Hitachi System Information Capture - Visualizer 基本ガイド

解説・手引・操作書

3021-3-733-10

前書き

対象製品

P-9W65-3211 Hitachi System Information Capture - Visualizer 02-01（適用OS：Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)、Windows 7 Professional (x86)、Windows 8.1 Pro(x86)）

P-2C65-3214Hitachi System Information Capture - Visualizer02-01（適用OS：Windows Server 2008 R2 Standard、Windows Server 2012 R2 Standard、Windows 7 Professional (x86)、Windows 7 Professional (x64)、Windows 8.1 Pro(x86)、Windows 8.1 Pro(x64)）

P-9W65-3111 Hitachi System Information Capture 02-02-A（適用OS：Red Hat Enterprise Linux Server 6 (64-bit x86_64)）

P-2C65-3114 Hitachi System Information Capture 02-02-A（適用OS：Windows Server 2008 R2 Standard (x64）、Windows Server 2012 R2 Standard、Windows 7 Professional (x64)、Windows 8.1 Pro(x64)、Windows 10 Pro(x64)）

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI、BladeSymphony、Cosminexus、HiRDB、JP1、uCosminexus、Virtageは、株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft，Excel，Hyper-V，Internet Explorer，Visio，Windows，およびWindows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

OracleとJavaは，Oracle Corporation 及びその子会社，関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。

Red Hatは，米国およびその他の国でRed Hat, Inc. の登録商標もしくは商標です。

RSAおよびBSAFEは，米国EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

UNIXは，The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。

その他記載の会社名、製品名などは、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

Hitachi System Information Capture - Visualizerは，米国EMC コーポレーションのRSA BSAFE®ソフトウェアを搭載しています。

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

This product includes software developed by Ben Laurie for use in the Apache-SSL HTTP server project.

Portions of this software were developed at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) at the University of Illinois at Urbana-Champaign.

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This software contains code derived from the RSA Data Security Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, including various modifications by Spyglass Inc., Carnegie Mellon University, and Bell Communications Research, Inc (Bellcore).

Regular expression support is provided by the PCRE library package, which is open source software, written by Philip Hazel, and copyright by the University of Cambridge, England. The original software is available from ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/

This product includes software developed by Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> for use in the mod_ssl project (http://www.modssl.org/).

This product includes software developed by IAIK of Graz University of Technology.

This product includes software developed by Daisuke Okajima and Kohsuke Kawaguchi (http://relaxngcc.sf.net/).

This product includes software developed by the Java Apache Project for use in the Apache JServ servlet engine project (http://java.apache.org/).

This product includes software developed by Andy Clark.

マイクロソフト製品のスクリーンショットの使用について

マイクロソフトの許可を得て使用しています。

発行

2016年6月 3021-3-733-10

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2015, 2016, Hitachi, Ltd.

変更内容

変更内容（3021-3-733-10）Hitachi System Information Capture - Visualizer 02-01

変更内容

変更個所

Hitachi System Information Captureの適用OSにWindows 10 Pro(x64)を追加した。

－

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

はじめに

このマニュアルの目的

このマニュアルは、Hitachi System Information Capture - Visualizerの機能と使い方について説明したものです。

対象読者

このマニュアルは、Hitachi System Information Capture - Visualizerを利用して、システムを監視するユーザーが対象です。また、Hitachi System Information Capture - Visualizerの構築や設定を実施する管理者も対象です。対象読者に必要な知識を次に示します。

システムを監視するユーザーの前提知識

Visioの一般的な操作

Excelの一般的な操作

Webブラウザーの一般的な操作

管理者の前提知識

システムの構成

システムの周辺環境（DB、ネットワーク、ジョブ管理など）および標準仕様

関連マニュアル

このマニュアルに関連するマニュアルの名称と表記を次の表に示します。

表記

正式名称

資料番号

Hitachi System Information Capture 基本ガイド

Hitachi System Information Capture 基本ガイド

3021-3-731

Hitachi System Information Capture リファレンス

Hitachi System Information Capture リファレンス

3021-3-732

Hitachi System Information Capture - Visualizer リファレンス

Hitachi System Information Capture - Visualizer リファレンス

3021-3-734

BladeSymphony BS2000 ユーザーズガイド

BladeSymphony BS2000 ユーザーズガイド

BS2000UG-32

Cosminexus V9 アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド

Cosminexus V9 アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド

3020-3-Y13

このマニュアルでの表記

このマニュアルでは、製品名と機能名を次のように表記しています。

表記

製品名と機能名

Excel

Microsoft® Office Excel® 2007

Microsoft® Excel® 2010

Microsoft® Excel® 2013

HiRDB

HiRDB Server Version 9

HiRDB Server with Additional Function Version 9

HiRDB/Run Time Version 9

HiRDB/Developer's Kit Version 9

HiRDB Developer's Suite Version 9

Hyper-V

Microsoft® Hyper-V®

Internet Explorer

Windows® Internet Explorer® 8

Windows® Internet Explorer® 9

Windows® Internet Explorer® 10

Windows® Internet Explorer® 11

JP1/IM

JP1/Integrated Management - Manager

JP1/Integrated Manager - View

Linux

Red Hat Enterprise Linux Server 6

Red Hat Enterprise Linux® Server 6（64-bit x86_64）

Virtage

Hitachi Virtage

Visio

Microsoft® Visio® Standard 2013

Microsoft® Visio® Professional 2013

VMware vSphere

VMware ESX®

VMware vSphere® ESXi™

Windows

Windows Server 2008 R2

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版

Windows Server 2012 R2

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard 日本語版

Windows 7 Professional (x86)

Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版（32ビット版）

Windows 7 Professional (x64)

Microsoft® Windows® 7 Professional 日本語版（64ビット版）

Windows 8.1 Pro(x86)

Windows® 8.1 Pro 日本語版（32ビット版）

Windows 8.1 Pro(x64)

Windows® 8.1 Pro 日本語版（64ビット版）

Windows 10 Pro(x64)

Windows® 10 Pro 日本語版（64ビット版）

システム分析支援

システム分析支援アキュムレータ

Hitachi System Information Capture - Visualizer（システム分析支援アキュムレータ機能）

システム分析支援ビューア

Hitachi System Information Capture - Visualizer（システム分析支援ビューア機能）

システム分析支援アダプタ

Hitachi System Information Capture（システム検証支援基盤（システム分析支援アダプタ機能））

Windowsのメニュー名の表記はWindows 7 Professional (x86)を前提としています。

フォルダーとパスの表記

このマニュアルでは、WindowsおよびLinuxで共通の内容の場合、Windowsの「フォルダー」を「ディレクトリー」と表記しています。また、「¥」を「/」と表記しています。Windowsの場合、「ディレクトリー」を「フォルダー」に、「/」を「¥」に置き換えてお読みください。

英略語

このマニュアルで使用している英略語を次に示します。

英略語

英字での表記

DNS

Domain Name System

FTP

File Transfer Protocol

GUI

Graphical User Interface

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol

J2EE

J2EE™

Java™ 2 Platform, Enterprise Edition

Java

Java™

Java EE

Java™ Platform, Enterprise Edition

Java VM

Java Virtual Machine

SQL

Structured Query Language

UAP

User Application Program

URI

URI Uniform Resource Identifier

KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

1　システム分析支援（Hitachi System Information Capture - Visualizer）の概要

システム分析支援は、稼働中のWebシステムで発生した障害の原因を特定するために使用する製品です。この章では、システム分析支援の位置づけ、システム分析支援がサポートするシステム構成、サポートしていないシステム構成について説明します。また、システム分析支援による障害の一次切り分けの仕組みについても説明します。

1.1　システム運用におけるシステム分析支援の位置づけについて

システムを運用するユーザーは、システム分析支援を使用して、稼働しているWebシステムで発生した障害の原因を迅速に特定して、障害の一時切り分けをします。

Webシステムで安定したWebサービスを提供するためには、Webサービスの稼働状況の把握や、障害発生時の原因の早期発見が欠かせません。システム分析支援は、Webサービスで発生した障害の原因の特定をサポートする製品です。

システム分析支援の位置づけを次の図に示します。

図1‒1　システム分析支援の位置づけ

システム分析支援は、Webクライアントからのリクエストに対するレスポンスまでの一連のWebサービス処理（HTTPリクエストとSQL）をリアルタイムにモニタリングして、障害情報を解析します。また、解析結果をGUIに表示して、障害情報を視覚的に把握できるようにします。

システムを運用するユーザーは、解析結果をGUIで視覚的に把握することで、障害の発生個所を容易に特定できます。これによって、効率良く障害の一次切り分けができます。

1.2　システム分析支援がサポートするシステム構成とは

システム分析支援は、Webサーバ、APサーバ、およびDBサーバから構成される3階層のWebシステムに適用できます。Webサーバ、APサーバ、およびDBサーバを別ノードに構築して、ノード間にネットワークスイッチを配置します。

システム分析支援は、次に示すシステム構成に適用できます。

システム構成

適用対象

WebサーバとAPサーバ間

Webサーバ

Cosminexus V9のWebサーバ

APサーバ

Cosminexus V9のJ2EEサーバ

APサーバとDBサーバ間

APサーバ

Cosminexus V9のJ2EEサーバ

DBサーバ

HiRDB

WebサーバとAPサーバ間にシステム分析支援を適用する場合のシステム構成

WebサーバとAPサーバを別ノードに構築して、ノード間にネットワークスイッチを配置します。

この図では、WebサーバとAPサーバを1つずつ配置していますが、複数のWebサーバとAPサーバを配置できます。

WebサーバとAPサーバ間、およびAPサーバとDBサーバ間で、同じネットワークスイッチを共有できます。

APサーバとDBサーバ間にシステム分析支援を適用する場合のシステム構成

APサーバとDBサーバ（HiRDB/シングルサーバのシングルサーバ、およびHiRDB/パラレルサーバのフロントエンドサーバ）を別ノードに構築して、ノード間にネットワークスイッチを配置します。

この図では、APサーバとDBサーバ（シングルサーバ、フロントエンドサーバ、およびバックエンドサーバ）を1つずつ配置していますが、複数のAPサーバとDBサーバを配置できます。

HiRDB/パラレルサーバを使用する場合、フロントエンドサーバをAPサーバとは別ノードに配置する必要がありますが、ほかのサーバ（例：バックエンドサーバ）の配置に制限はありません。

この図では、フロントエンドサーバとバックエンドサーバを別ノードに配置していますが、同一ノードにも配置できます。

WebサーバとAPサーバ間、およびAPサーバとDBサーバ間で、同じネットワークスイッチを共有できます。

仮想化システムにシステム分析支援を適用する場合のシステム構成

システム分析支援は、WebサーバとAPサーバ間が物理的に独立していない仮想化システム、またはAPサーバとDBサーバ間が物理的に独立していない仮想化システムにも適用できます。

WebサーバとAPサーバ、またはAPサーバとDBサーバを、それぞれ別の仮想ノードに構築します。また、ノード間に、仮想スイッチを設定します。

仮想スイッチのポートミラーリング機能を使用して、WebサーバとAPサーバ間、またはAPサーバとDBサーバ間の仮想ポートに流れるパケットを、別の仮想ポートに流すように設定します。

仮想化システムと同じマシン上に、システム分析支援アキュムレータ、およびシステム分析支援アダプタを配置します。

表1‒1　システム分析支援に適用できる仮想化ソフトウェア

仮想化ソフトウェア名称

適用可能バージョン

適用方法

Hyper-V

3.0以降

仮想スイッチのポートミラーリングを設定します。

VMware vSphere

5.0以降

仮想スイッチのポートミラーリングを設定します。

Virtage（HVM：Hitachi Virtualization Manager）

17-2X 以降（HVMファームウェアバージョン）

システム分析支援を配置する仮想マシンは、仮想NICのプロミスキャスモードをThroughに設定して、仮想化システムと同一ネットワークセグメント上に配置します。プロミスキャスモードについては、マニュアル「BladeSymphony BS2000 ユーザーズガイド」を参照してください。

仮想化ソフトウェアのバージョンの詳細については、Hitachi System Information Capture - Visualizerのリリースノートを参照してください。

関連項目

1.3　システム分析支援がサポートしていないシステム構成とは

1.3　システム分析支援がサポートしていないシステム構成とは

システム分析支援を適用するには、Webサーバ、APサーバ、またはDBサーバのノードを分けて、ノード間にネットワークスイッチを配置したシステム構成にする必要があります。

次のシステム構成ではノード間にネットワークスイッチを配置できないため、システム分析支援を適用できません。

WebサーバとAPサーバが同一ノードに存在する場合

APサーバとDBサーバ（フロントエンドサーバ含む）が同一ノードに存在する場合

関連項目

1.2　システム分析支援がサポートするシステム構成とは

1.4　システム分析支援を使って簡単に障害の一次切り分けができる仕組みについて

システム分析支援アダプタを使用してHTTPリクエストとSQLを取得し、取得したデータをシステム分析支援アキュムレータが解析します。解析したデータは、システム分析支援ビューアを使用して表示します。

システム分析支援を使って障害の一次切り分けができる仕組みを次の図に示します。

図1‒2　障害の一次切り分けができる仕組み

システム分析支援は、次の3つのプログラムで構成されます。

システム分析支援アダプタ

システム分析支援アダプタは、ネットワークスイッチのミラーポートを使用して、Webシステムで処理されているHTTPリクエストとSQLのコピーを取得（キャプチャ）します。また、取得したデータをシステム分析支援アキュムレータに送信します。

システム分析支援では、システム検証支援基盤（Hitachi System Information Capture）をシステム分析支援アダプタとして使用します。

システム分析支援アキュムレータ

システム分析支援アキュムレータは、システム分析支援アダプタから受け取ったデータを次のようにモニタリングします。

Webクライアントからのリクエストに対するレスポンスを監視

Webサービスが実行したSQLの実行結果を監視

システム分析支援アキュムレータは、SQLエラーやレスポンス遅延が発生した場合に、障害の発生した処理と、その処理と同時間帯に動作していたほかの処理を関連づけて解析します。また、解析結果を業務実態情報として保存します。

システム分析支援ビューア

システム分析支援ビューアは、システム分析支援アキュムレータの解析結果をVisioの画面上に表示します。

システム分析支援ビューアの画面操作の例を次の図に示します。

図1‒3　システム分析支援ビューアの画面操作の例

システム支援分析ビューアの画面では、障害が発生した処理の一覧を表示して、SQLエラーやレスポンス遅延が発生していないかを確認できます。また、障害が発生した処理と、その処理と同一時間帯に動作していた処理を時系列に表示して確認できます。さらに、サーバ種別（アプリケーションサーバ、HiRDB）ごとに処理の詳細を確認できます。

システムを運用するユーザーは、システム分析支援ビューアの画面で解析結果を参照することで、システム全体のどこでどのタイミングで障害が発生したのか、どの処理が性能のボトルネックとなっているのかを容易に特定できるため、効率良く障害の一次切り分けができます。

2　システム分析支援アキュムレータの構築（サーバマシン）

サーバマシンに、システム分析支援アダプタと、システム分析支援アキュムレータをインストールします。インストール後は、システム分析支援アキュムレータをセットアップして、定義ファイルを作成します。

2.1　システム分析支援アキュムレータをサーバマシンに構築する流れ

システム分析支援アダプタをインストールしてから、システム分析支援アキュムレータをインストールします。インストールが完了したら、システム分析支援アキュムレータをセットアップして、システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを作成します。

表2‒1　システム分析支援アキュムレータを構築する流れ

順序

やること

1

構築に必要な情報を収集する（例：運用ディレクトリーの容量、ポート番号、アクセス識別子）

2

システム分析支援アダプタをインストールする

3

システム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリーを決定する

4

システム分析支援アキュムレータをインストールする

5

システム分析支援アキュムレータをセットアップする

6

システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを作成する

7

Java VMオプションファイルの指定値を変更する

8

システムコンフィグプロパティファイルにJava VMのポート番号を指定する

9

アプリケーションサーバの環境を設定する

関連項目

2.2　システム分析支援アキュムレータの構築に必要な情報

2.3　サーバマシンにシステム分析支援アダプタをインストールする

2.4　システム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリーを作成する

2.5　サーバマシンにシステム分析支援アキュムレータをインストールする（Linuxの場合）

2.6　サーバマシンにシステム分析支援アキュムレータをインストールする（Windowsの場合）

2.7　サーバマシンにシステム分析支援アキュムレータをセットアップする

2.8.3　システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを作成する

2.9.1　メモリー所要量に合わせてJava VMオプションファイルの指定値を変更する

2.9.2　システムコンフィグプロパティファイルにJava VMのポート番号を指定する

2.10　アプリケーションサーバの環境を設定する

2.2　システム分析支援アキュムレータの構築に必要な情報

システム分析支援アキュムレータを構築する前に、あらかじめ構築に必要な情報を確認または決定します。

システム分析支援アキュムレータを構築する前に、次の情報を確認または決定してください。

表2‒2　システム構築に必要な情報

項目

説明

サーバマシンのNICの状態

システム分析支援アキュムレータを構築するサーバマシンのNIC（Network Interface Card）を確認してください。入力用（パケットキャプチャ用）と出力用（システム分析支援ビューアとの通信用）に、2つ以上のNICがあることを推奨します。

インストール、および運用ディレクトリーの作成に必要なディスク容量

次の内容を確認することを推奨します。

システム分析支援アキュムレータ、およびシステム分析支援アダプタのインストール先に、インストールに必要なディスク容量があるか

システム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリーを作成するディスクに、運用ディレクトリーの作成に必要なディスク容量があるか

運用ディレクトリーは、システム分析支援アキュムレータの実行環境です。運用ディレクトリーを作成するディスクの容量を確認してください（例：OSのdfコマンドを使用します）。

システム分析支援アキュムレータ、およびシステム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリーのディスク占有量については、Hitachi System Information Capture - Visualizerのリリースノートを参照してください。

システム分析支援アダプタのディスク占有量については、Hitachi System Information Captureのリリースノートを参照してください。

業務実態情報アクセスポート番号

業務実態情報アクセスポート番号は、システム分析支援アキュムレータをインストールしたマシンが起動している間、システム分析支援アキュムレータが使用するポート番号です。

業務実態情報アクセスポート番号として使用するポート番号を決定してください。使用できるポート番号の範囲については、マニュアル「Hitachi System Information Capture - Visualizer リファレンス」のesibsetupコマンドの-pオプションの説明を参照してください。

ここで決定した業務実態情報アクセスポート番号は、次のタイミングで指定します。

システム分析支援アキュムレータのセットアップ

システム分析支援ビューアのインストール

業務実態情報アクセス識別子

業務実態情報アクセス識別子は、システム分析支援アキュムレータが業務実態情報にアクセスするために必要な情報です。

業務実態情報アクセス識別子を決定してください。業務実態情報アクセス識別子の形式については、マニュアル「Hitachi System Information Capture - Visualizer リファレンス」のesibsetupコマンドの-mオプションの説明を参照してください。

ここで決定した業務実態情報アクセス識別子は、次のタイミングで指定します。

システム分析支援アキュムレータのセットアップ

システム分析支援ビューアのインストール

標準ホスト名

標準ホスト名は、OSのhostnameコマンド実行時に表示される、システム分析支援アキュムレータをインストールするマシンのホスト名です。

標準ホスト名をアドレス変換して、ローカルループバックアドレス（127.0.0.1）以外のIPアドレスで変換できるかを確認してください。

アドレス変換できない場合、またはローカルループバックアドレスに変換された場合は、次のどちらかの方法で対処してください。

システム分析支援アキュムレータをインストールするマシンの標準ホスト名とIPアドレスを、DNSに登録する

システム分析支援アキュムレータをインストールするマシンの標準ホスト名とIPアドレスを、hostsファイルに記述する。

ここで確認した標準ホスト名は、次のタイミングで指定します。

システム分析支援ビューアのインストール

Java VMのポート番号

Java VMのポート番号として使用するポート番号を決定してください。なお、運用ディレクトリーごとに異なるポート番号を指定します。

ここで決定したJava VMのポート番号は、システムコンフィグプロパティファイルに指定します。

関連項目

2.3　サーバマシンにシステム分析支援アダプタをインストールする

2.4　システム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリーを作成する

2.7　サーバマシンにシステム分析支援アキュムレータをセットアップする

2.9.2　システムコンフィグプロパティファイルにJava VMのポート番号を指定する

3.4　クライアントマシンにシステム分析支援ビューアをインストールする

2.3　サーバマシンにシステム分析支援アダプタをインストールする

システム分析支援アキュムレータをインストールするマシンに、システム分析支援アダプタをインストールします。システム分析支援では、システム検証支援基盤（Hitachi System Information Capture）をシステム分析支援アダプタとして使用します。

背景

システム分析支援では、システム検証支援基盤（Hitachi System Information Capture）をシステム分析支援アダプタとして使用します。

前提条件

スーパーユーザー権限またはAdministrators 権限でログインしている

操作手順

システム分析支援アキュムレータをインストールするマシンに、Hitachi System Information Capture（システム検証支援基盤）をインストールします。

Hitachi System Information Captureのインストール方法については、マニュアル「Hitachi System Information Capture 基本ガイド」を参照してください。

関連項目

2.4　システム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリーを作成する

2.5　サーバマシンにシステム分析支援アキュムレータをインストールする（Linuxの場合）

2.6　サーバマシンにシステム分析支援アキュムレータをインストールする（Windowsの場合）

2.4　システム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリーを作成する

運用ディレクトリーは、システム分析支援アキュムレータの実行環境です。システム分析支援アキュムレータの運用時に、運用ディレクトリーを使用します。運用ディレクトリーとして使用するディレクトリーを作成してください。

前提条件

運用ディレクトリーを作成するディスクに、運用ディレクトリーの作成に必要なディスク容量があることを確認している

操作手順

運用ディレクトリーの作成に必要なディスク容量があることを確認したディスクの任意の場所に、運用ディレクトリーとして使用するディレクトリーを作成します。

システム分析支援アキュムレータをセットアップするときに、ここで作成したディレクトリーを指定（esibsetupコマンドの-dオプション）してください。

関連項目

2.2　システム分析支援アキュムレータの構築に必要な情報

2.5　サーバマシンにシステム分析支援アキュムレータをインストールする（Linuxの場合）

2.6　サーバマシンにシステム分析支援アキュムレータをインストールする（Windowsの場合）

2.7　サーバマシンにシステム分析支援アキュムレータをセットアップする

2.5　サーバマシンにシステム分析支援アキュムレータをインストールする（Linuxの場合）

システム分析支援アキュムレータは、システム分析支援アダプタと同じマシンにインストールしてください。システム分析支援アキュムレータのインストールには、インストール用のCD-ROMを使用します。

前提条件

システム分析支援アダプタのインストールが完了している

スーパーユーザー権限でログインしている

操作手順

インストール用のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

インストール用のCD-ROMの使い方の詳細は、Hitachi System Information Capture - Visualizerのリリースノートを参照してください。

インストールが正常に完了すると、次に示すディレクトリーが作成されます。このディレクトリーをシステム分析支援アキュムレータのインストールディレクトリーと呼びます。

/opt/HSIC_VA

関連項目

2.3　サーバマシンにシステム分析支援アダプタをインストールする

2.4　システム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリーを作成する

2.7　サーバマシンにシステム分析支援アキュムレータをセットアップする

2.6　サーバマシンにシステム分析支援アキュムレータをインストールする（Windowsの場合）

システム分析支援アキュムレータは、システム分析支援アダプタと同じマシンにインストールしてください。システム分析支援アキュムレータのインストールには、インストール用のCD-ROMを使用します。

前提条件

システム分析支援アダプタのインストールが完了している

Administrators権限でログインしている

操作手順

インストール用のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

［日立総合インストーラ］ダイアログボックスが自動起動されます。

［日立総合インストーラ］ダイアログボックスが自動起動されない場合は、CD-ROMドライブ:/HCD_INST.EXEを実行してください。

インストーラーの指示に従ってインストールを進めます。

［ユーザ情報］を指定します。

［ユーザ名］

最大50文字の文字列を指定してください。

［会社名］

最大512文字の文字列を指定してください。

［インストール先のフォルダ］でインストール先ディレクトリーを確認し、必要に応じてインストール先ディレクトリーを変更します。

デフォルトでは、OSインストールドライブ:/Hitachi/HSIC_VA/が設定されます。

インストール先ディレクトリーを変更したい場合は、［変更］ボタンをクリックして任意のディレクトリーを選択してください。

選択した任意のディレクトリーに/Hitachi/HSIC_VA/ディレクトリーが作成されて、そのディレクトリーにシステム分析支援アキュムレータがインストールされます。

選択したディレクトリーが「～/Hitachi/」の場合は、ディレクトリー直下に/HSIC_VA/ディレクトリーが作成されて、そのディレクトリーにシステム分析支援アキュムレータがインストールされます。

選択したディレクトリーが「～/Hitachi/HSIC_VA/」の場合は、そのディレクトリーにシステム分析支援アキュムレータがインストールされます。

ここで指定したインストール先ディレクトリーは、Windowsのシステム環境変数HSICAccumulator_ROOTに設定されます。

絶対パスで100バイト以内の文字列を指定してください。

UNC表記はできません。

ネットワークドライブは指定できません。

インストール先ディレクトリーのパス中には、「#」およびマルチバイト文字を指定できません。

先頭が小文字の「u」で始まるディレクトリーは指定できません。

［プログラムをインストールする準備ができました］に表示された内容に問題がなければ、［インストール］ボタンをクリックします。

インストールの実行中に［キャンセル］ボタンをクリックしてインストールを中断した場合、システム分析支援アキュムレータの実行環境が正常に作成されないおそれがあります。インストールを中断した場合は、再度、手順1から実行してください。

インストール処理が完了したら、マシンを再起動します。

システム分析支援アキュムレータのインストールは完了です。

次のすべての条件に該当する場合は、システム分析支援アキュムレータのインストール先ディレクトリー（Windowsのシステム環境変数HSICAccumulator_ROOT）にアクセス権を追加するために、OSのicaclsコマンドを実行します。

Administrator以外のユーザーがシステム分析支援アキュムレータを使用する。

OSのユーザーアカウント制御（UAC）機能が動作するパス（例：C:/Program Files、C:/Program Files (x86)、C:/ProgramData、C:/Windows）にシステム分析支援アキュムレータをインストールした。

OSのユーザーアカウント制御（UAC）機能の「管理者承認モードですべての管理者を実行する」が有効になっている。

ユーザーアカウント制御（UAC）機能の設定の確認方法については、OSのマニュアルを参照してください。

コマンド実行例

icacls %HSICAccumulator_ROOT% /t /grant everyone:(OI)(F)

インストール先ディレクトリーにアクセス権が追加されて、Administrator以外のユーザーもシステム分析支援アキュムレータを使用できるようになります。

関連項目

2.3　サーバマシンにシステム分析支援アダプタをインストールする

2.4　システム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリーを作成する

2.7　サーバマシンにシステム分析支援アキュムレータをセットアップする

2.7　サーバマシンにシステム分析支援アキュムレータをセットアップする

esibsetupコマンドを実行してシステム分析支援アキュムレータをセットアップし、システム分析支援アキュムレータの実行環境を作成します。

前提条件

スーパーユーザー権限またはAdministrators権限でログインしている

運用ディレクトリーとして使用するディレクトリーを作成している

業務実態情報アクセスポート番号と業務実態情報アクセス識別子を決定している

操作手順

システム分析支援アキュムレータの実行環境を作成するために、esibsetupコマンドを実行します。

システム分析支援アキュムレータのインストールディレクトリー/bin/esibsetup -d 運用ディレクトリーの絶対パス -p 業務実態情報アクセスポート番号 -m 業務実態情報アクセス識別子

コマンドが正常に終了すると、-dオプションで指定したパス下に、システム分析支援アキュムレータのコマンドや定義ファイルが格納されます。

関連項目

2.2　システム分析支援アキュムレータの構築に必要な情報

2.4　システム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリーを作成する

2.8.3　システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを作成する

2.8　システム分析支援アキュムレータ定義ファイルの作成

システム分析支援アキュムレータ定義ファイルは、専用のツールを使用すると簡単に作成できます。

2.8.1　システム分析支援アキュムレータ定義ファイルとは

システム分析支援を使用するためには、システム分析支援アキュムレータ定義ファイルが必要です。例えば、既存システムのIPアドレスやテストの対象システムのポート番号などは、システム分析支援の運用を開始する前に、システム分析支援アキュムレータ定義ファイルに定義しておく必要があります。

システム分析支援アキュムレータ定義ファイルのファイル名および格納場所は、次のとおりです。

ファイル名

システム分析支援アキュムレータ定義ファイルの名称は、hsicib_config.propertiesです。ほかの名称は使用しないでください。

格納場所

システム分析支援アキュムレータ定義ファイルは、次に示すディレクトリーに格納してください。

システム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリー/conf

関連項目

2.8.2　システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを生成するツールを準備する

2.8.3　システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを作成する

2.8.2　システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを生成するツールを準備する

システム分析支援アキュムレータ定義ファイルは、専用のツールを使用すると簡単に作成できます。システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを生成するツール（hsic_vis_def.xls）を使用するには、Excelが必要です。

背景

テキストエディターを使ってシステム分析支援アキュムレータ定義ファイルを作成する場合、あらかじめ記述規則や定義項目の名称を正確に理解しておく必要があります。一方、専用のツール（定義生成Excel）を使用すると、表に必要事項を記入していく感覚で、簡単にシステム分析支援アキュムレータ定義ファイルを作成できます。

前提条件

システム分析支援アキュムレータのインストールが完了している

システム分析支援アキュムレータをインストールしたマシンとは別のマシンで、システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを作成する（Linuxの場合）

操作手順

システム分析支援アキュムレータ定義ファイルの作成作業を実施するマシンにhsic_vis_def.xlsファイルを移動させます。

システム分析支援アキュムレータをインストールしたマシンのOSがWindowsの場合は、同じマシンでシステム分析支援アキュムレータ定義ファイルを作成することもできます。その場合は、ファイルを移動する必要はありません。

ファイルが格納されている場所（移動元）

システム分析支援アキュムレータのインストールディレクトリー/tool/def

ファイルを格納する場所（移動先）

任意です。

FTPを使ってファイルを移動する場合

バイナリ転送モードを指定してください。

関連項目

2.8.3　システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを作成する

2.8.3　システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを作成する

システム分析支援アキュムレータ定義ファイルには、システムを構成する各種サーバの情報を定義します。専用のツール（定義生成Excel）を使用すると、簡単にシステム分析支援アキュムレータ定義ファイルを作成できます。

前提条件

システムテスト支援定義ファイルを生成するためのツール（hsic_vis_def.xls）の準備が完了している

Excelがインストールされている

Excelのマクロの設定で、hsic_vis_def.xlsに含まれているマクロが有効になっている

参考

操作手順で説明する操作以外の操作（例：コピー＆ペースト、元に戻す）は、実行しないでください。

操作手順

hsic_vis_def.xlsファイルをダブルクリックします。

［基本情報設定］シートの［Webサーバ］エリア、［APサーバ］エリア、［DBクライアント］エリア、［DBサーバ］エリアでそれぞれ［追加］ボタンをクリックします。

各エリアに行が追加されます。

追加された行の、空白になっているセルを選択して、必要な値を入力または選択します。

入力規則、入力形式、およびデフォルト値について知りたい場合は、値を入力しようとしているセルを選択すると、説明が表示されます。また、入力内容の詳細を確認したい場合は、列の先頭の行のセルにカーソルを合わせると、説明が表示されます。

［操作一覧］エリアの［定義ファイル出力］ボタンをクリックします。

省略できない項目の値を入力していなかったり、入力した値に誤りがあったりした場合は、警告メッセージが表示されます。［OK］ボタンをクリックすると、警告メッセージは消えて、問題があるセルが自動的に選択されます。セルの内容を確認し、修正してください。

すべての項目が正しく設定されている場合だけ、システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを保存するフォルダを選択するための画面が表示されます。

任意のフォルダを選択して、［保存］ボタンをクリックします。

デフォルトで表示されるファイル名をそのまま使用してください。

選択したフォルダにhsicib_config.propertiesというファイルが保存されます。

［Office］ボタンから［Excelの終了］ボタンをクリックします。

ファイルを保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

［はい］ボタンまたは［いいえ］ボタンをクリックします。

ツールが終了します。

関連項目

2.8.2　システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを生成するツールを準備する

2.8.4　システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを格納する

2.8.4　システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを格納する

システム分析支援アキュムレータ定義ファイルは、システム分析支援アキュムレータをインストールしたマシンに格納する必要があります。システム分析支援アキュムレータをインストールしたマシンと、システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを作成したマシンとが異なる場合は、マシン間でファイルを移動させてください。

前提条件

システム分析支援アキュムレータ定義ファイル（hsicib_config.properties）を作成済みである

操作手順

システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを、システム分析支援アキュムレータをインストールしたマシンに移動させます。

ファイルの移動手段は任意です。FTPを使ってファイルを移動する場合は、バイナリ転送モードを指定してください。

移動させたシステム分析支援アキュムレータ定義ファイルを、次のディレクトリーに格納します。

システム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリー/conf

関連項目

2.8.2　システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを生成するツールを準備する

2.8.3　システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを作成する

2.9.1　メモリー所要量に合わせてJava VMオプションファイルの指定値を変更する

2.9　環境ファイルの設定

システム分析支援アキュムレータのメモリー所要量に合わせて、Java VMオプションの指定値を変更します。また、Java VMが使用するポート番号を指定します。

2.9.1　メモリー所要量に合わせてJava VMオプションファイルの指定値を変更する

システム分析支援アキュムレータのメモリー所要量を計算して、Java VMオプションファイルの指定値を変更します。

前提条件

システム分析支援アキュムレータのセットアップが完了している

操作手順

システム分析支援アキュムレータのメモリー所要量を計算します。

メモリー所要量については、Hitachi System Information Capture - Visualizerのリリースノートを参照してください。

Java VMオプションファイル（システム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリー/conf/jvm_options.cfg）の指定値を変更します。

手順1で計算したメモリー所要量の値を、次に示すJava VMオプションに指定します。

SDP_INITIAL_MEM_SIZE（Javaヒープの初期サイズ）

SDP_MAX_MEM_SIZE（Javaヒープの最大サイズ）

このほかのJava VMオプションは変更しないでください。

Java VMオプションファイルの詳細については、マニュアル「Hitachi System Information Capture - Visualizer リファレンス」を参照してください。

関連項目

2.7　サーバマシンにシステム分析支援アキュムレータをセットアップする

2.9.2　システムコンフィグプロパティファイルにJava VMのポート番号を指定する

2.9.2　システムコンフィグプロパティファイルにJava VMのポート番号を指定する

Java VMが使用するポート番号をシステムコンフィグプロパティファイルに指定します。

前提条件

システム分析支援アキュムレータのセットアップが完了している

Java VMのポート番号が決定している

操作手順

Java VMが使用するポート番号をシステムコンフィグプロパティファイル（システム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリー/conf/system_config.properties）のrmi.serverPortプロパティに指定します。

システムコンフィグプロパティファイルの詳細については、マニュアル「Hitachi System Information Capture - Visualizer リファレンス」を参照してください。

関連項目

2.2　システム分析支援アキュムレータの構築に必要な情報

2.7　サーバマシンにシステム分析支援アキュムレータをセットアップする

2.10　アプリケーションサーバの環境を設定する

2.10　アプリケーションサーバの環境を設定する

アプリケーションサーバにHiRDBクライアント環境変数を設定します。

背景

システム分析支援は、アプリケーションサーバのルートアプリケーション情報をキーに、APサーバとDBサーバの通信を解析して、業務の流れを可視化します。

APサーバ上の業務アプリケーションがSQLを実行すると、APサーバとDBサーバの通信データにルートアプリケーション情報が設定され、システム分析支援で可視化できます。

システム分析支援がSQLを分析するために、アプリケーションサーバにHiRDBクライアント環境変数を設定してください。

前提条件

システム分析支援アキュムレータのセットアップが完了している

操作手順

アプリケーションサーバに、次に示すHiRDBクライアント環境変数を指定します。

PDUAPREPLVL=ut

システム要件によっては、PDUAPREPLVL=atと指定できます。

PDHSICOPTIONS=ALL

Cosminexus V9を使用している場合

DB Connectorのコンフィグレーションプロパティに、HiRDBクライアント環境変数を指定します。

DB Connectorのコンフィグレーションプロパティについては、マニュアル「Cosminexus V9 アプリケーションサーバアプリケーション設定操作ガイド」を参照してください。

関連項目

2.7　サーバマシンにシステム分析支援アキュムレータをセットアップする

3　システム分析支援ビューアの構築（クライアントマシン）

クライアントマシンに、システム分析支援ビューアの前提プログラムと、システム分析支援ビューアをインストールします。

3.1　システム分析支援ビューアをクライアントマシンに構築する流れ

システム分析支援ビューアには前提ソフトウェアがあります。前提ソフトウェアのインストールが完了してから、システム分析支援ビューアをクライアントマシンにインストールします。

表3‒1　システム分析支援ビューアを構築する流れ

順序

やること

1

前提ソフトウェアをインストールする

2

構築に必要な情報を収集する（例：ホスト名、ディスク容量）

3

システム分析支援ビューアをインストールする

関連項目

3.2　システム分析支援ビューアの構築に必要な情報

3.3　クライアントマシンにシステム分析支援ビューアの前提ソフトウェアをインストールする

3.4　クライアントマシンにシステム分析支援ビューアをインストールする

3.2　システム分析支援ビューアの構築に必要な情報

システム分析支援ビューアを構築する前に、あらかじめ構築に必要な情報を確認します。

システム分析支援ビューアを構築する前に、次の情報を確認してください。

表3‒2　システム構築に必要な情報

項目

説明

インストールに必要なディスク容量

システム分析支援ビューアのインストール先に、システム分析支援ビューアのインストールに必要なディスク容量があるかを確認することを推奨します。

システム分析支援ビューアのディスク占有量については、Hitachi System Information Capture - Visualizerのリリースノートを参照してください。

システム分析支援アキュムレータをインストールしたマシンのホスト名

システム分析支援ビューアのインストール時に指定する情報です。

システム分析支援アキュムレータをインストールしたマシンのホスト名は、OSのhostnameコマンドで確認してください。

業務実態情報アクセスポート番号

システム分析支援ビューアのインストール時に指定する情報です。

システム分析支援アキュムレータのセットアップ時（esibsetupコマンド実行時）に指定した、業務実態情報アクセスポート番号を確認してください。

業務実態情報アクセス識別子

システム分析支援ビューアのインストール時に指定する情報です。

システム分析支援アキュムレータのセットアップ時（esibsetupコマンド実行時）に指定した、業務実態情報アクセス識別子を確認してください。

関連項目

3.3　クライアントマシンにシステム分析支援ビューアの前提ソフトウェアをインストールする

3.4　クライアントマシンにシステム分析支援ビューアをインストールする

3.3　クライアントマシンにシステム分析支援ビューアの前提ソフトウェアをインストールする

システム分析支援ビューアをインストールする前に、システム分析支援ビューアの前提ソフトウェアをインストールします。

操作手順

クライアントマシンに、次の前提ソフトウェアをインストールします。

Visio

Excel

前提ソフトウェアのバージョンについては、Hitachi System Information Capture - Visualizerのリリースノートを参照してください。

また、前提ソフトウェアのインストール方法については、各前提ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

関連項目

3.4　クライアントマシンにシステム分析支援ビューアをインストールする

3.4　クライアントマシンにシステム分析支援ビューアをインストールする

クライアントマシンにシステム分析支援ビューアをインストールします。システム分析支援ビューアのインストールには、インストール用のCD-ROMを使用します。

前提条件

前提ソフトウェアのインストールが完了している

Administrators権限でログインしている

インストールに必要なディスク容量があることを確認している

システム分析支援ビューアのディスク占有量については、Hitachi System Information Capture - Visualizerのリリースノートを参照してください。

次の情報を確認している

システム分析支援アキュムレータをインストールしたマシンのホスト名

業務実態情報アクセスポート番号

業務実態情報アクセス識別子

操作手順

インストール用のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

［日立総合インストーラ］ダイアログボックスが自動起動されます。

［日立総合インストーラ］ダイアログボックスが自動起動されない場合は、CD-ROMドライブ:/HCD_INST.EXEを実行してください。

インストーラーの指示に従ってインストールを進めます。

［ユーザ情報］を指定します。

［ユーザ名］

最大50文字の文字列を指定してください。

［会社名］

最大512文字の文字列を指定してください。

［インストール先のフォルダ］でインストール先ディレクトリーを確認し、必要に応じてインストール先ディレクトリーを変更します。

デフォルトでは、OSインストールドライブ:/Hitachi/HSIC_Visualizer/が設定されます。

インストール先ディレクトリーを変更したい場合は、［変更］ボタンをクリックして任意のディレクトリーを選択してください。

選択した任意のディレクトリーに/Hitachi/HSIC_Visualizer/ディレクトリーが作成されて、そのディレクトリーにシステム分析支援ビューアがインストールされます。

選択したディレクトリーが「～/Hitachi/」の場合は、ディレクトリー直下に/HSIC_Visualizer/ディレクトリーが作成されて、そのディレクトリーにシステム分析支援ビューアがインストールされます。

選択したディレクトリーが「～/Hitachi/HSIC_Visualizer/」の場合は、そのディレクトリー直下にシステム分析支援ビューアがインストールされます。

ここで指定したインストール先ディレクトリーは、Windowsのシステム環境変数HSICViewer_ROOTに設定されます。

絶対パスで100バイト以内の文字列を指定してください。

UNC表記はできません。

ネットワークドライブは指定できません。

インストール先ディレクトリーのパス中には、「#」およびマルチバイト文字を指定できません。

先頭が小文字の「u」で始まるディレクトリーは指定できません。

［システム分析支援アキュムレータ情報］を指定します。

なお、ここで指定する内容は、システム分析支援ビューアのプロパティファイル（システム分析支援ビューアのインストールディレクトリー/conf/HSICViewer.properties）に設定されます。

項目

指定する内容

プロパティファイルでの定義名

システム分析支援アキュムレータをインストールしたマシンのホスト名

システム分析支援アキュムレータをインストールしたマシンのホスト名（1～63バイト）を指定してください。

actualInformationHost

業務実態情報アクセスポート番号

システム分析支援アキュムレータのセットアップ時に指定した、業務実態情報アクセスポート番号（5001～65535の半角数字）を指定してください。

業務実態情報アクセスポート番号を省略してesibsetupコマンドを実行した場合、業務実態情報アクセスポート番号のデフォルト値は29100です。

actualInformationPort

業務実態情報アクセス識別子

システム分析支援アキュムレータのセットアップ時に指定した、業務実態情報アクセス識別子（1～6文字の先頭がアルファベットの大文字の英数字列）を指定してください。

actualInformationId

［プログラムをインストールする準備ができました］に表示された内容に問題がなければ、［インストール］ボタンをクリックします。

インストールの実行中に［キャンセル］ボタンをクリックしてインストールを中断した場合、システム分析支援ビューアの実行環境が正常に作成されないおそれがあります。インストールを中断した場合は、再度、手順1から実行してください。

インストール処理が完了したら、マシンを再起動します。

システム分析支援ビューアのインストールは完了です。

次のすべての条件に該当する場合は、システム分析支援ビューアのインストール先ディレクトリー（Windowsのシステム環境変数HSICViewer_ROOT）にアクセス権を追加するために、OSのicaclsコマンドを実行します。

Administrator以外のユーザーがシステム分析支援ビューアを使用する。

OSのユーザーアカウント制御（UAC）機能が動作するパス（例：C:/Program Files、C:/Program Files (x86)、C:/ProgramData、C:/Windows）にシステム分析支援ビューアをインストールした。

OSのユーザーアカウント制御（UAC）機能の「管理者承認モードですべての管理者を実行する」が有効になっている。

ユーザーアカウント制御（UAC）機能の設定の確認方法については、OSのマニュアルを参照してください。

コマンド実行例

icacls %HSICViewer_ROOT% /t /grant everyone:(OI)(F)

インストール先ディレクトリーにアクセス権が追加されて、Administrator以外のユーザーもシステム分析支援ビューアを使用できるようになります。

関連項目

2.2　システム分析支援アキュムレータの構築に必要な情報

2.7　サーバマシンにシステム分析支援アキュムレータをセットアップする

3.3　クライアントマシンにシステム分析支援ビューアの前提ソフトウェアをインストールする

4　システム分析支援の運用

システム分析支援アキュムレータを起動して、モニタリングを開始します。システム分析支援アキュムレータがモニタリングして解析した業務実態情報は、システム分析支援ビューアで参照します。また、業務実態情報の格納領域が枯渇しないように、不要になった業務実態情報を定期的に削除します。

4.1　サーバマシンのシステム分析支援アキュムレータを起動する

サーバマシンでesibstartコマンドを実行すると、システム分析支援アキュムレータを起動できます。

前提条件

システム分析支援アキュムレータ定義ファイル（システム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリー/conf/hsicib_config.properties）を作成済みである

スーパーユーザー権限またはAdministrators権限でログインしている

操作手順

システム分析支援アキュムレータを起動するために、サーバマシンでesibstartコマンドを実行します。

システム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリー/bin/esibstart

コマンドが正常に終了すると、システム分析支援アキュムレータが起動して、モニタリングを開始します。

なお、システム分析支援アキュムレータの起動時に、自動でシステム分析支援アダプタも起動されます。

関連項目

2.8.3　システム分析支援アキュムレータ定義ファイルを作成する

4.2　サーバマシンのシステム分析支援アキュムレータを停止する

4.2　サーバマシンのシステム分析支援アキュムレータを停止する

サーバマシンでesibstopコマンドを実行すると、システム分析支援アキュムレータを停止できます。

前提条件

スーパーユーザー権限またはAdministrators権限でログインしている

操作手順

システム分析支援アキュムレータを停止するために、サーバマシンでesibstopコマンドを実行します。

システム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリー/bin/esibstop

コマンドが正常に終了すると、システム分析支援アキュムレータが停止して、モニタリングを終了しま す。なお、システム分析支援アキュムレータの停止時に、自動でシステム分析支援アダプタも停止されます。

関連項目

4.1　サーバマシンのシステム分析支援アキュムレータを起動する

4.3　クライアントマシンのシステム分析支援ビューアを起動する

クライアントマシンでVisioプロジェクトファイルを実行すると、システム分析支援ビューアを起動できます。

前提条件

システム分析支援ビューアのインストールが完了している

操作手順

システム分析支援ビューアを起動するために、クライアントマシンでVisioプロジェクトファイル（システム分析支援ビューアのインストールディレクトリー /HSICViewer.vsd）を実行します。

システム分析支援ビューアが起動して、Visioの画面上にシステム分析支援ビューアの［メインメニュー］ウィンドウと［HTTPリクエスト一覧］ウィンドウが表示されます。

関連項目

4.4　クライアントマシンのシステム分析支援ビューアを停止する

4.4　クライアントマシンのシステム分析支援ビューアを停止する

クライアントマシンでVisioを終了して、システム分析支援ビューアを停止します。

操作手順

次のどちらかの方法で、システム分析支援ビューアを停止します。

Visioの［ファイル］－［終了］を選択する。

Visioの［×］ボタンをクリックする。

関連項目

4.3　クライアントマシンのシステム分析支援ビューアを起動する

4.5　問題が発生したHTTPリクエストを確認する

システム分析支援ビューアの［HTTPリクエスト一覧］ウィンドウで、問題が発生したHTTPリクエストを確認します。

前提条件

システム分析支援ビューアが起動している

操作手順

システム分析支援ビューアの［メインメニュー］ウィンドウの［HTTPリクエスト一覧表示］ボタンをクリックします。

システム分析支援ビューアの［HTTPリクエスト一覧］ウィンドウが表示されます。

［SQLエラー/閾値超えHTTPリクエスト一覧］を参照して、SQLエラーが発生していないか、HTTPリクエストのレスポンスが遅延していないかを確認します。

SQLエラーが発生していないか

［SQLエラー］には、同一ルートアプリケーション情報を持つSQLのエラー回数が表示されます。

HTTPリクエストのレスポンスが遅延していないか

［実行時間］には、HTTPリクエストを受け付けてからHTTP レスポンスを送信するまでに掛かった時間が表示され、［閾値］には、実行時間の閾値が表示されます。［閾値］の時間が［実行時間］の時間を超過していた場合は、［閾値超過］にYが表示されます。

関連項目

4.3　クライアントマシンのシステム分析支援ビューアを起動する

4.6　特定のHTTPリクエストを時系列表示して確認する

4.6　特定のHTTPリクエストを時系列表示して確認する

システム分析支援ビューアで表示するVisioの図形描画領域に、特定のHTTPリクエストを時系列表示して確認します。

前提条件

システム分析支援ビューアの［HTTPリクエスト一覧］ウィンドウが表示されている

操作手順

システム分析支援ビューアの［HTTPリクエスト一覧］ウィンドウの ［SQLエラー/閾値超えHTTPリクエスト一覧］で、時系列表示で参照したいHTTPリクエストをクリックします。

選択されたHTTPリクエストは反転表示されます。

なお、時系列表示で1度も参照したことのないHTTPリクエストは、参照済みのHTTPリクエストと区別するために、太字で表示されます。

［時系列表示］ボタンをクリックします。

システム分析支援ビューアの図形描画領域に、選択したHTTPリクエストと、同一時間帯に動いていたHTTPリクエストが時系列で表示されます。各HTTPリクエストが、どこで実行されたか（APサーバの処理なのか、DBサーバの処理なのか）、いつ実行されたかを確認できます。

関連項目

4.3　クライアントマシンのシステム分析支援ビューアを起動する

4.5　問題が発生したHTTPリクエストを確認する

4.7　サーバ種別ごとにHTTPリクエストの詳細を確認する

4.7　サーバ種別ごとにHTTPリクエストの詳細を確認する

システム分析支援ビューアの図形描画領域で、Webサーバ、APサーバ、またはDBサーバの業務オブジェクトをクリックして、サーバ種別ごとにHTTPリクエストの詳細を確認します。

前提条件

システム分析支援ビューアの図形描画領域に、HTTPリクエストが時系列表示されている

操作手順

システム分析支援ビューアの図形描画領域で、HTTPリクエストの詳細を確認したいサーバの業務オブジェクトをダブルクリックします。

アプリケーションサーバ（Webサーバ、APサーバ）の業務オブジェクトをダブルクリックすると、［詳細情報（URI）］ウィンドウにWebサーバとAPサーバの処理情報が表示されます。

HiRDB（DBサーバ）の業務オブジェクトをダブルクリックすると、［詳細情報（SQL）］ウィンドウにDBサーバの処理情報が表示されます。

さらに、［詳細情報（URI）］ウィンドウの［UAP統計］ボタンをクリックすると、［詳細情報（UAP統計）］ウィンドウにDBサーバの詳細な処理情報が表示されます。

関連項目

4.3　クライアントマシンのシステム分析支援ビューアを起動する

4.6　特定のHTTPリクエストを時系列表示して確認する

4.8　不要になった業務実態情報を削除する

業務実態情報を蓄積し続けると、業務実態情報の格納領域が枯渇します。定期的に業務実態情報格納領域を初期化または再編成して、古い業務実態情報を削除します。

背景

システム分析支援アキュムレータのセットアップ時に業務実態情報の格納領域が作成されて、システム分析支援アキュムレータの起動中に業務実態情報が格納領域に蓄積されます。業務実態情報を蓄積し続けると業務実態情報の格納領域が枯渇するため、定期的に古い業務実態情報を削除する必要があります。

次のどちらかの方法で、業務実態情報を削除してください。

業務実態情報格納領域を初期化する

システム分析支援アキュムレータの起動時に、存在する業務実態情報をすべて削除して、業務実態情報格納領域を初期化します。業務実態情報のバックアップは取得しません。

この場合、業務実態情報がすべて削除されるため、システム分析支援アキュムレータの起動時に、前回までの業務実態情報は引き継がれません。

業務実態情報格納領域を再編成する

システム分析支援アキュムレータの終了時に、存在する業務実態情報のうち、業務実態情報の保持日数よりも古い業務実態情報を削除して、業務実態情報格納領域を再編成します。

この場合、システム分析支援アキュムレータの起動時に、前回までの業務実態情報が引き継がれます。

なお、業務実態情報格納領域を再編成する場合、一時的に業務実態情報格納領域を閉塞します。このため、この処理中にシステム分析支援ビューアが業務実態情報にアクセスするとエラーになることがあります。

操作手順

業務実態情報格納領域を初期化する場合は、esibstartコマンドで-cオプションを指定して、システム分析支援アキュムレータを起動します。

システム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリー/bin/esibstart -c

業務実態情報格納領域を再編成する場合は、esibstopコマンドで-mオプションを指定して、システム分析支援アキュムレータを終了します。

システム分析支援アキュムレータの運用ディレクトリー/bin/esibstop -m 業務実態情報の保持日数

-mオプションには、業務実態情報を保持したい日数を指定します。例えば、-m 3と指定した場合には、コマンド実行日を含めた3日間分の業務実態情報が保持され、それよりも古い（4日以前）業務実態情報が削除されます。

関連項目

4.1　サーバマシンのシステム分析支援アキュムレータを起動する

4.2　サーバマシンのシステム分析支援アキュムレータを停止する

5　システム分析支援の詳細

この章では、このマニュアルでは詳細を説明していない、システム分析支援の応用的な機能を紹介します。また、それらの機能の目的と利用想定シーンも説明します。

5.1　システム分析支援を使ってできることの一覧

このマニュアルで説明している機能以外にも、システム分析支援にはJP1の監視ツールと連携したり、データをExcelファイルに出力したりする機能があります。

システム分析支援の機能のうち、このマニュアルでは詳細を説明していない機能を次に示します。なお、これらの機能の詳細については、マニュアル「Hitachi System Information Capture - Visualizer リファレンス」を参照してください。

表5‒1　システム分析支援の機能

やりたいこと（目的）

想定シーン

機能の名称

JP1のシステム監視ツールとシステム分析支援とを連動させたい。

JP1/IMを使って監視しているシステムで、エラーが発生したとき

JP1/IMとの連携

クライアント要求処理の件数などを、時間ごとに確認したい。

システム運用

稼働統計情報出力機能

業務情報の一覧をツリー形式で確認したい。

時系列表示の図が細か過ぎて、目的の業務情報を選択しにくいとき

業務情報がどのリクエストおよびどのSQLに関連しているのかを詳細に確認したいとき

ツリーウィンドウ

分析支援ビューアで表示した内容（業務情報）を、Excelを使用して表示したい。

ほかのツールと連携したいとき

分析支援ビューアをインストールしていないマシン上で業務情報を参照したいとき

Excel表示

分析支援ビューアを起動しないで、Excelを使用して業務情報を表示したい。

エラーが発生して、分析支援ビューアを起動できないとき

Excel出力機能（Internet Explorerを使用）

索引

A

APサーバ[1]

C

Cosminexus[1]

D

DBサーバ[1]

E

esibsetupコマンド[1]

esibstartコマンド[1], [2]

esibstopコマンド[1], [2]

H

HiRDB[1]

HSICViewer.vsd[1]

HTTPリクエスト一覧ウィンドウ[1], [2]

HTTPリクエストの確認[1]

HTTPリクエストの時系列表示[1]

J

J2EEサーバ[1]

Java EEサーバ[1]

Java VMオプションファイル[1]

Java VMのポート番号[1]

Java VMのポート番号を指定する[1]

jvm_options.cfg[1]

S

system_config.properties[1]

W

Webサーバ[1]

あ

アプリケーションサーバの環境の設定[1]

い

インストール

システム分析支援アキュムレータ（Linuxの場合）[1]

システム分析支援アキュムレータ（Windowsの場合）[1]

システム分析支援アダプタ[1]

システム分析支援ビューア[1]

う

運用ディレクトリー[1]

き

起動

システム分析支援アキュムレータ[1]

システム分析支援アダプタ[1]

システム分析支援ビューア[1]

機能の詳細[1]

業務実態情報[1]

業務実態情報アクセス識別子[1], [2]

業務実態情報アクセスポート番号[1], [2]

削除[1]

業務実態情報格納領域

再編成[1]

初期化[1]

こ

構築に必要な情報

システム分析支援アキュムレータ[1]

システム分析支援ビューア[1]

構築の流れ

システム分析支援アキュムレータ[1]

システム分析支援ビューア[1]

さ

サーバ種別ごとにHTTPリクエストの詳細を確認する[1]

サーバマシンのNICの状態[1]

し

システムコンフィグプロパティファイル[1]

システム分析支援アキュムレータ[1]

運用ディレクトリー[1]

運用ディレクトリーの作成[1]

運用ディレクトリーのディスク容量[1]

起動[1]

構築に必要な情報[1]

サーバマシンに構築する流れ[1]

実行環境[1]

セットアップ[1]

停止[1]

メモリー所要量[1]

システム分析支援アキュムレータ定義ファイル[1], [2]

システム分析支援アキュムレータ定義ファイルの格納場所[1]

システム分析支援アダプタ[1]

起動[1]

停止[1]

システム分析支援がサポートしていないシステム構成[1]

システム分析支援がサポートするシステム構成[1]

システム分析支援の位置づけ[1]

システム分析支援ビューア[1]

起動[1]

構築に必要な情報[1]

停止[1]

障害の一次切り分けができる仕組み[1]

詳細情報（SQL）ウィンドウ[1]

詳細情報（UAP統計）ウィンドウ[1]

詳細情報（URI）ウィンドウ[1]

す

図形描画領域[1], [2]

せ

前提ソフトウェアをインストールする[1]

て

定義生成Excel[1], [2]

停止

システム分析支援アキュムレータ[1]

システム分析支援アダプタ[1]

システム分析支援ビューア[1]

ひ

標準ホスト名[1]

め

メインメニューウィンドウ[1]