Groupmax System Agent － TCP/IP Version 5
システム管理者ガイド

解説書

3000-3-A50

目　　次

前書き

はじめに

1.概要

1.1　システム統合運用管理システム

1.2　システム構成

1.2.1　システム統合運用管理システムの構成

1.2.2　システム構成時の注意事項

1.3　System Agent - TCP/IPの概要

1.4　System Agent - TCP/IPの機能

1.4.1　「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモンの機能

1.4.2　「Groupmax System Agent - TCP/IP RAS」デーモン

1.4.3　「Groupmax System Agent - TCP/IP Admin」デーモン

1.4.4　「Groupmax System Agent - TCP/IP Bkup」デーモン

2.環境設定

2.1　インストールする前に

2.2　インストールとアンインストール

2.2.1　インストール

2.2.2　アンインストール

2.3　環境設定

2.3.1　servicesファイルの設定

2.3.2　自動起動の設定

3.起動と停止

3.1　起動

3.1.1　起動方法が「手動」の場合

3.1.2　起動方法が「自動」の場合

3.2　停止

4.運用コマンド

4.1　運用コマンド一覧

4.2　運用コマンドの指定方法

4.3　運用コマンドの文法

sysaauto

sysactl

sysagt

sysaset

付録

付録A　デーモン実行時のメッセージ

付録A.1　メッセージの出力先

付録A.2　メッセージの形式

付録A.3　メッセージ一覧

付録B　運用コマンド実行時のメッセージ

付録B.1　sysagtコマンド

付録B.2　sysasetコマンド

付録B.3　sysaautoコマンド

付録B.4　sysactlコマンド

索引

[他社商品名称に関する表示]

All Rights Reserved， Copyright (C) 1999， Hitachi， Ltd.

前書き

このマニュアルは，次に示すプログラムプロダクトの発行によって，第1版（3000－3－A50）として発行するものです。

P－1646－723　 Groupmax System Agent － TCP/IP Version 5 05－00　 （適用ＯＳ：HI－UX／WE2 04－00以降）
P－1B46－7231　 Groupmax System Agent － TCP/IP Version 5 05－00　 （適用ＯＳ：HP－UX 10.10，HP－UX 10.20）
P－1B46－7531　 Groupmax System Agent － TCP/IP Version 5 05－00　 （適用ＯＳ：HP－UX 11.00）

輸出時の注意

この製品を輸出される場合には，外国為替及び外国貿易法の規制を御確認の上，必要な手続きをお取りください。

なお，御不明な場合は，弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HP－UXは，米国Hewlett－Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。

Microsoftは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。

UNIXは，X／Open Company Limitedが独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

Windowsは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。

Windows NTは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。

MC/ServiceGuardは米国Hewlett-Packard Companyの米国ならびに他の国における商品名称です。

発行履歴

平成 11年 6月 （第１版） 3000－3－A50

はじめに

このマニュアルは，次に示すプログラムプロダクトの機能，概要及び運用方法を説明したものです。

P－1646－723　Groupmax System Agent － TCP/IP Version 5

P－1B46－7231　Groupmax System Agent － TCP/IP Version 5

P－1B46－7531　Groupmax System Agent － TCP/IP Version 5

なお，このマニュアルでは，上記のプログラムプロダクトをSystem Agent - TCP/IPと表記しています。

〈対象読者〉

このマニュアルは，System Agent - TCP/IPを使用して，Groupmaxのサーバ系製品を管理する方を対象としています。また，UNIXを理解している方を前提にしています。

〈マニュアルの構成〉

このマニュアルは，次に示す四つの章と付録から構成されています。

第１章　概要

システム統合運用管理システムと，その一部であるSystem Agent - TCP/IPの機能概要について説明しています。

第２章　環境設定

System Agent - TCP/IPを操作する前に必要な，インストール及び環境設定の方法について説明しています。

第３章　起動と停止

System Agent - TCP/IPを起動又は停止する方法について説明しています。

第４章　運用コマンド

System Agent - TCP/IPが提供する運用コマンドについて説明しています。

付録Ａ　デーモン実行時のメッセージ

System Agent - TCP/IPの各デーモンを実行しているときに表示されるメッセージについて説明しています。

付録Ｂ　運用コマンド実行時のメッセージ

運用コマンドを実行しているときに表示されるメッセージについて説明しています。

〈関連マニュアル〉

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

Windows NT Groupmax System Manager - TCP/IP/System Agent - TCP/IP Version 5システム管理者ガイド　（3020-3-A82）

System Manager - TCP/IPについて知りたい場合に参照してください。

Groupmax Object Server Version 5システム管理者ガイド　（3000－3－A40）

データベースの状態について知りたい場合に参照してください。

HI-UX/WE2　システム管理　導入・保守編　（3000-9-106）

HI-UX/WE2　システム管理　導入・保守編　（3000-9-107）

HI-UX/WE2　システム管理　導入・保守編　（3000-9-701）

HI-UX/WE2のプログラムのインストール，アンインストール及び保守の方法を知りたい場合に参照してください。

〈このマニュアルで使用する記号〉

このマニュアルで使用している記号について説明します。

記号 | 意味
＜ ＞ | ボタンを示します。
［ ］ | キー又はコマンドを示します。

〈このマニュアルの図中で使用する記号〉

このマニュアルの図中で使用している記号を次に示します。

〈このマニュアルで使用する略語〉

このマニュアルで使用している主な英略語を次に示します。

正式名称 | 英略語
Digital Audio Tape | DAT
Transmission Control Protocol／Internet Protocol | TCP／IP

〈このマニュアルで使用する略称〉

このマニュアルでは，製品名称を次の略称で表記しています。

正式名称 | 略称
Groupmax Document Manager Version 5 | Document Manager
Groupmax Form Server － Processing Option Version2.0 | Form Server － Processing Option
Groupmax Mail － Administrator Utilities Version 3 | Mail － Administrator Utilities
Groupmax Address Server － Data Collection Version 5 | Address Server － Data Collection
Groupmax Object Server Version 5 | Object Server
Groupmax Scheduler Server Version 5 | Scheduler Server
Groupmax System Agent － Extension Version 3 | System Agent － Extension※
Groupmax System Agent － TCP/IP Version 5 | System Agent － TCP/IP※
Groupmax System Manager － Extension Version 3 | System Manager － Extension
Groupmax System Manager － TCP/IP Version 5 | System Manager － TCP/IP
Groupmax Voice Mail － Gateway Version2.0 | Voice Mail － Gateway
Microsoft（R） Windows NT（R） Server Network Operating System Version 3.51 | Windows NT 3.51 | Windows NT
Microsoft（R） Windows NT（R） Workstation Network Operating System Version 3.51
Microsoft（R） Windows NT（R） Server Network Operating System Version 4.0 | Windows NT 4.0
Microsoft（R） Windows NT（R） Workstation Network Operating System Version 4.0

注※

UNIX対応とWindows NT対応の製品を区別する場合は，Windows NT対応の製品を「Windows NT System Agent - Extension」及び「Windows NT System Agent - TCP/IP」と表記します。

〈オンラインヘルプの活用法〉

System Agent - TCP/IPは，System Manager - TCP/IPと組み合わせて，システム統合運用管理システムを実現しています。System Manager - TCP/IPの操作について知りたい場合は，System Manager - TCP/IPのオンラインヘルプを参照してください。

〈マニュアルで使用する用語〉

このマニュアルで使用する用語について説明します。

Groupmaxサーバとは，Groupmaxのサーバ系の製品を示します。

OSによって記述内容が異なる場合は，「HI－UX／WE2の場合」「HP－UXの場合」のように，場合分けをして記述しています。

△は半角スペースを表しています。

1.概要

システム統合運用管理システムは，System Manager - TCP/IPと，System Agent - TCP/IP，又はWindows NT System Agent - TCP/IPで構成されています。

この章では，システム統合運用管理システムと，その一部であるSystem Agent - TCP/IPの概要及び機能について説明します。

＜この章の構成＞

1.1　システム統合運用管理システム

1.2　システム構成

1.3　System Agent - TCP/IPの概要

1.4　System Agent - TCP/IPの機能

1.1　システム統合運用管理システム

Groupmaxのような各種サーバで構成される大規模なシステムでは，効率的に各種サーバを管理するために，統合された管理システムが必要になります。Groupmaxでは，System Manager - TCP/IP，System Agent - TCP/IP又はWindows NT System Agent - TCP/IPによって，統合された管理システムを実現しています。これをシステム統合運用管理システムといいます。システム統合運用管理システムを利用することによって，Groupmaxサーバを監視し， 統合的に管理します。

Groupmaxサーバを統合的に管理することによって，マルチサーバ環境での運用管理作業を軽減できます。

システム統合運用管理システムには，次に示す機能があります。

Groupmaxサーバの起動及び停止

Groupmaxサーバの機能ごとの起動及び停止

Groupmaxサーバのインストール状況の表示

Groupmaxサーバの稼働状態の表示及び監視

Groupmaxサーバの機能ごとの稼働状態の表示及び監視

Document ManagerとScheduler Serverの稼働情報の収集

Mail － Administrator Utilitiesが収集したMail Serverの稼働情報の収集

Address Server － Data Collectionが収集したAddress Server及びMail Serverの稼働情報の収集

Object Serverのデータベースの再編成時期の警告

Groupmaxサーバの障害情報の一括収集

複数のGroupmaxサーバの一括起動及び一括停止

Groupmaxサーバの構成変更の通知

Groupmaxサーバのバックアップスケジュールの機能

ノード管理機能

Groupmaxサーバの計画起動及び計画停止

System Manager - TCP/IPの機能については，マニュアル「Windows NT Groupmax System Manager - TCP/IP/System Agent - TCP/IP Version 5システム管理者ガイド」及びSystem Manager - TCP/IPのオンラインヘルプを参照してください。

1.2　システム構成

システム統合運用管理システムの構成と，システム構成時の注意事項について説明します。

＜この節の構成＞

1.2.1　システム統合運用管理システムの構成

1.2.2　システム構成時の注意事項

1.2.1　システム統合運用管理システムの構成

システム統合運用管理システムは，Windows NTのクライアント上で動作するSystem Manager - TCP/IPと，サーバ上で動作するSystem Agent - TCP/IP及びWindows NT System Agent - TCP/IPで構成されています。

System Manager - TCP/IPは，通信プロトコルとしてTCP／IPを使用して，System Agent - TCP/IP又はWindows NT System Agent - TCP/IPと通信します。

システム統合運用管理システムの構成図を図1－1に示します。

図1-1　システム統合運用管理システムの構成図

1.2.2　システム構成時の注意事項

システムを構成するときの注意事項について，次に示します。

＜この項の構成＞

(1)　システム構成全体の注意事項

(2)　System Agent - TCP/IPの注意事項

(1)　システム構成全体の注意事項

構成できるSystem Agent - TCP/IP
System Agent - TCP/IPは，System Agent及びSystem Agent - Extensionとは混在できません。

System Manager - TCP/IPのバージョン
バージョン03-10以降のSystem Manager - TCP/IPを対象とします。
計画運用機能はバージョン05-00以降のSystem Manager - TCP/IPを対象とします。

Groupmaxサーバのバージョン
バージョンが03-00以降のGroupmaxサーバを対象とします。ただし，Voice Mail - GatewayとForm Server - Processing Optionは02-32以降を対象とします。

(2)　System Agent - TCP/IPの注意事項

System Agent - TCP/IPが一度に接続できるSystem Manager - TCP/IPの数には制限がありません。ただし，System Manager - TCP/IPを複数接続すると，処理速度が遅くなることがあります。

1.3　System Agent - TCP/IPの概要

System Agent - TCP/IPは，Groupmaxサーバの状態を監視して，監視した結果をSystem Manager - TCP/IPに通知します。

System Agent - TCP/IPには，次の四つのデーモンがあります。

「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモン

「Groupmax System Agent - TCP/IP RAS」デーモン

「Groupmax System Agent - TCP/IP Admin」デーモン

「Groupmax System Agent - TCP/IP Bkup」デーモン

それぞれのデーモンについて，次に説明します。また，各デーモンが持っている機能についての詳細は，「1.4　System Agent - TCP/IPの機能」を参照してください。

＜この節の構成＞

(1)　「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモン

(2)　「Groupmax System Agent - TCP/IP RAS」デーモン

(3)　「Groupmax System Agent - TCP/IP Admin」デーモン

(4)　「Groupmax System Agent - TCP/IP Bkup」デーモン

(1)　「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモン

「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモンは，次に示す機能を支援しています。

Groupmaxサーバの稼働状態の変化の通知※

Groupmaxサーバのインストール状況の通知※

Groupmaxサーバのバージョン情報の通知※

Groupmaxサーバの稼働状態の通知※

Groupmaxサーバの機能ごとの，稼働状態の通知※

Object Serverのデータベースの，再編成時期の通知※

Groupmaxサーバの構成変更の通知※

Groupmaxサーバの起動又は停止

Groupmaxサーバの機能ごとの，起動又は停止

Groupmaxサーバの計画起動または計画停止

注※　これらの機能を総称して，状態監視機能といいます。

(2)　「Groupmax System Agent - TCP/IP RAS」デーモン

「Groupmax System Agent - TCP/IP RAS」デーモンは，障害情報の取得及び稼働情報の取得機能を支援しています。

(3)　「Groupmax System Agent - TCP/IP Admin」デーモン

「Groupmax System Agent - TCP/IP Admin」デーモンは，稼働情報管理機能を支援しています。

(4)　「Groupmax System Agent - TCP/IP Bkup」デーモン

「Groupmax System Agent - TCP/IP Bkup」デーモンは，バックアップスケジュール機能を支援しています。

1.4　System Agent - TCP/IPの機能

System Agent - TCP/IPの各デーモンが持つ，それぞれの機能について説明します。

＜この節の構成＞

1.4.1　「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモンの機能

1.4.2　「Groupmax System Agent - TCP/IP RAS」デーモン

1.4.3　「Groupmax System Agent - TCP/IP Admin」デーモン

1.4.4　「Groupmax System Agent - TCP/IP Bkup」デーモン

1.4.1　「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモンの機能

＜この項の構成＞

(1)　稼働状態の変化の通知

(2)　インストール状況の通知

(3)　バージョン情報の通知

(4)　稼働状態の通知

(5)　機能ごとの稼働状態の通知

(6)　データベースの再編成時期の通知

(7)　Groupmaxサーバの構成変更の通知

(8)　Groupmaxサーバの起動又は停止

(9)　Groupmaxサーバの機能ごとの起動又は停止

(10)　Groupmaxサーバの計画起動又は計画停止

(1)　稼働状態の変化の通知

(a)　稼働状態の監視間隔の設定

次に示す監視間隔をSystem Manager - TCP/IPから指定された値に変更します。

Groupmaxサーバの稼働状態の監視間隔

Groupmaxサーバの機能ごとの稼働状態の監視間隔

Object Serverのデータベースの状態の監視間隔

Object Serverのデータベースのインデクスエリアのしきい値超過及び解除の監視間隔

(b)　稼働状態の変化の通知

設定した監視間隔で，Groupmaxサーバごとの稼働状態，及び機能ごとの稼働状態，又はObject Serverのデータベースの状態に変化があった場合，System Manager - TCP/IPへ状態の変化を通知します。

Object Serverのデータベースの状態については，次の場合にSystem Manager - TCP/IPへ通知します。

設定されている使用率のしきい値を超えた場合

しきい値を超えた状態から正常に戻った場合

OIDインデクスエリアに増分が発生した場合

データベースの再編成によって，データベースが正常な状態になった場合

(2)　インストール状況の通知

インストールされている，管理対象のGroupmaxサーバの名称を，System Manager - TCP/IPに通知します。

(3)　バージョン情報の通知

Groupmaxサーバのバージョン情報を，インストール状況の通知とともにSystem Manager - TCP/IPに通知します。

(4)　稼働状態の通知

System Manager - TCP/IPからの要求によって，各Groupmaxサーバの稼働状態を，System Manager - TCP/IPに通知します。通知する状態は次の９種類です。

インストールされていない

停止中（イニシャライズ未完了）

停止中（イニシャライズ完了済）

稼働中

一部機能稼働中

組込み済み（イニシャライズ未完了）

組込み済み（イニシャライズ完了済）

当該サーバでは本機能はサポートされていない

状態取得に失敗した

(5)　機能ごとの稼働状態の通知

System Manager - TCP/IPからの要求によって，各Groupmaxサーバの機能ごとの稼働状態を，System Manager - TCP/IPに通知します。通知する状態は次の６種類です。

インストールされていない

停止中（イニシャライズ未完了）

停止中（イニシャライズ完了済）

稼働中

当該サーバでは本機能はサポートされていない

状態取得に失敗した

(6)　データベースの再編成時期の通知

Object Serverのデータベースの増分契機通知を一定間隔で監視して，次のようにSystem Manager - TCP/IPに通知します。

データベースのインデクスエリアの増加が発生した場合
インデクスエリアの増加を通知します。

データベースのインデクスエリアの再編成が実行済みの場合
インデクスエリア再編成を通知します。

Object Serverについては，マニュアル「Groupmax Object Server Version 5 システム管理者ガイド」を参照してください。

(7)　Groupmaxサーバの構成変更の通知

この機能は，使用しているOSがHP-UXの場合だけに適用します。

Groupmaxサーバを構成変更（インストール，アンインストール，又はバージョンアップ）した場合，System Agent - TCP/IPを再起動することによって，Groupmaxサーバの構成変更をSystem Manager - TCP/IPに通知します。

Groupmaxサーバの構成変更の手順

自動的にGroupmaxサーバの構成変更を通知するには，次の手順で設定してください。

System Agent - TCP/IPを停止する
リモートで停止する場合には，System Manager - TCP/IP上でSystem Agent - TCP/IPを停止してください。ローカルで停止する場合には，sysagtコマンドを実行して，停止してください。sysagtコマンドについては，「4.3　運用コマンドの文法」を参照してください。
すべてのSystem Manager - TCP/IPに，「System　Agent停止」と通知されます。

Groupmaxサーバの構成変更をする

構成変更が終わった後，System Agent - TCP/IPを起動する
リモートで起動する場合には，System Manager - TCP/IP上でSystem Agent - TCP/IPを起動してください。ローカルで起動する場合には，sysagtコマンドを実行して，起動してください。
すべてのSystem Manager - TCP/IPに「System　Agent起動」と「PP構成変化」が通知されます。

(8)　Groupmaxサーバの起動又は停止

System Manager - TCP/IPからの要求によって，各Groupmaxサーバを起動又は停止します。

注意事項

環境設定コマンドsysasetでcluster(Fail-over ON/OFF).をONにした場合は，この機能を使用できません。

(9)　Groupmaxサーバの機能ごとの起動又は停止

System Manager - TCP/IPからの要求によって，各Groupmaxサーバの機能を起動又は停止します。

注意事項

環境設定コマンドsysasetでcluster(Fail-over ON/OFF).をONにした場合は，この機能を使用できません。

(10)　Groupmaxサーバの計画起動又は計画停止

System Manager - TCP/IPからの通知によって作成した，Groupmaxサーバの起動又は停止日時のスケジュールに従って，Groupmaxサーバを起動させたり停止させたりします。

注意事項

環境設定コマンドsysasetでcluster(Fail-over ON/OFF).をONにした場合は，この機能を使用できません。

1.4.2　「Groupmax System Agent - TCP/IP RAS」デーモン

＜この項の構成＞

(1)　障害情報の取得

(2)　稼働情報の取得

(1)　障害情報の取得

System Manager - TCP/IPからの要求によって，各Groupmaxサーバの障害情報をSystem Manager - TCP/IPに転送します。

(2)　稼働情報の取得

System Manager - TCP/IPからの要求によって，Document Manager，Scheduler Serverの稼働情報，及びMail - Administrator UtilitiesまたはAddress Server - Data Collectionが収集したメールの稼働情報をSystem Manager - TCP/IPに転送します。

1.4.3　「Groupmax System Agent - TCP/IP Admin」デーモン

＜この項の構成＞

(1)　稼働情報管理機能

(1)　稼働情報管理機能

Document Manager，Scheduler Serverの稼働情報を収集し，一元的に管理するための機能です。

1.4.4　「Groupmax System Agent - TCP/IP Bkup」デーモン

＜この項の構成＞

(1)　バックアップスケジュール機能

(1)　バックアップスケジュール機能

利用者が作成したコマンドやバッチスクリプト（バッチコマンドの記述文です。各Groupmaxサーバのデータベースなどのバックアップを主な目的としたものです）を，System Manager - TCP/IP上からスケジューリングし，実行します。更に，System Manager - TCP/IP上からは実行結果の確認もできます。この機能によって，一つのSystem Manager - TCP/IPのノード上から，複数のSystem Agent - TCP/IPのノード上の，Groupmaxサーバ系製品のデータベースなどのバックアップを支援します。

(a)　スケジューリング機能

System Agent - TCP/IPは，利用者がSystem Manager - TCP/IP上で設定したバッチスクリプトのスケジュールに従って，各バッチスクリプトをスケジューリングします。

現在のスケジューリング状況はSystem Manager - TCP/IP上で確認できます。また，スケジュールの追加，削除，及び変更をSystem Manager - TCP/IP上で操作できます。変更内容はSystem Agent - TCP/IPにすぐに反映されます。

スケジューリングできるバッチスクリプトの数は，最大４０です。

(b)　バッチスクリプトの実行

System Agent - TCP/IPは，スケジューリング機能によって，スケジュール時間が来ると，指定されたバッチスクリプトを実行したり，終了監視したりします。バッチスクリプトの実行結果は，System Manager - TCP/IP上で確認できます。

2.環境設定

この章では，System Agent - TCP/IPを操作する前に必要な，インストール及び環境設定について説明します。

＜この章の構成＞

2.1　インストールする前に

2.2　インストールとアンインストール

2.3　環境設定

2.1　インストールする前に

System Agent - TCP/IPをインストールする前に，必要な作業について説明します。

System Agent又はSystem Agent - Extensionのアンインストール
System Agent - TCP/IPは，System Agent又はSystem Agent - Extensionがインストールされているマシンに，インストールできません。System Agent - TCP/IPをインストールする前に，必ずSystem Agent又はSystem Agent - Extensionをアンインストールしてください。

空きディスク容量の確認
System Agent - TCP/IPをインストールするには，約1.5メガバイトのディスク容量が必要です。bdfコマンドを使って空きディスク容量を確認してください。

（例）

Filesystem kbytes used avail capacity Mounted on

/dev/dsk/hds000 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx

availの部分に表示されるのが，空きディスク容量です。

2.2　インストールとアンインストール

System Agent - TCP/IPのインストール及びアンインストールについて説明します。使用しているOSによって操作方法が異なるため，HI-UX/WE2の場合とHP-UXの場合に分けて説明しています。

補足

アンインストールしないでバージョンアップした場合，ユーザ設定情報は引き継がれます。

＜この節の構成＞

2.2.1　インストール

2.2.2　アンインストール

2.2.1　インストール

＜この項の構成＞

(1)　HI-UX/WE2の場合

(2)　HP－UXの場合

(1)　HI-UX/WE2の場合

OSの標準組み込み機能によってインストールします。OSの標準組み込み機能については，マニュアル「HI-UX/WE2　システム管理　導入・保守編」を参照してください。インストール先ディレクトリは「/usr/GsAgt」及び「/usr/Gmsysagt」です。

(2)　HP－UXの場合

次の手順でインストールしてください。インストール先ディレクトリは「/opt/GsAgt」及び「/opt/Gmsysagt」です。

suコマンドを入力する
スーパーユーザになります。
System Agent - TCP/IPを初めてインストールする場合は，操作４へ進んでください。

既にSystem Agent - TCP/IPがインストールされているマシンへ再インストールする場合，コマンド「/opt/GsAgt/tool/sysactl△status△all」を実行して，System Agent - TCP/IPのすべてのデーモンが停止していることを確認する
すべてのデーモンが停止している場合は，操作４へ進んでください。停止していない場合は，操作３へ進んでください。

コマンド「/opt/GsAgt/tool/sysactl△stop△all」を実行する
すべてのデーモンが停止します。

提供媒体がDATの場合はDATテープ駆動装置に，CD-ROMの場合はCD-ROMドライブに提供媒体を装着する

コマンド「/etc/hitachi_setup△-i△/dev/rmt/0mnb」を実行する
下線部には，DATのデバイスファイル名またはCD-ROMディレクトリ名を指定してください。
Hitachi PP Installerが起動し，初期画面が表示されます。

「I」（Install Software）を入力する
インストールプログラムプロダクト一覧が表示されます。

スペースキーで「Groupmax System Agent - TCP/IP」を選択する
「Groupmax System Agent - TCP/IP」の文字が反転表示されます。

「I」（Install）を入力する
インストールが開始されます。インストールが完了すると，初期画面に戻ります。

初期画面で「Ｑ」（Quit）を入力する
Hitachi PP Installerが終了します。

2.2.2　アンインストール

次の手順でアンインストールしてください。なお，アンインストールした場合，インストールで組み込んだファイル及び環境設定の定義内容はすべて削除されます。バージョンアップする場合， System Agent - TCP/IPを削除する必要はありません。

＜この項の構成＞

(1)　HI－UX／WE2の場合

(2)　HP－UXの場合

(1)　HI－UX／WE2の場合

OSの標準削除機能によってアンインストールします。OSの標準削除機能については，マニュアル「HI-UX/WE2　システム管理　導入・保守編」を参照してください。削除されるディレクトリとファイルは「/usr/GsAgt」及び「/usr/Gmsysagt」以下の全ディレクトリと全ファイルです。

(2)　HP－UXの場合

suコマンドを入力する
スーパーユーザになります。

コマンド「/opt/GsAgt/tool/sysactl△status△all」を実行して，System Agent - TCP/IPのすべてのデーモンが停止していることを確認する
すべてのデーモンが停止している場合は，操作４へ進んでください。停止していない場合は，操作３へ進んでください。

デーモンが実行中の場合は，コマンド「/opt/GsAgt/tool/sysactl△stop△all」を実行する
すべてのデーモンが停止します。

コマンド「/etc/hitachi_setup」を実行する
Hitachi PP Installerが起動され，初期画面が表示されます。

「D」（Delete Software）を入力する
アンインストールできるプログラムプロダクトの一覧が表示されます。

スペースキーで「Groupmax System Agent - TCP/IP」を選択する
「Groupmax System Agent - TCP/IP」の文字が反転表示されます。

「Ｄ」（Delete）を入力する
アンインストールが開始されます。アンインストールが完了すると，初期画面に戻ります。

初期画面で「Ｑ」（Quit）を入力する
Hitachi PP Installerが終了します。

2.3　環境設定

システム統合運用管理システムとして，System Agent - TCP/IPを利用するには，次の手順で環境設定をしてください。

servicesファイルの設定

自動起動の設定

使用しているOSによって操作方法が異なる場合，HI-UX/WE2の場合とHP-UXの場合に分けて説明します。

＜この節の構成＞

2.3.1　servicesファイルの設定

2.3.2　自動起動の設定

2.3.1　servicesファイルの設定

System Agent - TCP/IPがインストールされているマシンの，servicesファイルに，使用するデーモン名とポート番号を設定します。設定するには，sysasetコマンドを実行してください。sysasetコマンドについては，「4.3　運用コマンドの文法」を参照してください。

次の手順で設定します。

コマンドプロンプト上で，カレントディレクトリをHI-UX/WE2の場合は「/usr/GsAgt/tool」ディレクトリ，HP-UXの場合は「/opt/GsAgt/tool」ディレクトリに移動する

sysasetコマンドを実行する
Setup End(Save succeeded)以外のメッセージが表示された場合は，何らかの原因で失敗している可能性があります。この場合は，servicesファイルの，次に示す項目を手動で設定してください。

sysasetコマンドが追加するデーモン名とポート番号
smadmutil　20042/tcp
smgetras　20043/tcp
smbkupsche　20074/tcp
sysmngagt　20113/tcp

注意事項

ポート番号を設定するとき，System Manager - TCP/IPノード上のservicesファイル内で設定されているポート番号と一致している必要があります。ポート番号は，ほかのポート番号と異なるポート番号を使用してください。

sysasetコマンドを実行するには，利用者はスーパーユーザの権限を持っていなければなりません。

「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモンが停止していない場合は環境設定を変更できません。

sysasetコマンドではservicesファイルの設定以外に計画運用実行間隔や計画運用最大設定数，HP-UXのMC/ServiceGuard連携時に必要な情報も設定します。

2.3.2　自動起動の設定

System Agent - TCP/IPの各デーモンを，システム起動時に自動的に起動するかどうかを設定します。設定するには，sysaautoコマンドを実行してください。sysaautoコマンドについては，「4.3　運用コマンドの文法」を参照してください。

注意事項

sysaautoコマンドを実行するには，利用者はスーパーユーザの権限を持っていなければなりません。

＜この項の構成＞

(1)　HI-UX/WE2の場合

(2)　HP-UXの場合

(1)　HI-UX/WE2の場合

次の手順で設定します。

コマンドプロンプト上で，カレントディレクトリを「/usr/GsAgt/tool」ディレクトリに移動する

sysaautoコマンドを実行する
自動起動を設定する場合： sysaauto△on△（デーモン名）
自動起動を解除する場合（手動）： sysaauto△off△（デーモン名）
（デーモン名）の設定方法については，「4.3　運用コマンドの文法」を参照してください。

(2)　HP-UXの場合

次の手順で設定します。

コマンドプロンプト上で，カレントディレクトリを「/opt/GsAgt/tool」ディレクトリに移動する

sysaautoコマンドを実行する
自動起動を設定する場合： sysaauto△on△（デーモン名）
自動起動を解除する場合（手動）： sysaauto△off△（デーモン名）
（デーモン名）の設定方法については，「4.3　運用コマンドの文法」を参照してください。

ファイル名を「/sbin/init.d/GsAgt_start」とし，起動スクリプトを作成する
次に示すファイルを作成してください。起動スクリプトとは，システムが起動される時に自動的に起動されるコマンドのことです。このファイルは，利用者が作成する必要があります。

chmodを実行し，作成した起動スクリプトに，実行権限を与える

起動スクリプトを登録する
作成した起動スクリプトを登録します。登録方法は，シンボリックリンクで，スタートアップ・シーケンサー・ディレクトリにリンクをはります。
次に，登録例を示します。

（例）

ln△-s△/sbin/init.d/GsAgt_start△/sbin/rcN.d/S951GsAgt_start

注意事項

rcN.dのNは，ファイル「/etc/inittab」のinitdefaultエントリのrstateの番号以下にしてください。ただし，rcN.dは，システム起動時に必ず実行されなければなりません。

S951GsAgt_startは，起動スクリプトファイル名です。これは変更できますが，変更する場合は，OSの起動スクリプトファイル名の名称規則に従ってください。

3.起動と停止

この章では，System Agent - TCP/IPの起動と停止について説明します。

＜この章の構成＞

3.1　起動

3.2　停止

3.1　起動

System Agent - TCP/IPの起動方法について説明します。System Agent - TCP/IPは，各デーモンごとに起動します。各デーモンについては，「1.3　System Agent - TCP/IPの概要」を参照してください。

起動方法は，「手動」と「自動」とでは異なります。自動起動の設定については，「2.3.2　自動起動の設定」を参照してください。

＜この節の構成＞

3.1.1　起動方法が「手動」の場合

3.1.2　起動方法が「自動」の場合

3.1.1　起動方法が「手動」の場合

サーバマシンで，次の手順で操作してください。

スーパーユーザでログインする

カレントディレクトリを，HI-UX/WE2の場合は「/usr/GsAgt/tool」ディレクトリに，HP-UXの場合は「/opt/GsAgt/tool」ディレクトリに移動する

コマンド「sysactl△start△（デーモン名）」を実行し，用途に応じて各デーモンを起動する
指定したデーモンが起動されます。
（デーモン名）の指定やsysactlコマンドについては，「4.3　運用コマンドの文法」を参照してください。

3.1.2　起動方法が「自動」の場合

システムが起動すると，自動的にSystem Agent - TCP/IPのデーモンも起動します。

起動されるデーモンは，sysaautoコマンドで指定したデーモンです。sysaautoコマンドについては，「4.3　運用コマンドの文法」を参照してください。

3.2　停止

System Agent - TCP/IPの停止方法について説明します。サーバマシンで，次の手順で操作してください。

スーパーユーザでログインする

カレントディレクトリを，HI-UX/WE2の場合は「/usr/GsAgt/tool」ディレクトリに，HP-UXの場合は「/opt/GsAgt/tool」ディレクトリに移動する

コマンド「sysactl△stop△（デーモン名）」を実行し，用途に応じて各デーモンを停止する
指定したデーモンが停止します。
（デーモン名）の指定やsysactlコマンドについては，「4.3　運用コマンドの文法」を参照してください。

4.運用コマンド

この章では，System Agent - TCP/IPの運用コマンドの文法について説明します。

＜この章の構成＞

4.1　運用コマンド一覧

4.2　運用コマンドの指定方法

4.3　運用コマンドの文法

4.1　運用コマンド一覧

System Agent - TCP/IPの運用コマンドの一覧を，表４－１に示します。

表4-1　System Agent - TCP/IPの運用コマンド一覧

コマンド名称 | 機能
sysaauto | 各デーモンを自動起動するか，手動起動するかを設定。
sysactl | 各デーモンの起動，停止，又は状態確認。
sysagt | 「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモンの状態監視機能の起動又は停止。
sysaset | servicesファイルでの，サービス名とポート番号の設定。

4.2　運用コマンドの指定方法

System Agent - TCP/IPの運用コマンドの記述形式を次に示します。

コマンド　引数　引数　…

コマンド及び引数は，UNIXの標準形式に合わせて，すべて半角の英数字で記述します。大文字と小文字は区別されます。

コマンドの形式を説明するための記号の意味を次に示します。

［　］
この記号で囲った引数を省略できることを示します。

｛ ｜ ｝
この記号で囲った引数のうち，必ず一つを選択して指定することを示します。

［ | ］
この記号で囲った引数のうち，どれかを選択するか，又は引数の選択を省略できることを示します。

4.3　運用コマンドの文法

System Agent - TCP/IPのコマンドの文法を，アルファベット順に説明します。

＜この節の構成＞

sysaauto

sysactl

sysagt

sysaset

sysaauto

形　式

HI-UX/WE2の場合
/usr/GsAgt/tool/sysaauto△{on|off|status}△{all|agent|smras|smadmin|backup}

HP-UXの場合
/opt/GsAgt/tool/sysaauto△{on|off|status}△{all|agent|smras|smadmin|backup}

機　能

各デーモンの起動方法を，手動又は自動に設定します。また，手動か自動かを確認することもできます。

引　数

{on|off|status}

on　　：自動起動に設定します。

off　　：手動起動に設定します。

status：現在の設定状況を表示します。

{all|agent|smras|smadmin|backup}

all
すべてのデーモンに設定をします。

agent
「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモンにだけ設定をします。

smras
「Groupmax System Agent - TCP/IP RAS」デーモンにだけ設定をします。

sadmin
「Groupmax System Agent - TCP/IP Admin」デーモンにだけ設定をします。

backup
「Groupmax System Agent - TCP/IP Bkup」デーモンにだけ設定をします。

実行結果

usage:sysaauto {on|off|status} {all|agent|smras|smadmin|backup}
引数指定が正しくありません。

Auto Setup xx Succeeded（設定状況）
自動起動の設定に成功しました。

Auto Setup xx Failed（エラー詳細メッセージ）
自動起動の設定に失敗しました。

Auto Setup xx Status（設定状況）
自動起動の設定状況を表示します。

（凡例）

xx：各デーモンの名称

注意事項

このコマンドを使用する前に，カレントディレクトリを「＜インストールディレクトリ＞/tool」に移動してください。

HP-UXの場合，自動起動を有効とするには，起動スクリプトの作成と登録も必要です。起動スクリプトの作成と登録については，「2.3.2自動起動の設定」を参照してください。

上記の実行結果以外のメッセージが表示された場合の対処については，「付録B　運用コマンド実行時のメッセージ」を参照してください。

sysactl

形　式

HI-UX/WE2の場合
/usr/GsAgt/tool/sysactl△{start|stop|status}△{all|agent|smras|smadmin|backup}

HP-UXの場合
/opt/GsAgt/tool/sysactl△{start|stop|status}△{all|agent|smras|smadmin|backup}

機　能

各デーモンを起動又は停止します。また，起動状態か停止状態かを確認することもできます。

引　数

{start|stop|status}

start：各デーモンを起動します。

stop：各デーモンを停止します。

status：現在の状態を表示します。

{all|agent|smras|smadmin|backup}

all
すべてのデーモンを対象とします。

agent
「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモンだけを対象とします。

smras
「Groupmax System Agent - TCP/IP RAS」デーモンだけを対象とします。

smadmin
「Groupmax System Agent - TCP/IP Admin」デーモンだけを対象とします。

backup
「Groupmax System Agent - TCP/IP Bkup」デーモンだけを対象とします。

実行結果

usage:sysactl {start|stop|status} {all|agent|smras|smadmin|backup}
引数指定が正しくありません。

xx Daemon Start Succeeded
xxデーモンの起動に成功しました。

xx Daemon Stop Succeeded
xxデーモンの停止に成功しました。

xx Daemon Start Failed（詳細メッセージ）
xxデーモンの起動に失敗しました。

xx Daemon Stop Failed（詳細メッセージ）
xxデーモンの停止に失敗しました。

xx Daemon Status(runnning or stopped)
xxデーモンの状態を表示します。

（凡例）

xx：各デーモンの名称

注意事項

このコマンドを使用する前に，カレントディレクトリを「＜インストールディレクトリ＞/tool」に移動してください。

各デーモンを停止すると，接続中のSystem Manager - TCP/IPの接続はすべて解除されます。

上記の実行結果以外のメッセージが表示された場合の対処については，「付録B　運用コマンド実行時のメッセージ」を参照してください。

sysagt

形　式

HI-UX/WE2の場合
/usr/GsAgt/tool/sysagt△{start|stop}

HP-UXの場合
/opt/GsAgt/tool/sysagt△{start|stop}

機　能

Groupmaxサーバの構成変更をするときに，ローカルノードで「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモンの状態監視機能を起動又は停止します。Groupmaxサーバの構成変更をした後，「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモンの状態監視機能を再起動すると，構成変更の情報がSystem Manager - TCP/IPに通知されます。また，「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモンの状態監視機能を停止したときに，System Manager - TCP/IP上で行える操作は，System Agent - TCP/IPの「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモンの状態監視機能の起動だけです。

引　数

{start|stop}

start：「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモンの状態監視機能を起動します。

stop：「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモンの状態監視機能を停止します。

引数を省略した場合，コマンドの使用方法を出力します。

実行結果

usage:sysagt {start|stop}
パラメタを指定しませんでした。

System Agent - TCP/IP Start Succeeded
起動に成功しました。

System Agent - TCP/IP Stop Succeeded
停止に成功しました。

System Agent - TCP/IP Start Failed（Already Started）
起動状態で，startを指定しました。

System Agent - TCP/IP Stop Failed（Already Stopped）
停止状態で，stopを指定しました。

注意事項

このコマンドを使用する前に，カレントディレクトリを「＜インストールディレクトリ＞/tool」に移動してください。

上記の実行結果以外のメッセージが表示された場合の対処については，「付録B　運用コマンド実行時のメッセージ」を参照してください。

sysagtコマンドは，Groupmaxサーバの構成変更の目的以外に使用しないでください。

sysagtコマンドは，使用しているOSがHP-UXの場合だけ有効です（HP-UXは，システムをリブートしなくても構成変更ができますが，HI-UX/WE2ではシステムをリブートしないと構成変更ができないため）。

「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモンの状態監視機能の起動及び停止は，System Manager - TCP/IP上でもできます。

sysagtコマンドは，「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモンが停止している場合は実行できません。

sysaset

形式

HI-UX/WE2の場合
/usr/GsAgt/tool/sysaset

HP-UXの場合
/opt/GsAgt/tool/sysaset

機能

初期設定時に，System Agent - TCP/IPがSystem Manager - TCP/IPとの通信で使用するサービス名とポート番号を，servicesファイルに設定します。

メニュー形式で以下の項目を設定します。
計画運用実行間隔を10分～1440分の範囲で設定します。
計画運用最大設定数を1～100の範囲で設定します。
HP-UXでMC/ServiceGuard連携を行う場合にパッケージＩＰアドレスに対応したホスト名(以降仮想ホスト名と表記します)を設定します。

引数

なし。

実行結果

Setup End(Save succeeded)
環境設定は正常に終了しました。

Setup End(xx Services Added)
xxサービスの設定が終了しました（このメッセージは，一部設定が失敗したときだけ表示されます）。

Setup End(xx Services Already Added by Other Port yy)
xxサービスは推奨ポート番号でないyyで，既に設定されています。

Setup Failed(xx Services Not Added，Port yy Already Used)
xxサービスは未設定です。推奨ポート番号yyは既に設定されています。

Setup Failed(詳細メッセージ）
サービスの設定に失敗しました。

（凡例）

xx：サービスの名称

yy：ポート番号

注意事項

このコマンドを使用する前に，カレントディレクトリを「＜インストールディレクトリ＞/tool」に移動してください。

推奨ポート番号が使用されている場合は，ポート番号は設定されません。

設定に失敗した場合は，その時点でservicesファイルを設定前の状態に戻します。

上記の実行結果以外のメッセージが表示された場合の対処については，「付録B　運用コマンド実行時のメッセージ」を参照してください。

Setup End（Save succeeded）以外はメッセージが複数行出力されます。

servicesファイルに追加される項目は以下の通りです。
smadmutil　20042/tcp
smgetras　20043/tcp
smbkupsche　20074/tcp
sysmngagt　20113/tcp

「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモンが動作中は環境設定はできません。
この場合以下の警告メッセージを出力します。

WARNING:Agent daemon is not stopped.
       You can only select 1 or 9.
Hit any key>

エンターキー押下で表示されるメニューは以下のようになり，現在の設定内容の参照だけができます。

Groupmax System Agent - TCP/IP environment setup.
Please select number.
 1.  Show environment setting information's.
 9.  Exit(no save).

Select menu number>

環境設定を行う場合はsysactlコマンドを使用して「Groupmax System Agent - TCP/IP」デーモンを停止してください。

環境設定メニュー

sysasetを起動すると以下のメニューが表示されます。計画運用実行間隔，計画運用最大設定数，HP-UXでMC/ServiceGuard連携の設定はメニュー番号選択で設定していきます。

Groupmax System Agent - TCP/IP environment setup.
Please select number.
 1.  Show  environment setting information's.
 2.  Setup interval time of execute for schedule.
 3.  Setup maximum number of specify for schedule.
 4.  Setup cluster.
 5.  Exit(save).
 9.  Exit(no save).

Select menu number>

選択番号とそれぞれの機能は以下のとおりです。

1. 現在の設定内容を表示します。
2. 計画運用実行間隔を設定します。
3. 計画運用最大設定数を設定します。
4. HP-UXでMC/ServiceGuard連携を行う場合の設定をします。
5. 項番2から4で設定した内容で環境設定ファイルを更新して終了します。
9. 項番2から4で設定した内容を環境設定ファイルに反映せずに終了します。

それぞれのメニューでsysasetが出力するプロンプトメッセージと有効な応答はそれぞれ以下のとおりです。

Select menu number> 表示されているメニュー番号を選択してください。
Hit any key>        エンターキーでメニューに戻ります。
GsAgt>              指示された範囲の半角文字を入力してください。

環境設定例を以下に示します。

(1)sysasetを起動しメニュー番号１を選択。現在の設定内容を確認する。

Groupmax System Agent - TCP/IP environment setup.
Please select number.
 1.  Show  environment setting information's.
 2.  Setup interval time of execute for schedule.
 3.  Setup maximum number of specify for schedule.
 4.  Setup cluster.
 5.  Exit(save).
 9.  Exit(no save).

Select menu number>1

Environment setting information's.
     interval time of execute for schedule.     30 minute
     maximum number of specify for schedule.    40
     cluster(Fail-over ON/OFF).                OFF

Hit any key>

(2)メニュー番号２を選択し，計画運用実行間隔を設定する。

Groupmax System Agent - TCP/IP environment setup.
Please select number.
 1.  Show  environment setting information's.
 2.  Setup interval time of execute for schedule.
 3.  Setup maximum number of specify for schedule.
 4.  Setup cluster.
 5.  Exit(save).
 9.  Exit(no save).

Select menu number>2

Please specify interval time of execute for schedule.
(10 to 1440:current value[30]minute)

GsAgt>30

(3)メニュー番号3を選択し，計画運用最大設定数を設定する。

Groupmax System Agent - TCP/IP environment setup.
Please select number.
 1.  Show  environment setting information's.
 2.  Setup interval time of execute for schedule.
 3.  Setup maximum number of specify for schedule.
 4.  Setup cluster.
 5.  Exit(save).
 9.  Exit(no save).

Select menu number>3

Please specify maximum number of specify for schedule.
(0 to 100:current value[40])

GsAgt>40

(4)HP-UXでMC/ServiceGuard上での使用時。仮想ホスト名がh9000で登録されている場合の例。

Groupmax System Agent - TCP/IP environment setup.
Please select number.
 1.  Show  environment setting information's.
 2.  Setup interval time of execute for schedule.
 3.  Setup maximum number of specify for schedule.
 4.  Setup cluster.
 5.  Exit(save).
 9.  Exit(no save).

Select menu number>4

Please specify Fail-over with cluster.(y/n)
(OFF)
"y" is Fail-over ON.
"n" is Fail-over OFF.

GsAgt>y

Please specify cluster-hostname.

GsAgt>h9000

(5)sysasetコマンドで設定した情報を登録して終了する。

Groupmax System Agent - TCP/IP environment setup.
Please select number.
 1.  Show  environment setting information's.
 2.  Setup interval time of execute for schedule.
 3.  Setup maximum number of specify for schedule.
 4.  Setup cluster.
 5.  Exit(save).
 9.  Exit(no save).

Select menu number>5

Environment setting information's.
     interval time of execute for schedule.     30 minute
     maximum number of specify for schedule.    40
     cluster(Fail-over ON/OFF).                OFF

Setup End (Save succeeded)

付録

＜この章の構成＞

付録A　デーモン実行時のメッセージ

付録B　運用コマンド実行時のメッセージ

付録A　デーモン実行時のメッセージ

ここでは，System Agent - TCP/IPで表示されるメッセージについて説明します。

補足：対処が「System Agent - TCP/IPの障害取得を行う」の場合

通常は，System Manager - TCP/IP上で障害情報を取得してください。

ただし，デーモンダウン，通信障害などでSystem Manager - TCP/IP上での障害情報を取得できない場合は，System Agent - TCP/IP上で，次の操作をしてください。

HI-UX/WE2の場合

スーパーユーザでログインする

コマンド「/usr/GsAgt/bin/GMSMRS」を実行する

コマンド「cd△/usr/GsAgt」を実行する

コマンド「tar△cvf△RAS.tar△5H7A*△ras/5H7A*」を実行する
「RAS.tar」ファイルと「/usr/adm/syslogfile」ファイルを保守員に渡してください。

HP-UXの場合

スーパーユーザでログインする

コマンド「/opt/GsAgt/bin/GMSMRS」を実行する

コマンド「cd△/opt/GsAgt」を実行する

コマンド「tar△cvf△RAS.tar△9A49*△ras/9A49*」を実行する
「RAS.tar」ファイルと「/var/adm/syslog/syslog.log」ファイルを保守員に渡してください。

＜この節の構成＞

付録A.1　メッセージの出力先

付録A.2　メッセージの形式

付録A.3　メッセージ一覧

付録A.1　メッセージの出力先

HI－UX／WE2の場合
メッセージは，コンソール又は「/usr/adm/syslogfile」ファイルに格納されます。

HP－UXの場合
メッセージは，「/var/adm/syslog/syslog.log」ファイルに格納されます。

付録A.2　メッセージの形式

メッセージの形式を次に示します。

KDGNnnn－Y　メッセージテキスト

nnn

メッセージの番号です。３けたの固有の番号が表示されます。

Y

メッセージの種類を表します。

Ｅ：エラーメッセージです。障害が発生したので，処理を中断します。

Ｗ：警告メッセージです。異常が発生しましたが，処理は続行します。

Ｉ：システムの動作を通知するメッセージです。

付録A.3　メッセージ一覧

KDGN001-E(nn) xxxxx（semget関数のエラーメッセージ）

内容

システム全体で許可されるセマフォ識別子の上限数が，システムで決められた制限数を超えているため，セマフォ識別子を生成できない。

nn : エラー番号

対処

システムのカーネルパラメタを調整してから，再起動してください。

KDGN002-E recv xxx gsamaind abnormal end

内容

「Groupmax System Agent-TCP/IP」デーモン起動中に異常シグナルを受信した。強制終了する。

xxx : 「SIGSEGV」，「SIGBUS」又は「SIGNAL(sig no.)」

対処

System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

KDGN003-E semnum=mm SETVAL (nn) xxxxx（semctl関数のエラーメッセージ）

内容

セマフォ値の初期設定でエラーが発生した。

mm : セマフォ値

nn : エラー番号

対処

再起動してください。再起動してもエラーが発生する場合はSystem Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

KDGN004-E lock(ff，sem_num=mm) (nn) xxxxx（semopt関数のエラーメッセージ）

内容

セマフォ操作でエラーが発生した。

ff : 「ON」又は「OFF」

mm : セマフォ値

nn : エラー番号

対処

再起動してください。再起動してもエラーが発生する場合はSystem Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

KDGN005-E (nn) xxxxx（semget関数のエラーメッセージ）

内容

システム全体で許可されるセマフォ識別子の上限数が，システムで決められた制限数を超えているため，セマフォ識別子を生成できない。

nn : エラー番号

対処

システムのカーネルパラメタを調整してから，再起動してください。

KDGN006-I Gmax System Agent - TCP/IP Service Start.

内容

「Groupmax System Agent-TCP/IP」デーモンの開始を通知した。

通信できる状態になる。

対処

－

KDGN007-I Gmax System Agent - TCP/IP Service Normal End.

内容

正常終了した。「Groupmax System Agent-TCP/IP」デーモンの終了を通知した。

対処

－

KDGN008-W Gmax System Agent - TCP/IP Service Abnormal End.

内容

「Groupmax System Agent-TCP/IP」デーモン終了時に，セマフォ操作を失敗したため，異常終了した。

対処

－

KDGN009-E FAILED to send SERVICE_RUNNING for init error

内容

「Groupmax Sytem Agent-TCP/IP」デーモン起動時，排他制御の初期化でエラー終了した（semget関数のエラー，又はsemopt関数のエラーが発生した）。

対処

semget関数のエラーの場合
システムのカーネルパラメタを調整してから，再起動してください。

semopt関数のエラーの場合
再起動してください。再起動してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

KDGN010-E FAILED to send SERVICE_RUNNING for gsaobsvd trouble or schedule data broken

内容

「Groupmax System Agent-TCP/IP」デーモン起動時，状態監視機能の起動に失敗又は計画運用機能で使用する内部ファイル参照失敗のためエラー終了した。

対処

再起動してください。再起動してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから保守員に連絡してください。

KDGN011-E FAILED to send SERVICE_RUNNING for daemon create error

内容

「Groupmax System Agent-TCP/IP」デーモン起動時，デーモンプロセス作成に失敗し，エラー終了した。プロセスを作成するためのスワッピング領域や物理メモリが十分にない。又は，実行中のプロセスの合計が，システムで決められている制限を超えている。

対処

上記の障害の要因を取り除き，再度起動してください。

KDGN012-E FAILED to send SERVICE_RUNNING for semaphore error

内容

「Groupmax System Agent-TCP/IP」デーモン起動時，セマフォ操作でエラー終了した。

対処

再起動してください。再起動してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

KDGN013-E xxx signal catch（signal:nn）

内容

System Agent-TCP/IPの運用コマンドを実行中に，異常シグナルを受信し，強制終了する。

xxx：「sysactl」「sysagt」「sysaauto」又は「sysaset」のどれか

nn ：シグナル番号

対処

System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

KDGN014-E FAILED to send SERVICE_RUNNING for initialize file error or shared memory error

内容

「Groupmax System Agent-TCP/IP」デーモン起動時，共有メモリ作成エラー又は起動時に使用する内部ファイル参照失敗のためエラー終了した。

対処

再起動してください。再起動してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから保守員に連絡してください。

KDGN998-E GSAGT.shut: System Unknown

内容

OS名が不明であるため，System Agent - TCP/IP終了処理が行われなかった（unameコマンドの失敗）。

対処

なし。ただし，このエラーが再発する場合は，保守員に連絡してください。

KDGN999-E GSAGT.rc: System Unknown

内容

OS名が不明であるため，System Agent - TCP/IP起動処理が行われなかった（unameコマンドの失敗）。

対処

sysactlコマンドで起動してください。このエラーが再発する場合は，保守員に連絡してください。

付録B　運用コマンド実行時のメッセージ

ここでは，運用コマンドで表示されるメッセージについて説明します。

補足：対処が「System Agent - TCP/IPの障害取得を行う」の場合

通常は，System Manager - TCP/IP上で障害情報を取得してください。

ただし，デーモンダウン，通信障害などでSystem Manager - TCP/IP上での障害情報を取得できない場合は，System Agent - TCP/IP上で次の操作をしてください。

HI-UX/WE2の場合

スーパーユーザでにログインする

コマンド「/usr/GsAgt/bin/GMSMRS」を実行する

コマンド「cd△/usr/GsAgt」を実行する

コマンド「tar△cvf△RAS.tar△5H7A*△ras/5H7A*」を実行する
「RAS.tar」ファイルと「/usr/adm/syslogfile」ファイルを保守員に渡してください。

HP-UXの場合

スーパーユーザでログインする

コマンド「/opt/GsAgt/bin/GMSMRS」を実行する

コマンド「cd△/opt/GsAgt」を実行する

コマンド「tar△cvf△RAS.tar△9A49*△ras/9A49*」を実行する
「RAS.tar」ファイルと「/var/adm/syslog/syslog.log」ファイルを保守員に渡してください。

＜この節の構成＞

付録B.1　sysagtコマンド

付録B.2　sysasetコマンド

付録B.3　sysaautoコマンド

付録B.4　sysactlコマンド

付録B.1　sysagtコマンド

sysagtコマンドが出力するメッセージについて説明します。なお，メッセージ中のxxxxxはstart又はstopが表示されます。

usage : sysagt {start | stop}

内容

コマンドの引数が不正である。

対処

引数には，start又は stopを指定してください。

System Agent - TCP/IP Start Succeeded

内容

起動に成功した。

対処

―

System Agent - TCP/IP Stop Succeeded

内容

停止に成功した。

対処

－

System Agent - TCP/IP Start Failed(Already Started)

内容

既に起動している。

対処

－

System Agent - TCP/IP Stop Failed(Already Stopped)

内容

既に停止している。

対処

－

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Permission denied or Failed to get agent install path.)

内容

コマンドが実行できない。コマンドを実行する権限がない。又はSystem Agent - TCP/IPのインストール位置が不明又は不正である。

対処

スーパーユーザで実行してください。それでも実行できない場合は，System Agent - TCP/IPを再インストールしてください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Failed to get agent install path.)

内容

System Agent - TCP/IPのインストール位置が不明又は不正である。

対処

System Agent - TCP/IPを再インストールしてください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Permission denied / No root.)

内容

コマンドが実行できない。コマンドを実行する権限がない。

対処

スーパーユーザで実行してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Duplicate running.)

内容

現在同じコマンドが実行中のため，実行を中断した。

対処

しばらくしてから，再実行してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(File open failed. File =ファイルパス(errnoエラー番号))

内容

指定されたファイルをオープンできない。

対処

表示されたファイルとパーミッションを確認してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Failed to ftok.((key:キー番号) file =ファイル名(errno)エラー番号))

内容

ftok関数のエラー。

対処

HI-UX/WE2の場合は「/usr/GsAgt/bin/gsamaind」，HP-UXの場合は「/opt/GsAgt/bin/gsamaind」があるかどうか確認してください。このファイルがある場合は，再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合やファイルがない場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから保守員に連絡してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Shared memory information get error.(errnoエラー番号))
System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Shared memory information get error.(LockHost:0)))
System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Shared memory information get error. ContDll = 起動コマンド 停止コマンド)
System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Shared memory information get error.)
System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Memory mapping error.)

内容

System Agent - TCP/IPが停止中にコマンドを実行した（エラー番号22）。又は共有メモリの取得に失敗した。

対処

コマンド「sysactl△stop△agent」でいったんSystem Agent - TCP/IPを停止した後，コマンド「sysactl△start△agent」を実行してSystem Agent - TCP/IPを再起動してから，再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(FAILED to execute map_shm.)

内容

共有メモリのマッピングに失敗した。

対処

コマンド「sysactl△stop△agent」でいったんSystem Agent - TCP/IPを停止した後，コマンド「sysactl△start△agent」を実行してSystem Agent - TCP/IPを再起動してから，再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Process xxxxx failed. process = Agent daemon(pid:プロセス番号))

内容

起動，停止に失敗した。

対処

コマンド「sysactl△stop△agent」でいったんSystem Agent - TCP/IPを停止した後，コマンド「sysactl△start△agent」を実行してSystem Agent - TCP/IPを再起動してから，再実行してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Server schedule running locked by Agent.)

内容

System Agentが現在計画運用のスケジュール処理中のため，実行できない。

対処

スケジュール実行中はsysagtコマンドを使用する事はできません。

スケジュール処理完了後に再度実行してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Server schedule running locked by Agent. IP-Address
[xxx.xxx.xxx.xxx])

内容

System Agentが現在計画運用のスケジュール処理中のため，実行できない。

対処

スケジュール実行中はsysagtコマンドを使用する事はできません。

スケジュール処理完了後に再度実行してください。

System Agent - TCP/IP Stop Failed(System busy now. Retry Agent stop command)

内容

停止時に設定されている処理待機時間30秒をオーバーしたため，停止処理を中断した。

対処

コマンド「sysagt△stop」を再実行してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Succeeded (Warning : Unmap shared memory.)

内容

起動，停止の処理に成功したが，共有メモリ識別子の解放に失敗した。

対処

このまま運用を続けても，問題はありません。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Failed to fork function.(errno エラー番号))
System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Failed to fork function.)

内容

fork関数のエラー。一時的にメモリが不足しているか，プロセス数が既定値を超えている。

対処

不必要なプロセスを停止させるか，メモリを増設してください。

System Agent - TCP/IP Start Failed(Agent daemon be killed.)

内容

System Agent - TCP/IPが起動処理中に，停止した。

対処

コマンド「sysactl△stop△agent」でいったんSystem Agent - TCP/IPを停止した後，コマンド「sysactl△start△agent」を実行してSystem Agent - TCP/IPを再起動してから，再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(lock_semopen error.)

内容

排他制御識別子を取得できなかった。

対処

コマンド「sysactl△stop△agent」でいったんSystem Agent - TCP/IPを停止した後，コマンド「sysactl△start△agent」を実行してSystem Agent - TCP/IPを再起動してから，再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(FAILED to execute dolock.)

内容

排他制御に失敗した。

対処

コマンド「sysactl△stop△agent」でいったんSystem Agent - TCP/IPを停止した後，コマンド「sysactl△start△agent」を実行してSystem Agent - TCP/IPを再起動してから，再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Other manager already exists. )
System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Other manager already exists. IP-Address [IPアドレス])

内容

IPアドレス(不明な場合は非表示)の，System Manager - TCP/IPが現在処理中のため，実行できない。

対処

しばらくしてから，コマンドを再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は， System Manager - TCP/IP上でロックの強制解除をした後，再実行してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(LockHost prohibition! (ロックホスト値))
System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Failed status(LockHost:0))

内容

必要な情報の取得に失敗したため，処理を中断した。

対処

コマンド「sysactl△stop△agent」でいったんSystem Agent - TCP/IPを停止した後，コマンド「sysactl△start△agent」を実行してSystem Agent - TCP/IPを再起動してから，再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(command error(commandコマンド名))

内容

コマンド名で指定したコマンドが実行されない。又は不正な結果を返した。

対処

コマンドの存在を確認してください。存在しない場合は，System Agent - TCP/IPを再インストールしてください。存在する場合は，コマンド「sysactl△stop△agent」でいったんSystem Agent - TCP/IPを停止した後，コマンド「sysactl△start△agent」を実行してSystem Agent - TCP/IPを再起動してから，再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Succeeded(unlock error)

内容

System Agent - TCP/IPの起動，停止に成功したが，排他処理に失敗した。

対処

再実行しても，エラーが表示される場合は，コマンド「sysactl△stop△agent」でいったんSystem Agent - TCP/IPを停止した後，コマンド「sysactl△start△agent」を実行してSystem Agent - TCP/IPを再起動してから，再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(wait error (errnoエラー番号))

内容

wait関数が失敗しました。

対処

再実行してください。再実行しても，エラーが表示される場合は，コマンド「sysactl△stop△agent」でいったんSystem Agent - TCP/IPを停止した後，コマンド「sysactl△start△agent」を実行してSystem Agent - TCP/IPを再起動してから，再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(LockHost prohibition! (IPアドレス))

内容

共有メモリに書き込みができない。

対処

再実行しても，エラーが表示される場合は，コマンド「sysactl△stop△agent」でいったんSystem Agent - TCP/IPを停止した後，コマンド「sysactl△start△agent」を実行してSystem Agent - TCP/IPを再起動してから，再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(File close failed. file = ファイル名 (errno エラー番号))

内容

ファイルのクローズに失敗した。起動，停止処理は正常終了している場合もある。

対処

再実行してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(dup error. (errnoエラー番号))

内容

ファイルの複製に失敗した。

対処

再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

System Agent - TCP/IP xxxxx Failed(Agent service daemon Initialize operation running.)

内容

「GroupmaxSystem Agent-TCP/IP」デーモンが起動，又は終了処理中に実行されたため，処理を中止した。

対処

再実行してください。再実行の結果，ほかのエラーメッセージが表示される場合は，そちらのメッセージの対処を参照してください。

付録B.2　sysasetコマンド

sysasetコマンドが出力するメッセージについて説明します。

Environment setting information's.

内容

現在の設定状況の表示。

現在の計画運用実行間隔，計画運用最大設定数，クラスタ(フェイルオーバ-ON/OFF),仮想ホスト名の設定値を表示します。

対処

－

ERROR:Environment setting information's are invalid. Install System Agent - TCP/IP again

内容

環境設定情報が不正です。System Agent - TCP/IPを再インストールしてください。

対処

再実行してもエラーが発生する場合は，再インストールを行ってください。

Failed in update of service file. [詳細情報]

内容

サービスの設定に失敗した。

詳細情報には，エラー又は，４つのサービスに付いて設定状況が表示されます。

対処

各サービスが，Setup End(xx Service Added)以外の状態の場合は，servicesファイル内のポート番号を，手動でほかで使用されていないポート番号に設定し直してください。

Failed in save of setup information. [詳細情報]

内容

環境設定の値の保存に失敗した。詳細情報には，エラーの原因が表示されます。

対処

再実行してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

Please specify cluster-hostname.

内容

仮想ホスト名を入力してください。

対処

仮想ホスト名を入力してください。

Setup End (Save succeeded)

内容

正常終了。サービスの設定，環境設定値の保存に成功しました。

対処

－

Setup End (Service Added)

内容

すべてのサービスの設定が終了した。

対処

－

Setup End (xxxx Service Added)

内容

ｘｘｘｘサービスが設定された。

対処

－

Setup End (xxxx Service Already Added by Other Port yyyy)

内容

ｘｘｘｘサービスは，推奨ポート番号ではないｙｙｙｙで既に使用されている。

対処

－

Setup Failed (XXXX Service Not Added, Port yyyy Already Used)

内容

推奨ポート番号XXXXは他のサービスで使用されているため設定できない。

対処

serviceファイルを編集して，ｘｘｘサービスを設定してください。

Setup Failed (chmod function error[エラー番号].file[ファイル名] permission[nn])

内容

chmod関数のエラーである。

対処

ファイルのパーミッションを確認してください。

再実行してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

Setup Failed (chown function error[エラー番号].file[ファイル名].uid[nn].gid[mm])

内容

chown関数のエラーである。

対処

ファイルのオーナー，グループIDを確認してください。

再実行してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

Setup Failed (Duplicate running.)

内容

現在同じコマンドが実行中のため，実行を中断する。

対処

しばらくしてから，再実行してください。

Setup Failed (fputs function error[エラー番号].file[ファイル名])

内容

fputs関数のエラーである。

対処

ファイルが存在する事を確認してください。

再実行してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

Setup Failed (fopen function error[エラー番号].file[ファイル名])

内容

fopen関数のエラーである。

対処

ファイルパス・パーミッションを確認してください。

Setup Failed (fprintf function error[エラー番号].file[ファイル名])

内容

fprintf関数のエラーである。

対処

ファイルが存在する事を確認してください。再実行してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

Setup Failed (gethostbyname function error[エラー番号].hostname[ホスト名])

内容

gethostbyname関数のエラーである。

対処

hostsファイルの設定状況を確認してください。再実行してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

Setup Failed (Install path error.)

内容

System Agent - TCP/IPのインストール位置が不明又は不正である。

対処

System Agent - TCP/IPを再インストールしてください。

Setup Failed (lock_semopen error.)

内容

セマフォの初期化処理に失敗しました。

対処

再実行してもエラーが発生する場合は，Groupmax System Agent - TCP/IPの障害情報を取得のうえ保守員に連絡してください。

Setup Failed (Permission denied / No root.)

内容

コマンドが実行できない。コマンドを実行する権限がない。

対処

スーパーユーザーで実行してください。

Setup Failed (rename function error[エラー番号].file[元ファイル名].file[新ファイル名])

内容

rename関数のエラーである。

対処

元ファイルが存在する事を確認してください。再実行してもエラーが発生する場合は，再インストールを行ってください。

Setup Failed (stat function error[エラー番号].file[ファイル名])

内容

stat関数のエラーである。

対処

再実行してもエラーが発生する場合は，Groupmax System Agent - TCP/IPの障害情報を取得のうえ保守員に連絡してください。

Setup Failed (sysaset no arguments.)

内容

sysaset実行時の引数が不正である。

対処

引数はありません。

Setup Failed (unlink function error[エラー番号].file[ファイル名])

内容

unlink関数のエラーである。

対処

ファイルが存在する事を確認してください。再実行してもエラーが発生する場合は，手動でファイルを削除してください。

Succeeded in update of service file.

内容

サービスの設定に成功した。

対処

－

Succeeded in save of setup information.

内容

環境設定の値の保存に成功した。

対処

－

WARNING:Agent daemon is not stopped. You can only select 1 or 9.

内容

Groupmax System Agent - TCP/IPが停止状態ではありません。設定を行う事はできません。

対処

メニューの1番と9番だけの画面が表示されます。1番を選択すると設定値の参照は可能ですが，設定の変更はできません。設定を変更する場合は，sysactl△stop△agentを実行し，エージェントデーモンの停止を確認してから，sysasetコマンドを再起動してください。

WARNING:Environment setting information's are invalid.

内容

環境設定ファイル情報が不正です。

対処

設定処理を続行します。再設定を行い，Exit(Save)で設定を保存してから終了してください。

WARNING:Invalid Cluster-hostname. Continue setup? (y/n)

内容

入力された仮想ホスト名がネットワーク上で確認できません，このまま仮想ホスト名として設定してもよろしいですか?

対処

設定する場合は，yを入力してください。仮想ホスト名を再入力する場合は，nを入力してください。

WARNING:Invalid interval time of execute for schedule.

内容

１０から１４４０以外の値を入力された。

対処

１０から１４４０までの整数を再入力してください。

WARNING:Invalid value [%d], Interval time of execute for schedule[10 to 1440].So, show default value [30].

内容

計画運用実行間隔に１０から１４４０以外の値[%d]が設定されている。デフォルト値３０を表示する。

対処

１０から１４４０までの整数を再入力してください。

WARNING:Invalid value [%d], Maximum number of specify for schedule[1 to 100].So, show default value [40].

内容

計画運用最大設定数に１から１００以外の値[%d]が設定されている。デフォルト値４０を表示する。

対処

１から１００までの整数を再入力してください。

WARNING:Current number of schedules is %d.　Specify big number more than %d.

内容

１から１００以外の値，又は登録されているスケジュール数[%d]よりも小さい値を入力された。

対処

%dから１００までの値を再入力してください。

付録B.3　sysaautoコマンド

sysaautoコマンドが出力するメッセージについて説明します。

なお，メッセージ中のxxxxxはall，agent，smras，smadmin，backupのどれかが表示されます。

usage : sysaauto {on | off | status}{all | agent | smras | smadmin | backup}

内容

実行時に不正な引数を指定した。

対処

正しく引数を指定してください。引数の指定については，「4.3 運用コマンドの文法」を参照してください。

Auto Setup xxxxx Failed(Permission denied or Failed to get agent install path.)

内容

コマンドが実行できない。コマンドを実行する権限がない。又はSystem Agent - TCP/IPのインストール位置が不明又は不正である。

対処

スーパーユーザで実行してください。それでも実行できない場合は，System Agent - TCP/IPを再インストールしてください。

Auto Setup xxxxx Succeeded(on)

内容

自動起動の設定に成功した。

対処

－

Auto Setup xxxxx Succeeded(off)

内容

自動起動の解除に成功した。

対処

－

Auto Setup xxxxx Status(on)

内容

自動起動に設定されている。

対処

－

Auto Setup xxxxx Status(off)

内容

自動起動は解除されている。

対処

－

Auto Setup xxxxx Failed(File open failed. file = ファイル名(errno エラー番号))

内容

ファイルの作成に失敗した。

対処

ファイルパスを確認してから，コマンドを再実行してください。

Auto Setup xxxxx Failed(Failed to unlink. file = ファイル名(errno エラー番号))

内容

ファイルの削除に失敗した

対処

ファイルパスを確認してから，コマンドを再実行してください。

付録B.4　sysactlコマンド

sysactlコマンドが出力するメッセージについて説明します。

なお，メッセージ中のxxxxxはall，agent，smras，smadmin，backupのどれかが表示されます，yyyyには，Start，Stop，Statusのどれかが表示されます。

usage : sysactl {start | stop | status}{all | agent | smras | smadmin | backup}

内容

実行時に不正な引数を指定した。

対処

正しく引数を指定してください。引数の指定については，「4.3 運用コマンドの文法」を参照してください。

xxxxx Daemon yyyy Failed(Permission denied or Failed to get agent install path.)

内容

コマンドが実行できない。コマンドを実行する権限がない。又はSystem Agent - TCP/IPのインストール位置が不明又は不正である。

対処

スーパーユーザで実行してください。それでも実行できない場合は，System Agent - TCP/IPを再インストールしてください。

xxxxx Daemon yyyy Failed(Duplicate running.)

内容

現在同じコマンドが実行中のため，実行を中断する。

対処

しばらくしてから，再実行してください。

xxxxx Daemon Start Succeeded.

内容

デーモンの起動に成功した。

対処

－

xxxxx Daemon Stop Succeeded.

内容

デーモンの停止に成功した。

対処

－

xxxxx Daemon Status (running)

内容

デーモンは既に起動している。

対処

－

xxxxx Daemon Status (stopped)

内容

デーモンは既に停止している。

対処

－

xxxxx Daemon Start Failed(Already running)

内容

デーモンは既に起動している。

対処

－

xxxxx Daemon Stop Failed(Already stopped)

内容

デーモンは既に停止している。

対処

－

xxxxx Daemon yyyy Failed(Failed to fork function. (errno エラー番号))

内容

fork関数が失敗した。一時的にメモリが不足しているか，プロセス数が既定値を超えている。

対処

不必要なプロセスを停止させるか，メモリを増設してください

xxxxx Daemon yyyy Failed(Internal error)

内容

内部エラーが発生した。

対処

再実行してもエラーが発生する場合は，Groupmax System Agent - TCP/IPの障害情報を取得のうえ保守員に連絡してください。

xxxxx Daemon yyyy Failed(lock_semopen error.)

内容

lock_semopen関数のエラーである。

対処

再実行してもエラーが発生する場合は，Groupmax System Agent - TCP/IPの障害情報を取得のうえ保守員に連絡してください。

xxxxx Daemon yyyy Failed(Shared memory information get error)

内容

共有メモリのアクセスに失敗した。

対処

再実行してもエラーが発生する場合は，Groupmax System Agent - TCP/IPの障害情報を取得のうえ保守員に連絡してください。

xxxxx Daemon yyyy Failed(wait error. errno(エラー番号))

内容

wait関数が失敗しました

対処

再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してから，保守員に連絡してください。

xxxxx Daemon Start Failed(timeout:600 sec)

内容

処理待機時間１０分を過ぎても，デーモンが起動しなかったため，起動処理を中止した。

対処

再実行してもエラーが発生する場合は，Groupmax System Agent - TCP/IPの障害情報を取得のうえ保守員に連絡してください。

agent Daemon yyyy Failed(Agent service daemon Initialize operation running)

内容

agentデーモンが現在起動又は，停止処理中のため，起動を中断した。

対処

処理待機時間10分待ってから，再度実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は，Groupmax System Agent - TCP/IPの障害情報を取得のうえ保守員に連絡してください。

xxxxx Daemon Stop Failed(timeout:経過時間sec，対象デーモンis running.pid:プロセスID))

内容

設定されている処理待機時間30秒を過ぎてもデーモンが停止しなかったため，処理を中断した。

対処

５分待ってから再実行してください。再実行してもエラーが発生する場合は， 表示されたプロセスIDに対してkill -9を実行し，強制終了させてください。また，必要に応じて強制終了する前に，System Agent - TCP/IPの障害情報を取得してください。

索引

[Ｇ][Ｓ]
[ア行][カ行][サ行][タ行][ハ行][マ行]

(英字)

(Ｇ)
Groupmaxサーバの起動又は停止
Groupmaxサーバの機能ごとの起動又は停止
Groupmaxサーバの計画起動又は計画停止
Groupmaxサーバの構成変更の通知
Groupmaxサーバの構成変更の手順

(Ｓ)
servicesファイルの設定
sysaauto
sysactl
sysagt
sysaset

(ア行)

(あ)
アンインストール

(い)
インストール
インストール状況の通知
インストールする前に

(う)
運用コマンド一覧
運用コマンドの指定方法
運用コマンドの文法

(カ行)

(か)
稼働状態の変化の通知
稼働状態の通知
稼働情報管理機能
稼働情報の取得

(き)
起動
起動スクリプト
機能
機能ごとの稼働状態の通知

(サ行)

(し)
システム構成
システム統合運用管理システム
システム統合運用管理システム
自動起動の設定
障害情報の取得

(タ行)

(て)
停止
データベースの再編成時期の通知
デーモン

(ハ行)

(は)
バージョン情報の通知
バックアップスケジュール機能

(マ行)

(め)
メッセージ

商標類

HP－UXは，米国Hewlett－Packard Companyのオペレーティングシステムの名称です。

Microsoftは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。

UNIXは，X／Open Company Limitedが独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

Windowsは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。

Windows NTは，米国およびその他の国における米国Microsoft Corp.の登録商標です。

MC/ServiceGuardは米国Hewlett-Packard Companyの米国ならびに他の国における商品名称です。