ）

TP1/Client for .NET Frameworkの構成定義の内容に誤りがあります。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)TP1/Client for .NET Frameworkの構成定義の内容を修正して，再度実行してください。

KFCA32433-E

TP1/Client for .NET Frameworkのプロファイルが見つかりません。Profile ID = aa....aa Exception = bb....bb　　（Ｇ）

TP1/Connector for .NET Frameworkの構成定義に指定された，TP1/Client for .NET Frameworkの構成定義のプロファイルIDが見つかりません。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)例外情報を参照しTP1/Client for .NET Frameworkの構成定義のプロファイルID，またはTP1/Connector for .NET Frameworkの構成定義に指定するTP1/Client for .NET FrameworkのプロファイルIDを見直し，修正したあと，再度実行してください。

KFCA32434-E

TP1/Client for .NET Frameworkの構成ファイルにアクセスできません。Profile ID = aa....aa Exception = bb....bb　　（Ｇ）

TP1/Client for .NET Frameworkの構成ファイルにアクセスできません。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)TP1/Client for .NET Frameworkの構成ファイルにアクセスできるよう，アクセス許可の設定を見直してください。その後，例外情報を基にマニュアル「TP1/Connector for .NET Framework 使用の手引」を参照して対処し，再度実行してください。

KFCA32435-E

連鎖RPC中にDCRPC_NOREPLYが指定されてRPCが要求されました。または，トランザクションなしでDCRPC_TPNOTRANが指定されてRPCが要求されました。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

連鎖RPCの終了前に非応答型RPCを要求しました。または，トランザクション外でDCRPC_TPNOTRAN指定のRPCを要求しました。

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)連鎖RPC終了前には非応答型RPCは要求できません。DCNOFLAGSを指定したRPCを要求することによって連鎖RPCを終了してから非応答型RPCを要求するようにしてください。また，トランザクション外でDCRPC_TPNOTRAN指定のRPCは要求できません。DCRPC_TPNOTRAN指定を除いて要求するようにしてください。

KFCA32436-E

TP1/Client for .NET Frameworkの構成定義でrapService要素のautoConnect属性にtrueが指定されていません。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

TP1/Client for .NET Framework の構成定義で，<rapService>要素のautoConnect属性にtrueが指定されていませんでした。

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)TP1/Client for .NET Framework の構成定義で<rapService>要素のautoConnect属性にtrueを指定して，再度実行してください。

KFCA32437-E

rapリスナーサーバリソースを割り当てることができません。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

rapリスナーサーバでリソース（メモリまたは管理テーブル）不足が発生しました。

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕rapリスナーサーバの動作しているホストのメモリを確認し，メモリ不足が発生している場合は，メモリを増やして再度実行してください。また，rapリスナーサーバに接続できるクライアント数の上限を超えている可能性があります。クライアント数の上限については，マニュアル「TP1/Connector for .NET Framework 使用の手引」を参照して，対処してください。

KFCA32438-E

通信エラーが発生しました。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

通信障害が発生しました。または，rapサーバが起動されていない可能性があります。

aa....aa：サービスグループ名

bb....bb：サービス名

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リモートAPI機能を使用する場合は，rapサーバが正常に起動されているか確認し，起動されていなければ起動したあと，再度実行してください。

通信障害の場合は，例外情報を参照して対処し，再度実行してください。

KFCA32439-E

RPCがタイムアウトしました。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

サービス要求時にタイムアウトが発生しました。

aa....aa：サービスグループ名称

bb....bb：サービス名称

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕タイムアウト値の妥当性を確認して対処した上で，再度実行してください。

KFCA32440-E

入力電文の長さが最大長を超えました。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc RPC電文最大長(Client) = dd....dd(MB) RPC電文最大長(Connector) = ee....ee(MB) Exception = ff....ff　　（Ｇ）

サービス要求メッセージの長さがRPC送受信メッセージの最大長※を超えています。

aa....aa：サービスグループ名称

bb....bb：サービス名称

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：TP1/Client for .NET Frameworkの構成定義（rpc要素のmaxMessageSize属性）に指定した値（指定を省略した場合は1）

ee....ee：TP1/Connector for .NET Frameworkの構成定義（option要素のmaxMessageSize属性）に指定した値（指定を省略した場合は1）

ff....ff：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次に示すそれぞれの状況に応じて，対処してください。

〈インデクスドレコードを使用している場合〉

インデクスドレコードに設定しているサービス要求メッセージ長を最大長※以下にし，再度実行してください。

〈カスタムレコードを使用している場合〉

spp2cstubコマンドまたはspp2tspコマンドで生成された，正しいカスタムレコードを使用していることを確認してください。生成されたカスタムレコードに対応するデータ型定義全体の長さが最大長※以下になるように対策し，再度実行してください。

〈.NETインタフェース定義から生成されたクライアントスタブを使用している場合〉

引数に指定したデータの内容を見直して，メッセージ長を最大長※以下にし，再度実行してください。

〈RPC送受信メッセージの最大長拡張機能を使用している場合〉

TP1/Server（TP1/Server BaseまたはTP1/LiNK），TP1/Extension for .NET Framework，TP1/Client for .NET Framework，およびTP1/Connector for .NET Framework，それぞれのRPC送受信メッセージの最大長拡張機能で設定した値を確認してください。

TP1/Client for .NET Framework，およびTP1/Connector for .NET Frameworkで設定した値が最大長を超えていない場合でも，TP1/ServerまたはTP1/Extension for .NET Frameworkで設定した最大長を超えるメッセージは送受信できません。そのため，TP1/ServerまたはTP1/Extension for .NET Frameworkで設定した値未満を，TP1/Client for .NET Framework，およびTP1/Connector for .NET Frameworkでは設定してください。

注※

デフォルトは1メガバイトですが，TP1/Server，TP1/Extension for .NET Framework，TP1/Client for .NET Framework，TP1/Connector for .NET FrameworkでRPC送受信メッセージの最大長拡張機能を設定した場合は，設定したいちばん小さい最大長が有効になります。

KFCA32441-E

応答電文の長さが出力用バッファの長さを超えました。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

応答メッセージの長さがバッファ長またはRPC送受信メッセージの最大長※を超えています。

aa....aa：サービスグループ名称

bb....bb：サービス名称

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕次に示すそれぞれの状況に応じて，対処してください。

〈インデクスドレコードを使用している場合〉

応答メッセージが格納できる長さのバッファ（バイト配列）を応答メッセージ用のインデクスドレコードに設定し，再度実行してください。または，RPC送受信メッセージの最大長拡張機能を使用している場合は，TP1/Server（TP1/Server BaseまたはTP1/LiNK），TP1/Extension for .NET Frameworkで設定している最大長を超えている可能性があるため，TP1/Server，TP1/Extension for .NET Frameworkで設定している最大長を見直して再度実行してください。

〈カスタムレコードを使用している場合〉

応答メッセージ用に使用しているカスタムレコードが実際の応答メッセージに合っていない可能性があります。正しいカスタムレコードを使用しているか確認し，再度実行してください。または，RPC送受信メッセージの最大長拡張機能を使用している場合は，TP1/Server（TP1/Server BaseまたはTP1/LiNK），TP1/Extension for .NET Frameworkで設定している最大長を超えている可能性があるため，TP1/Server，TP1/Extension for .NET Frameworkで設定している最大長を見直して再度実行してください。

〈.NETインタフェースを使用している場合〉

SPP.NET側が返すデータの内容を見直して，応答メッセージ長を最大長※以下にし，再度実行してください。

注※

デフォルトは1メガバイトですが，TP1/Server，TP1/Extension for .NET Framework，TP1/Client for .NET Framework，TP1/Connector for .NET FrameworkでRPC送受信メッセージの最大長拡張機能を設定した場合は，設定したいちばん小さい最大長が有効になります。

KFCA32442-E

指定されたサービスグループ名がみつかりません。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

指定されたサービスグループ名が存在しません。

aa....aa：サービスグループ名称

bb....bb：サービス名称

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービスグループ名を正しく指定して，再度実行してください。

KFCA32443-E

指定されたサービス名が見つかりません。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

指定されたサービス名が存在しません。

aa....aa：サービスグループ名称

bb....bb：サービス名称

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービス名を正しく指定して，再度実行してください。

KFCA32444-E

指定されたサービスグループは閉塞されています。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

指定されたサービスグループは閉塞されています。

aa....aa：サービスグループ名称

bb....bb：サービス名称

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービスグループの状態を確認し，閉塞されていない状態で再度実行してください。

KFCA32445-E

指定されたサービスは起動していません。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

指定されたサービスが起動されていません。サービスが停止処理中であるか，またはOpenTP1が起動されていない可能性があります。

aa....aa：サービスグループ名称

bb....bb：サービス名称

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービスが正常に起動されていることを確認して，再度実行してください。

KFCA32446-E

指定されたサービスでメモリ不足が発生しました。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

指定されたサービスの実行時にメモリ不足が発生しました。

aa....aa：サービスグループ名称

bb....bb：サービス名称

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービスが起動されているサーバの環境を確認し，対策してから再度実行してください。

KFCA32447-E

応答電文の長さが不正です。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

応答メッセージの長さが0であるか，または最大長を超えています。

aa....aa：サービスグループ名称

bb....bb：サービス名称

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービスが返すデータの内容を確認して，再度実行してください。

KFCA32448-E

サーバがビジー状態です。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

サービス要求先のソケット受信型サーバが，サービス要求を受信できません。

aa....aa：サービスグループ名称

bb....bb：サービス名称

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕ソケット受信型サーバではユーザサービス定義のmax_socket_msgオペランド，およびmax_socket_msglenオペランドの指定でメッセージの輻輳制御をしています。そのため，適当な時間をおいてから再度実行することで，正常にサービス要求できる場合があります。

KFCA32449-E

SPPまたはSPP.NETへアクセスを行うための権限がありません。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

サービス要求先のSPPまたはSPP.NETはセキュリティ機能で保護されていて，このSPPまたはSPP.NETを呼び出すアクセス権がありません。

aa....aa：サービスグループ名称

bb....bb：サービス名称

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービス要求先のSPPまたはSPP.NETに対するアクセス権を確認して，再度実行してください。

KFCA32450-E

対象のSPPまたはSPP.NETはテストモードです。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

テストモードのSPPまたはSPP.NETに対してサービス要求をしました。

aa....aa：サービスグループ名称

bb....bb：サービス名称

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕サービス要求先のSPPまたはSPP.NETの動作モードを確認して，再度実行してください。

KFCA32451-E

コネクションが切断されました。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

rapサーバとのコネクションが切断されました（TP1ClientクラスのOpenRpcメソッド呼び出しで，例外情報に示す例外が発生しました）。

aa....aa：サービスグループ名称

bb....bb：サービス名称

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)例外情報について，マニュアル「TP1/Connector for .NET Framework 使用の手引」を参照して対処し，再度実行してください。

KFCA32452-E

TP1/Client for .NET Frameworkの構成定義に指定されたホスト名が不正です。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

TP1/Client for .NET Frameworkに指定された構成定義のホスト名が不正です。

aa....aa：サービスグループ名称

bb....bb：サービス名称

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)TP1/Client for .NET Frameworkの構成定義に指定されたホスト名を正しく指定して，再度実行してください。

KFCA32453-E

TP1/Client for .NET Frameworkの構成定義に指定されたポート番号が不正です。サービスグループ名 = aa....aa サービス名 = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

TP1/Client for .NET Frameworkの構成定義に指定されたポート番号が不正です。

aa....aa：サービスグループ名称

bb....bb：サービス名称

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)TP1/Client for .NET Frameworkの構成定義に指定されたポート番号を正しく指定して，再度実行してください。

KFCA32454-E

ローカルトランザクション内でエラーが発生しました。グローバルトランザクションID = aa....aa Profile ID = bb....bb メソッド = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

ローカルトランザクション内でエラーが発生しました。

aa....aa：グローバルトランザクションID

bb....bb：構成定義のプロファイルID

cc....cc：このメッセージを出力したメソッド名

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)例外情報を参照して，エラーの要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KFCA32455-E

電文変換処理でエラーが発生しました。Profile ID = aa....aa Exception = bb....bb　　（Ｇ）

RPCまたはTCP/IP電文変換処理でエラーが発生しました。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)例外情報を参照して，エラーの要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KFCA32456-E

例外が発生しました。メソッド = aa....aa, Exception =bb....bb　　（Ｇ）

例外が発生しました。

aa....aa：例外が発生したメソッド

bb....bb：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)例外情報を参照して，エラーの要因を取り除いたあと，再度実行してください。

KFCA32457-E

不正な型の要素をもったIndexedRecordによってエラーが発生しました。　　（Ｇ）

不正な型の要素を持ったインデクスドレコードによってエラーが発生しました。

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)インデクスドレコードのレコード要素に，バイト配列以外の型のレコード要素を格納したか，またはレコード要素を格納していない可能性があります。レコード要素を確認してください。

KFCA32458-E

カスタムレコード変換処理中にエラーが発生しました。レコード名 = aa....aa カスタムレコードクラス = bb....bb Profile ID = cc....cc Exception = dd....dd　　（Ｇ）

カスタムレコード変換処理中にエラーが発生しました。

aa....aa：レコード名称

bb....bb：カスタムレコードクラス

cc....cc：構成定義のプロファイルID

dd....dd：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)カスタムレコードの型が間違っている可能性があります。カスタムレコードの型を確認し，間違っている場合は修正してください。

カスタムレコードの型が間違っていない場合，保守員に連絡してください。

KFCA32459-E

バッファ長が不正です。Profile ID = aa....aa バッファ長 = bb....bb(byte)　　（Ｇ）

TP1ConnectionManagerクラスのGetMessageBufferメソッドで指定されたバッファ長が不正です。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：バッファ長（単位：バイト）

(Ｓ)処理を中断し，TcnIllegalArgumentExceptionを発生させます。

(Ｏ)TP1ConnectionManagerクラスのGetMessageBufferメソッドに指定するバッファ長を確認して，再度実行してください。

KFCA32460-E

電文長が不正です。Profile ID = aa....aa 電文長 = bb....bb(byte) バッファ長 = cc....cc(byte)　　（Ｇ）

MessageBufferクラスのMessageLengthプロパティに設置された値が0以下であるか，バッファ長を超えています。または，バッファが設定されていません。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：電文長（単位：バイト）

cc....cc：バッファ長（単位：バイト）

(Ｓ)処理を中断し，TcnIllegalArgumentExceptionを発生させます。

(Ｏ)MessageBufferクラスのバッファ設定，またはMessageLengthプロパティの設定を見直して修正し，再度実行してください。

KFCA32461-E

バッファのサイズを超えました。Profile ID = aa....aa バッファ長 = bb....bb(byte)　　（Ｇ）

MessageBufferが保持するバッファ長を超えて入力メッセージを書き込もうとしました。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：バッファ長（単位：バイト）

(Ｓ)処理を中断し，TcnIllegalStateExceptionを発生させます。

(Ｏ)次に示すそれぞれの状況に応じて，対処してください。

〈MessageBufferクラスのAppendメソッド実行中にこのメッセージが出力された場合〉

Appendメソッドで指定されたメッセージがバッファに保持できなくなっています。TP1ConnectionManagerのGetMessageBufferメソッドに設定するメッセージ長を大きくして，再度実行してください。

〈MessageBufferクラスのReleaseMessageBufferメソッド実行後のAppendメソッド実行中にこのメッセージが出力された場合〉

ReleaseMessageBufferメソッド実行後は，MessageBufferに保持しているバッファが存在しないため，Appendメソッドは実行できません。したがって，ReleaseMessageBufferメソッド実行後はAppendメソッドを実行しないように処理を修正し，再度実行してください。

KFCA32462-E

バッファプールを利用することができません。Profile ID = aa....aa　　（Ｇ）

プロパティ指定が正しくないため，バッファプーリング機能が使用できません。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

(Ｓ)処理を中断し，TcnNotUsedExceptionを発生させます。

(Ｏ)構成定義の<buffer>要素のpooling属性に指定する値をtrueに設定して，再度実行してください。

KFCA32463-E

ログファイルのオープンに失敗しました。理由 : aa....aa　　（Ｇ）

ログファイルのオープンに失敗しました。このメッセージは，イベントログに出力されます（ただし，TP1/Connector for .NET Frameworkのアセンブリに対して完全信頼が与えられていない場合は，出力されません）。

aa....aa：失敗の要因

(Ｓ)ログを出力しないで，処理を続行します。

(Ｏ)理由に表示された内容を基に原因を取り除いて，再度実行してください。

KFCA32464-E

通信エラーが発生しました。Profile ID = aa....aa Exception = bb....bb　　（Ｇ）

TCP/IP通信時に通信障害が発生しました。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)接続先が存在し，正常に起動されているか確認し，起動されていなければ起動して再度実行してください。正常に起動されている場合は，例外情報を参照して対処し，再度実行してください。

KFCA32465-E

タイムアウトが発生しました。Profile ID = aa....aa Exception = bb....bb　　（Ｇ）

TCP/IP通信時にタイムアウトが発生しました。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)タイムアウト値の妥当性を確認し，再度実行してください。

KFCA32466-E

指定されたホスト名が不正です。Profile ID = aa....aa Exception = bb....bb　　（Ｇ）

接続先ホスト名の指定が不正です。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)TP1/Client for .NET Framework構成定義のホスト名を正しく指定して，再度実行してください。

KFCA32467-E

指定されたポート番号が不正です。Profile ID = aa....aa Exception = bb....bb　　（Ｇ）

接続先ポート番号が不正です。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)TP1/Client for .NET Framework構成定義に指定されたポート番号が正しく指定されているかを確認して，再度実行してください。

KFCA32468-E

コネクションが切断されました。Profile ID = aa....aa Exception = bb....bb　　（Ｇ）

TCP/IP通信時に接続先とのコネクションが切断されました。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)マニュアル「TP1/Connector for .NET Framework 使用の手引」の例外情報の説明を参照して対処し，再度実行してください。

KFCA32469-E

コネクションの確立に失敗しました。Profile ID = aa....aa Exception = bb....bb　　（Ｇ）

TCP/IP通信時に接続先へのコネクション確立に失敗しました。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)TP1/Client for .NET Framework構成定義に指定されたポート番号が正しく指定されているか，および接続先システムが起動しているかを確認して，再度実行してください。

KFCA32470-E

コネクションの取得がタイムアウトしました。Profile ID = aa....aa　　（Ｇ）

コネクションの取得がタイムアウトしました。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)アプリケーションの処理が終了していないか，またはコネクションが解放されていない可能性があります。アプリケーション終了時にコネクションが解放（TP1ConnectionクラスまたはTcpipConnectionクラスのDisposeメソッドが実行）されていることを確認してください。

KFCA32471-I

トランザクションリカバリサービスを開始しました。NodeID = aa....aa　　（Ｇ）

トランザクションリカバリサービスを開始しました。

aa....aa：ノード識別子

KFCA32472-I

トランザクションリカバリサービスを終了しました。NodeID = aa....aa　　（Ｇ）

トランザクションリカバリサービスを終了しました。

aa....aa：ノード識別子

KFCA32473-I

アプリケーションドメインの監視を開始しました。RMID = aa....aa アプリケーションドメイン名 = bb....bb　　（Ｇ）

アプリケーションドメインの監視を開始しました。

aa....aa：RMID

bb....bb：アプリケーションドメイン名

KFCA32474-I

アプリケーションドメインの終了を検知しました。RMID = aa....aa アプリケーションドメイン名 = bb....bb　　（Ｇ）

アプリケーションドメインの終了を検知しました。

aa....aa：RMID

bb....bb：アプリケーションドメイン名

KFCA32476-I

トランザクションに再参加しました。DID = aa....aa XID = bb....bb　　（Ｇ）

トランザクションへの再参加に成功しました。

aa....aa：DID

合計36文字の"DDDDDDDD-DDDD-DDDD-DDDD-DDDDDDDDDDDD"の形式で出力されます（D：16進数文字列）。

単一フェーズコミット最適化を使用時にDIDが取得できない場合は，"********-****-****-****-************"が出力されます。

bb....bb：XID

"GG....GG-BB....BB"の形式で出力されます。

GG....GG：グローバルトランザクションID（16進数文字列）

BB....BB：トランザクションブランチID（16進数文字列）

KFCA32477-I

トランザクションに参加しました。Profile ID = aa....aa DID = bb....bb XID = cc....cc アプリケーションドメイン名 = dd....dd　　（Ｇ）

トランザクションに参加しました。

aa....aa：プロファイルID

bb....bb：DID

合計36文字の"DDDDDDDD-DDDD-DDDD-DDDD-DDDDDDDDDDDD"の形式で出力されます（D：16進数文字列）。

単一フェーズコミット最適化を使用時にDIDが取得できない場合は，"********-****-****-****-************"が出力されます。

cc....cc：XID

"GG....GG-BB....BB"の形式で出力されます。

GG....GG：グローバルトランザクションID（16進数文字列）

BB....BB：トランザクションブランチID（16進数文字列）

dd....dd：アプリケーションドメイン名

KFCA32478-I

トランザクションの処理が完了しました。Profile ID = aa....aa DID = bb....bb XID = cc....cc アプリケーションドメイン名 = dd....dd 決着種別 = ee....ee　　（Ｇ）

トランザクションの処理が完了しました。

aa....aa：プロファイルID

bb....bb：DID

合計36文字の"DDDDDDDD-DDDD-DDDD-DDDD-DDDDDDDDDDDD"の形式で出力されます（D：16進数文字列）。

単一フェーズコミット最適化を使用時にDIDが取得できない場合は，"********-****-****-****-************"が出力されます。

cc....cc：XID

"GG....GG-BB....BB"の形式で出力されます。

GG....GG：グローバルトランザクションID（16進数文字列）

BB....BB：トランザクションブランチID（16進数文字列）

dd....dd：アプリケーションドメイン名

ee....ee：決着種別

commit：コミット

rollback：ロールバック

in doubt：トランザクションの状態が不明

read only：参照だけ（コミット・ロールバックは発行されません）

heuristic commit：ヒューリスティックコミット

コマンドでの強制決着などによってコミット決着する場合に表示されます。

heuristic rollback：ヒューリスティックロールバック

コマンドでの強制決着などによってロールバック決着する場合に表示されます。

heuristic mix：ヒューリスティックミックス

OpenTP1側の複数のリソースマネジャまたはトランザクションブランチがコミットおよびロールバック決着する場合に表示されます。

heuristic hazard：ヒューリスティックハザード

OpenTP1側のリソースマネジャの決着が通信障害などのため，該当するOpenTP1のトランザクションブランチでは認識できない場合に表示されます。

この決着種別が表示された場合は，OpenTP1側のリソースマネジャの決着と該当するOpenTP1のトランザクションブランチの決着が異なっている場合があります。原因になったリソースマネジャ，およびトランザクションブランチの結果については，OpenTP1のメッセージログファイルの内容とOpenTP1が接続するリソースマネジャのログなどを参照して確認してください。

KFCA32479-E

トランザクションの決着処理に失敗しました。Profile ID = aa....aa DID = bb....bb XID = cc....cc アプリケーションドメイン名 = dd....dd 処理種別 = ee....ee Exception = ff....ff　　（Ｇ）

トランザクションの決着処理に失敗しました。

aa....aa：プロファイルID

bb....bb：DID

合計36文字の"DDDDDDDD-DDDD-DDDD-DDDD-DDDDDDDDDDDD"の形式で出力されます（D：16進数文字列）。

単一フェーズコミット最適化を使用時にDIDが取得できない場合は，"********-****-****-****-************"が出力されます。

cc....cc：XID

"GG....GG-BB....BB"の形式で出力されます。

GG....GG：グローバルトランザクションID（16進数文字列）

BB....BB：トランザクションブランチID（16進数文字列）

dd....dd：アプリケーションドメイン名

トランザクションリカバリサービスからこのメッセージが出力される場合は，"********"が出力されます。

ee....ee：処理種別

prepare：コミット準備処理

commit：コミット処理

rollback：ロールバック処理

forget：OpenTP1に対してヒューリスティック完了状態のトランザクションの破棄を要求する処理

ff....ff：例外情報

(Ｓ)アプリケーションからこのメッセージが出力された場合は，構成定義の<distributedTransaction>要素のrecoverRetryInterval属性で指定した時間の経過後に，アプリケーションのバックグラウンドスレッドが回復処理を再度行います。

トランザクションリカバリサービスからこのメッセージが出力された場合は，トランザクションリカバリサービスの構成定義の<recoveryService>要素のrecoverRetryInterval属性で指定した時間の経過後に回復処理を再度行います。

KFCA32480-I

トランザクションの回復が完了しました。DID = aa....aa XID = bb....bb 決着種別 = cc....cc　　（Ｇ）

トランザクションの回復が完了しました。

aa....aa：DID

合計36文字の"DDDDDDDD-DDDD-DDDD-DDDD-DDDDDDDDDDDD"の形式で出力されます（D：16進数文字列）。

単一フェーズコミット最適化を使用時にDIDが取得できない場合は，"********-****-****-****-************"が出力されます。

bb....bb：XID

"GG....GG-BB....BB"の形式で出力されます。

GG....GG：グローバルトランザクションID（16進数文字列）

BB....BB：トランザクションブランチID（16進数文字列）

cc....cc：決着種別

commit：コミット

rollback：ロールバック

heuristic commit：ヒューリスティックコミット

コマンドでの強制決着などによってコミット決着する場合に表示されます。

heuristic rollback：ヒューリスティックロールバック

コマンドでの強制決着などによってロールバック決着する場合に表示されます。

heuristic mix：ヒューリスティックミックス

OpenTP1側の複数のリソースマネジャまたはトランザクションブランチがコミットおよびロールバック決着する場合に表示されます。

heuristic hazard：ヒューリスティックハザード

OpenTP1側のリソースマネジャの決着が通信障害などのため，該当するOpenTP1のトランザクションブランチでは認識できない場合に表示されます。

この決着種別が表示された場合は，OpenTP1側のリソースマネジャの決着と該当するOpenTP1のトランザクションブランチの決着が異なっている場合があります。原因になったリソースマネジャ，およびトランザクションブランチの結果については，OpenTP1のメッセージログファイルの内容とOpenTP1が接続するリソースマネジャのログなどを参照して確認してください。

KFCA32481-I

usage : cnnnidgen [-h]　　（Ｅ＋Ｓ）

cnnnidgenコマンドの使用方法を示します。このメッセージは，コマンドに-hオプションを指定した場合，またはコマンドのオプションもしくは引数の使用方法が誤っていた場合に表示されます。

KFCA32482-I

usage : cnntrsls [-h]　　（Ｅ＋Ｓ）

cnntrslsコマンドの使用方法を示します。このメッセージは，コマンドに-hオプションを指定した場合，またはコマンドのオプションもしくは引数の使用方法が誤っていた場合に表示されます。

KFCA32483-E

トランザクションリカバリサービスが起動していないためaa....aaコマンドは実行できません。　　（Ｅ）

トランザクションリカバリサービスが起動していないためaa....aaコマンドは実行できません。

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンドを中断します。

(Ｏ)トランザクションリカバリサービスを起動したあとで，再度コマンドを実行してください。

KFCA32484-E

トランザクションリカバリサービスの起動に失敗しました。理由:= aa....aa　　（Ｇ）

トランザクションリカバリサービスの起動に失敗しました。

aa....aa：起動失敗の要因

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)理由に表示された内容を基に原因を取り除いて，再度実行してください。

KFCA32485-E

トランザクションへの再参加に失敗しました。Profile ID = aa....aa DID = bb....bb XID = cc....cc アプリケーションドメイン名 = dd....dd Exception = ee....ee　　（Ｇ）

トランザクションへの再参加に失敗しました。

aa....aa：プロファイルID

bb....bb：DID

合計36文字の"DDDDDDDD-DDDD-DDDD-DDDD-DDDDDDDDDDDD"の形式で出力されます（D：16進数文字列）。

cc....cc：XID

"GG....GG-BB....BB"の形式で出力されます。

GG....GG：グローバルトランザクションID（16進数文字列）

BB....BB：トランザクションブランチID（16進数文字列）

dd....dd：アプリケーションドメイン名

ee....ee：例外情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)トランザクションリカバリサービスの構成定義の<recoveryService>要素のrecoverRetryInterval属性で指定した時間の経過後に回復処理を再度行います。

KFCA32486-E

アプリケーションドメインの監視要求に失敗しました。アプリケーションドメイン名 = aa....aa 理由 : bb....bb　　（Ｇ）

アプリケーションドメインの監視要求に失敗しました。

aa....aa：アプリケーションドメイン名

bb....bb：監視要求失敗の要因

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)bb....bbに表示された内容を基に原因を取り除いて，再度アプリケーションを実行してください。

KFCA32487-E

トランザクションへの参加に失敗しました。Profile ID = aa....aa アプリケーションドメイン名 = bb....bb Exception = cc....cc 　　（Ｇ）

トランザクションへの参加に失敗しました。

aa....aa：プロファイルID

bb....bb：アプリケーションドメイン名

cc....cc：例外情報

(Ｓ)処理を中断し，TP1ConnectorExceptionを発生させます。

(Ｏ)一つのコネクションで複数のトランザクションに参加しているか，またはMSDTCの起動状態が不正です。原因を取り除いて，再度アプリケーションを実行してください。

KFCA32488-E

内部エラーが発生しました。Profile ID = aa....aa Exception = bb....bb　　（Ｇ）

内部エラーが発生しました。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：例外情報

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)このメッセージの情報を保存して，保守員に連絡してください。

KFCA32489-E

TP1/Client for .NET Frameworkで内部エラーが発生しました。Profile ID = aa....aa Exception = bb....bb　　（Ｇ）

TP1/Connector for .NET Frameworkで内部エラーが発生しました。

aa....aa：構成定義のプロファイルID

bb....bb：例外情報

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)このメッセージの情報を保存して，保守員に連絡してください。

KFCA32495-I

MSDTCへのトランザクション回復完了通知に成功しました。RMID = aa....aa　　（Ｇ）

MSDTCへのトランザクション回復完了通知に成功しました。

aa....aa：RMID

KFCA32496-E

MSDTCへのトランザクション回復完了通知に失敗しました。RMID = aa....aa Exception = bb....bb　　（Ｇ）

MSDTCへのトランザクション回復完了通知に失敗しました。

aa....aa：RMID

bb....bb：例外情報

(Ｓ)処理を続行します。MSDTCへのトランザクション回復完了通知は，トランザクションリカバリサービスが未決着トランザクションの回復処理を完了したあとに再度行います。

KFCA32497-W

RMID格納ディレクトリにアクセスできません。 Exception = aa....aa　　（Ｇ）

RMID格納ディレクトリにアクセスできません。

aa....aa：例外情報

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)例外情報を参照して，RMID格納ディレクトリにアクセスできない原因を取り除いてください。

KFCA32520-W

トランザクションサービス定義（aa....aa定義句）に不正な値を指定しているため，省略値を

使用してトランザクションサービスを開始します。　　（Ｌ＋Ｅ）

トランザクションサービス定義で指定しているオペランドに誤りがあります。このオペランドの省略値を使用して，トランザクションサービスを開始します。

aa....aa：トランザクションサービス定義に指定しているオペランドの名称

〔対策〕定義を見直し，対策したあと，OpenTP1を再起動してください。

KFCA32521-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddは通常指定する必要はありません。OpenTP1製品以外のリソースマネジャでee....eeバイト以上のスレッドスタック領域が必要な場合にのみ指定して下さい。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：リソースマネジャ監視サービスが利用可能なスレッドスタック領域サイズ

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕リソースマネジャが使用するスレッドスタック領域を確認して，指定が不要なオペランドを削除またはコメントアウトしてください。

KFCA32522-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddの指定値がデフォルト値(ee....ee)未満です。実行トランザクション数によっては短時間でオーバーラップしてしまうため，必要に応じて指定値を大きくしてください。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：チェック対象オペランドのデフォルト値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕チェック対象のオペランドの指定値を見直し，必要な場合は修正してください。

KFCA32523-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddの指定値(ee....ee)がff....ff：gg....ggの指定値(hh....hh)より大きい場合，dd....ddに指定した値は有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：有効にならないオペランドが指定されている定義ファイル名

dd....dd：有効にならないオペランド名

ee....ee：有効にならないオペランドの指定値

ff....ff：有効にならない要因となる定義ファイル名

gg....gg：有効にならない要因となるオペランド名

hh....hh：有効にならない要因となるオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕チェック対象のオペランドの指定値を見直し，必要な場合は修正してください。

KFCA32524-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddにee....eeの指定が無い場合はff....ff：gg....ggの指定できません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：有効にならない要因となる定義ファイル名

dd....dd：有効にならない要因となるオペランド名

ee....ee：有効にならない要因となるオペランドの指定値

ff....ff：有効にならない定義ファイル名

gg....gg：有効にならないオペランド名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕チェック対象のオペランドの指定値を見直し，必要な場合は修正してください。

KFCA32550-I

チェックポイントダンプ取得契機のスキップ要因となったトランザクション情報

TRNGID＝aaaaaaaabbbbbbbb，TRNBID＝aaaaaaaacccccccc,

PID＝dd....dd，サーバ名＝ee....ee，

開始時刻＝ffff/ff/ff ff:ff:ff，状態＝gg....gg(h,i)，処理コード＝jj....jj　　（Ｌ）

次の場合に，スキップ要因となっているトランザクションの情報を表示します。

チェックポイントダンプサービス定義のjnl_cdskip_limitオペランドに指定した，チェックポイントダンプ取得契機スキップ回数の上限値に達した場合

チェックポイントダンプサービス定義のjnl_cdskip_msgオペランドにYが指定されていて，かつチェックポイントダンプ取得契機がスキップされた場合

TRNGID：トランザクショングローバル識別子

TRNBID：トランザクションブランチ識別子

aaaaaaaa：トランザクションシステムノードID

bbbbbbbb：グローバルトランザクション番号

cccccccc：トランザクションブランチ番号

dd....dd：トランザクション実行プロセスのプロセスID

ee....ee：サーバ名

ffff/ff/ff ff:ff:ff：トランザクション開始時刻

gg....gg：トランザクション第1状態（20文字以内）

ACTIVE：実行中状態

SUSPENDED：中断中状態

IDLE：同期点処理へ移行状態

PREPARE：コミット（1相目）処理中状態

READY：コミット（2相目）処理待ち状態

HEURISTIC_COMMIT：ヒューリスティック決定コミット処理中状態

HEURISTIC_ROLLBACK：ヒューリスティック決定ロールバック処理中状態

COMMIT：コミット処理中状態

ROLLBACK_ACTIVE：ロールバック処理待ち状態

ROLLBACK：ロールバック処理中状態

h：トランザクション第2状態（1文字）

u：ユーザサーバプロセスでのユーザサーバ実行中状態

r：トランザクション回復プロセスでのトランザクションブランチ回復処理実行中状態

p：トランザクション回復プロセスでの他トランザクションブランチの回復処理完了待ち状態

i：トランザクション第3状態（1文字）

s：送信中※

r：受信中※

n：送受信中※以外

注※

送信中，受信中とは，トランザクションブランチ間の同期合わせのことです。

jj....jj：メッセージ出力要因

msgput：トランザクション情報の表示

killproc：トランザクション実行プロセスの強制停止

KFCA32551-E

サーバ終了中にエラーが発生しました。

サーバ名＝aa....aa，PID＝bb....bb，要因：cc....cc　　（Ｌ＋Ｅ）

aa....aa：エラーが発生したサーバ名（8文字以内の英数字）

bb....bb：エラーが発生したサーバのプロセスID

cc....cc：要因コード

CRITICAL：クリティカル状態のため，強制停止を保留

(Ｓ)OpenTP1の処理を続行します。

(Ｏ)終了していないサーバがあるかどうか確認してください。サーバが終了していない場合は，dcsvstop -dfコマンドまたはprckillコマンドを実行してください。

KFCA32560-W

HiRDBライブラリのローディングでエラーが発生しました。

要因＝aa....aa，保守情報＝bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

HiRDBのライブラリをローディングする際にエラーが発生しました。

aa....aa：エラー発生要因

OPEN：ライブラリのオープン時にエラーが発生しました。

SYMBOL：ライブラリ内の関数の検索時にエラーが発生しました。

bb....bb：保守情報（”***”が表示される場合は保守情報がないことを示します）。

(Ｓ)処理を続行します。

HiRDBのprfトレースへのTP1識別情報の埋め込みは実行しません。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕要因に従って対策してください。

OPEN：エラーの発生要因として，ライブラリ検索パスにHiRDBのライブラリが存在しないことが考えられます。または，HiRDBが正しくインストールされていないことが考えられます。ライブラリ検索パスや，HiRDBのインストール状況を確認して修正してください。

SYMBOL：エラーの発生要因として，HiRDBが正しくインストールされていないことが考えられます。HiRDBのインストール状況を確認して修正してください。

KFCA32561-W

HiRDBライブラリ関数の呼び出しでエラーが発生しました。

関数名＝aa....aa，保守情報＝bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

HiRDBのライブラリ関数の呼び出し時にエラーが発生しました。

aa....aa：エラーの発生した関数名

bb....bb：保守情報（”***”が表示される場合は保守情報がないことを示します）。

(Ｓ)処理を続行します。

HiRDBのprfトレースへのTP1識別情報の埋め込みは実行しません。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA32600-E

ファイルが見つかりません。　　（Ｍ）

ファイル名:aa....aa

GUIの実行に必要なファイルが見つかりません。

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕GUI機能を使用したい場合，TP1/Server Baseを再インストールしてください。

KFCA32603-E

ファイルまたはディレクトリに対するアクセス権がありません。　　（Ｍ）

ファイル/ディレクトリ名:aa....aa

操作しようとしたファイルまたはディレクトリにアクセスする権限がありません。

aa....aa：ファイル名またはディレクトリ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)操作を行おうとしたファイルまたはディレクトリのアクセス権限を見直してください。

KFCA32604-E

OpenTP1のレジストリが見つかりません。　　（Ｍ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕TP1/Server Baseが正しくインストールされているかを確認してください。

KFCA32605-E

レジストリから値を取得することが出来ませんでした。　　（Ｍ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA32608-E

アプリケーションの実行に失敗しました。　　（Ｍ）

保守情報:aa....aa

GUI実行時にエラーが発生しました。

aa....aa：保守情報

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA32610-E

サービス aa....aa にアクセスする権限がありません。　　（Ｍ）

aa....aa：サービス名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1サービスに対するアクセス権限を確認してください。

KFCA32611-E

サービス aa....aa は既にオンライン状態のため開始処理は実行できません。　　（Ｍ）

aa....aa：サービス名

(Ｓ)開始処理を中止します。

(Ｏ)サービスの状態を確認し，必要ならば再度操作を行ってください。

KFCA32612-E

サービス aa....aa は既にオフライン状態のため停止処理は実行できません。　　（Ｍ）

aa....aa：サービス名

(Ｓ)停止処理を中止します。

(Ｏ)サービスの状態を確認し，必要ならば再度操作を行ってください。

KFCA32613-E

サービス aa....aa は開始処理中のため処理を実行できません。　　（Ｍ）

aa....aa：サービス名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)サービスの状態を確認し，必要ならば再度操作を行ってください。

KFCA32614-E

サービス aa....aa は停止処理中のため処理を実行できません。　　（Ｍ）

aa....aa：サービス名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)サービスの状態を確認し，必要ならば再度操作を行ってください。

KFCA32615-E

ディレクトリが見つかりません。　　（Ｍ）

ディレクトリ名:aa....aa

GUIの実行に必要なディレクトリが見つかりません。

aa....aa：ディレクトリ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕GUI機能を使用したい場合，TP1/Server Baseを再インストールしてください。

KFCA32616-E

格納先のディレクトリまたはファイルに対する読み込み/書き込み権限がありません。　　（Ｍ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)格納先のディレクトリまたはファイルのアクセス権限を確認してください。対策後，必要ならば再度操作を行ってください。

KFCA32617-E

バッチファイルの作成に失敗しました。　　（Ｍ）

ファイル名:aa....aa

作成したバッチファイルが名称変更，または削除されています。

aa....aa：バッチファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)格納先ディレクトリのバッチファイルを確認してください。名称変更されている場合，必要ならば手動でバッチファイルを実行してください。削除されている場合は再度操作を行ってください。

KFCA32618-E

格納先ディレクトリに指定したディレクトリが見つかりません。　　（Ｍ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)格納先に指定したディレクトリを見直し，存在するディレクトリを指定して再度操作を行ってください。

KFCA32619-E

バッチファイルに対するアクセス権限が無いため実行に失敗しました。　　（Ｍ）

ファイル名:aa....aa

aa....aa：バッチファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)バッチファイルのアクセス権限を確認してください。対策後，必要ならば手動でバッチファイルを実行してください。

KFCA32620-E

テンプレートディレクトリ内に定義ファイルがありません。　　（Ｍ）

ディレクトリ名:aa....aa

定義の生成を行うためのテンプレートファイルが見つかりません。

aa....aa：ディレクトリ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕GUI機能を使用したい場合，TP1/Server Baseを再インストールしてください。

KFCA32621-E

パラメータ aa....aa の値が設定されていません。　　（Ｍ）

aa....aa：パラメタ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)パラメタに値を設定してください。

KFCA32622-E

aa....aa選択用のディレクトリがありません。　　（Ｍ）

ディレクトリ名: bb....bb

テンプレートを選択するのに必要なディレクトリが見つかりません。

aa....aa：プラットフォーム，定義種別，またはモデル

bb....bb：ディレクトリ名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕GUI機能を使用したい場合，TP1/Server Baseを再インストールしてください。

KFCA32626-W

この定義ではチェックを外すことはできません。　　（Ｍ）

プラットフォーム:aa....aa

定義種別:bb....bb

モデル:cc....cc

aa....aa：プラットフォーム

bb....bb：定義種別

cc....cc：モデル

KFCA32627-E

このアプリケーションは既に起動しています。複数起動することはできません。　　（Ｍ）

(Ｓ)GUIの起動を中止します。

(Ｏ)ほかにGUIが起動していないことを確認してから起動してください。

KFCA32628-E

ロックファイルを削除することができませんでした。　　（Ｍ）

ファイル名:aa....aa

排他制御のためのファイルを削除できません。

aa....aa：ロックファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)手動でファイルを削除してください。

KFCA32700-I

リアルタイム統計情報サービスを準備中です。

KFCA32701-I

リアルタイム統計情報サービスを開始しました。

KFCA32702-E

リアルタイム統計情報サービスを開始できません。

リアルタイム統計情報サービスの開始中にエラーが発生しました。

(Ｓ)リアルタイム統計情報サービスの開始処理を中止します。

〔対策〕直前に出力されているエラーメッセージの内容を確認し，対策してください。

KFCA32703-I

リアルタイム統計情報サービスを終了中です。

KFCA32704-I

リアルタイム統計情報サービスを終了しました。

KFCA32705-E

RTSログファイルの操作でエラーが発生しました。ファイル名：aa....aa 関数名：bb....bb errno＝cc....cc

RTSログファイルに対する操作でエラーが発生しました。

aa....aa：RTSログファイル名

bb....bb：関数名

cc....cc：エラー値

(Ｓ)リアルタイム統計情報サービスの処理を続行します。

KFCA32706-W

RTSログファイルに対するアクセス権がありません。ファイル名：aa....aa

RTSログファイルまたはRTSログファイルの出力先ディレクトリに対するアクセス権がありません。

aa....aa：RTSログファイル名

(Ｓ)リアルタイム統計情報サービスの処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義に指定したRTSログファイルまたはRTSログファイルを出力するディレクトリのアクセス権を見直してください。

KFCA32707-W

出力先のRTSログファイルを次の世代に切り替えます。

統計情報を出力しているRTSログファイルに障害が発生したため，RTSログファイルを切り替えて処理を続行します。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA32708-W

RTSログファイルへのリアルタイム統計情報の出力を停止します。

統計情報を出力できるRTSログファイルがありません。

RTSログファイルへの統計情報出力機能を縮退して処理を続行します。

(Ｓ)リアルタイム統計情報サービスの処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕RTSログファイルに統計情報を出力する場合は，障害の発生していないディスクボリューム上にRTSログファイルを作成するよう定義を変更し，リアルタイム統計情報サービスを再開始してください。

KFCA32709-W

リアルタイム統計情報取得対象の登録数が最大数に達しているため，取得対象の追加はできません。取得対象：aa....aa, bb....bb

取得対象の登録に失敗したリアルタイム統計情報の取得対象を表示します。-uオプションにsrvを指定した場合は，登録に失敗した取得対象のうち，最初に登録に失敗した取得対象を表示します。登録に失敗した取得対象をすべて確認するには，rtslsコマンドを使用してください。

aa....aa：-sオプションまたは-oオプションの引数に指定した値

-uオプションにobjを指定した場合に-oオプションの指定を省略したときは"----"が表示されます。

bb....bb：-vオプションまたは-bオプションの引数に指定した値

-uオプションにsrvを指定した場合，次に示すどれかの値が表示されます。

ユーザサービス定義のserviceオペランドに指定したサービス名

スペース4文字（サーバ全体）

"****"（サービス外の処理）

-uオプションにobjを指定した場合に-bオプションの指定を省略したときは"----"が表示されます。

(Ｓ)指定された取得対象を登録しないで，リアルタイム統計情報サービスの処理を続行します。

(Ｏ)取得対象を登録したい場合は，次に示すどちらかの対策をしてください。

rtsstatsコマンドを使用して，不要な取得対象を削除したあとに，登録したい取得対象を登録する。

リアルタイム統計情報サービス定義のrts_service_maxオペランドの指定値を見直したあとでOpenTP1を一度停止し，再起動させる。そのあとでリアルタイム統計情報サービスを開始する。

KFCA32710-W

リアルタイム統計情報を取得する項目の登録数が最大数に達しているため，項目の追加はできません。取得対象：aa....aa, bb....bb

取得項目の登録に失敗したリアルタイム統計情報の取得対象を表示します。-uオプションにsrvを指定した場合は，取得項目の登録に失敗した取得対象のうち，最初に登録に失敗した取得対象を表示します。登録に失敗した取得項目を確認するには，rtslsコマンドを使用してください。

aa....aa：-sオプションまたは-oオプションの引数に指定した値

-uオプションにsysを指定した場合は，"_SYSTEM"が表示されます。-uオプションにobjを指定した場合に-oオプションの指定を省略したときは"----"が表示されます。

bb....bb：-vオプションまたは-bオプションの引数に指定した値

-uオプションにsysを指定した場合は，スペース4文字が表示されます。

-uオプションにsrvを指定した場合は，次に示すどれかの値が表示されます。

ユーザサービス定義のserviceオペランドに指定したサービス名

スペース4文字（サーバ全体）

"****"（サービス外の処理）

-uオプションにobjを指定した場合に-bオプションの指定を省略したときは"----"が表示されます。

(Ｓ)登録できた取得項目の統計情報だけを取得して，リアルタイム統計情報サービスの処理を続行します。

(Ｏ)取得項目を登録したい場合は，次に示すどちらかの対策をしてください。

rtsstatsコマンドを使用して，不要な取得項目を削除したあとに，登録したい取得項目を登録する。

リアルタイム統計情報サービス定義のrts_item_maxオペランドの指定値を見直したあとでOpenTP1を一度停止し，再起動させる。そのあとでリアルタイム統計情報サービスを開始する。

KFCA32711-E

リアルタイム統計情報の取得に必要な共用メモリ領域を確保できませんでした。要求バイト数：aa....aa

aa....aa：確保しようとした共用メモリ領域のサイズ（バイト）

(Ｓ)リアルタイム統計情報サービスの開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕リアルタイム統計情報サービス定義の値を見直して再度実行してください。

KFCA32712-E

リアルタイム統計情報サービスのV／Rが誤っています。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕ライブラリとRTSSUP，またはコマンドのバージョンが一致しているか確認してください。一致していない場合，OpenTP1を再インストールしてください。

KFCA32713-E

静的共用メモリが不足しています。要求バイト：aa....aa

aa....aa：確保しようとしたOpenTP1静的共用メモリサイズ（バイト）

(Ｓ)リアルタイム統計情報サービスの開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システム環境定義のstatic_shmpool_sizeの指定値を再度見積もってください。

KFCA32714-E

プロセスメモリ不足のため処理を実行できません。　　（Ｌ＋Ｅ）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕プロセスが動作できるメモリを確保してください。

KFCA32715-E

リアルタイム統計情報サービスでエラーが発生しました。保守情報１：aa....aa 保守情報２：bb....bb 保守情報３：cc....cc 保守情報４：dd....dd

aa....aa：保守情報（関数名）

bb....bb：保守情報（リターンコード）

cc....cc：保守情報（詳細情報1）

dd....dd：保守情報（詳細情報2）

(Ｓ)リアルタイム統計情報サービスの処理を終了します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA32716-E

定義ファイルのaa....aaに指定されたbb....bbオプションが不正です。定義ファイル名：cc....cc dd....dd行目　　（Ｌ＋Ｅ）

定義ファイルに記述されているコマンド形式のオペランドに指定したオプション，またはオプションの引数が誤っています。

aa....aa：コマンド形式のオペランド名

bb....bb：オプション名

cc....cc：定義ファイル名

dd....dd：エラーが発生した行数

(Ｓ)リアルタイム統計情報サービスの開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コマンド形式のオペランドを見直して，正しいオプションまたはオプションの引数を指定してください。

KFCA32717-E

定義ファイルに指定されたaa....aaが不正です。指定値：bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

定義ファイルに記述されている定義の指定が誤っています。

aa....aa：定義名

bb....bb：指定値

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義オペランドを見直して，正しい値を指定してください。

KFCA32718-E

定義ファイル解析中にエラーが発生しました。保守情報１：aa....aa 保守情報２：bb....bb 保守情報３：cc....cc 保守情報４：dd....dd　　（Ｌ＋Ｅ）

定義ファイルの解析中に予期しないエラーが発生しました。

aa....aa：保守情報（関数名）

bb....bb：保守情報（リターンコード）

cc....cc：保守情報（詳細情報1）

dd....dd：保守情報（詳細情報2）

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA32719-E

aa....aaコマンドの使用方法が不正です。　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドのパラメタを見直して再度実行してください。

KFCA32720-E

aa....aaコマンドのbb....bbオプションに指定された値が不正です。　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名

bb....bb：オプション名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)メッセージに出力されたコマンドオプションの指定値を見直して再度実行してください。

KFCA32721-E

aa....aaコマンドのコマンド引数の指定値が不正です。　　（Ｅ）

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの引数を見直して再度実行してください。

KFCA32722-E

共用メモリを利用できないため処理を実行できません。　　（Ｅ）

OpenTP1の共用メモリ環境が作成されていないため，コマンドを実行できませんでした。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕OpenTP1が起動しているか確認してください。OpenTP1が起動していない場合はOpenTP1を起動してください。

KFCA32723-E

リアルタイム統計情報サービスが起動していません。　　（Ｌ＋Ｅ）

リアルタイム統計情報サービスが起動していないため，コマンドを実行できませんでした。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)リアルタイム統計情報サービス起動後に，コマンドを実行してください。

KFCA32724-E

指定したリアルタイム統計情報取得対象は登録されていません。取得対象：aa....aa, bb....bb　　（Ｌ＋Ｅ）

リアルタイム統計情報取得対象から削除しようとした対象は，登録されていないかすでに削除されています。

aa....aa：コマンドの-sオプションまたは-oオプションで指定した取得対象名

-uオプションにsysを指定した場合は"_SYSTEM"が表示されます。-uオプションにobjを指定した場合に-oオプションの指定を省略した場合は"----"が表示されます。

bb....bb：コマンドの-vオプションまたは-bオプションで指定した取得対象名

-uオプションにsysを指定した場合，または-uオプションにsrvを指定した場合はスペース4文字が表示されます。-uオプションにobjを指定した場合に-bオプションの指定を省略した場合は"----"が表示されます。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドのパラメタに指定した対象名を見直して，必要であれば再実行してください。

KFCA32725-E

ファイル操作でエラーが発生しました。ファイル名：aa....aa 関数名：bb....bb errno＝cc....cc　　（Ｅ）

指定されたファイルに対する操作でエラーが発生しました。

aa....aa：ファイル名

bb....bb: 関数名

cc....cc: エラー値

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)エラーが発生した関数名とerrno値を基に原因を調査し，対策したあとでコマンドを再度実行してください。

KFCA32726-E

指定されたファイルは既に存在します。ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

コマンドの出力先に指定したファイル名と同名のファイル，またはディレクトリがすでに存在するため，コマンドを実行できません。

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)出力先のファイルを退避するか，コマンドに指定するファイル名を変更して，再度コマンドを実行してください。

KFCA32727-E

指定されたファイルはRTSログファイルではありません。ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドに指定したファイルが正しいRTSログファイルかどうかを確認して，再度実行してください。

KFCA32728-E

RTSログファイルのV／Rが誤っています。ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

実行したコマンドのバージョンが指定されたRTSログファイルに対応していないバージョンのため，コマンドを実行できません。

aa....aa：RTSログファイル名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)RTSログファイルに対応したバージョンのコマンドを使用してください。

KFCA32729-E

出力ファイルの世代数の限度を超えたので終了します。　　（Ｅ）

出力先CSVファイルの容量または世代数が最大数に達したため，統計情報の編集出力を中止しました。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)1ファイルへの出力容量の設定を変えて，再度実行してください。

KFCA32730-E

RTSログファイルへアクセス中に不正データを検出しました。ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

指定されたRTSログファイル中に不正なデータを検出したため，データの読み込みを続けられません。

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)指定したRTSログファイルが正しいファイルかを確認して，再度コマンドを実行してください。

KFCA32731-E

指定されたファイルは存在しません。ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

指定されたファイルが存在しないため，統計情報が読み込めませんでした。

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンド引数に指定したRTSログファイルのパス名を確認後，再度コマンドを実行してください。

KFCA32732-E

OpenTP1管理者のユーザIDを取得できないため，RTSログファイル出力先のチェックができませんでした。　　（Ｅ）

環境変数DCDIRが設定されていないか，環境変数DCDIRに指定されたパスへのアクセス権が不足しているため，RTSログファイル出力先のチェックに必要な情報を取得できませんでした。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)環境変数DCDIRが正しく設定されている環境で再度実行してください。

KFCA32733-E

RTSログファイルの出力先パスが不正です。パス名：aa....aa

RTSログファイルの出力先に指定したパスは，存在しないか，ディレクトリではありません。

aa....aa：RTSログファイル出力先パス名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)リアルタイム統計情報サービス定義のrts_log_file_nameオペランドに指定した出力先パスを見直してください。

KFCA32734-E

RTSログファイルの出力先パスに書き込み権限がありません。パス名：aa....aa

RTSログファイルの出力先に指定したパスに，OpenTP1管理者の書き込み権限がありません。

aa....aa：RTSログファイル出力先パス名

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)リアルタイム統計情報サービス定義のrts_log_file_nameオペランドに指定した出力先パスにOpenTP1管理者に対する書き込み権限を設定するか，書き込み権限のあるパスに変更してください。

KFCA32735-I

使用方法：rtsedit {[-m] | [-e 項目ＩＤ[,項目ＩＤ]...[-q]] [-t[開始時刻][,終了時刻]] [-u 編集単位 [-s サーバ名] [-v サービス名]] [-i 編集時間間隔] [-o 出力先ファイル名 [-l 行]]} ＲＴＳログファイル名[[ ＲＴＳログファイル名]...]　　（Ｓ）

rtseditコマンドの使用方法を示します。

KFCA32736-I

使用方法：rtsls [-c] [-n 世代番号] [-m] [-l] [-e 項目ＩＤ[,項目ＩＤ]... | -u 出力単位 [-s サーバ名] [-v サービス名]]　　（Ｓ）

rtslsコマンドの使用方法を示します。

KFCA32737-I

使用方法：rtsstats ｛-a [-r]｜-d ｝{-u sys｜-u srv -s サーバ名｜-u svc -s サーバ名 -v サービス名｜-u obj [-o 取得対象名１] [-b 取得対象名２]} [-e 項目ＩＤ[,項目ＩＤ]...] [-f リアルタイム取得項目定義ファイル名]　　（Ｓ）

rtsstatsコマンドの使用方法を示します。

KFCA32738-I

usage: rtssetup [-d] [server_output_path]　　(Ｓ)

rtssetupコマンドの使用方法を示します。

KFCA32739-E

An error occurred when the rtssetup command was executed. (reason = aa....aa)　　(Ｓ)

rtssetupコマンドの実行中にエラーが発生しました。

aa....aa：エラー要因

PATH：コマンド引数に指定したパスが存在しません。

DIRECTORY：$DCDIR/lib/serversディレクトリが存在しません。

SERVER：$DCDIR/lib/serversディレクトリにサーバモジュールRTSSUPまたはRTSSPPが存在しません。

RTSSUP：サーバ出力先パスにすでにRTSSUPが存在しています。

RTSSPP：サーバ出力先パスにすでにRTSSPPが存在しています。

DEFINITION：環境変数DCCONFPATHで指定したパスが存在しないか，DCCONFPATHで指定したパスにRTSSUPまたはRTSSPPが存在しています。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)エラー要因に対応した引数，または環境変数を正しい値に設定して，再度コマンドを実行してください。繰り返し発生する場合はOpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕OpenTP1が正しくセットアップされているか確認してください。必要なサーバモジュールなどがセットアップされていない場合は，再セットアップしてください。

KFCA32740-I

aa....aaをRTSログファイルの現用として割り当てました。

aa....aa：RTSログファイル名

KFCA32741-E

RTSログファイルを作成するための空き領域がありません。ファイル名：aa....aa

RTSログファイルを作成するためのディスク空き容量が不足しています。

aa....aa：RTSログファイル名

(Ｓ)リアルタイム統計情報サービスの処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕RTSログファイルの出力先ディレクトリを見直してください。

KFCA32742-E

リアルタイム統計情報取得対象の登録数が最大数に達しているため，取得対象の追加はできません。取得対象：aa....aa, bb....bb　　（Ｅ）

取得対象の登録に失敗したリアルタイム統計情報の取得対象を表示します。-uオプションにsrvを指定した場合は，登録に失敗した取得対象のうち，最初に登録に失敗した取得対象を表示します。登録に失敗した取得対象を確認するには，rtslsコマンドを使用してください。

aa....aa：コマンドの-sオプションまたは-oオプションの引数に指定した値

-uオプションにobjを指定した場合に-oオプションの指定を省略したときは"----"が表示されます。

bb....bb：コマンドの-vオプションまたは-bオプションの引数に指定した値

-uオプションにsrvを指定した場合，次に示すどれかの値が表示されます。

登録に失敗したサービス名

スペース4文字（サーバ単位の取得対象の登録に失敗）

"****"（サービス以外の処理用の取得対象の登録に失敗）

-uオプションにobjを指定した場合に-bオプションの指定を省略したときは"----"が表示されます。

(Ｓ)正常に追加できる取得対象がほかにある場合はコマンド処理を続行します。ない場合はコマンド処理を中止します。

(Ｏ)不要なリアルタイム統計情報の取得対象を削除してから，再度コマンドを実行してください。

KFCA32743-E

リアルタイム統計情報を取得する項目の登録数が最大数に達しているため，項目の追加はできません。取得対象：aa....aa, bb....bb　　（Ｅ）

取得するリアルタイム統計情報の項目数がリアルタイム統計情報サービス定義のrts_item_maxオペランドの指定値に達しているため，このサービスにはこれ以上の項目の追加ができません。

-uオプションにsrvを指定した場合は，取得項目の登録に失敗した取得対象のうち，最初に登録に失敗した取得対象を表示します。登録に失敗した取得項目を確認するには，rtslsコマンドを使用してください。

aa....aa：コマンドの-sオプションまたは-oオプションの引数に指定した値

-uオプションにsysを指定した場合は，"_SYSTEM"が表示されます。-uオプションにobjを指定した場合に，-oオプションの指定を省略したときは"----"が表示されます。

bb....bb：コマンドの-vオプションまたは-bオプションの引数に指定した値

-uオプションにsysを指定した場合は，スペース4文字が表示されます。-uオプションにsrvを指定した場合，次に示すどれかの値が表示されます。

取得項目の登録に失敗したサービス名

スペース4文字（サーバ単位の取得対象で取得項目の登録に失敗）

"****"（サービス以外の処理用の取得対象で取得項目の登録に失敗）

-uオプションにobjを指定した場合に，-bオプションの指定を省略したときは"----"が表示されます。

(Ｓ)正常に追加できる取得対象がほかにある場合はコマンド処理を続行します。ない場合はコマンド処理を中止します。

(Ｏ)不要なリアルタイム統計情報の取得項目を削除してから，再度コマンドを実行してください。

KFCA32744-E

ファイルに対するアクセス権がありません。ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

ファイル名に指定されたパスへのアクセス権限がありません。

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)実行ユーザおよびファイルの権限などを確認したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCA32745-E

指定されたファイル名に誤りがあります。ファイル名：aa....aa　　（Ｅ）

ファイル名にディレクトリを指定しているか，ファイル名に指定されたパスの構成要素が正しいディレクトリではありません。

aa....aa：ファイル名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)正しいファイル名を指定し直して，再度実行してください。

KFCA32746-E

RTSログファイル名に誤りがあります。ファイル名：aa....aa

作成しようとしたRTSログファイルと同名のディレクトリが存在します。

aa....aa：RTSログファイル名

(Ｓ)リアルタイム統計情報サービスの処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕定義に指定したRTSログファイルの出力先を見直してください。

KFCA32747-I

リアルタイム統計情報サービス拡張機能を準備中です。

KFCA32748-I

リアルタイム統計情報サービス拡張機能を開始しました。

KFCA32749-E

リアルタイム統計情報サービス拡張機能を開始できません。

リアルタイム統計情報サービスの拡張機能の開始中にエラーが発生しました。

(Ｓ)リアルタイム統計情報サービス拡張機能の開始処理を中止します。

(Ｏ)直前に出力されているエラーメッセージの内容を確認して，対策してください。

KFCA32750-I

リアルタイム統計情報サービス拡張機能を終了中です。

KFCA32751-I

リアルタイム統計情報サービス拡張機能を終了しました。

KFCA32752-E

リアルタイム統計情報サービス拡張機能が開始していないため処理を実行できません。　　（Ｅ）

リアルタイム統計情報サービス拡張機能が起動していないため，コマンドを実行できませんでした。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)リアルタイム統計情報サービス拡張機能起動後に，コマンドを実行してください。

KFCA32753-E

リアルタイム統計情報サービス拡張機能の処理中にエラーが発生しました。保守情報1：aa....aa 保守情報2：bb....bb

aa....aa：保守情報（関数名）

bb....bb：保守情報（リターンコード）

(Ｓ)リアルタイム統計情報サービス拡張機能の処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA32754-E

RPCの実行でエラーが発生しました。保守情報1：aa....aa 保守情報2：bb....bb 保守情報3：cc....cc 保守情報4：dd....dd　　（Ｅ）

コマンドとリアルタイム統計情報サービス拡張機能間のRPC処理中にエラーが発生しました。

aa....aa：保守情報（関数名）

bb....bb：保守情報（リターンコード）

cc....cc：保守情報（詳細情報1）

dd....dd：保守情報（詳細情報2）

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)リアルタイム統計情報サービス拡張機能が正しく開始しているか確認して，再度コマンドを実行してください。繰り返し発生する場合は，OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA32755-E

リアルタイム統計情報サービス拡張機能からの応答待ちでタイムアウトが発生しました。保守情報：aa....aa　　（Ｅ）

リアルタイム統計情報サービス拡張機能からの応答が時間内にありませんでした。このメッセージが出力された場合，コマンド処理は正常に行われている場合があります。

aa....aa：応答待ち時間

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンド終了後のリアルタイム統計情報の取得対象，項目の構成を確認して，必要なら再度コマンドを実行してください。繰り返し発生する場合はOpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕保守員に連絡してください。

KFCA32756-E

リアルタイム統計情報サービス拡張機能のサービス要求格納領域が不足したため，処理を実行できません。　　（Ｅ）

リアルタイム統計情報サービス拡張機能に対して多量の要求が行われているため，これ以上の要求を受け付けられない状態になっています。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)リアルタイム統計情報サービス拡張機能が現在受け付けている処理の実行を終了したあとで，再度コマンドを実行してください。

KFCA32757-E

サービス要求の内容が不正なため，処理を実行できません。サービス：aa....aa 保守情報：bb....bb

リアルタイム統計情報サービス拡張機能のサービスに対して，不正なサービス要求が送信されました。

aa....aa：要求されたサービス名

bb....bb：詳細情報（不正内容）

(Ｓ)サービスの実行を中止します。

(Ｏ)正しいバージョンのリアルタイム統計情報サービスのコマンドから，サービスを要求してください。

KFCA32758-E

指定された定義ファイルの解析でエラーが発生しました。処理を中断します。定義種別：aa....aa ファイル名：bb....bb　　（Ｅ）

コマンドの実行に必要な定義ファイルの解析処理でエラーが発生しました。

aa....aa：エラーの発生した定義ファイルの種別

USER：ユーザサービス定義

ITEM：リアルタイム取得項目定義

bb....bb：エラーの発生した定義ファイル名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)表示された名称の定義ファイルを修正して，再度コマンドを実行してください。

KFCA32759-E

RTSログファイルの内容が重複しているため編集できません。　　（Ｅ）

同一時刻の統計情報を含むRTSログファイルが複数指定されました。

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)RTSログファイルの指定内容を変更して，再度コマンドを実行してください。

KFCA32760-E

aa....aaコマンドのbb....bbオプションに指定された引数の数が不正です。指定数：cc....cc 最大数：dd....dd　　（Ｅ）

コマンドオプションに指定した引数の数が指定可能な最大数を超過しました。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：オプション名

cc....cc：指定したオプションの引数の数

dd....dd：指定可能なオプションの引数の上限

(Ｓ)コマンド処理を終了します。

(Ｏ)表示されたオプションに指定する引数の数を最大数以下まで減らして，再度コマンドを実行してください。

KFCA32761-E

定義ファイルのaa....aaにbb....bbオプションが指定されていません。定義ファイル名：cc....cc dd....dd行目　　（Ｌ＋Ｅ）

定義ファイルに記述されているコマンド形式のオペランドに，必要なオプションが指定されていません。

aa....aa：コマンド形式のオペランド名

bb....bb：オプション名

cc....cc：定義ファイル名

dd....dd：エラーの発生した行数

(Ｓ)リアルタイム統計情報サービスの開始処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕コマンド形式のオペランドに，必要なオプションを指定してください。

KFCA32762-E

RTSログファイルは他のプロセスで使用中です。ファイル名：aa....aa

RTSログファイルがほかのプロセスで使用されているため，使用できません。

aa....aa：RTSログファイル名

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕rts_log_file_nameオペランドの指定値を見直してください。

KFCA32763-W

(aa....aa:bb....bb)定義ファイルが旧バージョンで作成された物です。rtssetupコマンドを実行して定義ファイルを再作成してください。定義ファイル名：cc....cc オペランド：dd....dd 値：ee....ee　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：RTSSUPまたはRTSSPP

dd....dd：指定内容が古いオペランド名

ee....ee：dd....ddで示したオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕-dオプションを指定したrtssetupコマンドを実行したあとで，再度rtssetupコマンドを実行して定義ファイルを再作成してください。

KFCA32764-W

(aa....aa:bb....bb)定義ファイルの値が書き換えられています。rtssetupコマンドを実行して定義ファイルを再作成してください。定義ファイル名：cc....cc オペランド：dd....dd 値：ee....ee　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：値が書き換えられている定義ファイル名

dd....dd：値が書き換えられているオペランド名

ee....ee：dd....ddで示したオペランドの指定値

オペランドの指定が省略されていて値が取得できない場合は，"****"を出力します。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕-dオプションを指定したrtssetupコマンドを実行したあとで，再度rtssetupコマンドを実行して定義ファイルを再作成してください。

KFCA32765-W

(aa....aa:bb....bb)登録できなかったリアルタイム統計情報の取得対象があります。rts_service_maxオペランドの指定値を確認してください。rts_service_max：cc....cc 登録できなかった取得対象の数：dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：rts_service_maxオペランドの指定値

dd....dd：登録できなかった取得対象の数

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕rts_service_maxオペランドの指定値に，登録できなかった取得対象の数を加えてください。また，変更した指定値を有効にするためにOpenTP1を再起動してください。

KFCA32766-W

ＲＴＳログファイルのバックアップに失敗しましたが，このまま処理を続行します。理由：aa....aa ファイル名：bb....bb

aa....aa：バックアップに失敗した理由

EACCES：RTSログファイル，またはRTSログファイルの出力先ディレクトリに書き込み権限がありません。

EISDIR：バックアップファイルと同一名称のディレクトリが存在します。

EBUSY：RTSログファイルがほかのプロセスで使用中です。

OTHER：上記以外の要因で，RTSログファイルのバックアップに失敗しました。このメッセージの直前に出力されたKFCA32705-Eメッセージを参照して，要因を確認してください。

bb....bb：バックアップに失敗したファイル名

(Ｓ)RTSログファイルのバックアップを中止し，リアルタイム統計情報サービスの開始処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕バックアップに失敗した理由を確認し，原因を取り除いてください。

KFCA32800-W

(aa....aa:bb....bb) jnldfsv定義コマンドの-rオプションが指定されていません。定義ファイル名：cc....cc　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕ジャーナルサービス定義のjnldfsv定義コマンドのオプションの指定を見直してください。

KFCA32801-W

(aa....aa:bb....bb) jnldfsv定義コマンドの-rオプションの引数が指定されていません。定義ファイル名：cc....cc　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕ジャーナルサービス定義のjnldfsv定義コマンドのオプションの指定値を見直してください。

KFCA32802-W

(aa....aa:bb....bb) jnldfsvコマンドが二つ以上指定されています。定義ファイル名：cc....cc　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕不要なjnldfsv定義コマンドの指定を削除するか，またはコメントアウトしてください。

KFCA32804-W

(aa....aa:bb....bb) jnl_auto_unload_pathに指定したディレクトリにはファイルを作成できません。定義ファイル名:cc....cc, ディレクトリ名:dd....dd, 要因:ee....ee　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：問題が発生したディレクトリ名（パス名）

ee....ee：要因コード

ENOENT：ディレクトリが存在しません。

EACCES：ディレクトリにアクセスできません。

NOT DIRECTORY：ディレクトリではありません。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnl_auto_unload_pathオペランドの指定値を見直してください。

KFCA32805-W

(aa....aa:bb....bb) jnl_auto_unload_pathに指定したディレクトリ下に前回の自動アンロードで作成したアンロードファイルがあります。定義ファイル名：cc....cc, ディレクトリ名：dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：アンロードジャーナルファイルの存在するディレクトリ名（絶対パス名）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕OpenTP1がオンラインで，自動アンロード機能が動作中の場合は問題ありません。OpenTP1がオフラインの場合は，アンロードジャーナルファイルを別領域に移動するか，または不要なアンロードジャーナルファイルを削除してください。

次回にOpenTP1をリランで起動して，前回のオンライン時に最後に使用していた自動アンロード先ディレクトリを継続使用する場合は，このメッセージを無視してください。

KFCA32806-W

(aa....aa:bb....bb) jnl_auto_unload_pathに指定したディレクトリ名は絶対パス名で指定する必要があります。定義ファイル名：cc....cc, ディレクトリ名：dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：問題の発生したディレクトリ名（パス名）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnl_auto_unload_pathオペランドの指定値を見直してください。

KFCA32807-W

(aa....aa:bb....bb) jnl_auto_unload_pathに指定したディレクトリ名長が長すぎます。パス名に指定できる文字数は，最大80バイトです。定義ファイル名：cc....cc, ディレクトリ名：dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：問題の発生したディレクトリ名（パス名）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnl_auto_unload_pathオペランドの指定値を見直してください。

KFCA32808-W

(aa....aa:bb....bb) jnl_auto_unload_pathに指定されたすべてのディレクトリが自動アンロード先として使用できないため，自動アンロード機能は使用できません。定義ファイル名：cc....cc　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnl_auto_unload_pathオペランドの指定値を見直してください。

KFCA32810-W

(aa....aa:bb....bb) jnladdfg定義コマンドの-gオプションが指定されていません。定義ファイル名：cc....cc　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdfg定義コマンドのオプションの指定値を見直してください。

KFCA32811-W

(aa....aa:bb....bb) jnladdfg定義コマンドの-gオプションの引数が指定されていません。定義ファイル名：cc....cc　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdfg定義コマンドのオプションの指定値を見直してください。

KFCA32812-W

(aa....aa:bb....bb) jnladdfg定義コマンドの指定数が上限を超えています。定義ファイル名：cc....cc，上限値：dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：jnladdfg定義コマンドを指定できる上限値（4けた以内の数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdfg定義コマンドの指定値を見直してください。

KFCA32813-W

(aa....aa:bb....bb) jnladdfg定義コマンドの定義数が不足しています。定義ファイル名：cc....cc　　（Ｅ）

対応するジャーナルファイルサービス定義のjnladdfg定義コマンドを修正してください。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdfg定義コマンドの指定値を修正してください。

KFCA32814-W

(aa....aa:bb....bb) ONL指定のjnladdfg定義コマンドの定義数が不足しています。定義ファイル名：cc....cc　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdfg定義コマンドの指定値を修正してください。

KFCA32815-W

(aa....aa:bb....bb) jnladdfg定義コマンドで指定されたファイルグループ名が重複しています。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名：dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：重複しているファイルグループ名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdfg定義コマンドの指定値を修正してください。

KFCA32816-W

(aa....aa:bb....bb) jnladdpf定義コマンドが定義されていないファイルグループがあります。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名：dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：定義されていないファイルグループ名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdpf定義コマンドの指定値を修正してください。

KFCA32820-W

(aa....aa:bb....bb) jnladdpf定義コマンドの-gオプションが指定されていません。定義ファイル名：cc....cc　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdpf定義コマンドのオプションの指定値を見直してください。

KFCA32821-W

(aa....aa:bb....bb) jnladdpf定義コマンドの-gオプションの引数が指定されていません。定義ファイル名：cc....cc　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdpf定義コマンドのオプションの指定値を見直してください。

KFCA32822-W

(aa....aa:bb....bb) jnladdpf定義コマンドの-aオプションが指定されていません。定義ファイル名：cc....cc　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdpf定義コマンドのオプションの指定値を見直してください。

KFCA32823-W

(aa....aa:bb....bb) jnladdpf定義コマンドの-a又は-bオプションの引数が指定されていません。定義ファイル名：cc....cc　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdpf定義コマンドのオプションの指定値を見直してください。

KFCA32824-W

(aa....aa:bb....bb) jnl_dualにYが指定されている場合，jnladdpf定義コマンドにB系を指定する必要があります。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名: dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdpf定義コマンドの指定値を修正してください。

KFCA32825-W

(aa....aa:bb....bb) jnl_dualにNが指定されている場合，jnladdpf定義コマンドに指定されているB系は有効になりません。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名: dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdpf定義コマンドの指定値を修正してください。

KFCA32826-W

(aa....aa:bb....bb) jnladdpf定義コマンドにjnladdfg定義コマンドで定義されていないファイルグループ名が定義されています。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名: dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdpf定義コマンドの指定値を修正してください。

KFCA32827-W

(aa....aa:bb....bb) jnladdpf定義コマンドで指定されたファイルグループ名が重複しています。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名： dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdpf定義コマンドの指定値を修正してください。

KFCA32828-W

(aa....aa:bb....bb) ジャーナルファイル名が他のジャーナルファイル名と重複しています。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名： dd....dd, 系種別：e, 要素ファイル名：ff....ff　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

e：系種別

次に示すどちらかの値が表示されます。

a：A系

b：B系

ff....ff：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdpf定義コマンドの指定値を修正してください。

KFCA32829-W

(aa....aa:bb....bb) 指定されたファイルはジャーナルファイルではありません。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名： dd....dd, 系種別：e, 要素ファイル名：ff....ff　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

e：系種別

次に示すどちらかの値が表示されます。

a：A系

b：B系

ff....ff：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdpf定義コマンドのジャーナルファイルの指定を見直してください。

KFCA32830-W

(aa....aa:bb....bb) 指定されたジャーナルファイルは他ノードのジャーナルファイルです。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名： dd....dd, 系種別：e, 要素ファイル名：ff....ff　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

e：系種別

次に示すどちらかの値が表示されます。

a：A系

b：B系

ff....ff：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdpf定義コマンドのジャーナルファイルの指定を見直してください。

KFCA32831-W

(aa....aa:bb....bb) ジャーナルファイルの容量が必要な容量を満たしていません。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名： dd....dd, 系種別：e, 要素ファイル名：ff....ff, 必要最小レコード数：gg....gg　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

e：系種別

次に示すどちらかの値が表示されます。

a：A系

b：B系

ff....ff：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

gg....gg：必要最小レコード数

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnl_max_datasizeオペランドの指定が正しいかどうかを確認してください。

jnl_max_datasizeオペランドの指定が正しい場合は，ジャーナルファイルの容量を見積もり，jnlinitコマンドを実行して再作成してください。jnl_max_datasizeオペランドの指定が誤っている場合は，ファイル容量を見積もり直したあとで指定値を変更してください。

KFCA32832-W

(aa....aa:bb....bb) ファイルシステムがキャラクタ型スペシャルファイルではありません。またはファイルシステム対応する装置がありません。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名： dd....dd, 系種別：e, 要素ファイル名：ff....ff　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

e：系種別

次に示すどちらかの値が表示されます。

a：A系

b：B系

ff....ff：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdpf定義コマンドのジャーナルファイルの指定を見直してください。

KFCA32833-W

(aa....aa:bb....bb) ファイルシステムがOpenTP1ファイルシステム用に初期化されていません。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名： dd....dd, 系種別：e, 要素ファイル名：ff....ff　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

e：系種別

次に示すどちらかの値が表示されます。

a：A系

b：B系

ff....ff：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdpf定義コマンドのジャーナルファイルの指定を見直してください。

KFCA32834-W

(aa....aa:bb....bb) OpenTP1ファイルシステムのバージョンが一致しません。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名： dd....dd, 系種別：e, 要素ファイル名：ff....ff　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

e：系種別

次に示すどちらかの値が表示されます。

a：A系

b：B系

ff....ff：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕filmkfsコマンドを実行してOpenTP1ファイルシステムを再作成したあとで，jnlinitコマンドを実行してジャーナルファイルを再作成してください。

KFCA32835-W

(aa....aa:bb....bb) ジャーナルファイルのI/O処理でメモリ不足が発生しました。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名： dd....dd, 系種別：e, 要素ファイル名：ff....ff　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

e：系種別

次に示すどちらかの値が表示されます。

a：A系

b：B系

ff....ff：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕メモリ不足を解消したあと，再度コマンドを実行してください。

KFCA32836-W

(aa....aa:bb....bb) ジャーナルファイルのI/O処理で上限値オーバが発生しました。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名： dd....dd, 系種別：e, 要素ファイル名：ff....ff　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

e：系種別

次に示すどちらかの値が表示されます。

a：A系

b：B系

ff....ff：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕1プロセス内でオープンできるファイルの上限値を見直して，必要であればカーネルを変更してください。

KFCA32837-W

(aa....aa:bb....bb) OpenTP1ファイルシステム，またはジャーナルファイルに対するアクセス権限がありません。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名： dd....dd, 系種別：e, 要素ファイル名：ff....ff　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

e：系種別

次に示すどちらかの値が表示されます。

a：A系

b：B系

ff....ff：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕fillsコマンドを実行して，OpenTP1ファイルシステム，またはジャーナルファイルのアクセス権限について確認してください。

KFCA32838-W

(aa....aa:bb....bb) ジャーナルファイルが存在しません。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名： dd....dd, 系種別：e, 要素ファイル名：ff....ff　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

e：系種別

次に示すどちらかの値が表示されます。

a：A系

b：B系

ff....ff：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdpf定義コマンドのジャーナルファイルの指定を見直してください。

KFCA32839-W

(aa....aa:bb....bb) ジャーナルファイルのI/O処理でロックセグメント不足が発生しました。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名： dd....dd, 系種別：e, 要素ファイル名：ff....ff　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

e：系種別

次に示すどちらかの値が表示されます。

a：A系

b：B系

ff....ff：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕OSのシステム構築時に指定したレコードロックセグメント数を見直してください。

KFCA32840-W

(aa....aa:bb....bb) 指定されたファイルはジャーナルファイルとして使用できません。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名： dd....dd, 系種別：e, 要素ファイル名：ff....ff　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

e：系種別

次に示すどちらかの値が表示されます。

a：A系

b：B系

ff....ff：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕jnlrmコマンドを実行してエラーとなった物理ファイルを削除したあとで，jnlinitコマンドを実行して再作成してください。

KFCA32841-W

(aa....aa:bb....bb) ジャーナルファイルの管理情報の読み込み失敗，または管理情報が破壊されています。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名： dd....dd, 系種別：e, 要素ファイル名：ff....ff　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

e：系種別

次に示すどちらかの値が表示されます。

a：A系

b：B系

ff....ff：要素ファイル名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕障害となったジャーナルファイルをjnlrmコマンドを実行して削除したあと，jnlinitコマンドを実行して再作成してください。

KFCA32842-W

(aa....aa:bb....bb) ジャーナルファイルは未アンロード状態です。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名： dd....dd, 系種別：e　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

e：系種別

次に示すどちらかの値が表示されます。

a：A系

b：B系

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕このジャーナルファイルグループはアンロードされていません。このジャーナルファイルグループはオンラインで使用できないため，jnlunlfgコマンドを実行してアンロードしてください。アンロードしない場合，オンライン起動に失敗したり，オンラインダウンが発生したりするおそれがあります。

KFCA32843-W

(aa....aa:bb....bb) ジャーナルファイル上の状態が現用です。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名： dd....dd, 系種別：e　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

e：系種別

次に示すどちらかの値が表示されます。

a：A系

b：B系

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕OpenTP1がオンラインで該当するファイルを現用として使用している場合は問題ありません。OpenTP1がオンラインで現用として使用していない場合，このファイルは前回の使用で障害が発生したおそれがあります。次のどれかの処置をしてください。

jnlunlfgコマンドを実行してアンロードする。

jnlchgfgコマンドを実行して状態を変更する。

jnlinitコマンドを実行してファイルを再作成する。

KFCA32844-W

(aa....aa：bb....bb) 要素ファイルの数はjnl_max_file_dispersionに指定した値以下にする必要があります。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名：dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnl_max_file_dispersionオペランドの指定値を見直してください。

KFCA32845-W

(aa....aa：bb....bb) 要素ファイルの数はjnl_min_file_dispersionに指定した値以上にする必要があります。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名：dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnl_min_file_dispersionオペランドの指定値を見直してください。

KFCA32846-W

(aa....aa：bb....bb) jnl_max_file_dispersionに2以上が指定されている場合，jnladdpf定義コマンドに-eオプションを指定する必要があります。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名：dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdpf定義コマンドを修正してください。

KFCA32847-W

(aa....aa:bb....bb) jnladdpf定義コマンドで指定された要素ファイル名が重複しています。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名：dd....dd, 要素ファイル名：ee....ee　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

ee....ee：重複している要素ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdpf定義コマンドを修正してください。

KFCA32849-W

(aa....aa：bb....bb) jnladdpf定義コマンドの-eオプションの引数が指定されていません。定義ファイル名：cc....cc, ファイルグループ名：dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：ファイルグループ名（8文字以内の英数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnladdpf定義コマンドのオプションを見直してください。

KFCA32850-W

(aa....aa:bb....bb) jnl_arc_nameに指定したリソースグループ名，又はノード識別子の文字数が正しくありません。定義ファイル名：cc....cc, 指定値：dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：jnl_arc_nameオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnl_arc_nameオペランドの指定値を見直してください。

KFCA32851-W

(aa....aa:bb....bb) jnl_arc_rec_kindに指定できないジャーナルレコード種別が指定されています。定義ファイル名：cc....cc, 指定値：dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：jnl_arc_rec_kindオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnl_arc_rec_kindオペランドの指定値を見直してください。

KFCA32852-W

(aa....aa:bb....bb) jnl_arc_uj_codeに範囲外の値が指定されています。定義ファイル名：cc....cc, 指定値：dd....dd　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：問題のある定義ファイル名

dd....dd：jnl_arc_uj_codeオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕システムジャーナルサービス定義のjnl_arc_uj_codeオペランドの指定値を見直してください。

KFCA32853-I

実行環境がジャーナルファイルレスモードのため，ジャーナルサービス定義の論理チェックをスキップします。　　（Ｅ）

実行環境がジャーナルファイルレスモードのため，ジャーナルサービス定義の論理チェックをスキップしました。論理チェックを実行する場合は，システム共通定義のjnl_fileless_optionオペランドにNを指定し，ジャーナルファイルレスモードを解除してください。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA32854-I

実行環境がジャーナルファイルレスモードのため，jnldfsv定義コマンドに指定された定義の論理チェックをスキップします。　　（Ｅ）

実行環境がジャーナルファイルレスモードのため，jnldfsv定義コマンドに指定された定義の論理チェックをスキップしました。論理チェックを実行する場合は，システム共通定義のjnl_fileless_optionオペランドにNを指定し，ジャーナルファイルレスモードを解除してください。

(Ｓ)処理を続行します。

KFCA32900-E

メモリ不足が発生しました。　　（Ｅ）

キューサービス定義の解析に必要なメモリを確保できません。

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)OpenTP1管理者へ連絡してください。

〔対策〕不要なプロセスがあれば，削除してください。

KFCA33200-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddに指定した値で計算した結果よりも小さい値がee....ee：ff....ffに指定されています。算出値：gg....gg ff....ff指定値：hh....hh　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：関連する定義ファイル名

ff....ff：関連するオペランド名

gg....gg：計算式の算出値

hh....hh：関連するオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕関連するオペランドに，計算式の算出値以上の値を指定してください。

KFCA33201-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：scdmultiに指定した-mオプションの合計数がdd....dd：ee....eeの指定値(ff....ff)を超えています。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：関連する定義ファイル名

ee....ee：関連するオペランド名

ff....ff：関連するオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕スケジュールサービス定義のscdmulti定義コマンドの-mオプションの指定値を見直して，正しい値を指定してください。scdmulti定義コマンドの指定値に問題がない場合は，関連するオペランドの指定値を見直して，正しい値を指定してください。

KFCA33202-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddのee....eeオプションの指定が無いためポート番号を決定できません。ee....eeオプションを指定するかff....ff:gg....ggを設定してください。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象の定義コマンド名

ee....ee：チェック対象のオプション名

ff....ff：関連する定義ファイル名

gg....gg：関連するオペランド名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕マルチスケジューラが使用するポート番号を決定するために，scdmulti定義コマンドの-pオプションまたはスケジュールサービス定義のscd_portオペランドを指定してください。

KFCA33203-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：scdmultiのdd....ddで使用するポート番号が上限値を超えてしまいます。

開始ポート番号：ee....ee -m指定値：ff....ff　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：対象となるマルチスケジューラグループ名（scdmulti定義コマンドの-gオプションで指定）

ee....ee：scdmulti定義コマンドの-pオプションの指定値，または自動決定した開始ポート番号

ff....ff：scdmulti定義コマンドの-mオプションの指定値（省略時は1）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕指定値を見直して，使用するポート番号が上限値（65535）を超えないように修正してください。-mオプションを指定している場合は，-pオプションの指定値に-mオプション指定値を加えた値が上限値（65535）を超えないように修正してください。-pオプションの指定を省略した場合は，「scd_portオペランドの指定値に1を加えた値」または「直前のscdmulti定義コマンドで使用したポート番号に1を加えた値」を-pオプションに指定してください。

KFCA33204-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddの常駐プロセス数に0を指定した場合は最大プロセス数に1以上を指定してください。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕チェック対象のオペランドの指定値を見直し，正しい値を指定してください。

KFCA33205-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddの最大プロセス数には常駐プロセス数以上の値を指定してください。指定値：ee....ee　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

dd....dd：チェック対象のオペランド名

ee....ee：チェック対象のオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕チェック対象のオペランドの指定値を見直して，最大プロセス数に常駐プロセス数以上の値を指定してください。

KFCA33206-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddにee....eeとff....ff：gg....ggにhh....hhを指定した場合，ii....ii：jj....jjに指定した値(kk....kk)は有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：関連する定義ファイル名1

dd....dd：関連するオペランド名1

ee....ee：関連するオペランドの指定値1

ff....ff：関連する定義ファイル名2

gg....gg：関連するオペランド名2

hh....hh：関連するオペランドの指定値2

ii....ii：チェック対象の定義ファイル名

jj....jj：チェック対象のオペランド名

kk....kk：チェック対象のオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕チェック対象のオペランドの指定が不要な場合は，削除してください。指定が必要な場合は，関連するオペランドの指定を見直して，正しい値を指定してください。

KFCA33207-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddの常駐プロセス数に1以上を指定した場合，ee....ee：ff....ffの指定は有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：関連する定義ファイル名

dd....dd：関連するオペランド名

ee....ee：チェック対象の定義ファイル名

ff....ff：チェック対象のオペランド名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕チェック対象のオペランドは，常駐プロセスを使用しない場合（非常駐プロセスだけの構成の場合）に有効です。チェック対象のオペランドの指定値を見直して，指定が不要な場合は削除してください。

KFCA33208-W

(aa....aa:bb....bb) cc....ccにscdmultiコマンド形式定義が複数指定されています。scdmultiコマンド形式定義は1つのみ指定してください。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：チェック対象の定義ファイル名

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕一つのユーザサービス定義ファイル内で，scdmulti定義コマンドを複数回指定することはできません。定義の内容を見直して，scdmulti定義コマンドを一度だけ指定してください。

KFCA33209-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：dd....ddの常駐プロセス数と最大プロセス数が同じ場合，ee....ee：ff....ffに指定した値(gg....gg)は有効になりません。　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：関連する定義ファイル名

dd....dd：関連するオペランド名

ee....ee：チェック対象の定義ファイル名

ff....ff：チェック対象のオペランド名

gg....gg：チェック対象のオペランドの指定値

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕チェック対象のオペランドの指定値は，非常駐プロセスを使用する場合に有効となります。指定内容を見直して，不要な場合は削除してください。

KFCA33210-W

(aa....aa:bb....bb) cc....cc：scdbufgrp -pの値(ddd)から算出されたメッセージ格納バッファ使用制限サイズがメッセージ格納バッファセル長より小さいです。

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：関連する定義ファイル名

ddd：メッセージ格納バッファ使用制限率（３文字以内の数字）

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕チェック対象のオペランドの指定値を見直し，正しい値を指定してください。

KFCA33300-E

ジャーナルファイルレス機能を使用する場合には使用できない機能が，システムサービス構成定義に指定されています。要因：aa....aa　　（Ｅ）

jnl_fileless_optionオペランドにYを指定してジャーナルファイルレス機能を使用する設定になっていますが，ジャーナルファイルレス機能使用時に使用できないサービスを指定しています。

aa....aa：ジャーナルファイルレス機能使用時に使用できないオペランド

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システムサービス構成定義の内容を修正してください。

KFCA33301-E

(aa....aa:bb....bb) ジャーナルファイルレス機能を使用する場合には使用できない機能が，システムサービス構成定義に指定されています。要因：cc....cc　　（Ｅ）

メッセージ区分および問題識別コードについては，マニュアル「OpenTP1 システム定義」の定義チェックの詳細についての説明を参照してください。

jnl_fileless_optionオペランドにYを指定してジャーナルファイルレス機能を使用する設定になっていますが，ジャーナルファイルレス機能を使用する場合には使用できないサービスを指定しています。

aa....aa：メッセージ区分

bb....bb：問題識別コード

cc....cc：ジャーナルファイルレス機能使用時に使用できないオペランド

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システムサービス構成定義の内容を修正してください。

KFCA33302-E

jnl_fileless_optionの指定値が前回と違うため、OpenTP1の起動処理を中止します。　　（Ｅ）

システム共通定義のjnl_fileless_optionオペランドに設定されている値が，前回のオンラインの設定値と異なっています。

(Ｓ)処理を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕システム共通定義のjnl_fileless_optionオペランドの指定値を修正してください。

KFCA33303-E

ファイルのオープンに失敗しました。ファイル名=aa....aa 要因：bb....bb　　（Ｅ）

メッセージに示すファイルのオープン処理に失敗しました。

aaa：オープンに失敗したファイル名

ファイル名（パス名含む）の長さが，131バイトを超える場合，先頭から64バイトと終端64バイトを出力し，中間を"..."で省略します。

bb....bb：要因コード（errno）

(Ｓ)オープンに失敗したファイルを対象外とし，コマンドの継続が可能であれば継続します。

(Ｏ)このメッセージの直前に出力されている要因コードや，メッセージの出力有無からエラーの要因を調査し，対策してください。また，必要であれば，対策後にコマンドを再実行してください。

要因コード

直前にKFCA00107-Eメッセージの出力

処置

EMFILE

あり

OpenTP1管理者に連絡してください。

なし

dcalzprfコマンドの-xオプションの指定値を調整（大きく）して，編集結果ファイル数を減らしてください。

ENOENT

なし

指定したファイルまたはディレクトリが存在しません。正しいファイルまたはディレクトリを指定して，コマンドを再度実行してください。

その他の要因コード

あり

KFCA00107-Eの対策に従ってください。

〔対策〕要因コードに従って対策してください。

EMFILE：直前にKFCA00107-Eが出力されている場合は，OSパラメタ（一つのプロセスでオープンするファイル数の上限値）を変更（大きく）してください。

KFCA33304-E

ファイルのアクセス中に障害が発生しました。　　（Ｅ）

ファイルへのアクセス中に，読み込みに失敗するなどのエラーが発生しました。

(Ｓ)アクセス障害が発生したファイルを対象外とし，コマンドの継続が可能であれば継続します。

(Ｏ)このメッセージの直前に出力されているメッセージなどからエラーの要因を調査し，対策してください。また，必要であれば，対策後にコマンドを再実行してください。

KFCA33305-E

ファイルの書き込みに失敗しました。　　（Ｅ）

ファイルの書き込み処理でエラーが発生しました。

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)このメッセージの直前に出力されているメッセージなどからエラーの要因を調査し，対策してください。また，対策後にコマンドを再実行してください。

KFCA33307-I

使用方法：dcalzprf [-H ヘッダオプション] [-L 付加情報オプション] [-x 表示するプロセス数] [-d 起点時刻] [-C 時刻差計算開始イベントID -F 時刻差計算終了イベントID] [-o ファイル出力先ディレクトリ] [-T [開始時刻][,終了時刻]] [-r ランID] [-n ノードID] [-g サービスグループ名] [-s サービス名] [-p プロセスID] [-v サーバ名] [-e イベントID | -S | -U] [-c 通信番号] [-G グローバルトランザクションID] [-f 送信元ノード] [-t 送信先ノード] [-R ルート通信番号] [-E] [トレースデータファイル名]　　（Ｓ＋Ｅ）

dcalzprfコマンドの使用方法を示します。このメッセージは，コマンドに-hオプションを指定した場合，またはコマンドのオプションもしくは引数の使用方法が誤っていた場合に表示されます。

表示される使用方法は，オプションのフラグ引数の複数指定形式，およびコマンド引数の複数指定形式を省略しています。フラグ引数，およびコマンド引数の指定方法の詳細については，マニュアル「OpenTP1　運用と操作」の運用コマンドの詳細を参照してください。

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で再度コマンドを実行してください。

KFCA33308-W

条件に合致するトレースデータがありません。要因：aa....aa　　（Ｅ）

性能検証用トレースデータがdcalzprfコマンドのオプションで指定した条件に合致しません。

aa....aa：要因コード

NO DATA：指定した条件に合致する性能検証用トレースデータがありません。

ERROR ONLY：入力したデータが壊れているか，性能検証用トレースデータではありません。

(Ｓ)要因コードごとのシステムの処置を表に示します。

要因

システムの処置

NO DATA

編集結果ファイルを出力しないで，終了コード=1でコマンド処理を中断します。

ERROR ONLY

編集でエラーとなったデータだけを編集結果ファイルに出力し，終了コード=0でコマンド処理を終了します。

(Ｏ)要因コード一覧を見て対策し，再度コマンドを実行してください。

要因

オペレータの処置

NO DATA

オプションの指定値を見直し，コマンドを再度実行してください。

ERROR ONLY

トレースデータファイル名や標準入力情報を見直し，コマンドを再度実行してください。

KFCA33309-E

The monitoring period expired without any response from the OpenTP1 process to be monitored. DCDIR=aa....aa, process name=bb....bb(pid=cc....cc), no-response monitoring time=dd....dd, expiration time=ee....ee, maintenance information=ff....ff　　（Ｅ＋Ｘ）

監視対象のOpenTP1プロセスが無応答のまま監視時間を満了しました。

このメッセージは，ログサービス定義の指定が有効になりません。

aa....aa：環境変数DCDIRの設定値

bb....bb：プロセス名

prcd：プロセスサービス

cc....cc：PID

dd....dd：無応答監視時間（分）

システム共通定義tp1_monitor_timeの指定値

ee....ee：無応答監視満了時刻（YYYY/MM/DD hh:mm:ss）

ff....ff：保守情報

モジュールトレース

(Ｓ)監視対象のOpenTP1プロセスを強制停止し，OpenTP1がシステムダウンします。

(Ｏ)CPUの高負荷状態やI/Oエラーなど，プロセス名に出力されたOpenTP1プロセスが動作できなくなるシステム状態になっていないか確認してください。

KFCA33310-W

The monitoring period expired without any response from the OpenTP1 process to be monitored. DCDIR=aa....aa, process name=bb....bb(pid=cc....cc), no-response monitoring time=dd....dd, expiration time=ee....ee, maintenance information=ff....ff　　（Ｅ＋Ｘ）

監視対象のOpenTP1プロセスが無応答のまま監視時間を満了しました。

このメッセージは，ログサービス定義の指定が有効になりません。

aa....aa：環境変数DCDIRの設定値

bb....bb：プロセス名

dcmond：OpenTP1監視サービス

cc....cc：PID

dd....dd：無応答監視時間（分）

システム共通定義tp1_monitor_timeの指定値

ee....ee：無応答監視満了時刻（YYYY/MM/DD hh:mm:ss）

ff....ff：保守情報

モジュールトレース

(Ｓ)OpenTP1監視サービスを再起動します。

(Ｏ)このメッセージの出力後にKFCA33311-Iメッセージが出力されていない場合，OpenTP1監視サービスの再起動に失敗していることが考えられます。

OpenTP1監視機能が無効になっているおそれがあるので，OpenTP1を再起動してください。

なお，OpenTP1監視サービス（dcmond）のプロセスが不当に残っていることが考えられます。ご使用のOS別に次の対処をしてください。

UNIXの場合：

psコマンドを実行し，このメッセージで表示されている環境変数DCDIRの設定値およびPIDの値と一致するプロセスが存在するか確認してください。

存在する場合はkillコマンドを実行し，そのプロセスを終了させてください。

Windowsの場合：

タスクマネージャなどで，このメッセージで表示されている環境変数DCDIRの設定値およびPIDの値と一致するOpenTP1監視サービスのプロセス（dcmond.exe）が存在するか確認してください。

存在する場合は，OpenTP1管理者がタスクマネージャなどからそのプロセスを終了させてください。

KFCA33311-I

The OpenTP1 monitoring function started. DCDIR=aa....aa　　（Ｓ＋Ｘ）

OpenTP1監視機能を開始します。

このメッセージは，ログサービス定義の指定が有効になりません。

aa....aa：環境変数DCDIRの設定値

(Ｓ)システムを続行します。

KFCA33312-I

The OpenTP1 monitoring function stopped. DCDIR=aa....aa　　（Ｓ＋Ｘ）

OpenTP1監視機能を終了します。

このメッセージは，ログサービス定義の指定が有効になりません。

aa....aa：環境変数DCDIRの設定値

(Ｓ)システムを続行します。

KFCA33313-W

The OpenTP1 monitoring service is down. DCDIR=aa....aa, maintenance information=bb....bb　　（Ｅ＋Ｘ）

OpenTP1監視サービスがダウンしました。

このメッセージは，ログサービス定義の指定が有効になりません。

aa....aa：環境変数DCDIRの設定値

bb....bb：保守情報

モジュールトレース

(Ｓ)システムを続行します。OpenTP1監視サービスは再起動します。

KFCA33314-W

The OpenTP1 monitoring function failed to start. DCDIR=aa....aa　　（Ｅ＋Ｘ）

OpenTP1監視機能の開始に失敗したため，OpenTP1監視機能を無効にして処理を続行します。

このメッセージは次のどちらかの場合に出力されます。

OpenTP1監視機能用の共用メモリの領域確保に失敗した

OpenTP1監視サービスが最大再起動回数に達した

このメッセージは，ログサービス定義の指定が有効になりません。

aa....aa：環境変数DCDIRの設定値

(Ｓ)OpenTP1監視機能を無効にしてシステムを続行します。

(Ｏ)OpenTP1監視機能を有効にしたい場合はOpenTP1を再開始してください。

KFCA33315-W

An internal error occurred. DCDIR=aa....aa, maintenance information=bb....bb　　（Ｅ＋Ｘ）

OpenTP1監視サービスで内部エラーが発生しました。

このメッセージは，ログサービス定義の指定が有効になりません。

aa....aa：環境変数DCDIRの設定値

bb....bb：保守情報

モジュールトレース

(Ｓ)システムを続行します。OpenTP1監視サービスはダウンします。

KFCA33400-I

The user aa....aa started OpenTP1 (node identifier = bb....bb).　　（Ａ）

ユーザaa....aaがOpenTP1を起動しました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：dcstartコマンド実行者のユーザ名またはユーザID

bb....bb：ノードID

KFCA33401-I

The user aa....aa changed the status of OpenTP1 (node identifier = bb....bb) to the standby status.　　（Ａ）

ユーザaa....aaがOpenTP1を待機状態にしました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：スーパユーザのユーザ名またはユーザID

bb....bb：ノードID

KFCA33402-I

The user aa....aa stopped OpenTP1 (node identifier = bb....bb).　　（Ａ）

ユーザaa....aaがOpenTP1を停止しました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：dcstartコマンド実行者のユーザ名またはユーザID

bb....bb：ノードID

KFCA33403-E

The process aa....aa caused OpenTP1 (node identifier = bb....bb) to go down.　　（Ａ）

プロセスaa....aaがOpenTP1を異常終了させました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：システムダウンにつながったプロセスのプロセスID

bb....bb：ノードID

ノードIDが取得できない場合は，"****"が出力されます。

KFCA33404-E

The process aa....aa detected a serious error in OpenTP1 (node identifier = bb....bb).　　（Ａ）

プロセスサービスaa....aaがOpenTP1の続行不可能なエラーを検知しました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：プロセスサービスのプロセスID

bb....bb：ノードID

ノードIDが取得できない場合は，"****"が出力されます。

KFCA33405-I

The user aa....aa started the user server bb....bb.　　（Ａ）

ユーザaa....aaがユーザサーバbb....bbを起動しました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：dcsvstartコマンド実行者のユーザ名またはユーザID

bb....bb：ユーザサーバ名

KFCA33406-I

The user aa....aa stopped the user server bb....bb.　　（Ａ）

ユーザaa....aaがユーザサーバbb....bbを停止しました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：dcsvstartコマンド実行者のユーザ名またはユーザID

bb....bb：ユーザサーバ名

KFCA33407-E

The user server (bb....bb) of the process aa....aa went down.　　（Ａ）

プロセスID aa....aaのユーザサーバbb....bbが異常終了しました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：ダウンしたユーザサーバプロセスのプロセスID

bb....bb：ユーザサーバ名

KFCA33408-I

The scheduler service aa....aa changed the status of the server bb....bb to the shutdown status.　　（Ａ）

スケジューラサービスaa....aaがユーザサーバbb....bbを閉塞状態にしました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：スケジューラサービスのプロセスID

bb....bb：ユーザサーバ名

KFCA33409-I

The scheduler service aa....aa changed the status of a service (bb....bb) of the server cc....cc to the shutdown status.　　（Ａ）

スケジューラサービスaa....aaがユーザサーバcc....ccのサービスbb....bbを閉塞状態にしました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：スケジューラサービスのプロセスID

bb....bb：サービス名

cc....cc：ユーザサーバ名

KFCA33410-I

The name service aa....aa successfully authenticated bbbb.　　（Ａ）

ネームサービスaa....aaがユーザbbbbの認証を実施しました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：ネームサービスのプロセスID

bbbb：受信したログイン名

KFCA33411-W

The name service aa....aa failed to authenticate bbbb.　　（Ａ）

ネームサービスaa....aaがユーザbbbbの認証に失敗しました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：ネームデーモンのプロセスID

bbbb：受信したログイン名

KFCA33412-I

The process aa....aa started executing a service. (result = Occurrence, remote service group = bb....bb, remote service = cc....cc, caller's node address = dd....dd, caller's receiving port number = ee....ee, caller's service group = ff....ff, caller's service = gg....gg)　　（Ａ）

ユーザサーバがサービスの実行を開始しました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：ユーザサーバのプロセスID

bb....bb：ユーザサーバのサービスグループ名

cc....cc：ユーザサーバのサービス名

dd....dd：要求元ノードアドレス

ee....ee：要求元受信ポート番号

ff....ff：要求元サービスグループ名

先頭8文字だけ出力されます。また，SUPの場合は，"********"が出力されます。

gg....gg：要求元サービス名

先頭8文字だけ出力されます。また，SUPの場合は，"********"が出力されます。

KFCA33413-I

The process aa....aa finished executing a service. (result = Occurrence, remote service group = bb....bb, remote service = cc....cc, caller's node address = dd....dd, caller's receiving port number = ee....ee, caller's service group = ff....ff, caller's service = gg....gg)　　（Ａ）

ユーザサーバがサービスの実行を完了しました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：ユーザサーバのプロセスID

bb....bb：ユーザサーバのサービスグループ名

cc....cc：ユーザサーバのサービス名

dd....dd：要求元ノードアドレス

ee....ee：要求元受信ポート番号

ff....ff：要求元サービスグループ名

先頭8文字だけ出力されます。また，SUPの場合は，"********"が出力されます。

gg....gg：要求元サービス名

先頭8文字だけ出力されます。また，SUPの場合は，"********"が出力されます。

KFCA33414-W

The process aa....aa discarded an invalid message. (result = Occurrence, caller's node address = bb....bb, caller's sending port number = cc....cc, remote node address = dd....dd, remote receiving port number = ee....ee)　　（Ａ）

不正な電文を破棄しました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：不正電文受信プロセスのプロセスID

bb....bb：不正電文送信元ノードアドレス

cc....cc：不正電文送信元送信ポート番号

UNIXドメイン通信の場合は，0が出力されます。

dd....dd：不正電文受信ノードアドレス

ee....ee：不正電文受信受信ポート番号

KFCA33415-I

The process aa....aa completed RPC processing. (result = bb....bb, RPC type = cc....cc, return code = dd....dd, remote node address = ee....ee, remote receiving port number = ff....ff, remote service group = gg....gg, remote service = hh....hh, caller's node address = ii....ii, caller's receiving port number = jj....jj, caller's service group = kk....kk, caller's service = ll....ll)　　（Ａ）

ユーザサーバがRPC呼び出しを完了しました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：ユーザサーバのプロセスID

bb....bb：RPC呼び出しの結果

cc....cc：RPC種別

dd....dd：リターンコード

ee....ee：要求先ノードアドレス

ff....ff：要求先受信ポート番号

gg....gg：要求先サービスグループ名

hh....hh：要求先サービス名

ii....ii：要求元ノードアドレス

要求先が確定する前にエラーを検知した場合は，"********"が出力されます。

jj....jj：要求元受信ポート番号

要求先が確定する前にエラーを検知した場合は，0が出力されます。

kk....kk：要求元サービスグループ名

SUPの場合は，"********"が出力されます。

ll....ll：要求元サービス名

SUPの場合は，"********"が出力されます。

KFCA33416-I

The process aa....aa received an asynchronous RPC response. (result = bb....bb, return code = cc....cc, remote service group = dd....dd, remote service = ee....ee, caller's node address = ff....ff, caller's receiving port number = gg....gg, caller's service group = hh....hh, caller's service = ii....ii)　　（Ａ）

ユーザサーバが非同期RPC応答型の応答を受信しました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：ユーザサーバのプロセスID

bb....bb：RPC応答受信の結果

cc....cc：リターンコード

dd....dd：要求先サービスグループ名

非同期RPC応答型の応答電文が受信できなかった場合は，"********"が出力されます。

ee....ee：要求先サービス名

非同期RPC応答型の応答電文が受信できなかった場合は，"********"が出力されます。

ff....ff：要求元ノードアドレス

gg....gg：要求元受信ポート番号

hh....hh：要求元サービスグループ名

SUPの場合は，"********"が出力されます。

ii....ii：要求元サービス名

SUPの場合は，"********"が出力されます。

KFCA33417-W

The RAP process (process ID = aa....aa, receiving port number = bb....bb) discarded an invalid message from another process (IP address = cc....cc, sending port number = dd....dd).　　（Ａ）

rapリスナー，rapサーバ，またはrapクライアントマネジャが不正な電文を破棄しました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：rapリスナー，rapサーバ，またはrapクライアントマネジャのプロセスID

bb....bb：受信ポート番号

cc....cc：不正電文送信元IPアドレス

dd....dd：不正電文送信元送信ポート番号

KFCA33418-W

The process of the user aa....aa failed to access the OpenTP1 file system. (proc = bb....bb, rc = cc....cc)　　（Ａ）

OpenTP1ファイルシステムでアクセスエラーが発生しました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：ファイルにアクセス要求を行ったプロセスのユーザ名またはユーザID

bb....bb：処理種別

cc....cc：リターンコード

KFCA33419-I

aa....aa executed the command [bb....bb]. (result = cc....cc, parameter = [dd....dd])　　（Ａ）

ユーザaa....aaがコマンドbb....bbを実行しました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：コマンド実行者のユーザ名またはユーザID

bb....bb：コマンド名

cc....cc：コマンドの実行結果

dd....dd：コマンドのパラメタ

KFCA33420-I

The service aa....aa started as user bb....bb.　　（Ａ）

サービスaa....aaをユーザbb....bbとして起動します。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：サービス名称

bb....bb：サービスログオンアカウント

KFCA33421-I

The service aa....aa stopped.　　（Ａ）

サービスaa....aaが停止しました。このメッセージは監査ログに出力されます。

aa....aa：サービス名称

KFCA33500-I

使用方法：dcauditsetup　OpenTP1ディレクトリ　　（Ｅ）

dcauditsetupコマンドの使用方法を示します。コマンドの形式が誤っている場合に出力します。

(Ｓ)該当するコマンドは実行しません。

(Ｏ)コマンドの形式を正しく指定し，再度入力してください。

KFCA33501-E

dcauditsetupコマンド実行中にエラーが発生しました。理由コード＝aa....aa　　（Ｅ）

dcauditsetupコマンドの実行中に理由コードで示される要因のエラーが発生しました。

aa....aa：理由コード

(Ｓ)コマンドの実行を中止します。

(Ｏ)OpenTP1管理者に連絡してください。

〔対策〕理由コード一覧を見て対策してください。問題が解決しない場合には保守員に連絡してください。

理由コード

意味

対策

1

OpenTP1起動中です。

OpenTP1を停止してから，再度コマンドを実行してください。

2

メモリ不足が発生しました。

メモリの使用状況を見直してください。

3

定義ファイルの解析に失敗しました。

次の内容を見直してください。

環境変数に誤りはないか

定義に誤りはないか

ディスク障害は発生していないか

リソース不足は発生していないか

4

監査ログ関連定義の抽出に失敗しました。

5

監査ログ出力先ディレクトリ，または監査ログファイルの作成に失敗しました。

6

ディレクトリもしくはファイルの所有者／グループがOpenTP1管理者ではないか，またはアクセス権限が不正です。

log_audit_pathオペランドで指定したディレクトリまたは監査ログファイルの所有者／グループがOpenTP1管理者でない場合，これらをいったん削除してから再度コマンドを実行してください。

log_audit_pathオペランドで指定したディレクトリおよび監査ログファイルのアクセス権限を見直してください。

7

スーパユーザ以外のユーザからコマンドが実行されました。

スーパユーザでログインし直してから，再度コマンドを実行してください。

8

引数の指定に誤りがあります。

引数を見直してください。

上記以外

上記以外の障害が発生しました。

保守情報を取得し，保守員に連絡してください。

KFCA33502-I

ログサービス定義を解析しました。定義ファイル名:aa....aa　　（Ｓ）

dcauditsetupコマンドが解析に使用した定義ファイル名を出力します。

aa....aa：定義ファイルのパス名

KFCA33503-I

監査ログ機能をaaaaaにしました。　　（Ｓ）

dcauditsetupコマンドを実行したOpenTP1環境に対する監査ログ機能の状態を出力します。

aaaaa：監査ログ機能の状態

有効：監査ログ機能が有効

無効：監査ログ機能が無効

KFCA33600-E

ノード自動追加機能を使用しているノードでコマンド(aa....aa)は実行できません。　　（Ｅ）

ノード自動追加機能を使用しているノードで，実行できないコマンドが実行されました。

aa....aa：実行したコマンド

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)実行したコマンドが，ノード自動追加機能を使用しているノードで実行できるコマンドであるか確認してください。

KFCA33601-E

ノード自動追加機能を使用していないノードでコマンド(aa....aa)は実行できません。　　（Ｅ）

ノード自動追加機能を使用していないノードで，実行できないコマンドが実行されました。

aa....aa：実行したコマンド

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)実行したコマンドが，ノード自動追加機能を使用していないノードで実行できるコマンドであるか確認してください。

KFCA33602-E

ノード自動追加機能を使用していないノードでコマンド(aa....aa)のオプション(bb....bb)は指定できません。　　（Ｅ）

ノード自動追加機能を使用していないノードで，指定できないオプションが指定されました。

aa....aa：実行したコマンド

bb....bb：指定されたオプション

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)指定したコマンドのオプションが，ノード自動追加機能を使用していないノードで指定できるオプションであるか確認してください。

KFCA33603-E

指定したノードはall_node_exオペランド，またはall_node_exのドメイン定義ファイルに指定されています。 ノード名: aa....aa, ポート番号: bb....bb　　（Ｅ）

コマンドに指定したノードは，システム共通定義のall_node_exオペランド，またはall_node_exオペランドで，ドメイン定義ファイルに指定されているため，コマンド処理を行えません。

aa....aa：コマンドに指定したノードのIPアドレス

bb....bb：コマンドに指定したノードのポート番号

(Ｓ)処理を中断します。

(Ｏ)システム共通定義のall_node_exオペランド，またはall_node_exオペランドの指定を確認し，正しいノードを指定して再度コマンドを実行してください。

KFCA33604-E

管理ノードの動作モードが変更された可能性があります。nammstrコマンドで新しい管理ノードを設定してください。　　（Ｅ）

「管理ノード（マネジャノード）」と認識しているノードの動作モードが変更された可能性があります。

(Ｓ)マネジャノードの動作モードが変更された場合，自ノードは，マネジャノードとして認識していたノードを認識し直します。このとき，自ノードはマネジャノードを認識していない状態となり，マネジャノードを認識するまで，現在のノードリストに登録されているノード群だけをRPC実行範囲として動作します。

(Ｏ)マネジャノードの動作状況を確認し，nammstrコマンド（-cオプション指定）で自ノードにマネジャノードを認識させてください。

新たにOpenTP1システムに追加したノードを，RPC実行範囲に追加したい場合は，nammstrコマンド（-cオプション指定）で自ノードにマネジャノードを認識させてください。

KFCA33605-E

ノード(aa....aa:bb....bb)への管理ノード変更通知に失敗しました。該当ノードでnammstrコマンドを実行し，管理ノードを(cc....cc:dd....dd)に変更してください。　　（Ｅ）

nammstrコマンド実行での，他ノードのOpenTP1への「管理ノード（マネジャノード）」変更通知に失敗しました。マネジャノード変更通知に失敗した通知先ノードはRPC抑止リストに登録されます。

aa....aa：マネジャノード変更通知に失敗した通知先ノードのIPアドレス

bb....bb：マネジャノード変更通知に失敗した通知先ノードのポート番号

cc....cc：変更後のマネジャノードのIPアドレス

dd....dd：変更後のマネジャノードのポート番号

(Ｓ)処理を続行します。

(Ｏ)マネジャノード変更通知に失敗した通知先ノードでnammstrコマンド（-cオプション指定）を実行して，メッセージに出力されているマネジャノードを認識させてください。

KFCA33606-E

他の処理がノード情報を更新しているため，コマンド(aa....aa)は続行できません。　　（Ｅ）

サービスグループ情報の検索など，ノードリストを参照する処理が動作しているため，コマンド処理を続行できません。

aa....aa：実行したコマンド

(Ｓ)処理を中断します。namndrmコマンド，およびnammstrコマンド（-eオプション指定）で削除しようとしたノードは，ノードリストから削除されません。だたし，削除しようとしたノードのサービス情報がグローバルキャッシュに登録されている場合，サービス情報は削除されることがあります。

(Ｏ)再度コマンドを実行してください。

KFCA33607-I

使用方法: namnlcre ノードリストファイル名　　（Ｓ＋Ｅ）

namnlcreコマンド（ノードリストファイルの初期設定）の使用方法を示します。

このメッセージは，コマンドに-hオプションを指定した場合，またはコマンドのオプションもしくは引数の使用方法が誤っていた場合に表示されます。

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で再度コマンドを実行してください。

KFCA33609-I

使用方法: namnldsp ノードリストファイル名　　（Ｓ＋Ｅ）

namnldspコマンド（ノードリストファイルの内容表示）の使用方法を示します。

このメッセージは，コマンドに-hオプションを指定した場合，またはコマンドのオプションもしくは引数の使用方法が誤っていた場合に表示されます。

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で再度コマンドを実行してください。

KFCA33610-I

使用方法: namnldel ノードリストファイル名　　（Ｓ＋Ｅ）

namnldelコマンド（ノードリストファイルの削除）の使用方法を示します。

このメッセージは，コマンドに-hオプションを指定した場合，またはコマンドのオプションもしくは引数の使用方法が誤っていた場合に表示されます。

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で再度コマンドを実行してください。

KFCA33611-E

aa....aaコマンド実行中にメモリ不足が発生しました。　　（Ｅ）

aa....aaコマンドの実行中にプロセス固有メモリが不足したため，処理を完了できませんでした。

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)直前に出力されたKFCA00106-Eメッセージの対策に従ってください。

KFCA33612-E

aa....aaコマンド実行中にエラーが発生しました。 ファイル名:bb....bb, 要因:cc....cc　　（Ｅ）

aa....aaコマンドの実行中にbb....bbで示すファイルで，cc....ccで示すエラーが発生したため，処理が完了できませんでした。

aa....aa：コマンド名

bb....bb：ノードリストファイル名

cc....cc：エラー要因

要因

意味

対策

PATH

パスの指定に誤りがあります。

指定に誤りがないか確認してください。

ONLINE

ファイルはオンラインで使用中です。

ファイル名が間違っていないか確認してください。またはオンラインの停止を待ってから再度実行してください。

NOTEXIST

ファイルが存在しません。

ファイル名が間違っていないか確認してください。ファイルがない場合はnamnlcreコマンドで作成してください。

FORMAT

OpenTP1ファイルシステム用に初期化されていません。

OpenTP1ファイルシステム名が間違っていないか確認してください。正しい場合はfilmkfsコマンドで初期化し，ノードリストファイルを作成してください。

VERSION

OpenTP1ファイルシステムのバージョンが一致しません。

OpenTP1ファイルシステム名が間違っていないか確認してください。正しい場合はfilmkfsコマンドで初期化し直してください。

NLTYPE

指定したファイルがノードリストファイルではないか，ノードリストファイルとして使用できません。

ファイル名が間違っていないか確認してください。正しい場合はノードリストファイルが壊れている可能性があります。OpenTP1ファイルをバックアップしたあと，ノードリストファイルを再作成してください。

EXIST

ファイルがすでに存在します。

namnlcreコマンドで指定したファイルが作成済みの場合に発生します。再作成する場合は，一度namnldelコマンドでファイルを削除してください。

NLVERSION

ノードリストファイルのバージョンが一致しません。

ファイル名が間違っていないか確認してください。正しい場合はnamnldelコマンドを実行後，namnlcreコマンドを実行してファイルを再作成してください。

EXCL

ほかのプロセスがファイルを使用中です。

時間を置いてコマンドを再度実行してください。

FILENUM

ファイルシステム初期化時に指定したファイル数の上限を超えました。

OpenTP1ファイルシステム上に作成されているOpenTP1ファイルを見直し，不要なファイルがある場合は削除してください。または別のOpenTP1ファイルシステムを使用してください。

SPACE

領域を確保できません。

OpenTP1ファイルシステムの容量を見直してください。

ACCESS

ファイルに対するアクセス権がありません。

OpenTP1ファイルシステム，またはノードリストファイルのアクセス権を確認してください。

MEMORY

メモリ不足が発生しました。

直前に出力されたKFCA00106-E，またはKFCA00107-Eメッセージを基に原因を調査してください。

IO

入出力エラーが発生しました。

EXFAIL

ロックセグメントが不足しました。

OPENNUM

OpenTP1ファイルシステムのオープンの上限値を超えました。

UNEXPECT

内部矛盾が発生しました。

システム管理者に連絡してください。

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)システム管理者の処置後，再度コマンドを実行してください。

〔対策〕エラー要因で示す対策を行ってください。

KFCA33615-E

ノードリストファイルのアクセスに失敗しました。 ファイル名:aa....aa, 要因:bb....bb　　（Ｅ）

ネームサービス定義のnamnlfil定義コマンドに指定されたノードリストファイルのアクセスに失敗しました。

aa....aa：ノードリストファイル名

bb....bb：エラー要因

要因

意味

対策

PATH

パスの指定に誤りがあります。

指定に誤りがないか確認してください。

NOTEXIST

ファイルが存在しません。

ファイル名が間違っていないか確認してください。ファイルがない場合はnamnlcreコマンドで作成してください。

FORMAT

OpenTP1ファイルシステム用に初期化されていません。

OpenTP1ファイルシステム名が間違っていないか確認してください。正しい場合はfilmkfsコマンドで初期化し，ノードリストファイルを作成してください。

VERSION

OpenTP1ファイルシステムのバージョンが一致しません。

OpenTP1ファイルシステム名が間違っていないか確認してください。正しい場合はfilmkfsコマンドで初期化し直してください。

NLTYPE

指定したファイルがノードリストファイルではないか，ノードリストファイルとして使用できません。

ファイル名が間違っていないか確認してください。正しい場合はノードリストファイルが壊れている可能性があります。OpenTP1ファイルをバックアップしたあと，ノードリストファイルを再作成してください。

NODENUM

ノード情報格納数が共用メモリとノードリストファイルで一致していません。

ファイル名が間違っていないか確認してください。正しい場合はnamnldelコマンドの実行後，namnlcreコマンドを実行しファイルを再作成してください。

NLVERSION

ノードリストファイルのバージョンが一致しません。

EXCL

ほかのプロセスがファイルを使用中です。

namnlcreコマンドまたはnamnldelコマンドでノードリストファイルにアクセスしていないか確認してください。

ACCESS

ファイルに対するアクセス権がありません。

OpenTP1ファイルシステムまたはノードリストファイルのアクセス権を確認してください。

MEMORY

メモリ不足が発生しました。

直前に出力されたKFCA00106-E，またはKFCA00107-Eメッセージを基に原因を調査してください。

IO

入出力エラーが発生しました。

EXFAIL

ロックセグメントが不足しました。

OPENNUM

OpenTP1ファイルシステムのオープンの上限値を超えました。

UNEXPECT

内部矛盾が発生しました。

システム管理者に連絡してください。

(Ｓ)ノードリストファイルへのアクセスを中止します。

〔対策〕エラー要因で示す対策を行ってください。

KFCA33616-W

ノードリスト引継ぎ機能を無効にして，処理を続行します。　　（Ｓ）

ノードリストファイルの読み込みに失敗したため，ノードリストの引き継ぎ機能を無効にして処理を続行します。

(Ｓ)処理を続行します。

〔対策〕ノードリストの引き継ぎ機能を使用する場合は，直前に出力されたKFCA33615-Eメッセージに従って障害要因を取り除き，OpenTP1を再起動してください。

KFCA33618-W

ノードリストファイルが他プロセスで使用中です。 ファイル名:aa....aa　　（Ｅ）

ノードリストファイルへのアクセス時に，ほかのプロセスがこのファイルを使用中であったため，コマンド処理を中止しました。

aa....aa：ノードリストファイル名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)再度コマンドを実行してください。

KFCA33619-E

ネームサービス起動中のため，aa....aaコマンドが受け付けられません。　　（Ｅ）

ネームサービスの起動が完了していないため，コマンド処理を中止しました。

aa....aa：コマンド名

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)ネームサービスの起動完了後，再度コマンドを実行してください。

KFCA33620-I

使用方法: namndopt {{-d｜-p {high｜low}} ノード名〔:ポート番号〕｜-l}　　（Ｓ＋Ｅ）

namndoptコマンドの使用方法を表示します。このメッセージは，コマンドに-hオプションを指定した場合，またはコマンドのオプションもしくは引数の使用方法が誤っていた場合に表示されます。

(Ｓ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，コマンド処理を中止します。

(Ｏ)コマンドの使用方法に誤りがあった場合は，正しい使用方法で再度コマンドを実行してください。

KFCA33621-E

オプション指定できるノード数の上限値に達したため，オプションを指定できません。 IPアドレス:aa...aa，ポート番号:bb...bb，オプション指定できる最大ノード数:cc...cc　　（Ｅ）

オプションに指定できるノード数の上限値に達したため，ノードを新たにオプション指定できませんでした。

aa...aa：オプション指定できなかったノードのIPアドレス

bb...bb：オプション指定できなかったノードのポート番号

cc...cc：オプション指定できる最大ノード数

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)不要なノードのオプション情報を解除し，再度コマンドを実行してください。

KFCA33622-E

ノードリスト引継ぎ機能で使用するaa....aaへのアクセスに失敗しました。 要因:bb....bb　　（Ｅ）

ノードリストの引き継ぎ機能で使用するファイルへのアクセスに失敗しました。

aa....aa：ファイル名

bb....bb：エラー要因

要因

意味

対策

ACCESS

ファイルに対するアクセス権がありません。

ファイルのアクセス権を確認してください。

MEMORY

メモリ不足が発生しました。

直前に出力されたKFCA00106-E，またはKFCA00107-Eメッセージを基に原因を調査してください。

IO

入出力エラーが発生しました。

EXFAIL

ロックセグメントが不足しました。

(Ｓ)ノードリストの引き継ぎ機能を無効にして，処理を続行します。

コマンドの場合はコマンド処理を中止します。

(Ｏ)ノードリストの引き継ぎ機能を使用する場合は，エラー要因に示す対策を行ってください。

KFCA33623-E

ネームサービス定義のコマンド形式で，引数の指定に誤りがあります。定義ファイル名：aa....aa bb....bb行目　　（Ｅ）

namnlfil定義コマンドで，引数の指定に誤りがあります。

aa....aa：ネームサービス定義ファイル名

bb....bb：エラーが発生した行

(Ｓ)ノードリストの引き継ぎ機能を無効にして，処理を続行します。

(Ｏ)ノードリストの引き継ぎ機能を使用する場合は，namnlfil定義コマンドを見直し，正しい引数を指定してください。

KFCA33624-E

all_nodeオペランド，またはall_nodeのドメイン定義ファイルに指定したオプションの数が，ネームサービスで管理できる最大オプション情報数を超えています。　　（Ｅ）

all_nodeオペランド，またはall_nodeのドメイン定義ファイルに指定したノードのうち，オプションの指定されたノードの数がネームサービスで管理できる最大オプション情報数を超えているため，OpenTP1の開始処理を続行できませんでした。

(Ｓ)OpenTP1の開始処理を中断します。

(Ｏ)all_nodeオペランド，またはall_nodeのドメイン定義ファイルに指定したオプションの数が，ネームサービスで管理できる最大オプション情報数を超えていないかどうかを確認してください。

KFCA33625-E

指定したノードにはオプションが設定されていません。 ノード名: aa...aa, ポート番号: bb...bb　　（Ｅ）

指定したノードにはオプションが設定されていないため，オプション情報の削除ができませんでした。

aa...aa：オプション情報の削除ができなかったノードのIPアドレス

bb...bb：オプション情報の削除ができなかったノードのポート番号

(Ｓ)コマンド処理を中止します。

(Ｏ)オプションが設定されているノード名を指定し，再度実行してください。

14.2　KFCA34000からKFCA34999までのメッセージ

KFCA34000〜KFCA34999は，dc_log_audit_print関数を使用したUAPで任意の監査ログを取得する場合に，監査ログに対して割り当てられるメッセージIDです。

15　アボートコード一覧

この章では，アボートコード（異常停止要因コード）の原因と対策を説明します。

15.1　アボートコード一覧

KFCA00105-Eメッセージとともにアボートコードが出力された場合は，次のように対処してください。ただし，mで始まるアボートコードの説明には，KFCA00105-E以外のメッセージとともに出力する，自己矛盾コードまたは保守情報も含めて記載しています。

〈出力されたアボートコードが一覧に記載されているとき〉

アボートコード一覧に記載されている原因および対策に従って対処してください。

〈出力されたアボートコードが一覧に記載されていないとき〉

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっている可能性があります。そのメッセージの対策に従い，対処してください。直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，保守員に連絡してください。

15.1.1　aまたはAで始まるアボートコード一覧

aまたはAで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒1　aまたはAで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

accls06

dc_rpc_mainloop，またはdc_adm_completeを発行しませんでした。

KFCA01844-EメッセージのPROTOCOLに示す対策をしてください。

accom02

accom04

システム共通定義のdcbindht定義とマルチノード物理定義とで矛盾が生じました。

システム共通定義のdcbindht定義にTP1/Multiで使うネットワーク名が書かれていないか確認し，書いてある場合は削除してください。

acfrc07

OpenTP1が停止直前にdcstopでシステム強制停止しました。

OpenTP1が停止している場合は，問題ありません。停止していない場合は，保守員に連絡してください。

acn1203

acs1204

システム共通定義のdcbindht定義とマルチノード物理定義とで矛盾が生じました。

システム共通定義のdcbindht定義にTP1/Multiで使うネットワーク名が書かれていないか確認し，書いてある場合は削除してください。

acupp11

環境変数（$DCDIR）が未定義または不正です。

環境変数（$DCDIR）が正しく設定されているか確認してください。ほかにメッセージが出力されている場合は，それに従って対処してください。それ以外の場合は，取得情報を退避し，保守員に連絡してください。

acwsc20

システム共通定義のdcbindht定義とマルチノード物理定義とで矛盾が生じました。

システム共通定義のdcbindht定義にTP1/Multiで使うネットワーク名が書かれていないか確認し，書いてある場合は削除してください。

amsrt18

システム共通定義が不正です。

環境変数（$DCCONFPATH），システム共通定義が正しく設定されているか確認してください。正しく設定されている場合は，取得情報を退避し，保守員に連絡してください。

amsrt2a

システム環境定義のuser_command_onlineオペランドに指定したシステム開始完了コマンドが正常に終了しませんでした。

OpenTP1に登録したシステム開始完了コマンドが正常に終了しませんでした。コマンドが正常に動作するかどうか，OpenTP1のメッセージログなどを参考にして確認してください。

ascnf41

amsrt1z

環境変数（$DCDIR）が未定義または不正です。

環境変数（$DCDIR）が正しく設定されているか確認してください。ほかにメッセージが出力されている場合は，それに従って対処してください。それ以外の場合は，取得情報を退避し，保守員に連絡してください。

asini33

環境変数（$DCCONFPATH）が示すディレクトリに必要な定義ファイルがないか，またはTP1/LiNKで解析できないファイルがあります。

次に示す対策をしたあと，TP1/LiNKを再び開始してください。

環境変数（$DCCONFPATH）が示すディレクトリに，次に示すファイルがすべて存在することを確認してください。存在しない場合は，バックアップしてあるファイルからコピーするか，またはTP1/LiNKを再インストールしてください。

BETRANRC，CLTSRV，ENV，ITV，JNL，LCK，LOG，NAM，PRC，PRF，SCD，STAJNL，STS，SYSCONF，TIM，TRN，USRCONF，USRNET，USRRC，XAR

環境変数（$DCCONFPATH）が示すディレクトリの定義ファイルを手動で編集している場合は，設定を見直してください。

環境変数（$DCCONFPATH）が示すディレクトリに不要なファイルをコピーしている場合は，削除してください。

asmsg02

$DCDIRのユーザID，またはグループIDが/etc/passwd，/etc/groupにありません。

/etc/passwd，/etc/groupにIDを追加してください。

asuha11

待機系でuser_server_haオペランドにYを設定したユーザサーバが起動時にエラーになりました。

エラーの原因を調査，対策後再度dcstartを実行してください。

aterm01

$DCDIR/bin/dcterm1ファイルの所有者がrootではありません。

dcsetup -dにyで応答し，ファイルを削除したあと，dcsetupを再実行してください。

atfsy09

atmon01

OpenTP1が停止直前にdcstopでシステム強制停止しました。

OpenTP1が停止している場合は，問題ありません。停止していな場合は，保守員に連絡してください。

awcmp11

システム共通定義が不正です。

環境変数（$DCCONFPATH），システム共通定義が正しく設定されているか確認してください。正しく設定されている場合は，取得情報を退避し，保守員に連絡してください。

上記以外でaで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base ADM制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

Aで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base MDA制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.2　cで始まるアボートコード一覧

cで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒2　cで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

cで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base CPD制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.3　dまたはDで始まるアボートコード一覧

dまたはDで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒3　dまたはDで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

dO00211

dO00212

dO00305

dO00309

dO00915

dO00917

DAMサービス用共用メモリが不足しています。

メモリを再度見積もり，DAMサービス定義のdam_cache_size値（またはdam_cache_size_fix値）を定義し直してください。

dO00932

プロセス固有領域のメモリが不足しています。

OpenTP1を再起動してください。プロセス数を少なくして，引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

dO00951

dO00952

dO00954

dO00956

dO01000

dNR0006

dNR0008

dNR0010

dNR0011

dNR0015

dNR0022

dR00110

DAMサービス用共用メモリが不足しています。

メモリを再度見積もり，DAMサービス定義のdam_cache_size値（またはdam_cache_size_fix値）を定義し直してください。

dSwal05

DAMサービス定義のdamfile定義コマンドで指定したDAMファイルの数と，dam_added_fileオペランドの指定値（指定を省略した場合は8）の合計値が多過ぎます。

DAMサービス定義のdamfile定義コマンドに指定したDAMファイルの数と，dam_added_fileオペランドの指定値の合計値が3600以下になるように指定してください。

上記以外でdで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/FS/Direct Access制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

DMip001

ISTサービスが起動されていません。

システムサービス構成定義のist_confオペランドにYを設定してください。設定している場合，保守員に連絡してください。

上記以外でDで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base IST制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.4　Eで始まるアボートコード一覧

Eで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒4　Eで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

E00002

SPP.NET内で例外ThreadAbortExceptionが発生したため，SPP.NETのプロセスが異常終了しました。

SPP.NETの処理内容を確認して再度実行してください。

15.1.5　fで始まるコードアボートコード一覧

fで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒5　fで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

fa00000

fa00001

fa00002

fa00003

fa10000

fa10002

fa10003

fa10004

fa10006

fa10007

fa20000

fa20001

fa20003

fa20004

fa20005

fa30000

fa30001

fa30002

fa30003

fa30004

fa30005

fa30006

fa30007

fa30008

fa30009

fa40000

fa40001

fa50000

fa50001

fa50002

fa50003

fa50004

fa60000

fa60001

fa70000

fa70001

fa80000

fa80001

fa80002

fa80003

fa80004

fa90000

fa90001

fa90002

ファイルサービスで異常が発生しました。

取得情報を退避して，すぐ保守員に連絡してください。取得情報については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

上記以外でfで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base FIL制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.6　gまたはGで始まるアボートコード一覧

gまたはGで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒6　gまたはGで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

g000001

g000051

g000052

g000053

g000054

g000055

g000056

g000100

g100001

ログサービスで異常が発生しました。

取得情報を退避して，すぐ保守員に連絡してください。取得情報については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

g140002

dc_gwf_openが2度呼ばれたか，dc_rpc_open呼び出し後にdc_gwf_openが呼び出された可能性があります。

次のとおり，プログラムを見直してください。それでも直らなければ，このアボート情報を書き留め，保守員に連絡してください（コアファイルを保存してください）。

dc_gwf_openを2度呼んでいないか（dc_gwf_closeを呼び出したあとも不可）

dc_rpc_open呼び出し後にdc_gwf_openを呼び出していないか

g550020

キュー受信型サーバのキュー操作（システムコール）でエラーが発生しました。

ユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義に指定したgidオペランドが，OpenTP1管理者のグループIDと異なります。gidオペランドの指定を削除するか，OpenTP1管理者のグループIDを指定してください。

上記以外でgで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base LOG制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

Gで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base GWF制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.7　hまたはHで始まるアボートコード一覧

hまたはHで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒7　hまたはHで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

h002006

ネームサービス情報登録時に異常が発生しました。

ほかにメッセージが出力されている場合は，それに従って対処してください。それ以外の場合には，取得情報を退避して，すぐ保守員に連絡してください。

h021006

ユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義のgidオペランドに指定されているグループIDが，OpenTP1管理者のグループIDと異なります。

ユーザサービス定義，またはユーザサービスデフォルト定義から，gidオペランドを削除してください。

hm02102

hm02301

マルチスケジューラデーモンの起動が失敗しました。

システムサーバ数がシステム環境定義のserver_countオペランドの指定値を超えた可能性があります。マルチスケジューラデーモン数が加算した正しい値になっているかを確認し，必要であれば対策後，OpenTP1を再起動してください。

hqda01

スケジュールキューにサービス要求が登録されているにもかかわらず，サービス要求が取り出されない状態がスケジュール遅延限界経過時間を超えて続いています。

ユーザサーバのサービス処理が遅延しているか，またはシステム全体が高負荷な状態であることが考えられます。OSのシステムコマンドを利用するなどして要因を調査し，対策したあとにOpenTP1を再起動してください。

hclen001

スケジュールキューからサービス要求が取り出されない状態が続き，サーバの処理率が低下していました。

ユーザサーバのサービス処理が遅延しているか，またはシステム全体が高負荷な状態であることが考えられます。OSのシステムコマンドを利用して原因を調査し，直前に出力されるKFCA00834-Eメッセージを基に対策したあと，OpenTP1を再起動してください。

上記以外でhで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base SCD制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

Hで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base HSC制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.8　iまたはIで始まるアボートコード一覧

iまたはIで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒8　iまたはIで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

i001001

サーバ開始時に，定義ファイルの解析エラーが発生しました。

エラーの原因を調査，対策後再度実行してください。

i001040

タイマサービスで使用する静的共用メモリの確保に失敗しました。

静的共用メモリサイズを再度見積もり，システム環境定義のstatic_shmpool_sizeオペランドを指定し直して，OpenTP1を再起動してください。対策後もこのアボートコードが出力される場合は，コアファイルを保存し，このアボート情報を，保守員に連絡してください。

iexpir1

iexpir2

トランザクションブランチ限界経過時間，またはサービス関数実行監視時間を超えました。またはサーバプロセスがクリティカル状態時に強制停止要求を受けました。

メッセージログにKFCA00506-Eメッセージが出力されている場合，UAPでのトランザクションブランチ処理時間が，限界値を超えた原因を調査し，対策してください。メッセージログにKFCA00506-Eメッセージが出力されていない場合は，対策の必要はありません。

iprfex1

トランザクションブランチCPU監視時間を超えました。

標準エラー出力にKFCA00506-Eメッセージが出力されている場合，UAPでのトランザクションブランチ処理時間が限界値を超えた原因を調査し，対策してください。標準エラー出力にKFCA00506-Eメッセージが出力されていない場合は，対策の必要はありません。

上記以外でiで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base TIM制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

Iで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base ITV制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.9　jまたはJで始まるアボートコード一覧

jまたはJで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒9　jまたはJで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

jacnc10

接続先のグローバルジャーナルアーカイバとの接続の認識で，アーカイブサービスを続行できないほどのずれが生じました。

システムを再起動してください（システムは再起動後の接続によって，認識のずれを解消します）。

jacnr04

jacnr05

接続先のグローバルジャーナルアーカイバとの切断時にメモリ不足，またはネットワーク障害が発生しました。

ネットワーク障害かメモリ不足かを見極め，対策してください。対策後，一度システムを再起動してから再度システムを停止してください。

jacns01

接続元ジャーナルサーバの管理情報更新時にメモリ不足，またはネットワーク障害が発生しました。

ネットワーク障害かメモリ不足かを見極め，対策してください。

jafnc05

メッセージキューの資源不足です。

カーネルを再度コンフィグレーションしてください。その際，システムパラメタで指定する，メッセージキューの最大許容数，およびメッセージ待ち行列に格納されるバイト数の最大値を変更してください。

japrr10

接続先のグローバルジャーナルアーカイバとの接続の認識で，アーカイブサービスを続行できないほどのずれが生じました。

システムを再起動してください（システムは再起動後の接続によって，認識のずれを解消します）。

jarcv04

メッセージの資源不足です。

カーネルを再度コンフィグレーションしてください。その際，システムパラメタで指定するメッセージキューの最大許容数を変更してください。

jclos20

排他解除待ちが発生しましたが，管理ブロックを使い果たしたため，待ち状態にできません。OSライブラリで管理するプロセス対応領域を確保できません。

再度メモリを見積もってください。

jcmdc25

jnl開始に必要なシステムファイルがオープンできません。

OpenTP1のインストールが正しく行われているかどうか確認してください。

jcmdc27

メモリが不足しています。

再度メモリを見積もってください。

jcntl51

ジャーナルファイルサービスプロセス，またはコマンドサービスプロセスの停止中にエラーが発生しました。

エラー原因を調査し，対策してください。

jcntl52

チェックポイントダンプサービスプロセスの停止中にエラーが発生しました。

jcntl60

jnl開始に必要なシステムファイルがオープンできません。

OpenTP1のインストールが正しく行われているかどうか確認してください。

jcntl94

メモリが不足しています。

再度メモリを見積もってください。

jcom06

jcom15

jcsta04

排他解除待ちが発生しましたが，管理ブロックを使い果たしたため，待ち状態にできません。OSライブラリで管理するプロセス対応領域を確保できません。

jefio25

jnl開始に必要なシステムファイルがオープンできません。

OpenTP1のインストールが正しく行われているかどうか確認してください。

jefio52

メモリが不足しています。

再度メモリを見積もってください。

jexit08

メッセージの資源不足です。

カーネルを再度コンフィグレーションしてください。その際，システムパラメタで指定する，メッセージキューの最大許容数，およびメッセージ待ち行列に格納されるバイト数の最大値を変更してください。

jfctl40

ジャーナルIOプロセスの停止中にエラーが発生しました。

エラー原因を調査し，対策してください。

jfctl84

jnl開始に必要なシステムファイルがオープンできません。

OpenTP1のインストールが正しく行われているかどうか確認してください。

jfctl89

メモリが不足しています。

再度メモリを見積もってください。

jlock07

管理ブロックを使い果たしたため，待ち状態にできません。または，待ち状態で，異常が発生しました。

エラーの原因を調査し，対策してから，再度実行してください。

jlock08

jlock12

jlock17

排他解除待ちが発生しましたが，管理ブロックを使い果たしたため，待ち状態にできません。OSライブラリで管理するプロセス対応領域を確保できません。

再度メモリを見積もってください。

jmio103

ネットワーク障害が発生しました。

ネットワーク障害が発生した原因を調査し，対策してから，再度OpenTP1を開始してください。

jmio104

jmio105

メモリが不足しています。

再度メモリを見積もってください。

jmio111

ネットワーク障害が発生しました。

ネットワーク障害が発生した原因を調査し，対策してから，再度OpenTP1を開始してください。

jmio113

通信障害が発生したことによって，ユーザプロセスがジャーナル取得時にジャーナルI/Oプロセスからの応答を待つ状態がjnl_watch_timeオペランドに指定した時間継続したため，システム続行が不可能な状態になりました。

マシンが高負荷状態になっている，またはネットワークが不安定になっている状況でこのアボートコードが出力される場合があります。このような状況になる要因を調査し，対策してください。対策後もこのアボートコードが出力される場合は，保守員に連絡してください。

jmio227

jmio228

jmio229

jmio230

メモリ不足，またはネットワーク障害が発生しました。

理由コードからエラーの原因を調査し，対策してから，再度実行してください。

jmioc17

ジャーナルファイルへの書き込み権限がありません。

ジャーナルファイルへの書き込み権限を確認してください。

jmioq18

jmioq24

メッセージの資源不足です。

カーネルを再度コンフィグレーションしてください。その際，システムパラメタで指定する，メッセージキューの最大許容数，およびメッセージ待ち行列に格納されるバイト数の最大値を変更してください。

jmioq27

メッセージキューの資源不足です。

カーネルを再度コンフィグレーションしてください。その際，システムパラメタで指定する，メッセージキューの最大許容数，およびメッセージ待ち行列に格納されるバイト数の最大値を変更してください。

jopen20

排他解除待ちが発生しましたが，管理ブロックを使い果たしたため，待ち状態にできません。OSライブラリで管理するプロセス対応領域を確保できません。

再度メモリを見積もってください。

jput08

スワップ先がありません。

ファイルを追加するか，アンロードし，ファイルが使用できるようにしてください。

jput20

通信障害など，続行不可能なエラーが発生しました。

エラーの原因を調査し，対策してください。

jput21

管理ブロックを使い果たしたため，待ち状態にできません。または，待ち状態で，異常が発生しました。

エラーの原因を調査し，対策してから，再度実行してください。

jput27

メモリ不足，ネットワーク障害，またはスワップ処理中の状態がjnl_watch_timeオペランドに指定した時間継続したため，システム続行が不可能な状態になりました。

メッセージログの理由コードから，原因を調査し，対策してから，再度実行してください。

jput29

メモリ不足，またはネットワーク障害が発生しました。

理由コードからエラーの原因を調査し，対策してから，再度実行してください。

jput35

jput36

jput38

jput41

jput45

jput47

jput49

jput52

jput54

jput55

jput57

jput59

排他解除待ちが発生しましたが，管理ブロックを使い果たしたため，待ち状態にできません。OSライブラリで管理するプロセス対応領域を確保できません。

再度メモリを見積もってください。

jput81

スワップ先がありません。

ファイルを追加するか，アンロードし，ファイルが使用できるようにしてください。

jput206

TP1/LiNKの履歴情報の取得中に，ファイルでエラーが発生しました。

メッセージログの理由コードから原因を調査して，対策してください。

jswl202

TP1/LiNKの履歴情報の取得中に，ファイルの切り替え（スワップ）で障害が発生しました。

メッセージログの理由コードから原因を調査して，対策してください。

jswp104

排他解除待ちが発生しましたが，管理ブロックを使い果たしたため，待ち状態にできません。OSライブラリで管理するプロセス対応領域を確保できません。

再度メモリを見積もってください。

jswp107

スワップ先がありません。

ファイルを追加するか，アンロードし，ファイルが使用できるようにしてください。

jswp116

通信障害など，続行不可能なエラーが発生しました。

エラーの原因を調査し，対策してください。

jswp202

jswp204

排他解除待ちが発生しましたが，管理ブロックを使い果たしたため，待ち状態にできません。OSライブラリで管理するプロセス対応領域を確保できません。

再度メモリを見積もってください。

jswp205

メモリ不足，またはネットワーク障害が発生しました。

理由コードからエラーの原因を調査し，対策してから，再度実行してください。

jswp210

メモリ不足，ネットワーク障害，またはスワップ処理中の状態がjnl_watch_timeオペランドに指定した時間継続したため，システム続行が不可能な状態になりました。

メッセージログの理由コードから，原因を調査し，対策してから，再度実行してください。

jtct125

jnl開始に必要なシステムファイルがオープンできません。

OpenTP1のインストールが正しく行われているかどうか確認してください。

jtct152

メモリが不足しています。

再度メモリを見積もってください。

上記以外でjで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base JNL/SJL制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

Jsvn005

XAリソースサービスの正常開始に失敗しました。

起動に失敗した理由がKFCA32003-Eメッセージの直前に出力されています。このメッセージの内容に従って対策してください。

Jsvr003

XAリソースサービスの再開始に失敗しました。

上記以外でJで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base XAR制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.10　kで始まるアボートコード一覧

kで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒10　kで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

kで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base TJL制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.11　lまたはLで始まるアボートコード一覧

lまたはLで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒11　lまたはLで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

lで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base LCK制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

Lで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base LIT制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.12　mまたはMで始まるアボートコード一覧

mまたはMで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒12　mまたはMで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

m01077q

MCFのリアルタイム統計情報の取得処理で内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control BAS制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m012005

通信サーバ（m012005）またはアプリケーション起動サーバ（m016419）で使用するスタックの初期化処理に異常が発生しました。

$DCDIR/lib/sysconf/mcfの記載内容に誤りがないかどうか確認してください。

m012016

MCFのリアルタイム統計情報の取得処理で内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control BAS制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m015040

定義情報の解析開始要求に失敗しました。

$DCDIR/lib/sysconf/mcfの記載内容に誤り（max_open_fdsに数字以外を指定しているなど）がないかどうかを確認してください。

m015320

MCFが使用する共有メモリのセットアップに失敗しました。

システム環境定義の，静的共用メモリの総量（static_shmpool_size）に指定した値を見直してください。

m015465

MCFマネジャの初期化処理に失敗しました。

MCFサービスの障害メッセージに従って，エラー要因を取り除いてください。それでも対策できない場合は，コアファイルを保存して，保守員に連絡してください。

m015481

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control BAS制御）

トラブルシュート情報を収集，退避後，保守員に連絡してください。OpenTP1が停止した場合は，OpenTP1を再起動してください。

m015500

チェックポイントダンプファイルの登録に失敗しました。

次のことを確認してください。

前回のオンラインの終了からOpenTP1構成定義を変更していないかどうか。

系切り替え機能使用時に現用系と待機系の環境が一致しているかどうか。

m015592

MCFマネジャの初期化処理に失敗しました。

TP1/NET/Libraryのインストールが正しく行われたか，またはdcsetupコマンドで$DCDIR/lib/sysconf/MCF_MID_FILEが正しく設定されているか確認してください。

m015596〜m015598

m015604

m015908

入力キューの滞留監視処理で内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control BAS制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m015945

m015947

m01959C

OpenTP1開始中に，MCFサービスが異常終了しました（MCF単独リラン機能を使用している場合は，OpenTP1が開始中のためMCF単独リランをしません）。

MCFサービスの障害メッセージに従って，エラー要因を取り除いてください。それでも対策できない場合は，コアファイルを保存して，保守員に連絡してください。

また，Windows版XMAP3 Server Runtime Version 5を使用している場合，OpenTP1開始中にMCFマッピングサービスが異常終了したときに，プロセスサービス定義のprcsvpath定義コマンドに"XMAP3 Server Runtimeインストールフォルダ¥bin"が設定されているか確認してください。

m015782

m015790

OpenTP1終了中に，MCFサービスが異常終了しました（MCF単独リラン機能を使用している場合は，OpenTP1が終了中のためMCF単独リランをしません）。

m015992

該当のサービスグループ名がMCFアプリケーション定義に指定されていないため，非常駐MHPの開始に失敗しました。

開始する非常駐MHPのサービスグループ名をMCFアプリケーション定義に指定してください。

m016410

MCFが使用する内部テーブル（XP）の初期化処理に失敗しました。

起動しようとしている通信サーバの実行モジュールが正しく作成されているか，定義と一致しているかを見直してください。

また，MCFサービスの障害メッセージに従って，エラー要因を取り除いてください。それでも対策できない場合は，コアファイルを保存して，保守員に連絡してください。

m016418

MCFが使用する内部テーブル（MCU）の初期化処理に失敗しました。

m016419

通信サーバ（m012005）またはアプリケーション起動サーバ（m016419）で使用するスタックの初期化処理に異常が発生しました。

$DCDIR/lib/sysconf/mcfの記載内容に誤りがないかどうか確認してください。

m019584

OpenTP1終了中に，MCFサービスが異常終了しました（MCF単独リラン機能を使用している場合は，OpenTP1が終了中のためMCF単独リランをしません）。

MCFサービスの障害メッセージに従って，エラー要因を取り除いてください。それでも対策できない場合は，コアファイルを保存して，保守員に連絡してください。

m019588

MCFサービスが異常終了しましたが，MCFマネジャ定義のリラン定義（mcfmrerun）が指定されていないため，MCF単独リランをしません。

MCFサービスの障害メッセージに従って，エラー要因を取り除いてください。MCF単独リラン機能を使用する場合は，MCFマネジャ定義のリラン定義（mcfmrerun）を指定してください。使用しない場合は，$DCDIR/lib/sysconfに登録しているMCFのシステムサービス情報定義のcriticalオペランドを削除するか，critical=Yを指定すると，このアボートコードは出力されません。critical=Nの指定でも，リラン定義（mcfmrerun）の指定がないとMCF単独リランをしません。

m01958B

MCFマネジャ定義のリラン定義（mcfmrerun）-tオプションwatchtimeオペランドで指定した時間内に，MCFマネジャ配下のサーバが3回連続ダウンしました。

MCFサービスの障害メッセージに従って，エラー要因を取り除いてください。それでも対策できない場合は，コアファイルを保存して，保守員に連絡してください。

m019607

m019628

m019635

m019648

m019741

m019743

m019773

直前で出力しているKFCA10190-Eメッセージの理由コードが-314の場合

処理要求を行ったコマンドがタイムアウトしました。

直前で出力しているKFCA10190-Eメッセージの理由コードが-314以外の場合

内部エラーが発生しました。

コマンドのタイムアウト原因を確認の上，必要に応じて再度コマンドを実行してください。それでも解決しない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

上記以外でm01で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control BAS制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m02で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control SRV制御，TP1/NET/HDLC HDS制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m030112

m030131

m030182

m031071

m031073

m031098

m031099

m031118

m032057

m032118

m034016

m034063

CJ（メッセージキューサーバ）の取得に失敗しました。

システムジャーナルサービス定義のjnl_max_datasizeオペランドの指定値，MCFマネジャ共通定義（mcfmcomn）の-jオプションの指定値，またはMCF通信構成共通定義（mcftcomn）の-jオプションの指定値が不足していないかどうか確認してください。

m034221

該当のサービスグループ名がMCFアプリケーション定義に指定されていないため，非常駐MHPの開始に失敗しました。

開始する非常駐MHPのサービスグループ名をMCFアプリケーション定義に指定してください。

m036063

m039039

m03c040

CJ（メッセージキューサーバ）の取得に失敗しました。

システムジャーナルサービス定義のjnl_max_datasizeオペランドの指定値，MCFマネジャ共通定義（mcfmcomn）の-jオプションの指定値，またはMCF通信構成共通定義（mcftcomn）の-jオプションの指定値が不足していないかどうか確認してください。

m03g001

MHPのスローダウンを検出しました。

MHPのサービス処理が遅延しているか，またはシステム全体が高負荷な状態であることが考えられます。OSのシステムコマンドを利用して原因を調査して対策したあとに，OpenTP1を再起動してください。また，定義内容に誤りがないか見直してください。

m03g002〜m03g009

入力キューの滞留監視処理で内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control LMS制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

上記以外でm03で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control LMS制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m0400ef

m040230

CJ（メッセージキューサーバ）の取得に失敗しました。

システムジャーナルサービス定義のjnl_max_datasizeオペランドの指定値，またはUAP共通定義（mcfmuap）の-jオプションの指定値が不足していないかどうか確認してください。

m04021b

CJ（メッセージキューサーバ）の取得に失敗しました。または，トランザクション実行中にUAPが異常終了しました。

CJ（メッセージキューサーバ）の取得に失敗した場合

システムジャーナルサービス定義のjnl_max_datasizeオペランドの指定値，またはUAP共通定義（mcfmuap）の-jオプションの指定値が不足していないかどうか確認してください。

トランザクション実行中にUAPが異常終了した場合

トランザクション実行中にdcsvstop -fコマンドでユーザサーバを強制停止した場合，このメッセージは特に問題ありません。それ以外の場合は，直前に出力されるメッセージに従って対策してください。直前に障害メッセージが出力されない，または，問題が解決しない場合はトラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m04023e

トランザクションの登録に失敗しました。

直前に出力されているKFCA11104-Eメッセージの対策に従って対処してください。

m0402ga

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control UAP制御）

トラブルシュート情報を収集，退避後，保守員に連絡してください。OpenTP1が停止した場合はOpenTP1を再起動してください。

m0402gb

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control UAP制御）

トラブルシュート情報を収集，退避後，保守員に連絡してください。UAPが停止している場合は，UAPを再起動してください。

UAPが閉塞していた場合は閉塞解除してください。

OpenTP1が停止した場合はOpenTP1を再起動してください。

m0402gc

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control UAP制御）

トラブルシュート情報を収集，退避後，保守員に連絡してください。UAPが停止している場合は，UAPを再起動してください。

UAPが閉塞していた場合は閉塞解除してください。

OpenTP1が停止した場合はOpenTP1を再起動してください。

m0402gd

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control UAP制御）

トラブルシュート情報を収集，退避後，保守員に連絡してください。UAPが停止している場合は，UAPを再起動してください。

UAPが閉塞していた場合は閉塞解除してください。

OpenTP1が停止した場合はOpenTP1を再起動してください。

m040332

データ操作言語のCOMMIT文でエラーが発生しました。

直前に出力されているKFCA11199-Eメッセージの対策に従って対処してください。

m04033b

mcftendct -fコマンドを実行したあとに一時記憶データを受け取りました。

なし

m04033c

mcftendct -fコマンドを実行したあとに一時記憶データを更新しました。

なし

上記以外でm04で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control UAP制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m05で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/User Agent OUA制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m07で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/User Agent OUM制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m09で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control RCV制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m0a5114

通信サーバまたはアプリケーション起動サーバで使用するスタックの初期化処理に異常が発生しました。

$DCDIR/lib/sysconf/mcfの記載内容に誤りがないかどうかを確認してください。

m0a5225〜m0a5227

mcftlslnコマンドの処理で内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control CMD制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m0a5230〜m0a5232

mcftonlnコマンドの処理で内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control CMD制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m0a5240〜m0a5242

mcftoflnコマンドの処理で内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control CMD制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

上記以外でm0aで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control CMD制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m0dで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control LMI制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m0eで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control PSV制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m0fで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/OSAS-NIF NOM制御，NOP制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m10で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/XMAP3 XP制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m11で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control MPS制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m13で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/Library MPH制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m14で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/OSI-TP OTP制御，TP1/NET/OSI-TP-Extended OTX制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m15で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/OSI-TP OTM制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m16で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control LOG制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m19で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/Library BAS制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m20で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/Library PCM制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m22で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/X25 X25制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m23で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/HSC HS1制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m24で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/HSC HS2制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m25で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/HSC HSC制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m27で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/HNA-560/20 56X制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m280001〜m280004

m280006〜m280099

m280101

m280104

m280106

m280108

m280109

m28010b

m28010c

m28010e

m28010f

m280112

m280114

m280115

m280119〜m280126

m280132

m280134〜m280520

TP1/NET/TCP/IP，またはTP1/NET/UDPの場合

内部エラーを検出しました。

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m280005

TP1/NET/TCP/IPの場合

内部エラーを検出しました。

TP1/NET/UDPの場合

メモリ不足またはMCF作業領域長不足が発生しました。

TP1/NET/TCP/IPの場合

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

TP1/NET/UDPの場合

再度メモリまたはMCF作業領域長（MCFマネジャ定義のmcfmcomn -p指定値）を見積もってください。

m280100

m280102

m280113

m280116

m280117

m280118

m280127

m280129

m280130

m280131

m280133

TP1/NET/TCP/IPの場合

メモリ不足が発生しました。

TP1/NET/UDPの場合

内部エラーを検出しました。

TP1/NET/TCP/IPの場合

再度メモリを見積もってください。

TP1/NET/UDPの場合

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m280103

TP1/NET/TCP/IPの場合

MCF通信サービスの通信処理で障害が発生しました。

TP1/NET/UDPの場合

内部エラーを検出しました。

TP1/NET/TCP/IPの場合

システムサービス共通情報定義の定義ファイル（$DCDIR/lib/sysconf/mcfのmax_socket_descriptors）の設定値が十分か確認してください。

TP1/NET/UDPの場合

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m280105

m28010a

m28010d

m280110

TP1/NET/TCP/IPの場合

内部エラーを検出しました。

TP1/NET/UDPの場合

メモリ不足が発生しました。

TP1/NET/TCP/IPの場合

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

TP1/NET/UDPの場合

再度メモリを見積もってください。

m280107

TP1/NET/TCP/IPの場合

MCF作業領域長不足が発生しました。

TP1/NET/UDPの場合

内部エラーを検出しました。

TP1/NET/TCP/IPの場合

再度MCF作業領域長（MCFマネジャ定義のmcfmcomn -p指定値）を見積もってください。

TP1/NET/UDPの場合

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m280111

TP1/NET/TCP/IPの場合

サーバ型コネクションのアドレス割り当て処理に失敗しました。

TP1/NET/UDPの場合

内部エラーを検出しました。

TP1/NET/TCP/IPの場合

通信構成定義で指定したIPアドレスやポート番号が正しいかどうか，システムサービス共通情報定義のmax_socket_descriptorsの設定値が十分かどうか確認してください。また，通信構成定義で指定したポート番号をほかのプログラムが使用していないか確認してください。

TP1/NET/UDPの場合

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m280128

TP1/NET/TCP/IPの場合

サーバ型コネクションの登録処理に失敗しました。

TP1/NET/UDPの場合

内部エラーを検出しました。

TP1/NET/TCP/IPの場合

システムサービス共通情報定義の定義ファイル（$DCDIR/lib/sysconf/mcfのmax_socket_descriptors）の設定値が十分か確認してください。

TP1/NET/UDPの場合

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m280136

m280137

TP1/NET/TCP/IPの場合

メモリ不足が発生しました。

TP1/NET/UDPの場合

内部エラーを検出しました。

TP1/NET/TCP/IPの場合

再度メモリを見積もってください。

TP1/NET/UDPの場合

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

上記以外でm28で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/TCP/IP TCP制御，TP1/NET/UDP UDP制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m29で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control STS制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m2cで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/Secondary Logical Unit SLU制御，TP1/NET/Secondary Logical Unit - Service SSP制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m2dで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/Secondary Logical Unit - TypeP2 SLP制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m2eで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/Secondary Logical Unit - TypeP1 PLM制御，TP1/NET/Secondary Logical Unit - TypeP2 SLM制御，TP1/NET/Secondary Logical Unit - TypeP3 SFM制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m2fで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/HNA-560/20 56P制御，TP1/NET/C/S560 CSP制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m30で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/HNA-560/20 560制御，TP1/NET/C/S560 CSM制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m32で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/NCSB CSB制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m33で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control HAF制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m34で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control UTF制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m3fで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/NCSB CSB制御，TP1/NET/X25 X2M制御，TP1/NET/X25-Extended XEM制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m45で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/TCP/IP TIP制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m46で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/Secondary Logical Unit - TypeP1 PLP制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m4aで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control STC制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m57で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/Secondary Logical Unit - Service SSM制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m58で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/User Agent - Extension OUE制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m59で始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/NET/C/S560 CSP制御）

トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

m5bで始まるコード

MCF性能検証用トレース取得処理で内部エラーを検出しました。（TP1/Message Control PRF制御）

直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，保守員に連絡してください。

Mで始まるコード

TP1/Message Queueのアボートコードです。

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.13　nで始まるアボートコード一覧

nで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒13　nで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

namdmn1

namdmn2

namdmn3

namdmn4

namdmn5

namdmn6

namdmn7

namdmn8

namdmn9

namdmnA

namdmnB

namdmnC

namdmnD

namdmnE

namdmnF

namdmnG

namdmnK

namdmnL

namdmnM

namdmnN

namdmnO

namdmnP

namdmnQ

namadt1

namadt2

namadt3

namadt4

namadt5

namadt6

namadt7

namadt8

namadt9

namadtB

namadtC

namadtD

namadtE

namadtF

namadtG

namadtH

namadtI

ネームサービスの開始中または終了中にエラーが発生しました。

取得情報を退避して，すぐ保守員に連絡してください。取得情報については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

namdmnU

ネームサービスの開始中に，マネジャノードからノードリストを受信できなかったため，マネジャノードを認識できませんでした。

KFCA00636-Eメッセージの対策に従って対処してください。

namdmnV

namdmnW

namdmnX

namdmnZ

ネームサービスの開始中または終了中にエラーが発生しました。

取得情報を退避して，すぐ保守員に連絡してください。取得情報については，マニュアル「OpenTP1運用と操作」を参照してください。

namuti1

namuti2

namuti3

namuti4

namuti5

namuti6

namuti7

namuti8

namsrv1

namsrv2

namadh1

ネームサービス実行中にエラーが発生しました。

取得情報を退避して，すぐ保守員に連絡してください。取得情報については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

上記以外でnで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base NAM制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.14　oで始まるアボートコード一覧

oで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒14　oで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

olkatm3

システムコールの実行に失敗しました。

内部矛盾が発生しています。保守資料を取得し，保守員に連絡してください。

olkcrit

クリティカル状態のプロセスが停止しました。

OpenTP1強制停止中に出力されたメッセージであれば問題ありません。強制停止中以外に出力された場合は，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

olkcrt2

OpenTP1が以前使用していた共用メモリを参照しているため，プロセスを停止しました。

OpenTP1強制停止中，または強制停止後の再開始時に出力されたメッセージであれば問題ありません。それ以外の場合に出力されたときは，保守情報を取得して，保守員に連絡してください。

olkmk01

olkrl01

olkrl02

olkrl05

システムコールの実行に失敗しました。

KFCA00107-Eメッセージに従って対策してください。

olkrm01

プロセス開始時に，プロセスサービス定義のprc_process_count指定値（最大稼働プロセス数）を超えたため，プロセスを実行できません。

OpenTP1上で稼働するプロセス数を再検討して，プロセスサービス定義のprc_process_countの値を適正値に変更してください。

olkrm06

olkrm07

olkrq01

olkrq05

システムコールの実行に失敗しました。

KFCA00107-Eメッセージに従って対策してください。

olksd01

プロセス開始時に，プロセスサービス定義のprc_process_count指定値（最大稼働プロセス数）を超えたため，プロセスを実行できません。

OpenTP1上で稼働するプロセス数を再検討して，プロセスサービス定義のprc_process_countの値を適正値に変更してください。

olksd02

olksd03

プロセスメモリが不足しています。

プロセス数を見直してください。またはマシンで割り当てているスワップ領域を拡張してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

olksd05

olksl12

olksl13

olksl14

olksl15

olktl02

olktl05

olktl06

システムコールの実行に失敗しました。

KFCA00107-Eメッセージに従って対策してください。

oslpa01

プロセス開始時に，プロセスサービス定義のprc_process_count指定値（最大稼働プロセス数）を超えたため，プロセスを実行できません。

OpenTP1上で稼働するプロセス数を再検討して，プロセスサービス定義のprc_process_countの値を適正値に変更してください。

oslsy01

oslsy02

oslsy03

システムコールの実行に失敗しました。

KFCA00107-Eメッセージに従って対策してください。

上記以外でoで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base OSL制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.15　pまたはPで始まるアボートコード一覧

pまたはPで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒15　pまたはPで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

p000201

サーバ開始時にシステム障害が発生しました。

コアファイルを保存し，保守員に連絡してください。

p000202

プロセスサーバが使用している共用メモリの内容が破壊されていました。

p000415

p000416

サーバ開始時にメモリ不足が発生しました。

メモリを見積もり直して，再度実行してください。

p000702

共用メモリの排他確保に失敗しました。

コアファイルを保存し，保守員に連絡してください。

p000710

共用メモリの排他解除に失敗しました。

p000713

p000715

サーバ開始時に定義ファイルのオープンエラー，または入出力エラーが発生しました。

p000717

サーバ開始中に解析エラーが発生し，定義ファイルから実行形式ファイル名を取得できませんでした。または，定義ファイルの内容不正です。

エラーの原因を調査，対策し，再度実行してください。

p000719

サーバ開始中に解析エラーが発生し，定義ファイルからサービスグループ名を取得できませんでした。または，定義ファイルの内容不正です。

p000721

サーバ開始中に解析エラーが発生し，定義ファイルから連続異常終了限界経過時間を取得できませんでした。または，定義ファイルの内容不正です。

p000726

サーバ開始中に解析エラーが発生し，定義ファイルから固定プロセス実行優先度を取得できませんでした。または，定義ファイルの内容不正です。

P000729

OpenTP1管理下のプロセスが異常終了し，システム続行が不可能な状態になりました。

p000733

サーバ開始時にsetgidシステムコールに失敗しました。

p000734

サーバ開始時にsetuidシステムコールに失敗しました。

p000736

p000737

p000738

サーバ開始時にメモリ不足が発生しました。

メモリを見積もり直して，再度実行してください。

p000739

p000741

サーバ開始時に定義ファイルの解析エラーが発生しました。

エラー原因を調査，対策し，再度実行してください。

p000743

サーバ開始中に解析エラーが発生し，定義ファイルからプロセスの実行優先度を取得できませんでした。または，定義ファイルの内容不正です。

p000745

サーバ開始時にメモリ不足，または通信障害が発生しました。

コアファイルを保存し，保守員に連絡してください。

p000748

サーバのexecに失敗しました。

エラーの原因を調査，対策し，再度実行してください。

p000749

p000750

サーバ開始時の定義情報ファイルの解析中にメモリ不足が発生しました。

メモリを見積もり直して，再度実行してください。

p001005

共用メモリの排他確保に失敗しました。

コアファイルを保存し，保守員に連絡してください。

p002001

共用メモリの排他解除に失敗しました。

p100155

サーバ強制停止時に排他解除に失敗しました。

p100211

p100212

サーバの終了処理完了時にシステム障害が発生しました。

p200001

OpenTP1管理者のユーザID，グループIDの取得に失敗しました。

p200004

OpenTP1開始時に共用メモリの初期化に失敗しました。

エラーの原因を調査，対策し，再度実行してください。

p200006

p200007

OpenTP1開始時にカレントディレクトリの作成に失敗しました。

p200008

OpenTP1開始時に定義ファイルの入出力エラーが発生しました。

p200009

OpenTP1開始中に解析エラーが発生し，定義ファイルから最大同時起動プロセス数を取得できませんでした。

p200011

共用メモリプールを対応づけるのに十分なサイズ分のフリーな仮想空間がありません。

メモリを見積もり直して，再度実行してください。

p200012

システムで規定されている許容最大共用メモリアタッチ数の限度を超えています。

エラーの原因を調査，対策し，再度実行してください。

p200013

共用メモリの確保に失敗しました。

コアファイルを保存し，保守員に連絡してください。

p200017

OpenTP1開始時にネットワーク障害が発生しました。または，定義ファイル（betranrc）中の省略できないオペランドを省略しています。または，その定義ファイル中のprc_portの値はすでに使用されている，などの理由のため使用できません。定義ファイルが誤っている場合，修正し，dcsetup -dで削除して，再度dcsetupでOS登録をしてください。

p200018

OpenTP1開始時にネームサービス情報の登録に失敗しました。

p200019

p200020

OpenTP1開始時にシグナルハンドラの登録に失敗しました。

p200024

OpenTP1開始時にネットワーク障害が発生しました。

p200051

p200052

OpenTP1開始時に共用メモリ入出力エラーが発生しました。

p210003

共用メモリの排他解除に失敗しました。

p212007

異常終了後の後処理時にメモリ不足が発生しました。

メモリを見積もり直して，再度実行してください。

p212008

p212009

共用メモリの内容が破壊されていました。

コアファイルを保存し，保守員に連絡してください。

p212010

サーバ異常終了後の後処理に失敗しました。

p220001

強制停止保留中のサーバプロセスがクリティカル状態を抜けたので，強制停止しました。

なし

p260000

OpenTP1が使用する共用メモリの内容が破壊されていました。

コアファイルを保存し，保守員に連絡してください。

p260012

サービス情報の検索時に障害が発生しました。または，プロセスの固有メモリを確保できませんでした。または，namデーモンが開始処理中，終了処理中，または停止中です。

p260013

p21000a

p211003

p250052

プロセスサービスへの通信がタイムアウトしました。

watch_timeの指定値過少の場合に発生します。指定値を増加しても発生する場合は，コアファイルを保存し，保守員に連絡してください。

システム全体が高負荷，またはそのほかの理由でプロセスサービスが動作していません。環境を見直してください。環境に問題がない場合は，保守員に連絡してください。

pdlld01

共用メモリのアドレス不正を検知したため，prcdlpathコマンドで設定したライブラリサーチパスの引き継ぎ処理を中断しました。

コアファイルを保存し，保守員に連絡してください。

pdlld02

prcdlpathコマンドで設定したライブラリサーチパスの引き継ぎ処理の際に，環境変数（DCDIR）の取得に失敗しました。

pilod01

共用メモリのアドレス不正を検知したため，prcpathコマンドで設定したライブラリサーチパスの引き継ぎ処理を中断しました。

pilod02

prcpathコマンドで設定したライブラリサーチパスの引き継ぎ処理の際に，環境変数（DCDIR）の取得に失敗しました。

pmain03

dcstop -fdが入力されました。

なし

pmswp01

プロセスサービスがHAモニタ以外からSIGTERMを受信しました。

shutdown中に出た場合は問題ありません。それ以外の場合はコアファイルを保存し，保守員に連絡してください。

上記以外でpで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base PRC制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

Pで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base PRF制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.16　qで始まるアボートコード一覧

qで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒16　qで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

qで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base QUE制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.17　rまたはRで始まるアボートコード一覧

rまたはRで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒17　rまたはRで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

r140002

r140004

dcrpcopenが2度呼ばれた可能性があります。

dcrpcopenを2度呼んでいないか（dcrpccloseを出したあとも不可）プログラムを見直してください。それでも直らなければ，このアボート情報を書き留め，保守員に連絡してください（コアファイルを保存してください）。

r170001

プロセス固有領域のメモリが不足しています。

プロセス数を見直してください。またはマシンで割り当てているスワップ領域を拡張してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

r230091

送信（プロセス間通信）時にエラーが発生しました。

このエラーは，物理的通信障害，定義のmax_open_fds，max_socket_descriptors指定値不足，または一時的障害（ソフトエラー）で発生します。また，dcbindht定義コマンドの-hオプションにローカルループバックIPアドレスとなるホスト名を指定した場合も発生する可能性があります。

物理的要因を取り除いたあとも発生したり，頻繁に発生したりするときは，アボート情報を書き留め，保守員に連絡してください（コアファイルを保存してください）。

r230095

不正なアドレスを使用して通信しようとしました。

メモリ破壊が発生している可能性があります。メモリ破壊をしている原因を取り除き，再度実行してください。メモリ破壊をしていない場合は，取得情報を退避し，保守員に連絡してください。取得情報については，マニュアル「OpenTP1 運用と操作」を参照してください。

r320002

受信（プロセス間通信）時にエラーが発生しました。

このエラーは，通信相手のアボート，物理的通信障害，定義のmax_open_fds，max_socket_descriptors指定値不足，または一時的障害（ソフトエラー）で発生します。物理的要因を取り除いたあとも発生したり，頻繁に発生したりするときは，アボート情報を書き留め，保守員に連絡してください（コアファイルを保存してください）。

r320013

r320016

r320019

r360003

プロセス固有領域のメモリが不足しています。

プロセス数を見直してください。またはマシンで割り当てているスワップ領域を拡張してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

r390001

スタック・オーバフロー

メインスタック量を定義ファイル（システム共通定義）で適正値に変更（チューニング）してください。

r550002

トランザクション処理でエラーが発生しました。

トランザクションサービス定義のtrn_tran_process_countを超えてトランザクションブランチを発生させようとしています。trn_tran_process_countを適正値に変更（チューニング）してください。

上記の対策をしてもこのメッセージが発生する場合は，コアファイルを保存し，保守員に連絡してください。

TP1/LiNKの場合の対策を次に示します。

TP1/LiNKの環境設定でトランザクション機能を使用しない設定をしているのに，ユーザサーバの環境設定ではトランザクション機能を使用する設定をしています。ユーザサーバの環境設定でトランザクション機能を使用しないように指定してください。

または，オンラインで同時に起動するトランザクションブランチの数がTP1/LiNKの環境設定で設定した値を超えています。オンラインで同時に起動するトランザクションブランチの数を適正値に変更（チューニング）してください。

r550004

連鎖RPC（同一トランザクション内で，2度以上同一サーバグループのサーバを応答型RPCでコールした）で，コール元がすでにアボートしたか，連鎖RPCの前回コールからwatch_next_chain_timeオペランドの指定時間を超えてもトランザクションが終了しなかった可能性があります。

もし，コール元のプロセスがアボートしていれば，このアボートコードは特に問題ありません。しかし，コール元（トランザクション発生元）が正常で，このアボートコードが出力されている場合は，トランザクションの開始から終了までをなるべくwatch_next_chain_timeオペランドの指定時間以内で終了するようにしてください。もし上記の対策をしても，このアボートコードが出力されたり，または対策できないときは，このアボート情報を書き留め，保守員に連絡してください（コアファイルを保存してください）。

watch_next_chain_timeオペランドは，ユーザサービスデフォルト定義またはユーザサービス定義に指定します。

r550020

キュー受信型サーバのキュー操作（システムコール）でエラーが発生しました。

ユーザサービス定義またはユーザサービスデフォルト定義に指定したgidオペランドが，OpenTP1管理者のグループIDと異なります。gidオペランドの指定を削除するか，OpenTP1管理者のグループIDを指定してください。

r550021

プロセス固有領域のメモリが不足しています。

プロセス数を見直してください。またはマシンで割り当てているスワップ領域を拡張してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

r550023

実行したサービス関数が応答領域を破壊しています。

サービス関数が，応答領域長（out_len）に設定した値を超えて応答領域を使用しています。応答領域長（out_len）に設定した値を超えて応答領域を使用しないよう，サービス関数を作成し直してください。または，サービス関数内で領域破壊をしている可能性があります。領域破壊をしていないか調査してください。

r900003

r900603

プロセス固有領域のメモリが不足しています。

プロセス数を見直してください。またはマシンで割り当てているスワップ領域を拡張してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

r902109

OpenTP1プロセスの起動処理に失敗しました。

max_open_fdsオペランドとmax_socket_descriptorsオペランドの指定値の和が，OSなどのディスクリプタの上限値を超えている可能性があります。OSなどのディスクリプタの上限値を見直してください。

r902511

環境変数DCDIRが設定されていません。

環境変数DCDIRを設定し，再度実行してください。

上記以外でrで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base RPC制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

Rで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Resource Manager Monitor制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.18　sまたはSで始まるアボートコード一覧

sまたはSで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒18　sまたはSで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

sで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base STS制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

Sで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base SEC制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.19　tまたはTで始まるアボートコード一覧

tまたはTで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒19　tまたはTで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

t860004

トランザクションサービスを開始できないエラーが発生しました。

KFCA00955-Eメッセージの理由コードに示す対策をしてください。

トランザクションサービス定義のtrn_retry_interval_rm_openオペランドの指定値×trn_retry_count_rm_openオペランドの指定値の時間を満了し，OpenTP1の開始処理を中止した場合はKFCA00955-Eメッセージは出力されません。対象のリソースマネジャの状態を確認し，対策してください。

t870000

トランザクションサービスのCDを取得できません。

以前に障害メッセージが出力されていれば，そのメッセージに従って対策してください。

tb03002

td00002

プロセスメモリが不足しています。

プロセス数を見直してください。引き続き多発する場合は，保守員に連絡してください。

tmlA700

UAPに登録されているリソースマネジャはOpenTP1システムに登録されていません。

trnlsrmコマンドでUAP，およびOpenTP1システムに登録されているリソースマネジャを確認して，対策後，UAPを再起動してください。

trnTCTb

trnTBRb

trnTRCb

trnTRHb

trnTRMb

trnTTRb

trnTWKb

共用メモリ破壊が発生しました。

UAPで使用している領域を見直してください（特にdc_rpc_callの受信バッファ，リソースマネジャ使用時の入力領域，mallocなどで確保した領域）。UAPに問題がない場合は，保守員に連絡してください。

trnTPPb

trnTPSb

trnTPTb

プロセスメモリ破壊が発生しました。

trnXXXX（XXXXは上記以外の英数字）

トランザクション実行時，トランザクション制御続行不可能な事象が発生したため，該当するプロセスをアボートさせます。

トランザクションを実行していたプロセスのアボート後，トランザクション回復プロセスでトランザクションを回復します。システム共通定義で指定したwatch_timeの3倍の時間が経過してもトランザクションが回復されない場合は，保守員に連絡してください。

上記以外でtで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base TRN制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

Tで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base TRP制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.20　Uで始まるアボートコード一覧

Uで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒20　Uで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

Uで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base RTS制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.21　vまたはVで始まるアボートコード一覧

vまたはVで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒21　vまたはVで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

va10003

クライアントサービス定義のparallel_countまたはcup_parallel_countの指定が不正です。

常設プロセス数を最大プロセス数より大きく指定しています。指定値を修正し，再度実行してください。

va10074

連鎖RPC実行中に，常設コネクション問い合わせ間隔最大時間が満了しました。

常設コネクション問い合わせ間隔最大時間に指定する値を見直してください。常設コネクション問い合わせ間隔最大時間は，クライアント環境定義DCCLTINQUIRETIMEに指定します。

va10105

va10106

トランザクション処理の同期点を取得する際，CUPとの通信でネットワーク障害が発生した可能性があります。または，メモリが不足しています。

ネットワークの状態を見直して，問題があれば対策してから再度実行してください。問題がなければ保守員に連絡してください。または，メモリを見積もり直して，再度実行してください。

va10107

トランザクション問い合わせ間隔最大時間が満了しました。または，メモリが不足しています。

トランザクション問い合わせ間隔最大時間に指定する値を見直してください。トランザクション問い合わせ間隔最大時間は，クライアント環境定義DCCLTTRWATTMに指定します。または，メモリを見積もり直して，再度実行してください。

va10142

プロセスメモリが不足しています。

または，クライアントへの応答電文送信時にエラーが発生しました。

メモリを再度見積もるか，または送信が失敗した原因を調査してください。

送信が失敗した原因として，クライアントとの最大応答待ち時間の設定の違いが考えられます。対策できない場合は，このアボート情報を保存して，保守員に連絡してください。

va10208

CUP実行プロセス，またはトランザクショナルRPC実行プロセスの起動に失敗しました。

ほかにメッセージが出力されている場合は，それに従って対処してください。対処できない場合は，このアボート情報を保存して，保守員に連絡してください。

va10301

プロセスメモリが不足しています。

再度メモリを見積もってください。

va10302

ネットワーク障害が発生しました。

ネットワーク障害が発生した原因を調査し，対策してから再度実行してください。

va10303

クライアント拡張サービス開始時に定義ファイルの解析エラーが発生しました。

エラーの原因を調査し，対策してから再度実行してください。

va10350

クライアントサービス定義の，次のどちらかの値が65,535を超えています。

cltcon_portの指定値とcup_parallel_countの指定値との合計

clttrn_portの指定値とparallel_countの指定値との合計

指定値を修正し，再度実行してください。

上記以外でvで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base CLT制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

Vreco01

rapクライアントが使用可能なコネクション数の上限に達しましたが，連鎖RPCを実行中のため，解放できるコネクションがありません。

flagsにDCNOFLAGSを指定したdc_rpc_call関数を呼び出して，明示的に連鎖RPCを終了してください。

Vrext03

連鎖RPCを正常に終了しないまま，リモートAPI機能のコネクションが解放されました。または，連鎖RPC実行中にrapリスナーサービス定義のrap_inquire_timeオペランドで指定した時間を経過してコネクションが解放されました。

連鎖RPCを終了しないでリモートAPI機能のコネクションを切っている処理がないか，連鎖RPC中に次のRPC要求までに時間が掛かることがないかクライアントAPを見直してください。

Vslbs99

rapリスナーがダウンしたため，rapサーバを再起動します。

なし

Vslis02

リモートAPI機能の初期化処理に失敗しました。ワークディレクトリの作成に失敗した可能性があります。

rapリスナーサービス定義のuidオペランドを見直してください。

上記以外でVで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base SCS制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.22　wまたはWで始まるアボートコード一覧

wまたはWで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒22　wまたはWで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

wで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Online Tester制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

Wmsq009

Wmsq010

静的共用メモリが不足しています。

システム環境定義のstatic_shmpool_sizeオペランドの指定値を増やしてください。

Wnts01

強制停止要求を受けました。

KFCA00502-Iメッセージと一緒に出力されている場合，UAPでのトランザクションブランチ処理時間またはサービス関数処理時間が，限界値を超えた原因を調査して，対策してください。なお，このアボートコードがprckillコマンド，dcstop -fdコマンド，またはdcsvstop -fdコマンドの実行時に出力された場合，対処は不要です。タイミングによって，次のアボートコードとあわせて出力される場合があります。

iexpir1

iexpir2

Wshm02

Wshm03

OpenTP1が存在するドライブのファイルシステムが容量を超えているため，共用メモリ用のファイルを作成することができません。

不要なファイルを削除してください，または，システム環境定義のstatic_shmpool_sizeオペランド，dynamic_shmpool_sizeオペランドの指定値を小さくしてください。

Wsig06

メモリが不足しています。

仮想メモリのページファイルサイズを見積もり直して，TP1/LiNKを再び開始してください。

Wsig10

仮想メモリが不足しています。

Windows環境の仮想メモリを増やしてください。

Wsig21

不正なexeファイル（16bitアプリケーションなど）がユーザサーバとして指定された可能性があります。

exeファイルが正しく実行できるかどうかを調査してください。ユーザサーバには正しく実行できる32bitアプリケーションを指定してください。

上記以外でWで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base NTS制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.23　xまたはXで始まるアボートコード一覧

xまたはXで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒23　xまたはXで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

xで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base CRM制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

X629310

メモリ不足，またはTP1/NET/Libraryのバッファ長が足りないため，送信応答電文を送信できません。

メモリを再度見積もるか，またはTP1/NET/Library共通定義のnetbuff値を定義し直してください。

X74ce03

XATMI通信サービスの起動に失敗しました。

XATMI通信サービスでメッセージが出力されている場合は，そのメッセージに従って障害を取り除いてください。

そうでない場合は，TP1/NET/OSI-TP-Extendedが正しくインストールされているか，または障害が発生していないか確認してください。

上記以外でXで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base CRM制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.24　Yで始まるアボートコード一覧

Yで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒24　Yで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

Yで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/Server Base NTB制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

15.1.25　zで始まるアボートコード一覧

zで始まるアボートコードについて，次の表に示します。

表15‒25　zで始まるアボートコード一覧

アボート

コード

原因

対策

zdm0403

TAMサービス定義ファイルのオープンが異常終了しました。またはTAMサービス定義のtam_max_tblnumが省略されています。

TAMサービス定義ファイルのオープンが異常終了している（先にメッセージが出力されている）場合，TAMサービス定義ファイルがあるか確認してください。TAMサービス定義のオープンが正常終了している場合，tam_max_tblnumの値を確認してください。設定されている場合，保守員に連絡してください。

zdm0404

TAMサービス定義のtam_max_filesizeが省略されています。

tam_max_filesizeの値を確認してください。設定されている場合，保守員に連絡してください。

zdm0405

TAMサービス定義のtam_max_recsizeが省略されています。

tam_max_recsizeの値を確認してください。設定されている場合，保守員に連絡してください。

zla2000

zla2001

zla2002

zla2003

zxa1120

zxa1121

zxa1122

zxa1620

zxa1621

zxa1622

zxa2000

zxa2100

TAMテーブルが管理するトランザクション情報（共用メモリ内）が破壊されています。

TAMテーブルにアクセスするトランザクションで非同期応答型RPC，非応答型RPCを使用していないかどうか確認し，非同期応答型RPC，非応答型RPCを使用しないようにしてください。

使用していない場合，保守員に連絡してください。

上記以外でzで始まるコード

内部エラーを検出しました。（TP1/FS/Table Access制御）

KFCA00105-Eメッセージの直前に出力されたエラーメッセージが原因となっているおそれがあります。そのメッセージの対策に従って対処してください。

直前にメッセージが出力されていない場合や，対処できない場合は，トラブルシュート情報を収集して，保守員に連絡してください。

索引

K

KFCA00100-E[1]

KFCA00101-W[1]

KFCA00102-W[1]

KFCA00103-E[1]

KFCA00104-E[1]

KFCA00105-E[1]

KFCA00106-E[1]

KFCA00107-E[1]

KFCA00108-W[1]

KFCA00109-E[1]

KFCA00110-I[1]

KFCA00111-E[1]

KFCA00112-E[1]

KFCA00113-E[1]

KFCA00114-E[1]

KFCA00115-I[1]

KFCA00116-E[1]

KFCA00117-I[1]

KFCA00118-I[1]

KFCA00119-E[1]

KFCA00120-E[1]

KFCA00121-E[1]

KFCA00122-E[1]

KFCA00123-W[1]

KFCA00124-E[1]

KFCA00125-E[1]

KFCA00126-E[1]

KFCA00127-E[1]

KFCA00128-W[1]

KFCA00129-W[1]

KFCA00200-E[1]

KFCA00201-E[1]

KFCA00215-E[1]

KFCA00216-E[1]

KFCA00217-E[1]

KFCA00218-E[1]

KFCA00219-E[1]

KFCA00220-E[1]

KFCA00221-E[1]

KFCA00222-E[1]

KFCA00223-E[1]

KFCA00226-I[1]

KFCA00229-I[1]

KFCA00232-E[1]

KFCA00240-E[1]

KFCA00241-E[1]

KFCA00242-E[1]

KFCA00243-E[1]

KFCA00244-E[1]

KFCA00245-E[1]

KFCA00246-E[1]

KFCA00247-E[1]

KFCA00248-E[1]

KFCA00249-E[1]

KFCA00250-E[1]

KFCA00251-E[1]

KFCA00252-E[1]

KFCA00253-I[1]

KFCA00254-R[1]

KFCA00255-E[1]

KFCA00256-I[1]

KFCA00257-E[1]

KFCA00258-I[1]

KFCA00259-W[1]

KFCA00260-W[1]

KFCA00261-W[1]

KFCA00262-W[1]

KFCA00263-W[1]

KFCA00264-W[1]

KFCA00265-W[1]

KFCA00266-W[1]

KFCA00267-W[1]

KFCA00268-W[1]

KFCA00269-W[1]

KFCA00270-W[1]

KFCA00271-W[1]

KFCA00272-W[1]

KFCA00273-W[1]

KFCA00274-W[1]

KFCA00275-W[1]

KFCA00276-W[1]

KFCA00277-W[1]

KFCA00278-W[1]

KFCA00279-W[1]

KFCA00280-W[1]

KFCA00281-W[1]

KFCA00282-W[1]

KFCA00283-W[1]

KFCA00284-W[1]

KFCA00285-W[1]

KFCA00286-W[1]

KFCA00287-W[1]

KFCA00288-W[1]

KFCA00300-E[1]

KFCA00301-E[1]

KFCA00302-E[1]

KFCA00305-E[1]

KFCA00306-E[1]

KFCA00307-E[1]

KFCA00308-E[1]

KFCA00310-E[1]

KFCA00312-E[1]

KFCA00314-I[1]

KFCA00315-E[1]

KFCA00316-E[1]

KFCA00317-E[1]

KFCA00318-E[1]

KFCA00319-E[1]

KFCA00320-E[1]

KFCA00322-E[1]

KFCA00323-E[1]

KFCA00324-E[1]

KFCA00325-E[1]

KFCA00326-W[1]

KFCA00327-W[1]

KFCA00328-W[1]

KFCA00329-E[1]

KFCA00330-E[1]

KFCA00331-W[1]

KFCA00332-W[1]

KFCA00336-W[1]

KFCA00338-E[1]

KFCA00339-W[1]

KFCA00340-W[1]

KFCA00344-E[1]

KFCA00350-I[1]

KFCA00351-E[1]

KFCA00352-E[1]

KFCA00353-I[1]

KFCA00354-I[1]

KFCA00355-E[1]

KFCA00356-W[1]

KFCA00370-W[1]

KFCA00371-W[1]

KFCA00372-W[1]

KFCA00373-W[1]

KFCA00374-W[1]

KFCA00375-W[1]

KFCA00376-W[1]

KFCA00377-W[1]

KFCA00378-W[1]

KFCA00395-E[1]

KFCA00396-E[1]

KFCA00397-E[1]

KFCA00398-E[1]

KFCA00399-E[1]

KFCA00400-I[1]

KFCA00402-I[1]

KFCA00403-E[1]

KFCA00410-I[1]

KFCA00411-I[1]

KFCA00412-E[1]

KFCA00420-E[1]

KFCA00421-W[1]

KFCA00422-W[1]

KFCA00423-W[1]

KFCA00430-E[1]

KFCA00431-I[1]

KFCA00432-I[1]

KFCA00433-E[1]

KFCA00434-E[1]

KFCA00439-I[1]

KFCA00440-I[1]

KFCA00441-I[1]

KFCA00442-E[1]

KFCA00450-I[1]

KFCA00451-I[1]

KFCA00452-E[1]

KFCA00460-E[1]

KFCA00470-E[1]

KFCA00502-I[1]

KFCA00505-I[1]

KFCA00506-E[1]

KFCA00601-I[1]

KFCA00602-W[1]

KFCA00603-W[1]

KFCA00604-W[1]

KFCA00606-E[1]

KFCA00607-E[1]

KFCA00608-I[1]

KFCA00609-E[1]

KFCA00610-I[1]

KFCA00611-E[1]

KFCA00612-E[1]

KFCA00613-E[1]

KFCA00614-E[1]

KFCA00615-I[1]

KFCA00616-E[1]

KFCA00618-E[1]

KFCA00619-E[1]

KFCA00620-E[1]

KFCA00628-I[1]

KFCA00629-I[1]

KFCA00636-E[1]

KFCA00637-I[1]

KFCA00638-I[1]

KFCA00639-E[1]

KFCA00641-I[1]

KFCA00642-W[1]

KFCA00644-R[1]

KFCA00646-I[1]

KFCA00647-I[1]

KFCA00650-I[1]

KFCA00651-I[1]

KFCA00652-I[1]

KFCA00654-E[1]

KFCA00655-E[1]

KFCA00656-E[1]

KFCA00657-E[1]

KFCA00658-W[1]

KFCA00659-I[1]

KFCA00660-I[1]

KFCA00661-I[1]

KFCA00662-I[1]

KFCA00663-E[1]

KFCA00664-I[1]

KFCA00665-E[1]

KFCA00666-E[1]

KFCA00669-W[1]

KFCA00670-I[1]

KFCA00671-I[1]

KFCA00672-E[1]

KFCA00674-I[1]

KFCA00675-E[1]

KFCA00676-E[1]

KFCA00677-W[1]

KFCA00679-E[1]

KFCA00680-E[1]

KFCA00681-E[1]

KFCA00682-I[1]

KFCA00684-E[1]

KFCA00685-I[1]

KFCA00686-W[1]

KFCA00687-W[1]

KFCA00688-W[1]

KFCA00689-W[1]

KFCA00690-W[1]

KFCA00691-W[1]

KFCA00692-W[1]

KFCA00693-W[1]

KFCA00694-W[1]

KFCA00695-W[1]

KFCA00696-W[1]

KFCA00697-W[1]

KFCA00698-W[1]

KFCA00699-W[1]

KFCA00700-E[1]

KFCA00701-E[1]

KFCA00703-E[1]

KFCA00705-E[1]

KFCA00707-E[1]

KFCA00708-E[1]

KFCA00709-E[1]

KFCA00710-E[1]

KFCA00712-E[1]

KFCA00713-E[1]

KFCA00714-E[1]

KFCA00715-E[1]

KFCA00717-E[1]

KFCA00718-E[1]

KFCA00719-W[1]

KFCA00720-E[1]

KFCA00721-E[1]

KFCA00722-E[1]

KFCA00723-E[1]

KFCA00724-E[1]

KFCA00725-E[1]

KFCA00726-E[1]

KFCA00727-I[1]

KFCA00728-W[1]

KFCA00729-E[1]

KFCA00730-E[1]

KFCA00731-W[1]

KFCA00732-W[1]

KFCA00733-I[1]

KFCA00734-W[1]

KFCA00735-E[1]

KFCA00736-E[1]

KFCA00750-E[1]

KFCA00751-E[1]

KFCA00752-E[1]

KFCA00753-E[1]

KFCA00754-E[1]

KFCA00755-E[1]

KFCA00756-E[1]

KFCA00757-E[1]

KFCA00758-E[1]

KFCA00759-E[1]

KFCA00760-E[1]

KFCA00761-E[1]

KFCA00771-W[1]

KFCA00772-I[1]

KFCA00773-E[1]

KFCA00774-I[1]

KFCA00775-I[1]

KFCA00791-I[1]

KFCA00792-I[1]

KFCA00794-I[1]

KFCA00795-I[1]

KFCA00797-E[1]

KFCA00800-I[1]

KFCA00801-I[1]

KFCA00802-I[1]

KFCA00803-E[1]

KFCA00805-I[1]

KFCA00806-I[1]

KFCA00807-I[1]

KFCA00808-I[1]

KFCA00809-E[1]

KFCA00810-I[1]

KFCA00811-I[1]

KFCA00820-I[1]

KFCA00821-E[1]

KFCA00822-I[1]

KFCA00823-E[1]

KFCA00824-I[1]

KFCA00825-I[1]

KFCA00826-E[1]

KFCA00827-I[1]

KFCA00828-E[1]

KFCA00829-W[1]

KFCA00830-E[1]

KFCA00831-W[1]

KFCA00833-W[1]

KFCA00834-E[1]

KFCA00835-E[1]

KFCA00836-E[1]

KFCA00837-I[1]

KFCA00838-W[1]

KFCA00839-E[1]

KFCA00840-E[1]

KFCA00841-E[1]

KFCA00843-I[1]

KFCA00844-E[1]

KFCA00845-W[1]

KFCA00846-W[1]

KFCA00847-W[1]

KFCA00848-I[1]

KFCA00849-W[1]

KFCA00850-E[1]

KFCA00851-E[1]

KFCA00852-E[1]

KFCA00853-E[1]

KFCA00854-E[1]

KFCA00855-E[1]

KFCA00856-E[1]

KFCA00857-E[1]

KFCA00858-W[1]

KFCA00878-W[1]

KFCA00879-W[1]

KFCA00880-I[1]

KFCA00881-I[1]

KFCA00882-I[1]

KFCA00883-I[1]

KFCA00884-I[1]

KFCA00890-E[1]

KFCA00891-E[1]

KFCA00892-E[1]

KFCA00893-E[1]

KFCA00894-E[1]

KFCA00895-E[1]

KFCA00896-E[1]

KFCA00897-E[1]

KFCA00898-E[1]

KFCA00900-I[1]

KFCA00901-W[1]

KFCA00903-E[1]

KFCA00904-E[1]

KFCA00905-E[1]

KFCA00906-E[1]

KFCA00907-E[1]

KFCA00908-E[1]

KFCA00910-E[1]

KFCA00911-I[1]

KFCA00912-I[1]

KFCA00916-I[1]

KFCA00917-I[1]

KFCA00918-I[1]

KFCA00921-E[1]

KFCA00922-E[1]

KFCA00923-E[1]

KFCA00924-E[1]

KFCA00925-E[1]

KFCA00926-E[1]

KFCA00931-W[1]

KFCA00932-I[1]

KFCA00933-W[1]

KFCA00934-E[1]

KFCA00935-I[1]

KFCA00936-W[1]

KFCA00937-I[1]

KFCA00938-I[1]

KFCA00939-W[1]

KFCA00940-I[1]

KFCA00941-I[1]

KFCA00942-I[1]

KFCA00943-I[1]

KFCA00944-I[1]

KFCA00945-I[1]

KFCA00946-I[1]

KFCA00947-I[1]

KFCA00948-I[1]

KFCA00949-I[1]

KFCA00950-I[1]

KFCA00951-I[1]

KFCA00952-I[1]

KFCA00953-I[1]

KFCA00954-I[1]

KFCA00955-E[1]

KFCA00956-E[1]

KFCA00957-W[1]

KFCA00958-I[1]

KFCA00959-E[1]

KFCA00960-I[1]

KFCA00961-E[1]

KFCA00962-E[1]

KFCA00963-E[1]

KFCA00964-E[1]

KFCA00965-E[1]

KFCA00966-E[1]

KFCA00967-E[1]

KFCA00969-E[1]

KFCA00970-E[1]

KFCA00971-I[1]

KFCA00972-I[1]

KFCA00973-I[1]

KFCA00974-I[1]

KFCA00975-I[1]

KFCA00976-I[1]

KFCA00977-I[1]

KFCA00978-E[1]

KFCA00979-E[1]

KFCA00980-W[1]

KFCA00981-W[1]

KFCA00982-I[1]

KFCA00984-E[1]

KFCA00985-I[1]

KFCA00986-W[1]

KFCA00987-E[1]

KFCA00988-E[1]

KFCA00989-I[1]

KFCA00990-I[1]

KFCA00991-W[1]

KFCA00992-E[1]

KFCA01000-I[1]

KFCA01001-I[1]

KFCA01003-I[1]

KFCA01004-I[1]

KFCA01005-E[1]

KFCA01006-E[1]

KFCA01007-E[1]

KFCA01008-I[1]

KFCA01009-E[1]

KFCA01010-E[1]

KFCA01011-I[1]

KFCA01012-I[1]

KFCA01020-W[1]

KFCA01021-W[1]

KFCA01022-W[1]

KFCA01023-W[1]

KFCA01024-W[1]

KFCA01025-W[1]

KFCA01026-W[1]

KFCA01027-W[1]

KFCA01028-W[1]

KFCA01029-W[1]

KFCA01030-W[1]

KFCA01031-W[1]

KFCA01032-W[1]

KFCA01033-W[1]

KFCA01034-W[1]

KFCA01040-E[1]

KFCA01041-I[1]

KFCA01042-E[1]

KFCA01043-I[1]

KFCA01044-I[1]

KFCA01046-I[1]

KFCA01048-E[1]

KFCA01050-E[1]

KFCA01051-I[1]

KFCA01060-I[1]

KFCA01061-I[1]

KFCA01062-I[1]

KFCA01063-I[1]

KFCA01064-E[1]

KFCA01070-E[1]

KFCA01081-I[1]

KFCA01082-I[1]

KFCA01083-I[1]

KFCA01084-I[1]

KFCA01085-I[1]

KFCA01086-I[1]

KFCA01088-I[1]

KFCA01090-E[1]

KFCA01091-E[1]

KFCA01099-E[1]

KFCA01100-I[1]

KFCA01101-I[1]

KFCA01102-I[1]

KFCA01103-E[1]

KFCA01104-W[1]

KFCA01105-I[1]

KFCA01106-I[1]

KFCA01108-W[1]

KFCA01109-W[1]

KFCA01110-E[1]

KFCA01111-I[1]

KFCA01112-I[1]

KFCA01113-E[1]

KFCA01114-W[1]

KFCA01115-E[1]

KFCA01116-W[1]

KFCA01117-I[1]

KFCA01118-I[1]

KFCA01119-E[1]

KFCA01120-W[1]

KFCA01121-E[1]

KFCA01125-E[1]

KFCA01126-E[1]

KFCA01127-I[1]

KFCA01141-E[1]

KFCA01160-I[1]

KFCA01161-I[1]

KFCA01162-E[1]

KFCA01163-W[1]

KFCA01168-W[1]

KFCA01169-W[1]

KFCA01170-I[1]

KFCA01171-I[1]

KFCA01172-I[1]

KFCA01173-W[1]

KFCA01174-W[1]

KFCA01175-I[1]

KFCA01176-I[1]

KFCA01177-E[1]

KFCA01178-E[1]

KFCA01179-W[1]

KFCA01180-E[1]

KFCA01181-E[1]

KFCA01182-I[1]

KFCA01183-E[1]

KFCA01184-E[1]

KFCA01185-E[1]

KFCA01200-E[1]

KFCA01201-E[1]

KFCA01202-E[1]

KFCA01203-E[1]

KFCA01204-E[1]

KFCA01215-I[1]

KFCA01216-I[1]

KFCA01217-I[1]

KFCA01218-I[1]

KFCA01220-E[1]

KFCA01221-I[1]

KFCA01222-I[1]

KFCA01223-E[1]

KFCA01224-I[1]

KFCA01225-I[1]

KFCA01226-E[1]

KFCA01230-W[1]

KFCA01231-W[1]

KFCA01240-E[1]

KFCA01250-I[1]

KFCA01251-E[1]

KFCA01255-W[1]

KFCA01256-E[1]

KFCA01257-E[1]

KFCA01258-W[1]

KFCA01260-E[1]

KFCA01261-E[1]

KFCA01262-I[1]

KFCA01263-I[1]

KFCA01264-E[1]

KFCA01270-E[1]

KFCA01271-I[1]

KFCA01272-E[1]

KFCA01273-E[1]

KFCA01274-E[1]

KFCA01275-E[1]

KFCA01276-I[1]

KFCA01277-W[1]

KFCA01278-E[1]

KFCA01280-E[1]

KFCA01281-E[1]

KFCA01282-E[1]

KFCA01283-W[1]

KFCA01284-I[1]

KFCA01285-E[1]

KFCA01286-E[1]

KFCA01290-I[1]

KFCA01291-I[1]

KFCA01292-I[1]

KFCA01293-I[1]

KFCA01294-I[1]

KFCA01295-I[1]

KFCA01296-I[1]

KFCA01297-I[1]

KFCA01298-I[1]

KFCA01299-I[1]

KFCA01300-E[1]

KFCA01301-E[1]

KFCA01302-E[1]

KFCA01303-E[1]

KFCA01304-E[1]

KFCA01305-I[1]

KFCA01306-I[1]

KFCA01307-I[1]

KFCA01308-I[1]

KFCA01309-I[1]

KFCA01320-E[1]

KFCA01321-E[1]

KFCA01322-E[1]

KFCA01323-E[1]

KFCA01324-E[1]

KFCA01325-E[1]

KFCA01326-E[1]

KFCA01327-E[1]

KFCA01328-E[1]

KFCA01329-I[1]

KFCA01330-I[1]

KFCA01331-I[1]

KFCA01339-E[1]

KFCA01340-W[1]

KFCA01341-E[1]

KFCA01342-E[1]

KFCA01343-E[1]

KFCA01344-E[1]

KFCA01345-E[1]

KFCA01346-E[1]

KFCA01347-E[1]

KFCA01348-E[1]

KFCA01349-E[1]

KFCA01360-E[1]

KFCA01361-E[1]

KFCA01501-I[1]

KFCA01502-I[1]

KFCA01503-I[1]

KFCA01505-I[1]

KFCA01506-I[1]

KFCA01507-I[1]

KFCA01508-I[1]

KFCA01509-I[1]

KFCA01510-E[1]

KFCA01511-E[1]

KFCA01512-E[1]

KFCA01513-R[1]

KFCA01514-R[1]

KFCA01515-W[1]

KFCA01516-E[1]

KFCA01517-W[1]

KFCA01518-E[1]

KFCA01519-E[1]

KFCA01527-E[1]

KFCA01528-E[1]

KFCA01529-W[1]

KFCA01530-R[1]

KFCA01531-E[1]

KFCA01532-E[1]

KFCA01533-E[1]

KFCA01534-E[1]

KFCA01536-E[1]

KFCA01537-E[1]

KFCA01538-E[1]

KFCA01539-E[1]

KFCA01540-E[1]

KFCA01541-E[1]

KFCA01542-E[1]

KFCA01543-E[1]

KFCA01546-E[1]

KFCA01547-I[1]

KFCA01548-E[1]

KFCA01549-E[1]

KFCA01551-I[1]

KFCA01553-E[1]

KFCA01554-R[1]

KFCA01555-E[1]

KFCA01556-E[1]

KFCA01557-E[1]

KFCA01570-E[1]

KFCA01571-E[1]

KFCA01572-E[1]

KFCA01573-E[1]

KFCA01574-E[1]

KFCA01575-E[1]

KFCA01576-E[1]

KFCA01577-E[1]

KFCA01578-E[1]

KFCA01579-E[1]

KFCA01580-E[1]

KFCA01581-E[1]

KFCA01582-E[1]

KFCA01583-E[1]

KFCA01584-E[1]

KFCA01585-W[1]

KFCA01599-E[1]

KFCA01600-E[1]

KFCA01601-E[1]

KFCA01602-E[1]

KFCA01603-E[1]

KFCA01604-E[1]

KFCA01605-E[1]

KFCA01606-W[1]

KFCA01607-E[1]

KFCA01608-E[1]

KFCA01609-E[1]

KFCA01610-W[1]

KFCA01611-E[1]

KFCA01612-E[1]

KFCA01613-E[1]

KFCA01614-E[1]

KFCA01615-E[1]

KFCA01616-E[1]

KFCA01617-E[1]

KFCA01618-E[1]

KFCA01619-E[1]

KFCA01620-E[1]

KFCA01621-E[1]

KFCA01622-E[1]

KFCA01623-E[1]

KFCA01624-E[1]

KFCA01625-I[1]

KFCA01626-I[1]

KFCA01627-E[1]

KFCA01628-E[1]

KFCA01629-I[1]

KFCA01630-I[1]

KFCA01631-E[1]

KFCA01632-E[1]

KFCA01633-E[1]

KFCA01634-E[1]

KFCA01635-E[1]

KFCA01636-E[1]

KFCA01637-E[1]

KFCA01638-E[1]

KFCA01639-W[1]

KFCA01640-I[1]

KFCA01641-I[1]

KFCA01642-I[1]

KFCA01643-I[1]

KFCA01644-I[1]

KFCA01645-I[1]

KFCA01646-E[1]

KFCA01647-I[1]

KFCA01648-E[1]

KFCA01649-I[1]

KFCA01650-E[1]

KFCA01651-E[1]

KFCA01652-E[1]

KFCA01653-I[1]

KFCA01654-E[1]

KFCA01655-E[1]

KFCA01656-E[1]

KFCA01657-E[1]

KFCA01658-E[1]

KFCA01659-E[1]

KFCA01660-E[1]

KFCA01661-E[1]

KFCA01662-E[1]

KFCA01663-E[1]

KFCA01664-E[1]

KFCA01665-E[1]

KFCA01666-E[1]

KFCA01667-E[1]

KFCA01668-I[1]

KFCA01669-E[1]

KFCA01670-E[1]

KFCA01671-I[1]

KFCA01672-E[1]

KFCA01673-E[1]

KFCA01674-I[1]

KFCA01675-I[1]

KFCA01676-E[1]

KFCA01677-E[1]

KFCA01678-I[1]

KFCA01679-E[1]

KFCA01680-E[1]

KFCA01681-E[1]

KFCA01682-E[1]

KFCA01683-E[1]

KFCA01684-E[1]

KFCA01685-I[1]

KFCA01686-I[1]

KFCA01687-I[1]

KFCA01688-I[1]

KFCA01689-I[1]

KFCA01690-I[1]

KFCA01691-I[1]

KFCA01692-I[1]

KFCA01693-I[1]

KFCA01694-I[1]

KFCA01695-E[1]

KFCA01696-E[1]

KFCA01697-E[1]

KFCA01698-E[1]

KFCA01699-E[1]

KFCA01700-E[1]

KFCA01701-E[1]

KFCA01702-E[1]

KFCA01703-E[1]

KFCA01704-E[1]

KFCA01705-E[1]

KFCA01706-E[1]

KFCA01707-E[1]

KFCA01708-E[1]

KFCA01709-E[1]

KFCA01710-E[1]

KFCA01711-E[1]

KFCA01712-E[1]

KFCA01713-E[1]

KFCA01714-E[1]

KFCA01715-E[1]

KFCA01716-E[1]

KFCA01717-E[1]

KFCA01718-E[1]

KFCA01719-E[1]

KFCA01720-I[1]

KFCA01721-I[1]

KFCA01722-I[1]

KFCA01723-E[1]

KFCA01724-I[1]

KFCA01725-E[1]

KFCA01726-I[1]

KFCA01727-I[1]

KFCA01728-E[1]

KFCA01729-E[1]

KFCA01730-E[1]

KFCA01731-E[1]

KFCA01732-E[1]

KFCA01733-E[1]

KFCA01734-E[1]

KFCA01735-E[1]

KFCA01736-E[1]

KFCA01737-E[1]

KFCA01738-I[1]

KFCA01739-E[1]

KFCA01740-E[1]

KFCA01741-E[1]

KFCA01742-E[1]

KFCA01743-E[1]

KFCA01744-E[1]

KFCA01745-E[1]

KFCA01746-E[1]

KFCA01747-E[1]

KFCA01748-I[1]

KFCA01749-I[1]

KFCA01750-I[1]

KFCA01751-I[1]

KFCA01752-E[1]

KFCA01753-E[1]

KFCA01754-E[1]

KFCA01755-E[1]

KFCA01756-E[1]

KFCA01757-E[1]

KFCA01758-E[1]

KFCA01759-I[1]

KFCA01760-E[1]

KFCA01761-E[1]

KFCA01762-E[1]

KFCA01763-E[1]

KFCA01764-E[1]

KFCA01765-E[1]

KFCA01766-I[1]

KFCA01767-E[1]

KFCA01768-E[1]

KFCA01769-E[1]

KFCA01770-E[1]

KFCA01771-W[1]

KFCA01772-E[1]

KFCA01773-E[1]

KFCA01774-W[1]

KFCA01775-E[1]

KFCA01776-E[1]

KFCA01777-E[1]

KFCA01778-E[1]

KFCA01779-E[1]

KFCA01780-E[1]

KFCA01781-E[1]

KFCA01782-E[1]

KFCA01783-I[1]

KFCA01784-E[1]

KFCA01785-E[1]

KFCA01786-E[1]

KFCA01787-E[1]

KFCA01788-E[1]

KFCA01789-E[1]

KFCA01790-W[1]

KFCA01791-E[1]

KFCA01792-E[1]

KFCA01793-E[1]

KFCA01800-I[1]

KFCA01801-E[1]

KFCA01802-E[1]

KFCA01803-I[1]

KFCA01804-R[1]

KFCA01805-R[1]

KFCA01806-I[1]

KFCA01807-I[1]

KFCA01808-I[1]

KFCA01809-I[1]

KFCA01810-I[1]

KFCA01811-I[1]

KFCA01812-E[1]

KFCA01813-I[1]

KFCA01814-I[1]

KFCA01815-E[1]

KFCA01816-E[1]

KFCA01817-R[1]

KFCA01818-E[1]

KFCA01819-E[1]

KFCA01820-E[1]

KFCA01821-E[1]

KFCA01822-W[1]

KFCA01823-E[1]

KFCA01824-E[1]

KFCA01825-E[1]

KFCA01826-I[1]

KFCA01827-E[1]

KFCA01828-E[1]

KFCA01829-E[1]

KFCA01830-E[1]

KFCA01831-E[1]

KFCA01832-E[1]

KFCA01833-E[1]

KFCA01834-E[1]

KFCA01835-I[1]

KFCA01836-R[1]

KFCA01838-E[1]

KFCA01839-E[1]

KFCA01840-I[1]

KFCA01841-I[1]

KFCA01842-I[1]

KFCA01843-I[1]

KFCA01844-E[1]

KFCA01845-E[1]

KFCA01846-E[1]

KFCA01847-E[1]

KFCA01848-I[1]

KFCA01849-W[1]

KFCA01850-E[1]

KFCA01851-E[1]

KFCA01853-I[1]

KFCA01854-E[1]

KFCA01855-I[1]

KFCA01856-I[1]

KFCA01857-I[1]

KFCA01858-I[1]

KFCA01859-W[1]

KFCA01860-E[1]

KFCA01861-E[1]

KFCA01862-E[1]

KFCA01863-E[1]

KFCA01864-E[1]

KFCA01865-E[1]

KFCA01866-E[1]

KFCA01867-E[1]

KFCA01868-E[1]

KFCA01869-E[1]

KFCA01870-E[1]

KFCA01871-E[1]

KFCA01872-I[1]

KFCA01873-E[1]

KFCA01874-E[1]

KFCA01875-E[1]

KFCA01876-E[1]

KFCA01877-I[1]

KFCA01878-I[1]

KFCA01879-E[1]

KFCA01880-W[1]

KFCA01881-I[1]

KFCA01882-E[1]

KFCA01883-E[1]

KFCA01884-E[1]

KFCA01885-E[1]

KFCA01886-E[1]

KFCA01887-I[1]

KFCA01888-I[1]

KFCA01889-I[1]

KFCA01890-I[1]

KFCA01892-I[1]

KFCA01893-I[1]

KFCA01894-W[1]

KFCA01895-I[1]

KFCA01896-I[1]

KFCA01897-I[1]

KFCA01898-I[1]

KFCA01902-E[1]

KFCA01903-E[1]

KFCA01910-I[1]

KFCA01911-E[1]

KFCA01912-E[1]

KFCA01913-E[1]

KFCA01914-E[1]

KFCA01915-I[1]

KFCA01916-W[1]

KFCA01917-W[1]

KFCA01920-E[1]

KFCA01921-E[1]

KFCA01922-E[1]

KFCA01923-E[1]

KFCA01924-E[1]

KFCA01925-I[1]

KFCA01933-E[1]

KFCA01943-E[1]

KFCA01944-E[1]

KFCA01945-E[1]

KFCA01946-E[1]

KFCA01947-E[1]

KFCA01948-E[1]

KFCA01950-I[1]

KFCA01951-E[1]

KFCA01952-E[1]

KFCA01953-E[1]

KFCA01954-E[1]

KFCA01955-E[1]

KFCA01956-E[1]

KFCA01957-E[1]

KFCA01958-E[1]

KFCA01959-E[1]

KFCA01964-E[1]

KFCA01967-E[1]

KFCA01968-E[1]

KFCA01969-I[1]

KFCA01970-I[1]

KFCA01971-E[1]

KFCA01972-E[1]

KFCA01973-E[1]

KFCA01974-E[1]

KFCA01975-E[1]

KFCA01976-E[1]

KFCA01977-E[1]

KFCA01978-E[1]

KFCA01979-E[1]

KFCA01980-E[1]

KFCA01981-E[1]

KFCA01982-E[1]

KFCA01983-E[1]

KFCA01984-E[1]

KFCA01985-E[1]

KFCA01986-E[1]

KFCA01989-E[1]

KFCA01990-E[1]

KFCA01991-E[1]

KFCA01992-E[1]

KFCA01993-E[1]

KFCA01994-E[1]

KFCA01995-E[1]

KFCA01996-E[1]

KFCA01997-E[1]

KFCA01998-E[1]

KFCA02000-E[1]

KFCA02001-E[1]

KFCA02010-E[1]

KFCA02011-I[1]

KFCA02020-E[1]

KFCA02021-E[1]

KFCA02022-E[1]

KFCA02023-E[1]

KFCA02024-E[1]

KFCA02025-E[1]

KFCA02026-E[1]

KFCA02030-E[1]

KFCA02031-E[1]

KFCA02033-E[1]

KFCA02034-E[1]

KFCA02035-W[1]

KFCA02036-E[1]

KFCA02037-E[1]

KFCA02040-E[1]

KFCA02050-E[1]

KFCA02051-E[1]

KFCA02052-E[1]

KFCA02053-E[1]

KFCA02054-E[1]

KFCA02055-E[1]

KFCA02056-E[1]

KFCA02057-E[1]

KFCA02058-E[1]

KFCA02059-E[1]

KFCA02060-W[1]

KFCA02061-E[1]

KFCA02062-E[1]

KFCA02063-E[1]

KFCA02064-E[1]

KFCA02065-E[1]

KFCA02066-E[1]

KFCA02067-E[1]

KFCA02068-E[1]

KFCA02069-E[1]

KFCA02070-E[1]

KFCA02071-E[1]

KFCA02072-E[1]

KFCA02073-E[1]

KFCA02074-E[1]

KFCA02080-E[1]

KFCA02090-E[1]

KFCA02091-I[1]

KFCA02092-W[1]

KFCA02102-E[1]

KFCA02104-W[1]

KFCA02105-W[1]

KFCA02108-W[1]

KFCA02109-E[1]

KFCA02110-E[1]

KFCA02111-E[1]

KFCA02114-E[1]

KFCA02115-E[1]

KFCA02116-I[1]

KFCA02117-I[1]

KFCA02118-I[1]

KFCA02119-I[1]

KFCA02120-W[1]

KFCA02121-W[1]

KFCA02122-W[1]

KFCA02123-W[1]

KFCA02124-W[1]

KFCA02125-W[1]

KFCA02126-E[1]

KFCA02127-W[1]

KFCA02128-E[1]

KFCA02129-E[1]

KFCA02130-E[1]

KFCA02131-E[1]

KFCA02132-E[1]

KFCA02133-I[1]

KFCA02134-I[1]

KFCA02135-E[1]

KFCA02136-E[1]

KFCA02137-E[1]

KFCA02138-E[1]

KFCA02139-E[1]

KFCA02140-E[1]

KFCA02141-E[1]

KFCA02142-E[1]

KFCA02143-E[1]

KFCA02144-E[1]

KFCA02145-E[1]

KFCA02146-E[1]

KFCA02147-E[1]

KFCA02148-E[1]

KFCA02149-E[1]

KFCA02150-E[1]

KFCA02151-I[1]

KFCA02152-I[1]

KFCA02153-E[1]

KFCA02154-E[1]

KFCA02155-E[1]

KFCA02156-E[1]

KFCA02157-E[1]

KFCA02158-E[1]

KFCA02159-E[1]

KFCA02160-E[1]

KFCA02161-W[1]

KFCA02162-E[1]

KFCA02163-E[1]

KFCA02164-E[1]

KFCA02165-I[1]

KFCA02166-I[1]

KFCA02167-W[1]

KFCA02168-W[1]

KFCA02169-E[1]

KFCA02170-E[1]

KFCA02171-E[1]

KFCA02172-I[1]

KFCA02173-E[1]

KFCA02174-E[1]

KFCA02175-E[1]

KFCA02176-I[1]

KFCA02177-I[1]

KFCA02178-I[1]

KFCA02179-I[1]

KFCA02180-I[1]

KFCA02181-E[1]

KFCA02182-E[1]

KFCA02183-I[1]

KFCA02184-E[1]

KFCA02185-I[1]

KFCA02186-W[1]

KFCA02187-I[1]

KFCA02188-I[1]

KFCA02189-W[1]

KFCA02190-E[1]

KFCA02191-E[1]

KFCA02192-W[1]

KFCA02193-E[1]

KFCA02194-I[1]

KFCA02200-E[1]

KFCA02210-E[1]

KFCA02211-E[1]

KFCA02220-E[1]

KFCA02221-E[1]

KFCA02222-E[1]

KFCA02223-E[1]

KFCA02230-W[1]

KFCA02231-E[1]

KFCA02232-E[1]

KFCA02233-W[1]

KFCA02234-W[1]

KFCA02250-I[1]

KFCA02251-I[1]

KFCA02252-I[1]

KFCA02253-I[1]

KFCA02254-E[1]

KFCA02255-E[1]

KFCA02256-E[1]

KFCA02270-E[1]

KFCA02280-E[1]

KFCA02281-E[1]

KFCA02282-E[1]

KFCA02500-E[1]

KFCA02501-E[1]

KFCA02502-E[1]

KFCA02503-E[1]

KFCA02504-E[1]

KFCA02505-E[1]

KFCA02506-E[1]

KFCA02507-R[1]

KFCA02508-I[1]

KFCA02509-I[1]

KFCA02510-I[1]

KFCA02511-W[1]

KFCA02512-E[1]

KFCA02518-I[1]

KFCA02519-I[1]

KFCA02520-W[1]

KFCA02521-I[1]

KFCA02522-E[1]

KFCA02523-E[1]

KFCA02524-E[1]

KFCA02525-E[1]

KFCA02526-E[1]

KFCA02527-E[1]

KFCA02528-I[1]

KFCA02529-E[1]

KFCA02530-I[1]

KFCA02531-I[1]

KFCA02532-I[1]

KFCA02548-I[1]

KFCA02549-I[1]

KFCA02550-E[1]

KFCA02551-E[1]

KFCA02552-E[1]

KFCA02553-E[1]

KFCA02554-I[1]

KFCA02555-I[1]

KFCA02556-E[1]

KFCA02557-I[1]

KFCA02558-I[1]

KFCA02559-I[1]

KFCA02560-I[1]

KFCA02561-E[1]

KFCA02562-I[1]

KFCA02563-E[1]

KFCA02564-E[1]

KFCA02565-I[1]

KFCA02566-E[1]

KFCA02568-I[1]

KFCA02569-I[1]

KFCA02570-I[1]

KFCA02571-E[1]

KFCA02572-I[1]

KFCA02573-E[1]

KFCA02574-E[1]

KFCA02575-E[1]

KFCA02576-E[1]

KFCA02577-E[1]

KFCA02578-E[1]

KFCA02579-E[1]

KFCA02580-E[1]

KFCA02581-E[1]

KFCA02582-E[1]

KFCA02583-I[1]

KFCA02584-E[1]

KFCA02585-E[1]

KFCA02586-E[1]

KFCA02587-E[1]

KFCA02588-E[1]

KFCA02589-E[1]

KFCA02590-E[1]

KFCA02591-I[1]

KFCA02592-I[1]

KFCA02593-E[1]

KFCA02594-E[1]

KFCA02595-E[1]

KFCA02596-E[1]

KFCA02597-E[1]

KFCA02598-E[1]

KFCA02599-W[1]

KFCA02600-E[1]

KFCA02601-E[1]

KFCA02602-E[1]

KFCA02603-E[1]

KFCA02604-E[1]

KFCA02605-E[1]

KFCA02606-E[1]

KFCA02607-E[1]

KFCA02608-E[1]

KFCA02609-E[1]

KFCA02620-W[1]

KFCA02621-W[1]

KFCA02622-W[1]

KFCA02630-I[1]

KFCA02631-E[1]

KFCA02632-E[1]

KFCA02633-E[1]

KFCA02634-E[1]

KFCA02640-I[1]

KFCA02641-E[1]

KFCA02642-E[1]

KFCA02643-E[1]

KFCA02644-E[1]

KFCA02650-I[1]

KFCA02651-E[1]

KFCA02652-E[1]

KFCA02653-E[1]

KFCA02654-E[1]

KFCA02655-E[1]

KFCA02657-E[1]

KFCA02658-E[1]

KFCA02660-I[1]

KFCA02661-E[1]

KFCA02662-E[1]

KFCA02663-E[1]

KFCA02664-E[1]

KFCA02665-E[1]

KFCA02670-I[1]

KFCA02671-E[1]

KFCA02672-E[1]

KFCA02673-E[1]

KFCA02674-E[1]

KFCA02680-I[1]

KFCA02681-E[1]

KFCA02682-E[1]

KFCA02683-E[1]

KFCA02684-E[1]

KFCA02685-E[1]

KFCA02690-I[1]

KFCA02691-E[1]

KFCA02692-E[1]

KFCA02693-E[1]

KFCA02694-E[1]

KFCA02695-E[1]

KFCA02696-E[1]

KFCA02702-E[1]

KFCA02703-E[1]

KFCA02704-E[1]

KFCA02705-E[1]

KFCA02706-E[1]

KFCA02707-E[1]

KFCA02708-E[1]

KFCA02709-E[1]

KFCA02710-E[1]

KFCA02711-E[1]

KFCA02712-E[1]

KFCA02713-E[1]

KFCA02714-E[1]

KFCA02715-E[1]

KFCA02716-E[1]

KFCA02717-E[1]

KFCA02718-E[1]

KFCA02719-E[1]

KFCA02720-E[1]

KFCA02721-E[1]

KFCA02722-E[1]

KFCA02723-E[1]

KFCA02724-E[1]

KFCA02725-I[1]

KFCA02726-E[1]

KFCA02727-E[1]

KFCA02750-E[1]

KFCA02751-W[1]

KFCA02752-W[1]

KFCA02753-W[1]

KFCA02754-W[1]

KFCA02755-W[1]

KFCA02756-W[1]

KFCA02757-W[1]

KFCA02800-I[1]

KFCA02801-I[1]

KFCA02802-I[1]

KFCA02803-I[1]

KFCA02805-E[1]

KFCA02806-W[1]

KFCA02807-E[1]

KFCA02808-E[1]

KFCA02809-E[1]

KFCA02810-E[1]

KFCA02811-E[1]

KFCA02812-E[1]

KFCA02815-E[1]

KFCA02816-E[1]

KFCA02817-E[1]

KFCA02818-E[1]

KFCA02819-E[1]

KFCA02820-E[1]

KFCA02821-E[1]

KFCA02822-E[1]

KFCA02823-E[1]

KFCA02824-E[1]

KFCA02825-E[1]

KFCA02826-E[1]

KFCA02827-E[1]

KFCA02828-E[1]

KFCA02829-E[1]

KFCA02830-E[1]

KFCA02831-E[1]

KFCA02832-E[1]

KFCA02833-E[1]

KFCA02834-E[1]

KFCA02835-E[1]

KFCA02836-E[1]

KFCA02849-E[1]

KFCA02850-I[1]

KFCA02851-I[1]

KFCA02852-I[1]

KFCA02853-I[1]

KFCA02854-I[1]

KFCA02855-I[1]

KFCA02856-I[1]

KFCA02857-E[1]

KFCA02858-E[1]

KFCA02859-E[1]

KFCA02860-E[1]

KFCA02861-E[1]

KFCA02862-E[1]

KFCA02863-E[1]

KFCA02864-E[1]

KFCA02865-I[1]

KFCA02866-E[1]

KFCA02867-E[1]

KFCA02868-E[1]

KFCA02869-E[1]

KFCA02870-E[1]

KFCA02871-I[1]

KFCA02872-I[1]

KFCA02873-E[1]

KFCA02874-W[1]

KFCA02875-W[1]

KFCA02876-I[1]

KFCA02877-E[1]

KFCA02878-E[1]

KFCA02879-E[1]

KFCA02880-E[1]

KFCA02881-E[1]

KFCA02882-E[1]

KFCA02883-E[1]

KFCA02884-E[1]

KFCA02885-E[1]

KFCA02886-E[1]

KFCA02893-E[1]

KFCA02894-E[1]

KFCA02895-E[1]

KFCA02896-E[1]

KFCA02897-E[1]

KFCA02898-E[1]

KFCA02899-E[1]

KFCA03001-E[1]

KFCA03002-E[1]

KFCA03003-W[1]

KFCA03004-W[1]

KFCA03005-W[1]

KFCA03006-W[1]

KFCA03007-W[1]

KFCA03008-W[1]

KFCA03009-W[1]

KFCA03010-E[1]

KFCA03011-E[1]

KFCA03012-E[1]

KFCA03013-E[1]

KFCA03014-E[1]

KFCA03015-E[1]

KFCA03016-E[1]

KFCA03017-I[1]

KFCA03018-W[1]

KFCA03019-E[1]

KFCA03020-E[1]

KFCA03021-E[1]

KFCA03022-E[1]

KFCA03023-E[1]

KFCA03024-E[1]

KFCA03025-W[1]

KFCA03026-E[1]

KFCA03027-E[1]

KFCA03028-E[1]

KFCA03100-E[1]

KFCA03101-E[1]

KFCA03102-E[1]

KFCA03103-E[1]

KFCA03104-W[1]

KFCA03105-I[1]

KFCA03106-W[1]

KFCA03107-E[1]

KFCA03110-E[1]

KFCA03111-W[1]

KFCA03300-I[1]

KFCA03301-I[1]

KFCA03302-E[1]

KFCA03303-I[1]

KFCA03304-I[1]

KFCA03700-E[1]

KFCA03704-E[1]

KFCA03705-W[1]

KFCA03706-E[1]

KFCA03707-E[1]

KFCA03708-E[1]

KFCA03720-I[1]

KFCA03721-I[1]

KFCA03722-I[1]

KFCA03723-I[1]

KFCA03724-E[1]

KFCA03740-I[1]

KFCA03741-I[1]

KFCA03742-I[1]

KFCA03743-I[1]

KFCA03744-E[1]

KFCA03750-W[1]

KFCA03751-E[1]

KFCA03752-E[1]

KFCA03754-W[1]

KFCA03755-I[1]

KFCA03756-E[1]

KFCA03757-E[1]

KFCA03758-W[1]

KFCA03759-W[1]

KFCA03760-W[1]

KFCA03761-E[1]

KFCA03770-E[1]

KFCA03771-I[1]

KFCA03780-E[1]

KFCA03781-E[1]

KFCA03790-W[1]

KFCA03791-W[1]

KFCA03792-W[1]

KFCA03793-W[1]

KFCA03794-E[1]

KFCA03900-E[1]

KFCA03901-E[1]

KFCA03902-E[1]

KFCA03903-E[1]

KFCA03904-I[1]

KFCA03905-E[1]

KFCA03906-E[1]

KFCA03909-E[1]

KFCA03920-E[1]

KFCA03921-I[1]

KFCA03922-E[1]

KFCA03923-E[1]

KFCA03924-E[1]

KFCA03925-E[1]

KFCA03926-E[1]

KFCA03927-E[1]

KFCA03928-I[1]

KFCA03929-E[1]

KFCA03950-E[1]

KFCA03960-E[1]

KFCA03961-I[1]

KFCA03962-I[1]

KFCA03963-I[1]

KFCA03964-E[1]

KFCA04100-I[1]

KFCA04101-I[1]

KFCA04102-I[1]

KFCA04103-E[1]

KFCA04104-W[1]

KFCA04105-I[1]

KFCA04106-I[1]

KFCA04108-W[1]

KFCA04109-W[1]

KFCA04110-E[1]

KFCA04112-I[1]

KFCA04113-E[1]

KFCA04114-E[1]

KFCA04117-I[1]

KFCA04118-I[1]

KFCA04121-E[1]

KFCA04122-E[1]

KFCA04127-I[1]

KFCA04128-I[1]

KFCA04129-I[1]

KFCA04130-I[1]

KFCA04131-I[1]

KFCA04132-E[1]

KFCA04133-W[1]

KFCA04134-E[1]

KFCA04135-E[1]

KFCA04136-W[1]

KFCA04137-E[1]

KFCA04138-E[1]

KFCA04140-I[1]

KFCA04141-I[1]

KFCA04142-I[1]

KFCA04143-E[1]

KFCA04144-W[1]

KFCA04146-I[1]

KFCA04147-I[1]

KFCA04148-I[1]

KFCA04150-I[1]

KFCA04151-I[1]

KFCA04152-E[1]

KFCA04156-I[1]

KFCA04160-I[1]

KFCA04191-E[1]

KFCA04601-E[1]

KFCA04602-E[1]

KFCA04603-I[1]

KFCA04604-I[1]

KFCA04605-W[1]

KFCA04606-W[1]

KFCA04607-I[1]

KFCA04608-I[1]

KFCA04609-W[1]

KFCA04610-W[1]

KFCA04611-I[1]

KFCA04613-E[1]

KFCA04614-W[1]

KFCA04615-E[1]

KFCA04616-E[1]

KFCA04617-E[1]

KFCA04618-I[1]

KFCA04619-W[1]

KFCA04620-I[1]

KFCA04621-E[1]

KFCA04622-E[1]

KFCA04625-I[1]

KFCA04626-I[1]

KFCA10101-E[1]

KFCA10102-E[1]

KFCA10103-E[1]

KFCA10104-W[1]

KFCA10105-W[1]

KFCA10107-W[1]

KFCA10108-W[1]

KFCA10109-E[1]

KFCA10110-E[1]

KFCA10111-E[1]

KFCA10112-E[1]

KFCA10114-E[1]

KFCA10115-E[1]

KFCA10116-I[1]

KFCA10117-I[1]

KFCA10118-E[1]

KFCA10119-I[1]

KFCA10120-I[1]

KFCA10121-W[1]

KFCA10122-W[1]

KFCA10123-W[1]

KFCA10124-W[1]

KFCA10125-I[1]

KFCA10126-W[1]

KFCA10127-W[1]

KFCA10128-E[1]

KFCA10129-E[1]

KFCA10130-E[1]

KFCA10131-E[1]

KFCA10132-E[1]

KFCA10133-W[1]

KFCA10135-E[1]

KFCA10136-E[1]

KFCA10137-E[1]

KFCA10138-E[1]

KFCA10140-E[1]

KFCA10141-E[1]

KFCA10142-E[1]

KFCA10143-I[1]

KFCA10144-I[1]

KFCA10145-I[1]

KFCA10146-I[1]

KFCA10147-I[1]

KFCA10148-I[1]

KFCA10149-I[1]

KFCA10150-I[1]

KFCA10151-I[1]

KFCA10152-I[1]

KFCA10153-I[1]

KFCA10154-I[1]

KFCA10155-I[1]

KFCA10156-I[1]

KFCA10157-I[1]

KFCA10158-I[1]

KFCA10159-I[1]

KFCA10160-I[1]

KFCA10161-I[1]

KFCA10162-I[1]

KFCA10163-I[1]

KFCA10164-E[1]

KFCA10165-I[1]

KFCA10167-I[1]

KFCA10168-I[1]

KFCA10170-E[1]

KFCA10171-E[1]

KFCA10172-E[1]

KFCA10173-E[1]

KFCA10174-E[1]

KFCA10175-E[1]

KFCA10176-E[1]

KFCA10177-E[1]

KFCA10178-E[1]

KFCA10179-E[1]

KFCA10180-E[1]

KFCA10181-E[1]

KFCA10182-E[1]

KFCA10183-E[1]

KFCA10184-E[1]

KFCA10185-E[1]

KFCA10186-E[1]

KFCA10187-E[1]

KFCA10188-E[1]

KFCA10189-E[1]

KFCA10190-E[1]

KFCA10191-E[1]

KFCA10193-E[1]

KFCA10194-E[1]

KFCA10195-E[1]

KFCA10196-E[1]

KFCA10197-I[1]

KFCA10198-E[1]

KFCA10199-E[1]

KFCA10210-E[1]

KFCA10211-E[1]

KFCA10212-E[1]

KFCA10213-E[1]

KFCA10214-E[1]

KFCA10215-E[1]

KFCA10220-E[1]

KFCA10221-E[1]

KFCA10222-E[1]

KFCA10223-E[1]

KFCA10224-E[1]

KFCA10225-E[1]

KFCA10230-E[1]

KFCA10231-E[1]

KFCA10232-E[1]

KFCA10233-E[1]

KFCA10234-E[1]

KFCA10235-E[1]

KFCA10240-E[1]

KFCA10241-E[1]

KFCA10242-I[1]

KFCA10260-I[1]

KFCA10261-I[1]

KFCA10262-E[1]

KFCA10263-W[1]

KFCA10264-W[1]

KFCA10265-E[1]

KFCA10266-W[1]

KFCA10267-W[1]

KFCA10268-W[1]

KFCA10269-E[1]

KFCA10270-I[1]

KFCA10271-I[1]

KFCA10272-E[1]

KFCA10273-E[1]

KFCA10274-E[1]

KFCA10276-E[1]

KFCA10277-I[1]

KFCA10278-I[1]

KFCA10279-W[1]

KFCA10280-W[1]

KFCA10300-E[1]

KFCA10301-E[1]

KFCA10302-E[1]

KFCA10303-E[1]

KFCA10304-E[1]

KFCA10305-E[1]

KFCA10306-E[1]

KFCA10307-E[1]

KFCA10308-E[1]

KFCA10309-E[1]

KFCA10310-E[1]

KFCA10311-E[1]

KFCA10313-E[1]

KFCA10314-E[1]

KFCA10315-E[1]

KFCA10316-E[1]

KFCA10317-E[1]

KFCA10318-E[1]

KFCA10319-E[1]

KFCA10320-E[1]

KFCA10321-E[1]

KFCA10322-E[1]

KFCA10323-E[1]

KFCA10324-E[1]

KFCA10325-E[1]

KFCA10326-E[1]

KFCA10327-E[1]

KFCA10328-E[1]

KFCA10329-E[1]

KFCA10330-E[1]

KFCA10331-E[1]

KFCA10332-E[1]

KFCA10333-E[1]

KFCA10334-E[1]

KFCA10335-E[1]

KFCA10336-E[1]

KFCA10337-E[1]

KFCA10338-E[1]

KFCA10339-E[1]

KFCA10340-W[1]

KFCA10341-E[1]

KFCA10342-E[1]

KFCA10343-E[1]

KFCA10344-E[1]

KFCA10345-W[1]

KFCA10346-I[1]

KFCA10347-I[1]

KFCA10348-I[1]

KFCA10349-I[1]

KFCA10350-I[1]

KFCA10351-E[1]

KFCA10352-E[1]

KFCA10353-W[1]

KFCA10354-E[1]

KFCA10355-W[1]

KFCA10356-E[1]

KFCA10357-E[1]

KFCA10358-E[1]

KFCA10359-W[1]

KFCA10360-I[1]

KFCA10361-I[1]

KFCA10362-I[1]

KFCA10364-I[1]

KFCA10365-I[1]

KFCA10366-I[1]

KFCA10367-I[1]

KFCA10368-I[1]

KFCA10369-I[1]

KFCA10370-I[1]

KFCA10371-I[1]

KFCA10372-E[1]

KFCA10373-E[1]

KFCA10374-I[1]

KFCA10375-I[1]

KFCA10378-I[1]

KFCA10379-I[1]

KFCA10380-E[1]

KFCA10381-E[1]

KFCA10382-E[1]

KFCA10383-E[1]

KFCA10384-E[1]

KFCA10385-E[1]

KFCA10386-E[1]

KFCA10390-E[1]

KFCA10391-E[1]

KFCA10392-E[1]

KFCA10393-E[1]

KFCA10394-E[1]

KFCA10395-E[1]

KFCA10396-I[1]

KFCA10397-I[1]

KFCA10398-I[1]

KFCA10399-I[1]

KFCA10500-I[1]

KFCA10501-I[1]

KFCA10502-I[1]

KFCA10503-I[1]

KFCA10504-I[1]

KFCA10505-I[1]

KFCA10506-I[1]

KFCA10507-I[1]

KFCA10508-I[1]

KFCA10509-I[1]

KFCA10510-I[1]

KFCA10511-I[1]

KFCA10512-I[1]

KFCA10513-I[1]

KFCA10514-I[1]

KFCA10515-I[1]

KFCA10516-I[1]

KFCA10517-I[1]

KFCA10518-I[1]

KFCA10519-I[1]

KFCA10520-I[1]

KFCA10521-I[1]

KFCA10522-I[1]

KFCA10523-I[1]

KFCA10524-I[1]

KFCA10525-I[1]

KFCA10526-I[1]

KFCA10527-I[1]

KFCA10528-I[1]

KFCA10529-I[1]

KFCA10530-I[1]

KFCA10531-I[1]

KFCA10532-I[1]

KFCA10533-I[1]

KFCA10534-I[1]

KFCA10535-I[1]

KFCA10536-I[1]

KFCA10537-I[1]

KFCA10538-I[1]

KFCA10539-I[1]

KFCA10540-I[1]

KFCA10541-I[1]

KFCA10542-I[1]

KFCA10543-I[1]

KFCA10544-I[1]

KFCA10545-I[1]

KFCA10546-I[1]

KFCA10547-I[1]

KFCA10548-I[1]

KFCA10549-I[1]

KFCA10550-I[1]

KFCA10551-I[1]

KFCA10552-I[1]

KFCA10554-I[1]

KFCA10555-I[1]

KFCA10556-I[1]

KFCA10557-I[1]

KFCA10558-I[1]

KFCA10559-I[1]

KFCA10560-I[1]

KFCA10561-I[1]

KFCA10562-I[1]

KFCA10563-I[1]

KFCA10565-I[1]

KFCA10604-E[1]

KFCA10605-E[1]

KFCA10606-E[1]

KFCA10607-W[1]

KFCA10608-W[1]

KFCA10609-E[1]

KFCA10610-E[1]

KFCA10611-E[1]

KFCA10617-E[1]

KFCA10618-E[1]

KFCA10619-E[1]

KFCA10620-E[1]

KFCA10697-E[1]

KFCA10698-E[1]

KFCA10699-E[1]

KFCA10700-I[1]

KFCA10701-E[1]

KFCA10702-E[1]

KFCA10703-E[1]

KFCA10704-I[1]

KFCA10705-E[1]

KFCA10706-W[1]

KFCA10707-E[1]

KFCA10708-E[1]

KFCA10709-W[1]

KFCA10710-W[1]

KFCA10711-W[1]

KFCA10712-I[1]

KFCA10714-E[1]

KFCA10801-E[1]

KFCA10802-E[1]

KFCA10803-I[1]

KFCA10804-I[1]

KFCA10805-I[1]

KFCA10806-I[1]

KFCA10810-E[1]

KFCA10811-E[1]

KFCA10820-I[1]

KFCA10830-E[1]

KFCA10831-E[1]

KFCA10832-E[1]

KFCA10833-E[1]

KFCA10834-E[1]

KFCA10835-E[1]

KFCA10836-E[1]

KFCA10839-E[1]

KFCA10840-E[1]

KFCA10841-E[1]

KFCA10842-E[1]

KFCA10843-E[1]

KFCA10844-E[1]

KFCA10845-W[1]

KFCA10846-W[1]

KFCA10847-E[1]

KFCA10848-E[1]

KFCA10849-E[1]

KFCA10850-E[1]

KFCA10860-I[1]

KFCA10865-I[1]

KFCA10866-I[1]

KFCA10870-E[1]

KFCA10871-E[1]

KFCA10872-E[1]

KFCA10875-E[1]

KFCA10876-E[1]

KFCA10877-E[1]

KFCA10878-I[1]

KFCA10879-E[1]

KFCA10880-E[1]

KFCA10881-E[1]

KFCA10882-I[1]

KFCA10883-E[1]

KFCA10886-E[1]

KFCA10887-I[1]

KFCA10888-I[1]

KFCA10889-I[1]

KFCA10890-I[1]

KFCA10891-I[1]

KFCA10892-I[1]

KFCA10900-I[1]

KFCA10901-E[1]

KFCA10902-I[1]

KFCA10903-E[1]

KFCA10920-E[1]

KFCA10921-E[1]

KFCA10922-E[1]

KFCA10923-E[1]

KFCA10924-E[1]

KFCA10925-E[1]

KFCA10926-E[1]

KFCA10927-E[1]

KFCA10930-E[1]

KFCA10931-E[1]

KFCA10932-E[1]

KFCA10933-E[1]

KFCA10935-E[1]

KFCA10936-E[1]

KFCA10937-E[1]

KFCA10938-E[1]

KFCA10939-E[1]

KFCA10940-E[1]

KFCA10941-E[1]

KFCA10942-E[1]

KFCA10943-E[1]

KFCA10944-I[1]

KFCA10945-E[1]

KFCA11001-W[1]

KFCA11002-E[1]

KFCA11003-W[1]

KFCA11004-W[1]

KFCA11005-W[1]

KFCA11006-W[1]

KFCA11007-W[1]

KFCA11008-W[1]

KFCA11009-W[1]

KFCA11010-W[1]

KFCA11011-W[1]

KFCA11012-W[1]

KFCA11013-W[1]

KFCA11014-E[1]

KFCA11015-E[1]

KFCA11016-W[1]

KFCA11017-W[1]

KFCA11018-E[1]

KFCA11019-W[1]

KFCA11020-W[1]

KFCA11021-W[1]

KFCA11022-E[1]

KFCA11023-E[1]

KFCA11024-W[1]

KFCA11025-W[1]

KFCA11026-W[1]

KFCA11027-W[1]

KFCA11028-W[1]

KFCA11029-W[1]

KFCA11030-W[1]

KFCA11031-W[1]

KFCA11032-W[1]

KFCA11033-W[1]

KFCA11036-W[1]

KFCA11037-W[1]

KFCA11038-W[1]

KFCA11039-W[1]

KFCA11040-W[1]

KFCA11041-W[1]

KFCA11042-W[1]

KFCA11043-E[1]

KFCA11044-W[1]

KFCA11045-W[1]

KFCA11046-E[1]

KFCA11047-W[1]

KFCA11048-E[1]

KFCA11049-W[1]

KFCA11050-W[1]

KFCA11051-E[1]

KFCA11052-E[1]

KFCA11053-E[1]

KFCA11054-E[1]

KFCA11056-W[1]

KFCA11057-W[1]

KFCA11058-E[1]

KFCA11059-E[1]

KFCA11060-E[1]

KFCA11061-W[1]

KFCA11062-W[1]

KFCA11063-W[1]

KFCA11064-W[1]

KFCA11065-W[1]

KFCA11066-W[1]

KFCA11067-W[1]

KFCA11068-W[1]

KFCA11069-W[1]

KFCA11070-W[1]

KFCA11071-W[1]

KFCA11072-W[1]

KFCA11073-W[1]

KFCA11074-W[1]

KFCA11075-W[1]

KFCA11076-W[1]

KFCA11077-W[1]

KFCA11078-W[1]

KFCA11079-W[1]

KFCA11080-W[1]

KFCA11081-W[1]

KFCA11082-W[1]

KFCA11083-W[1]

KFCA11084-W[1]

KFCA11085-I[1]

KFCA11086-I[1]

KFCA11087-I[1]

KFCA11088-W[1]

KFCA11089-W[1]

KFCA11090-W[1]

KFCA11091-E[1]

KFCA11092-W[1]

KFCA11093-I[1]

KFCA11094-I[1]

KFCA11095-E[1]

KFCA11096-W[1]

KFCA11097-W[1]

KFCA11098-W[1]

KFCA11099-W[1]

KFCA11100-E[1]

KFCA11101-E[1]

KFCA11103-E[1]

KFCA11104-E[1]

KFCA11105-E[1]

KFCA11106-E[1]

KFCA11107-E[1]

KFCA11108-E[1]

KFCA11110-E[1]

KFCA11111-E[1]

KFCA11112-E[1]

KFCA11113-E[1]

KFCA11114-E[1]

KFCA11115-E[1]

KFCA11116-E[1]

KFCA11117-E[1]

KFCA11118-E[1]

KFCA11119-E[1]

KFCA11121-E[1]

KFCA11122-E[1]

KFCA11123-E[1]

KFCA11124-E[1]

KFCA11125-E[1]

KFCA11129-E[1]

KFCA11130-E[1]

KFCA11133-E[1]

KFCA11134-E[1]

KFCA11135-E[1]

KFCA11136-E[1]

KFCA11137-E[1]

KFCA11138-E[1]

KFCA11139-E[1]

KFCA11140-E[1]

KFCA11141-E[1]

KFCA11142-E[1]

KFCA11143-E[1]

KFCA11144-E[1]

KFCA11146-E[1]

KFCA11148-E[1]

KFCA11149-E[1]

KFCA11150-E[1]

KFCA11152-E[1]

KFCA11153-E[1]

KFCA11155-E[1]

KFCA11156-E[1]

KFCA11158-E[1]

KFCA11159-E[1]

KFCA11160-E[1]

KFCA11161-E[1]

KFCA11162-E[1]

KFCA11163-E[1]

KFCA11165-E[1]

KFCA11166-E[1]

KFCA11167-E[1]

KFCA11168-E[1]

KFCA11169-E[1]

KFCA11170-E[1]

KFCA11171-E[1]

KFCA11172-W[1]

KFCA11173-W[1]

KFCA11174-E[1]

KFCA11175-E[1]

KFCA11176-E[1]

KFCA11177-E[1]

KFCA11178-E[1]

KFCA11179-E[1]

KFCA11180-E[1]

KFCA11181-E[1]

KFCA11182-E[1]

KFCA11183-E[1]

KFCA11184-E[1]

KFCA11185-E[1]

KFCA11186-W[1]

KFCA11187-W[1]

KFCA11188-E[1]

KFCA11189-E[1]

KFCA11190-E[1]

KFCA11191-E[1]

KFCA11192-E[1]

KFCA11194-I[1]

KFCA11195-E[1]

KFCA11196-W[1]

KFCA11197-W[1]

KFCA11198-W[1]

KFCA11199-E[1]

KFCA11210-E[1]

KFCA11211-E[1]

KFCA11220-E[1]

KFCA11221-E[1]

KFCA11230-E[1]

KFCA11231-E[1]

KFCA11240-E[1]

KFCA11241-E[1]

KFCA11242-E[1]

KFCA11243-E[1]

KFCA11250-E[1]

KFCA11251-E[1]

KFCA11260-E[1]

KFCA11270-I[1]

KFCA11271-I[1]

KFCA11272-W[1]

KFCA11273-W[1]

KFCA11274-I[1]

KFCA11275-I[1]

KFCA11301-I[1]

KFCA11302-I[1]

KFCA11311-E[1]

KFCA11312-E[1]

KFCA11313-E[1]

KFCA11314-E[1]

KFCA11315-E[1]

KFCA11316-E[1]

KFCA11319-E[1]

KFCA11321-E[1]

KFCA11322-E[1]

KFCA11323-E[1]

KFCA11324-E[1]

KFCA11325-E[1]

KFCA11326-E[1]

KFCA11327-E[1]

KFCA11328-E[1]

KFCA11401-E[1]

KFCA11402-E[1]

KFCA11403-E[1]

KFCA11500-E[1]

KFCA11501-I[1]

KFCA11502-I[1]

KFCA11503-I[1]

KFCA11504-I[1]

KFCA11505-E[1]

KFCA11506-E[1]

KFCA11507-E[1]

KFCA11508-E[1]

KFCA11509-E[1]

KFCA11510-E[1]

KFCA11511-E[1]

KFCA11512-E[1]

KFCA11513-E[1]

KFCA11514-E[1]

KFCA11515-E[1]

KFCA11516-E[1]

KFCA11517-E[1]

KFCA11518-E[1]

KFCA11519-E[1]

KFCA11520-E[1]

KFCA11521-E[1]

KFCA11522-E[1]

KFCA11523-E[1]

KFCA11524-E[1]

KFCA11525-E[1]

KFCA11526-E[1]

KFCA11527-E[1]

KFCA11528-E[1]

KFCA11529-E[1]

KFCA11530-E[1]

KFCA11531-E[1]

KFCA11532-E[1]

KFCA11533-E[1]

KFCA11534-E[1]

KFCA11535-E[1]

KFCA11536-E[1]

KFCA11537-E[1]

KFCA11538-E[1]

KFCA11539-W[1]

KFCA11540-I[1]

KFCA11541-I[1]

KFCA11542-W[1]

KFCA11543-E[1]

KFCA11544-E[1]

KFCA11545-E[1]

KFCA11546-E[1]

KFCA11547-E[1]

KFCA11548-E[1]

KFCA11549-E[1]

KFCA11550-E[1]

KFCA11551-E[1]

KFCA11552-E[1]

KFCA11553-E[1]

KFCA11556-E[1]

KFCA11557-E[1]

KFCA11559-E[1]

KFCA11560-E[1]

KFCA11561-E[1]

KFCA11562-E[1]

KFCA11563-E[1]

KFCA11564-E[1]

KFCA11565-E[1]

KFCA11566-E[1]

KFCA11567-E[1]

KFCA11568-E[1]

KFCA11569-E[1]

KFCA11570-E[1]

KFCA11571-E[1]

KFCA11572-E[1]

KFCA11573-E[1]

KFCA11574-E[1]

KFCA11575-E[1]

KFCA11576-E[1]

KFCA11578-E[1]

KFCA11579-E[1]

KFCA11580-E[1]

KFCA11599-E[1]

KFCA11701-E[1]

KFCA11702-W[1]

KFCA11703-E[1]

KFCA11704-E[1]

KFCA11800-W[1]

KFCA11801-W[1]

KFCA11803-W[1]

KFCA11804-W[1]

KFCA11806-W[1]

KFCA11807-W[1]

KFCA11808-W[1]

KFCA11809-E[1]

KFCA11810-I[1]

KFCA11811-E[1]

KFCA11812-E[1]

KFCA11818-E[1]

KFCA11819-E[1]

KFCA11820-W[1]

KFCA11821-E[1]

KFCA11822-W[1]

KFCA11824-I[1]

KFCA11825-I[1]

KFCA12001-E[1]

KFCA12002-W[1]

KFCA13100-I[1]

KFCA13101-I[1]

KFCA13102-E[1]

KFCA13103-E[1]

KFCA13112-I[1]

KFCA13113-I[1]

KFCA13114-I[1]

KFCA13115-I[1]

KFCA13116-W[1]

KFCA13118-E[1]

KFCA13119-E[1]

KFCA13120-E[1]

KFCA13121-E[1]

KFCA13122-E[1]

KFCA13123-I[1]

KFCA13124-I[1]

KFCA13125-I[1]

KFCA13126-I[1]

KFCA13130-E[1]

KFCA13131-E[1]

KFCA13132-E[1]

KFCA13133-E[1]

KFCA13134-E[1]

KFCA13135-E[1]

KFCA13136-E[1]

KFCA13137-E[1]

KFCA13138-E[1]

KFCA13139-E[1]

KFCA13140-W[1]

KFCA13141-E[1]

KFCA13142-E[1]

KFCA13143-E[1]

KFCA13145-E[1]

KFCA13197-E[1]

KFCA13198-E[1]

KFCA13199-E[1]

KFCA13211-E[1]

KFCA13212-E[1]

KFCA13213-E[1]

KFCA13251-I[1]

KFCA13252-I[1]

KFCA13253-E[1]

KFCA13254-E[1]

KFCA13255-E[1]

KFCA13256-E[1]

KFCA13257-W[1]

KFCA13258-E[1]

KFCA13259-E[1]

KFCA13261-I[1]

KFCA13262-I[1]

KFCA13263-E[1]

KFCA13264-E[1]

KFCA13271-E[1]

KFCA13272-E[1]

KFCA13273-E[1]

KFCA13274-E[1]

KFCA13275-E[1]

KFCA13276-E[1]

KFCA13277-I[1]

KFCA13278-I[1]

KFCA13281-I[1]

KFCA13282-I[1]

KFCA13283-I[1]

KFCA13284-I[1]

KFCA13285-I[1]

KFCA13400-I[1]

KFCA13401-W[1]

KFCA13402-I[1]

KFCA13403-I[1]

KFCA13404-E[1]

KFCA13409-W[1]

KFCA13410-W[1]

KFCA13411-E[1]

KFCA13412-E[1]

KFCA13413-E[1]

KFCA13414-E[1]

KFCA13415-E[1]

KFCA13416-E[1]

KFCA13418-I[1]

KFCA13419-I[1]

KFCA13421-W[1]

KFCA13422-W[1]

KFCA13423-W[1]

KFCA13424-W[1]

KFCA13425-W[1]

KFCA13426-W[1]

KFCA13427-W[1]

KFCA13428-E[1]

KFCA13500-I[1]

KFCA13501-I[1]

KFCA13502-E[1]

KFCA13503-E[1]

KFCA13504-E[1]

KFCA13506-E[1]

KFCA13508-E[1]

KFCA13509-E[1]

KFCA13510-E[1]

KFCA13512-I[1]

KFCA13513-I[1]

KFCA13514-I[1]

KFCA13518-E[1]

KFCA13519-E[1]

KFCA13520-E[1]

KFCA13521-E[1]

KFCA13522-E[1]

KFCA13523-E[1]

KFCA13525-W[1]

KFCA13530-E[1]

KFCA13531-E[1]

KFCA13547-E[1]

KFCA13549-E[1]

KFCA13550-I[1]

KFCA13551-I[1]

KFCA13552-I[1]

KFCA13553-I[1]

KFCA13554-I[1]

KFCA13569-E[1]

KFCA13570-E[1]

KFCA13571-E[1]

KFCA13572-E[1]

KFCA13573-E[1]

KFCA13574-E[1]

KFCA13575-E[1]

KFCA13576-E[1]

KFCA13577-E[1]

KFCA13578-E[1]

KFCA13579-E[1]

KFCA13580-E[1]

KFCA13581-E[1]

KFCA13582-E[1]

KFCA13583-E[1]

KFCA13584-E[1]

KFCA13585-E[1]

KFCA13586-E[1]

KFCA13587-W[1]

KFCA13588-I[1]

KFCA13589-I[1]

KFCA13590-W[1]

KFCA13600-E[1]

KFCA13601-E[1]

KFCA13602-E[1]

KFCA13603-E[1]

KFCA13604-E[1]

KFCA13605-E[1]

KFCA13606-E[1]

KFCA13607-E[1]

KFCA13608-E[1]

KFCA13609-E[1]

KFCA13610-E[1]

KFCA13611-E[1]

KFCA13612-E[1]

KFCA13613-E[1]

KFCA13614-E[1]

KFCA13615-E[1]

KFCA13616-E[1]

KFCA13619-E[1]

KFCA13620-E[1]

KFCA13621-E[1]

KFCA13622-E[1]

KFCA13623-E[1]

KFCA13624-E[1]

KFCA13625-E[1]

KFCA13626-E[1]

KFCA13627-E[1]

KFCA13628-E[1]

KFCA13629-E[1]

KFCA13630-E[1]

KFCA13631-E[1]

KFCA13632-E[1]

KFCA13633-E[1]

KFCA13634-E[1]

KFCA13635-W[1]

KFCA13636-E[1]

KFCA13637-E[1]

KFCA13638-E[1]

KFCA13639-E[1]

KFCA13640-E[1]

KFCA13641-E[1]

KFCA13642-E[1]

KFCA13643-E[1]

KFCA13644-E[1]

KFCA13645-E[1]

KFCA13646-E[1]

KFCA13647-E[1]

KFCA13648-E[1]

KFCA13649-E[1]

KFCA13650-E[1]

KFCA13651-E[1]

KFCA13652-E[1]

KFCA13653-E[1]

KFCA13654-E[1]

KFCA13655-E[1]

KFCA13656-E[1]

KFCA13657-E[1]

KFCA13660-E[1]

KFCA13661-E[1]

KFCA13662-E[1]

KFCA13663-E[1]

KFCA13664-E[1]

KFCA13665-W[1]

KFCA13666-E[1]

KFCA13667-E[1]

KFCA13668-E[1]

KFCA13669-E[1]

KFCA13670-E[1]

KFCA13671-E[1]

KFCA13672-E[1]

KFCA13673-E[1]

KFCA13674-W[1]

KFCA13675-E[1]

KFCA13676-E[1]

KFCA13677-W[1]

KFCA13678-E[1]

KFCA13679-E[1]

KFCA13680-I[1]

KFCA13681-I[1]

KFCA13682-I[1]

KFCA13683-I[1]

KFCA13684-E[1]

KFCA13685-E[1]

KFCA13686-W[1]

KFCA13687-W[1]

KFCA13688-E[1]

KFCA13689-E[1]

KFCA13690-I[1]

KFCA13691-I[1]

KFCA13692-I[1]

KFCA13693-I[1]

KFCA13694-E[1]

KFCA13695-E[1]

KFCA13696-E[1]

KFCA13697-E[1]

KFCA13698-E[1]

KFCA13699-E[1]

KFCA13701-E[1]

KFCA13702-E[1]

KFCA13703-E[1]

KFCA13704-E[1]

KFCA13705-E[1]

KFCA13851-I[1]

KFCA13852-I[1]

KFCA13853-E[1]

KFCA13854-E[1]

KFCA13855-E[1]

KFCA13856-E[1]

KFCA13857-E[1]

KFCA13858-E[1]

KFCA13859-I[1]

KFCA13900-I[1]

KFCA13901-I[1]

KFCA13902-E[1]

KFCA13920-E[1]

KFCA13921-E[1]

KFCA13930-E[1]

KFCA13931-E[1]

KFCA13932-E[1]

KFCA13933-E[1]

KFCA13934-E[1]

KFCA13941-E[1]

KFCA13942-E[1]

KFCA13997-E[1]

KFCA13998-E[1]

KFCA13999-E[1]

KFCA14000-I[1]

KFCA14001-I[1]

KFCA14002-E[1]

KFCA14003-I[1]

KFCA14004-I[1]

KFCA14005-E[1]

KFCA14006-E[1]

KFCA14007-E[1]

KFCA14008-E[1]

KFCA14009-E[1]

KFCA14010-E[1]

KFCA14011-E[1]

KFCA14012-W[1]

KFCA14013-W[1]

KFCA14014-W[1]

KFCA14015-W[1]

KFCA14016-W[1]

KFCA14017-W[1]

KFCA14018-W[1]

KFCA14100-I[1]

KFCA14101-E[1]

KFCA14102-W[1]

KFCA14103-W[1]

KFCA14104-W[1]

KFCA14200-W[1]

KFCA14201-I[1]

KFCA14202-W[1]

KFCA14203-W[1]

KFCA14204-W[1]

KFCA14205-W[1]

KFCA14206-W[1]

KFCA14300-W[1]

KFCA14301-W[1]

KFCA14400-W[1]

KFCA14401-W[1]

KFCA14402-W[1]

KFCA14403-W[1]

KFCA14404-W[1]

KFCA14405-I[1]

KFCA14406-W[1]

KFCA14407-W[1]

KFCA14408-W[1]

KFCA14409-W[1]

KFCA14410-I[1]

KFCA14411-I[1]

KFCA14412-W[1]

KFCA14413-W[1]

KFCA14414-W[1]

KFCA14415-W[1]

KFCA14416-E[1]

KFCA14417-W[1]

KFCA14418-W[1]

KFCA14419-I[1]

KFCA14420-W[1]

KFCA14421-W[1]

KFCA14422-W[1]

KFCA14423-I[1]

KFCA14424-W[1]

KFCA14425-W[1]

KFCA14426-E[1]

KFCA14427-E[1]

KFCA14428-E[1]

KFCA14429-E[1]

KFCA14430-E[1]

KFCA14431-E[1]

KFCA14432-E[1]

KFCA14433-W[1]

KFCA14434-E[1]

KFCA14435-E[1]

KFCA14500-W[1]

KFCA14501-I[1]

KFCA14502-W[1]

KFCA14503-I[1]

KFCA14504-I[1]

KFCA14600-E[1]

KFCA14601-E[1]

KFCA14632-E[1]

KFCA14800-I[1]

KFCA14801-I[1]

KFCA14802-E[1]

KFCA14803-E[1]

KFCA14806-W[1]

KFCA14808-E[1]

KFCA14809-I[1]

KFCA14810-I[1]

KFCA14811-E[1]

KFCA14813-E[1]

KFCA14815-E[1]

KFCA14816-E[1]

KFCA14818-W[1]

KFCA14819-W[1]

KFCA14820-W[1]

KFCA14821-W[1]

KFCA14822-W[1]

KFCA14823-W[1]

KFCA14825-E[1]

KFCA14826-E[1]

KFCA14827-E[1]

KFCA14828-E[1]

KFCA14829-E[1]

KFCA14830-E[1]

KFCA14831-W[1]

KFCA14832-E[1]

KFCA14833-W[1]

KFCA14834-E[1]

KFCA14835-E[1]

KFCA14836-E[1]

KFCA14837-E[1]

KFCA14838-E[1]

KFCA14839-E[1]

KFCA14840-I[1]

KFCA14841-E[1]

KFCA14842-E[1]

KFCA14843-I[1]

KFCA14844-E[1]

KFCA14845-W[1]

KFCA14846-E[1]

KFCA14847-E[1]

KFCA14848-E[1]

KFCA14849-I[1]

KFCA14850-I[1]

KFCA14851-I[1]

KFCA14852-E[1]

KFCA14853-W[1]

KFCA14854-I[1]

KFCA14855-I[1]

KFCA14856-W[1]

KFCA14857-I[1]

KFCA14858-I[1]

KFCA14860-W[1]

KFCA14861-W[1]

KFCA14862-W[1]

KFCA14865-I[1]

KFCA14866-W[1]

KFCA14867-E[1]

KFCA14868-I[1]

KFCA14869-W[1]

KFCA14875-I[1]

KFCA14876-I[1]

KFCA14877-I[1]

KFCA14878-E[1]

KFCA14879-W[1]

KFCA14880-W[1]

KFCA14881-W[1]

KFCA14882-W[1]

KFCA14883-E[1]

KFCA14884-W[1]

KFCA14885-I[1]

KFCA14901-I[1]

KFCA14909-E[1]

KFCA14912-I[1]

KFCA14913-I[1]

KFCA14914-W[1]

KFCA14915-W[1]

KFCA14918-W[1]

KFCA14919-E[1]

KFCA14931-E[1]

KFCA14932-E[1]

KFCA14933-E[1]

KFCA14934-E[1]

KFCA14935-E[1]

KFCA14936-E[1]

KFCA14937-E[1]

KFCA14938-E[1]

KFCA14939-E[1]

KFCA14941-E[1]

KFCA14944-E[1]

KFCA14945-E[1]

KFCA14970-E[1]

KFCA14971-E[1]

KFCA14972-E[1]

KFCA14999-E[1]

KFCA15000-I[1]

KFCA15001-I[1]

KFCA15005-I[1]

KFCA15006-I[1]

KFCA15008-I[1]

KFCA15009-E[1]

KFCA15020-I[1]

KFCA15021-I[1]

KFCA15022-I[1]

KFCA15050-E[1]

KFCA15051-E[1]

KFCA15052-E[1]

KFCA15053-E[1]

KFCA15070-E[1]

KFCA15071-E[1]

KFCA15072-E[1]

KFCA15073-E[1]

KFCA15074-E[1]

KFCA15075-E[1]

KFCA15076-E[1]

KFCA15099-E[1]

KFCA15111-E[1]

KFCA15112-I[1]

KFCA15113-E[1]

KFCA15120-E[1]

KFCA15121-E[1]

KFCA15201-I[1]

KFCA15202-I[1]

KFCA15203-E[1]

KFCA15204-E[1]

KFCA15205-E[1]

KFCA15206-E[1]

KFCA15207-I[1]

KFCA15300-I[1]

KFCA15301-I[1]

KFCA15302-E[1]

KFCA15303-E[1]

KFCA15312-I[1]

KFCA15313-I[1]

KFCA15320-E[1]

KFCA15321-E[1]

KFCA15324-I[1]

KFCA15325-I[1]

KFCA15330-E[1]

KFCA15331-E[1]

KFCA15332-E[1]

KFCA15333-E[1]

KFCA15334-E[1]

KFCA15335-E[1]

KFCA15337-E[1]

KFCA15338-E[1]

KFCA15339-E[1]

KFCA15341-E[1]

KFCA15342-E[1]

KFCA15396-E[1]

KFCA15397-E[1]

KFCA15398-E[1]

KFCA15399-E[1]

KFCA15403-I[1]

KFCA15404-E[1]

KFCA15405-E[1]

KFCA15406-E[1]

KFCA15414-E[1]

KFCA15415-E[1]

KFCA15416-E[1]

KFCA15420-E[1]

KFCA15421-E[1]

KFCA15422-E[1]

KFCA15423-E[1]

KFCA15424-E[1]

KFCA15430-E[1]

KFCA15432-E[1]

KFCA15434-I[1]

KFCA15435-E[1]

KFCA15470-E[1]

KFCA15471-E[1]

KFCA15490-E[1]

KFCA15498-I[1]

KFCA15499-E[1]

KFCA15500-E[1]

KFCA15501-E[1]

KFCA15502-E[1]

KFCA15503-E[1]

KFCA15504-E[1]

KFCA15505-E[1]

KFCA15506-E[1]

KFCA15507-E[1]

KFCA15508-E[1]

KFCA15509-E[1]

KFCA15510-E[1]

KFCA15511-E[1]

KFCA15512-E[1]

KFCA15513-E[1]

KFCA15514-E[1]

KFCA15515-E[1]

KFCA15516-E[1]

KFCA15517-E[1]

KFCA15518-E[1]

KFCA15519-E[1]

KFCA15520-E[1]

KFCA15521-E[1]

KFCA15522-W[1]

KFCA15523-W[1]

KFCA15524-E[1]

KFCA15525-E[1]

KFCA15526-E[1]

KFCA15527-E[1]

KFCA15528-E[1]

KFCA15529-E[1]

KFCA15530-I[1]

KFCA15531-I[1]

KFCA15532-I[1]

KFCA15533-I[1]

KFCA15535-E[1]

KFCA15536-E[1]

KFCA15537-I[1]

KFCA15538-I[1]

KFCA15539-I[1]

KFCA15540-I[1]

KFCA15541-E[1]

KFCA15542-E[1]

KFCA15543-W[1]

KFCA15544-E[1]

KFCA15545-E[1]

KFCA15546-E[1]

KFCA15547-E[1]

KFCA15548-E[1]

KFCA15549-E[1]

KFCA15550-E[1]

KFCA15551-E[1]

KFCA15552-E[1]

KFCA15553-E[1]

KFCA15554-E[1]

KFCA15555-E[1]

KFCA15556-E[1]

KFCA15557-E[1]

KFCA15558-E[1]

KFCA15560-E[1]

KFCA15561-W[1]

KFCA15562-E[1]

KFCA15563-E[1]

KFCA15564-E[1]

KFCA15565-E[1]

KFCA15566-E[1]

KFCA15567-E[1]

KFCA15568-E[1]

KFCA15569-E[1]

KFCA15570-I[1]

KFCA15571-I[1]

KFCA15572-E[1]

KFCA15573-E[1]

KFCA15574-E[1]

KFCA15575-E[1]

KFCA15576-E[1]

KFCA15578-I[1]

KFCA15579-E[1]

KFCA15580-E[1]

KFCA15581-E[1]

KFCA15582-E[1]

KFCA15583-E[1]

KFCA15584-E[1]

KFCA15585-E[1]

KFCA15586-E[1]

KFCA15587-E[1]

KFCA15588-E[1]

KFCA15590-E[1]

KFCA15591-E[1]

KFCA15592-E[1]

KFCA15593-E[1]

KFCA15594-E[1]

KFCA15595-E[1]

KFCA15596-E[1]

KFCA15597-E[1]

KFCA15598-E[1]

KFCA15600-I[1]

KFCA15601-I[1]

KFCA15602-E[1]

KFCA15603-E[1]

KFCA15620-E[1]

KFCA15621-E[1]

KFCA15622-E[1]

KFCA15630-E[1]

KFCA15631-E[1]

KFCA15632-E[1]

KFCA15633-E[1]

KFCA15634-E[1]

KFCA15635-E[1]

KFCA15636-E[1]

KFCA15637-E[1]

KFCA15641-E[1]

KFCA15650-I[1]

KFCA15651-I[1]

KFCA15660-E[1]

KFCA15661-E[1]

KFCA15666-I[1]

KFCA15667-E[1]

KFCA15668-I[1]

KFCA15669-E[1]

KFCA15697-E[1]

KFCA15698-E[1]

KFCA15699-E[1]

KFCA15900-E[1]

KFCA15901-E[1]

KFCA15902-E[1]

KFCA15903-E[1]

KFCA15904-E[1]

KFCA15905-W[1]

KFCA15906-E[1]

KFCA15909-E[1]

KFCA15910-E[1]

KFCA15911-E[1]

KFCA16000-E[1]

KFCA16001-E[1]

KFCA16002-E[1]

KFCA16003-E[1]

KFCA16004-E[1]

KFCA16005-E[1]

KFCA16006-E[1]

KFCA16007-E[1]

KFCA16008-E[1]

KFCA16009-E[1]

KFCA16010-I[1]

KFCA16011-E[1]

KFCA16015-E[1]

KFCA16017-E[1]

KFCA16019-E[1]

KFCA16020-E[1]

KFCA16021-E[1]

KFCA16022-E[1]

KFCA16023-E[1]

KFCA16024-E[1]

KFCA16025-E[1]

KFCA16026-E[1]

KFCA16027-E[1]

KFCA16028-E[1]

KFCA16030-E[1]

KFCA16400-I[1]

KFCA16401-I[1]

KFCA16402-E[1]

KFCA16403-I[1]

KFCA16404-I[1]

KFCA16405-I[1]

KFCA16406-I[1]

KFCA16407-E[1]

KFCA16408-E[1]

KFCA16409-E[1]

KFCA16410-E[1]

KFCA16411-E[1]

KFCA16412-E[1]

KFCA16413-E[1]

KFCA16414-E[1]

KFCA16415-E[1]

KFCA16416-W[1]

KFCA16417-E[1]

KFCA16418-E[1]

KFCA16422-E[1]

KFCA16423-E[1]

KFCA16424-E[1]

KFCA16425-E[1]

KFCA16426-E[1]

KFCA16427-W[1]

KFCA16428-W[1]

KFCA16429-I[1]

KFCA16430-I[1]

KFCA16431-I[1]

KFCA16432-I[1]

KFCA16433-I[1]

KFCA16434-I[1]

KFCA16435-I[1]

KFCA16436-I[1]

KFCA16437-I[1]

KFCA16438-E[1]

KFCA16439-I[1]

KFCA16440-I[1]

KFCA16441-I[1]

KFCA16442-I[1]

KFCA16500-E[1]

KFCA16501-E[1]

KFCA16502-W[1]

KFCA16503-I[1]

KFCA16508-I[1]

KFCA16509-I[1]

KFCA16510-E[1]

KFCA16511-E[1]

KFCA16512-E[1]

KFCA16513-E[1]

KFCA16514-W[1]

KFCA16517-E[1]

KFCA16518-I[1]

KFCA16519-I[1]

KFCA16520-E[1]

KFCA16521-I[1]

KFCA16522-I[1]

KFCA16523-I[1]

KFCA16524-I[1]

KFCA16525-E[1]

KFCA16526-E[1]

KFCA16527-E[1]

KFCA16528-E[1]

KFCA16529-E[1]

KFCA16530-E[1]

KFCA16531-I[1]

KFCA16532-I[1]

KFCA16533-I[1]

KFCA16534-I[1]

KFCA16535-I[1]

KFCA16536-I[1]

KFCA16537-I[1]

KFCA16538-I[1]

KFCA16539-E[1]

KFCA16600-I[1]

KFCA16609-E[1]

KFCA16610-I[1]

KFCA16611-I[1]

KFCA16612-I[1]

KFCA16613-I[1]

KFCA16614-I[1]

KFCA16615-I[1]

KFCA16616-I[1]

KFCA16617-I[1]

KFCA16618-I[1]

KFCA16619-I[1]

KFCA16620-E[1]

KFCA16621-E[1]

KFCA16622-E[1]

KFCA16623-E[1]

KFCA16624-E[1]

KFCA16629-E[1]

KFCA16630-I[1]

KFCA16639-E[1]

KFCA16640-E[1]

KFCA16641-E[1]

KFCA16642-E[1]

KFCA16643-E[1]

KFCA16644-E[1]

KFCA16645-E[1]

KFCA16646-E[1]

KFCA16647-E[1]

KFCA16648-E[1]

KFCA16649-E[1]

KFCA16650-E[1]

KFCA16651-E[1]

KFCA16652-E[1]

KFCA16653-E[1]

KFCA16670-E[1]

KFCA16671-E[1]

KFCA16672-E[1]

KFCA16673-E[1]

KFCA16674-E[1]

KFCA16700-I[1]

KFCA16701-I[1]

KFCA16702-I[1]

KFCA16710-I[1]

KFCA16711-I[1]

KFCA16730-E[1]

KFCA16731-E[1]

KFCA16732-I[1]

KFCA16734-E[1]

KFCA16735-I[1]

KFCA16740-E[1]

KFCA16750-I[1]

KFCA16751-I[1]

KFCA16770-E[1]

KFCA16771-E[1]

KFCA16772-E[1]

KFCA16799-E[1]

KFCA16820-E[1]

KFCA16830-W[1]

KFCA16831-W[1]

KFCA16832-W[1]

KFCA16833-W[1]

KFCA16834-W[1]

KFCA16835-W[1]

KFCA16836-W[1]

KFCA16838-W[1]

KFCA16839-W[1]

KFCA16850-I[1]

KFCA16851-I[1]

KFCA16860-I[1]

KFCA16861-E[1]

KFCA16862-E[1]

KFCA16897-E[1]

KFCA16899-E[1]

KFCA16900-I[1]

KFCA16901-I[1]

KFCA16902-E[1]

KFCA16903-E[1]

KFCA16904-I[1]

KFCA16911-E[1]

KFCA16913-E[1]

KFCA16916-I[1]

KFCA16918-E[1]

KFCA16919-E[1]

KFCA17100-E[1]

KFCA17101-E[1]

KFCA17102-E[1]

KFCA17103-E[1]

KFCA17104-E[1]

KFCA17105-E[1]

KFCA17106-E[1]

KFCA17107-E[1]

KFCA17150-E[1]

KFCA17151-E[1]

KFCA17152-E[1]

KFCA17153-E[1]

KFCA17154-E[1]

KFCA17155-E[1]

KFCA17160-E[1]

KFCA17200-I[1]

KFCA17201-I[1]

KFCA17202-I[1]

KFCA17203-I[1]

KFCA17204-I[1]

KFCA17205-I[1]

KFCA17208-W[1]

KFCA17210-W[1]

KFCA17211-E[1]

KFCA17212-E[1]

KFCA17213-E[1]

KFCA17214-E[1]

KFCA17215-E[1]

KFCA17216-E[1]

KFCA17217-E[1]

KFCA17218-E[1]

KFCA17219-E[1]

KFCA17220-E[1]

KFCA17221-E[1]

KFCA17222-E[1]

KFCA17223-E[1]

KFCA17224-E[1]

KFCA17225-E[1]

KFCA17226-E[1]

KFCA17227-E[1]

KFCA17228-E[1]

KFCA17229-E[1]

KFCA17230-E[1]

KFCA17231-E[1]

KFCA17232-E[1]

KFCA17233-E[1]

KFCA17300-I[1]

KFCA17301-I[1]

KFCA17302-E[1]

KFCA17401-I[1]

KFCA17402-I[1]

KFCA17403-E[1]

KFCA17404-E[1]

KFCA17405-E[1]

KFCA17406-E[1]

KFCA17420-E[1]

KFCA17421-E[1]

KFCA17422-I[1]

KFCA17423-I[1]

KFCA17424-E[1]

KFCA17425-E[1]

KFCA17500-I[1]

KFCA17501-I[1]

KFCA17502-E[1]

KFCA17503-E[1]

KFCA17512-I[1]

KFCA17513-I[1]

KFCA17520-E[1]

KFCA17521-E[1]

KFCA17530-E[1]

KFCA17531-E[1]

KFCA17532-E[1]

KFCA17533-E[1]

KFCA17534-E[1]

KFCA17535-E[1]

KFCA17537-E[1]

KFCA17538-E[1]

KFCA17541-E[1]

KFCA17542-E[1]

KFCA17550-E[1]

KFCA17551-E[1]

KFCA17596-E[1]

KFCA17597-E[1]

KFCA17598-E[1]

KFCA17599-E[1]

KFCA17720-E[1]

KFCA17730-W[1]

KFCA17731-W[1]

KFCA17732-W[1]

KFCA17733-W[1]

KFCA17734-W[1]

KFCA17735-W[1]

KFCA17736-W[1]

KFCA17737-W[1]

KFCA17739-W[1]

KFCA17750-I[1]

KFCA17751-I[1]

KFCA17797-E[1]

KFCA17799-E[1]

KFCA17800-E[1]

KFCA17810-E[1]

KFCA17812-W[1]

KFCA18703-E[1]

KFCA18704-E[1]

KFCA18705-E[1]

KFCA18706-E[1]

KFCA18731-I[1]

KFCA18732-I[1]

KFCA18733-I[1]

KFCA18734-I[1]

KFCA18735-I[1]

KFCA18741-E[1]

KFCA18742-E[1]

KFCA18743-E[1]

KFCA18744-E[1]

KFCA18745-E[1]

KFCA18746-E[1]

KFCA18749-E[1]

KFCA18751-E[1]

KFCA18752-E[1]

KFCA18754-E[1]

KFCA18755-E[1]

KFCA18756-E[1]

KFCA18757-E[1]

KFCA18799-E[1]

KFCA18900-I[1]

KFCA18901-I[1]

KFCA18902-E[1]

KFCA18903-E[1]

KFCA18904-I[1]

KFCA18923-W[1]

KFCA18924-W[1]

KFCA18930-E[1]

KFCA18999-E[1]

KFCA19300-E[1]

KFCA19301-E[1]

KFCA19305-W[1]

KFCA19306-W[1]

KFCA19307-E[1]

KFCA19309-W[1]

KFCA19310-W[1]

KFCA19311-W[1]

KFCA19312-W[1]

KFCA19313-I[1]

KFCA19314-W[1]

KFCA19315-I[1]

KFCA19316-W[1]

KFCA19317-W[1]

KFCA19318-W[1]

KFCA19319-W[1]

KFCA19320-W[1]

KFCA19321-I[1]

KFCA19322-W[1]

KFCA19323-I[1]

KFCA19324-W[1]

KFCA19325-W[1]

KFCA19326-W[1]

KFCA19327-W[1]

KFCA19328-W[1]

KFCA19329-W[1]

KFCA19330-W[1]

KFCA19400-I[1]

KFCA19401-E[1]

KFCA19402-E[1]

KFCA19403-E[1]

KFCA19404-E[1]

KFCA19405-E[1]

KFCA19406-E[1]

KFCA19407-E[1]

KFCA19408-E[1]

KFCA19409-E[1]

KFCA19700-E[1]

KFCA19701-W[1]

KFCA19702-I[1]

KFCA19703-I[1]

KFCA19704-W[1]

KFCA19705-W[1]

KFCA19706-I[1]

KFCA19707-E[1]

KFCA19708-W[1]

KFCA19709-W[1]

KFCA19710-E[1]

KFCA19711-E[1]

KFCA19751-I[1]

KFCA19752-I[1]

KFCA19753-E[1]

KFCA19754-E[1]

KFCA19755-E[1]

KFCA19757-E[1]

KFCA19758-E[1]

KFCA19759-E[1]

KFCA19760-E[1]

KFCA19761-E[1]

KFCA19762-E[1]

KFCA19763-E[1]

KFCA19764-I[1]

KFCA20000-I[1]

KFCA20001-I[1]

KFCA20002-E[1]

KFCA20003-E[1]

KFCA20004-W[1]

KFCA20005-I[1]

KFCA20006-E[1]

KFCA20007-E[1]

KFCA20008-W[1]

KFCA20009-W[1]

KFCA20010-E[1]

KFCA20011-E[1]

KFCA20012-E[1]

KFCA20013-E[1]

KFCA20014-E[1]

KFCA20015-E[1]

KFCA20016-E[1]

KFCA20017-E[1]

KFCA20018-E[1]

KFCA20019-E[1]

KFCA20020-E[1]

KFCA20100-E[1]

KFCA20101-E[1]

KFCA20102-E[1]

KFCA20103-E[1]

KFCA20104-E[1]

KFCA20105-E[1]

KFCA20106-E[1]

KFCA20107-E[1]

KFCA20108-E[1]

KFCA20109-E[1]

KFCA20110-E[1]

KFCA20111-E[1]

KFCA20112-E[1]

KFCA20113-E[1]

KFCA20114-E[1]

KFCA20115-E[1]

KFCA20116-E[1]

KFCA20117-E[1]

KFCA20118-E[1]

KFCA20119-E[1]

KFCA20120-E[1]

KFCA20121-E[1]

KFCA20122-E[1]

KFCA20123-E[1]

KFCA20124-E[1]

KFCA20125-E[1]

KFCA20126-E[1]

KFCA20127-E[1]

KFCA20128-W[1]

KFCA20129-E[1]

KFCA20130-E[1]

KFCA20131-E[1]

KFCA20132-E[1]

KFCA20133-E[1]

KFCA20134-E[1]

KFCA20135-E[1]

KFCA20136-W[1]

KFCA20137-E[1]

KFCA20138-W[1]

KFCA20139-E[1]

KFCA20150-E[1]

KFCA20151-E[1]

KFCA20152-E[1]

KFCA20153-E[1]

KFCA20154-W[1]

KFCA20155-W[1]

KFCA20156-E[1]

KFCA20157-E[1]

KFCA20158-E[1]

KFCA20159-E[1]

KFCA20160-E[1]

KFCA20161-E[1]

KFCA20162-E[1]

KFCA20163-E[1]

KFCA20164-E[1]

KFCA20165-E[1]

KFCA20200-E[1]

KFCA20201-E[1]

KFCA20202-E[1]

KFCA20203-E[1]

KFCA20204-E[1]

KFCA20205-E[1]

KFCA20206-E[1]

KFCA20207-W[1]

KFCA20208-E[1]

KFCA20209-E[1]

KFCA20210-E[1]

KFCA20211-E[1]

KFCA20212-W[1]

KFCA20213-W[1]

KFCA20214-E[1]

KFCA20215-E[1]

KFCA20216-E[1]

KFCA20217-E[1]

KFCA20300-E[1]

KFCA20301-E[1]

KFCA20302-E[1]

KFCA20303-E[1]

KFCA20304-E[1]

KFCA20305-W[1]

KFCA20306-E[1]

KFCA20307-E[1]

KFCA20308-E[1]

KFCA20309-E[1]

KFCA20310-E[1]

KFCA20311-E[1]

KFCA20312-W[1]

KFCA20313-E[1]

KFCA20314-E[1]

KFCA20315-E[1]

KFCA20316-E[1]

KFCA20317-E[1]

KFCA20318-E[1]

KFCA20319-E[1]

KFCA20320-E[1]

KFCA20321-E[1]

KFCA20322-E[1]

KFCA20323-E[1]

KFCA20324-E[1]

KFCA20325-E[1]

KFCA20326-E[1]

KFCA20327-E[1]

KFCA20328-E[1]

KFCA20329-E[1]

KFCA20332-E[1]

KFCA20333-E[1]

KFCA20334-E[1]

KFCA20335-E[1]

KFCA20336-E[1]

KFCA20337-E[1]

KFCA20400-E[1]

KFCA20401-E[1]

KFCA20402-E[1]

KFCA20403-E[1]

KFCA20404-E[1]

KFCA20405-E[1]

KFCA20406-E[1]

KFCA20407-E[1]

KFCA20408-E[1]

KFCA20409-E[1]

KFCA20410-E[1]

KFCA20411-W[1]

KFCA20500-I[1]

KFCA20501-E[1]

KFCA20502-E[1]

KFCA20503-E[1]

KFCA20504-E[1]

KFCA20505-E[1]

KFCA20506-E[1]

KFCA20507-E[1]

KFCA20508-E[1]

KFCA20509-E[1]

KFCA20510-E[1]

KFCA20511-E[1]

KFCA20512-E[1]

KFCA20523-E[1]

KFCA20524-E[1]

KFCA20600-E[1]

KFCA20601-W[1]

KFCA20602-E[1]

KFCA20603-E[1]

KFCA20604-W[1]

KFCA20605-W[1]

KFCA20606-E[1]

KFCA20607-E[1]

KFCA20608-E[1]

KFCA20609-E[1]

KFCA20610-E[1]

KFCA20611-E[1]

KFCA20612-W[1]

KFCA20613-W[1]

KFCA20614-E[1]

KFCA20615-W[1]

KFCA20616-E[1]

KFCA20617-E[1]

KFCA20618-W[1]

KFCA20619-E[1]

KFCA20620-E[1]

KFCA20690-E[1]

KFCA20720-I[1]

KFCA20721-E[1]

KFCA20722-E[1]

KFCA20723-E[1]

KFCA20724-E[1]

KFCA20725-E[1]

KFCA20726-E[1]

KFCA20727-E[1]

KFCA20728-E[1]

KFCA20729-E[1]

KFCA20730-E[1]

KFCA20731-E[1]

KFCA20732-E[1]

KFCA20733-E[1]

KFCA20734-E[1]

KFCA20735-E[1]

KFCA20736-E[1]

KFCA20737-E[1]

KFCA20738-E[1]

KFCA20739-E[1]

KFCA20740-E[1]

KFCA20741-E[1]

KFCA20742-E[1]

KFCA20743-E[1]

KFCA20744-E[1]

KFCA20745-E[1]

KFCA20746-E[1]

KFCA20747-E[1]

KFCA20748-E[1]

KFCA20749-E[1]

KFCA20750-E[1]

KFCA20751-E[1]

KFCA20752-E[1]

KFCA20760-I[1]

KFCA20761-E[1]

KFCA20762-E[1]

KFCA20763-E[1]

KFCA20764-E[1]

KFCA20770-I[1]

KFCA20771-I[1]

KFCA20772-E[1]

KFCA20773-E[1]

KFCA20774-E[1]

KFCA20775-E[1]

KFCA20776-E[1]

KFCA20777-E[1]

KFCA20778-E[1]

KFCA20779-E[1]

KFCA20780-E[1]

KFCA20781-W[1]

KFCA20782-E[1]

KFCA20783-E[1]

KFCA20784-E[1]

KFCA20786-I[1]

KFCA20787-I[1]

KFCA20788-E[1]

KFCA20789-E[1]

KFCA20790-E[1]

KFCA20791-E[1]

KFCA20792-E[1]

KFCA20793-E[1]

KFCA20794-E[1]

KFCA20795-E[1]

KFCA20796-E[1]

KFCA20797-E[1]

KFCA20798-W[1]

KFCA20799-E[1]

KFCA20800-E[1]

KFCA20801-E[1]

KFCA20802-E[1]

KFCA20803-E[1]

KFCA20804-E[1]

KFCA20805-E[1]

KFCA20806-E[1]

KFCA20807-E[1]

KFCA20808-E[1]

KFCA20809-E[1]

KFCA20810-E[1]

KFCA20811-E[1]

KFCA20812-E[1]

KFCA20813-E[1]

KFCA20814-E[1]

KFCA20815-E[1]

KFCA20816-E[1]

KFCA20817-E[1]

KFCA20818-E[1]

KFCA20819-E[1]

KFCA20820-E[1]

KFCA20821-E[1]

KFCA20822-E[1]

KFCA20823-E[1]

KFCA20824-E[1]

KFCA20825-E[1]

KFCA20826-E[1]

KFCA20827-E[1]

KFCA20900-E[1]

KFCA20901-E[1]

KFCA20902-E[1]

KFCA20903-E[1]

KFCA20904-E[1]

KFCA20905-E[1]

KFCA20906-E[1]

KFCA20907-E[1]

KFCA20908-E[1]

KFCA20909-E[1]

KFCA20910-E[1]

KFCA20911-E[1]

KFCA20912-E[1]

KFCA21000-E[1]

KFCA21001-E[1]

KFCA21002-E[1]

KFCA21003-E[1]

KFCA21004-E[1]

KFCA21005-E[1]

KFCA21006-E[1]

KFCA21007-E[1]

KFCA21008-E[1]

KFCA21009-E[1]

KFCA21020-I[1]

KFCA21021-I[1]

KFCA21022-I[1]

KFCA21023-I[1]

KFCA21024-I[1]

KFCA21025-I[1]

KFCA21027-I[1]

KFCA21030-I[1]

KFCA21031-I[1]

KFCA21034-E[1]

KFCA21035-E[1]

KFCA21036-E[1]

KFCA21038-E[1]

KFCA21039-E[1]

KFCA21040-E[1]

KFCA21042-E[1]

KFCA21043-E[1]

KFCA21044-E[1]

KFCA21045-E[1]

KFCA21046-W[1]

KFCA21049-E[1]

KFCA21050-E[1]

KFCA21051-E[1]

KFCA21052-E[1]

KFCA21053-E[1]

KFCA21054-E[1]

KFCA21055-E[1]

KFCA21056-E[1]

KFCA21057-E[1]

KFCA21100-E[1]

KFCA21103-E[1]

KFCA21104-E[1]

KFCA21105-E[1]

KFCA21106-E[1]

KFCA21107-E[1]

KFCA21109-E[1]

KFCA21110-E[1]

KFCA21111-E[1]

KFCA21112-E[1]

KFCA21114-E[1]

KFCA21115-E[1]

KFCA21116-E[1]

KFCA21117-E[1]

KFCA21118-E[1]

KFCA21119-E[1]

KFCA21120-E[1]

KFCA21121-E[1]

KFCA21122-E[1]

KFCA21123-E[1]

KFCA21124-E[1]

KFCA21125-E[1]

KFCA21126-E[1]

KFCA21128-E[1]

KFCA21129-E[1]

KFCA21130-E[1]

KFCA21131-E[1]

KFCA21132-E[1]

KFCA21133-E[1]

KFCA21134-E[1]

KFCA21200-E[1]

KFCA21201-E[1]

KFCA21202-E[1]

KFCA21203-E[1]

KFCA21220-I[1]

KFCA21223-W[1]

KFCA21224-W[1]

KFCA21225-E[1]

KFCA21226-E[1]

KFCA21227-E[1]

KFCA21228-E[1]

KFCA21229-E[1]

KFCA21231-E[1]

KFCA21233-E[1]

KFCA21234-E[1]

KFCA21235-E[1]

KFCA21236-E[1]

KFCA21237-E[1]

KFCA21238-E[1]

KFCA21239-E[1]

KFCA21240-E[1]

KFCA21241-E[1]

KFCA21242-E[1]

KFCA21243-E[1]

KFCA21244-E[1]

KFCA21245-E[1]

KFCA21260-E[1]

KFCA21261-E[1]

KFCA21262-E[1]

KFCA21300-E[1]

KFCA21301-E[1]

KFCA21302-E[1]

KFCA21303-E[1]

KFCA21304-E[1]

KFCA21305-E[1]

KFCA21306-E[1]

KFCA21307-E[1]

KFCA21308-E[1]

KFCA21310-I[1]

KFCA21311-I[1]

KFCA21313-E[1]

KFCA21320-I[1]

KFCA21321-I[1]

KFCA21323-E[1]

KFCA21324-E[1]

KFCA21325-E[1]

KFCA21327-E[1]

KFCA21328-E[1]

KFCA21329-E[1]

KFCA21330-E[1]

KFCA21340-I[1]

KFCA21341-I[1]

KFCA21342-E[1]

KFCA21343-E[1]

KFCA21344-E[1]

KFCA21345-E[1]

KFCA21346-E[1]

KFCA21347-E[1]

KFCA21348-E[1]

KFCA21360-E[1]

KFCA21362-E[1]

KFCA21363-E[1]

KFCA21380-E[1]

KFCA21381-W[1]

KFCA21400-I[1]

KFCA21401-I[1]

KFCA21403-E[1]

KFCA21404-E[1]

KFCA21405-E[1]

KFCA21406-E[1]

KFCA21407-E[1]

KFCA21408-E[1]

KFCA21409-E[1]

KFCA21410-W[1]

KFCA21411-W[1]

KFCA21420-I[1]

KFCA21421-I[1]

KFCA21422-W[1]

KFCA21423-E[1]

KFCA21424-E[1]

KFCA21425-E[1]

KFCA21426-W[1]

KFCA21427-E[1]

KFCA21428-W[1]

KFCA21440-I[1]

KFCA21441-I[1]

KFCA21442-E[1]

KFCA21443-E[1]

KFCA21444-E[1]

KFCA21445-E[1]

KFCA21446-E[1]

KFCA21447-E[1]

KFCA21448-E[1]

KFCA21460-I[1]

KFCA21461-I[1]

KFCA21462-E[1]

KFCA21463-E[1]

KFCA21464-E[1]

KFCA21465-E[1]

KFCA21466-E[1]

KFCA21467-E[1]

KFCA21468-E[1]

KFCA21469-E[1]

KFCA21470-E[1]

KFCA21471-E[1]

KFCA21472-E[1]

KFCA21473-W[1]

KFCA21474-E[1]

KFCA21475-E[1]

KFCA21476-E[1]

KFCA21477-E[1]

KFCA21480-I[1]

KFCA21481-I[1]

KFCA21482-E[1]

KFCA21483-E[1]

KFCA21484-E[1]

KFCA21485-E[1]

KFCA21486-E[1]

KFCA21487-E[1]

KFCA21488-E[1]

KFCA21489-E[1]

KFCA21490-E[1]

KFCA21491-E[1]

KFCA21492-E[1]

KFCA21493-E[1]

KFCA21494-E[1]

KFCA21495-E[1]

KFCA21496-E[1]

KFCA21497-E[1]

KFCA21500-E[1]

KFCA21501-E[1]

KFCA21502-E[1]

KFCA21503-E[1]

KFCA21510-I[1]

KFCA21511-I[1]

KFCA21512-E[1]

KFCA21513-E[1]

KFCA21514-E[1]

KFCA21515-E[1]

KFCA21516-E[1]

KFCA21517-E[1]

KFCA21518-I[1]

KFCA21519-E[1]

KFCA21520-E[1]

KFCA21521-E[1]

KFCA21522-W[1]

KFCA21523-E[1]

KFCA21524-E[1]

KFCA21525-E[1]

KFCA21526-I[1]

KFCA21527-I[1]

KFCA21530-I[1]

KFCA21531-I[1]

KFCA21532-E[1]

KFCA21533-E[1]

KFCA21534-W[1]

KFCA21570-I[1]

KFCA21571-I[1]

KFCA21572-E[1]

KFCA21573-E[1]

KFCA21574-E[1]

KFCA21575-I[1]

KFCA21576-I[1]

KFCA25100-I[1]

KFCA25101-I[1]

KFCA25102-I[1]

KFCA25103-I[1]

KFCA25106-E[1]

KFCA25107-E[1]

KFCA25110-E[1]

KFCA25111-E[1]

KFCA25112-E[1]

KFCA25113-E[1]

KFCA25114-E[1]

KFCA25116-E[1]

KFCA25117-E[1]

KFCA25120-E[1]

KFCA25121-E[1]

KFCA25122-E[1]

KFCA25123-W[1]

KFCA25152-E[1]

KFCA25160-W[1]

KFCA25161-W[1]

KFCA25162-W[1]

KFCA25163-W[1]

KFCA25199-E[1]

KFCA25300-E[1]

KFCA25301-E[1]

KFCA25302-E[1]

KFCA25303-E[1]

KFCA25304-E[1]

KFCA25305-E[1]

KFCA25306-E[1]

KFCA25307-E[1]

KFCA25308-E[1]

KFCA25309-E[1]

KFCA25310-E[1]

KFCA25311-E[1]

KFCA25312-E[1]

KFCA25313-E[1]

KFCA25314-E[1]

KFCA25315-E[1]

KFCA25316-E[1]

KFCA25317-E[1]

KFCA25318-E[1]

KFCA25319-E[1]

KFCA25320-E[1]

KFCA25321-E[1]

KFCA25322-E[1]

KFCA25323-E[1]

KFCA25324-E[1]

KFCA25325-E[1]

KFCA25326-E[1]

KFCA25327-E[1]

KFCA25328-E[1]

KFCA25329-E[1]

KFCA25330-E[1]

KFCA25331-E[1]

KFCA25332-E[1]

KFCA25333-E[1]

KFCA25334-W[1]

KFCA25335-W[1]

KFCA25336-W[1]

KFCA25337-E[1]

KFCA25338-E[1]

KFCA25339-E[1]

KFCA25340-E[1]

KFCA25341-E[1]

KFCA25342-E[1]

KFCA25343-E[1]

KFCA25344-E[1]

KFCA25400-E[1]

KFCA25401-E[1]

KFCA25402-E[1]

KFCA25403-E[1]

KFCA25500-I[1]

KFCA25501-I[1]

KFCA25502-I[1]

KFCA25503-E[1]

KFCA25504-I[1]

KFCA25505-I[1]

KFCA25506-W[1]

KFCA25508-E[1]

KFCA25509-E[1]

KFCA25510-E[1]

KFCA25511-E[1]

KFCA25512-E[1]

KFCA25513-E[1]

KFCA25514-E[1]

KFCA25515-E[1]

KFCA25516-E[1]

KFCA25517-I[1]

KFCA25518-W[1]

KFCA25519-E[1]

KFCA25520-E[1]

KFCA25522-E[1]

KFCA25529-W[1]

KFCA25533-W[1]

KFCA25534-E[1]

KFCA25535-W[1]

KFCA25536-E[1]

KFCA25537-E[1]

KFCA25538-I[1]

KFCA25544-E[1]

KFCA25545-W[1]

KFCA25546-W[1]

KFCA25547-W[1]

KFCA25599-E[1]

KFCA25700-E[1]

KFCA25800-I[1]

KFCA25801-I[1]

KFCA25802-I[1]

KFCA25803-I[1]

KFCA25810-I[1]

KFCA25811-I[1]

KFCA25812-I[1]

KFCA25813-I[1]

KFCA25820-E[1]

KFCA25823-W[1]

KFCA25831-E[1]

KFCA25832-E[1]

KFCA25833-E[1]

KFCA25835-I[1]

KFCA25837-E[1]

KFCA25840-E[1]

KFCA25841-E[1]

KFCA25853-I[1]

KFCA25854-E[1]

KFCA25855-E[1]

KFCA25901-E[1]

KFCA25902-E[1]

KFCA25903-E[1]

KFCA25904-E[1]

KFCA25905-E[1]

KFCA25906-E[1]

KFCA25907-E[1]

KFCA25908-E[1]

KFCA25909-E[1]

KFCA25910-E[1]

KFCA25911-E[1]

KFCA25912-E[1]

KFCA25913-E[1]

KFCA25914-E[1]

KFCA25915-E[1]

KFCA25916-E[1]

KFCA25921-W[1]

KFCA25922-W[1]

KFCA25923-W[1]

KFCA25924-W[1]

KFCA25925-W[1]

KFCA25926-W[1]

KFCA25927-W[1]

KFCA25928-W[1]

KFCA25929-W[1]

KFCA25930-W[1]

KFCA25931-W[1]

KFCA25932-W[1]

KFCA25933-W[1]

KFCA25934-W[1]

KFCA25935-W[1]

KFCA25936-W[1]

KFCA25937-W[1]

KFCA25938-W[1]

KFCA25939-W[1]

KFCA25940-W[1]

KFCA25941-W[1]

KFCA25942-W[1]

KFCA25943-W[1]

KFCA25944-W[1]

KFCA25945-W[1]

KFCA25946-W[1]

KFCA25947-W[1]

KFCA25948-W[1]

KFCA25949-W[1]

KFCA25950-W[1]

KFCA25951-W[1]

KFCA25952-W[1]

KFCA25953-W[1]

KFCA25954-W[1]

KFCA25955-W[1]

KFCA25956-W[1]

KFCA25957-W[1]

KFCA25958-W[1]

KFCA25959-W[1]

KFCA25960-W[1]

KFCA25961-W[1]

KFCA25962-W[1]

KFCA25963-W[1]

KFCA25964-W[1]

KFCA25965-W[1]

KFCA25966-W[1]

KFCA25967-W[1]

KFCA25968-W[1]

KFCA25969-W[1]

KFCA25970-W[1]

KFCA25971-W[1]

KFCA25972-W[1]

KFCA25973-W[1]

KFCA25974-W[1]

KFCA25975-W[1]

KFCA25976-W[1]

KFCA25977-W[1]

KFCA25978-W[1]

KFCA25979-W[1]

KFCA25980-W[1]

KFCA25981-W[1]

KFCA25982-W[1]

KFCA25983-W[1]

KFCA25984-W[1]

KFCA25985-W[1]

KFCA25986-W[1]

KFCA25987-W[1]

KFCA25988-W[1]

KFCA25989-W[1]

KFCA25990-W[1]

KFCA25991-W[1]

KFCA25992-W[1]

KFCA25993-W[1]

KFCA25994-W[1]

KFCA25995-W[1]

KFCA25996-W[1]

KFCA25997-W[1]

KFCA25998-W[1]

KFCA26001-E[1]

KFCA26002-E[1]

KFCA26003-I[1]

KFCA26004-E[1]

KFCA26005-E[1]

KFCA26006-E[1]

KFCA26007-E[1]

KFCA26008-E[1]

KFCA26009-E[1]

KFCA26010-E[1]

KFCA26011-E[1]

KFCA26012-E[1]

KFCA26013-E[1]

KFCA26014-E[1]

KFCA26015-E[1]

KFCA26016-E[1]

KFCA26030-W[1]

KFCA26031-W[1]

KFCA26032-W[1]

KFCA26033-W[1]

KFCA26034-W[1]

KFCA26035-W[1]

KFCA26036-W[1]

KFCA26037-W[1]

KFCA26038-W[1]

KFCA26039-W[1]

KFCA26040-W[1]

KFCA26041-W[1]

KFCA26042-W[1]

KFCA26043-W[1]

KFCA26200-E[1]

KFCA26202-E[1]

KFCA26203-E[1]

KFCA26204-I[1]

KFCA26205-E[1]

KFCA26206-I[1]

KFCA26207-E[1]

KFCA26208-E[1]

KFCA26209-E[1]

KFCA26300-E[1]

KFCA26307-E[1]

KFCA26308-E[1]

KFCA26309-E[1]

KFCA26310-E[1]

KFCA26311-E[1]

KFCA26350-E[1]

KFCA26520-W[1]

KFCA26521-W[1]

KFCA26523-W[1]

KFCA26524-W[1]

KFCA26525-W[1]

KFCA26526-E[1]

KFCA26531-W[1]

KFCA26532-W[1]

KFCA26533-W[1]

KFCA26534-W[1]

KFCA26535-W[1]

KFCA26536-W[1]

KFCA26537-W[1]

KFCA26547-I[1]

KFCA26548-I[1]

KFCA26549-I[1]

KFCA26550-I[1]

KFCA26551-E[1]

KFCA26552-E[1]

KFCA26553-I[1]

KFCA26554-I[1]

KFCA26555-I[1]

KFCA26556-E[1]

KFCA26560-I[1]

KFCA26561-I[1]

KFCA26562-E[1]

KFCA26563-E[1]

KFCA26565-E[1]

KFCA26567-E[1]

KFCA26570-E[1]

KFCA26571-E[1]

KFCA26572-E[1]

KFCA26573-E[1]

KFCA26574-E[1]

KFCA26575-E[1]

KFCA26578-I[1]

KFCA26591-W[1]

KFCA26592-W[1]

KFCA26595-E[1]

KFCA26597-W[1]

KFCA26700-W[1]

KFCA26705-W[1]

KFCA26710-I[1]

KFCA26750-E[1]

KFCA26751-E[1]

KFCA26760-E[1]

KFCA26761-E[1]

KFCA26762-E[1]

KFCA26770-I[1]

KFCA26771-I[1]

KFCA26780-W[1]

KFCA26781-W[1]

KFCA26900-E[1]

KFCA26908-E[1]

KFCA26911-E[1]

KFCA26912-E[1]

KFCA26918-I[1]

KFCA26919-I[1]

KFCA26920-E[1]

KFCA26921-E[1]

KFCA26922-I[1]

KFCA26925-W[1]

KFCA26950-I[1]

KFCA26951-E[1]

KFCA26952-I[1]

KFCA26953-W[1]

KFCA26954-W[1]

KFCA26955-W[1]

KFCA26956-W[1]

KFCA26957-W[1]

KFCA26958-I[1]

KFCA26959-I[1]

KFCA26960-I[1]

KFCA26961-E[1]

KFCA26963-E[1]

KFCA26964-E[1]

KFCA26965-E[1]

KFCA26966-I[1]

KFCA26969-I[1]

KFCA26970-E[1]

KFCA26971-E[1]

KFCA27750-E[1]

KFCA27751-W[1]

KFCA27752-I[1]

KFCA27753-E[1]

KFCA27754-I[1]

KFCA27755-W[1]

KFCA27756-I[1]

KFCA27757-I[1]

KFCA27759-W[1]

KFCA27760-W[1]

KFCA27762-W[1]

KFCA27763-W[1]

KFCA27764-W[1]

KFCA27765-W[1]

KFCA27770-W[1]

KFCA27771-W[1]

KFCA27772-W[1]

KFCA27773-E[1]

KFCA27774-E[1]

KFCA27775-W[1]

KFCA27776-W[1]

KFCA27777-W[1]

KFCA27778-W[1]

KFCA27790-W[1]

KFCA27791-W[1]

KFCA27792-W[1]

KFCA28405-E[1]

KFCA28406-E[1]

KFCA28415-E[1]

KFCA28420-E[1]

KFCA28421-E[1]

KFCA28430-E[1]

KFCA28432-E[1]

KFCA28435-E[1]

KFCA28436-E[1]

KFCA28438-E[1]

KFCA28439-E[1]

KFCA28440-E[1]

KFCA28441-E[1]

KFCA28442-E[1]

KFCA28470-E[1]

KFCA28471-E[1]

KFCA28490-E[1]

KFCA28498-I[1]

KFCA28701-I[1]

KFCA28703-W[1]

KFCA32000-I[1]

KFCA32001-I[1]

KFCA32002-I[1]

KFCA32003-E[1]

KFCA32004-I[1]

KFCA32005-I[1]

KFCA32006-E[1]

KFCA32007-I[1]

KFCA32008-I[1]

KFCA32009-I[1]

KFCA32010-E[1]

KFCA32011-E[1]

KFCA32012-W[1]

KFCA32013-W[1]

KFCA32014-W[1]

KFCA32015-W[1]

KFCA32016-E[1]

KFCA32017-E[1]

KFCA32018-E[1]

KFCA32019-E[1]

KFCA32020-E[1]

KFCA32021-E[1]

KFCA32022-E[1]

KFCA32023-E[1]

KFCA32024-E[1]

KFCA32025-E[1]

KFCA32026-E[1]

KFCA32027-E[1]

KFCA32028-E[1]

KFCA32029-E[1]

KFCA32030-E[1]

KFCA32031-E[1]

KFCA32032-E[1]

KFCA32033-E[1]

KFCA32034-E[1]

KFCA32035-E[1]

KFCA32036-E[1]

KFCA32037-E[1]

KFCA32038-E[1]

KFCA32039-I[1]

KFCA32040-I[1]

KFCA32041-I[1]

KFCA32042-W[1]

KFCA32043-E[1]

KFCA32044-E[1]

KFCA32045-E[1]

KFCA32046-E[1]

KFCA32047-E[1]

KFCA32048-E[1]

KFCA32049-E[1]

KFCA32100-I[1]

KFCA32101-E[1]

KFCA32102-E[1]

KFCA32103-E[1]

KFCA32104-E[1]

KFCA32105-W[1]

KFCA32106-I[1]

KFCA32107-E[1]

KFCA32108-E[1]

KFCA32109-I[1]

KFCA32110-E[1]

KFCA32111-E[1]

KFCA32112-I[1]

KFCA32115-I[1]

KFCA32116-E[1]

KFCA32117-E[1]

KFCA32118-E[1]

KFCA32119-R[1]

KFCA32120-I[1]

KFCA32121-I[1]

KFCA32122-E[1]

KFCA32123-E[1]

KFCA32124-E[1]

KFCA32125-E[1]

KFCA32126-E[1]

KFCA32127-E[1]

KFCA32128-E[1]

KFCA32129-I[1]

KFCA32130-I[1]

KFCA32131-E[1]

KFCA32132-E[1]

KFCA32133-E[1]

KFCA32134-E[1]

KFCA32135-E[1]

KFCA32136-E[1]

KFCA32137-I[1]

KFCA32138-I[1]

KFCA32139-I[1]

KFCA32140-I[1]

KFCA32141-I[1]

KFCA32142-I[1]

KFCA32143-E[1]

KFCA32144-E[1]

KFCA32145-E[1]

KFCA32156-E[1]

KFCA32162-E[1]

KFCA32163-W[1]

KFCA32164-W[1]

KFCA32172-W[1]

KFCA32200-I[1]

KFCA32201-I[1]

KFCA32202-I[1]

KFCA32203-I[1]

KFCA32204-E[1]

KFCA32205-E[1]

KFCA32206-E[1]

KFCA32207-E[1]

KFCA32208-E[1]

KFCA32209-W[1]

KFCA32210-E[1]

KFCA32211-E[1]

KFCA32212-I[1]

KFCA32213-I[1]

KFCA32214-I[1]

KFCA32215-I[1]

KFCA32216-E[1]

KFCA32217-E[1]

KFCA32218-E[1]

KFCA32219-E[1]

KFCA32251-E[1]

KFCA32252-E[1]

KFCA32253-E[1]

KFCA32254-E[1]

KFCA32255-E[1]

KFCA32256-E[1]

KFCA32257-E[1]

KFCA32258-E[1]

KFCA32259-E[1]

KFCA32260-E[1]

KFCA32261-E[1]

KFCA32262-E[1]

KFCA32263-E[1]

KFCA32264-E[1]

KFCA32265-E[1]

KFCA32266-E[1]

KFCA32267-E[1]

KFCA32268-E[1]

KFCA32270-E[1]

KFCA32271-I[1]

KFCA32272-I[1]

KFCA32273-I[1]

KFCA32274-I[1]

KFCA32275-I[1]

KFCA32276-E[1]

KFCA32277-E[1]

KFCA32278-E[1]

KFCA32279-I[1]

KFCA32280-E[1]

KFCA32281-E[1]

KFCA32282-E[1]

KFCA32284-E[1]

KFCA32285-I[1]

KFCA32286-E[1]

KFCA32298-I[1]

KFCA32299-E[1]

KFCA32300-E[1]

KFCA32301-E[1]

KFCA32302-E[1]

KFCA32303-E[1]

KFCA32304-E[1]

KFCA32305-E[1]

KFCA32306-W[1]

KFCA32307-W[1]

KFCA32308-I[1]

KFCA32309-I[1]

KFCA32310-I[1]

KFCA32311-E[1]

KFCA32400-I[1]

KFCA32401-I[1]

KFCA32402-I[1]

KFCA32403-I[1]

KFCA32404-I[1]

KFCA32405-I[1]

KFCA32406-I[1]

KFCA32407-I[1]

KFCA32408-I[1]

KFCA32409-I[1]

KFCA32410-I[1]

KFCA32412-I[1]

KFCA32413-I[1]

KFCA32414-I[1]

KFCA32415-I[1]

KFCA32420-W[1]

KFCA32421-W[1]

KFCA32422-W[1]

KFCA32423-W[1]

KFCA32424-W[1]

KFCA32425-W[1]

KFCA32426-W[1]

KFCA32427-W[1]

KFCA32428-E[1]

KFCA32429-E[1]

KFCA32430-E[1]

KFCA32431-E[1]

KFCA32432-E[1]

KFCA32433-E[1]

KFCA32434-E[1]

KFCA32435-E[1]

KFCA32436-E[1]

KFCA32437-E[1]

KFCA32438-E[1]

KFCA32439-E[1]

KFCA32440-E[1]

KFCA32441-E[1]

KFCA32442-E[1]

KFCA32443-E[1]

KFCA32444-E[1]

KFCA32445-E[1]

KFCA32446-E[1]

KFCA32447-E[1]

KFCA32448-E[1]

KFCA32449-E[1]

KFCA32450-E[1]

KFCA32451-E[1]

KFCA32452-E[1]

KFCA32453-E[1]

KFCA32454-E[1]

KFCA32455-E[1]

KFCA32456-E[1]

KFCA32457-E[1]

KFCA32458-E[1]

KFCA32459-E[1]

KFCA32460-E[1]

KFCA32461-E[1]

KFCA32462-E[1]

KFCA32463-E[1]

KFCA32464-E[1]

KFCA32465-E[1]

KFCA32466-E[1]

KFCA32467-E[1]

KFCA32468-E[1]

KFCA32469-E[1]

KFCA32470-E[1]

KFCA32471-I[1]

KFCA32472-I[1]

KFCA32473-I[1]

KFCA32474-I[1]

KFCA32476-I[1]

KFCA32477-I[1]

KFCA32478-I[1]

KFCA32479-E[1]

KFCA32480-I[1]

KFCA32481-I[1]

KFCA32482-I[1]

KFCA32483-E[1]

KFCA32484-E[1]

KFCA32485-E[1]

KFCA32486-E[1]

KFCA32487-E[1]

KFCA32488-E[1]

KFCA32489-E[1]

KFCA32495-I[1]

KFCA32496-E[1]

KFCA32497-W[1]

KFCA32520-W[1]

KFCA32521-W[1]

KFCA32522-W[1]

KFCA32523-W[1]

KFCA32524-W[1]

KFCA32550-I[1]

KFCA32551-E[1]

KFCA32560-W[1]

KFCA32561-W[1]

KFCA32600-E[1]

KFCA32603-E[1]

KFCA32604-E[1]

KFCA32605-E[1]

KFCA32608-E[1]

KFCA32610-E[1]

KFCA32611-E[1]

KFCA32612-E[1]

KFCA32613-E[1]

KFCA32614-E[1]

KFCA32615-E[1]

KFCA32616-E[1]

KFCA32617-E[1]

KFCA32618-E[1]

KFCA32619-E[1]

KFCA32620-E[1]

KFCA32621-E[1]

KFCA32622-E[1]

KFCA32626-W[1]

KFCA32627-E[1]

KFCA32628-E[1]

KFCA32700-I[1]

KFCA32701-I[1]

KFCA32702-E[1]

KFCA32703-I[1]

KFCA32704-I[1]

KFCA32705-E[1]

KFCA32706-W[1]

KFCA32707-W[1]

KFCA32708-W[1]

KFCA32709-W[1]

KFCA32710-W[1]

KFCA32711-E[1]

KFCA32712-E[1]

KFCA32713-E[1]

KFCA32714-E[1]

KFCA32715-E[1]

KFCA32716-E[1]

KFCA32717-E[1]

KFCA32718-E[1]

KFCA32719-E[1]

KFCA32720-E[1]

KFCA32721-E[1]

KFCA32722-E[1]

KFCA32723-E[1]

KFCA32724-E[1]

KFCA32725-E[1]

KFCA32726-E[1]

KFCA32727-E[1]

KFCA32728-E[1]

KFCA32729-E[1]

KFCA32730-E[1]

KFCA32731-E[1]

KFCA32732-E[1]

KFCA32733-E[1]

KFCA32734-E[1]

KFCA32735-I[1]

KFCA32736-I[1]

KFCA32737-I[1]

KFCA32738-I[1]

KFCA32739-E[1]

KFCA32740-I[1]

KFCA32741-E[1]

KFCA32742-E[1]

KFCA32743-E[1]

KFCA32744-E[1]

KFCA32745-E[1]

KFCA32746-E[1]

KFCA32747-I[1]

KFCA32748-I[1]

KFCA32749-E[1]

KFCA32750-I[1]

KFCA32751-I[1]

KFCA32752-E[1]

KFCA32753-E[1]

KFCA32754-E[1]

KFCA32755-E[1]

KFCA32756-E[1]

KFCA32757-E[1]

KFCA32758-E[1]

KFCA32759-E[1]

KFCA32760-E[1]

KFCA32761-E[1]

KFCA32762-E[1]

KFCA32763-W[1]

KFCA32764-W[1]

KFCA32765-W[1]

KFCA32766-W[1]

KFCA32800-W[1]

KFCA32801-W[1]

KFCA32802-W[1]

KFCA32804-W[1]

KFCA32805-W[1]

KFCA32806-W[1]

KFCA32807-W[1]

KFCA32808-W[1]

KFCA32810-W[1]

KFCA32811-W[1]

KFCA32812-W[1]

KFCA32813-W[1]

KFCA32814-W[1]

KFCA32815-W[1]

KFCA32816-W[1]

KFCA32820-W[1]

KFCA32821-W[1]

KFCA32822-W[1]

KFCA32823-W[1]

KFCA32824-W[1]

KFCA32825-W[1]

KFCA32826-W[1]

KFCA32827-W[1]

KFCA32828-W[1]

KFCA32829-W[1]

KFCA32830-W[1]

KFCA32831-W[1]

KFCA32832-W[1]

KFCA32833-W[1]

KFCA32834-W[1]

KFCA32835-W[1]

KFCA32836-W[1]

KFCA32837-W[1]

KFCA32838-W[1]

KFCA32839-W[1]

KFCA32840-W[1]

KFCA32841-W[1]

KFCA32842-W[1]

KFCA32843-W[1]

KFCA32844-W[1]

KFCA32845-W[1]

KFCA32846-W[1]

KFCA32847-W[1]

KFCA32849-W[1]

KFCA32850-W[1]

KFCA32851-W[1]

KFCA32852-W[1]

KFCA32853-I[1]

KFCA32854-I[1]

KFCA32900-E[1]

KFCA33200-W[1]

KFCA33201-W[1]

KFCA33202-W[1]

KFCA33203-W[1]

KFCA33204-W[1]

KFCA33205-W[1]

KFCA33206-W[1]

KFCA33207-W[1]

KFCA33208-W[1]

KFCA33209-W[1]

KFCA33210-W[1]

KFCA33300-E[1]

KFCA33301-E[1]

KFCA33302-E[1]

KFCA33303-E[1]

KFCA33304-E[1]

KFCA33305-E[1]

KFCA33307-I[1]

KFCA33308-W[1]

KFCA33309-E[1]

KFCA33310-W[1]

KFCA33311-I[1]

KFCA33312-I[1]

KFCA33313-W[1]

KFCA33314-W[1]

KFCA33315-W[1]

KFCA33400-I[1]

KFCA33401-I[1]

KFCA33402-I[1]

KFCA33403-E[1]

KFCA33404-E[1]

KFCA33405-I[1]

KFCA33406-I[1]

KFCA33407-E[1]

KFCA33408-I[1]

KFCA33409-I[1]

KFCA33410-I[1]

KFCA33411-W[1]

KFCA33412-I[1]

KFCA33413-I[1]

KFCA33414-W[1]

KFCA33415-I[1]

KFCA33416-I[1]

KFCA33417-W[1]

KFCA33418-W[1]

KFCA33419-I[1]

KFCA33420-I[1]

KFCA33421-I[1]

KFCA33500-I[1]

KFCA33501-E[1]

KFCA33502-I[1]

KFCA33503-I[1]

KFCA33600-E[1]

KFCA33601-E[1]

KFCA33602-E[1]

KFCA33603-E[1]

KFCA33604-E[1]

KFCA33605-E[1]

KFCA33606-E[1]

KFCA33607-I[1]

KFCA33609-I[1]

KFCA33610-I[1]

KFCA33611-E[1]

KFCA33612-E[1]

KFCA33615-E[1]

KFCA33616-W[1]

KFCA33618-W[1]

KFCA33619-E[1]

KFCA33620-I[1]

KFCA33621-E[1]

KFCA33622-E[1]

KFCA33623-E[1]

KFCA33624-E[1]

KFCA33625-E[1]