AIX

通信管理

XNF/AS　NSAPアドレス概説編

概説書

3000-3-B43-20

目　　次

前書き

変更内容

はじめに

1.　NSAPアドレスの概要

1.1　NSAPアドレスとは

1.2　NSAPアドレスの定義

1.2.1　概要

1.2.2　INTAPアドレス体系実装規約

1.2.3　XNF/ASのNSAPアドレスの定義

2.　NSAPアドレスの設定

2.1　エンコーディング形式

2.1.1　INTAP V1.0形式

2.1.2　INTAP V2.0新形式

2.2　内部形式NSAPアドレス

2.2.1　20バイト内部形式

2.2.2　22バイト内部形式

2.2.3　20バイト形式と22バイト形式の変換規則

3.　接続形態とNSAPアドレス

3.1　広域網接続対応INTAP V1.0形式

3.1.1　公衆パケット交換サービス接続

3.1.2　私設パケット交換サービス接続

3.1.3　一般専用回線サービス接続

3.1.4　一般専用回線サービス（プライベートドメイン）接続

3.1.5　公衆ISDN網接続

3.2　IWU接続対応INTAP V1.0形式

3.2.1　公衆パケット交換サービス＋LAN接続

3.2.2　私設パケット交換サービス＋LAN接続

3.2.3　一般専用回線サービス＋LAN接続

3.2.4　公衆ISDN網＋LAN接続

3.3　INTAP V2.0新形式

3.3.1　X.121（V2.0）形式

3.3.2　E.163（V2.0）形式

3.3.3　E.164（V2.0）形式

3.3.4　DCC（V2.0）形式

4.　NSAPアドレス定義上の注意点

4.1　20バイト内部形式と22バイト内部形式の違い

4.2　私設網識別番号

4.3　IWU接続での注意点

4.3.1　公衆パケット交換サービス＋LAN

4.3.2　私設パケット交換サービス＋LAN

4.3.3　一般専用回線サービス＋LAN

4.3.4　公衆ISDN網＋LAN

5.　その他のNSAPアドレス

5.1　OSI拡張機能のNSAPアドレス

5.2　NSAPなしOSI通信機能

付録

付録A　用語解説

索引

[他社商品名称に関する表示]

All Rights Reserved. Copyright (C) 2002, 2009, Hitachi, Ltd.

前書き

■ 対象製品

適用OS：AIX 5L

P-1M14-511　 XNF/AS/BASE　 01-11
P-F1M14-5111　 XNF/AS/WAN　 01-09
P-F1M14-5115　 XNF/AS/HNA1　 01-03
P-F1M14-5116　 XNF/AS/HNA2　 01-05
P-F1M14-511D　 XNF/AS/OSI Extension　 01-09
R-F1M141-518　 XNF/AS/NLI　 01-08

適用OS：AIX

P-1M14-5121　 XNF/AS/BASE　 02-03
P-F1M14-51211　 XNF/AS/WAN　 02-03
P-F1M14-51215　 XNF/AS/HNA1　 02-03
P-F1M14-51216　 XNF/AS/HNA2　 02-02
P-F1M14-51218　 XNF/AS/NLI　 02-01
P-F1M14-5121D　 XNF/AS/OSI Extension　 02-03

■ 輸出時の注意

本製品を輸出される場合には，外国為替および外国貿易法ならびに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上，必要な手続きをお取りください。
なお，ご不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

■ 商標類

AIXは，米国におけるInternational Business Machines Corporationの登録商標です。
AIX 5Lは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
DDX-Pは，日本電信電話(株)のサービス名称です。

■ 発行

2002年3月（第1版）3000-3-B43
2009年12月（第3版）3000-3-B43-20

■ 著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2002, 2009, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容（3000-3-B43-20）　XNF/AS/BASE 01-11（適用OS：AIX 5L），XNF/AS/WAN 01-09（適用OS：AIX 5L），XNF/AS/HNA1 01-03（適用OS：AIX 5L），XNF/AS/HNA2 01-05（適用OS：AIX 5L），XNF/AS/OSI Extension 01-09（適用OS：AIX 5L），XNF/AS/NLI 01-08（適用OS：AIX 5L），XNF/AS/BASE 02-03（適用OS：AIX），XNF/AS/WAN 02-03（適用OS：AIX），XNF/AS/HNA1 02-03（適用OS：AIX），XNF/AS/HNA2 02-02（適用OS：AIX），XNF/AS/NLI 02-01（適用OS：AIX），XNF/AS/OSI Extension 02-03（適用OS：AIX）

追加・変更内容 | 変更個所
64ビットカーネルで動作できるようにしました。 | －

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

変更内容（3000-3-B43-10）　XNF/AS/BASE 01-02（適用OS：AIX 5L），XNF/AS/WAN 01-03（適用OS：AIX 5L），XNF/AS/HNA1 01-03（適用OS：AIX 5L），XNF/AS/HNA2 01-02（適用OS：AIX 5L），XNF/AS/OSI Extension 01-01（適用OS：AIX 5L），XNF/AS/NLI 01-02（適用OS：AIX 5L）

追加・変更内容

公衆ISDN網（回線交換）接続時の内部形式を追加しました。

はじめに

このマニュアルは，EP8000シリーズの通信管理XNF/ASのNSAPアドレスについて説明したものです。

このマニュアルの対象となるプログラムプロダクトを次に示します。

適用OS：AIX 5L

P-1M14-511　XNF/AS/BASE

P-F1M14-5111　XNF/AS/WAN

P-F1M14-5115　XNF/AS/HNA1

P-F1M14-5116　XNF/AS/HNA2

P-F1M14-511D　XNF/AS/OSI Extension

R-F1M141-518　XNF/AS/NLI

適用OS：AIX

P-1M14-5121　XNF/AS/BASE

P-F1M14-51211　XNF/AS/WAN

P-F1M14-51215　XNF/AS/HNA1

P-F1M14-51216　XNF/AS/HNA2

P-F1M14-51218　XNF/AS/NLI

P-F1M14-5121D　XNF/AS/OSI Extension

対象読者

システム管理者を対象としています。

マニュアルの構成

このマニュアルは，次に示す章と付録から構成されています。

第1章　NSAPアドレスの概要

NSAPアドレスの形式とその概要について説明しています。

第2章　NSAPアドレスの設定

NSAPアドレスの各形式での設定内容について説明しています。

第3章　接続形態とNSAPアドレス

ネットワークの構成によるNSAPアドレスの設定例について説明しています。

第4章　NSAPアドレス定義上の注意点

NSAPアドレスを定義するときの注意点について説明しています。

第5章　その他のNSAPアドレス

OSI拡張機能が使用するNSAPアドレスについて説明しています。

付録A　用語解説

このマニュアルで使用している用語の意味について説明しています。

関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

通信管理　XNF/AS　解説・運用編（3000-3-B41）（AIX 5L用）

通信管理　XNF/AS　構成定義編（3000-3-B42）（AIX 5L用）

通信管理　XNF/AS　プログラマーズガイド　OSI編（3000-3-B44）

通信管理　XNF/AS　プログラマーズガイド　NLI編（3000-3-B48）

通信管理　XNF/AS　解説・運用編（3000-3-B61）（AIX用）

通信管理　XNF/AS　構成定義編（3000-3-B62）（AIX用）

AIXマニュアル（AIXに付属するCD-ROMマニュアルなど）

読書手順

このマニュアルは，次の表に従ってお読みいただくことをお勧めします。

目的 | 記載個所
NSAPアドレスの形式と概要について知りたい | 1章
NSAPアドレスの設定方法について知りたい | 2章，3章，4章，5章
XNF/ASの用語について知りたい | 付録A

このマニュアルでの表記

このマニュアルでは，製品名称を次に示す略称で表記しています。

製品名称 | 略称
AIX 5L V5.1 | AIX 5L | AIX
AIX 5L V5.2
AIX 5L V5.3
AIX V6.1
Extended HNA based Communication Networking Facility/for Advanced Server | XNF/AS

図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を，次のように定義します。

常用漢字以外の漢字の使用について

このマニュアルでは，常用漢字を使用することを基本としていますが，次に示す用語については，常用漢字以外の漢字を使用しています。

個所（かしょ）

KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

1.　NSAPアドレスの概要

この章では，NSAPアドレスの形式とその概要について説明します。

＜この章の構成＞

1.1　NSAPアドレスとは

1.2　NSAPアドレスの定義

1.1　NSAPアドレスとは

NSAPアドレスとはデータ通信網に接続されたES（EP8000シリーズまたは，ホストコンピュータなどのエンドシステム）を特定するための識別子で，電話網での電話番号に相当します。

通信管理は，このNSAPアドレスを用いて通信を行う相手を特定します。ネットワークの基本構成図を図1-1に示します。

図1-1　ネットワークの基本構成図

ネットワークは，複数の異なる通信網から構成できます。通信網の物理アドレスは各装置（エンドシステム，中継機）にあります。このため，物理アドレスだけでは異なる通信網を介して通信を行うことができません。そこで，各エンドシステムに通信網に依存しないアドレスを割り振り，特定します。そのアドレスを用いて，次の装置の物理アドレスを求めて異なる通信網を介した通信を行えます。この通信網に依存しないアドレスをNSAPアドレスといいます。

ES，IWUでOSI，HNAを使用する場合，NSAPアドレスが必要です。ESはNSAPアドレスから次に送出する物理アドレスを求めます。IWUは，NSAPアドレスによって中継する通信網の選択と次に送出する物理アドレスを求めます。

1.2　NSAPアドレスの定義

＜この節の構成＞

1.2.1　概要

1.2.2　INTAPアドレス体系実装規約

1.2.3　XNF/ASのNSAPアドレスの定義

1.2.1　概要

NSAPアドレスは，国際標準化機構であるISOによって，通信網に依存しないでエンドシステムを一意に識別するネットワークアドレスと定義されています。NSAPアドレスの標準フォーマット（エンコーディング形式）を図1-2に示します。

図1-2　NSAPアドレス標準フォーマット（エンコーディング形式）

エンコーディング形式は，AFIに従ってIDIの形式が決定されます。IDIは，国際番号による規定とローカルによる規定があります。AFIとIDIの関係を表1-1に示します。

表1-1　AFIとIDIの関係

項番 | AFI（BCD） | IDI規定 | 提供先
1 | 36 | ITU-T勧告X.121 | 公衆パケット交換網
2 | 37
3 | 39 | ISO規格DCC | データ国コード
4 | 42 | ITU-T勧告E.163 | 公衆加入電話網
5 | 43
6 | 44 | ITU-T勧告E.164 | 公衆ISDN網
7 | 45
8 | 48 | ローカル規定 | システム管理者
9 | 49 | ローカル規定 | システム管理者

DSPは，AFIとIDIで識別されるシステム管理者が任意に規定できます。

しかし，システム管理者が個々にDSPを決めていると相互接続性を保証することが困難になります。そこで，日本国内ではINTAPアドレス体系実装規約で各形式を定義しています。DSPの定義にはネットワーク構成に依存するINTAP V1.0形式とネットワーク構成に依存しないINTAP V2.0新形式とがあります。

1.2.2　INTAPアドレス体系実装規約

＜この項の構成＞

(1)　INTAP V1.0形式

(2)　INTAP V2.0新形式

(1)　INTAP V1.0形式

INTAP V1.0形式は，システムが接続されている通信網に依存し，NSAPアドレスの形式が異なります。INTAP V1.0形式のIDI部は，公衆パケット網（ITU-T勧告X.121），公衆加入電話（ITU-T勧告E.163），公衆ISDN（ITU-T勧告E.164），およびローカルに規定します。DSP部は，省略可能で，LANなどに接続されている場合に設定します。INTAP V1.0形式とネットワーク形態例を図1-3に示します。

図1-3　INTAP V1.0形式とネットワーク形態例

(2)　INTAP V2.0新形式

INTAP V2.0新形式は，システムが接続されている通信網に依存しないで，国際番号配下でDSP部を一意に定義しなければなりません。国際番号には公衆パケット網（ITU-T勧告X.121），公衆加入電話（ITU-T勧告E.163），公衆ISDN（ITU-T勧告E.164），またはデータ国コード（ISO規格DCC）があります。この国際番号配下でDSPを一意にするためにシステム構成をエリア分けしますが，エリアをどのように定義し，管理するかは任意です。INTAP V2.0新形式とネットワーク形態例を図1-4に示します。

図1-4　INTAP V2.0新形式とネットワーク形態例

1.2.3　XNF/ASのNSAPアドレスの定義

XNF/ASでは，OSI系とHNA系でNSAPアドレスの定義が異なります。OSI系の定義は，INTAPアドレス体系実装規約に従っています。HNA系の定義は，INTAP V1.0形式を採用し，XNF/AS独自の20バイト固定長または22バイト固定長の内部形式で表現します。

XNF/ASでのNSAPアドレス定義の位置づけを図1-5に示します。

図1-5　XNF/ASでのNSAPアドレス定義の位置づけ

説明

XNF/ASの定義方法には，次の三つがあります。

なお，図中の丸付き数字と以下の番号が対応しています。

通信管理では，自局NSAPアドレスを構成定義で指定します。

OSI系APでは，相手局NSAPアドレスをエンコーディング形式で指定します。

HNA系APでは，相手局NSAPアドレスをXNF/AS独自の内部形式で指定します。

内部形式ではネットワークを基幹ネットワークのBackbone Subnetwork（BBSN）と支線ネットワークのBranch Subnetwork（BRSN）の2階層に分類します。

NSAPアドレスは各エンドシステムが直接接続されているBBSN，または直接接続されているBRSNとそのBRSNが接続しているBBSNとの組み合わせです。

各エンドシステムが複数のネットワークに同時に接続されている場合，そのエンドシステムが複数のNSAPアドレスの候補を持つことになりますが，そのうちの一つをNSAPアドレスと定義します。

20バイト内部形式は，表1-2に示すネットワーク構成を表現できません。そのため，20バイト内部形式を拡張した22バイト内部形式で表現しました。

表1-2　20バイト内部形式で表現できない構成

項番 | 20バイト内部形式で表現できない構成 | 内容
1 | 公衆ISDN網 | 公衆ISDN網の加入番号が最大15けたです。
2 | プライベートドメイン | プライベートドメインの私設網識別子は（1000～1999）です。
3 | マルチアダプタ構成 | マルチアダプタ構成で自由に通信アダプタを選択できません。

ネットワーク形態と内部形式の対応例を図1-6に，内部形式の名称とその内容を表1-3に示します。

図1-6　ネットワーク形態と内部形式の対応例

表1-3　内部形式の名称とその内容

項番
名称
長さ（バイト）
内容

20バイト形式
22バイト形式

1
AFI
1
1
NSAPアドレス形式識別子
BBSN，BRSNがそれぞれ有効かどうかを意味します。

2
BBSNID
2
2
BBSNを識別するためのID

3
BBSNA
6
8
BBSN内のアドレス

4
BRSNID
1
2
BRSNを識別するためのID

5
BRSNA
6
6
BRSN内のアドレス

6
LSS
1
1
LSAPセレクタ
ネットワーク層の種別を表します。

7
NSS
1
1
NSAPセレクタ
上位層の種別を表します。

8
ASS
－
1
アダプタスロットセレクタ
アダプタが挿入されているスロットの識別を表します。

9
RESERVE
2
－
X'0000'固定

（凡例）

－：該当しません。

2.　NSAPアドレスの設定

この章では，NSAPアドレスの各形式での設定内容について説明します。

＜この章の構成＞

2.1　エンコーディング形式

2.2　内部形式NSAPアドレス

2.1　エンコーディング形式

＜この節の構成＞

2.1.1　INTAP V1.0形式

2.1.2　INTAP V2.0新形式

2.1.1　INTAP V1.0形式

＜この項の構成＞

(1)　公衆パケット交換サービス接続

(2)　公衆ISDN網接続

(3)　私設パケット網サービス接続

(4)　プライベートドメイン接続

(5)　公衆パケット交換サービス＋LAN接続

(6)　公衆ISDN網＋LAN接続

(7)　私設交換網＋LAN接続

(1)　公衆パケット交換サービス接続

公衆パケット交換サービス接続時のINTAP V1.0形式を図2-1および表2-1に示します。

図2-1　公衆パケット交換サービス接続時のINTAP V1.0形式

表2-1　公衆パケット交換サービス接続時のINTAP V1.0形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'36'固定です。公衆パケット交換サービス接続であることを示しています。

IDI
DNIC
2
デシマル
（4401）BCD固定です。公衆パケット交換網識別子（DDX-P）を示しています。
X.121国際番号を示しています（7バイト）。

網加入番号
5
デシマル
パケット交換網内アドレスを示しています。
網加入番号が10けたに満たない場合は，10けたになるまでAFIとDNICの間に'0'パディングします。

DSP
PD-ID
2
デシマル
プライベートドメインの識別子を示しています。
（1000～1999）BCD
プライベートドメインに接続されている場合に設定します（5または7バイト）。

ノード番号
3
デシマル
プライベートドメインのノード番号を示しています。

終端番号
2
デシマル
プライベートドメインの終端番号を示しています。この値は省略できます。

(2)　公衆ISDN網接続

公衆ISDN網接続時のINTAP V1.0形式を図2-2および表2-2に示します。

図2-2　公衆ISDN網接続時のINTAP V1.0形式

表2-2　公衆ISDN網接続時のINTAP V1.0形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'44'固定です。公衆ISDN網接続であることを示しています。

IDI
国コード
1
デシマル
日本の国コードは（81）BCDです。
E.164国際番号を示しています（8バイト）。
国コードと加入番号を合わせたけた数が15けたに満たない場合，AFIと国コードの間に'0'パディングします。

加入番号
7
デシマル
電話番号の先頭'0'を削除した値です。

（例）

電話番号：0123456789

加入番号：123456789

DSPがない場合，最終けたを'F'パディングします。

DSP
PD-ID
2
デシマル
サブアドレスの識別子を示しています。
（1000～1999）BCD
サブアドレスがある場合，設定します（7バイト）。

サブアドレス
5
デシマル
サブアドレスを右詰めにし，'0'パディングします。最終けたを'F'パディングします。

(3)　私設パケット網サービス接続

私設パケット交換サービス接続時のINTAP V1.0形式を図2-3および表2-3に示します。

図2-3　私設パケット交換サービス接続時のINTAP V1.0形式

表2-3　私設パケット交換サービス接続時のINTAP V1.0形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'48'固定です。私設パケット交換サービス接続であることを示しています。

DSP
NID
2
デシマル
私設パケット交換網識別子を示しています。
（8000～8999）BCD
私設データ網番号を示しています（7バイト）。

網加入番号
5
デシマル
パケット交換網内アドレスを示しています。
網加入番号が10けたに満たない場合は，10けたになるまでAFIとNIDの間に'0'パディングします。

PD-ID
2
デシマル
プライベートドメインの識別子を示しています。
（1000～1999）BCD
プライベートドメインに接続されている場合に設定します（5または7）。

ノード番号
3
デシマル
プライベートドメインのノード番号を示しています。

終端番号
2
デシマル
プライベートドメインの終端番号を示しています。この値は省略できます。

(4)　プライベートドメイン接続

プライベートドメイン接続時のINTAP V1.0形式を図2-4および表2-4に示します。

図2-4　プライベートドメイン接続時のINTAP V1.0形式

表2-4　プライベートドメイン接続時のINTAP V1.0形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'48'固定です。プライベートドメイン接続であることを示しています。

DSP
PD-ID
2
デシマル
プライベートドメインの識別子を示しています。
（1000～1999）BCD
プライベートドメインに接続されている場合に設定します（5または7バイト）。

ノード番号
3
デシマル
プライベートドメインのノード番号を示しています。

終端番号
2
デシマル
プライベートドメインの終端番号を示しています。この値は省略できます。

(5)　公衆パケット交換サービス＋LAN接続

公衆パケット交換サービス＋LAN接続時のINTAP V1.0形式を図2-5および表2-5に示します。

図2-5　公衆パケット交換サービス＋LAN接続時のINTAP V1.0形式

表2-5　公衆パケット交換サービス＋LAN接続時のINTAP V1.0形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'37'固定です。公衆パケット交換サービス＋LAN接続を示しています。

IDI
DNIC
2
デシマル
（4401）BCD固定です。公衆パケット交換網識別子（DDX-P）を示しています。
X.121国際番号を示しています（7バイト）。

網加入番号
5
デシマル
パケット交換網内アドレスを示しています。
網加入番号が10けたに満たない場合は，10けたになるまでAFIとDNICの間に'0'パディングします。

DSP
PSI
1
バイナリ
LAN識別子を示しています。
X'01'～X'FF'
LAN接続のドメイン固有部を示しています（9バイト）。

PIA
6
バイナリ
LANのMACアドレス相当の物理アドレスを示しています。
LSBファースト形式で表現されます。

WS-NETの場合
1バイト目はステーションアドレスです（X'07'～X'FE'）。
2～6バイト目はX'FFFFFFFFFF'固定です。

TR4/16の場合
X'028000000000'～X'FE7FFFFFFFFF'

CD105/10Tの場合
X'020000000000'～X'FEFFFFFFFFFF'

LSS
1
バイナリ
LSAPセレクタを示しています。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。

(6)　公衆ISDN網＋LAN接続

公衆ISDN網＋LAN接続時のINTAP V1.0形式を図2-6および表2-6に示します。

図2-6　公衆ISDN網＋LAN接続時のINTAP V1.0形式

表2-6　公衆ISDN網＋LAN接続時のINTAP V1.0形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'45'固定です。公衆ISDN網＋LAN接続を示しています。

IDI
国コード
1
デシマル
日本の国コードは（81）BCDです。
E.164国際番号を示しています（8バイト）。
国コードと加入番号を合わせたけた数が15けたに満たない場合，AFIと国コードの間に'0'パディングします。
最終けたを'F'パディングします。

加入番号
7
デシマル
電話番号の先頭'0'を削除した値です。

（例）

電話番号：0123456789

加入番号：123456789

DSP
PSI
1
バイナリ
LAN識別子を示しています。
X'01'～X'FF'
LAN接続のドメイン固有部を示しています（9バイト）。

PIA
6
バイナリ
LANのMACアドレス相当の物理アドレスを示しています。
LSBファースト形式で表現されます。

WS-NETの場合
1バイト目はステーションアドレスです（X'07'～X'FE'）。
2～6バイト目はX'FFFFFFFFFF'固定です。

TR4/16の場合
X'028000000000'～X'FE7FFFFFFFFF'

CD105/10Tの場合
X'020000000000'～X'FEFFFFFFFFFF'

LSS
1
バイナリ
LSAPセレクタを示しています。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。

(7)　私設交換網＋LAN接続

私設交換網＋LAN接続時のINTAP V1.0形式を図2-7および表2-7に示します。

図2-7　私設交換網＋LAN接続時のINTAP V1.0形式

表2-7　私設交換網＋LAN接続時のINTAP V1.0形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'49'固定です。私設交換網＋LAN接続を示しています。

DSP
AID
5
バイナリ
私設識別子と網加入番号を示しています。

私設網識別子

回線交換サービス：（9001）固定

上記以外：（8000～8999）

網加入番号

10進から16進6けた変換した値

（例）

網加入番号：1234567→12D687

私設交換網＋LAN接続のドメイン固有部を示しています（14バイト）。

PSI
1
バイナリ
LAN識別子を示しています。
X'01'～X'FF'

PIA
6
バイナリ
LANのMACアドレス相当の物理アドレスを示しています。
LSBファースト形式で表現されます。

WS-NETの場合
1バイト目はステーションアドレスです（X'07'～X'FE'）。
2～6バイト目はX'FFFFFFFFFF'固定です。

TR4/16の場合
X'028000000000'～X'FE7FFFFFFFFF'

CD105/10Tの場合
X'020000000000'～X'FEFFFFFFFFFF'

LSS
1
バイナリ
LSAPセレクタを示しています。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。

2.1.2　INTAP V2.0新形式

＜この項の構成＞

(1)　X.121（V2.0）形式

(2)　E.163（V2.0）形式

(3)　E.164（V2.0）形式

(4)　DCC（V2.0）形式

(1)　X.121（V2.0）形式

X.121（V2.0）形式を図2-8および表2-8に示します。

図2-8　X.121（V2.0）形式

表2-8　X.121（V2.0）形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'37'固定です。ITU-T勧告X.121で管理されていることを示しています。

IDI
DNIC
2
デシマル
（4401）BCD同定です。公衆パケット交換網識別子（DDX-P）を示しています。
X.121国際番号を示しています（7バイト）。

網加入番号
5
デシマル
パケット交換網内アドレスを示しています。
網加入番号が10けたに満たない場合は，10けたになるまでAFIとDNICの間に'0'パディングします。

DSP
エリアID
1～5
バイナリ
エリアの識別子を示しています。X.121配下で一意な値です。
X.121配下のエリアを示しています（8～12バイト）。

エンドシステムID
6
バイナリ
エンドシステムの識別子を示しています。エリアID配下で一意な値です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。

(2)　E.163（V2.0）形式

E.163（V2.0）形式を図2-9および表2-9に示します。

図2-9　E.163（V2.0）形式

表2-9　E.163（V2.0）形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'43'固定です。ITU-T勧告E.163で管理されていることを示しています。

IDI
国コード
1
デシマル
日本の国コードは（81）BCDです。
E.163国際番号を示しています（6バイト）。
国コードと加入番号を合わせたけた数が12けたに満たない場合，AFIと国コードの間に'0'パディングします。

加入番号
5
デシマル
電話番号の先頭'0'を削除した値です。

（例）

電話番号：0123456789

加入番号：123456789

DSP
エリアID
1～6
バイナリ
エリアの識別子を示しています。E.163配下で一意な値です。
E.163配下のエリアを示しています（8～13バイト）。

エンドシステムID
6
バイナリ
エンドシステムの識別子を示しています。エリアID配下で一意な値です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。

(3)　E.164（V2.0）形式

E.164（V2.0）形式を図2-10および表2-10に示します。

図2-10　E.164（V2.0）形式

表2-10　E.164（V2.0）形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'45'固定です。ITU-T勧告E.164で管理されていることを示しています。

IDI
国コード
1
デシマル
日本の国コードは（81）BCDです。
E.164国際番号を示しています（8バイト）。
国コードと加入番号を合わせたけた数が15けたに満たない場合，AFIと国コードの間に'0'パディングします。

加入番号
7
デシマル
電話番号の先頭'0'を削除した値です。

（例）

電話番号：0123456789

加入番号：123456789

最終けたを'F'パディングします。

DSP
エリアID
1～4
バイナリ
エリアの識別子を示しています。E.164配下で一意な値です。
E.164配下のエリアを示しています（8～11バイト）。

エンドシステムID
6
バイナリ
エンドシステムの識別子を示しています。エリアID配下で一意な値です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。

(4)　DCC（V2.0）形式

DCC（V2.0）形式を図2-11および表2-11に示します。

図2-11　DCC（V2.0）形式

表2-11　DCC（V2.0）形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'39'固定です。ISO規格DCCで管理されていることを示しています。

IDI
2
デシマル
日本のデータ国コードは（392）BCDです。最終けたを'F'パディングします。

DSP
JDI
3
バイナリ
日本国内で一意に管理されるドメイン識別子を示しています。
日本国内で一意に管理されます（11～17バイト）。

エリアID
1～7
バイナリ
エリアの識別子を示しています。JDI配下で一意な値です。

エンドシステムID
6
バイナリ
エンドシステムの識別子を示しています。エリアID配下で一意な値です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。

2.2　内部形式NSAPアドレス

＜この節の構成＞

2.2.1　20バイト内部形式

2.2.2　22バイト内部形式

2.2.3　20バイト形式と22バイト形式の変換規則

2.2.1　20バイト内部形式

＜この項の構成＞

(1)　公衆パケット交換サービス接続

(2)　私設パケット交換サービス接続

(3)　一般専用回線サービス接続

(4)　公衆ISDN網（サブアドレスなし）接続

(5)　公衆パケット交換サービス＋LAN接続

(6)　私設パケット交換サービス＋LAN接続

(7)　一般専用回線サービス＋LAN接続

(8)　公衆ISDN網＋LAN接続

(9)　一般専用回線サービス（HDLC-UN）接続

(10)　公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスなし）接続

(11)　公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスあり）接続

(1)　公衆パケット交換サービス接続

公衆パケット交換サービス接続時の20バイト内部形式を図2-12および表2-12に示します。

図2-12　公衆パケット交換サービス接続時の20バイト内部形式

表2-12　公衆パケット交換サービス接続時の20バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'36'固定です。公衆パケット交換網接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
（4401）BCD固定です。公衆パケット交換網識別子（DDX-P）を示しています。

BBSNA
6
バイナリ
パケット交換網内アドレスを示しています。左詰めにし，全体で12けたになるように'F'をパディングします。

（例）

DTEアドレス　1234567

BBSNA　1234567FFFFF

BRSNID
1
バイナリ
X'00'固定です。BRSNID未使用を示しています。

BRSNA
6
バイナリ
X'FFFFFFFFFFFF'固定です。BRSNA未使用を示しています。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。
X'97'，X'99'：対ホスト

RESERVE
2
バイナリ
X'0000'固定です。

(2)　私設パケット交換サービス接続

私設パケット交換サービス接続時の20バイト内部形式を図2-13および表2-13に示します。

図2-13　私設パケット交換サービス接続時の20バイト内部形式

表2-13　私設パケット交換サービス接続時の20バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'48'固定です。私設パケット交換網接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
私設パケット交換網識別子を示しています。
（8000～8999）BCD

BBSNA
6
バイナリ
パケット交換網内アドレスを示しています。左詰めにし，全体で12けたになるように'F'をパディングします。

（例）

DTEアドレス　1234567

BBSNA　1234567FFFFF

BRSNID
1
バイナリ
X'00'固定です。BRSNID未使用を示しています。

BRSNA
6
バイナリ
X'FFFFFFFFFFFF'固定です。BRSNA未使用を示しています。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。
X'97'，X'99'：対ホスト

RESERVE
2
バイナリ
X'0000'固定です。

(3)　一般専用回線サービス接続

一般専用回線サービス接続時の20バイト内部形式を図2-14および表2-14に示します。

図2-14　一般専用回線サービス接続時の20バイト内部形式

表2-14　一般専用回線サービス接続時の20バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'48'固定です。一般専用回線サービス接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
一般専用回線接続識別子を示しています。
（8000～8999）BCD

BBSNA
6
バイナリ
一般専用回線内アドレスを示しています。左詰めにし，全体で12けたになるように'F'をパディングします。

（例）

DTEアドレス　1234567

BBSNA　1234567FFFFF

BRSNID
1
バイナリ
X'00'固定です。BRSNID未使用を示しています。

BRSNA
6
バイナリ
X'FFFFFFFFFFFF'固定です。BRSNA未使用を示しています。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。
X'97'，X'99'：対ホスト

RESERVE
2
バイナリ
X'0000'固定です。

(4)　公衆ISDN網（サブアドレスなし）接続

公衆ISDN網（サブアドレスなし）接続時の20バイト内部形式を図2-15および表2-15に示します。

図2-15　公衆ISDN網（サブアドレスなし）接続時の20バイト内部形式

表2-15　公衆ISDN網（サブアドレスなし）接続時の20バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'44'固定です。公衆ISDN網接続を示しています。

BBSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。基幹ネットワーク識別子（NTT INSネット64）を示しています。

BBSNA
6
バイナリ
ISDN網内アドレスを示しています。先頭の'0'を国コードに置き換えて右詰めにし，全体で12けたになるように'0'をパディングします。日本の国コードは（81）BCDです。

（例）

電話番号　0123-45-6789

BBSNA　081123456789

BRSNID
1
バイナリ
X'00'固定です。サブアドレスなしを示しています。

BRSNA
6
バイナリ
X'FFFFFFFFFFFF'固定です。サブアドレスなしを示しています。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。
X'97'，X'99'：対ホスト

RESERVE
2
バイナリ
X'0000'固定です。

(5)　公衆パケット交換サービス＋LAN接続

公衆パケット交換サービス＋LAN接続時の20バイト内部形式を図2-16および表2-16に示します。

図2-16　公衆パケット交換サービス＋LAN接続時の20バイト内部形式

表2-16　公衆パケット交換サービス＋LAN接続時の20バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'37'固定です。公衆パケット交換サービス接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
（4401）BCD固定です。公衆パケット交換網識別子（DDX-P）を示しています。

BBSNA
6
バイナリ
パケット交換網内アドレスを示しています。左詰めにし，全体で12けたになるように'F'をパディングします。

（例）

DTEアドレス　1234567

BBSNA　1234567FFFFF

BRSNID
1
バイナリ
プロトコルバージョンによって設定値が異なります。
0100：X'00'固定
0101：X'01'～X'FF'

BRSNA
6
バイナリ
LAN内アドレスを示しています。

WS-NETの場合
1バイト目はステーションアドレスです（X'E0'，X'40'～X'7F'）。2～6バイト目はX'FFFFFFFFFF'固定です。
（例）
ステーションアドレスX'40'のときはX'40FFFFFFFFFF'

TR4/16の場合
ステーションアドレスを示しています（X'400100000000'～X'7FFEFFFFFFFF'）。

CD105/10Tの場合
ステーションアドレスを示しています。ただし，1バイト目2⁷ビットは0，2⁶ビットは1で固定です（X'400000000000'～X'7FFFFFFFFFFF'）。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。
X'97'，X'99'：対ホスト

RESERVE
2
バイナリ
X'0000'固定です。

(6)　私設パケット交換サービス＋LAN接続

私設パケット交換サービス＋LAN接続時の20バイト内部形式を図2-17および表2-17に示します。

図2-17　私設パケット交換サービス＋LAN接続時の20バイト内部形式

表2-17　私設パケット交換サービス＋LAN接続時の20バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'49'固定です。私設パケット交換サービス接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
私設パケット交換網識別子を示しています。
（8000～8999）BCD

BBSNA
6
バイナリ
パケット交換網内アドレスを示しています。左詰めにし，全体で12けたになるように'F'をパディングします。

（例）

DTEアドレス　1234567

BBSNA　1234567FFFFF

BRSNID
1
バイナリ
プロトコルバージョンによって設定値が異なります。
0100：X'00'固定
0101：X'01'～X'FF'

BRSNA
6
バイナリ
LAN内アドレスを示しています。

WS-NETの場合
1バイト目はステーションアドレスです（X'E0'，X'40'～X'7F'）。2～6バイト目はX'FFFFFFFFFF'固定です。
（例）
ステーションアドレスX'40'のときはX'40FFFFFFFFFF'

TR4/16の場合
ステーションアドレスを示しています（X'400100000000'～X'7FFEFFFFFFFF'）。

CD105/10Tの場合
WSアドレスを示します。ただし，1バイト目2⁷ビットは0，2⁶ビットは1で固定です（X'400000000000'～X'7FFFFFFFFFFF'）。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。
X'97'，X'99'：対ホスト

RESERVE
2
バイナリ
X'0000'固定です。

(7)　一般専用回線サービス＋LAN接続

一般専用回線サービス＋LAN接続時の20バイト内部形式を図2-18および表2-18に示します。

図2-18　一般専用回線サービス＋LAN接続時の20バイト内部形式

表2-18　一般専用回線サービス＋LAN接続時の20バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'49'固定です。一般専用回線接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
一般専用回線接続識別子を示しています。
（8000～8999）BCD

BBSNA
6
バイナリ
一般専用回線内アドレスを示しています。左詰めにし，全体で12けたになるように'F'をパディングします。

（例）

DTEアドレス　1234567

BBSNA　1234567FFFFF

BRSNID
1
バイナリ
プロトコルバージョンによって設定値が異なります。
0100：X'00'固定
0101：X'01'～X'FF'

BRSNA
6
バイナリ
LAN内アドレスを示します。

WS-NETの場合
1バイト目はステーションアドレスです（X'E0'，X'40'～X'7F'）。2～6バイト目はX'FFFFFFFFFF'固定です。
（例）
ステーションアドレスX'40'のときはX'40FFFFFFFFFF'

TR4/16の場合
ステーションアドレスを示しています（X'400100000000'～X'7FFEFFFFFFFF'）。

CD105/10Tの場合
ステーションアドレスを示しています。ただし，1バイト目2⁷ビットは0，2⁶ビットは1で固定です（X'400000000000'～X'7FFFFFFFFFFF'）。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。
X'97'，X'99'：対ホスト

RESERVE
2
バイナリ
X'0000'固定です。

(8)　公衆ISDN網＋LAN接続

公衆ISDN網＋LAN接続時の20バイト内部形式を図2-19および表2-19に示します。

図2-19　公衆ISDN網＋LAN接続時の20バイト内部形式

表2-19　公衆ISDN網＋LAN接続時の20バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'45'固定です。公衆ISDN網接続を示しています。

BBSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。基幹ネットワーク識別子（NTT INSネット64）を示しています。

BBSNA
6
バイナリ
ISDN網内アドレスを示しています。先頭の'0'を国コードに置き換えて右詰めにし，全体で12けたになるように'0'をパディングします。日本の国コードは（81）BCDです。

（例）

電話番号　0123-45-6789

BBSNA　0000081123456789

BRSNID
1
バイナリ
プロトコルバージョンによって設定値が異なります。
0100：X'00'固定
0101：X'01'～X'FF'

BRSNA
6
バイナリ
LAN内アドレスを示しています。

WS-NETの場合
1バイト目はステーションアドレスです（X'E0'，X'40'～X'7F'）。2～6バイト目はX'FFFFFFFFFF'固定です。
（例）
WSアドレスX'40'のときはX'40FFFFFFFFFF'

TR4/16の場合
ステーションアドレスを示しています（X'400100000000'～X'7FFEFFFFFFFF'）。

CD105/10Tの場合
WSアドレスを示します。ただし，1バイト目2⁷ビットは0，2⁶ビットは1で固定です（X'400000000000'～X'7FFFFFFFFFFF'）。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。
X'97'，X'99'：対ホスト

RESERVE
2
バイナリ
X'0000'固定です。

(9)　一般専用回線サービス（HDLC-UN）接続

一般専用回線サービス（HDLC-UN）接続時の20バイト内部形式を図2-20および表2-20に示します。

図2-20　一般専用回線サービス（HDLC-UN）接続時の20バイト内部形式

表2-20　一般専用回線サービス（HDLC-UN）接続時の20バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'FF'固定です。一般専用回線サービス（HDLC-UN）接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。BBSNID未使用を示しています。

BBSNA
6
バイナリ
X'FFFFFFFFFFFF'固定です。BBSNA未使用を示しています。

BRSNID
1
バイナリ
X'00'固定です。BRSNID未使用を示しています。

BRSNA
6
バイナリ
X'FFFFFFFFFFFF'固定です。BRSNA未使用を示しています。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
X'99'固定です。

RESERVE
2
バイナリ
X'0000'固定です。

(10)　公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスなし）接続

公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスなし）接続時の20バイト内部形式を図2-21および表2-21に示します。

図2-21　公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスなし）接続時の20バイト内部形式

表2-21　公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスなし）接続時の20バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'44'固定です。公衆ISDN網（HDLC-UN）接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。基幹ネットワーク識別子（NTT INSネット64）を示しています。

BBSNA
6
バイナリ
ISDN網内アドレスを示しています。先頭の'0'を国コードに置き換えて右詰めにし，全体で12けたになるように'0'をパディングします。日本の国コードは（81）BCDです。

（例）

電話番号　0123-45-6789

BBSNA　081123456789

BRSNID
1
バイナリ
X'0000'固定です。サブアドレスなしを示しています。

BRSNA
6
バイナリ
X'FFFFFFFFFFFF'固定です。サブアドレスなしを示しています。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
X'99'固定です。

RESERVE
2
バイナリ
X'0000'固定です。

(11)　公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスあり）接続

公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスあり）接続時の20バイト内部形式を図2-22および表2-22に示します。

図2-22　公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスあり）接続時の20バイト内部形式

表2-22　公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスあり）接続時の20バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'44'固定です。公衆ISDN網（HDLC-UN）接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。基幹ネットワーク識別子（NTT INSネット64）を示しています。

BBSNA
6
バイナリ
ISDN網内アドレスを示しています。先頭の'0'を国コードに置き換えて右詰めにし，全体で12けたになるように'0'をパディングします。日本の国コードは（81）BCDです。

（例）

電話番号　0123-45-6789

BBSNA　081123456789

BRSNID
1
バイナリ
X'00'固定です。BRSNID未使用を示しています。

BRSNA
6
バイナリ
私設網内アドレスを示しています。左詰めにし，全体で12けたになるように'F'をパディングします。

（例）

サブアドレス　1234

BRSNA　1234FFFFFFFF

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
X'99'固定です。

RESERVE
2
バイナリ
X'0000'固定です。

2.2.2　22バイト内部形式

＜この項の構成＞

(1)　公衆パケット交換サービス接続

(2)　私設パケット交換サービス接続

(3)　一般専用回線サービス接続

(4)　一般専用回線サービス（プライベートドメイン）接続

(5)　公衆ISDN網（サブアドレスなし）接続

(6)　公衆ISDN網（サブアドレスあり）接続

(7)　公衆パケット交換サービス＋LAN接続

(8)　私設パケット交換サービス＋LAN接続

(9)　一般専用回線サービス＋LAN接続

(10)　公衆ISDN網＋LAN接続

(11)　一般専用回線サービス（HDLC-UN）接続

(12)　パケット交換網（PVC）接続

(13)　公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスなし）接続

(14)　公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスあり）接続

(1)　公衆パケット交換サービス接続

公衆パケット交換サービス接続時の22バイト内部形式を図2-23および表2-23に示します。

図2-23　公衆パケット交換サービス接続時の22バイト内部形式

表2-23　公衆パケット交換サービス接続時の22バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'36'固定です。公衆パケット交換サービス接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
（4401）BCD固定です。公衆パケット交換網識別子（DDX-P）を示しています。

BBSNA
8
バイナリ
パケット交換網内アドレスを示しています。左詰めにし，全体で16けたになるように'F'をパディングします。

（例）

DTEアドレス　1234567

BBSNA　1234567FFFFFFFFF

BRSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。BRSNID未使用を示しています。

BRSNA
6
バイナリ
X'FFFFFFFFFFFF'固定です。BRSNA未使用を示しています。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。
X'97'，X'99'：対ホスト

ASS
1
バイナリ
自局のHNA2スロット番号を示しています（X'01'～X'08'）。

(2)　私設パケット交換サービス接続

私設パケット交換サービス接続時の22バイト内部形式を図2-24および表2-24に示します。

図2-24　私設パケット交換サービス接続時の22バイト内部形式

表2-24　私設パケット交換サービス接続時の22バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'48'固定です。私設パケット交換サービス接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
私設パケット交換網識別子を示しています。
（8000～8999）BCD

BBSNA
8
バイナリ
パケット交換網内アドレスを示しています。左詰めにし，全体で16けたになるように'F'をパディングします。

（例）

DTEアドレス　1234567

BBSNA　1234567FFFFFFFFF

BRSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。BRSNID未使用を示しています。

BRSNA
6
バイナリ
X'FFFFFFFFFFFF'固定です。BRSNA未使用を示しています。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。
X'97'，X'99'：対ホスト

ASS
1
バイナリ
自局のHNA2スロット番号を示しています（X'01'～X'08'）。

(3)　一般専用回線サービス接続

一般専用回線サービス接続時の22バイト内部形式を図2-25および表2-25に示します。

図2-25　一般専用回線サービス接続時の22バイト内部形式

表2-25　一般専用回線サービス接続時の22バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'48'固定です。一般専用回線サービス接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
一般専用回線接続識別子を示しています。
（8000～8999）BCD

BBSNA
8
バイナリ
パケット交換網内アドレスを示しています。左詰めにし，全体で16けたになるように'F'をパディングします。

（例）

DTEアドレス　1234567

BBSNA　1234567FFFFFFFFF

BRSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。BRSNID未使用を示しています。

BRSNA
6
バイナリ
X'FFFFFFFFFFFF'固定です。BRSNA未使用を示しています。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。
X'97'，X'99'：対ホスト

ASS
1
バイナリ
自局のHNA2スロット番号を示しています（X'01'～X'08'）。

(4)　一般専用回線サービス（プライベートドメイン）接続

一般専用回線サービス（プライべートドメイン）接続時の22バイト内部形式を図2-26および表2-26に示します。

図2-26　一般専用回線サービス（プライベートドメイン）接続時の22バイト内部形式

表2-26　一般専用回線サービス（プライベートドメイン）接続時の22バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'48'固定です。一般専用回線サービス接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。BBSNID未使用を示しています。

BBSNA
8
バイナリ
X'FFFFFFFFFFFFFFFF'固定です。BBSNA未使用を示しています。

BRSNID
2
バイナリ
プライベートドメイン識別子を示しています。
（1000～1999）BCD

BRSNA
6
バイナリ
私設網内アドレスを示しています（6けた，または10けた）。左詰めにし，全体で12けたになるように'F'をパディングします。

（例）

ノード番号　123456　終端番号　なし

BRSNA　123456FFFFFF

ノード番号　123456　終端番号　5678

BRSNA　1234565678FF

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。
X'97'，X'99'：対ホスト

ASS
1
バイナリ
自局のHNA2スロット番号を示しています（X'01'～X'08'）。

(5)　公衆ISDN網（サブアドレスなし）接続

公衆ISDN網（サブアドレスなし）接続時の22バイト内部形式を図2-27および表2-27に示します。

図2-27　公衆ISDN網（サブアドレスなし）接続時の22バイト内部形式

表2-27　公衆ISDN網（サブアドレスなし）接続時の22バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'44'固定です。公衆ISDN網接続を示しています。

BBSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。基幹ネットワーク識別子（NTT INSネット64）を示しています。

BBSNA
8
バイナリ
ISDN網内アドレスを示しています。先頭の'0'を図コードに置き換えて右詰めにし，全体で16けたになるように'0'をパディングします。日本の国コードは（81）BCDです。

（例）

電話番号　0123-45-6789

BBSNA　0000081123456789

BRSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。サブアドレスなしを示しています。

BRSNA
6
バイナリ
X'FFFFFFFFFFFF'固定です。サブアドレスなしを示しています。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。
X'97'，X'99'：対ホスト

ASS
1
バイナリ
自局のHNA2スロット番号を示しています（X'01'～X'08'）。

(6)　公衆ISDN網（サブアドレスあり）接続

公衆ISDN網（サブアドレスあり）接続時の22バイト内部形式を図2-28および表2-28に示します。

図2-28　公衆ISDN網（サブアドレスあり）接続時の22バイト内部形式

表2-28　公衆ISDN網（サブアドレスあり）接続時の22バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'44'固定です。公衆ISDN網接続を示しています。

BBSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。基幹ネットワーク識別子（NTT INSネット64）を示しています。

BBSNA
8
バイナリ
ISDN網内アドレスを示しています。先頭の'0'を国コードに置き換えて右詰めにし，全体で16けたになるように'0'をパディングします。日本の国コードは（81）BCDです。

（例）

電話番号　0123-45-6789

BBSNA　0000081123456789

BRSNID
2
バイナリ
私設網識別子を示します。
（1000～1999）BCD

BRSNA
6
バイナリ
私設網内アドレスを示しています。左詰めにし，全体で12けたになるように'F'をパディングします。

（例）

サブアドレス　1234

BRSNA　1234FFFFFFFF

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。
X'97'，X'99'：対ホスト

ASS
1
バイナリ
自局のHNA2スロット番号を示しています（X'01'～X'08'）。

(7)　公衆パケット交換サービス＋LAN接続

公衆パケット交換サービス＋LAN接続時の22バイト内部形式を図2-29および表2-29に示します。

図2-29　公衆パケット交換サービス＋LAN接続時の22バイト内部形式

表2-29　公衆パケット交換サービス＋LAN接続時の22バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'37'固定です。公衆パケット交換サービス接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
（4401）BCD固定です。公衆パケット交換網識別子（DDX-P）を示しています。

BBSNA
8
バイナリ
パケット交換網内アドレスを示しています。左詰めにし，全体で16けたになるように'F'をパディングします。

（例）

DTEアドレス　1234567

BBSNA　1234567FFFFFFFFF

BRSNID
2
バイナリ
上位1バイトはX'00'固定，下位1バイトはLANのIDを示しています（X'01'～X'FF'）。ただし，相手局LANのプロトコルバージョンが0100のときは，X'0000'固定です。

BRSNA
6
バイナリ
LAN内アドレスを示しています。

WS-NETの場合
1バイト目はステーションアドレスです（X'E0'，X'40'～X'7F'）。2～6バイト目はX'FFFFFFFFFF'固定です。
（例）
ステーションアドレスX'40'のときはX'40FFFFFFFFFF'

TR4/16の場合
ステーションアドレスを示しています（X'400100000000'～X'7FFEFFFFFFFF'）。

CD105/10Tの場合
ステーションアドレスを示しています。ただし，1バイト目2⁷ビットは0，2⁶ビットは1で固定です（X'400000000000'～X'7FFFFFFFFFFF'）。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。
X'97'，X'99'：対ホスト

ASS
1
バイナリ
自局のHNA2スロット番号を示しています（X'01'～X'08'）。

(8)　私設パケット交換サービス＋LAN接続

私設パケット交換サービス＋LAN接続時の22バイト内部形式を図2-30および表2-30に示します。

図2-30　私設パケット交換サービス＋LAN接続時の22バイト内部形式

表2-30　私設パケット交換サービス＋LAN接続時の22バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'49'固定です。私設パケット交換サービス接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
私設パケット交換網識別子を示しています。
（8000～8999）BCD

BBSNA
8
バイナリ
パケット交換網内アドレスを示しています。左詰めにし，全体で16けたになるように'F'をパディングします。

（例）

DTEアドレス　1234567

BBSNA　1234567FFFFFFFFF

BRSNID
2
バイナリ
上位1バイトはX'00'固定，下位1バイトはLANのIDを示しています（X'01'～X'FF'）。ただし，相手局LANのプロトコルバージョンが0100のときは，X'0000'固定です。

BRSNA
6
バイナリ
LAN内アドレスを示しています。

WS-NETの場合
1バイト目はステーションアドレスです（X'E0'，X'40'～X'7F'）。2～6バイト目はX'FFFFFFFFFF'固定です。
（例）
ステーションアドレスX'40'のときはX'40FFFFFFFFFF'

TR4/16の場合
ステーションアドレスを示しています
（X'400100000000'～X'7FFEFFFFFFFF'）。

CD105/10Tの場合
ステーションアドレスを示しています。ただし，1バイト目2⁷ビットは0，2⁶ビットは1で固定です
（X'400000000000'～X'7FFFFFFFFFFF'）。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。
X'97'，X'99'：対ホスト

ASS
1
バイナリ
自局のHNA2スロット番号を示しています（X'01'～X'08'）。

(9)　一般専用回線サービス＋LAN接続

一般専用回線サービス＋LAN接続時の22バイト内部形式を図2-31および表2-31に示します。

図2-31　一般専用回線サービス＋LAN接続時の22バイト内部形式

表2-31　一般専用回線サービス＋LAN接続時の22バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'49'固定です。一般専用回線接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
一般専用回線接続識別子を示しています。
（8000～8999）BCD

BBSNA
8
バイナリ
一般専用回線内アドレスを示しています。左詰めにし，全体で16けたになるように'F'をパディングします。

（例）

DTEアドレス　1234567

BBSNA　1234567FFFFFFFFF

BRSNID
2
バイナリ
上位1バイトはX'00'固定，下位1バイトはLANのIDを示しています（X'01'～X'FF'）。ただし，相手局LANのプロトコルバージョンが0100のときは，X'0000'固定です。

BRSNA
6
バイナリ
LAN内アドレスを示しています。

WS-NETの場合
1バイト目はステーションアドレスです（X'E0'，X'40'～X'7F'）。2～6バイト目はX'FFFFFFFFFF'固定です。
（例）
ステーションアドレスX'40'のときはX'40FFFFFFFFFF'

TR4/16の場合
ステーションアドレスを示しています（X'400100000000'～X'7FFEFFFFFFFF'）。

CD105/10Tの場合
ステーションアドレスを示しています。ただし，1バイト目2⁷ビットは0，2⁶ビットは1で固定です（X'400000000000'～X'7FFFFFFFFFFF'）。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。
X'97'，X'99'：対ホスト

ASS
1
バイナリ
自局のHNA2スロット番号を示しています（X'01'～X'08'）。

(10)　公衆ISDN網＋LAN接続

公衆ISDN網＋LAN接続時の22バイト内部形式を図2-32および表2-32に示します。

図2-32　公衆ISDN網＋LAN接続時の22バイト内部形式

表2-32　公衆ISDN網＋LAN接続時の22バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'45'固定です。公衆ISDN網接続を示しています。

BBSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。基幹ネットワーク識別子（NTT INSネット64）を示しています。

BBSNA
8
バイナリ
ISDN網内アドレスを示しています。先頭の'0'を国コードに置き換えて右詰めにし，全体で16けたになるように'0'をパディングします。日本の国コードは（81）BCDです。

（例）

電話番号　0123-45-6789

BBSNA　0000081123456789

BRSNID
2
バイナリ
上位1バイトはX'00'固定，下位1バイトはLANのIDを示しています（X'01'～X'FF'）。ただし，相手局LANのプロトコルバージョンが0100のときは，X'0000'固定です。

BRSNA
6
バイナリ
LAN内アドレスを示しています。

WS-NETの場合
1バイト目はステーションアドレスです（X'E0'，X'40'～X'7F'）。2～6バイト目はX'FFFFFFFFFF'固定です。
（例）
ステーションアドレスX'40'のときはX'40FFFFFFFFFF'

TR4/16の場合
ステーションアドレスを示しています（X'400100000000'～X'7FFEFFFFFFFF'）。

CD105/10Tの場合
ステーションアドレスを示しています。ただし，1バイト目2⁷ビットは0，2⁶ビットは1で固定です（X'400000000000'～X'7FFFFFFFFFFF'）。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
NSAPセレクタを示しています。
X'97'，X'99'：対ホスト

ASS
1
バイナリ
自局のHNA2スロット番号を示しています（X'01'～X'08'）。

(11)　一般専用回線サービス（HDLC-UN）接続

一般専用回線サービス（HDLC-UN）接続時の22バイト内部形式を図2-33および表2-33に示します。

図2-33　一般専用回線サービス（HDLC-UN）接続時の22バイト内部形式

表2-33　一般専用回線サービス（HDLC-UN）接続時の22バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'FF'固定です。一般専用回線サービス（HDLC-UN）接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。BBSNID未使用を示しています。

BBSNA
8
バイナリ
X'FFFFFFFFFFFFFFFF'固定です。BBSNA未使用を示しています。

BRSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。BRSNID未使用を示しています。

BRSNA
6
バイナリ
X'FFFFFFFFFFFF'固定です。BRSNA未使用を示しています。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
X'99'固定です。

ASS
1
バイナリ
自局のHNA2スロット番号を示しています（X'01'～X'08'）。

(12)　パケット交換網（PVC）接続

パケット交換網（PVC）接続時の22バイト内部形式を図2-34および表2-34に示します。

図2-34　パケット交換網（PVC）接続時の22バイト内部形式

表2-34　パケット交換網（PVC）接続時の22バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'FF'固定です。パケット交換網（PVC）接続を示しています。

BBSNID
2
バイナリ
QLLCの使用の有無を示しています。
X'F804'：使用
X'0000'：未使用

BBSNA
8
バイナリ
1バイト目にLCGN，2バイト目にLCNを16進数で設定します。3バイト目以降は'F'をパディングし，全体で16けたになるようにします。

（例）

BBSNA 01 23 FFFFFFFFFFFF

LCGN LCN

16けたすべてX'F'を使用した場合，構成定義で指定したLCGN，LCNを使用します。

BRSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。BRSNID未使用を示しています。

BRSNA
6
バイナリ
X'FFFFFFFFFFFF'固定です。BRSNA未使用を示しています。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
X'99'固定です。

ASS
1
バイナリ
自局のHNA2スロット番号を示しています（X'01'～X'08'）。

(13)　公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスなし）接続

公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスなし）接続時の22バイト内部形式を図2-35および表2-35に示します。

図2-35　公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスなし）接続時の22バイト内部形式

表2-35　公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスなし）接続時の22バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'44'固定です。公衆ISDN網（HDLC-UN）接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。基幹ネットワーク識別子（NTT INSネット64）を示しています。

BBSNA
8
バイナリ
ISDN網内アドレスを示しています。先頭の'0'を国コードに置き換えて右詰めにし，全体で16けたになるように'0'をパディングします。日本の国コードは（81）BCDです。

（例）

電話番号　0123-45-6789

BBSNA　0000081123456789

BRSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。サブアドレスなしを示しています。

BRSNA
6
バイナリ
X'FFFFFFFFFFFF'固定です。サブアドレスなしを示しています。

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
X'99'固定です。

ASS
1
バイナリ
自局のHNA2スロット番号を示しています（X'01'～X'08'）。

(14)　公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスあり）接続

公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスあり）接続時の22バイト内部形式を図2-36および表2-36に示します。

図2-36　公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスあり）接続時の22バイト内部形式

表2-36　公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスあり）接続時の22バイト内部形式

名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

AFI
1
バイナリ
X'44'固定です。公衆ISDN網（HDLC-UN）接続であることを示しています。

BBSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。基幹ネットワーク識別子（NTT INSネット64）を示しています。

BBSNA
8
バイナリ
ISDN網内アドレスを示しています。先頭の'0'を国コードに置き換えて右詰めにし，全体で16けたになるように'0'をパディングします。日本の国コードは（81）BCDです。

（例）

電話番号　0123-45-6789

BBSNA　0000081123456789

BRSNID
2
バイナリ
X'0000'固定です。BRSNID未使用を示しています。

BRSNA
6
バイナリ
私設網内アドレスを示しています。左詰めにし，全体で12けたになるように'F'をパディングします。

（例）

サブアドレス　1234

BRSNA　1234FFFFFFFF

LSS
1
バイナリ
X'7E'固定です。

NSS
1
バイナリ
X'99'固定です。

ASS
1
バイナリ
自局のHNA2スロット番号を示しています（X'01'～X'08'）。

2.2.3　20バイト形式と22バイト形式の変換規則

22バイトNSAPサポート版では，基本的に20バイトNSAP形式でも動作します。

20バイトNSAP形式と22バイトNSAP形式との変換論理を説明します。

＜この項の構成＞

(1)　20バイトNSAP形式→22バイトNSAP形式

(2)　22バイトNSAP形式→20バイトNSAP形式

(1)　20バイトNSAP形式→22バイトNSAP形式

20バイトNSAP形式から22バイトNSAP形式への変換形式を図2-37に示します。

図2-37　20バイトNSAP形式から22バイトNSAP形式への変換形式

説明

AFI：そのままコピーします。

BBSNID：そのままコピーします。

BBSNA：
・左詰め'F'パディングされている場合は，右側にさらに'F'を4個パディングします。
・右詰め'0'パディングされている場合は，左側にさらに'0'を4個パディングします。

BRSNID：上位1バイトはX'00'固定です。下位1バイトにコピーします。

BRSNA：そのままコピーします。

LSS：そのままコピーします。

NSS：そのままコピーします。

ASS：該当するスロット番号を設定します。

(2)　22バイトNSAP形式→20バイトNSAP形式

22バイトNSAP形式から20バイトNSAP形式への変換形式を図2-38に示します。

図2-38　22バイトNSAP形式から20バイトNSAP形式への変換形式

説明

AFI：そのままコピーします。

BBSNID：そのままコピーします。

BBSNA：
・左詰め'F'パディングされている場合は，右側の'F'を4個削除します。
・右詰め'0'パディングされている場合は，左側の'0'を4個削除します。

BRSNID：上位1バイトのX'00'を削除してコピーします。

BRSNA：そのままコピーします。

LSS：そのままコピーします。

NSS：そのままコピーします。

RESERVE：X'0000'固定です。

3.　接続形態とNSAPアドレス

この章では，ネットワークの構成によるNSAPアドレスの設定例について説明します。

＜この章の構成＞

3.1　広域網接続対応INTAP V1.0形式

3.2　IWU接続対応INTAP V1.0形式

3.3　INTAP V2.0新形式

3.1　広域網接続対応INTAP V1.0形式

＜この節の構成＞

3.1.1　公衆パケット交換サービス接続

3.1.2　私設パケット交換サービス接続

3.1.3　一般専用回線サービス接続

3.1.4　一般専用回線サービス（プライベートドメイン）接続

3.1.5　公衆ISDN網接続

3.1.1　公衆パケット交換サービス接続

公衆パケット交換サービス接続時のNSAPアドレス設定例を図3-1に示します。

図3-1　公衆パケット交換サービス接続時のNSAPアドレス設定例

注※1

公衆パケット交換サービス（DDX-P）の網識別子です。

注※2

DTEアドレスを左詰めにして'F'パディングします。

注※3

内部形式は，X'7E'固定です。

注※4

HNA：対ホスト（X'97'またはX'99'）

OSI：HNAの使用している値以外

注※5

自局のHNA2スロット番号です（1～8）。

注※6

DTEアドレスです。DTEアドレスが10けたに満たない場合は，10けたになるまでAFIとDNICの間に'0'パディングします。

注※7

NSAPセレクタです。HNA使用時に設定します。

3.1.2　私設パケット交換サービス接続

私設パケット交換サービス接続時のNSAPアドレス設定例を図3-2に示します。

図3-2　私設パケット交換サービス接続時のNSAPアドレス設定例

注※1

私設パケット交換サービスの網識別子です（X'8000'～X'8999'）。

注※2

DTEアドレスを左詰めにして'F'パディングします。

注※3

内部形式は，X'7E'固定です。

注※4

HNA：対ホスト（X'97'またはX'99'）

OSI：HNAの使用している値以外

注※5

自局のHNA2スロット番号です（1～8）。

注※6

DTEアドレスです。DTEアドレスが10けたに満たない場合は，10けたになるまでAFIとNIDの間に'0'パディングします。

注※7

NSAPセレクタです。HNA使用時に設定します。

3.1.3　一般専用回線サービス接続

一般専用回線サービス接続時のNSAPアドレス設定例を図3-3に示します。

図3-3　一般専用回線サービス接続時のNSAPアドレス設定例

注※1

一般専用回線サービスの網識別子です（X'8000'～X'8999'）。

注※2

DTEアドレスを左詰めにして'F'パディングします。

注※3

内部形式は，X'7E'固定です。

注※4

HNA：対ホスト（X'97'またはX'99'）

OSI：HNAの使用している値以外

注※5

自局のHNA2スロット番号です（1～8）。

注※6

DTEアドレスです。DTEアドレスが10けたに満たない場合は，10けたになるまでAFIとNIDの間に'0'パディングします。

注※7

NSAPセレクタです。HNA使用時に設定します。

3.1.4　一般専用回線サービス（プライベートドメイン）接続

＜この項の構成＞

(1)　終端番号なし

(2)　終端番号あり

(1)　終端番号なし

プライベートドメイン（終端番号なし）接続時のNSAPアドレス設定例を図3-4に示します。

図3-4　プライベートドメイン（終端番号なし）接続時のNSAPアドレス設定例

注※1

プライベートドメインの網識別子です（X'1000'～X'1999'）。

注※2

ノード番号を左詰めにして'F'パディングします。

注※3

内部形式は，X'7E'固定です。

注※4

HNA：対ホスト（X'97'またはX'99'）

OSI：HNAの使用している値以外

注※5

自局のHNA2スロット番号です（1～8）。

注※6

ノード番号です。

注※7

NSAPセレクタです。HNA使用時に設定します。

(2)　終端番号あり

プライベートドメイン（終端番号あり）接続時のNSAPアドレス設定例を図3-5に示します。

図3-5　プライベートドメイン（終端番号あり）接続時のNSAPアドレス設定例

注※1

プライベートドメインの網識別子です（X'1000'～X'1999'）。

注※2

ノード番号と終端番号を合わせて左詰めにし，'F'パディングします。

注※3

内部形式は，X'7E'固定です。エンコーディング形式は，X'FE'固定です。

注※4

HNA：対ホスト（X'97'またはX'99'）

OSI：HNAの使用している値以外

注※5

自局のHNA2スロット番号です（1～8）。

注※6

ノード番号と終端番号です。

注※7

NSAPセレクタです。HNA使用時に設定します。

3.1.5　公衆ISDN網接続

＜この項の構成＞

(1)　サブアドレスなし

(2)　サブアドレスあり

(1)　サブアドレスなし

公衆ISDN網（サブアドレスなし）接続時のNSAPアドレス設定例を図3-6に示します。

図3-6　公衆ISDN網（サブアドレスなし）接続時のNSAPアドレス設定例

注※1

電話番号の先頭'0'を国コード（日本の場合'81'）に置き換えて右詰めにし，'0'パディングします。

注※2

内部形式は，X'7E'固定です。

注※3

HNA：対ホスト（X'97'またはX'99'）

OSI：HNAの使用している値以外

注※4

自局のHNA2スロット番号です（1～8）。

注※5

電話番号の先頭'0'を国コード（日本の場合'81'）に置き換えて右詰めにし，15けたになるまで'0'パディングします。最終けたは'F'でパディングします。

注※6

NSAPセレクタです。HNA使用時に設定します。

(2)　サブアドレスあり

公衆ISDN網（サブアドレスあり）接続時のNSAPアドレス設定例を図3-7に示します。

図3-7　公衆ISDN網（サブアドレスあり）接続時のNSAPアドレス設定例

注※1

電話番号の先頭'0'を国コード（日本の場合'81'）に置き換えて右詰めにし，'0'パディングします。

注※2

サブアドレスの識別子です（X'1000'～X'1999'）。

注※3

サブアドレスを左詰めにして'F'パディングします。

注※4

内部形式は，X'7E'固定です。

注※5

HNA：対ホスト（X'99'）

OSI：HNAの使用している値以外

注※6

自局のHNA2スロット番号です（1～8）。

注※7

電話番号の先頭'0'を国コード（日本の場合'81'）に置き換えて右詰めにし，15けたになるまで'0'パディングします。

注※8

サブアドレスを右詰めにし，10けたになるまで'0'パディングします。

最終けたは'F'パディングします。

注※9

NSAPセレクタです。HNA使用時に設定します。

3.2　IWU接続対応INTAP V1.0形式

＜この節の構成＞

3.2.1　公衆パケット交換サービス＋LAN接続

3.2.2　私設パケット交換サービス＋LAN接続

3.2.3　一般専用回線サービス＋LAN接続

3.2.4　公衆ISDN網＋LAN接続

3.2.1　公衆パケット交換サービス＋LAN接続

公衆パケット交換サービス＋LAN接続時のNSAPアドレス設定例を図3-8に示します。

図3-8　公衆パケット交換サービス＋LAN接続時のNSAPアドレス設定例

注※1

LAN識別子を設定します。

注※2

ステーションアドレスをMSBファースト形式で設定します。

注※3

内部形式は，X'7E'固定です。エンコーディング形式は，X'FE'固定です。

注※4

HNA：対ホスト（X'97'またはX'99'）

OSI：HNAの使用している値以外

注※5

自局のHNA2スロット番号です（1～8）。

注※6

ステーションアドレスをLSBファースト形式で設定します。

注※7

公衆パケット交換サービス（DDX-P）の網識別子です。

注※8

DTEアドレスを左詰めにして'F'パディングします。

注※9

DTEアドレスです。DTEアドレスが10けたに満たない場合は，10けたになるまでAFIとDNICの間に'0'パディングします。

注※10

NSAPセレクタです。HNA使用時に設定します。

3.2.2　私設パケット交換サービス＋LAN接続

私設パケット交換サービス＋LAN接続時のNSAPアドレス設定例を図3-9に示します。

図3-9　私設パケット交換サービス＋LAN接続時のNSAPアドレス設定例

注※1

LAN識別子を設定します。

注※2

ステーションアドレスをMSBファースト形式で設定します。

注※3

内部形式は，X'7E'固定です。エンコーディング形式は，X'FE'固定です。

注※4

HNA：対ホスト（X'97'またはX'99'）

OSI：HNAの使用している値以外

注※5

自局のHNA2スロット番号です（1～8）。

注※6

ステーションアドレスをLSBファースト形式で設定します。

注※7

私設パケット交換サービスの網識別子です（X'8000'～X'8999'）。

注※8

DTEアドレスを左詰めにして'F'パディングします。

注※9

DTEアドレスを16進6けた変換し，網識別子と合わせて設定します。

注※10

DTEアドレスです。DTEアドレスが10けたに満たない場合は，10けたになるまでAFIとNIDの間に'0'パディングします。

注※11

NSAPセレクタです。HNA使用時に設定します。

3.2.3　一般専用回線サービス＋LAN接続

一般専用回線サービス＋LAN接続時のNSAPアドレス設定例を図3-10に示します。

図3-10　一般専用回線サービス＋LAN接続時のNSAPアドレス設定例

注※1

LAN識別子を設定します。

注※2

ステーションアドレスをMSBファースト形式で設定します。

注※3

内部形式は，X'7E'固定です。エンコーディング形式は，X'FE'固定です。

注※4

HNA：対ホスト（X'97'またはX'99'）

OSI：HNAの使用している値以外

注※5

自局のHNA2スロット番号です（1～8）。

注※6

ステーションアドレスをLSBファースト形式で設定します。

注※7

一般専用回線サービスの網識別子です（X'8000'～X'8999'）。

注※8

DTEアドレスを左詰めにして'F'パディングします。

注※9

DTEアドレスを16進6けた変換し，網識別子と合わせて設定します。

注※10

DTEアドレスです。DTEアドレスが10けたに満たない場合は，10けたになるまでAFIとNIDの間に'0'パディングします。

注※11

NSAPセレクタです。HNA使用時に設定します。

3.2.4　公衆ISDN網＋LAN接続

公衆ISDN網＋LAN接続時のNSAPアドレス設定例を図3-11に示します。

図3-11　公衆ISDN網＋LAN接続時のNSAPアドレス設定例

注※1

LAN識別子を設定します。

注※2

ステーションアドレスをMSBファースト形式で設定します。

注※3

内部形式は，X'7E'固定です。エンコーディング形式は，X'FE'固定です。

注※4

HNA：対ホスト（X'97'またはX'99'）

OSI：HNAの使用している値以外

注※5

自局のHNA2スロット番号です（1～8）。

注※6

ステーションアドレスをLSBファースト形式で設定します。

注※7

電話番号の先頭'0'を国コード（日本の場合'81'）に置き換えて右詰めにし，'0'パディングします。

注※8

電話番号の先頭'0'を国コード（日本の場合'81'）に置き換えて右詰めにし，15けたになるまで'0'パディングします。最終けたは'F'でパディングします。

注※9

NSAPセレクタです。HNA使用時に設定します。

3.3　INTAP V2.0新形式

＜この節の構成＞

3.3.1　X.121（V2.0）形式

3.3.2　E.163（V2.0）形式

3.3.3　E.164（V2.0）形式

3.3.4　DCC（V2.0）形式

3.3.1　X.121（V2.0）形式

X.121で管理されるINTAP V2.0新形式の設定例を図3-12に示します。

図3-12　X.121で管理されるINTAP V2.0新形式の設定例

注※1

X.121の網識別子，DDX_Pを示します。

注※2

X.121の網加入番号です。

注※3

X.121配下のエリア識別子です。

注※4

エリア内のエンドシステムIDです。

注※5

上位識別子です。

3.3.2　E.163（V2.0）形式

E.163で管理されるINTAP V2.0新形式の設定例を図3-13に示します。

図3-13　E.163で管理されるINTAP V2.0新形式の設定例

注※1

E.163の国際番号です。

加入番号の先頭'0'を国コード'81'（日本）に変換し，右詰めで'0'パディングします。

注※2

E.163配下のエリア識別子です。

注※3

エリア内のエンドシステムIDです。

注※4

上位識別子です。

3.3.3　E.164（V2.0）形式

E.164で管理されるINTAP V2.0新形式の設定例を図3-14に示します。

図3-14　E.164で管理されるINTAP V2.0新形式の設定例

注※1

E.164の国際番号です。

加入番号の先頭'0'を国コードに変換し，15けたになるまで右詰めにして'0'パディングします。最終けたは'F'パディングします。

注※2

E.164配下のエリア識別子です。

注※3

エリア内のエンドシステムIDです。

注※4

上位識別子です。

3.3.4　DCC（V2.0）形式

DCCで管理されるINTAP V2.0新形式の設定例を図3-15に示します。

図3-15　DCCで管理されるINTAP V2.0新形式の設定例

注※1

日本国内は，X'392'固定です。

注※2

日本国内のドメイン識別子です。

注※3

JDI配下のエリア識別子です。

注※4

エリア内のエンドシステムIDです。

注※5

上位識別子です。

4.　NSAPアドレス定義上の注意点

この章では，NSAPアドレスを定義するときの注意点について説明します。

＜この章の構成＞

4.1　20バイト内部形式と22バイト内部形式の違い

4.2　私設網識別番号

4.3　IWU接続での注意点

4.1　20バイト内部形式と22バイト内部形式の違い

内部形式には，20バイト内部形式と22バイト内部形式とがあります。22バイト内部形式は，20バイト内部形式の拡張形です。20バイト内部形式と22バイト内部形式の構造を図4-1に，内部形式の内容を表4-1に示します。

図4-1　内部形式の構造

表4-1　内部形式の内容

項番 | 名称 | 長さ（バイト） | 内容
20バイト形式 | 22バイト形式
1 | AFI | 1 | 1 | NSAPアドレス形式識別子です。BBSN，BRSNがそれぞれ有効であるかどうかを意味します。
2 | BBSNID | 2 | 2 | BBSNを識別するためのIDです。
3 | BBSNA | 6 | 8 | BBSN内のアドレスです。
4 | BRSNID | 1 | 2 | BRSNを識別するためのIDです。
5 | BRSNA | 6 | 6 | BRSN内のアドレスです。
6 | LSS | 1 | 1 | LSAPセレクタです。ネットワーク層の種別を表します。
7 | NSS | 1 | 1 | NSAPセレクタです。上位層の種別を表します。
8 | ASS | － | 1 | アダプタスロットセレクタです。アダプタが挿入されているスロットの識別を表します。
9 | RESERVE | 2 | － | X'0000'固定です。

（凡例）

－：該当しません。

20バイト内部形式を使用するときは，20バイト内部形式で表現できないネットワーク構成がある点に注意してください。20バイト内部形式で表現できないネットワーク構成を表4-2に示します。

表4-2　20バイト内部形式で表現できないネットワーク構成

項番 | ネットワーク構成 | 内容
1 | 公衆ISDN網 | 公衆ISDN網の加入番号（最大15けた）をすべて表現できません。
2 | プライベートドメイン | プライベートドメインの私設網識別子（X'1000'～X'1999'）を設定できません。
3 | マルチアダプタ構成 | マルチアダプタ構成で自由に通信アダプタを選択できません。

4.2　私設網識別番号

私設網識別番号は，網を特定するための識別子でシステム構築者が任意に設定できます。ただし，設定できる値は網の種別によって異なります。私設網識別番号の網種別による設定値を表4-3に示します。

表4-3　網種別による私設網識別番号

項番 | 網種別 | 設定値
1 | 私設パケット交換サービス | X'8000'～X'8999'
一般専用回線サービス
2 | プライベートドメイン | X'1000'～X'1999'
私設加入電話サービス
私設ISDN

設定上の注意点

同一網に接続されているシステムは，構成定義の自局私設網識別番号を統一する必要があります。

複数の私設網が相互接続されている場合は，私設網識別番号が重複しないように設定する必要があります。

4.3　IWU接続での注意点

IWU経由で広域網とLANを接続するシステムの構築をする際は，LANの発NSAPアドレスがIWUによって変換される点に注意しなければなりません。

＜この節の構成＞

4.3.1　公衆パケット交換サービス＋LAN

4.3.2　私設パケット交換サービス＋LAN

4.3.3　一般専用回線サービス＋LAN

4.3.4　公衆ISDN網＋LAN

4.3.1　公衆パケット交換サービス＋LAN

IWUによる発NSAPアドレスの変換例（公衆パケット交換サービス＋LAN接続時）を図4-2に示します。

図4-2　IWUによる発NSAPアドレスの変換例（公衆パケット交換サービス＋LAN接続時）

4.3.2　私設パケット交換サービス＋LAN

IWUによる発NSAPアドレスの変換例（私設パケット交換サービス＋LAN接続時）を図4-3に示します。

図4-3　IWUによる発NSAPアドレスの変換例（私設パケット交換サービス＋LAN接続時）

4.3.3　一般専用回線サービス＋LAN

IWUによる発NSAPアドレスの変換例（一般専用回線サービス＋LAN接続時）を図4-4に示します。

図4-4　IWUによる発NSAPアドレスの変換例（一般専用回線サービス＋LAN接続時）

4.3.4　公衆ISDN網＋LAN

IWUによる発NSAPアドレスの変換例（公衆ISDN網＋LAN接続時）を図4-5に示します。

図4-5　IWUによる発NSAPアドレスの変換例（公衆ISDN網＋LAN接続時）

5.　その他のNSAPアドレス

この章では，OSI拡張機能が使用するNSAPアドレスについて説明します。

＜この章の構成＞

5.1　OSI拡張機能のNSAPアドレス

5.2　NSAPなしOSI通信機能

5.1　OSI拡張機能のNSAPアドレス

OSI拡張機能が使用するTCP/IPネットワーク上のNSAPアドレスを図5-1に示します。なお，この形式はRFC1277に従っています。このアドレス形式は，「エンドシステム通信機能での上位APの相手NSAPアドレス」および「ゲートウェイ通信機能で必要なゲートウェイ定義の相手NSAPアドレス」で使用します。

図5-1　OSI拡張機能が使用するTCP/IPネットワーク上でのNSAPアドレス

注意事項

NSAPアドレスは，オクテット単位に記述してあります。

wwwxxxyyyzzzはIPアドレスに合わせて指定してください。

wwwxxxyyyzzzおよびnnnnnは，前ゼロ10進数で指定してください。

オプション部は5バイト固定です。オプション部省略時のポート番号は00102が仮定されます。通常はオプション部を指定しない運用をしてください。
（例）IPアドレス=192.66.24.1
　　　NSAPアドレス=540072872203192066024001

着呼時は，オプション部が省略された形式のNSAPアドレスが上位APに通知されます。

5.2　NSAPなしOSI通信機能

NSAPなしでOSI通信をする場合でも，APとXNF/ASの間では，従来どおりNSAPアドレスを使用します。発信する場合は，相手局のNSAPアドレスを指定するエリアにダミーNSAPアドレスを指定します。

着呼の場合もNSAPアドレスを通知するエリアにダミーNSAPアドレスを通知します。ダミーNSAPアドレスの形式を図5-2に示します。また，ダミーNSAPアドレスの形式の内容を表5-1に示します。

図5-2　ダミーNSAPアドレスの形式

表5-1　ダミーNSAPアドレスの形式の内容

項番
名称
長さ
（バイト）
表現形式
値および意味

1
AFI
1
バイナリ
X'FA'固定です。NSAPなしOSI通信を示します。

2
LEN
1
バイナリ
相手局のSNPAアドレスのけた数を示します。

3
SNPA
1～8
バイナリ
相手局のSNPAアドレスを示します。SNPAアドレスが奇数けたの場合は，最終けたをX'F'パディングします。

（例）

相手局のSNPAアドレス=7654321

ダミーNSAPアドレス=FA077654321F

NSAPなしOSI通信機能を使用する場合の注意事項を次に示します。

NSAPなしOSI通信とフリー形式のNSAPアドレスを用いた通信を共用して使用する場合，フリー形式のNSAPアドレス（NL文またはX25_group_define文のNSAP_addressオペランド）の先頭1バイト目には，X'FA'を使用しないでください。

NSAPなしOSI通信機能でX.25の課金制御情報およびQOSパラメタを定義する場合，該当するX25_info文にはNSAP_addressオペランドは指定しないでください。X25_info文の相手局アドレス情報は，SNPA_addressオペランドだけで指定します。

付録

＜この付録の構成＞

付録A　用語解説

付録A　用語解説

（英字）

AFI

NSAPアドレス形式の識別子のことです。

ASS

HNA2用スロット定義文のHNA2スロット番号（1～8）のことです。

0を設定した場合は，通信管理内でセットアップ情報に従い，アダプタを選択します。

BBSNA

基幹網のアドレスのことです。

パケット網のDTEアドレス，加入電話網，または公衆ISDN網の電話番号を示します。

BBSNID

基幹網の識別子のことです。

BCD

2進化10進を表します。

BRSNA

支線網のアドレスのことです。

BRSNID

支線網の識別子のことです。

DCC

データ国コード（日本：392）のことです。

DNIC

Data Network Identification Code：DDX-P（X'4401'）の略称です。

DSP

INTAPアドレス体系実装規約で規定しているドメイン固有部分です。V1.0形式では省略できますが，V2.0形式では指定する必要があります。

E.163

ITU-Tによって勧告された形式で，公衆電話網サービスを示します。

E.164

ITU-Tによって勧告された形式で，公衆ISDNサービスを示します。

HNA

日立のコンピュー夕システムネットワークアーキテクチャのことです。

IDI

AFIによって決定します。

INTAP

情報処理相互運用技術協会のことです。

ITU-T

国際電気通信連合電気通信標準化部門のことです。旧CCITT（国際電信電話諮問委員会）のことです。

IWU

広域網とLANを接続する際の中継機のことです。

LSS

LSAPセレクタのことです。

MAC

MACは，LANのデータリンク層プロトコル下位副層であり，IEEE802.3～5委員会など個別に規定しています。MAC副層は，複数の装置（コンピュータ，ワークステーションなど）からのデータ送信要求が，共通の伝送路上で競合した場合のアクセス権制御のほか，装置と伝送路の誤り制御などを行います。この副層は，各種の媒体アクセス方式（CSMA/CD，トークンバス，トークンリングなど）に依存して複数の方式があります。

NID

私設網識別子のことです。私設網識別子は，私設網管理者が任意に定義できます。

NSAP

（N）層が（N＋1）層に対してサービスを提供するためのアクセス点のことです。

この（N）SAPの識別子=（N）SAPアドレスは，各エンティティ間の連絡路を示します。

NSAPアドレス

通信システムがネットワーク上の任意のエンドシステムを一意に識別するためのアドレスのことです。

エンコーディング形式

22バイト内部形式

20バイト内部形式

NSS

NSAPセレクタのことです。NSAPセレクタは，上位（トランスポート層相当）のプロトコルを識別します。

HNA：対ホスト接続
X'97'（SSCP），またはX'99'（PU-T2）を使用します。

OSI：X'00'，X'FF'の値を除く2けたの16進数を使用します。

OSI拡張機能

RFC1006プロトコルに基づいた，TCP/IP上でのOSI通信を実現する機能のことです。

PD-ID

プライベートドメインの私設網識別子のことです。

PIA

LANのMACアドレス相当の物理アドレスのことです。

PSI

LANのグループID=LAN識別子のことです。

X.121

ITU-Tによって勧告された形式で，公衆パケット交換網を示します。

（ア行）

エリアID（AID）

INTAP V1.0形式
ローカルエリアドメインに対して割り当てられる識別子です。LANが私設パケット交換網で相互接続されている場合，相手側の私設識別子と網加入番号を示します。

INTAP V2.0新形式
エリアの識別子です。IDI配下で一意に規定する必要があります。エリアをどのように定義し，管理するかは任意です。

エンコーディング形式

実際に回線を流れるNSAPアドレス形式です。システム構成によって形式が異なります。

（サ行）

終端番号

終端に対して割り当てられる識別子のことです。

（ナ行）

内部形式NSAPアドレス

XNF/AS独自に規定したHNA系APインタフェースのNSAPアドレス形式のことです。20バイト内部形式と22バイト内部形式とがあります。

ノード番号

ノードに対して割り当てられる識別子のことです。

（ハ行）

プライベートドメイン

一般専用回線サービスを示します。

22バイト内部形式

BRSNID：プライベートドメインの私設網識別子（X'1000'～X'1999'）
BRSNA：ノード番号と終端番号を左詰めにして'F'パディング
　　　　　終端番号は省略の場合があります。

エンコーディング形式

PD-ID：プライベートドメインの私設網識別子（X'1000'～X'1999'）
終端番号：省略の場合があります。

（ラ行）

ルーティング情報

異なる通信網を介して通信を行うときに，次にパケットを送出する相手物理アドレスを導きだすための情報です。

索引

[数字]
[Ａ][Ｂ][Ｄ][Ｅ][Ｈ][Ｉ][Ｌ][Ｍ][Ｎ][Ｏ][Ｐ][Ｘ]
[ア行][カ行][サ行][ナ行][ハ行][ラ行]

(数字)

20バイトNSAP形式から22バイトNSAP形式への変換形式

20バイト内部形式

22バイト内部形式との違い

22バイトNSAP形式から20バイトNSAP形式への変換形式

22バイト内部形式

20バイト内部形式との違い

(英字)

(Ａ)

AFI

AFI〔用語解説〕

AFIとIDIの関係

ASS〔用語解説〕

(Ｂ)

BBSN

BBSNA〔用語解説〕

BBSNID〔用語解説〕

BCD〔用語解説〕

BRSN

BRSNA〔用語解説〕

BRSNID〔用語解説〕

(Ｄ)

DCC〔用語解説〕

DCC（V2.0）形式

設定例

DNIC〔用語解説〕

DSP

DSP〔用語解説〕

(Ｅ)

E.163〔用語解説〕

E.163（V2.0）形式

設定例

E.164〔用語解説〕

E.164（V2.0）形式

設定例

(Ｈ)

HNA〔用語解説〕

HNA系の定義〔NSAPアドレスの定義〕

(Ｉ)

IDI

IDI〔用語解説〕

INTAP〔用語解説〕

INTAP V1.0形式

エンコーディング形式

ネットワーク形態例

INTAP V2.0新形式

エンコーディング形式

ネットワーク形態例

INTAPアドレス体系実装規約

ITU-T〔用語解説〕

IWU〔用語解説〕

IWUによる発NSAPアドレスの変換例

(Ｌ)

LSS〔用語解説〕

(Ｍ)

MAC〔用語解説〕

(Ｎ)

NID〔用語解説〕

NSAP〔用語解説〕

NSAPアドレス〔用語解説〕

NSAPアドレスの定義

NSAPアドレスの標準フォーマット

NSAPなしOSI通信機能

NSS〔用語解説〕

(Ｏ)

OSI拡張機能〔用語解説〕

OSI拡張機能のNSAPアドレス

OSI系の定義〔NSAPアドレスの定義〕

OSI通信機能〔NSAPなし〕

(Ｐ)

PD-ID〔用語解説〕

PIA〔用語解説〕

PSI〔用語解説〕

(Ｘ)

X.121〔用語解説〕

X.121（V2.0）形式

設定例

(ア行)

(い)

一般専用回線サービス（HDLC-UN）接続

20バイト内部形式

22バイト内部形式

一般専用回線サービス（プライベートドメイン）接続

22バイト内部形式

NSAPアドレス設定例

一般専用回線サービス＋LAN接続

20バイト内部形式

22バイト内部形式

NSAPアドレス設定例

一般専用回線サービス接続

20バイト内部形式

22バイト内部形式

NSAPアドレス設定例

(え)

エリアID（AID）〔用語解説〕

エンコーディング形式

エンコーディング形式〔用語解説〕

エンドシステム

(カ行)

(こ)

公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスあり）接続

20バイト内部形式

22バイト内部形式

公衆ISDN網（HDLC-UN）（サブアドレスなし）接続

20バイト内部形式

22バイト内部形式

公衆ISDN網（サブアドレスあり）接続

22バイト内部形式

公衆ISDN網（サブアドレスなし）接続

20バイト内部形式

22バイト内部形式

公衆ISDN網＋LAN接続

20バイト内部形式

22バイト内部形式

INTAP V1.0形式

NSAPアドレス設定例

公衆ISDN網接続

INTAP V1.0形式

NSAPアドレス設定例

公衆パケット交換サービス＋LAN接続

20バイト内部形式

22バイト内部形式

INTAP V1.0形式

NSAPアドレス設定例

公衆パケット交換サービス接続

20バイト内部形式

22バイト内部形式

INTAP V1.0形式

NSAPアドレス設定例

(サ行)

(し)

私設交換網＋LAN接続

私設パケット交換サービス＋LAN接続

20バイト内部形式

22バイト内部形式

NSAPアドレス設定例

私設パケット交換サービス接続

20バイト内部形式

22バイト内部形式

NSAPアドレス設定例

私設パケット網サービス接続

INTAP V1.0形式

私設網識別番号

終端番号〔用語解説〕

(ナ行)

(な)

内部形式NSAPアドレス

内部形式NSAPアドレス〔用語解説〕

(の)

ノード番号〔用語解説〕

(ハ行)

(は)

パケット交換網（PVC）接続

(ふ)

プライベートドメイン〔用語解説〕

プライベートドメイン接続

(へ)

変換形式

20バイトから22バイトへの変換

22バイトから20バイトへの変換

(ラ行)

(る)

ルーティング情報〔用語解説〕

■ 商標類

AIXは，米国におけるInternational Business Machines Corporationの登録商標です。
AIX 5Lは，米国およびその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標です。
DDX-Pは，日本電信電話(株)のサービス名称です。