uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow システム構築・運用ガイド

3020-3-M80-A0

前書き

対象製品

P-2955-CJ34 uCosminexus Business Process Developer 03-11　（適用OS：Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022，Windows 10 x64，Windows 11）

P-2943-CG34 uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow 03-20　（適用OS：Windows Server 2019，Windows Server 2022）

P-2955-CG34 uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow 03-20　（適用OS：Windows Server 2019，Windows Server 2022，Windows 10 x64，Windows 11）

P-9W43-CG31 uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow 03-20　（適用OS：Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server 7.1（64-bit x86_64）以降，Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server 8.1（64-bit x86_64）以降）

これらのプログラムプロダクトのほかにもこのマニュアルをご利用になれる場合があります。詳細は「リリースノート」でご確認ください。

本製品では日立ネットワークオブジェクトプラザトレース共通ライブラリをインストールします。

輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。

なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

商標類

HITACHI，Cosminexus，HiRDB，uCosminexusおよびWorkCoordinatorは，株式会社 日立製作所の商標または登録商標です。

AIXは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

IBMは，世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。

Internet Explorerは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Linuxは，Linus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoftは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Microsoft Edgeは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

OracleおよびJavaは，オラクルおよびその関連会社の登録商標です。

Red Hat is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

Red Hatは，米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。

Red Hat Enterprise Linux is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.

Red Hat Enterprise Linuxは，米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc.の登録商標です。

SQL Serverは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

UNIXは，The Open Groupの商標です。

Windowsは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

Windows Serverは，マイクロソフト 企業グループの商標です。

その他記載の会社名，製品名などは，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

発行

2023年3月　3020-3-M80-A0

著作権

All Rights Reserved. Copyright (C) 2007, 2023, Hitachi, Ltd.

奥付

マニュアル発行元

株式会社 日立製作所

〒100‒8280　東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

変更内容

変更内容(3020-3-M80-A0)　uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow 03-20

追加・変更内容

変更個所

適用OSにWindows Server 2022を追加した。

−

Cosminexusに同梱されているJAX-RSライブラリを使用する旨の注意事項を削除した。

4.5.3(1)(a)

Cosminexusに同梱されているJAX-RSライブラリをコンテナ拡張ライブラリに設定しない場合の説明を追加した。

4.5.3(1)(b)

ciwstartpiコマンドの-nオプション指定時の注意事項を追加した。

8.2.1(1)

SQLスクリプトファイルの編集に「03-11から03-20へ移行する場合」を追加しました。

9.2.3，9.3.5

ワーク管理システムのバージョンアップの手順に，データ移行だけを繰り返し行う手順を追加した。

9.3.8

テーブル<SYSTEMID>_ASYNC_JOBのジョブIDのINDEXの値を修正した。

付録B.1(1)(ah)

単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。

OS，ブラウザ，およびデータベースに関して，新しいバージョンの追加，および古いバージョンの削除については記載していません。サポートしているバージョンの詳細については「リリースノート」でご確認ください。

はじめに

このマニュアルは，uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflowの概要およびシステムの構築・運用方法について説明したものです。

以降，このマニュアルでは，上記のプログラムプロダクトをCSCIWと称します。また，CSCIWを使用した業務システム全体の総称をワーク管理システムとします。

なお，BPMN連携機能を使用する場合のCSCIWの構築・運用方法については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow BPMN連携機能　使用の手引」を参照してください。

対象読者

このマニュアルは，ワーク管理システムを初めて使用される方，またはCSCIWを使用して対話型ワークフローを適用したシステムを構築・運用する方を対象としています。また，次の知識をお持ちであることを前提にしています。

使用しているOSに関する基本的な知識

CosminexusおよびJavaEEに関する知識

リレーショナルデータベースの操作（SQL文など）に関する知識

CSCIWマニュアル全体の読書手順

CSCIWのマニュアルは，BPMN連携機能を使用するかどうかで読み方が異なります。BPMN連携機能を使用する場合と使用しない場合に読むマニュアルの違いを，次の図で示します。

BPMN連携機能を使用する場合

マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow BPMN連携機能　使用の手引」から読み進めてください。また，次のマニュアルについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow BPMN 連携機能　使用の手引」から参照している個所だけお読みください。

uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow　システム構築・運用ガイド

uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow　AP開発ガイド

このマニュアルの読書手順

このマニュアルは，利用目的に合わせて直接章を選択して読むことができます。利用目的別に次の流れに従ってお読みいただくことをお勧めします。

図中で使用する記号

このマニュアルの図中で使用する記号を次のように定義します。

このマニュアルで使用する記号

このマニュアルで使用する記号を次のように定義します。

記号

意味

<　>

可変値を意味します。

コマンドの説明で使用する記号

コマンドの説明で使用する記号を次のように定義します。

記号

意味

<　>

可変値を意味します。

│（ストローク）

横に並べられた複数の項目に対し，項目間の区切りを示します。

{　}

この記号で囲まれている複数の項目のうちから1つを選択することを意味します。項目が横に並べられ，記号｜で区切られている場合は，そのうちの1つを選択します。

例

{A｜B}は，「Aと指定する」または「Bと指定する」ことを示します。

(　)

この記号で囲まれている複数の項目のうちから1つ以上を選択することを意味します。項目が横に並べられ，記号｜で区切られている場合は，そのうちの1つ以上を選択します。

例

(A｜B)は，「Aと指定する」，「Bと指定する」または「AおよびBと指定する」ことを示します。

[　]

この記号で囲まれている項目は省略してよいことを意味します。

例

[A]は「何も指定しない」か「Aを指定する」ことを示します。

操作の説明で使用する記号

操作の説明で使用する記号を次のように定義します。

記号

意味

［　］

次のどれかを示します。

ボタン

キーボードのキー

画面またはダイアログの名称

画面またはダイアログに表示される項目

［A］+［B］

+の前のキーを押したまま，後ろのキーを押すことを示します。

［AAA］−［BBB］

−の前に示したメニューから，−の後ろのメニューを選択することを示します。

このマニュアルで使用する注記

このマニュアルで使用する注記を次に示します。

重要

操作を完了させるための重要な情報を示します。

メモ

本文に対して強調したい内容または補足事項を示します。

ヒント

操作する上で効果的な情報，指針，提案を示します。

適用OSの違いによる機能相違点の表記

このマニュアルで説明する機能は，適用OSの種類（UNIXまたはWindows）によって，異なる場合があります。OSによって機能差がある場合，OS名を明記しています。また，OSによってバージョン，リビジョンが異なる場合があります。バージョン，リビジョンによって操作方法などが異なる場合はそれぞれの説明にOS名，バージョン，およびリビジョンを明記しています。

なお，UNIXおよびWindowsの共通の説明部分に使用している「ディレクトリ」という用語は，Windows の場合は，特に断りのないかぎり，「フォルダ」と読み替えてください。また，UNIXのパスの区切り文字として使用している「/」は，Windowsの場合には，特に断りのないかぎり，「¥」に読み替えてください。

第1編　概要編

1　ワーク管理システムの概要

この章では，ワーク管理システムの概要，機能，およびCSCIWを使用して構築できるワーク管理システムの全体像について説明します。

1.1　ワーク管理システムとは

ワーク管理システム（CSCIW）とは，ワークフロー型汎用アプリケーションの構築基盤です。

この節では，ワーク管理システムの目的，特長および適用業務について説明します。

1.1.1　ワーク管理システムの目的

一般にワークフローシステムは，「業務システム内の流れの制御を処理本体から切り離し，業務システムの柔軟性や生産性を高める」という利点を持っています。この利点に加え，ワーク管理システムでは，「企業内の多様なシステムをわたって進行するような業務」や「手順をあらかじめ規定しにくいような業務」をワークフローのように管理することを主な目的としています。これによって，企業内の業務システム全体を，変化に即応できる柔軟な構造にしていくことができます。

1.1.2　従来のワークフローシステムとワーク管理システムの違い

企業内の業務をシステムとしてとらえた場合，その仕様の変化はさまざまな形で発生します。業務仕様の変化を大別すると，「流れの変化」と「処理の変化」とに分けられます。このうち「流れの変化」は，組織変更のたびに伝票の回付ルートが変わるなど，頻繁に発生します。また，商品の種類ごとに処理の流れが異なるといった多様性を持っています。

したがって，アプリケーションプログラム内に「流れの制御」と「処理本体」のコーディングが混在している場合，頻繁に発生する業務仕様の変化に伴って，多くのプログラムを見直す必要があります。その結果，業務仕様の変化に対するシステムの対応が遅れることになります。混在の量が多いほど，また混在のしかたが無秩序であるほど，システムは硬直化し，小さな変化に対してもその見直しに多大なコストが掛かります。

こうした問題点を解決するための手段としてワークフローシステムがあります。一般にワークフローシステムは，業務の流れをビジネスプロセスとして定義し，それに従って個々の業務処理を進行させるシステムです。ワークフローシステムを利用することで，業務の流れ（ビジネスプロセス）と業務の処理本体（アプリケーションプログラム）とが明確に区別され，アプリケーションプログラムの処理から「流れの制御」に関するコーディングを排除できます。その結果，システムの硬直化を防止したり，改善したりできます。

また，ワークフローシステムは，「システムの簡易開発ツール」という側面も持っています。ワークフローシステムの「流れの制御を切り離す」という特長と，簡易言語，フォームなどの「プログラムの簡易開発ツール」とを組み合わせることで，効率の良いシステム構築を実現できます。

従来のワークフローシステムは，このような「システムの簡易開発ツール」として発展してきたため，適所に応用することで高い生産性を発揮します。反面，生産性を向上するために，ツールとして特定の業務タイプに特化する必要があり，結果的に応用範囲が局所化されてしまいます。そのため，「多様な業務タイプを広く扱うような業務」や「手順が不確定な業務」への適用は不得意でした。

ワーク管理システムは，「個々の業務タイプごとではなく，企業の業務システム全体にワークフロー的な仕組みを適用したい」，「手順をあらかじめ規定できないような業務にもワークフロー的な仕組みを適用したい」といった要求にこたえることを目的としています。ワーク管理システムを利用することで，企業内のさまざまなアプリケーション，業務システム，業務データなどを，柔軟で自由度の高いビジネスプロセス定義によって連携できます。これによって，企業内の多様なシステムをわたって進行するような業務をワークフロー的に管理できます。その結果，企業内の業務システム全体が，変化に即応できる柔軟な構造となります。

このように，ワーク管理システムは，従来のワークフロー製品と異なる「新しいタイプの汎用アプリケーション構築基盤」として開発されました。

1.1.3　ワーク管理システムの特長

(1)　高いオープン性による異種システムの統合

ワーク管理システムは，企業内の多様なシステムをわたって進行するような業務をワークフロー的に管理するために，高いオープン性を備えています。

一般的に企業内では，OA系システム，C/S系システム，ホスト系システムなど，さまざまな種類のシステムが運用されています。そのため，1つの業務を複数のシステムにわたって処理することがあります。例えば，「発注」という業務では，OA系システムでバイヤーが需要を予測し，C/S系システムで発注スケジュールの策定や発注処理をし，ホスト系システムに仕入・買掛登録をするといった流れが考えられます。

このような「1つの業務を複数のシステムにわたって処理する」という傾向は，業務変化に応じてシステムの部分更新を重ねるごとに強まっていきます。その結果，業務の全体状況が迅速に把握できないといった問題が発生します。

ワーク管理システムでは，多様なシステムの連携によって実現するような業務をワークフロー的に管理するため，次の標準的なインタフェースを採用しています。

●アプリケーション構築基盤としてJavaEEの採用

アプリケーション構築基盤として，標準仕様であるJavaEEに従うJavaEEアプリケーションサーバを採用しています。

●データアクセスインタフェースとしてのRDBの採用

案件推進に必要な各種データは，ワーク管理システム外部のRDBを直接参照して取得します。具体的には，案件の制御条件を判定するためのデータや，案件の作業担当者を選択するデータとして，ワーク管理システム外部の業務データ（RDB）を利用します。

上記の標準的なインタフェースを備えることで，既存のシステムを最大限に生かしたまま，ワークフロー型業務システムを構築できます。また，システムの拡張や分散化にも柔軟かつ迅速に対応できます。

このように，ワーク管理システムは，企業内で運用されているさまざまなシステムをつなぎ合わせ，1つのワークフロー型業務システムとして統合する役割を果たします。

(2)　高度なビジネスプロセス表現能力による適用業務の拡大

ワーク管理システムは，さまざまなタイプの業務をワークフロー的に管理するために，高度なビジネスプロセス表現能力を備えています。

従来のワークフローシステムの多くは，手続き的なビジネスプロセスの表現方式を採用しています。これは，作業の順序や分岐条件を明確に事前定義し，1つの業務を規格化された作業手続きとして表現するものです。

一方，実際の業務には，手続き的に表現できない要素を含むものがあります。典型的な例としては，プロジェクト管理のような非定型業務が挙げられます。また，定型業務でも，現場が臨機応変に作業手順を変更し，運用面での効率向上を図る場合があります。

ワーク管理システムは，多様な業務タイプに適用するため，より表現力の高い状態遷移型モデルをビジネスプロセスの表現方式として採用しています。ワーク管理システムの状態遷移型モデルでは，案件の進行を業務状態（業務ステップ）の進行ととらえ，各状態に対して複数の作業を割り当てます。これは，「業務の状態の進行に応じて，実施できる作業群が入れ替わっていく」プロセスの表現だと言えます。

この表現方式では，業務タイプに合わせて次のような使い分けができます。

●あらかじめ作業手順を規定できる業務の場合

業務状態（業務ステップ）を細かく設定し，業務ステップと作業を１対１にすることで，作業手順を規定した手続き的なプロセス表現になります。

●作業手順を規定しにくい業務の場合

業務状態（業務ステップ）を大きく設定し，業務ステップと作業を１対複数にすることで，「ある業務状態での作業の順番は運用に任せる」という柔軟なプロセス表現になります。

これに加えて，ワーク管理システムでは，従来のワークフロー製品にない，次のような実行時制御機能を提供しています。

●各種組み込み作業

ビジネスプロセスに組み込み作業を定義することで，案件の実行時に業務データを参照し，作業を動的に生成したり，その状態を制御したりできます。

上記の機能を利用することで，「状況に応じて細かい調整が必要な処理」など，事前定義が困難な業務タイプにも対応できます。

このように，ワーク管理システムは，従来のワークフローシステムでは適用が困難だった業務を含め，企業内のさまざまなタイプの業務に適用できるような機能を備えています。

(3)　変化に強い柔軟なシステム構造と運用機能

ワーク管理システムは，企業内のシステム全体を変化に強い構造にすることを目的としています。そのためには，ワーク管理システム自体の構造や機能が，変化に強いものであることが必要です。

ワーク管理システムは，状態遷移の表現方法や実行時のプロセス制御機能によって，事前定義しておくビジネスプロセスの細かさを調整できます。そのため，さまざまな業務タイプや業務上の例外を吸収しやすくなっています。つまり，ワーク管理システムのビジネスプロセス表現は，変化に対する強さを持っていると言えます。

これに加えて，ワーク管理システムは，次のような変化対応の仕組みを備えています。

●業務データの外付け構造

ワーク管理システムは，案件の流れを制御したり，作業担当者を選択したりするデータを内部には持たないで，外部の業務データを参照する構造となっています。そのため，組織変更や人事異動などが発生した場合でも，組織や社員を管理しているデータベースを修正するだけで，ワーク管理システム側に変更が反映されます。ビジネスプロセス定義などを変更する必要はありません。

●ビジネスプロセス定義の部分変更機能

ワーク管理システムでは，ビジネスプロセス定義の運用段階に次のような変更を加えることができます。

ワーク管理システムでは，ビジネスプロセス定義の運用段階で分岐条件や案件の制御条件を変更できます。

このような「運用段階の変更」は，従来のワークフローシステムの多くで制限となっていた処理です。ワーク管理システムでは，コマンドを使用して上記の処理を実行できます。

このように，ワーク管理システムは，業務内容の変更，組織の変更などに対して，柔軟に対応できる構造や機能を備えています。したがって，ワーク管理システムを利用して構築された業務システムは，変化に強い構造を備えることができます。

1.1.4　ワーク管理システムの適用業務と適用方法

(1)　ワーク管理システムの適用業務

ワーク管理システムは，「さまざまなタイプの業務に対して，広くワークフロー的な仕組みを適用する」ことを目的としています。そのため，業務タイプには特化していません。しかし，従来のワークフローシステムと比較した場合，次のような業務への適用が有効です。

複数の部門にわたって進行する業務

状況に応じて，作業内容や手順を相互調整する業務

作業内容や手順が一定でない業務

案件の運用期間が長い業務

具体的には，販売，仕入，生産管理など，基幹業務の多くが該当します。

(2)　ワーク管理システムの適用方法

ワーク管理システムの適用方法には，次の2種類があります。

●業務状態の管理モニタとしての適用方法

「案件の状態を監視する」目的で，ワーク管理システムを適用する方法です。ワーク管理システムの最も基礎的な適用方法です。

この方法を適用する場合，業務状態（業務ステップ）を大きく設定し，全体の業務状態をさまざまな観点から監視できるようにします。監視できる情報には，「個別案件の進捗度」，「状態別の案件数（滞留数）」，「特定の案件群を対象とした，進捗度および状態別の案件数（滞留数）」などがあり，これらの情報はワーク管理システムから取得します。

この方法は，「複数のシステムにわたって広範囲に進行するような業務」などに適用します。

●ワークフローシステムとしての適用方法

「業務システムを通常のワークフローシステムとして構築する」目的で，ワーク管理システムを適用する方法です。この方法を適用する場合，必要に応じて細かな業務状態（業務ステップ）を設定し，各業務ステップの作業者に対応したフロー制御をします。

この方法は，「基幹業務など，既存のワークフローシステムを適用しにくい業務をワークフロー化する場合」などに適用します。

実際に，ワーク管理システムを利用して業務システムを構築する場合は，2種類の適用方法を次のように組み合わせます。

業務システムの開発範囲を次のように切り分けます。

ワーク管理システムでワークフロー化する部分

ほかのツールでワークフロー化する部分

ワークフロー以外のシステムで開発する部分

ワーク管理システムでワークフロー化する部分は，「ワークフローシステムとしての適用方法」によって開発します。

ビジネスプロセスとして制御しないで，業務状態だけを管理する場合は，監視対象となる範囲を切り出します。

業務状態だけを管理する部分は，「業務状態の管理モニタとしての適用方法」によって開発します。

このように，さまざまな業務レベルに対してワーク管理システムを適用することで，企業内の業務システムを統一的な考え方で設計できます。その結果，企業内の業務システム全体を，変化に即応できる柔軟な構造にしていくことができます。

1.2　ワーク管理システムの機能

この節では，ワーク管理システムが提供する機能について説明します。

1.2.1　ワーク管理システムの全体像

ワーク管理システムの全体像を次の図に示します。

図1‒1　ワーク管理システムの全体像

ヒント

BPMN連携機能を使用する場合のCSCIWのワーク管理システムの全体像については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow BPMN連携機能　使用の手引」を参照してください。

1.2.2　各機能の概要

ここでは，「1.2.1　ワーク管理システムの全体像」で示したワーク管理システム全体像の各機能の概要について説明します。

(1)　業務プログラム開発のための開発環境（CSCIW Java API）

ワーク管理システムで使用する業務プログラムを開発するためにAPIを提供しています。ワーク管理システムで提供されているAPIを利用することで，業務プログラムをJava言語で開発できます。

(2)　CSCIWの運用を支援する機能（CSCIWManagementServer）

アプリケーションサーバ（Cosminexus）でのCSCIWの初期化，終了処理などの機能をJ2EEアプリケーションとして提供しています。CSCIWを使用したJ2EEアプリケーション，アプリケーション呼び出しサービス，または案件運用操作は，CSCIWManagementServerを開始してから実行します。

(3)　作業アプリケーションの非同期呼び出し機能（CSCIWアプリケーション呼び出しサービス）

APIと非同期に作業アプリケーションの呼び出しを行う機能をJ2EEアプリケーションとして提供しています。

(4)　案件の運用・管理を支援する機能（CSCIW 案件運用操作）

案件の状態を監視し，案件の運用や管理を支援する機能です。案件の運用状況の確認，案件の一時停止，強制終了，削除などを実行できます。

(5)　ワーク管理システムの導入と運用を支援するコマンド（CSCIW コマンド）

ワーク管理システムの環境設定，変更，削除などの機能は，コマンドとして提供しています。また，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）で定義したビジネスプロセスを登録・管理する機能，ビジネスプロセスで使用する振り分けルール（作業者を決定するためのルール）を登録・管理する機能，案件を削除する機能も，コマンドとして提供しています。

(6)　ビジネスプロセスの定義・運用を支援するツール（ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer））

ワーク管理システムで使用するビジネスプロセスの定義・運用を支援するツールです。ビジネスプロセス定義および振り分けルール定義を定義し，CSCIWに登録できます。また，CSSCIWに登録したビジネスプロセス定義および振り分けルール定義に対する運用操作（属性変更，削除など）も実行できます。

1.3　ワーク管理システムによる業務システム開発の流れ

この節では，ワーク管理システムを利用した業務システム開発の流れについて，ワーク管理システムに関連する部分を中心に説明します。

一般的に，ワーク管理システムを利用した業務システムは，次のような流れに沿って開発します。

図1‒2　ワーク管理システムによる業務システム開発の流れ

ワーク管理システムで業務を運用するための計画

主に次のような作業をします。

●対象となる業務範囲と適用方法の明確化

現行の業務の問題点や改善点について分析します。そして，ワーク管理システムの適用対象として検討する業務について，その目的と範囲，対象となる組織構造を確認します。また，ワーク管理システムの適用方法を決定します。

●対象業務内容の共通認識の確認

業務フロー図などを作成し，現行業務の基本的な内容を理解します。各業務で実際に使用されているドキュメント類の調査も，業務内容を理解するために有効です。

また，システム化の具体的な目標を明確にするため，業務上発生している問題を収集します。収集した情報を基に，各問題点がどのように関連しているかを検討し，問題解決のための業務課題を設定します。

ビジネスプロセスと業務システムの設計

●案件の定義およびビジネスプロセスの切り出し

システム化する業務が対象とするものを案件として定義します。具体例としては，販売業務での「商談」，生産業務での「製造ロット」などがそれぞれ案件となります。案件に対する一連の業務処理群が，1つのビジネスプロセスの単位となります。

●ビジネスプロセスを構成する業務状態の定義

各ビジネスプロセスをどのような業務状態（業務ステップ）に分解できるか， どのように遷移させるか，どのような条件で開始・終了をするかを明確にします。

●業務状態ごとに実行する作業の定義

業務状態（業務ステップ）ごとに実行する作業を明確にします。ここでは，作業間の順序性など，作業を実行する上で必要となる条件も明確にします。

●作業者を特定するための定義

作業を処理する担当者（作業者）を割り当てるルール（振り分けルール）を明確にします。

●業務プログラムおよび使用する業務データモデルの設計

ワーク管理システムと連携するユーザプログラムの単位を定義します。また，ワーク管理システムの制御に必要なデータ項目を明確にします。これらの結果を基に，個々のユーザプログラムとデータベースを設計します。

ビジネスプロセスの定義

2.で明確にした業務ステップ，作業，および振り分けルールを基に，ビジネスプロセスを定義します。定義には，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）を使用します。ビジネスプロセスの定義方法については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。

ビジネスプロセスの登録，業務プログラムおよびデータベースの開発

3.で定義したビジネスプロセスをワーク管理システムに登録します。登録には，コマンド，またはビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）を使用します。また，システムに必要な業務プログラムやデータベースを開発し，テストします。

業務システムの稼働

4.で作成したワーク管理システムの環境下で，業務を稼働させます。実際に案件が投入されたり，推進されたりします。

業務システムの運用および管理

CSCIWの案件運用操作またはコマンドで，業務システムを運用および管理します。

2　ワーク管理システムの基礎知識

この章では，ワーク管理システムを使用するための基礎知識として，ビジネスプロセス定義の概要や仕組みを中心に説明します。また，ビジネスプロセス定義に沿って，案件がどのように推進されていくかについても説明します。

2.1　ワーク管理システムによる業務の流れ

この節では，販売業務での引合〜納品・回収という一連の業務を管理する場合を例に，ワーク管理システムによる業務の流れについて説明します。

ワーク管理システムで業務を処理する場合，業務の流れをあらかじめビジネスプロセスとして定義しておきます。定義されたビジネスプロセスに従って業務を進めていきます。

販売業務での引合〜納品・回収の流れを例に，ビジネスプロセスと実際の業務がどのように流れているかを次の図に示します。

図2‒1　ビジネスプロセスと業務の流れ

上記のビジネスプロセスでは，次のような業務の流れを示しています。図中の括弧で示した番号が，各手順の番号に対応しています。

引合の提案者は，引合があった商談を，引合〜納品・回収ビジネスプロセスに投入します。ここからビジネスプロセスが開始されます。

引合提案が開始されると「引合提案中」の状態になります。ここでは，顧客からの引合に対応して，ニーズを把握し，その内容の提案書を作成します。そして，提案書を顧客へ提出するとともに商談を進めます。

提案書を見た顧客から正式な見積もりの依頼を受けると，「見積中」になります。ここでは，依頼に対して，納期や価格を見積もります。見積もりに必要な書類の作成は，見積書を作成する業務プログラムで実行します。

見積書を提出し，見積交渉が完了すると，「受注処理待ち」となり，顧客から正式な注文連絡を待ちます。顧客から注文書を受け取った時点で，正式に受注を受け付けます。また，注文書に基づいて，受注票を起票します。さらに，受注票に基づいて，受注処理をします。これらの処理は，受注登録の業務プログラムで実行します。

受注登録されたものは，「売掛中」となり，経理担当が業務プログラムを使って請求書を作成します。請求番号を入力した時点で，担当営業が請求内容を確認の上，請求書を顧客へ送付します。

請求書が顧客へ送付されると，「請求中」となります。ここでは，顧客の入金状況を確認し，入金のあったものについて，完了処理をします。これらの処理を業務プログラムで実行します。

受注登録と並行して，担当営業が納品のために作業指示し，その指示内容に従って，出荷・設置の各作業を実施します。ここでは，「納品待ち」になります。

納品予定日の経過後，「納品確認待ち」となります。ここでは，顧客受領書を確認します。

商談によっては，「引合提案中」，「見積中」または「受注処理待ち」の時点で，キャンセルされ終了します。

なお，実際の作業では，「見積もりの完了後，顧客交渉の結果によって見積もりを分割する」，「商品納入後，受注数量を変更する」などの例外的な処理が発生する場合があります。こうした例外的な処理については，一般的にビジネスプロセスで定義しません。ワーク管理システムのAPIを利用した，業務プログラムで実行します。

例外的な処理をどこまでビジネスプロセスで定義するのか，また，どの部分を業務プログラムで制御するのかは，業務システムの開発時に検討する必要があります。

2.2　ビジネスプロセス定義

この節では，ビジネスプロセス定義の概要について説明します。

2.2.1　ビジネスプロセス定義と案件の流れ

ワーク管理システムを使用した業務システムでは，定義された流れに従って業務を進めていきます。業務の流れを定義したものをビジネスプロセス定義といいます。

ワーク管理システムを使用したビジネスプロセスの定義例を次の図に示します。

図2‒2　ワーク管理システムを使用したビジネスプロセスの定義例

実際の業務では，ビジネスプロセス定義に従って案件を生成します。生成された案件が，実際に処理される業務の実体となります。

生成された案件には，ワーク管理システムによって識別子（案件ID）が付けられます。案件IDによって，各案件が一意に識別されます。

また，各案件には，ユーザが案件を識別するための情報として案件名を設定できます。一般的に案件名には，業務データベース内でその案件を特定するためのキーを設定します。例えば，業務データベース内の「商談番号」や「受注番号」など，案件と1対1で対応するキーを案件名にするといった運用が考えられます。

案件は，ビジネスプロセス定義に記述された手順で処理されていきます。

案件の基本的な進み方を次の図に示します。

図2‒3　案件の基本的な進み方

＜説明＞

ユーザまたは業務プログラムで生成された案件は，ソースノードから開始されます。このとき，ソースノードとアローで結び付けられている最初の業務ステップが実行可能になります。

業務ステップが実行されると，業務ステップ内の作業が実行可能になります。ユーザまたは業務プログラムは，定義内容に従って作業を処理します。

作業が完了すると業務ステップが完了します。これで，次の業務ステップが実行可能になります。

定義内容に従って2.と3.の手順が繰り返され，案件の処理が進んでいきます。

制御ノードでは，その種類や条件設定によって案件の流れが制御されます。

シンクノードに遷移した時点で案件が終了します。

上記に示したように，案件の処理は，業務ステップや作業の状態が変化していくことで推進されます。つまり，「案件の推進」とは，「業務ステップや作業の状態を順次，変化させていくこと」と考えることができます。

2.2.2　ビジネスプロセス定義の構成

ビジネスプロセスは，業務の流れに合わせて幾つかの要素を組み合わせた構成になります。1つのビジネスプロセスは，ソースノードで開始し，シンクノードで終了するように定義します。ソースノードとシンクノードの間には，実際の業務にあわせて業務ステップ，作業，制御ノード，アロー，振り分けルール名，データ条件といった要素を定義します。

ビジネスプロセス定義の構成を次の図に示します。

図2‒4　ビジネスプロセス定義の構成

ビジネスプロセス定義の主な構成要素について次に説明します。

(1)　ソースノード

ビジネスプロセスの開始点を表すものです。ビジネスプロセスに1つ設定します。

(2)　シンクノード

ビジネスプロセスの終了点を表すものです。ビジネスプロセスに1つ設定します。

(3)　業務ステップ（業務状態）

業務の状態を示し，ある状態で実行可能な作業の集合として定義されるものです（ただし，運用上，作業を1つも含まない業務ステップもあります）。業務ステップは，通常これらの作業群がすべて完了することで「完了」となりますが，データ条件として記述された完了条件を別に持つことができます。

「2.1　ワーク管理システムによる業務の流れ」の例では，「引合提案中」，「見積中」，「受注処理待ち」，「売掛中」，「請求中」，「納品待ち」および「納品確認待ち」がそれぞれ業務ステップとなります。

業務ステップの概念を次の図に示します。

図2‒5　業務ステップの概念

(4)　作業

ある業務ステップで実行する具体的な処理です。作業では，処理を実行する作業者の情報を振り分けルール名として持ちます。振り分けルール名を基に，別途定義されている振り分けルール定義を呼び出し，作業者データベースなどを検索することで作業者を特定します。

「2.1　ワーク管理システムによる業務の流れ」の例では，「見積中」の業務ステップで実行する「見積書作成」という処理などが作業となります。

作業の概念を次の図に示します。

図2‒6　作業の概念

なお，ワーク管理システムでは，組み込み作業を提供しています。組み込み作業とは，ワーク管理システムの基本的な機能を組み合わせることで実現するような複雑な処理を1つの作業としてまとめたものです。また，組み込み作業は，ワーク管理システムが作業者となって実行される以外は，通常の作業と同様の動作になります。

ワーク管理システムで提供している組み込み作業は，並列作業です。

並列作業は，案件内容に応じて，複数担当者に作業を振り分ける場合などに使用します。並列作業をビジネスプロセスに定義しておくことで，案件の実行時に複数の作業が自動的に生成されます。生成される作業数は，案件の実行時に決まります。

(5)　制御ノード

案件の流れを制御するノードです。制御ノードには，分岐ノード，分業ノード，先着ノードおよび待合ノードの4種類があります。

●分岐ノード

次の業務ステップとしてあらかじめ定義された複数の業務ステップから，条件に従って1つの業務ステップを選択し，開始します。

●分業ノード

次の業務ステップとしてあらかじめ定義された複数の業務ステップをすべて開始します。

●先着ノード

直前の業務ステップとしてあらかじめ定義された複数の業務ステップのうち，どれか1つが完了した時点で次の業務ステップを開始します。

●待合ノード

直前の業務ステップとしてあらかじめ定義された複数の業務ステップのうち，すべてが完了した時点で次の業務ステップを開始します。

「2.1　ワーク管理システムによる業務の流れ」の例では，受注登録後，「売掛中」と「納品待ち」の2つの業務ステップに処理が分かれます。この制御は，分業ノードで実行しています。

制御ノードの概念を次の図に示します。

図2‒7　制御ノードの概念

(6)　アロー

業務ステップおよびノード間の遷移を規定するためのものです。アローは，遷移元や遷移先となる業務ステップの情報を持ちます。

「2.1　ワーク管理システムによる業務の流れ」の「引合提案中」から「見積中」へのアローでは，遷移元が「引合提案中」，遷移先は「見積中」に当たります。

アローの概念を次の図に示します。

図2‒8　アローの概念

(7)　振り分けルール名

作業者を決定するためのルールの名称です。作業の実行時には，この名称で示された振り分けルール定義が呼び出されます。振り分けルール定義によって作業者データベースが検索され，作業者が決定されます。

「2.1　ワーク管理システムによる業務の流れ」の例では，「売掛中」の業務ステップで「請求書作成」という作業を実行します。この作業の作業者は，例えば次のように決定されます。

「請求書作成」作業には，「請求書作成者」という振り分けルール名が記述されているとします。

作業時には，振り分けルール名を基に「請求書作成者」という振り分けルール定義が呼び出されます。振り分けルール定義「請求書作成者」には，「請求金額が1,000万円以上ならば経理課課長，500万円以上1,000万円未満ならば経理課主任，500万円未満ならば経理課担当者」というルールが定義されているとします。

振り分けルール定義「請求書作成者」に基づいて作業者データベースを検索し，「請求書作成」作業の作業者が決定されます。

振り分けルール名の概念を次の図に示します。

図2‒9　振り分けルール名の概念

振り分けルール定義については，「2.3　振り分けルール定義」を参照してください。

(8)　データ条件

分岐ノードでの案件の流れを規定したり，業務ステップや作業の発生・完了を制御したりする条件です。データ条件は，業務データベースなどを参照することで評価されます。

「2.1　ワーク管理システムによる業務の流れ」の例では，「見積中」の業務ステップで「見積書作成」という作業を実行します。この作業の発生は，例えば次のように制御されます。

「見積書作成」作業の発生条件として「見積No.=入力」が記述されているとします。

業務ステップの開始時などに，発生条件に基づいて業務データベースを参照し，該当案件の見積No.が入力されていれば，「見積書作成」作業が発生します。

データ条件の概念を次の図に示します。

図2‒10　データ条件

2.2.3　ビジネスプロセス定義の作成・登録と削除

(1)　ビジネスプロセス定義の作成

ビジネスプロセス定義は，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）で作成します。ビジネスプロセス定義の作成方法については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。

(2)　ビジネスプロセス定義の登録

作成したビジネスプロセス定義を実際に運用するためには，CSCIWへ登録する必要があります。ビジネスプロセス定義の登録は，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）またはCSCIWのコマンド（ciwmngbp）を使用します。登録されたビジネスプロセス定義は，CSCIWで実行できる形式に変換され，ワーク管理データベース内で管理されます。

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）によるビジネスプロセス定義の登録については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。ビジネスプロセス定義を登録するコマンド（ciwmngbp）については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

(3)　ビジネスプロセス定義の削除

不要になったビジネスプロセス定義は，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）またはCSCIWのコマンド（ciwmngbp）を使ってワーク管理データベースから削除します。

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）によるビジネスプロセス定義の削除については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。ビジネスプロセス定義を削除するコマンド（ciwmngbp）については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

2.2.4　CSCIW内でのビジネスプロセス定義の管理

(1)　ビジネスプロセス定義のバージョン

ビジネスプロセス定義は，同一名称で複数のバージョンを持つことができます。CSCIW内では，「ビジネスプロセス定義名+バージョン番号」としてビジネスプロセス定義が管理されます。つまり，同じ名称のビジネスプロセス定義であっても，バージョンが異なれば別のビジネスプロセス定義として扱われます。

ビジネスプロセス定義のバージョンは，ビジネスプロセス定義の作成時にユーザが任意の番号で指定します。

(2)　ビジネスプロセス定義の状態と有効期間

CSCIW内の各ビジネスプロセス定義には，次の項目を設定できます。

●状態

ビジネスプロセス定義の状態です。状態には「活性」と「非活性」があり，案件を投入できるのは，「活性」状態のビジネスプロセス定義だけです。

●有効期間（案件投入可能期間）

ビジネスプロセス定義に案件を投入できる期間です。

つまり，案件を投入できるのは，「活性」状態で，かつ「有効期間内」のビジネスプロセス定義だけということになります。

ビジネスプロセス定義の「状態」および「有効期間」は，ビジネスプロセス定義の定義時に指定します。また，CSCIWへの登録後，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer），またはCSCIWのコマンド（ciwmngbp）で変更できます。

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）によるビジネスプロセス定義の変更については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。ビジネスプロセス定義を変更するコマンド（ciwmngbp）については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

2.3　振り分けルール定義

この節では，振り分けルール定義の概要および作業者決定の仕組みについて説明します。

2.3.1　振り分けルール定義による作業者の特定

(1)　振り分けルールとは

ワーク管理システムでは，ビジネスプロセス定義時に，各作業の作業者を直接指定しません。作業者を決定するためのルールだけを指定しておき，作業の実行時にこのルールの内容を適用することで作業者を決定します。作業者を決定するためのルールを振り分けルールといいます。

振り分けルールは，ビジネスプロセスとは別にあらかじめ定義しておきます。振り分けルールを定義したものを振り分けルール定義といいます。

ビジネスプロセス定義時には，各作業の作業者情報として振り分けルール定義の名称を指定しておきます。作業の実行時には，この名称で示された振り分けルール定義が呼び出されます。呼び出された振り分けルール定義の内容に基づいて，作業者の情報が格納されているデータベース（作業者データベース）などが検索され，実際の作業者が決定します。

振り分けルール定義の概念を次の図に示します。

図2‒11　振り分けルール定義の概念

なお，ワーク管理システムでは，振り分けルール定義とビジネスプロセス定義とがそれぞれ独立して管理されています。そのため，1つの振り分けルール定義を複数のビジネスプロセス定義間で共通に使用できます。

(2)　作業者を決定する仕組み

振り分けルール定義を使用して作業者を決定する仕組みについて，次の図に示します。

図2‒12　作業者決定の仕組み

＜説明＞

作業1および作業3の作業者情報として「振り分けルール1」が，作業2の作業者情報として「振り分けルール2」がそれぞれ設定されています。

作業1および作業3の実行時には，設定されている作業者情報に基づいて「振り分けルール１」という名称の振り分けルール定義が呼び出されます。

また，作業2の実行時には，設定されている作業者情報に基づいて「振り分けルール2」という名称の振り分けルール定義が呼び出されます。

呼び出された振り分けルール定義の記述内容に基づいて業務データベースや作業者データベースなどが検索され，作業を実行する作業者が決定します。

振り分けルールの適用によって，作業1の作業者は「経理課」，作業2の作業者は「営業課の担当者A」，作業3の作業者は「経理課長」となります。

2.3.2　振り分けルール定義の構成

振り分けルール定義は，振り分けルール種別および振り分けルール記述で構成されます。

振り分けルール種別は，「RDB検索」または「Javaオブジェクト呼び出し」のどちらかを選択します。「RDB検索」を選択した場合，振り分けルール記述には，作業者を特定するための検索条件を記述します。「RDB検索」については，「2.7　RDB検索」を参照してください。「Javaオブジェクト呼び出し」については，「2.8　Javaオブジェクト呼び出し」を参照してください。

2.3.3　振り分けルール定義の作成・登録と削除

(1)　振り分けルール定義の作成

振り分けルール定義は，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）で作成します。振り分けルール定義の作成方法については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。

(2)　振り分けルール定義の登録

作成した振り分けルール定義を実際に運用するためには，CSCIWへ登録する必要があります。振り分けルール定義の登録は，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）またはCSCIWのコマンド（ciwmngcr）を使用します。登録された振り分けルール定義は，CSCIWで実行できる形式に変換され，ワーク管理データベース内で管理されます。

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）による振り分けルール定義の登録については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。振り分けルール定義を登録するコマンド（ciwmngcr）については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

(3)　振り分けルール定義の削除

不要になった振り分けルール定義は，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）またはCSCIWのコマンドを使って削除します。ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）またはCSCIWのコマンド（ciwmngcr）を実行することで，ワーク管理データベースの振り分けルール定義のデータが削除されます。

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）による振り分けルール定義の削除については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。振り分けルール定義を削除するコマンド（ciwmngcr）については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

2.3.4　CSCIW内での振り分けルール定義の管理

(1)　振り分けルール定義のバージョン

振り分けルール定義は，同一名称で複数のバージョンを持つことができます。CSCIW内では，「振り分けルール定義名+バージョン番号」として振り分けルール定義が管理されます。つまり，同じ名称の振り分けルール定義であっても，バージョンが異なれば別の振り分けルール定義として扱われます。

振り分けルール定義のバージョンは，振り分けルール定義の作成時にユーザが任意の番号で指定します。

(2)　振り分けルール定義の状態と有効期間

CSCIW内の各振り分けルール定義には，次の項目を設定できます。

●状態

振り分けルール定義の状態です。状態には，「活性」と「非活性」があり，案件実行時に適用されるのは，「活性」状態の振り分けルール定義だけです。

●有効期間（適用可能期間）

振り分けルール定義を適用できる期間です。

つまり，案件実行時に適用されるのは，「活性」状態で，かつ「有効期間内」の振り分けルール定義だけということになります。

振り分けルール定義の「状態」および「有効期間」は，振り分けルールの定義時に指定します。また，CSCIWへの登録後，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer），またはCSCIWのコマンド（ciwmngcr）で変更することもできます。

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）による振り分けルール定義の変更については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。振り分けルール定義を変更するコマンド（ciwmngcr）については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

2.3.5　ユーザとユーザグループ

(1)　ユーザとユーザグループの関係

ワーク管理システムでは，作業の実行時に振り分けルール定義を適用することで作業者を割り当てます。作業者として割り当てられるのは，作業者データベースなどで管理されているユーザまたはユーザグループとなります。

●ユーザ

作業者データベースなどで管理されている個人のことです。具体例としては，「（営業1課の）Aさん」，「営業1課長」などが挙げられます。

作業者データベースなどの内部では，ユーザはユーザ識別子によって管理されています。振り分けルール定義を適用した結果，作業者としてユーザが割り当てられた場合は，作業者情報にユーザ識別子が設定されます。

●ユーザグループ

ユーザの集合です。また，ユーザグループの集合も，より大きなまとまりのユーザグループとなります。具体例としては，「営業1課」，「営業部」などが挙げられます。

作業者データベースなどの内部では，ユーザグループはユーザグループ識別子によって管理されています。振り分けルール定義を適用した結果，作業者としてユーザグループが割り当てられた場合は，作業者情報にユーザグループ識別子が設定されます。

(2)　ワーク管理システムでのユーザとユーザグループの扱い

ワーク管理システムでは，振り分けルール定義の適用によって設定された作業者情報が，ユーザ識別子なのか，ユーザグループ識別子なのかを区別しません。どちらも，単に作業者情報（作業者ID）として同様に扱われます。そのため，作業者データベースなどでは，ユーザ識別子とユーザグループ識別子が重複しないようにする必要があります。

また，ワーク管理システムでは，ユーザとユーザグループの関係を考慮しません。そのため，ユーザグループを作業者として割り当てる場合，実際の作業をどのユーザが実行するかについては業務プログラム側で制御する必要があります。

作業者IDには，振り分けルール定義によって取得されたIDが設定されます。作業者IDが設定されるのは，作業が実行開始可能（Ready）になったときです。状態遷移については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow AP開発ガイド」を参照してください。

2.4　データ条件と業務データ

この節では，データ条件と業務データについて説明します。

2.4.1　データ条件による案件遷移の制御

(1)　データ条件とは

データ条件とは，分岐ノードでの案件の流れを規定したり，業務ステップや作業の発生・完了を制御したりするための条件のことです。案件の実行時には，データ条件の内容に基づいて，業務データが格納されているデータベース（業務データベース）などが参照され，データ条件が評価されます。この評価結果によって，案件の流れおよび業務ステップや作業の状態が制御されます。

データ条件は，「分岐ノードの分岐条件」，「業務ステップの完了条件」および「作業の発生条件と完了条件」として設定できます。

データ条件による案件制御の概念を次の図に示します。

図2‒13　データ条件による案件制御の概念

(2)　データ条件による案件制御の例

データ条件による案件制御の例を次に説明します。

●分岐

分岐ノードの分岐条件としてデータ条件を設定できます。案件が分岐ノードに到達した時点でデータ条件が評価され，案件の分岐先を決定します。

例として，「見積もり金額が10,000円以下なら業務ステップAに，10,001円以上なら業務ステップBに遷移する」という運用が考えられます。

●業務ステップの完了

業務ステップの完了条件としてデータ条件を設定できます。業務ステップ内の各作業の完了時や業務プログラムからの評価要求時にデータ条件が評価され，条件が満たされていれば業務ステップが完了します。

例として，「承認日に日付が入力されていれば，該当する業務ステップ内の作業がすべて完了していなくても業務ステップを完了する」という運用が考えられます。

●作業の発生

作業の発生条件としてデータ条件を設定できます。業務ステップの開始時，業務ステップ内にある，ほかの作業の完了時または業務プログラムからの評価要求時にデータ条件が評価され，条件が満たされていれば作業が発生します。

例として，「作成日に日付が入力されていたら，審査作業を発生させる」という運用が考えられます。

●作業の完了

作業の完了条件としてデータ条件を設定できます。作業の発生時や業務プログラムからの評価要求時にデータ条件が評価され，条件が満たされていれば作業が完了します。

例として，「見積書の審査日に日付が入力されていたら，審査作業を完了する」という運用が考えられます。

2.4.2　データ条件の構成

データ条件は，データ条件種別およびデータ条件記述で構成されます。

データ条件種別は，「RDB検索」または「Javaオブジェクト呼び出し」のどちらかを選択します。「RDB検索」を選択した場合，データ条件記述には，データ条件を評価するための検索条件を記述します。「RDB検索」については，「2.7　RDB検索」を参照してください。「Javaオブジェクト呼び出し」については，「2.8　Javaオブジェクト呼び出し」を参照してください。

2.5　案件の基本的な進み方と動的制御

この節では，基本的な案件の進み方と案件の動的な制御について説明します。また，組み込み作業での案件の進み方についてもあわせて説明します。

2.5.1　案件の基本的な進み方

ビジネスプロセス定義に従って生成された案件は，定義に記述された手順で処理されていきます。

案件の基本的な進み方を次の図に示します。

図2‒14　案件の基本的な進み方

＜説明＞

ユーザまたは業務プログラムによって生成された案件は，ソースノードから開始されます。このとき，ソースノードとアローで結び付けられている最初の業務ステップが実行可能になります。

業務ステップが実行されると，業務ステップ内の作業が実行可能になります。ユーザまたは業務プログラムは，定義内容に従って作業を処理します。

作業が完了した際に，属する業務ステップ内のすべての作業が完了していると，属する業務ステップも完了します。これで，次の業務ステップが実行可能になります。

定義内容に従って2.と3.の手順が繰り返され，案件の処理が進んでいきます。

制御ノードでは，その種類や条件設定によって案件の流れが制御されます。

シンクノードに遷移した時点で案件が終了します。

上記に示したように，案件の処理は，業務ステップや作業の状態が変化していくことで推進されます。つまり，「案件の推進」とは，「業務ステップや作業の状態を順次，変化させていくこと」と考えることができます。

また，通常，業務ステップは，案件が推進することで，新たに生成されていきますが，ビジネスプロセス定義で業務ステップの事前生成を指定した場合は，案件が開始された時点で，指定した業務ステップが初期状態で生成されます。事前生成された業務ステップは，案件が推進するときには，実行可能になります。業務ステップの事前生成は，業務ステップの属性（処理期限や優先度など）をあらかじめ決定しておきたい場合に使用します。

案件の開始から終了までの，業務ステップおよび作業の状態変化について次に説明します。また，制御ノードでの案件の遷移についてもあわせて説明します。

(1)　案件の開始

案件は，ビジネスプロセスの入り口であるソースノードから開始されます。ソースノードとは，案件の開始を意味するノード（案件の流れを制御する情報）のことです。

ユーザまたは業務プログラムが案件を投入すると，ビジネスプロセス定義上のソースノードと結び付いている最初の業務ステップが開始されます。

(2)　業務ステップの状態遷移

業務ステップは，現在の案件がビジネスプロセス定義のどこまで進んでいるかを表現し，また業務ステップに含まれる作業を管理しています。

作業が生成されるまでの業務ステップの処理の流れ，および業務ステップが完了するまでの処理の流れを次に説明します。

(a)　作業が生成されるまでの業務ステップの処理の流れ

業務ステップが生成され業務ステップ内の作業が生成されるまでの基本的な処理の流れを次の図に示します。

図2‒15　作業が生成されるまでの業務ステップの処理の流れ

＜説明＞

遷移元の完了によって業務ステップに遷移してきます。

業務ステップを生成し，その状態は「初期」となります。

「初期」から自動的に状態が遷移して，「実行中」となります。

「実行中」になると業務ステップの完了条件を評価します。

完了条件が成立した場合は，業務ステップが完了し，案件は次に遷移します。

完了条件が成立しない場合は，5.の処理に進みます。

業務ステップ内の作業の発生条件を評価します。

発生条件が成立した場合は，作業の生成処理を実行します。

発生条件が成立しない場合は，何もしません。

(b)　業務ステップが完了するまでの処理の流れ

業務ステップが完了するまでの基本的な処理の流れを次の図に示します。

図2‒16　業務ステップが完了するまでの処理の流れ

＜説明＞

業務ステップの完了タイミングとなります。

「実行中」から自動的に状態が遷移して，「遷移済」となり，業務ステップが完了します。

業務ステップが完了するタイミング，および業務ステップの完了条件が評価されるタイミングを次に示します。

●業務ステップが完了するタイミング

設定されている完了条件が真になった時点

ただし，完了条件の設定を省略した場合，完了条件は常に偽（FALSE）として評価されます。

業務ステップに含まれるすべての作業が完了した時点

ただし，業務ステップ内に生成された作業が存在しないときは，該当しません。

APIによる完了要求があった時点

案件が完了した時点

●業務ステップの完了条件が評価されるタイミング

業務ステップを開始した時点

業務ステップに含まれる作業が完了した時点

業務ステップの条件を評価するAPIが発行された時点

「中断」状態の業務ステップに対する再開要求があった時点

(3)　作業の状態遷移

作業は，ある業務ステップで実行する具体的な作業内容を表現し，その作業を実行する作業者などの情報を管理しています。

「実行開始可能」状態に遷移するまでの処理の流れ，および作業が完了するまでの処理の流れを次に説明します。

(a)　「実行開始可能」状態に遷移するまでの処理の流れ

作業が生成され「実行開始可能」状態に遷移するまでの基本的な処理の流れを次の図に示します。

図2‒17　「実行開始可能」状態に遷移するまでの基本的な処理の流れ

＜説明＞

作業の発生のタイミングとなります。

作業を生成し，その状態は「初期」となります。

「初期」から「実行開始可能」に自動的に遷移する際に，振り分けルールを評価し，作業者を決定します。作業者が決定すると「実行開始可能」となります。

「実行開始可能」になると作業の完了条件を評価します。

完了条件が成立した場合，作業は「実行省略」状態となり完了します。そして，作業が属する業務ステップの評価要求処理を実行します。業務ステップの評価要求については，「2.5.2(2)　業務ステップおよび作業の評価要求」を参照してください。

完了条件が成立しない場合，一般作業のときは，作業アプリケーションが定義されていれば作業アプリケーションを呼び出し，作業アプリケーションが定義されていなければ何もしません。組み込み作業のときは5.の処理に進みます。

組み込み作業の場合は「自動実行」状態となります。そのあと，組み込み作業の処理を実行します。組み込み作業の処理については，「2.5.3　組み込み作業での案件の進み方」を参照してください。

(b)　作業が完了するまでの処理の流れ

作業が完了するまでの基本的な処理の流れを次の図に示します。

図2‒18　作業が完了するまでの基本的な処理の流れ

＜説明＞

作業の完了タイミングとなります。

「自動実行」または「作業者実行」から「実行済」となり，作業が完了します。作業が完了すると，作業が属する業務ステップの評価要求処理を実行します。業務ステップの評価要求については，「2.5.2(2)　業務ステップおよび作業の評価要求」を参照してください。

作業が完了するタイミング，作業の発生条件および完了条件が評価されるタイミングを次に示します。

●作業が完了するタイミング

設定されている完了条件が真になった時点

ただし，完了条件の設定を省略した場合，完了条件は常に偽（FALSE）として評価されます。

APIによる完了要求があった時点

作業に含まれる業務ステップが完了した時点

●作業の発生条件が評価されるタイミング

業務ステップを開始した時点

同一業務ステップ内のほかの作業が完了した時点

業務ステップの条件を評価するAPIが発行された時点

「中断」状態の業務ステップに対する再開要求があった時点

●作業の完了条件が評価されるタイミング

作業を生成した時点

作業の条件を評価するAPIが発行された時点

「中断」状態の作業に対する再開要求があった時点

(4)　制御ノードでの案件遷移

案件は，制御ノードによってそのあとの遷移を制御されます。制御ノードには，分岐ノード，分業ノード，先着ノードおよび待合ノードの4種類があります。

それぞれの制御ノードで，案件の遷移がどのように制御されるかを次に説明します。

(a)　分岐ノードでの案件遷移

分岐ノードは，次の遷移先としてあらかじめ定義された複数のアローから，条件に従って1つのアローを選択し，遷移します。

分岐ノードでの案件遷移を次の図に示します。

図2‒19　分岐ノードでの案件遷移

＜説明＞

アロー0の遷移元が完了すると，分岐ノード1が実行されます。

分岐ノード1が実行されると，あらかじめ定義されている分岐条件（1〜n）が案件の内容で順次，評価されます。

例えば，分岐条件5が成立したことで，それに対応するアロー5に遷移します。遷移先の業務ステップが開始された時点で分岐ノード1は終了します。

分岐ノードは，定義されている条件を順次評価していき，最初に成立した条件に対応したアローに遷移します。それ以降の条件は評価しません。

記述されている条件をすべて評価し，成立した条件がなかった場合は，デフォルトの分岐先として設定されているアローに遷移します。

(b)　分業ノードでの案件遷移

分業ノードは，次の遷移先としてあらかじめ定義された複数のアローすべてに遷移します。

分業ノードでの案件遷移を次の図に示します。

図2‒20　分業ノードでの案件遷移

＜説明＞

アロー0の遷移元が完了すると，分業ノード1が実行されます。

分業ノード1が実行されると，それに続くすべてのアロー（アロー1〜n）へ同時に遷移します。遷移先のすべての業務ステップが開始された時点で分業ノード1は終了します。

(c)　先着ノードでの案件遷移

先着ノードは，直前の遷移元としてあらかじめ定義された複数のアローのうち，どれか1つが遷移してきた時点で次のアローに遷移します。

先着ノードでの案件遷移を次の図に示します。

図2‒21　先着ノードでの案件遷移

＜説明＞

直前のアロー（アロー1〜n）のうち，1つのアロー（例えば，アロー2）が完了すると，先着ノード1が実行されます。

先着ノード1が実行されると，それに続くアロー（アローn+1）に遷移します。遷移先の業務ステップが開始された時点で先着ノード1は終了します。

なお，先着ノードでは，後続停止の設定ができます。

後続停止を設定した場合は，一度後続のアローに遷移したあとは，2回目以降が実行されません。これによって，後続のアローに同一の案件が再び遷移することを抑止できます。

重要

ソースノードの直後には後続停止を定義しないでください。ソースノードの直後に後続停止を定義した場合，ソースノードからのアローが遷移したあとにほかのアローからの遷移が抑止されます。

後続停止を設定しない場合は，一度後続のアローに遷移しても，直前の2つ目以降のアローからの遷移があったときに，再度，後続のアローに遷移します。

後続停止を設定した場合と設定しない場合での，先着ノードでの案件遷移の違いについて次の図に示します。

図2‒22　後続停止を設定した場合の案件遷移

図2‒23　後続停止を設定しない場合の案件遷移

(d)　待合ノードでの案件遷移

待合ノードは，直前の遷移元としてあらかじめ定義された複数のアローのうち，すべてのアローから遷移してきた時点で次のアローに遷移します。

待合ノードでの案件遷移を次の図に示します。

図2‒24　待合ノードでの案件遷移

＜説明＞

直前のアロー（アロー1〜n）のすべてから遷移してくると，待合ノード1が実行されます。

待合ノード1が実行されると，それに続くアロー（アローn+1）に遷移します。遷移先の業務ステップが開始された時点で待合ノード1は終了します。

重要

ソースノードの直後には待合ノードを定義しないでください。ソースノードの直後に待合ノードを定義した場合，ソースノードから遷移した直後に，別のアローからの遷移を待つ状態となり，次のアローに遷移できなくなります。

(5)　案件の終了

案件は，ビジネスプロセスの出口であるシンクノードに到達すると終了します。シンクノードとは，案件の終了を意味するノードのことです。

シンクノードに到達した案件は「完了」の状態となります。また，案件がシンクノードへ到達すると，処理されていない業務ステップおよび作業があっても，それらはすべて強制終了されます。

2.5.2　案件の動的な制御

案件は，基本的にビジネスプロセス定義に従って処理されていきます。一方，ビジネスプロセス定義に記述されている内容とは別に，案件の処理を動的に制御することもできます。案件処理に対する動的な制御は，ワーク管理システムで提供されているAPIを利用した業務プログラムから実行します。ワーク管理システムのAPIについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow AP開発ガイド」を参照してください。

(1)　引き戻しと差し戻し

現在実行中の業務ステップから，すでに完了した業務ステップに案件処理を戻し，その時点から案件処理をし直せます。これによって，案件の「引き戻し」や「差し戻し」といった処理を実現できます。

(a)　引き戻し

引き戻し処理では，現在実行中の業務ステップを検索し，引き戻し先の業務ステップに案件処理を戻します。

引き戻し処理の流れを次の図に示します。

図2‒25　引き戻し処理の流れ

＜説明＞

ユーザ（業務プログラム）は，引き戻し対象となる現在実行中の業務ステップを検索します。その情報を基に，引き戻し元の業務ステップ（現在実行中の業務ステップ）と引き戻し先の業務ステップを指定し，CSCIWに引き戻し処理を要求します。

CSCIWは，ユーザ（業務プログラム）からの要求によって，引き戻し元の業務ステップを「強制終了」状態にし，引き戻し先の業務ステップを新しく生成して「実行中」状態にします。

このときCSCIWは，引き戻し先と引き戻し元の間にある業務ステップの状態を変更しません。また，引き戻し以前の処理によって更新された業務データの値も変更しません。これらの変更が必要な場合は，業務プログラム側で処理します。

引き戻し先の業務ステップでの処理およびそのあとの処理は，ビジネスプロセス定義に従って実行されます。

(b)　差し戻し

差し戻し処理では，すでに完了した業務ステップを検索して差し戻し先を決定し，現在実行中の業務ステップから差し戻し先の業務ステップに案件処理を戻します。

差し戻し処理の流れを次の図に示します。

図2‒26　差し戻し処理の流れ

＜説明＞

ユーザ（業務プログラム）は，すでに完了した業務ステップを検索し，差し戻し先となる業務ステップを選択します。その情報を基に，差し戻し元の業務ステップ（現在実行中の業務ステップ）と差し戻し先の業務ステップを指定し，CSCIWに差し戻し処理を要求します。

CSCIWは，ユーザ（業務プログラム）からの要求によって，差し戻し元の業務ステップを「強制終了」状態にし，差し戻し先の業務ステップを新しく生成して「実行中」状態にします。

このときCSCIWは，差し戻し先と差し戻し元の間にある業務ステップの状態を変更しません。また，差し戻し以前の処理によって更新された業務データの値も変更しません。これらの変更が必要な場合は，業務プログラム側で処理してください。

差し戻し先の業務ステップでの処理およびそのあとの処理は，ビジネスプロセス定義に従って実行されます。

(c)　引き戻しおよび差し戻しに関する注意事項

引き戻し元と引き戻し先との間，または差し戻し元と差し戻し先との間に制御ノードが含まれる場合，次に示すどちらかの形態に合致している必要があります。

●形態1

引き戻し元と引き戻し先との間，または差し戻し元と差し戻し先との間に含まれる部分（以降，巡回部分と呼ぶ）が，次に示す条件をすべて満たしている形態。

巡回部分での遷移は，必ず，引き戻し先または差し戻し先の業務ステップから始まり，引き戻し元または差し戻し元の業務ステップで終了する。

引き戻し元または差し戻し元への遷移時は，巡回部分内のすべての待合ノードが「待合中」状態でなく，かつ巡回部分内のすべての業務ステップが「実行中」状態でない。

巡回部分内のすべての先着ノードには，後続停止が設定されていない。

●形態2

巡回部分に，「業務ステップ」または「後続停止が設定されていない先着ノード」だけが含まれる形態。

上記の形態でない場合，引き戻しまたは差し戻しが正しく動作しないおそれがあります。

引き戻しまたは差し戻しが正しく動作する例，および正しく動作しない例を，それぞれ次の図に示します。

図2‒27　引き戻しまたは差し戻しが正しく動作する例

図2‒28　引き戻しまたは差し戻しが正しく動作しない例

(2)　業務ステップおよび作業の評価要求

実行中の業務ステップおよびその業務ステップに含まれる各作業のデータ条件を，任意のタイミングで評価できます。

(a)　業務ステップの評価要求

業務ステップの評価要求のタイミングは，業務ステップの条件を評価するAPIが発行された時点です。

業務ステップの評価要求を実行したときの処理の順序を次の図に示します。

図2‒29　業務ステップの評価要求を実行したときの処理の順序

＜説明＞

業務ステップの完了条件を評価します。

完了条件が成立した場合，業務ステップが完了し，案件は次に遷移します。

完了条件が成立しない場合，2.の処理に進みます。

業務ステップに属する作業のうち，未発生の作業または条件再評価フラグが設定されていて，かつ完了状態にある作業の発生条件を評価します。

一つも発生条件が成立しない場合，終了します。

1つ以上の発生条件が成立した場合，3.の処理に進みます。

発生した作業の完了条件を評価します。

一つも発生した作業の完了条件が成立しない場合，発生した作業は未実行の状態で終了します。

1つ以上の発生した作業の完了条件が成立し，かつ業務ステップ内に完了していない作業がある場合，完了条件が成立した作業は終了状態となり，終了します。

1つ以上の発生した作業の完了条件が成立し，かつ業務ステップ内のすべての作業が完了した場合，業務ステップが完了し，案件は次に遷移します。

(b)　作業の評価要求

作業の評価要求のタイミングは，作業の条件を評価するAPIが発行された時点です。

作業の評価要求を実行したときの処理の順序を次の図に示します。

図2‒30　作業の評価要求を実行したときの処理の順序

＜説明＞

作業の完了条件を評価します。

完了条件が成立した場合，作業は完了状態となり，2.の処理に進みます。

完了条件が成立しなかった場合，終了します。

業務ステップの完了条件を評価します。

処理内容は，「2.5.2(2)(a)　業務ステップの評価要求」の図2-29の＜説明＞1.の処理になります。

(3)　案件の遷移依頼

案件の遷移依頼処理では，現在実行中の業務ステップを完了し，次の業務ステップを開始します。

案件の遷移依頼の流れを次の図に示します。

図2‒31　案件の遷移依頼の流れ

＜説明＞

ユーザ（業務プログラム）は，現在実行中の業務ステップを終了し，次の業務ステップを開始するようCSCIWに要求します。

ユーザ（業務プログラム）からの要求によって，CSCIWは，現在実行中の業務ステップを「完了」の状態にし，次の業務ステップを「実行中」の状態にします。

(4)　アドホックAPIによる業務ステップの生成依頼と遷移依頼

アドホックAPIを使用して，業務ステップの生成と遷移を動的に制御できます。

(a)　生成依頼

アドホックAPIによる業務ステップの生成依頼処理では，ビジネスプロセスで定義されている任意の業務ステップを動的に生成できます。業務ステップは，「初期」状態で生成されます。

アドホックAPIによる業務ステップの生成依頼を次の図に示します。

図2‒32　アドホックAPIによる業務ステップの生成依頼

＜説明＞

ユーザ（業務プログラム）は，動的に業務ステップを生成するようCSCIWに要求します。

ユーザ（業務プログラム）からの要求によって，CSCIWは，指定された業務ステップを生成します。生成した業務ステップの状態は「初期」です。

(b)　遷移依頼

アドホックAPIによる遷移依頼処理では，現在実行中の業務ステップを完了し，遷移定義とは関係なく任意の「初期」状態の業務ステップを開始します。

アドホックAPIによる業務ステップの遷移依頼を次の図に示します。

図2‒33　アドホックAPIによる業務ステップの遷移依頼

＜説明＞

ユーザ（業務プログラム）は，現在実行中の業務ステップを終了し，「初期」状態の指定の業務ステップを開始するようCSCIWに要求します。

ユーザ（業務プログラム）からの要求によって，CSCIWは，現在実行中の業務ステップを「完了」の状態にし，指定された業務ステップを「実行中」の状態にします。通常の業務ステップの完了と異なり，次の業務ステップ（業務ステップ3）には遷移しないで，指定した業務ステップ（業務ステップ4）に遷移します。

(5)　条件に一致する作業の作業者割り当てと着手

指定された条件に一致する作業群から，ある１つの作業を取得し，作業者を割り当てて着手できます。また，割り当てた作業の返却と振り分けルールの再評価もできます。

(a)　条件に一致する作業の作業者割り当てと着手の処理の流れ

条件に一致する作業の作業者割り当てと着手の処理の流れを次の図に示します。

図2‒34　条件に一致する作業の作業者割り当てと着手の処理の流れ

＜説明＞

ユーザ（業務プログラム）は，割り当てる作業者名と条件（割り当て元の作業者名や開始日）を指定して，CSCIWに「条件に一致する作業の作業者割り当て」を要求します。

ユーザ（業務プログラム）からの要求によって，CSCIWは対象となる作業群（指定された条件と「実行開始可能」状態の両方を満たす作業）を検索します。条件に一致する作業の１つを「作業者実行」状態に変更し，作業者を指定された作業者名に変更します。

変更に失敗した場合は，検索した作業群から別の作業を取得して変更を試みます。変更に成功するか，または対象の作業が存在しなくなるまで，作業の取得と変更を続けます。

変更が完了した作業を，ユーザ（業務プログラム）に返します。

(b)　作業の返却と振り分けルールの再評価の処理の流れ

作業の返却と振り分けルールの再評価の処理は次の流れで実行します。

＜説明＞

ユーザ（業務プログラム）は，条件に一致する作業の作業者割り当てと着手の処理によって作業を取得します。

ユーザ（業務プログラム）は，CSCIWに「作業の返却と振り分けルールの再評価」を要求します。

ユーザ（業務プログラム）からの要求によって，CSCIWは対象の作業を「作業者実行」状態から「実行開始可能」状態に変更し，振り分けルールを再評価します。

(c)　条件に一致する作業の作業者割り当てに関する注意事項

条件に一致する作業の作業者割り当てに関する注意事項を次に示します。

「条件に一致する作業の作業者割り当て」を実行した直後に，トランザクションをコミットしてください。また，トランザクションをコミットする前に，業務テーブルの更新を実行しないでください。

「作業の返却と振り分けルールの再評価」を実行する作業には，「条件に一致する作業の作業者割り当て」で取得した作業を指定してください。

2.5.3　組み込み作業での案件の進み方

組み込み作業とは，CSCIWのAPIを組み合わせることで実現するような複雑な処理を1つの作業としてまとめたものです。組み込み作業は，通常の作業と同様にビジネスプロセスで定義できます。

CSCIWが提供している組み込み作業は，並列作業です。

組み込み作業の機能概要および案件実行時の動作について次に説明します。

(1)　機能および案件実行時の動作

並列作業は，案件の実行時に複数の作業を自動的に生成する作業です。並列作業をビジネスプロセスで定義する場合は，子作業（案件の実行時に生成される作業）と，子作業生成ルール（子作業を生成するためのルール）をあわせて定義します。

案件の実行時には，子作業生成ルールを評価して，子作業識別子のリストを取得します。リスト内の識別子を子作業名として，子作業が生成されます。

並列作業の概念（RDB検索の例）を次の図に示します。

図2‒35　並列作業の概念（RDB検索の例）

＜説明＞

並列作業の業務ステップが開始された場合，または設定されている発生条件が満たされた場合，並列作業が実行され，子作業生成ルールを評価します。

子作業生成ルールの記述内容に基づいて業務データベースが検索され，子作業識別子リストを取得します。

並列作業は，子作業識別子リストに対応させて子作業を生成します。

生成された子作業の動作は，通常の作業と同じです。また，並列作業の完了条件の評価タイミングも通常の作業と同じです。評価時に，完了条件が満たされた場合は，並列作業の状態が「実行済み」に遷移します。完了条件が満たされていない場合は，項番2.から項番4.の処理が繰り返されます。

●子作業生成ルールが評価されるタイミング

並列作業が実行された時点

業務ステップの完了条件が偽に評価された時点

並列作業の完了条件が偽に評価された時点

(2)　補足および注意事項

(a)　子作業生成ルールの種別

子作業生成ルールの種別に指定できるのは，「RDB検索」または「Javaオブジェクト呼び出し」のどちらかです。

(b)　識別子リストから子作業を生成するときの規則

リスト内の識別子が，生成済みの子作業の識別子と一致しない場合は，その識別子を持つ子作業を生成します。

リスト内の識別子が，生成済みの子作業の識別子と一致し，その子作業が実行中の場合は，子作業を生成しません。

リスト内の識別子が，生成済みの子作業の識別子と一致し，その子作業が完了している場合は，再度その識別子を持つ子作業を生成します。

リスト中に同一識別子が複数ある場合，その識別子を持つ子作業を1つだけ生成します。

リスト内の識別子が0件の場合は，子作業を生成しません。

(c)　子作業生成ルールを記述するときの注意事項

子作業生成ルールは，その子作業生成ルールの適用時に，必要十分な識別子リストが作成されるように記述してください。子作業と識別子の対応が取れていない場合，不要に子作業が作成されるなどといったことが発生するためご注意ください。

生成する子作業に完了条件を持たせている場合は，ユーザの判断なしに子作業が完了してしまうことがありますので，子作業生成ルールを記述する際は，子作業の動作を考慮して定義してください。

生成する子作業の完了条件は，子作業生成ルールによる作業の発生と同時に成立しないように考慮して定義してください。同時に成立した場合，子作業の発生と完了が繰り返され，その状態が続くとCIWFatalException例外が発生します。

(d)　子作業名の長さについて

子作業生成ルールの評価によって返される子作業名の長さは，1バイト以上で，<SYSTEMID>_WORK_ITEMテーブルのNameカラムで定義したバイト数以内にしてください。範囲外の長さの子作業名が返された場合は，CIWTransitionFailedException例外が発生します。

2.6　作業アプリケーションの呼び出し

この節では，作業アプリケーション定義に従い，自動で業務プログラムを呼び出す機能について説明します。

2.6.1　機能および作業アプリケーション呼び出し時の動作

作業アプリケーション呼び出しの機能には，API（案件投入APIや作業完了APIなど）と同期を取って呼び出される「Javaオブジェクト呼び出し」機能と，APIと非同期に呼び出される「RESTアプリケーション呼び出し」機能があります。

「Javaオブジェクト呼び出し」機能については，「2.8　Javaオブジェクト呼び出し」を参照してください。「RESTアプリケーション呼び出し」機能については，「付録H　BPMN連携機能を使用しない場合のアプリケーション呼び出しサービス」を参照してください。

ヒント

このマニュアルでは，BPMN連携機能を使用しない場合のアプリケーション呼び出しサービスについて説明します。BPMN連携機能を使用する場合のアプリケーション呼び出しサービスについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow BPMN連携機能　使用の手引」を参照してください。

作業アプリケーションが呼び出されるのは，作業の状態が実行開始可能（Ready）になったときです。作業の状態の変化と作業アプリケーション呼び出しの動作について次の表に示します。

表2‒1　作業の状態の変化と作業アプリケーション呼び出しの動作

作業の状態

動作

変化前

変化後

初期（initial）

実行開始可能（Ready）

作業アプリケーションを新たに起動する要求として，作業アプリケーションを呼び出します。

作業者実行（performing）

実行開始可能（Ready）

すでに起動している作業アプリケーションを再起動する要求として，作業アプリケーションの状態に関係なく必ず呼び出します。

作業アプリケーションの再起動と同じです。

実行開始不可（disabled）

実行開始可能（Ready）

起動を抑止されていた作業アプリケーションを回復した要求として，作業アプリケーションの状態に関係なく必ず呼び出します。

作業アプリケーション呼び出しの概要を次の図に示します。

図2‒36　作業アプリケーション呼び出しの概要

図中の番号は，次の説明の番号に対応しています。

＜説明＞

案件を投入します。

作業のインスタンスが生成されます。

案件が作業アプリケーション呼び出しが定義されている作業に遷移したとき，CSCIWは作業アプリケーションを呼び出します。

2.6.2　作業アプリケーションの同期呼び出し

作業アプリケーションの同期呼び出しをする機能として「Javaオブジェクト呼び出し」機能があります。

作業アプリケーションの同期呼び出しは，API（案件投入APIや作業完了APIなど）と同期を取り，作業アプリケーションを起動します。CSCIWと関連づけたコネクションを渡すため，APIと同じトランザクションで処理を実行できます。APIと同じトランザクションで処理を実行したい場合，または比較的処理時間の短い業務を実行する場合に使用します。

なお，処理中にエラーが発生した場合，作業アプリケーションの処理もロールバックされます。再実行するときはAPIを再実行する必要があります。

作業アプリケーション同期呼び出しの概要を次の図に示します。

図2‒37　作業アプリケーション同期呼び出しの概要

図中の番号は，次の説明の番号に対応しています。

＜説明＞

業務アプリケーションがトランザクションを開始します。

業務アプリケーションが案件投入APIを実行します。

CSCIWが案件を生成，開始します。

ビジネスプロセス定義に従い，「作業1」を生成します。

「作業1」に作業アプリケーションの呼び出しが定義されている場合，作業アプリケーション（「作業アプリケーション1」）の呼び出しを実行します。

作業アプリケーション（「作業アプリケーション1」）は業務処理を行い，戻り値で作業の完了通知を行います。

作業アプリケーション（「作業アプリケーション1」）から作業の完了通知を受けたCSCIWは「作業1」を完了します。

ビジネスプロセス定義に従い，業務ステップを遷移し，新たに「作業2」を生成します。

「作業2」に作業アプリケーションの呼び出しが定義されている場合，作業アプリケーション（「作業アプリケーション2」）の呼び出しを実行します。

作業アプリケーション（「作業アプリケーション2」）は，業務処理を行い，戻り値で作業の着手を行います。

作業アプリケーション（「作業アプリケーション2」）から作業の着手の指示を受けたCSCIWは「作業2」を着手します。

作業が完了しないため，遷移を終了して，業務アプリケーションへ戻ります。

業務アプリケーションはトランザクションをコミットします。

同期呼び出しの場合，作業アプリケーションも含め，すべて同一トランザクションで処理を行います。上の説明では，1.〜12.が1つのトランザクションとなります。処理の途中（例えば，10.の作業着手処理）でエラーが発生した場合，案件投入がエラーとなります。すべての処理がロールバックされるため，案件投入前の状態に戻ります。

2.6.3　作業アプリケーションの非同期呼び出し

作業アプリケーションの非同期呼び出しをする機能として「RESTアプリケーション呼び出し」機能があります。

作業アプリケーションの非同期呼び出しは，API（案件投入APIや作業完了APIなど）の処理と非同期に，アプリケーション呼び出しサービスが作業アプリケーションを呼び出します。非同期のため，APIとアプリケーション呼び出しサービスのトランザクションは別になります。

作業アプリケーションの非同期呼び出しの概要を次の図に示します。

図2‒38　作業アプリケーションの非同期呼び出しの概要

図中の番号は，次の説明の番号に対応しています。

＜説明＞

アプリケーション呼び出しサービスは，処理対象の作業「REST呼び出し業務」が生成されているか定期的に検索します。作業「REST呼び出し業務」は，アプリケーション呼び出しサービスと非同期に動作する業務アプリケーションが，手前の作業「ユーザ業務」に対して作業完了APIとトランザクションのコミットを実行した（図中の※）延長で生成されます。

アプリケーション呼び出しサービスは，処理対象の作業「REST呼び出し業務」が生成されていることを検知すると，作業アプリケーション（RESTアプリケーション）を呼び出します。

作業アプリケーション（RESTアプリケーション）の呼び出しが成功すると，アプリケーション呼び出しサービスは，処理対象の作業「REST呼び出し業務」に対して作業完了APIとトランザクションのコミットを実行します。これによって作業「REST呼び出し業務」が処理対象から外れます。

2.7　RDB検索

ここでは，RDB検索による振り分けルール定義の振り分けルール記述形式，およびビジネスプロセス定義のデータ条件記述形式と生成ルール記述形式について説明します。

2.7.1　振り分けルール記述の形式

RDB検索による振り分けルール定義の振り分けルール記述形式および注意事項を次に示します。

振り分けルール記述形式

作業者を特定するための検索条件をSQL文で記述します。ワーク管理システムでは，作業者を決定するときに記述されたSQL文を作業者データベースに対して実行することで作業者情報を取得します。

SQL文の記述の一部として，ワーク管理システムが提供する組み込み変数を使用できます。記述に使用された組み込み変数は，SQL文を実行する前にワーク管理システムによって値に置き換えられ，置き換えられた結果のSQL文が実行されます。

ワーク管理システムが提供する組み込み変数については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow AP開発ガイド」を参照してください。

2.7.2　データ条件記述の形式

RDB検索によるデータ条件の評価のデータ条件記述形式および注意事項を次に示します。

データ条件記述形式

データ条件を評価するための検索条件をSQL文で記述します。ワーク管理システムでは，データ条件を評価する際に，記述されたSQL文を業務データベースに対して実行することでデータ条件の真偽を決定します。SQLの実行結果が存在する場合に真となり，SQLの実行結果が存在しない場合は偽となります。また，SQLの実行結果が存在しない場合に真となり，SQLの実行結果が存在する場合に偽となるように，データ条件の真偽の決定を逆転させる指定もできます。

SQL文の記述の一部として，ワーク管理システムが提供する組み込み変数を使用できます。記述に使用された組み込み変数は，SQL文を実行する前にワーク管理システムによって値に置き換えられ，置き換えられた結果のSQL文が実行されます。

ワーク管理システムが提供する組み込み変数については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow AP開発ガイド」を参照してください。

2.7.3　生成ルール記述の形式

RDB検索による生成ルール定義の生成ルール記述形式および注意事項を次に示します。

生成ルール記述形式

識別リストを取得するSQL文を記述します。ワーク管理システムでは，生成ルールを評価する際に，記述されたSQL文を業務データベースに対して実行することで，識別子リストを取得します。

問い合わせ結果表の先頭列のすべての行に格納された文字列を，識別子リストとします。

SQL文の記述の一部として，ワーク管理システムが提供する組み込み変数を使用できます。記述に使用された組み込み変数は，SQL文を実行する前にワーク管理システムによって値に置き換えられ，置き換えられた結果のSQL文が実行されます。

ワーク管理システムが提供する組み込み変数については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow AP開発ガイド」を参照してください。

2.8　Javaオブジェクト呼び出し

この節では，Javaオブジェクト呼び出し機能について説明します。

Javaオブジェクト呼び出し機能は，CSCIWが提供するインタフェースを実装したJavaクラスのオブジェクトを同期で呼び出す機能です。

Javaオブジェクト呼び出しは，条件，生成ルール，振り分けルールおよび作業アプリケーションの定義で定義できます。

ヒント

このマニュアルでは，条件，生成ルール，振り分けルール，および作業アプリケーションのJavaオブジェクト呼び出し機能について説明します。

アプリケーション呼び出しサービスのJavaオブジェクト呼び出し機能については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow BPMN連携機能　使用の手引」を参照してください。

条件，生成ルールおよび振り分けルールでは，Javaオブジェクトの戻り値を使用して，データ条件の判定，子作業生成および作業者の決定をします。

作業アプリケーションでは，Javaオブジェクトの戻り値に従って，作業の状態を「ready（実行開始可能）」から「performing（作業者実行）」，または「executed（実行済み）」などに変更します。

Javaオブジェクト呼び出し機能はJ2EEアプリケーションおよびJavaアプリケーションのどちらからも使用できます。

Javaオブジェクト呼び出しの概要を次の図に示します。

図2‒39　Javaオブジェクト呼び出しの概要

図中の番号は，次の説明の番号に対応しています。

＜説明＞

案件を投入します。

Javaオブジェクト呼び出しが定義されている分岐ノード，業務ステップや作業に遷移したとき，CSCIWは定義されたJavaクラスのインスタンスを生成し，オブジェクトを呼び出します。

Javaオブジェクトは，処理を行い，CSCIWに戻り値を返します。

CSCIWはJavaオブジェクトからの戻り値に従い，案件を遷移します。

第2編　構築・管理編

3　システム構成に関する前提知識

この章では，ワーク管理システムのシステム構成に関する前提知識について説明します。

3.1　ワーク管理システムのプログラム構成

この節では，ワーク管理システムを構成するプログラムと，ワーク管理システムの前提プログラムおよび関連プログラムについて説明します。

ワーク管理システムのプログラム構成を次の図に示します。

図3‒1　ワーク管理システムのプログラム構成

ヒント

BPMN連携機能を使用する場合のCSCIWのワーク管理システムのプログラム構成については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow BPMN連携機能　使用の手引」を参照してください。

3.1.1　ワーク管理システムの前提プログラム

ワーク管理システムを運用するための前提プログラムは次のとおりです。

(1)　CSCIW　実行/運用環境

●OS

次のどちらかを使用します。

Windows

UNIX（AIXまたはLinux）

●アプリケーションサーバ

CSCIWの動作環境として使用します。必要なプログラムは，次のどちらかです。

uCosminexus Application Server

uCosminexus Service Platform

●Webブラウザ

CSCIW 案件運用操作の動作環境として使用します。使用できるWebブラウザは，次に示すどれかです。

Chrome

Firefox

Microsoft Edge

(2)　DBサーバ

●DBMS

ワーク管理データベースの動作環境として使用します。必要なデータベースは，次に示すどれかです。

HiRDB

ORACLE

SQL Server

HiRDBの場合，SQLを実行するには，HiRDB SQL Executerが必要です。

メモ

CSCIWの各バージョンでサポートしているDBMSについては，リリースノートを参照してください。

3.1.2　ワーク管理システムの関連プログラム

ワーク管理システムを運用するときに連携できるプログラムを次に示します。

(1)　ビジネスプロセス定義開発環境

●OS

Windowsを使用します。

●uCosminexus開発環境

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）の動作環境として使用します。必要なプログラムは，次のどちらかです。

uCosminexus Developer

uCosminexus Service Architect

●ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）

uCosminexus Business Process DeveloperをEclipseに組み込んで使用します。

(2)　その他

●データベースプログラム

業務データベースのデータを業務データとして利用する場合に使用します。次のどれかを使用してください。

HiRDB

ORACLE

SQL Server

メモ

CSCIWの各バージョンでサポートしているDBMSについては，リリースノートを参照してください。

●uCosminexus開発環境のプログラム

業務プログラムを開発する場合の動作環境として使用します。次のどちらかを使用してください。

uCosminexus Developer

uCosminexus Service Architect

3.2　ワーク管理システムのシステム構成モデル

この節では，ワーク管理システムを運用する上でのシステム構成モデルについて説明します。

3.2.1　基本システム構成

ワーク管理システムを運用する上での基本的なシステム構成モデルを示します。

図3‒2　ワーク管理システムの基本的なシステム構成モデル

システムを構成する上で，次のことに注意してください。

ワーク管理システムの中で，ワーク管理データベースは業務データベースと同一のDBMS上で運用することをお勧めします。同一のDBMS上で運用し，CSCIWのJavaAPIが提供するDBコネクション共有管理機能を使用することで，ワーク管理データベースに対する更新処理と業務データベースに対する更新処理を同一トランザクションで実行できます。

3.2.2　マルチインスタンス構成

マルチインスタンスは，1台のマシンに，複数の異なるシステムIDを設定して，互いに別々の環境として利用できるシステム構成です。ただし，JavaVMでは1プロセスで設定できるシステムIDは1つです。

CSCIWは，インストールした起動環境に対し，必ず環境設定をして利用します。マルチインスタンス構成の場合，同一マシンに設定された複数のシステムIDは，環境変数CSCIW_CONF_DIRで切り替えます。

シングルインスタンスとマルチインスタンスの違いを次の図に示します。

図3‒3　シングルインスタンスとマルチインスタンスの違い

また，CSCIWでは，1台のマシンに設定できるインスタンスの数に制限はありません。CPU，メモリ，ハードディスクなどの資源が許す限りインスタンスを増やせます。

3.2.3　マルチマシン構成

マルチマシンは，複数の異なるマシン上で，同一のシステムIDによってCSCIWを運用するシステム構成です。CSCIWでは，マルチマシン構成にする場合，マシンの台数に制限はありません。ただし，複数のマシンでIPアドレスの重複はできません。

マルチマシン構成の例を次の図に示します。

図3‒4　マルチマシン構成

3.2.4　マルチプロセス構成

マルチプロセスは，同一のシステムIDに設定されているCSCIWのプロセスを，同時に複数起動できるシステム構成です。

マルチプロセス構成のCSCIWでは，1台のマシンで，同時に複数のプロセスを起動できます。

CSCIWは，プロセスを多重化することで，一方のプロセスがダウンした場合でも，もう一方のプロセスで処理を続行でき，より信頼度の高いシステムとなります。

マルチプロセスとシングルプロセスの違いを次の図に示します。

図3‒5　シングルプロセスとマルチプロセスの違い

3.2.5　クラスタ構成

クラスタ構成は，通常運用するマシン環境（実行系）に待機系のマシン環境を加えたシステム構成です。CSCIWでは，Cosminexusがサポートするクラスタソフトウェアを使用して，クラスタ構成を構築できます。クラスタ構成にすることで，通常運用しているマシンがダウンしても，待機系のマシンが自動的に稼働し，ワーク管理システムの処理を続行させることができます。

Cosminexusがサポートするクラスタソフトウェアについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」を参照してください。

クラスタ構成の例を次の図に示します。

図3‒6　クラスタ構成

4　ワーク管理システムの設定

この章では，ワーク管理システムの環境設定について説明します。

4.1　システム設定の流れ

この節では，ワーク管理システムを設定する流れについて説明します。

ワーク管理システムを設定する流れを，次の図に示します。

図4‒1　ワーク管理システムの設定の流れ

上の図に示したワーク管理システムの設定の流れに従って，次の節以降で設定方法を説明します。

ヒント

BPMN連携機能を使用する場合のシステム設定の流れおよび設定方法については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow BPMN連携機能　使用の手引」を参照してください。

4.2　プログラムのインストール

この節では，ワーク管理システムを運用するときに利用するプログラムのインストール方法について説明します。

4.2.1　前提プログラムのインストール

ワーク管理システムを構築するときにインストールが必要なプログラムについて説明します。

(1)　CSCIW

CSCIWの実行環境の構築および運用するときに必要な前提プログラムを次の表に示します。

表4‒1　CSCIWの前提プログラム

機能

プログラム

対象OS

Windows

UNIX

OS※1

Windows Server

●

−

Windows

Linux

−

○

AIX

アプリケーションサーバ※2

uCosminexus Application Server

●

●

uCosminexus Service Platform

Webブラウザ

Chrome

●

●

Firefox

Microsoft Edge

（凡例）

●：前提プログラムとして，どれか1つまたは1組をインストールする必要があります。

○：前提プログラムとして，どちらか1つをインストールする必要があります。

−：インストールの必要はありません。

注※1

OSの詳細なバージョンについては，リリースノートを参照してください。

注※2

DBConnectorのトランザクションサポートレベルは，LocalTransactionだけを対象としています。

(a)　OS

CSCIWに必要なOSです。

●Windows ServerまたはWindows

Windows ServerまたはWindowsのインストールについては，該当するバージョンの各マニュアルのインストールに関する記述を参照してください。

●AIXまたはLinux

AIXまたはLinuxのインストールについては，それぞれのマニュアルのインストールに関する記述を参照してください。

(b)　アプリケーションサーバ

Cosminexusのアプリケーションサーバ機能を利用するために必要なプログラムです。

●uCosminexus Application Server，またはuCosminexus Service Platform

uCosminexus Application Serverのインストールおよびシステム構築については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ システム構築・運用ガイド」を，またuCosminexus Service Platformのインストールについては，マニュアル「Cosminexus BPM/ESB基盤 サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド」をそれぞれ参照してください。

(c)　Webブラウザ

CSCIWの案件運用操作機能を使用するために必要なプログラムです。

●Chrome

Chromeのインストールについては，Chromeのドキュメントのインストールに関する記述を参照してください。

●Firefox

Firefoxのインストールについては，Firefoxのドキュメントのインストールに関する記述を参照してください。

●Microsoft Edge

Microsoft Edgeのインストールについては，Microsoft Edgeのドキュメントのインストールに関する記述を参照してください。

(2)　DBサーバ

ワーク管理データベースとしてDBサーバを運用するときに必要な前提プログラムを次の表に示します。

表4‒2　DBサーバの前提プログラム

機能

プログラム

対象OS

Windows

UNIX

DBMS

HiRDB Server

●

●

Oracle

SQL Server

SQL実行

HiRDB SQL Executer

△

△

（凡例）

●：前提プログラムとして，どれか1つまたは1組をインストールする必要があります。

△：DBMSにHiRDBを使用する場合，インストールが必要です。

注

DBサーバの前提プログラムの詳細なバージョンについては，リリースノートを参照してください。

(a)　DBMS

ワーク管理システムを運用する場合に使用できるDBMSです。

●HiRDB Server

ワーク管理データベースに必要なプログラムです。

HiRDBのインストールについては，次に示すマニュアルを参照してください。

HiRDB システム導入・設計ガイド（UNIX(R)用）

HiRDB システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）

HiRDB UAP開発ガイド

●Oracle

ワーク管理データベースに必要なプログラムです。

ORACLEのインストールについては，ORACLEのマニュアルのインストールに関する記述を参照してください。

●SQL Server

ワーク管理データベースに必要なプログラムです。

SQL Serverのインストールについては，SQL Serverのマニュアルのインストールに関する記述を参照してください。

(b)　SQL実行

HiRDBデータベースに対して，会話形式でSQLを実行させる場合に必要なプログラムです。

●HiRDB SQL Executer

HiRDB SQL Executerについては，マニュアル「HiRDB 解説」を参照してください。

(3)　ビジネスプロセス定義開発環境

ビジネスプロセス定義を開発するときに必要な前提プログラムを次に示します。

表4‒3　ビジネスプロセス定義開発環境の前提プログラム

機能

プログラム

必要性

OS

Windows Server

●

Windows

Cosminexus開発環境

uCosminexus Developer

●

uCosminexus Service Architect

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）

Eclipse

○

uCosminexus Business Process Developer

○

（凡例）

○：前提プログラムとして，インストールが必要です。

●：前提プログラムとして，どれか1つまたは1組をインストールする必要があります。

(a)　OS

ビジネスプロセス定義開発に必要なOSです。

●Windows ServerまたはWindows

Windows ServerまたはWindowsのインストールについては，該当するバージョンの各マニュアルのインストールに関する記述を参照してください。

(b)　Cosminexus開発環境

Cosminexusの開発環境を利用するために必要なプログラムです。

●uCosminexus Developer，またはuCosminexus Service Architect

uCosminexus Developer，またはuCosminexus Service Architectのインストールおよび環境構築については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション開発ガイド」を参照してください。

(c)　ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）

ビジネスプロセス定義，および振り分けルール定義を開発する場合に必要なプログラムです。

●Eclipse

Eclipseのインストールおよび環境構築については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション開発ガイド」を参照してください。

●uCosminexus Business Process Developer

uCosminexus Business Process Developerのインストールについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。

4.2.2　CSCIWのインストール

CSCIWのインストール方法について説明します。

(1)　Windowsの場合

インストーラーを使用して，CSCIWをインストールする方法を次に示します。

Administratorsグループのユーザでログインする

Setup.exeを起動する

ユーザ名，会社名を入力するダイアログが表示されます。

ユーザ名，会社名を入力する

［次へ］ボタンをクリックする

インストール先フォルダを指定するダイアログが表示されます。

インストール先フォルダを指定する

指定したフォルダの下にインストールされます。

なお，インストール先のフォルダには，次のパスは指定できません。

ネットワークドライブ

2バイトコードを含むパス

¥　/　:　，　;　*　?　"　<　>　|　$　%　&　^　'　!　(　)　=　+　{　}　@　[　]を含むパス※

半角129文字を超えるパス

末尾が¥のパス（C:¥など）

注※

Windowsの場合は，デフォルト値を除きます。

また，プログラムフォルダ名にも指定できません。「;」と「/」は，すべての入力情報に指定できません。

［次へ］ボタンをクリックする

インストール先フォルダを確認するためのダイアログが表示されます。インストール先フォルダを確認してください。

［次へ］ボタンをクリックする

インストールが始まります。

インストールが終了すると，インストールが終了したことを通知するダイアログが表示されます。

［完了］ボタンをクリックする

インストールが終了します。

重要

CSCIWをインストールすると，日立ネットワークオブジェクトプラザトレース共通ライブラリもインストールされます。

(2)　UNIXの場合

Hitachi PP Installerを使用して，/opt/hitachi/CSCIWディレクトリにCSCIWをインストールする方法を次に示します。

root権限でログインする

mkdir /mnt/cdromを実行し，マウント用の/mnt/cdromディレクトリを作成する

下線部分は環境によって異なるため，使用する環境に合わせて変更してください。マウント用ディレクトリを作成済みの場合は，この操作は不要です。

CSCIWのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

mountを実行する

Linuxの場合

mount -r -o mode=0544 /dev/cdrom /mnt/cdromを実行する

AIXの場合

mount -r -v cdrfs /dev/cd0 /mnt/cdromを実行する

下線部分は環境によって異なるため，使用する環境に合わせて変更してください。

/mnt/cdrom/<OS名>/setup /mnt/cdromを実行する

下線部分は環境によって異なるため，使用する環境に合わせて変更してください。また，<OS名>の部分は使用するOSによって異なるため，lsコマンドで確認してください。

なお，/etc/hitachi_setupコマンドがすでにマシン上に展開されている場合には，/etc/hitachi_setup -i /mnt/cdromを実行しても同様に起動できます。

「I）Install Software」を選択する

「uCosminexus Service Coordinator Interact」にカーソルを移動し，スペースキーで選択する

正しく選択すると，「uCosminexus Service Coordinator Interact」の左側に<＠>が付きます。

なお，Hitachi PP Installerの仕様により製品名の「uCosminexus Service Coordinator Interact」の一部が欠落して表示される場合があります。

「I）Install」を選択してから，最下行に表示されるメッセージに対してyまたはYを入力する

インストールが始まります。

インストールが終了したら，「Q）Quit」を選択して終了する

重要

CSCIWをインストールすると，日立ネットワークオブジェクトプラザトレース共通ライブラリもインストールされます。

4.3　ワーク管理データベースの構築

この節では，ワーク管理システムの運用に必要なワーク管理データベースの設定方法について説明します。

4.3.1　事前準備

ワーク管理データベースの構築を開始する前の準備について説明します。

(1)　ワーク管理データベース容量の算出

ワーク管理サーバで管理するビジネスプロセス定義数，案件数，ユーザ数などを基に，ワーク管理データベースの構造および容量を決定します。

ワーク管理データベースの容量を決定するための計算式については，「付録B　テーブル容量の見積もり」を参照してください。

(2)　ワーク管理データベースへの接続情報の決定

CSCIWが使用するワーク管理データベースを構築するDBMSに接続するための情報を決定しておく必要があります。

必要な情報は次のとおりです。

●HiRDBの場合

ワーク管理データベースに接続するためのユーザ名

ワーク管理データベースに接続するためのパスワード

ワーク管理データベースで使用するテーブルを格納するためのRDエリア名

ワーク管理データベースで使用するインデクスを格納するためのRDエリア名

ワーク管理データベースのポート番号

ワーク管理データベースのホスト名またはIPアドレス

●ORACLEの場合

ワーク管理データベースに接続するためのユーザ名

ワーク管理データベースに接続するためのパスワード

ワーク管理データベースで使用するテーブルを格納するための表領域名

ワーク管理データベースで使用するインデクスを格納するための表領域名

ワーク管理データベースのサービス名

●SQL Serverの場合

ワーク管理データベースに接続するためのユーザ名

ワーク管理データベースに接続するためのパスワード

ワーク管理データベースで使用するテーブルを格納するためのファイルグループ

ワーク管理データベースで使用するインデクスを格納するためのファイルグループ

これらの情報は，ワーク管理データベースの作成時に，SQLスクリプトを実行する上で必要となります。

4.3.2　ワーク管理データベースの環境設定（HiRDBの場合）

重要

HiRDBのSQL最適化について

HiRDBのSQL最適化オプション，SQL拡張最適化オプションはデフォルトで指定される最適化方法を無効にしないでください。無効にした場合，性能が劣化するおそれがあります。

該当するクライアント環境定義

PDSQLOPTLVL：SQL最適化オプション

PDADDITIONALOPTLVL：SQL拡張最適化オプション

該当するシステム定義のオペランド

pd_optimize_level：SQL最適化オプション

pd_additional_optimize_level：SQL拡張最適化オプション

(1)　ワーク管理データベースの作成（HiRDBの場合）

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスをHiRDBに作成する方法について説明します。

テーブルやインデクスは，SQLスクリプトファイルを使用して作成してください。

(a)　SQLスクリプトファイルの編集

テーブルやインデクスは，次に示すSQLスクリプトファイルを編集して作成します。

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/createtable_hirdb.sql
<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/createtableex_hirdb.sql※
<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/insertex_hirdb.sql※

注※

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ編集してください。

SQLスクリプトファイル中の文字列を，テキストエディタを使用してワーク管理データベース用に書き換えてください。テーブルやインデクスを作成する際にSQLスクリプトファイルの書き換えが必要な文字列，および書き換える内容を次に示します。

表4‒4　テーブルやインデクスの作成時に書き換えが必要なSQLスクリプトファイル中の文字列（HiRDBの場合）

書き換えが必要な文字列

書き換える内容

<SYSTEMID>

システムID

ワーク管理データベースを一意に識別するためのシステムIDに置換してください。システムIDに指定できる文字は，半角英大文字で始まる半角英大文字および半角数字で，5文字以内です。

<RDDATA>

テーブルを格納するRDエリア名

ワーク管理データベースのテーブルを格納するRDエリア名に置換してください。

<RDINDEX>

インデクスを格納するRDエリア名

ワーク管理データベースのインデクスを格納するRDエリア名に置換してください。

なお，テーブルごとに格納先のRDエリアを変えて指定するなど，格納するRDエリアをカスタマイズできます。RDエリアの指定方法については，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」を参照してください。

(b)　SQLスクリプトファイルの実行

編集したSQLスクリプトファイルを，HiRDB SQL Executerを使用して実行します。

pdsqlコマンドに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，接続する認可識別子のスキーマにテーブルを作成できます。HiRDB SQL Executerの使用方法については，マニュアル「HiRDB 解説」を参照してください。

pdsqlコマンドの指定例を次に示します。

pdsql -u <接続認可識別子>/<パスワード>
      -h <HiRDBサーバのホスト名またはIPアドレス>
      -n <HiRDBサーバのポート番号>
       < <編集したSQLスクリプトファイルのパス>

注

接続認可識別子には，CONNECT権限のある認可識別子を指定してください。

(2)　データベースへのアクセス権限の付与（HiRDBの場合）

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスを作成した認可識別子と，業務アプリケーションが接続するための認可識別子とが異なっている場合，業務アプリケーションが接続するための認可識別子に，ワーク管理データベースのテーブルやインデクスなどへアクセスするための権限を与える必要があります。

アクセス権限を付与する方法について説明します。

アクセス権限は，SQLスクリプトファイルを使用して付与してください。

(a)　SQLスクリプトファイルの編集

アクセス権限は，次に示すSQLスクリプトファイルを編集して付与します。

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/granttable_hirdb.sql
<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/granttableex_hirdb.sql※

注※

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ編集してください。

SQLスクリプトファイル中の文字列を，テキストエディタを使用してワーク管理データベースへアクセスできるように書き換えてください。アクセス権限を付与する際にSQLスクリプトファイルの書き換えが必要な文字列，および書き換える内容を次に示します。

表4‒5　アクセス権限を付与する際に書き換えが必要なSQLスクリプトファイル中の文字列（HiRDBの場合）

書き換えが必要な文字列

書き換える内容

<SCHEMANAME>

CSCIWの管理用の認可識別子

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスを作成した認可識別子に置換してください。

<SYSTEMID>

システムID

ワーク管理データベースを作成した際に設定したシステムIDに置換してください。

<USERNAME>

業務アプリケーション用の認可識別子

業務アプリケーションが接続するための認可識別子に置換してください。

(b)　SQLスクリプトファイルの実行

編集したSQLスクリプトファイルを，HiRDB SQL Executerを使用して実行します。

pdsqlコマンドに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，アクセス権限を付与できます。HiRDB SQL Executerの使用方法については，マニュアル「HiRDB 解説」を参照してください。

4.3.3　ワーク管理データベースの環境設定（ORACLEの場合）

(1)　ワーク管理データベースの作成（ORACLEの場合）

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスをORACLEに作成する方法について説明します。

テーブルやインデクスは，SQLスクリプトファイルを使用して作成してください。

(a)　SQLスクリプトファイルの編集

テーブルやインデクスは，次に示すSQLスクリプトファイルを編集して作成します。

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/createtable_oracle.sql
<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/createtableex_oracle.sql※
<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/insertex_oracle.sql※

注※

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ編集してください。

SQLスクリプトファイル中の文字列を，テキストエディタを使用してワーク管理データベース用に書き換えてください。テーブルやインデクスを作成する際にSQLスクリプトファイルの書き換えが必要な文字列，および書き換える内容を次に示します。

表4‒6　テーブルやインデクスの作成時に書き換えが必要なSQLスクリプトファイル中の文字列（ORACLEの場合）

書き換えが必要な文字列

書き換える内容

<SYSTEMID>

システムID

ワーク管理データベースを一意に識別するためのシステムIDに置換してください。システムIDに指定できる文字は，半角英大文字で始まる半角英大文字および半角数字で，5文字以内です。

<DATASPACE>

テーブルを格納する表領域名

ワーク管理データベースのテーブルを格納する表領域名に置換してください。

<INDEXSPACE>

インデクスを格納する表領域名

ワーク管理データベースのインデクスを格納する表領域名に置換してください。

なお，テーブルごとに格納先の表領域を変えて指定するなど，格納する表領域をカスタマイズできます。表領域の指定方法については，ORACLEのマニュアルを参照してください。

(b)　SQLスクリプトファイルの実行

編集したSQLスクリプトファイルを，SQL*Plusを使用して実行します。

sqlplusコマンドに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，接続するユーザのスキーマにテーブルを作成できます。SQL*Plusの使用方法については，ORACLEのマニュアルを参照してください。

sqlplusコマンドの指定例を次に示します。

sqlplus  <接続ユーザ名>/<パスワード>@<Oracle Net 接続識別子>
         @<編集したSQLスクリプトファイルの絶対パス>

注

接続ユーザ名には，次に示す権限がすべて与えられているユーザを指定してください。

CREATE SESSIONシステム権限

CREATE TABLEシステム権限

CREATE VIEWシステム権限

(2)　データベースへのアクセス権限の付与（ORACLEの場合）

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスを作成したユーザと，業務アプリケーションが接続するためのユーザとが異なっている場合，業務アプリケーションが接続するためのユーザに，ワーク管理データベースのテーブルやインデクスなどへアクセスするための権限を与える必要があります。

アクセス権限を付与する方法について説明します。

アクセス権限は，SQLスクリプトファイルを使用して付与してください。

(a)　SQLスクリプトファイルの編集

アクセス権限は，次に示すSQLスクリプトファイルを編集して付与します。

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/granttable_oracle.sql
<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/granttableex_oracle.sql※

注※

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ編集してください。

SQLスクリプトファイル中の文字列を，テキストエディタを使用してワーク管理データベースへアクセスできるように書き換えてください。アクセス権限を付与する際にSQLスクリプトファイルの書き換えが必要な文字列，および書き換える内容を次に示します。

表4‒7　アクセス権限を付与する際に書き換えが必要なSQLスクリプトファイル中の文字列（ORACLEの場合）

書き換えが必要な文字列

書き換える内容

<SCHEMANAME>

CSCIWの管理用のユーザ

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスを作成したユーザに置換してください。

<SYSTEMID>

システムID

ワーク管理データベースを作成した際に設定したシステムIDに置換してください。

<USERNAME>

業務アプリケーション用のユーザ

業務アプリケーションが接続するためのユーザに置換してください。

(b)　SQLスクリプトファイルの実行

編集したSQLスクリプトファイルを，SQL*Plusを使用して実行します。

sqlplusコマンドに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，アクセス権限を付与できます。SQL*Plusの使用方法については，ORACLEのマニュアルを参照してください。

4.3.4　ワーク管理データベースの環境設定（SQL Serverの場合）

(1)　ワーク管理データベースの作成（SQL Serverの場合）

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスをSQL Serverに作成する方法について説明します。

テーブルやインデクスは，SQLスクリプトファイルを使用して作成してください。

(a)　SQLスクリプトファイルの編集

テーブルやインデクスは，次に示すSQLスクリプトファイルを編集して作成します。

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/createtable_sqlserver.sql

SQLスクリプトファイル中の文字列を，テキストエディタを使用してワーク管理データベース用に書き換えてください。テーブルやインデクスを作成する際にSQLスクリプトファイルの書き換えが必要な文字列，および書き換える内容を次に示します。

表4‒8　テーブルやインデクスの作成時に書き換えが必要なSQLスクリプトファイル中の文字列（SQL Serverの場合）

書き換えが必要な文字列

書き換える内容

<SYSTEMID>

システムID

ワーク管理データベースを一意に識別するためのシステムIDに置換してください。システムIDに指定できる文字は，半角英大文字で始まる半角英大文字および半角数字で，5文字以内です。

<FILEGROUP>

テーブルを格納するファイルグループ

ワーク管理データベースのテーブルを格納するファイルグループに置換してください。

<INDEXFILEGROUP>

インデクスを格納するファイルグループ

ワーク管理データベースのインデクスを格納するファイルグループに置換してください。

なお，テーブルごとに格納先のファイルグループを変えて指定するなど，格納するファイルグループをカスタマイズできます。ファイルグループの指定方法については，SQL Serverのマニュアルを参照してください。

重要

CSCIWでは，文字コードの照合順序が決まっています。照合順序は，SQLスクリプトファイル中に「<コード部>_CS_AS_KS_WS」の形式で設定されています。「_CS_AS_KS_WS」の部分は変更しないでください。なお，コード部（例えば，「Japanese_CS_AS_KS_WS」の「Japanese」の部分）は，変更しても照合順序に影響しません。必要に応じて書き換えてください。

(b)　SQLスクリプトファイルの実行

編集したSQLスクリプトファイルを，sqlcmdユティリティを使用して実行します。

sqlcmdユティリティに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，接続するユーザのスキーマにテーブルを作成できます。sqlcmdユティリティの使用方法については，SQL Serverのマニュアルを参照してください。

sqlcmdユティリティの指定例を次に示します。

sqlcmd -U <接続ユーザ名>
       -P <パスワード>
       -i <編集したSQLスクリプトファイルの絶対パス>

注

接続ユーザ名には，次に示す権限がすべて与えられているユーザを指定してください。

CONNECT権限

CREATE TABLE権限

CREATE VIEW権限

CONTROL権限

(2)　データベースへのアクセス権限の付与（SQL Serverの場合）

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスを作成したユーザと，業務アプリケーションが接続するためのユーザとが異なっている場合，業務アプリケーションが接続するためのユーザに，ワーク管理データベースのテーブルやインデクスなどへアクセスするための権限を与える必要があります。

アクセス権限を付与する方法について説明します。

アクセス権限は，SQLスクリプトファイルを使用して付与してください。

(a)　SQLスクリプトファイルの編集

アクセス権限は，次に示すSQLスクリプトファイルを編集して付与します。

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/granttable_sqlserver.sql

SQLスクリプトファイル中の文字列を，テキストエディタを使用してワーク管理データベースへアクセスできるように書き換えてください。アクセス権限を付与する際にSQLスクリプトファイルの書き換えが必要な文字列，および書き換える内容を次に示します。

表4‒9　アクセス権限を付与する際に書き換えが必要なSQLスクリプトファイル中の文字列（SQL Serverの場合）

書き換えが必要な文字列

書き換える内容

<SCHEMANAME>

CSCIWの管理用のスキーマ

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスを作成したスキーマに置換してください。

<SYSTEMID>

システムID

ワーク管理データベースを作成した際に設定したシステムIDに置換してください。

<USERNAME>

業務アプリケーション用のユーザ

業務アプリケーションが接続するためのユーザに置換してください。

(b)　SQLスクリプトファイルの実行

編集したSQLスクリプトファイルを，sqlcmdユティリティを使用して実行します。

sqlcmdユティリティに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，アクセス権限を付与できます。sqlcmdユティリティの使用方法については，SQL Serverのマニュアルを参照してください。

4.4　開発環境での環境設定

ビジネスプロセス定義開発環境の設定は，前提プログラムをインストールしたあと，uCosminexus Business Process Developerをインストールし，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）の動作環境を設定します。手順については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。

4.5　実行環境での環境設定

この節では，ワーク管理システムの実行環境の設定方法について説明します。

4.5.1　事前準備

ワーク管理システムの実行環境の設定を開始する前の準備について説明します。

(1)　データベースコネクション数の見積もり

CSCIWで必要とするコネクション数を次の表に示します。この表をベースに，CSCIWを運用するマシン数などを考慮して，使用するDBコネクションを見積もってください。

表4‒10　CSCIWで必要とするコネクション数

分類

必要とするコネクション数

業務アプリケーション

CSCIWを使用するJ2EEアプリケーションが必要とするコネクション数は，業務アプリケーションが同時に使用するコネクション数です。

CSCIWを使用するJavaアプリケーションが必要とするコネクション数は，業務アプリケーションが同時に使用するコネクション数＋1です。

CSCIWManagementServer

1つのCSCIWManagementServerが必要とするコネクション数は1です。

コマンド

1つのコマンドが必要とするコネクション数は1です。

案件運用操作

1つの案件運用操作が必要とするコネクション数は，案件運用操作を同時に実行する数＋案件一括削除を同時に実行する数です。

案件一括削除を同時に実行する数の最大値は，WorkManagerの最大スレッド数（デフォルト値は10）です。

アプリケーション呼び出しサービス※

1つのアプリケーション呼び出しサービスが必要とするコネクション数は，WorkManagerの最大スレッド数です。デフォルト値は10です。

注※

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ見積もってください。

(2)　データベースコネクションプール数の見積もり

CSCIWManagementServerが使用するDB Connectorと業務アプリケーションが使用するDB Connectorを，同一にするかどうかで，データベースコネクションプール数の見積もりが異なります。DB Connectorのデータベースコネクションプール数の考え方を次に示します。

(a)　CSCIWManagementServerと業務アプリケーションのDB Connectorを同一にする場合

次に示す図のように，CSCIWManagementServerと業務アプリケーションのDB Connectorを同一にする場合，「業務アプリケーションが同時に使用するコネクション数＋１≦DB Connectorのコネクションプールの最大数」になるようにしてください。

図4‒2　DB Connectorを同一にする場合のコネクション数とコネクションプール数の関係

上の図の場合，「ｍ」と「ｎ」は「ｍ+1≦ｎ」という条件を満たす必要があります。

(b)　CSCIWManagementServerと業務アプリケーションのDB Connectorを別にする場合

次に示す図のように，CSCIWManagementServerと業務アプリケーションのDB Connectorを別にする場合，業務アプリケーションが同時に使用するコネクション数と，業務アプリケーションが使用するDB Connectorのコネクションプールの最大数は，どちらも任意です。

図4‒3　DB Connectorを別にする場合のコネクション数とコネクションプール数の関係

上の図の場合，「ｍ」および「ｎ」は任意ということになります。

4.5.2　実行環境の構築

ワーク管理システムの実行環境を構築する方法について説明します。

(1)　環境変数の設定

(a)　COSMINEXUS_HOME環境変数の確認

Windowsの場合，COSMINEXUS_HOME環境変数にCosminexusのインストールフォルダが正しく設定されていることを確認してください。

UNIXの場合，確認は不要です。

(b)　CSCIW_HOME環境変数の設定

CSCIW_HOME環境変数は，次のように設定してください。

Windowsの場合

CSCIW_HOME=<CSCIWインストールフォルダ>

重要

CSCIWのインストールフォルダ以外は設定しないでください。次のように，CSCIW_HOME環境変数に，誤った設定（ほかの環境変数の参照先フォルダを設定するなど）をした場合，動作は保証できません。

＜誤った設定例＞

CSCIW_HOME=%PROGRAMFILES%¥HITACHI¥CSCIW

UNIXの場合

CSCIW_HOME=/opt/hitachi/CSCIW

(2)　セットアッププロパティファイルの編集

CSCIWのセットアッププロパティファイルを環境に合わせて編集してください。なお，セットアッププロパティファイルの設定内容については，「付録A.2　セットアッププロパティファイル」を参照してください。

セットアッププロパティファイルの格納パスは，次のとおりです。

Windowsの場合

%CSCIW_HOME%¥conf¥csciwsetup.properties

UNIXの場合

${CSCIW_HOME}/conf/csciwsetup.properties

CSCIWをマルチインスタンス構成にする場合は，次のようにセットアッププロパティファイルを設定してください。

図4‒4　CSCIWをマルチインスタンス構成にする場合のセットアッププロパティファイルの設定

システムIDごとにセットアッププロパティファイルを作成する

プロセスごとに，動作させたいシステムIDのセットアッププロパティファイルの格納パスをCSCIW_CONF_DIR環境変数に設定する

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合は，CSCIWのセットアッププロパティファイルに次の設定をしてください。

UseApplicationCallService=true

(3)　コマンド用環境設定ファイルの編集

CSCIWのコマンド用環境設定ファイルを環境に合わせて編集してください。なお，コマンド用環境設定ファイルの設定内容については，「付録A.3　コマンド用環境設定ファイル」を参照してください。

コマンド用環境設定ファイルの格納パスは，次のとおりです。

Windowsの場合

%CSCIW_HOME%¥conf¥csciwcmdconf.bat

UNIXの場合

${CSCIW_HOME}/conf/csciwcmdconf

CSCIWをマルチインスタンス構成にする場合は，次のようにコマンド用環境設定ファイルを設定してください。

システムIDごとにコマンド用環境設定ファイルを作成する

プロセスごとに，動作させたいシステムIDのコマンド用環境設定ファイルの格納パスをCSCIW_CONF_DIR環境変数に設定する

(4)　コマンドによる実行環境の初期化

CSCIWの実行環境は，ciwsetenv（環境の構築および削除）コマンドを実行して構築します。次に示す形式でコマンドを実行すると，CSCIWの実行環境に必要な設定項目にデフォルト値を設定し，システムIDの設定情報を登録します。

ciwsetenv -sid <システムID> -f <環境構築ファイル名>

ciwsetenv（環境の構築および削除）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

4.5.3　アプリケーションサーバの設定

アプリケーションサーバ（Cosminexus）上でCSCIWを使用するための設定方法を説明します。

次の2とおりの手順が記載されている場合は，どちらかの手順を実施してください。

運用管理ポータルを使用して設定する場合

定義ファイルおよびサーバ管理コマンドを使用して設定する場合

メモ

CSCIW 02-30以前をお使いの場合

この項で説明する設定方法は，CSCIW 02-30以前の場合とは異なります。対応するバージョンのマニュアルをご確認ください。

ヒント

Cosminexus J2EEサーバをV9互換モードで動作させる場合

アプリケーションサーバの設定を開始する前にV9互換モード用のファイルへの入れ替えが必要です。「付録J.1　互換モード用のファイルへの入れ替え」を参照して，ファイルを入れ替えてください。

(1)　コンテナ拡張ライブラリへの取り込み

コンテナ拡張ライブラリへの取り込みは，Cosminexus上でCSCIWを使用するために必要な設定です。Javaオブジェクト呼び出しを利用する場合は，次の設定に加えて「4.5.5　Javaオブジェクト呼び出しを利用する場合の設定」を参照して，設定してください。

(a)　J2EEサーバ用オプション定義ファイルへの設定

ヒント

Cosminexus J2EEサーバをV9互換モードで動作させる場合

コンテナ拡張ライブラリに取り込むライブラリが異なります。「付録J.2　コンテナ拡張ライブラリに取り込むライブラリの変更」を参照して，コンテナ拡張ライブラリを設定してください。

CosminexusのJ2EEサーバ用オプションのadd.class.pathに設定する，コンテナ拡張ライブラリ用のファイルは，次のとおりです。

CSCIWライブラリ（csciw.jarおよびcsciwbpmn.jar）

JAX-RSライブラリ（jaxrs-impl.jarおよびjaxrs-jackson.jar）

JDBCドライバのライブラリ

JDBCドライバは，HiRDBの場合は「HiRDB Type4 JDBC Driver」，ORACLEの場合は「Oracle JDBC Thin Driver」，SQL Serverの場合は「SQL ServerのJDBCドライバ」を追加してください。

Windowsの場合

add.class.path=<CSCIWインストールフォルダ>¥lib¥csciw.jar
add.class.path=<cosminexus.home>¥CC¥javaee¥1100¥lib¥jaxrs-impl.jar
add.class.path=<cosminexus.home>¥CC¥javaee¥1100¥lib¥jaxrs-jackson.jar
add.class.path=<JDBCドライバのライブラリのパス>

UNIXの場合

add.class.path=/opt/hitachi/CSCIW/lib/csciw.jar
add.class.path=/opt/Cosminexus/CC/javaee/1100/lib/jaxrs-impl.jar
add.class.path=/opt/Cosminexus/CC/javaee/1100/lib/jaxrs-jackson.jar
add.class.path=<JDBCドライバのライブラリのパス>

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合は，add.class.pathにcsciwbpmn.jarファイルを追加してください。

Windowsの場合

add.class.path=<CSCIWインストールフォルダ>¥lib¥csciwbpmn.jar

UNIXの場合

add.class.path=/opt/hitachi/CSCIW/lib/csciwbpmn.jar

csciw.jarおよびcsciwbpmn.jarファイルはコンテナ拡張ライブラリへ取り込むと，アプリケーションサーバのプロセス内で有効になります。このため，各アプリケーションのearにcsciw.jarおよびcsciwbpmn.jarファイルを組み込まないでください。

次のどちらかの手順を実行して，J2EEサーバ用オプション定義を設定してください。

運用管理ポータルを使用して設定する場合

次の手順で操作してください。

運用管理ポータルにログインする

運用管理ポータルで［論理サーバの環境設定］アンカーをクリックする

ツリーペインで次の順にクリックする

［<操作対象の運用管理ドメイン名>］−［論理J2EEサーバ］−［J2EEサーバ］−［<操作対象のJ2EEサーバ名>］

右ペインの［コンテナ］タブ，［J2EE］タブをクリックし，［J2EEコンテナの設定］画面を表示する

［拡張パラメタ］の欄に，上で示したコンテナ拡張ライブラリを設定する

詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 運用管理ポータル操作ガイド」の「J2EEコンテナの設定」を参照してください。

定義ファイルおよびサーバ管理コマンドを使用して設定する場合

usrconf.cfg（J2EEサーバ用オプション定義ファイル）を編集してください。

詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス定義編（サーバ定義）」の「usrconf.cfg（J2EEサーバ用オプション定義ファイル）」を参照してください。

(b)　サーバ管理コマンド用オプション定義ファイルへの設定

アプリケーション呼び出しサービスを使用しない場合

サーバ管理コマンド用オプション定義ファイルに，コンテナ拡張ライブラリ用のcsciw.jarファイルを設定してください。

Windowsの場合

usrconf.bat（サーバ管理コマンド用オプション定義ファイル）のUSRCONF_JVM_CLASSPATHキーに，csciw.jarファイルを設定します。

set USRCONF_JVM_CLASSPATH=<CSCIWインストールフォルダ>¥lib¥csciw.jar

usrconf.bat（サーバ管理コマンド用オプション定義ファイル）については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（サーバ定義）」の「usrconf.bat（サーバ管理コマンド用オプション定義ファイル）」の説明を参照してください。

UNIXの場合

usrconf（サーバ管理コマンド用オプション定義ファイル）のUSRCONF_JVM_CLPATHキーに，csciw.jarファイルを設定します。

set USRCONF_JVM_CLPATH=/opt/hitachi/CSCIW/lib/csciw.jar

usrconf（サーバ管理コマンド用オプション定義ファイル）については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（サーバ定義）」の「usrconf（サーバ管理コマンド用オプション定義ファイル）」の説明を参照してください。

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合

サーバ管理コマンド用オプション定義ファイルに，コンテナ拡張ライブラリ用のcsciw.jarおよびcsciwbpmn.jarファイルを設定してください。

Windowsの場合

usrconf.bat（サーバ管理コマンド用オプション定義ファイル）のUSRCONF_JVM_CLASSPATHキーに，csciw.jarおよびcsciwbpmn.jarファイルを設定します。

set USRCONF_JVM_CLASSPATH=<CSCIWインストールフォルダ>¥lib¥csciw.jar;<CSCIWインストールフォルダ>¥lib¥csciwbpmn.jar

usrconf.bat（サーバ管理コマンド用オプション定義ファイル）については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（サーバ定義）」の「usrconf.bat（サーバ管理コマンド用オプション定義ファイル）」の説明を参照してください。

UNIXの場合

usrconf（サーバ管理コマンド用オプション定義ファイル）のUSRCONF_JVM_CLPATHキーに，csciw.jarおよびcsciwbpmn.jarファイルを設定します。

set USRCONF_JVM_CLPATH=/opt/hitachi/CSCIW/lib/csciw.jar:/opt/hitachi/CSCIW/lib/csciwbpmn.jar

usrconf（サーバ管理コマンド用オプション定義ファイル）については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（サーバ定義）」の「usrconf（サーバ管理コマンド用オプション定義ファイル）」の説明を参照してください。

重要

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合，次に示すJ2EEサーバ単位のREST（JAX-RS）の通信タイムアウト値のデフォルトは0（タイムアウトなし）のため，RESTアプリケーションが無応答になった場合などに，アプリケーション呼び出しサービスは，応答を待ち続けます。

ejbserver.javaee.jaxrs.config.client.connectTimeout（クライアントソケットの接続タイムアウト）

ejbserver.javaee.jaxrs.config.client.readTimeout（クライアントソケットの読み込みタイムアウト）

そのため，どちらの通信タイムアウト値も0以外の値を設定してください。また，クライアントソケットの読み込みタイムアウトはRESTアプリケーションの処理時間より大きな値を設定してください。

J2EEサーバ単位のJAX-RSの通信タイムアウトの設定については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編(Webコンテナ)」の「J2EEサーバ単位の通信タイムアウトの設定」を参照してください。

次の場合は，アプリケーション呼び出し情報ファイルを使用して通信タイムアウト値を設定します。

ref識別子ごとに通信タイムアウト値を設定したい場合

Cosminexusに同梱されているJAX-RSライブラリをコンテナ拡張ライブラリに設定しない場合

この場合，J2EEサーバ単位のREST（JAX-RS）の通信タイムアウト値は無効になります。

詳細については，「付録H.12(9)　アプリケーション呼び出し情報ファイルに指定する内容」の「(f)　rest.request.read.timeout」と「(g)　rest.request.connect.timeout」を参照してください。

(2)　環境変数の取り込み

設定する環境変数は，次のとおりです。

Windowsの場合

CSCIW_HOME=<CSCIWインストールフォルダ>

UNIXの場合

CSCIW_HOME=/opt/hitachi/CSCIW

なお，CSCIW_CONF_DIR環境変数でシステムIDを切り替えたい場合は，CSCIW_CONF_DIR環境変数も設定してください。

(a)または(b)の手順を実行して，環境変数を設定してください。

(a)　運用管理ポータルを使用して設定する場合

次の手順で操作してください。

運用管理ポータルにログインする

運用管理ポータルで［論理サーバの環境設定］アンカーをクリックする

ツリーペインで次の順にクリックする

［<操作対象の運用管理ドメイン名>］−［論理J2EEサーバ］−［J2EEサーバ］−［<操作対象のJ2EEサーバ名>］

右ペインの［環境変数］タブをクリックし，［環境変数の設定］画面を表示する

［環境変数］の欄に，環境変数を設定する

詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 運用管理ポータル操作ガイド」の「J2EEサーバの環境変数の設定」を参照してください。

(b)　定義ファイルおよびサーバ管理コマンドを使用して設定する場合

cjstartsvコマンドを実行するシェルに環境変数を設定します。

cjstartsvコマンドの詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」を参照してください。

(3)　Cosminexusの起動

(a)または(b)の手順を実行して，Cosminexusを起動してください。

(a)　運用管理ポータルを使用して設定する場合

運用管理ポータルで［論理サーバの起動／停止］アンカーをクリックし，対象のJ2EEサーバを起動します。

詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 運用管理ポータル操作ガイド」の「論理サーバの起動／停止の設定」を参照してください。

(b)　定義ファイルおよびサーバ管理コマンドを使用して設定する場合

cjstartsvコマンドでJ2EEサーバを起動します。

cjstartsvコマンドの詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」の「J2EEサーバを操作するコマンド」を参照してください。

cjstartsvコマンドの実行例を次に示します。

cjstartsv <サーバ名称>

(4)　DB Connectorの設定

DB Connectorのリソースアダプタの表示名は「DB_Connector_for_CSCIW」（CSCIWのデフォルト）を設定してください。なお，リソースアダプタの表示名は任意の表示名も設定できます。その場合，データソース表示名をリソースアダプタと同じ表示名に変更する必要があります。

なお，Connector属性のトランザクションサポートレベルでサポートしているのは，LocalTransactionだけです。

(a)または(b)の手順を実行して，データベースと接続するためのDB Connectorを設定してください。

(a)　運用管理ポータルを使用して設定する場合

運用管理ポータルを使用してDB Connectorを設定します。

詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 運用管理ポータル操作ガイド」の「リソースアダプタの管理」を参照してください。

DB Connectorをインポートする

次の手順で操作してください。

運用管理ポータルにログインする

運用管理ポータルで［論理サーバのアプリケーション管理］アンカーをクリックする

ツリーペインで次の順にクリックする

［<操作対象の運用管理ドメイン名>］−［論理J2EEサーバ］−［J2EEサーバ］−［<操作対象のJ2EEサーバ名>］−［リソース］−［リソースアダプタ］

右ペインの［インポート］タブをクリックし，［リソースアダプタのインポート］画面を表示する

インポートするリソースアダプタの指定方法として，［DB Connector］を選択する

メニューに表示されるDB Connector（RARファイル）から，接続するデータベースに対応したリソースアダプタを指定する

［リソースアダプタ名称］に「DB_Connector_for_CSCIW」を入力する

［実行］ボタンをクリックする

プロパティを設定する

右ペインの［プロパティ設定］タブをクリックし，［リソースアダプタのプロパティ設定］画面を表示する

［リソース名］が「DB_Connector_for_CSCIW」になっていることを確認する

プロパティを設定するリソースアダプタの［基本設定］アンカーをクリックする

［リソースアダプタの基本設定］画面で，プロパティを設定する

［設定］ボタンをクリックする

接続を確認する

右ペインの［開始／停止］タブをクリックし，［リソースアダプタの開始／停止］画面を表示する

接続テストを実行するリソースアダプタの［接続テスト］アンカーをクリックする

内容を確認して，［はい］ボタンをクリックする

DB Connectorを開始する

右ペインの［開始／停止］タブをクリックし，［リソースアダプタの開始／停止］画面を表示する

開始するリソースアダプタの［開始］アンカーをクリックする

内容を確認して，［はい］ボタンをクリックする

(b)　定義ファイルおよびサーバ管理コマンドを使用して設定する場合

サーバ管理コマンドを使用してDB Connectorを設定します。

DB Connectorをインポートする

cjimportresコマンドを使用して，DB Connectorをインポートします。

インポート方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「DB Connectorのインポート」または「リソースアダプタのインポート」の説明を参照してください。

cjimportresコマンドの実行例を次に示します。

・HiRDBの場合

cjimportres <サーバ名称> -type rar -f <Cosminexusインストールディレクトリ>/CC/DBConnector/DBConnector_HiRDB_Type4_CP.rar

・Oracleの場合

cjimportres <サーバ名称> -type rar -f <Cosminexusインストールディレクトリ>/CC/DBConnector/DBConnector_Oracle_CP.rar

プロパティを設定する

DB Connectorがワーク管理データベースおよび業務データベースに接続できるように，cjgetrespropコマンドおよびcjsetrespropコマンドを使用して，DB Connectorのプロパティを設定します。

cjgetrespropコマンドの実行例を次に示します。

・HiRDBの場合

cjgetresprop <サーバ名称> -type rar -resname DB_Connector_for_HiRDB_Type4 -c <属性ファイルパス>

・Oracleの場合

cjgetresprop <サーバ名称> -type rar -resname DB_Connector_for_Oracle -c <属性ファイルパス>

cjsetrespropコマンドの実行例を次に示します。

・HiRDBの場合

cjsetresprop <サーバ名称> -type rar -resname DB_Connector_for_HiRDB_Type4 -c <属性ファイルパス>

・Oracleの場合

cjsetresprop <サーバ名称> -type rar -resname DB_Connector_for_Oracle -c <属性ファイルパス>

cjgetrespropコマンドで取得したConnector属性ファイルの，DB Connectorのリソースアダプタの表示名に「DB_Connector_for_CSCIW」（CSCIWのデフォルト）を設定してください。cjsetrespropコマンドで属性を設定します。

  <display-name xml:lang="en">DB_Connector_for_CSCIW</display-name>

項目の詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（アプリケーション／リソース定義）」の「Connector属性ファイル」の説明を参照してください。

DB Connectorをデプロイする

デプロイとは，DB ConnectorをJ2EEサーバに共有スタンドアロンモジュール（J2EEリソースアダプタ）として配備することです。

cjdeployrarコマンドを使用して，DB Connectorをデプロイします。

設定方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「DB Connectorのデプロイ」または「リソースアダプタのデプロイ」の説明を参照してください。

cjdeployrarコマンドの実行例を次に示します。

cjdeployrar <サーバ名称> -resname DB_Connector_for_CSCIW

接続を確認する

cjtestresコマンドを使用して，接続テストを実施します。

接続テストの実施方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「DB Connectorの接続テスト」または「J2EEリソースアダプタの接続テスト」の説明を参照してください。

cjtestresコマンドの実行例を次に示します。

cjtestres <サーバ名称> -type rar -resname DB_Connector_for_CSCIW

DB Connectorを開始する

cjstartrarコマンドを使用して，DB Connectorを開始します。

開始方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「DB Connectorの開始」または「J2EEリソースアダプタの開始」の説明を参照してください。

cjstartrarコマンドの実行例を次に示します。

cjstartrar <サーバ名称> -resname DB_Connector_for_CSCIW

(5)　CSCIWManagementServerの設定

CSCIWManagementServerをJ2EEアプリケーションとして設定します。

CSCIWManagementServerの設定方法を次に示します。

セキュリティロールを設定する

セキュリティロールの追加

ユーザの追加

セキュリティロールとユーザの関連づけ

CSCIWManagementServerをインポートする

CSCIWManagementServer のプロパティを設定する

DB Connectorのリソースアダプタの表示名に「DB_Connector_for_CSCIW」以外を設定した場合だけ，データソース表示名を変更します。

CSCIWManagementServerを開始する

コンテキストルートを設定する

詳細な設定方法を次に示します。

(a)　セキュリティロールの設定

CSCIWManagementServerにセキュリティロールを設定する方法を示します。

●セキュリティロールの追加

CSCIWManagementServerには，CSCIW Definerの認証をするために，Cosminexusのセキュリティロールとして，csciwdefロールが必要です。次に示すコマンドを実行すると，セキュリティロールを追加できます。

cjaddsec <サーバ名称> -type role -name csciwdef

cjaddsecコマンドについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」を参照してください。

●ユーザの追加

セキュリティロールと関連づけるためのユーザを作成してください。ユーザ名およびパスワードには，「:」（半角コロン）は使用できません。

次に示すコマンドを実行すると，ユーザを追加できます。なお，すでに登録しているユーザを関連づける場合は，ユーザの追加は不要です。

cjaddsec <サーバ名称> -type user -name <ユーザ名> -password <パスワード>

cjaddsecコマンドについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」を参照してください。

●セキュリティロールとユーザの関連づけ

追加したセキュリティロールとユーザの関連づけが必要です。次に示すコマンドを実行すると，セキュリティロールとユーザの関連づけができます。

cjmapsec <サーバ名称> -role csciwdef -user <ユーザ名>

注

ユーザ名には，関連づけるユーザ名を32バイト以内の文字列で指定してください。

cjmapsecコマンドについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」を参照してください。

(b)　CSCIWManagementServerのインポート

CSCIWManagementServerのファイルの格納パスは，次のとおりです。

Windowsの場合

<CSCIWインストールフォルダ>¥lib¥csciw.ear

UNIXの場合

/opt/hitachi/CSCIW/lib/csciw.ear

次のどちらかの手順を実行して，CSCIWManagementServerをインポートしてください。

運用管理ポータルを使用して設定する場合

次の手順で操作してください。

運用管理ポータルにログインする

運用管理ポータルで［論理サーバのアプリケーション管理］アンカーをクリックする

ツリーペインで次の順にクリックする

［<操作対象の運用管理ドメイン名>］−［論理J2EEサーバ］−［J2EEサーバ］−［<操作対象のJ2EEサーバ名>］−［アプリケーション］

右ペインの［インポート］タブをクリックし，［J2EEアプリケーションのインポート］画面を表示する

［インポートディレクトリ］にCSCIWManagementServerのファイルが格納されているパスを指定して［適用］ボタンをクリックする

［J2EEアプリケーションファイル］で「csciw.ear」を選択して［実行］ボタンをクリックする

詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 運用管理ポータル操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの設定」を参照してください。

定義ファイルおよびサーバ管理コマンドを使用して設定する場合

cjimportappコマンドを使用して，インポートします。

インポート方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションのインポート」の説明を参照してください。

cjimportappコマンドの実行例を次に示します。

cjimportapp <サーバ名称> -f <csciw.earファイルのパス>

(c)　CSCIWManagementServerのプロパティ設定

データベースと接続するためのDB Connectorのリソースアダプタの表示名に「DB_Connector_for_CSCIW」を設定した場合，この手順は不要です。

「DB_Connector_for_CSCIW」以外を設定した場合は，データソース表示名をリソースアダプタと同じ表示名に変更してください。変更方法については「6.2.4　CSCIWManagementServerが使用するデータソース表示名の変更」を参照してください。

(d)　CSCIWManagementServerの開始

次のどちらかの手順を実行して，CSCIWManagementServerを開始してください。

運用管理ポータルを使用して設定する場合

次の手順で操作してください。

運用管理ポータルにログインする

運用管理ポータルで［論理サーバのアプリケーション管理］アンカーをクリックする

ツリーペインで次の順にクリックする

［<操作対象の運用管理ドメイン名>］−［論理J2EEサーバ］−［J2EEサーバ］−［<操作対象のJ2EEサーバ名>］−［アプリケーション］

右ペインの［開始／停止］タブをクリックし，［J2EEアプリケーションの開始／停止］画面を表示する

アプリケーション名「CSCIWManagementServer」の［開始］アンカーをクリックする

内容を確認して，［はい］ボタンをクリックする

詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 運用管理ポータル操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの設定」を参照してください。

定義ファイルおよびサーバ管理コマンドを使用して設定する場合

cjstartappコマンドを使用して，CSCIWManagementServerを開始します。

開始方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの開始」の説明を参照してください。

cjstartappコマンドの実行例を次に示します。

cjstartapp <サーバ名称> -name CSCIWManagementServer

(e)　コンテキストルートの設定

CSCIWManagementServerのコンテキストルートのデフォルトは「csciw」です。

J2EEサーバのフロントエンドにリバースプロキシを配置する場合，コンテキストルート「csciw」のリクエストを転送する設定をしてください。

(6)　案件運用操作の設定

案件運用操作はすべてのCosminexusに対して組み込む必要はありません。案件運用操作を実行するCosminexusに組み込んでください。Javaオブジェクト呼び出しを利用する場合は，次の設定に加えて「4.5.5　Javaオブジェクト呼び出しを利用する場合の設定」を参照して，設定してください。

案件運用操作の設定方法を次に示します。

セキュリティロールを設定する

セキュリティロールの追加

ユーザの追加

セキュリティロールとユーザの関連づけ

案件運用操作をインポートする

案件運用操作のプロパティを設定する

DB Connectorのリソースアダプタの表示名に「DB_Connector_for_CSCIW」以外を設定した場合だけ，データソース表示名を変更します。

案件運用操作を開始する

コンテキストルートを設定する

詳細な設定方法を次に示します。

(a)　セキュリティロールの設定

案件運用操作にセキュリティロールを設定する方法を示します。

●セキュリティロールの追加

案件運用操作にはCosminexusのセキュリティロールとして，csciwadminロールが必要です。次に示すコマンドを実行すると，セキュリティロールを追加できます。

cjaddsec <サーバ名称> -type role -name csciwadmin

cjaddsecコマンドについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」を参照してください。

●ユーザの追加

セキュリティロールと関連づけるためのユーザを作成してください。次に示すコマンドを実行すると，ユーザを追加できます。なお，すでに登録しているユーザを関連づける場合は，ユーザの追加は不要です。

cjaddsec <サーバ名称> -type user -name <ユーザ名※> -password <パスワード※>

注※

ユーザ名およびパスワードには，マルチバイト文字は使用できません。

cjaddsecコマンドについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」を参照してください。

●セキュリティロールとユーザの関連づけ

追加したセキュリティロールとユーザの関連づけが必要です。次に示すコマンドを実行すると，セキュリティロールとユーザの関連づけができます。

cjmapsec <サーバ名称> -role csciwadmin -user <ユーザ名※>

注※

ユーザ名には，関連づけるユーザ名を32バイト以内の文字列で指定してください。なお，ユーザ名には，マルチバイト文字は使用できません。

cjmapsecコマンドについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」を参照してください。

(b)　案件運用操作のインポート

案件運用操作のファイルの格納パスは，次のとおりです。

Windowsの場合

<CSCIWインストールフォルダ>¥lib¥csciwadmin.ear

UNIXの場合

/opt/hitachi/CSCIW/lib/csciwadmin.ear

次のどちらかの手順を実行して，案件運用操作をインポートしてください。

運用管理ポータルを使用して設定する場合

次の手順で操作してください。

運用管理ポータルにログインする

運用管理ポータルで［論理サーバのアプリケーション管理］アンカーをクリックする

ツリーペインで次の順にクリックする

［<操作対象の運用管理ドメイン名>］−［論理J2EEサーバ］−［J2EEサーバ］−［<操作対象のJ2EEサーバ名>］−［アプリケーション］

右ペインの［インポート］タブをクリックし，［J2EEアプリケーションのインポート］画面を表示する

［インポートディレクトリ］に案件運用操作のファイルが格納されているパスを指定して［適用］ボタンをクリックする

［J2EEアプリケーションファイル］で「csciwadmin.ear」を選択して［実行］ボタンをクリックする

詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 運用管理ポータル操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの設定」を参照してください。

定義ファイルおよびサーバ管理コマンドを使用して設定する場合

cjimportappコマンドを使用して，インポートします。

インポート方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションのインポート」の説明を参照してください。

cjimportappコマンドの実行例を次に示します。

cjimportapp <サーバ名称> -f <csciwadmin.earファイルのパス>

(c)　案件運用操作のプロパティ設定

データベースと接続するためのDB Connectorのリソースアダプタの表示名に「DB_Connector_for_CSCIW」を設定した場合，この手順は不要です。

「DB_Connector_for_CSCIW」以外を設定した場合は，データソース表示名をリソースアダプタと同じ表示名に変更してください。変更方法については「6.2.5　案件運用操作が使用するデータソース表示名の変更」を参照してください。

(d)　案件運用操作の開始

次のどちらかの手順を実行して，案件運用操作を開始してください。

運用管理ポータルを使用して設定する場合

次の手順で操作してください。

運用管理ポータルにログインする

運用管理ポータルで［論理サーバのアプリケーション管理］アンカーをクリックする

ツリーペインで次の順にクリックする

［<操作対象の運用管理ドメイン名>］−［論理J2EEサーバ］−［J2EEサーバ］−［<操作対象のJ2EEサーバ名>］−［アプリケーション］

右ペインの［開始／停止］タブをクリックし，［J2EEアプリケーションの開始／停止］画面を表示する

アプリケーション名「CSCIWAdminServlet」の［開始］アンカーをクリックする

内容を確認して，［はい］ボタンをクリックする

詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 運用管理ポータル操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの設定」を参照してください。

定義ファイルおよびサーバ管理コマンドを使用して設定する場合

cjstartappコマンドを使用して，案件運用操作を開始します。

注

cjstartappコマンドを使用する場合，-jspcオプションを指定しないで実行してください。

開始方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの実行」の説明を参照してください。

cjstartappコマンドの実行例を次に示します。

cjstartapp <サーバ名称> -name CSCIWAdminServlet

(e)　コンテキストルートの設定

案件運用操作のコンテキストルートのデフォルトは「CSCIWAdminServlet」です。

J2EEサーバのフロントエンドにリバースプロキシを配置する場合，コンテキストルート「CSCIWAdminServlet」のリクエストを転送する設定をしてください。

(7)　アプリケーション呼び出しサービスの設定

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合は，アプリケーション呼び出しサービスの設定をします。

アプリケーション呼び出しサービスは，アプリケーション呼び出しサービスを実行するCosminexusに組み込んでください。すべてのCosminexusに対して組み込む必要はありません。

アプリケーション呼び出しサービスの設定方法を次に示します。

アプリケーション呼び出しサービスをインポートする

アプリケーション呼び出しサービスのプロパティを設定する

DB Connectorのリソースアダプタの表示名に「DB_Connector_for_CSCIW」以外を設定した場合だけ，データソース表示名を変更します。

アプリケーション呼び出しサービスを開始する

詳細な設定方法を次に示します。

(a)　アプリケーション呼び出しサービスのインポート

アプリケーション呼び出しサービスのファイルの格納パスは，次のとおりです。

Windowsの場合

<CSCIWインストールフォルダ>¥lib¥csciwapsrv.ear

UNIXの場合

/opt/hitachi/CSCIW/lib/csciwapsrv.ear

次のどちらかの手順を実行して，アプリケーション呼び出しサービスをインポートしてください。

運用管理ポータルを使用して設定する場合

次の手順で操作してください。

運用管理ポータルにログインする

運用管理ポータルで［論理サーバのアプリケーション管理］アンカーをクリックする

ツリーペインで次の順にクリックする

［<操作対象の運用管理ドメイン名>］−［論理J2EEサーバ］−［J2EEサーバ］−［<操作対象のJ2EEサーバ名>］−［アプリケーション］

右ペインの［インポート］タブをクリックし，［J2EEアプリケーションのインポート］画面を表示する

［インポートディレクトリ］にアプリケーション呼び出しサービスのファイルが格納されているパスを指定して［適用］ボタンをクリックする

［J2EEアプリケーションファイル］で「csciwapsrv.ear」を選択して［実行］ボタンをクリックする

詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 運用管理ポータル操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの設定」を参照してください。

定義ファイルおよびサーバ管理コマンドを使用して設定する場合

cjimportappコマンドを使用して，インポートします。

インポート方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションのインポート」の説明を参照してください。

cjimportappコマンドの実行例を次に示します。

cjimportapp <サーバ名称> -f <csciwapsrv.earファイルのパス>

(b)　アプリケーション呼び出しサービスのプロパティ設定

データベースと接続するためのDB Connectorのリソースアダプタの表示名に「DB_Connector_for_CSCIW」を設定した場合，この手順は不要です。

「DB_Connector_for_CSCIW」以外を設定した場合は，データソース表示名をリソースアダプタと同じ表示名に変更してください。変更方法については「6.2.6　アプリケーション呼び出しサービスが使用するデータソース表示名の変更」を参照してください。

(c)　アプリケーション呼び出しサービスの開始

次のどちらかの手順を実行して，アプリケーション呼び出しサービスを開始してください。

運用管理ポータルを使用して設定する場合

次の手順で操作してください。

運用管理ポータルにログインする

運用管理ポータルで［論理サーバのアプリケーション管理］アンカーをクリックする

ツリーペインで次の順にクリックする

［<操作対象の運用管理ドメイン名>］−［論理J2EEサーバ］−［J2EEサーバ］−［<操作対象のJ2EEサーバ名>］−［アプリケーション］

右ペインの［開始／停止］タブをクリックし，［J2EEアプリケーションの開始／停止］画面を表示する

アプリケーション名「CSCIWBpmnAPService01」の［開始］アンカーをクリックする

内容を確認して，［はい］ボタンをクリックする

詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 運用管理ポータル操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの設定」を参照してください。

定義ファイルおよびサーバ管理コマンドを使用して設定する場合

cjstartappコマンドを使用して，アプリケーション呼び出しサービスを開始します。

開始方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの開始」の説明を参照してください。

cjstartappコマンドの実行例を次に示します。

cjstartapp <サーバ名称> -name CSCIWBpmnAPService01

メモ

同一のJ2EEサーバ上にアプリケーション呼び出しサービスとRESTアプリケーションを配備している場合は，RESTアプリケーションの開始時の順番をアプリケーション呼び出しサービスの開始時の順番（10）より小さくしてください。

開始時の順番は，アプリケーション属性ファイルのhitachi-application-property/start-orderで設定します。

4.5.4　Javaアプリケーションの設定

JavaアプリケーションでCSCIWを使用する場合は，環境変数とJava実行時の-classpathオプションの設定が必要です。Javaオブジェクト呼び出しを利用する場合は，次の設定に加えて「4.5.5(3)　Javaアプリケーションの場合」も参照して，設定してください。また，Javaアプリケーションを起動する場合は，使用するOSがWindowsのときには管理者特権モードで，UNIXのときにはroot権限で起動してください。

(1)　環境変数の設定

Javaアプリケーションを実行するシェルに，次に示す環境変数を設定してください。

Windowsの場合

CSCIW_HOME=<CSCIWインストールフォルダ>

UNIXの場合

CSCIW_HOME=/opt/hitachi/CSCIW

なお，CSCIW_CONF_DIR環境変数でシステムIDを切り替えたい場合は，CSCIW_CONF_DIR環境変数も同様に設定してください。

(2)　JARファイルの追加

Javaアプリケーションを実行する際の-classpathオプションに，次に示すファイルを追加してください。

Windowsの場合

<プログラムファイルフォルダ>¥Hitachi¥HNTRLib2¥classes¥hntrlib2j.jar
<CSCIWインストールフォルダ>¥lib¥csciw.jar

重要

Windows環境で，日立ネットワークオブジェクトプラザトレース共通ライブラリのインストール先を変更している場合は，変更したインストール先ディレクトリにあるhntrlib2j.jarを追加する必要があります。

UNIXの場合

/opt/hitachi/HNTRLib2/classes/hntrlib2j.jar
/opt/hitachi/CSCIW/lib/csciw.jar

また，使用するJDBCドライバ（HiRDBの場合は「HiRDB Type4 JDBC Driver」，ORACLEの場合は「Oracle JDBC Thin Driver」，SQL Serverの場合は「SQL ServerのJDBCドライバ」）を-classpathオプションに追加してください。

なお，日立ネットワークオブジェクトプラザトレース共通ライブラリの64bit版を必要とする場合は，hntrlib2j.jarの代わりにhntrlib2j64.jarを指定してください。

4.5.5　Javaオブジェクト呼び出しを利用する場合の設定

Javaオブジェクト呼び出しを利用する場合は，Javaオブジェクトの組み込みが必要です。

Javaオブジェクト呼び出しを利用するには，Javaオブジェクトの組み込みのほかに，アプリケーションサーバおよびJavaアプリケーションの設定が必要です。アプリケーションサーバの設定については，「4.5.3　アプリケーションサーバの設定」を，Javaアプリケーションの設定については，「4.5.4　Javaアプリケーションの設定」を参照してください。

アプリケーションサーバ上でJavaオブジェクト呼び出しを利用する場合，Javaオブジェクトは組み込む場所によって，設定方法が異なります。

J2EEアプリケーションにJavaオブジェクトを組み込むとき

コンテナ拡張ライブラリにJavaオブジェクトを組み込むとき

それぞれの設定方法の特徴を次の表に示します。特徴を参考に設定方法を選択してください。

表4‒11　Javaオブジェクト呼び出しを利用する場合の設定方法の特徴

Javaオブジェクトを組み込む場所

特徴

J2EEアプリケーション

Javaオブジェクトの入れ替えは，J2EEアプリケーションのJavaオブジェクトのライブラリJAR入れ替え，およびJ2EEアプリケーションの再起動で完了します。

ただし，CSCIWのすべてのJ2EEアプリケーションにJavaオブジェクトのライブラリJARとcsciwj2ee.jarの組み込みが必要になります。

コンテナ拡張ライブラリ

既存のJ2EEアプリケーションの設定の変更は不要です。

ただし，Javaオブジェクトを入れ替える場合，J2EEサーバの再起動が必要になります。

(1)　J2EEアプリケーションにJavaオブジェクトを組み込む場合

J2EEアプリケーションにJavaオブジェクトを組み込む場合の設定方法を次に示します。

(a)　コンテナ拡張ライブラリの設定

「4.5.3(1)　コンテナ拡張ライブラリへの取り込み」で組み込んだcsciw.jarファイルをcsciwcmn.jarファイルに変更します。

●J2EEサーバ用オプション定義ファイルへの設定

CosminexusのJ2EEサーバ用オプションのadd.class.pathに，コンテナ拡張ライブラリ用のcsciwcmn.jarファイルを設定してください。

Windowsの場合

add.class.path=<CSCIWインストールフォルダ>¥lib¥csciwcmn.jar

UNIXの場合

add.class.path=/opt/hitachi/CSCIW/lib/csciwcmn.jar

add.class.pathについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（サーバ定義）」の「usrconf.cfg（J2EEサーバ用オプション定義ファイル）」の説明を参照してください。

●サーバ管理コマンド用オプション定義ファイルへの設定

サーバ管理コマンド用オプション定義ファイルに，コンテナ拡張ライブラリ用のcsciwcmn.jarファイルを設定してください。

Windowsの場合

usrconf.bat（サーバ管理コマンド用オプション定義ファイル）のUSRCONF_JVM_CLASSPATHキーに，csciwcmn.jarファイルを設定します。

set USRCONF_JVM_CLASSPATH=<CSCIWインストールフォルダ>¥lib¥csciwcmn.jar

usrconf.bat（サーバ管理コマンド用オプション定義ファイル）については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（サーバ定義）」の「usrconf.bat（サーバ管理コマンド用オプション定義ファイル）」の説明を参照してください。

UNIXの場合

usrconf（サーバ管理コマンド用オプション定義ファイル）のUSRCONF_JVM_CLPATHキーに，csciwcmn.jarファイルを設定します。

set USRCONF_JVM_CLPATH=/opt/hitachi/CSCIW/lib/csciwcmn.jar

usrconf（サーバ管理コマンド用オプション定義ファイル）については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（サーバ定義）」の「usrconf（サーバ管理コマンド用オプション定義ファイル）」の説明を参照してください。

(b)　案件運用操作の設定

案件運用操作にJavaオブジェクトのライブラリJARを組み込んでください。次に示すコマンドを実行すると組み込むことができます。

cjimportlibjar <サーバ名称> -name CSCIWAdminServlet -f <JavaオブジェクトのライブラリJARファイルパス>

cjimportlibjarコマンドについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」を参照してください。

(c)　J2EEアプリケーションの設定

J2EEアプリケーションにJavaオブジェクトのライブラリJAR，およびcsciwj2ee.jarファイルを組み込んでください。次に示すコマンドを実行すると組み込むことができます。

JavaオブジェクトのライブラリJARの場合

cjimportlibjar <サーバ名称> -name <業務アプリケーション名> -f <JavaオブジェクトのライブラリJARファイルパス>

csciwj2ee.jarファイルの場合

cjimportlibjar <サーバ名称> -name <業務アプリケーション名> -f <csciwj2ee.jarファイルパス>

csciwj2ee.jarのファイルパスは，次のとおりです。

Windowsの場合

<CSCIWインストールフォルダ>¥lib¥csciwj2ee.jar

UNIXの場合

/opt/hitachi/CSCIW/lib/csciwj2ee.jar

cjimportlibjarコマンドについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」を参照してください。

(2)　コンテナ拡張ライブラリにJavaオブジェクトを組み込む場合

コンテナ拡張ライブラリにJavaオブジェクトを組み込む場合の設定方法を次に示します。

(a)　コンテナ拡張ライブラリの設定

J2EEサーバ用オプション定義ファイルのコンテナ拡張ライブラリに，JavaオブジェクトのライブラリJARを設定してください。

add.class.path=<JavaオブジェクトのライブラリJARファイルパス>

add.class.pathについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（サーバ定義）」の「usrconf.cfg（J2EEサーバ用オプション定義ファイル）」の説明を参照してください。

(3)　Javaアプリケーションの場合

Javaアプリケーションを実行する場合の-classpathオプションに，JavaオブジェクトのライブラリJARへのファイルパスを追加してください。

4.6　注意事項

この節では，利用環境とするマシンや，実行する機能（プロセス）などに合わせて，システム構成を設定する場合の注意事項，および業務プログラムの実行権限を設定する場合の注意事項について説明します。

4.6.1　マルチインスタンス構成を設定する場合の注意事項

マルチインスタンスの構成例と設定する場合の注意事項を次に示します。

図4‒5　マルチインスタンスの構成例

マルチインスタンス構成は，CSCIW_CONF_DIR環境変数を切り替えることで，複数のシステムIDのCSCIWを同一マシン内で運用できます。ただし，JavaVMでは，1プロセスで設定できるシステムIDは1つです。

マルチインスタンス構成にするには，システムIDごとにワーク管理データベースを構築し，CSCIWの実行環境を構築する必要があります。ワーク管理データベースの構築については「4.3　ワーク管理データベースの構築」を，CSCIWの実行環境の構築については，「4.5　実行環境での環境設定」をそれぞれ参照してください。

4.6.2　マルチマシン構成を設定する場合の注意事項

マルチマシンの構成例と設定する場合の注意事項を次に示します。

図4‒6　マルチマシンの構成例

マルチマシン構成は，複数の異なるマシン上で，同一のシステムIDによってCSCIWを運用できます。複数のマシンで同一のシステムIDのCSCIWを動作させるには，マシンを増設するごとにCSCIWをインストールし，CSCIWの実行環境の構築と環境変数の設定が必要です。CSCIWの実行環境の構築については，「4.5　実行環境での環境設定」を，環境変数の設定については，「4.5.2(1)　環境変数の設定」を参照してください。

マルチマシンを構成しているすべてのマシンのIPアドレスが一意になるように設定してください。

4.6.3　マルチプロセス構成を設定する場合の注意事項

マルチプロセスの構成例と設定する場合の注意事項を次に示します。

図4‒7　マルチプロセスの構成例

マルチプロセス構成は，マルチインスタンス構成とマルチマシン構成の両方の機能を兼ね備えた形で，CSCIWの複数のプロセスを同時に運用できます。マルチプロセス構成を設定する場合の注意事項については，「4.6.1　マルチインスタンス構成を設定する場合の注意事項」および「4.6.2　マルチマシン構成を設定する場合の注意事項」を参照してください。

4.6.4　クラスタ構成を設定する場合の注意事項

CSCIWでクラスタ構成を構築するには，Cosminexusがサポートするクラスタソフトウェアを使用します。通常運用するマシン環境（実行系）と待機系のマシン環境は，すべて同じ設定をしてください。クラスタ構成の構築方法，およびクラスタ構成の注意事項については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の「1:1系切り替えシステム（クラスタソフトウェアとの連携）」の説明を参照してください。

4.6.5　業務プログラムの実行権限を設定する場合の注意事項

業務プログラムの実行権限を設定する場合の注意事項を次に示します。

(1)　UNIXの場合の注意事項

業務プログラムの実行ユーザにはroot権限が必要です。

業務プログラムの実行権限を変更したい場合，OSのコマンドや機能を使用して，実行権限のグループを変更できます。なお，実行権限のグループを変更する場合は，CSCIWインストールディレクトリ下のディレクトリおよびファイルを変更する必要があります。

製品のデフォルト（CSCIWをインストールしただけ）の状態では，CSCIWの構築や設定は，rootユーザで実行する必要がありますが，製品提供ファイルの所有者とグループを次のように変更することで，root以外のユーザが構築や設定を実行できるようになります。

chown <owner>:<group> /opt/hitachi/CSCIW
chown -R <owner>:<group> /opt/hitachi/CSCIW/bin
chown -R <owner>:<group> /opt/hitachi/CSCIW/bpmn
chown -R <owner>:<group> /opt/hitachi/CSCIW/conf
chown -R <owner>:<group> /opt/hitachi/CSCIW/lib
chown -R <owner>:<group> /opt/hitachi/CSCIW/lock
chown -R <owner>:<group> /opt/hitachi/CSCIW/log

所有者には，Component Container管理者を指定し，グループには，Component Container管理者グループを指定してください。

(2)　Windowsの場合の注意事項

業務プログラムの実行ユーザには，管理者特権が必要です。

5　ワーク管理システムの削除

この章では，ワーク管理システムの削除方法について説明します。

5.1　システム削除の流れ

この節では，ワーク管理システムを削除する流れについて説明します。

ワーク管理システムを削除する流れを，次の図に示します。

図5‒1　ワーク管理システムの削除の流れ

上の図に示したワーク管理システムの削除の流れに従って，次の節以降で削除方法を説明します。

ヒント

BPMN連携機能を使用する場合のシステム削除の流れおよび削除方法については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow BPMN連携機能　使用の手引」を参照してください。

5.2　実行環境での環境削除

この節では，CSCIWの実行環境での削除方法について説明します。

5.2.1　事前準備

ワーク管理システムの実行環境を削除する前の準備について説明します。

(1)　業務アプリケーションの停止および削除

(a)または(b)の手順を実行して，業務アプリケーションを停止および削除してください。

(a)　運用管理ポータルを使用する場合

次の手順で操作してください。

運用管理ポータルにログインする

運用管理ポータルで［論理サーバのアプリケーション管理］アンカーをクリックする

ツリーペインで次の順にクリックする

［<操作対象の運用管理ドメイン名>］−［論理J2EEサーバ］−［J2EEサーバ］−［<操作対象のJ2EEサーバ名>］−［アプリケーション］

右ペインの［開始／停止］タブをクリックし，［J2EEアプリケーションの開始／停止］画面を表示する

停止する業務アプリケーションの［停止］アンカーをクリックする

内容を確認して，［はい］ボタンをクリックする

右ペインの［削除］タブをクリックし，［J2EEアプリケーションの削除］画面を表示する

削除する業務アプリケーションの［削除］アンカーをクリックする

内容を確認して，［はい］ボタンをクリックする

(b)　サーバ管理コマンドを使用する場合

次の手順で操作してください。

cjstopappコマンドを使用して，CSCIWを使用している業務アプリケーションを停止する

J2EEアプリケーションの停止方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの停止」の説明を参照してください。

cjstopappコマンドの実行例を次に示します。

cjstopapp <サーバ名称> -name <業務アプリケーション名>

cjdeleteappコマンドを使用して，業務アプリケーションを削除する

J2EEアプリケーションの削除方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの削除」の説明を参照してください。

cjdeleteappコマンドの実行例を次に示します。

cjdeleteapp <サーバ名称> -name <業務アプリケーション名>

(2)　案件運用操作の停止および削除

(a)または(b)の手順を実行して，案件運用操作を停止および削除してください。

(a)　運用管理ポータルを使用する場合

次の手順で操作してください。

運用管理ポータルにログインする

運用管理ポータルで［論理サーバのアプリケーション管理］アンカーをクリックする

ツリーペインで次の順にクリックする

［<操作対象の運用管理ドメイン名>］−［論理J2EEサーバ］−［J2EEサーバ］−［<操作対象のJ2EEサーバ名>］−［アプリケーション］

右ペインの［開始／停止］タブをクリックし，［J2EEアプリケーションの開始／停止］画面を表示する

アプリケーション名「CSCIWAdminServlet」の［停止］アンカーをクリックする

内容を確認して，［はい］ボタンをクリックする

右ペインの［削除］タブをクリックし，［J2EEアプリケーションの削除］画面を表示する

アプリケーション名「CSCIWAdminServlet」の［削除］アンカーをクリックする

内容を確認して，［はい］ボタンをクリックする

(b)　サーバ管理コマンドを使用する場合

次の手順で操作してください。

cjstopappコマンドを使用して，案件運用操作を停止する

停止方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの停止」の説明を参照してください。

cjstopappコマンドの実行例を次に示します。

cjstopapp <サーバ名称> -name CSCIWAdminServlet

cjdeleteappコマンドを使用して，案件運用操作を削除する

削除方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの削除」の説明を参照してください。

cjdeleteappコマンドの実行例を次に示します。

cjdeleteapp <サーバ名称> -name CSCIWAdminServlet

(3)　アプリケーション呼び出しサービスの停止および削除

(a)または(b)の手順を実行して，アプリケーション呼び出しサービスを停止および削除してください。

(a)　運用管理ポータルを使用する場合

次の手順で操作してください。

運用管理ポータルにログインする

運用管理ポータルで［論理サーバのアプリケーション管理］アンカーをクリックする

ツリーペインで次の順にクリックする

［<操作対象の運用管理ドメイン名>］−［論理J2EEサーバ］−［J2EEサーバ］−［<操作対象のJ2EEサーバ名>］−［アプリケーション］

右ペインの［開始／停止］タブをクリックし，［J2EEアプリケーションの開始／停止］画面を表示する

アプリケーション名「CSCIWBpmnAPService01」の［停止］アンカーをクリックする

内容を確認して，［はい］ボタンをクリックする

右ペインの［削除］タブをクリックし，［J2EEアプリケーションの削除］画面を表示する

アプリケーション名「CSCIWBpmnAPService01」の［削除］アンカーをクリックする

内容を確認して，［はい］ボタンをクリックする

(b)　サーバ管理コマンドを使用する場合

次の手順で操作してください。

cjstopappコマンドを使用して，アプリケーション呼び出しサービスを停止する

停止方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの停止」の説明を参照してください。

cjstopappコマンドの実行例を次に示します。

cjstopapp <サーバ名称> -name CSCIWBpmnAPService01

cjdeleteappコマンドを使用して，アプリケーション呼び出しサービスを削除する

削除方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの削除」の説明を参照してください。

cjdeleteappコマンドの実行例を次に示します。

cjdeleteapp <サーバ名称> -name CSCIWBpmnAPService01

(4)　CSCIWManagementServerの停止および削除

(a)または(b)の手順を実行して，CSCIWManagementServerを停止および削除してください。

(a)　運用管理ポータルを使用する場合

次の手順で操作してください。

運用管理ポータルにログインする

運用管理ポータルで［論理サーバのアプリケーション管理］アンカーをクリックする

ツリーペインで次の順にクリックする

［<操作対象の運用管理ドメイン名>］−［論理J2EEサーバ］−［J2EEサーバ］−［<操作対象のJ2EEサーバ名>］−［アプリケーション］

右ペインの［開始／停止］タブをクリックし，［J2EEアプリケーションの開始／停止］画面を表示する

アプリケーション名「CSCIWManagementServer」の［停止］アンカーをクリックする

内容を確認して，［はい］ボタンをクリックする

右ペインの［削除］タブをクリックし，［J2EEアプリケーションの削除］画面を表示する

アプリケーション名「CSCIWManagementServer」の［削除］アンカーをクリックする

内容を確認して，［はい］ボタンをクリックする

(b)　サーバ管理コマンドを使用する場合

次の手順で操作してください。

cjstopappコマンドを使用して，CSCIWManagementServerを停止する

停止方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの停止」の説明を参照してください。

cjstopappコマンドの実行例を次に示します。

cjstopapp <サーバ名称> -name CSCIWManagementServer

cjdeleteappコマンドを使用して，CSCIWManagementServerを削除する

削除方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの削除」の説明を参照してください。

cjdeleteappコマンドの実行例を次に示します。

cjdeleteapp <サーバ名称> -name CSCIWManagementServer

(5)　J2EEサーバの停止

(a)または(b)の手順を実行して，CSCIWを使用しているJ2EEサーバを停止してください。

(a)　運用管理ポータルを使用する場合

運用管理ポータルで［論理サーバの起動／停止］アンカーをクリックし，対象のJ2EEサーバを停止します。

詳細は，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 運用管理ポータル操作ガイド」の「論理サーバの起動／停止の設定」を参照してください。

(b)　サーバ管理コマンドを使用する場合

cjstopsvコマンドを使用して，J2EEサーバを停止します。

停止方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」を参照してください。

cjstopsvコマンドの実行例を次に示します。

cjstopsv <サーバ名称>

(6)　環境変数の削除

「4.5.3(2)　環境変数の取り込み」で設定した環境変数を削除してください。なお，運用管理ポータルで環境変数を設定した場合は，運用管理ポータルで削除します。

(7)　コンテナ拡張ライブラリからの削除

コンテナ拡張ライブラリの設定をしている場合は，コンテナ拡張ライブラリからコンテナ拡張ライブラリ用のJARファイルを削除します。

削除するのは，「4.5.3(1)　コンテナ拡張ライブラリへの取り込み」で組み込んだファイルです。なお，運用管理ポータルでコンテナ拡張ライブラリを設定した場合は，運用管理ポータルで削除します。

5.2.2　実行環境の削除

実行環境を削除する方法を説明します。

実行環境の削除は次の手順で実施します。

コマンドを実行して実行環境を削除します。

環境変数を削除します。

(1)　コマンドによる実行環境の削除

CSCIWの実行環境は，ciwsetenv（環境の構築または削除）コマンドを実行して削除します。

次に示す形式でコマンドを実行すると，CSCIWの実行環境を削除できます。

ciwsetenv -sid <システムID> -del

ciwsetenv（環境の構築または削除）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

(2)　環境変数の削除

CSCIWの実行環境を削除したあと，環境変数CSCIW_HOMEを削除します。

なお，マルチインスタンス構成のシステムを構築している場合は，環境変数CSCIW_CONF_DIRも削除してください。

5.3　開発環境での環境削除

ビジネスプロセス開発環境の削除は，Eclipseに組み込んだビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）を削除したあとに，uCosminexus Business Process Developerをアンインストールすることで削除できます。手順については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。

5.4　ワーク管理データベースの削除

この節では，ワーク管理データベースの削除方法について説明します。

なお，データベースの削除は，削除したいシステムIDが設定されているすべてのマシンの実行環境を削除した状態で実施してください。

5.4.1　ワーク管理データベースの環境削除（HiRDBの場合）

(1)　ワーク管理データベースの削除（HiRDBの場合）

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスをHiRDBから削除する方法を説明します。

テーブルやインデクスは，SQLスクリプトファイルを使用して削除してください。

(a)　SQLスクリプトファイルの編集

テーブルやインデクスは，次に示すSQLスクリプトファイルを編集して削除します。

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/droptable_hirdb.sql
<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/droptableex_hirdb.sql※

注※

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ編集してください。

SQLスクリプトファイル中の文字列を，テキストエディタを使用してワーク管理データベース用に書き換えてください。テーブルやインデクスを削除する際にSQLスクリプトファイルの書き換えが必要な文字列，および書き換える内容を次に示します。

表5‒1　テーブルやインデクスの削除時に書き換えが必要なSQLスクリプトファイル中の文字列（HiRDBの場合）

書き換えが必要な文字列

書き換える内容

<SYSTEMID>

システムID

ワーク管理データベースを作成した際に設定したシステムIDに置換してください。

(b)　SQLスクリプトファイルを実行

編集したSQLスクリプトファイルを，HiRDB SQL Executerを使用して実行します。

pdsqlコマンドに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，テーブルやインデクスを削除できます。HiRDB SQL Executerの使用方法については，マニュアル「HiRDB 解説」を参照してください。

pdsqlコマンドの指定例を次に示します。

pdsql -u <接続認可識別子>/<パスワード>
      -h <HiRDBサーバのホスト名またはIPアドレス>
      -n <HiRDBサーバのポート番号>
       < <編集したSQLスクリプトファイルのパス>

注

各オプションの指定値は，ワーク管理データベースを作成した際に設定した値と同じにしてください。

(2)　データベースへのアクセス権限の削除（HiRDBの場合）

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスへ付与したアクセス権限をHiRDBから削除する方法を示します。

「5.4.1(1)　ワーク管理データベースの削除（HiRDBの場合）」の操作を実施してワーク管理データベースのテーブルを削除済みの場合は，アクセス権限の削除は不要です。

アクセス権限は，SQLスクリプトファイルを使用して削除してください。

(a)　SQLスクリプトファイルの編集

テーブルやインデクスへ付与したアクセス権限は，次に示すSQLスクリプトファイルを編集して削除します。

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/revoketable_hirdb.sql
<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/revoketableex_hirdb.sql※

注※

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ編集してください。

SQLスクリプトファイル中の文字列を，テキストエディタを使用してワーク管理データベースへアクセスできるように書き換えてください。アクセス権限を削除する際にSQLスクリプトファイルの書き換えが必要な文字列，および書き換える内容を次に示します。

表5‒2　アクセス権限を削除する際に書き換えが必要なSQLスクリプトファイル中の文字列（HiRDBの場合）

書き換えが必要な文字列

書き換える内容

<SCHEMANAME>

CSCIWの管理用の認可識別子

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスを作成した認可識別子に置換してください。

<SYSTEMID>

システムID

ワーク管理データベースを作成した際に設定したシステムIDに置換してください。

<USERNAME>

業務アプリケーション用の認可識別子

業務アプリケーションが接続するための認可識別子に置換してください。

(b)　SQLスクリプトファイルを実行

編集したSQLスクリプトファイルを，HiRDB SQL Executerを使用して実行します。

pdsqlコマンドに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，アクセス権限を削除できます。HiRDB SQL Executerの使用方法については，マニュアル「HiRDB 解説」を参照してください。

5.4.2　ワーク管理データベースの環境削除（ORACLEの場合）

(1)　ワーク管理データベースの削除（ORACLEの場合）

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスをORACLEから削除する方法を説明します。

テーブルやインデクスは，SQLスクリプトファイルを使用して削除してください。

(a)　SQLスクリプトファイルの編集

テーブルやインデクスは，次に示すSQLスクリプトファイルを編集して削除します。

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/droptable_oracle.sql
<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/droptableex_oracle.sql※

注※

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ編集してください。

SQLスクリプトファイル中の文字列を，テキストエディタを使用してワーク管理データベース用に書き換えてください。テーブルやインデクスを削除する際にSQLスクリプトファイルの書き換えが必要な文字列，および書き換える内容を次に示します。

表5‒3　テーブルやインデクスの削除時に書き換えが必要なSQLスクリプトファイル中の文字列（ORACLEの場合）

書き換えが必要な文字列

書き換える内容

<SYSTEMID>

システムID

ワーク管理データベースを作成した際に設定したシステムIDに置換してください。

重要

ORACLEの場合，SQLスクリプトファイル中に，DROP TABLE文にPURGEオプションを使用しています。PURGEオプションが不要な場合は削除してください。DROP TABLE文のPURGEオプションについては，ORACLEのマニュアルを参照してください。

(b)　SQLスクリプトファイルを実行

編集したSQLスクリプトファイルを，SQL*Plusを使用して実行します。

sqlplusコマンドに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，テーブルやインデクスを削除できます。SQL*Plusの使用方法については，ORACLEのマニュアルを参照してください。

sqlplusコマンドの指定例を次に示します。

sqlplus  <接続ユーザ名>/<パスワード>@<Oracle Net 接続識別子>
         @<編集したSQLスクリプトファイルの絶対パス>

注

接続ユーザ名，パスワード，およびOracle Net 接続識別子は，ワーク管理データベースを作成した際に設定した値と同じにしてください。

(2)　データベースへのアクセス権限の削除（ORACLEの場合）

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスへ付与したアクセス権限をORACLEから削除する方法を示します。

「5.4.2(1)　ワーク管理データベースの削除（ORACLEの場合）」の操作を実施してワーク管理データベースのテーブルを削除済みの場合は，アクセス権限の削除は不要です。

アクセス権限は，SQLスクリプトファイルを使用して削除してください。

(a)　SQLスクリプトファイルの編集

テーブルやインデクスへ付与したアクセス権限は，次に示すSQLスクリプトファイルを編集して削除します。

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/revoketable_oracle.sql
<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/revoketableex_oracle.sql※

注※

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ編集してください。

SQLスクリプトファイル中の文字列を，テキストエディタを使用してワーク管理データベースへアクセスできるように書き換えてください。アクセス権限を削除する際にSQLスクリプトファイルの書き換えが必要な文字列，および書き換える内容を次に示します。

表5‒4　アクセス権限を削除する際に書き換えが必要なSQLスクリプトファイル中の文字列（ORACLEの場合）

書き換えが必要な文字列

書き換える内容

<SCHEMANAME>

CSCIWの管理用のユーザ

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスを作成したユーザに置換してください。

<SYSTEMID>

システムID

ワーク管理データベースを作成した際に設定したシステムIDに置換してください。

<USERNAME>

業務アプリケーション用のユーザ

業務アプリケーションが接続するためのユーザに置換してください。

(b)　SQLスクリプトファイルを実行

編集したSQLスクリプトファイルを，SQL*Plusを使用して実行します。

sqlplusコマンドに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，アクセス権限を削除できます。SQL*Plusの使用方法については，ORACLEのマニュアルを参照してください。

5.4.3　ワーク管理データベースの環境削除（SQL Serverの場合）

(1)　ワーク管理データベースの削除（SQL Serverの場合）

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスをSQL Serverから削除する方法を説明します。

テーブルやインデクスは，SQLスクリプトファイルを使用して削除してください。

(a)　SQLスクリプトファイルの編集

テーブルやインデクスは，次に示すSQLスクリプトファイルを編集して削除します。

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/droptable_sqlserver.sql

SQLスクリプトファイル中の文字列を，テキストエディタを使用してワーク管理データベース用に書き換えてください。テーブルやインデクスを削除する際にSQLスクリプトファイルの書き換えが必要な文字列，および書き換える内容を次に示します。

表5‒5　テーブルやインデクスの削除時に書き換えが必要なSQLスクリプトファイル中の文字列（SQL Serverの場合）

書き換えが必要な文字列

書き換える内容

<SYSTEMID>

システムID

ワーク管理データベースを作成した際に設定したシステムIDに置換してください。

(b)　SQLスクリプトファイルを実行

編集したSQLスクリプトファイルを，sqlcmdユティリティを使用して実行します。

sqlcmdユティリティに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，テーブルやインデクスを削除できます。sqlcmdユティリティの使用方法については，SQL Serverのマニュアルを参照してください。

sqlcmdユティリティの指定例を次に示します。

sqlcmd -U <接続ユーザ名>
       -P <パスワード>
       -i <編集したSQLスクリプトファイルの絶対パス>

注

接続ユーザ名およびパスワードの指定値は，ワーク管理データベースを作成した際に設定した値と同じにしてください。

(2)　データベースへのアクセス権限の削除（SQL Serverの場合）

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスへ付与したアクセス権限をSQL Serverから削除する方法を示します。

「5.4.3(1)　ワーク管理データベースの削除（SQL Serverの場合）」の操作を実施してワーク管理データベースのテーブルを削除済みの場合は，アクセス権限の削除は不要です。

アクセス権限はSQLスクリプトファイルを使用して削除してください。

(a)　SQLスクリプトファイルの編集

テーブルやインデクスへ付与したアクセス権限は，次に示すSQLスクリプトファイルを編集して削除します。

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/revoketable_sqlserver.sql

SQLスクリプトファイル中の文字列を，テキストエディタを使用してワーク管理データベースへアクセスできるように書き換えてください。アクセス権限を削除する際にSQLスクリプトファイルの書き換えが必要な文字列，および書き換える内容を次に示します。

表5‒6　アクセス権限を削除する際に書き換えが必要なSQLスクリプトファイル中の文字列（SQL Serverの場合）

書き換えが必要な文字列

書き換える内容

<SCHEMANAME>

CSCIWの管理用のスキーマ

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスを作成したスキーマに置換してください。

<SYSTEMID>

システムID

ワーク管理データベースを作成した際に設定したシステムIDに置換してください。

<USERNAME>

業務アプリケーション用のユーザ

業務アプリケーションが接続するためのユーザに置換してください。

(b)　SQLスクリプトファイルを実行

編集したSQLスクリプトファイルを，sqlcmdユティリティを使用して実行します。

sqlcmdユティリティに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，アクセス権限を削除できます。sqlcmdユティリティの使用方法については，SQL Serverのマニュアルを参照してください。

5.5　CSCIWのアンインストール

この節では，CSCIWの削除方法について説明します。

5.5.1　事前準備

CSCIWを削除する前の準備について説明します。

(1)　実行環境の削除およびワーク管理データベースの削除

CSCIWをアンインストールする前に実行環境の削除を必ず実施してください。また，必要に応じてデータベース内に生成されたテーブルの削除を実施してください。実行環境の削除については，「5.2.2　実行環境の削除」を参照してください。データベース内に生成されたテーブルの削除については，「5.4　ワーク管理データベースの削除」を参照してください。

(2)　必要ファイルの退避

アンインストール時には環境設定ファイルも削除されます。環境設定ファイルが必要な場合は，アンインストール前に退避してください。

また，出力されたメッセージおよびトレースファイルの情報が必要な場合は，アンインストール前に退避してください。

5.5.2　OSからのアンインストール

CSCIWをOSからアンインストール方法について説明します。

(1)　Windowsからのアンインストール

コントロールパネルの［アプリケーションの追加と削除］（または［プログラムの追加と削除］）を使用して，CSCIWをアンインストールする方法を示します。

Administratorsグループのユーザでログインする

コントロールパネルの［アプリケーションの追加と削除］（または［プログラムの追加と削除］）をクリックする

［アプリケーションの追加と削除］（または［プログラムの追加と削除］）ダイアログボックスが表示されます。

「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow」を選択する

製品名の後ろにインストールした際のバージョンも表示されるので，確認してください。

［変更と削除］ボタンをクリックする

削除を確認するダイアログが表示されます。

［はい］ボタンをクリックする

アンインストールが開始されます。アンインストールの中断はできません。

重要

このアンインストール操作では，インストール後に作成されたファイル，またはフォルダは削除されません。必要に応じて削除してください。

(2)　UNIXからのアンインストール

Hitachi PP Installerを使用して，/opt/hitachi/CSCIWディレクトリへインストールされている，CSCIWをアンインストールする方法を示します。

/etc/hitachi_setupを実行する

「D）Delete」を選択する

「uCosminexus Service Coordinator Interact」にカーソルを移動し，スペースキーで選択する

正しく選択すると，「uCosminexus Service Coordinator Interact」の左側に<＠>が付きます。

なお，Hitachi PP Installerの仕様により製品名の「uCosminexus Service Coordinator Interact」の一部が欠落して表示される場合があります。

「D）Delete」を選択後，最下行に表示されるメッセージに対して「y」または「Y」を入力する

アンインストールが開始されます。アンインストールの中断はできません。

アンインストールが終了したら，「Q）Quit」を選択して終了する

5.6　注意事項

この節では，マルチインスタンス構成の環境，およびマルチマシン構成の環境を削除する場合の注意事項について説明します。

5.6.1　マルチインスタンス構成の環境を削除する場合の注意事項

マルチインスタンス構成は，CSCIW_CONF_DIR環境変数を切り替えることで，複数のシステムIDのCSCIWを同一マシン内で運用しています。環境を削除する場合は，次の注意が必要です。

(1)　実行環境の削除について

実行環境の削除は，システムIDごとに実施する必要があります。

削除手順については，「5.2.2　実行環境の削除」を参照してください。

(2)　ワーク管理データベースの削除について

ワーク管理データベースの削除は，システムIDごとに実施する必要があります。

削除手順については，「5.4　ワーク管理データベースの削除」を参照してください。

5.6.2　マルチマシン構成の環境を削除する場合の注意事項

マルチマシン構成は，複数の異なるマシン上で，同一のシステムIDによってCSCIWを運用しています。環境を削除する場合は，次の注意が必要です。

(1)　実行環境の削除について

実行環境の削除は，同一システムIDが稼働しているすべての実行環境で実施する必要があります。

削除手順については，「5.2.2　実行環境の削除」を参照してください。

(2)　ワーク管理データベースの削除について

ワーク管理データベースの削除は，同一システムIDが稼働しているすべて実行環境を削除したあと，ワーク管理データベースを構築したマシンに対して実施する必要があります。

削除手順については，「5.4　ワーク管理データベースの削除」を参照してください。

6　ワーク管理システムの変更

この章では，ワーク管理システムの変更方法について説明します。

6.1　システムの構成変更

この節では，ワーク管理システムの構成を変更する場合の手順について説明します。

6.1.1　実行環境マシンのIPアドレスの変更

CSCIWの実行環境マシンのIPアドレスの変更は，不要なプロセス起動情報が残っていないことを確認したあとに実施します。

不要なプロセス起動情報が残っているかどうかは，ciwlistsid（システムID情報の表示）で確認します。不要なプロセス起動情報が残っている場合は，ciwcleanup（プロセス情報の正常化）コマンドで不要な起動情報を削除してください。

不要なプロセス起動情報の確認および削除については，「7.9.3　業務アプリケーションが異常終了した場合や強制終了した（終了処理をしなかった）場合の影響について」を参照してください。

6.1.2　接続先DBMSの変更

接続先DBMSの変更について説明します。

接続先DBMSの変更は，変更前の接続先情報を削除したあと，変更後の接続先情報を登録し直してください。

(1)　変更前の接続先情報の削除

接続先DBMSの変更前の接続先情報は，ciwsetenv（環境の構築および削除）コマンドを実行して削除します。

ciwsetenv（環境の構築および削除）コマンドの指定例を次に示します。

ciwsetenv -sid <接続先を変更したいシステムID> -del

ciwsetenv（環境の構築および削除）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

(2)　変更後の接続先情報の登録

接続先DBMSの変更後の接続先情報は，ciwsetenv（環境の構築および削除）コマンドを実行して登録します。

ciwsetenv（環境の構築および削除）コマンドの指定例を次に示します。

ciwsetenv -sid <接続先を変更したいシステムID>
          -f <変更後の情報を記述した環境構築ファイル名>

ciwsetenv（環境の構築および削除）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

6.1.3　DBMSの格納領域の変更（HiRDBの場合）

DBMSの機能を利用してRDエリアやスキーマを変更する方法を示します。

すべてのデータをアンロードする

すべてのテーブル・インデクス・ビューを削除する

すべてのテーブル・インデクス・ビューを再作成する

すべてのデータをリロードする

DBMSへの接続先情報を変更する

詳細な変更方法を次に示します。

(1)　すべてのデータのアンロード

すべてのデータをアンロードするには，テーブルごとにpdrorgコマンドを実行します。pdrorgコマンドについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス（UNIX(R)用）」または「HiRDB コマンドリファレンス（Windows(R)用）」を参照してください。

pdrorgコマンドの指定例を次に示します。

pdrorg -k unld
       -t <スキーマ名.テーブル名>
       -W bin
       -u <移行元の認可識別子>
       <制御情報ファイル名>

(2)　すべてのテーブル・インデクス・ビューの削除

テーブル・インデクス・ビューを削除するには，次に示すSQLスクリプトファイルを編集します。

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/droptable_hirdb.sql
<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/droptableex_hirdb.sql※

注※

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ編集してください。

pdsqlコマンドに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，すべてのテーブル・インデクス・ビューを削除できます。HiRDB SQL Executerの使用方法については，マニュアル「HiRDB 解説」を参照してください。

pdsqlコマンドの指定例を次に示します。

pdsql -u <移行元の認可識別子>/<パスワード>
      -h <HiRDBサーバのホスト名またはIPアドレス>
      -n <HiRDBサーバのポート番号>
       < <削除用のSQLスクリプトファイルのパス>

(3)　すべてのテーブル・インデクス・ビューの再作成

テーブル・インデクス・ビューを再作成するには，次に示すSQLスクリプトファイルを編集します。

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/createtable_hirdb.sql
<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/createtableex_hirdb.sql※

注※

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ編集してください。

pdsqlコマンドに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，すべてのテーブル・インデクス・ビューを再作成できます。HiRDB SQL Executerの使用方法については，マニュアル「HiRDB 解説」を参照してください。

pdsqlコマンドの指定例を次に示します。

pdsql -u <移行先の認可識別子>/<パスワード>
      -h <HiRDBサーバのホスト名またはIPアドレス>
      -n <HiRDBサーバのポート番号>
       < <再作成用のSQLスクリプトファイルのパス>

(4)　すべてのデータのリロード

すべてのデータをリロードするには，テーブルごとにpdloadコマンドを実行します。pdloadコマンドについては，マニュアル「HiRDB コマンドリファレンス（UNIX(R)用）」または「HiRDB コマンドリファレンス（Windows(R)用）」を参照してください。

pdloadコマンドの指定例を次に示します。

pdload -b
       -W
       -u <移行先の認可識別子>
       <スキーマ名.テーブル名>
       <制御情報ファイル名>

(5)　DBMSへの接続先情報の変更

認可識別子またはスキーマを変更した場合は，変更後の認可識別子またはスキーマで接続できる認可識別子およびパスワードに変更する必要があります。

変更方法については，「6.1.2　接続先DBMSの変更」を参照してください。

6.1.4　DBMSの格納領域の変更（ORACLEの場合）

DBMSの機能を利用して表領域やスキーマを変更する方法を示します。

すべてのデータをエクスポートする

すべてのテーブル・インデクス・ビューを削除する

すべてのテーブル・インデクス・ビューを再作成する

すべてのデータをインポートする

DBMSへの接続先情報を変更する

詳細な変更方法を次に示します。

(1)　すべてのデータのエクスポート

すべてのデータをエクスポートするには，expdpコマンドを実行します。expdpコマンドについては，ORACLEのマニュアルを参照してください。

expdpコマンドの指定例を次に示します。

expdp <DBアクセスユーザ名1>/<DBアクセスパスワード>
      PARFILE=<パラメタファイル名>

パラメタファイルには，CSCIWのすべてのテーブル名を記述します。パラメタファイルの記述例を次に示します。

TABLES=<SYSTEMID>_PROCESS_DEF,<SYSTEMID>_ACTIVITY_DEF,…
CONTENT=DATA_ONLY

注

SYSTEMIDには，ワーク管理データベースを一意に識別するためのシステムIDを指定してください。

重要

expdpコマンドを実行すると，デフォルトでディレクトリ・オブジェクトDATA_PUMP_DIRにダンプファイル・ログファイルを出力します。このため，DATA_PUMP_DIRに読み書き権限のあるユーザで実行するか，DIRECTORYオプションなどを使用して読み書き権限のあるディレクトリ・オブジェクトを出力先に指定してください。また，ほかのスキーマからエクスポートする場合は，EXP_FULL_DATABASE権限が必要です。expdpコマンドについては，ORACLEのマニュアルを参照してください。

(2)　すべてのテーブル・インデクス・ビューの削除

テーブル・インデクス・ビューを削除するには，次に示すSQLスクリプトファイルを編集します。

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/droptable_oracle.sql
<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/droptableex_oracle.sql※

注※

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ編集してください。

削除用に編集したSQLスクリプトファイルは，SQL*Plusを使用して実行します。

sqlplusコマンドに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，すべてのテーブル・インデクス・ビューを削除できます。SQL*Plusの使用方法については，ORACLEのマニュアルを参照してください。

sqlplusコマンドの指定例を次に示します。

sqlplus  <DBアクセスユーザ名1>/<DBアクセスパスワード>
         @<Oracle Net 接続識別子>
         @<削除用のSQLスクリプトファイルの絶対パス>

(3)　すべてのテーブル・インデクス・ビューの再作成

テーブル・インデクス・ビューを再作成するには，次に示すSQLスクリプトファイルを編集します。

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/createtable_oracle.sql
<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/createtableex_oracle.sql※

注※

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ編集してください。

再作成用に編集したSQLスクリプトファイルは，SQL*Plusを使用して実行します。sqlplusコマンドに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，すべてのテーブル・インデクス・ビューを再作成できます。SQL*Plusの使用方法については，ORACLEのマニュアルを参照してください。

sqlplusコマンドの指定例を次に示します。

sqlplus  <DBアクセスユーザ名2>/<DBアクセスパスワード>
         @<Oracle Net 接続識別子>
         @<再作成用のSQLスクリプトファイルの絶対パス>

(4)　すべてのデータのインポート

すべてのデータをインポートするには，テーブルごとにimpdpコマンドを実行します。impdpコマンドについては，ORACLEのマニュアルを参照してください。

impdpコマンドの指定例を次に示します。

impdp <DBアクセスユーザ名2>/<DBアクセスパスワード>
      [REMAP_SCHEMA=<移行元スキーマ>:<移行先スキーマ>]

重要

impdpコマンドを実行すると，デフォルトでディレクトリ・オブジェクトDATA_PUMP_DIRにダンプファイル・ログファイルを出力します。このため，DATA_PUMP_DIRに読み書き権限のあるユーザで実行するか，DIRECTORYオプションなどを使用して読み書き権限のあるディレクトリ・オブジェクトを出力先に指定してください。また，ほかのスキーマからインポートする場合は，IMP_FULL_DATABASE権限が必要です。impdpコマンドについては，ORACLEのマニュアルを参照してください。

(5)　DBMSへの接続先情報の変更

ユーザまたはスキーマを変更した場合は，変更後のユーザまたはスキーマで接続できるユーザおよびパスワードに変更する必要があります。

変更方法については，「6.1.2　接続先DBMSの変更」を参照してください。

6.1.5　DBMSの格納領域の変更（SQL Serverの場合）

DBMSの機能を利用してファイルグループやスキーマを変更する方法を示します。

すべてのデータをエクスポートする

すべてのテーブル・インデクス・ビューを削除する

すべてのテーブル・インデクス・ビューを再作成する

すべてのデータをインポートする

DBMSへの接続先情報を変更する

詳細な変更方法を次に示します。

(1)　すべてのデータのエクスポート

すべてのデータをエクスポートするには，bcpコマンドを実行します。bcpコマンドについては，SQL Serverのマニュアルを参照してください。

bcpコマンドの指定例を次に示します。

bcp <テーブル名> out <データファイルの絶対パス>
       -U <ユーザ名>
       -P <パスワード>
       -c

(2)　すべてのテーブル・インデクス・ビューの削除

テーブル・インデクス・ビューを削除するには，次に示すSQLスクリプトファイルを編集します。

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/droptable_sqlserver.sql

削除用に編集したSQLスクリプトファイルは，sqlcmdユティリティを使用して実行します。

sqlcmdユティリティに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，すべてのテーブル・インデクス・ビューを削除できます。sqlcmdユティリティの使用方法については，SQL Serverのマニュアルを参照してください。

sqlcmdユティリティの指定例を次に示します。

sqlcmd -U <接続ユーザ名1>
       -P <パスワード>
       -i <削除用のSQLスクリプトファイルの絶対パス>

(3)　すべてのテーブル・インデクス・ビューの再作成

テーブル・インデクス・ビューを再作成するには，次に示すSQLスクリプトファイルを編集します。

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/createtable_sqlserver.sql

再作成用に編集したSQLスクリプトファイルは，sqlcmdユティリティを使用して実行します。sqlcmdユティリティに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，すべてのテーブル・インデクス・ビューを再作成できます。sqlcmdユティリティの使用方法については，SQL Serverのマニュアルを参照してください。

sqlcmdユティリティの指定例を次に示します。

sqlcmd -U <接続ユーザ名2>
       -P <パスワード>
       -i <再作成用のSQLスクリプトファイルの絶対パス>

(4)　すべてのデータのインポート

すべてのデータをインポートするには，テーブルごとにbcpコマンドを実行します。bcpコマンドについては，SQL Serverのマニュアルを参照してください。

bcpコマンドの指定例を次に示します。

bcp <テーブル名> in <データファイルの絶対パス>
       -U <ユーザ名>
       -P <パスワード>
       -c

(5)　DBMSへの接続先情報の変更

ユーザまたはスキーマを変更した場合は，変更後のユーザまたはスキーマで接続できるユーザおよびパスワードに変更する必要があります。

変更方法については，「6.1.2　接続先DBMSの変更」を参照してください。

6.2　実行環境の設定情報の変更

この節では，CSCIWが動作している実行環境で，設定情報を変更する場合の手順について説明します。

6.2.1　CSCIWManagementServerおよびCSCIWを使用しているJavaアプリケーションの再起動が必要なコマンド

CSCIWが動作している実行環境で，次のコマンドを実行して設定情報を変更した場合，CSCIWManagementServerおよびCSCIWを使用しているJavaアプリケーションの再起動が必要です。再起動しないと，変更後の設定情報は反映されません。

表6‒1　CSCIWManagementServerの再起動が必要なコマンド

コマンド名

CSCIWManagementServerの再起動後に反される内容

ciwchgenv（システム共通環境情報の変更）

ciwchgenvコマンドで変更したシステム共通環境情報の内容

ciweditbp（ビジネスプロセス定義の変更）

ciweditbpコマンドで変更したビジネスプロセス定義の内容

ciwmngbp（ビジネスプロセス定義の管理）※

ciwmngbpコマンドで状態変更，または削除したビジネスプロセス定義の内容

ciwmngcr（振り分けルール定義の管理）

ciwmngcrコマンドで追加，状態変更，または削除した振り分けルール定義の内容

ciwsetenv（環境の構築または削除）

ciwsetenvコマンドで追加，削除，または変更したシステムIDの内容

ciwchgdef（条件・ルール・作業アプリケーションの変更）

ciwchgdefコマンドで変更した条件・ルール・作業アプリケーションの定義の内容

注※

ciwmngbpコマンドでビジネスプロセス定義を追加する場合は，バージョンアップによる追加となるため，案件生成時にバージョンを指定しなければ，追加された最新のバージョンが自動的に反映されます。そのため，CSCIWManagementServerの再起動は必須ではありません。

CSCIWManagementServerを再起動する手順を次に示します。

CSCIWManagementServerを停止する

cjstopappコマンドを使用して，CSCIWManagementServerを停止します。

停止方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの停止」の説明を参照してください。

Javaアプリケーションを停止する

CSCIWを使用しているJavaアプリケーションを停止します。

CSCIWManagementServerを再起動する

cjstartappコマンドを使用して，1.で停止したCSCIWManagementServerを開始します。

開始方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの開始」の説明を参照してください。

Javaアプリケーションを開始する

CSCIWを使用しているJavaアプリケーションを開始します。

6.2.2　環境変数の変更

環境変数の変更について説明します。

CSCIWが動作している実行環境で，次の環境変数を変更する場合，JavaアプリケーションおよびJ2EEサーバの再起動が必要です。再起動しないと，変更後の設定情報は反映されません。

CSCIW_HOME環境変数

CSCIW_CONF_DIR環境変数（マルチインスタンス構成の場合）

設定情報を変更する手順を次に示します。

設定情報を変更する

CSCIW_HOME環境変数，またはCSCIW_CONF_DIR環境変数の設定情報を変更します。

JavaアプリケーションおよびJ2EEサーバを停止する

CSCIWを使用しているJavaアプリケーションを停止します。

また，cjstopsvコマンドを使用して，J2EEサーバを停止します。

J2EEサーバの停止方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」を参照してください。

JavaアプリケーションおよびJ2EEサーバを再起動する

2.で停止させたJavaアプリケーションを開始します。

また，cjstartsvコマンドを使用して，J2EEサーバを開始します。

J2EEサーバの開始方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」を参照してください。

6.2.3　システム設定プロパティファイルおよびセットアッププロパティファイルの変更

システム設定プロパティファイルおよびセットアッププロパティファイルの変更について説明します。

CSCIWが動作している実行環境で，次の操作をした場合，CSCIWManagementServerおよびCSCIWを使用しているJavaアプリケーションの再起動が必要になります。再起動しないと，変更後の設定情報は反映されません。

システム設定プロパティファイルへの情報の追加または削除した場合

セットアッププロパティファイルの設定情報を変更した場合

設定情報を変更する手順を次に示します。

設定情報を変更する

システム設定プロパティファイル，またはセットアッププロパティファイルの設定情報を変更します。

CSCIWManagementServerを停止する

cjstopappコマンドを使用して，CSCIWManagementServerを停止します。

停止方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの停止」の説明を参照してください。

Javaアプリケーションを停止する

CSCIWを使用しているJavaアプリケーションを停止します。

CSCIWManagementServerを再起動する

cjstartappコマンドを使用して，2.で停止したCSCIWManagementServerを開始します。

開始方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの開始」の説明を参照してください。

Javaアプリケーションを開始する

CSCIWを使用しているJavaアプリケーションを開始します。

6.2.4　CSCIWManagementServerが使用するデータソース表示名の変更

CSCIWManagementServerが使用するデータソース表示名には，データベースと接続するためのDB Connectorのプロパティに設定したDB Connectorのリソースアダプタの表示名と同じ名前を指定します。

cjimportappコマンドを使用して，CSCIWManagementServerをインポートする

CSCIWManagementServerを組み込みます。インポート済みの場合は，この手順は不要です。

cjgetapppropコマンドを使用して，XMLファイル（属性ファイル）を取得する

cjgetapppropコマンドの実行例

cjgetappprop <サーバ名称> -name CSCIWManagementServer -type all -c <属性ファイルパス>

cjgetapppropコマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ　リファレンス コマンド編」を参照してください。

取得したXMLファイル（属性ファイル）を編集する

取得したXMLファイル（属性ファイル）をテキストエディタで開き，resource-ref要素のlinked-to要素を「DB_Connector_for_CSCIW」から「4.5.3(4)　DB Connectorの設定」で設定したリソースアダプタの表示名に変更します。

 <resource-ref>
   <description xml:lang="en"></description>
   <res-ref-name>jdbc/CSCIWDataSource</res-ref-name>
   <res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
   <res-auth>Container</res-auth>
   <res-sharing-scope>Shareable</res-sharing-scope>
   <linked-to>DB_Connector_for_CSCIW</linked-to>
 </resource-ref>

cjsetapppropコマンドを使用して，編集したXMLファイル（属性ファイル）の情報をプロパティに設定する

cjsetapppropコマンドの実行例

cjsetappprop <サーバ名称> -name CSCIWManagementServer -type all -c <属性ファイルパス>

cjsetapppropコマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ　リファレンス コマンド編」を参照してください。

cjstartappコマンドを使用して，CSCIWManagementServerを開始する

6.2.5　案件運用操作が使用するデータソース表示名の変更

案件運用操作が使用するデータソース表示名には，データベースと接続するためのDB Connectorのプロパティに設定したDB Connectorのリソースアダプタの表示名と同じ名前を指定します。

cjimportappコマンドを使用して，案件運用操作をインポートする

案件運用操作を組み込みます。インポート済みの場合は，この手順は不要です。

cjgetapppropコマンドを使用して，XMLファイル（属性ファイル）を取得する

cjgetapppropコマンドの実行例

cjgetappprop <サーバ名称> -name CSCIWAdminServlet -type all -c <属性ファイルパス>

cjgetapppropコマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ　リファレンス コマンド編」を参照してください。

取得したXMLファイル（属性ファイル）を編集する

取得したXMLファイル（属性ファイル）をテキストエディタで開き，2か所のresource-ref要素のlinked-to要素を「DB_Connector_for_CSCIW」から「4.5.3(4)　DB Connectorの設定」で設定したリソースアダプタの表示名に変更します。

 <resource-ref>
   <description xml:lang="en"></description>
   <res-ref-name>jdbc/CSCAdminIWDataSource</res-ref-name>
   <res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
   <res-auth>Container</res-auth>
   <res-sharing-scope>Shareable</res-sharing-scope>
   <linked-to>DB_Connector_for_CSCIW</linked-to>
 </resource-ref>
…中略…
 <resource-ref>
   <description xml:lang="en"></description>
   <res-ref-name>jdbc/CSCAdminIWDataSource</res-ref-name>
   <res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
   <res-auth>Container</res-auth>
   <res-sharing-scope>Shareable</res-sharing-scope>
   <linked-to>DB_Connector_for_CSCIW</linked-to>
 </resource-ref>

cjsetapppropコマンドを使用して，編集したXMLファイル（属性ファイル）の情報をプロパティに設定する

cjsetapppropコマンドの実行例

cjsetappprop <サーバ名称> -name CSCIWAdminServlet -type all -c <属性ファイルパス>

cjsetapppropコマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ　リファレンス コマンド編」を参照してください。

cjstartappコマンドを使用して，案件運用操作を開始する

6.2.6　アプリケーション呼び出しサービスが使用するデータソース表示名の変更

アプリケーション呼び出しサービスが使用するデータソース表示名には，データベースと接続するためのDB Connectorのプロパティに設定したDB Connectorのリソースアダプタの表示名と同じ名前を指定します。

cjimportappコマンドを使用して，アプリケーション呼び出しサービスをインポートする

アプリケーション呼び出しサービスを組み込みます。インポート済みの場合は，この手順は不要です。

cjgetapppropコマンドを使用して，XMLファイル（属性ファイル）を取得する

cjgetapppropコマンドの実行例

cjgetappprop <サーバ名称> -name CSCIWBpmnAPService01 -type all -c <属性ファイルパス>

cjgetapppropコマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ　リファレンス コマンド編」を参照してください。

取得したXMLファイル（属性ファイル）を編集する

取得したXMLファイル（属性ファイル）をテキストエディタで開き，resource-ref要素のlinked-to要素を「DB_Connector_for_CSCIW」から「4.5.3(4)　DB Connectorの設定」で設定したリソースアダプタの表示名に変更します。

 <resource-ref>
    <description xml:lang="en"></description>
    <res-ref-name>jdbc/CSCIWApServiceDataSource</res-ref-name>
    <res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
    <res-auth>Container</res-auth>
    <res-sharing-scope>Shareable</res-sharing-scope>
    <injection-target>
        <injection-target-class>jp.co.Hitachi.soft.csciw.bpmn.apservice.APServiceTimer</injection-target-class>
        <injection-target-name>mDataSource</injection-target-name>
    </injection-target>
    <linked-to>DB_Connector_for_CSCIW</linked-to>
 </resource-ref>

cjsetapppropコマンドを使用して，編集したXMLファイル（属性ファイル）の情報をプロパティに設定する

cjsetapppropコマンドの実行例

cjsetappprop <サーバ名称> -name CSCIWBpmnAPService01 -type all -c <属性ファイルパス>

cjsetapppropコマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ　リファレンス コマンド編」を参照してください。

cjstartappコマンドを使用して，アプリケーション呼び出しサービスを開始する

6.2.7　Javaオブジェクト呼び出しで呼び出すJavaオブジェクトの変更

Javaオブジェクト呼び出しで呼び出すJavaオブジェクトの変更について説明します。

Javaオブジェクト呼び出しで呼び出すJavaオブジェクトの変更は，JavaオブジェクトをJ2EEアプリケーションに組み込んでいる場合と，コンテナ拡張ライブラリに組み込んでいる場合で手順が異なります。それぞれの手順を次に示します。

(1)　JavaオブジェクトをJ2EEアプリケーションに組み込みこんでいる場合

J2EEアプリケーションを停止する

CSCIWを使用しているJ2EEアプリケーションを停止します。

停止方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」を参照してください。

Javaオブジェクトを入れ替える

J2EEアプリケーションに組み込まれているJavaオブジェクトのライブラリJARを削除したあと，J2EEアプリケーションに新しいJavaオブジェクトのライブラリJARを追加します。

ライブラリJARの削除および追加方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」を参照してください。

J2EEアプリケーションを開始する

1.で停止させたJ2EEアプリケーションを開始します。

J2EEアプリケーションの開始方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの開始」の説明を参照してください。

これらの作業をCSCIWのすべてのJ2EEアプリケーション（案件運用操作を含む）で行ってください。

(2)　Javaオブジェクトをコンテナ拡張ライブラリに組み込んでいる場合

J2EEサーバを停止する

CSCIWを使用しているJ2EEサーバを停止します。

停止方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」を参照してください。

Javaオブジェクトを入れ替える

コンテナ拡張ライブラリに指定されているJavaオブジェクトのライブラリJARを新しいJavaオブジェクトのライブラリJARに変更します。

J2EEサーバを開始する

1.で停止させたJ2EEサーバを開始します。

開始方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」を参照してください。

6.2.8　アプリケーション呼び出しサービスの設定の変更

アプリケーション呼び出しサービスに関する設定の変更手順について説明します。

(1)　ファイルに格納した設定情報を変更する

ファイルに格納した設定情報を次の手順で変更します。

ファイルの内容を変更する。

目的に応じて，必要なファイルだけ内容を変更してください。

共通設定ファイル

アプリケーション呼び出し情報ファイル

RESTアプリケーション呼び出し用ヘッダファイル

RESTアプリケーション呼び出しスキーマ変換用スタイルシート

変更したファイルに応じて，必要な作業を実施する。

共通設定ファイルの内容を変更した場合

変更方法はパラメタのカテゴリごとに異なります。各パラメタがどのカテゴリに属するかについては，「付録H.11　共通設定ファイル」を参照してください。

カテゴリごとに必要な作業を次に示します。

パラメタのカテゴリが「共通」のとき

J2EEサーバを再起動してください。再起動後にアプリケーション呼び出しサービスを開始した際に，変更したファイルの内容が適用されます。

パラメタのカテゴリが「アプリケーション呼び出しサービス」のとき

アプリケーション呼び出しサービスを再開始してください。

また，同一のJ2EEサーバに複数のアプリケーション呼び出しサービスを配備している場合，すべてのアプリケーション呼び出しサービスを再開始してください。変更したファイルの内容が適用されます。

アプリケーション呼び出し情報ファイル，RESTアプリケーション呼び出し用ヘッダファイル，またはRESTアプリケーション呼び出しスキーマ変換用スタイルシートの内容を変更した場合

アプリケーション呼び出しサービスを再開始してください。

また，同一のJ2EEサーバに複数のアプリケーション呼び出しサービスを配備している場合，すべてのアプリケーション呼び出しサービスを再開始してください。変更したファイルの内容が適用されます。

(2)　アプリケーション呼び出しに関する設定情報を変更する

ref識別子ごとのアプリケーション呼び出し制御情報は，ciwmngapコマンドで変更できます。また，アプリケーション呼び出しグループは，ciwmngapgrpコマンドで変更できます。

各コマンドの詳細については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

(3)　WorkManagerの最大スレッド数を変更する

WorkManagerの最大スレッド数を次の手順で変更します。

J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）に，WorkManagerの最大スレッド数を指定する。

WorkManagerの最大スレッド数の指定例を次に示します。

ejbserver.commonj.WorkManager.non_daemon_work_threads=20

変更対象のJ2EEサーバを再起動する。

WorkManagerの最大スレッド数に，設定した値が適用されます。

重要

WorkManagerの最大スレッド数は，スレッド数の見積もりおよびデータベースコネクション数の見積もりに影響があります。そのため，設定値を変更する場合は，スレッド数やデータベースコネクション数の再見積もりが必要です。

6.3　ビジネスプロセス定義および振り分けルール定義の変更

この節では，ビジネスプロセス定義および振り分けルール定義の変更について説明します。

6.3.1　変更後のビジネスプロセス定義および振り分けルール定義の情報反映

CSCIWが動作している環境で次の操作をした場合，CSCIWManagementServerおよびCSCIWを使用しているJavaアプリケーションの再起動が必要になります。再起動しないと，ビジネスプロセス定義および振り分けルール定義の変更後の情報は反映されません。

ビジネスプロセス定義の追加

ビジネスプロセス定義の削除

ビジネスプロセス定義の属性の変更

振り分けルール定義の追加

振り分けルール定義の削除

振り分けルール定義の属性の変更

ビジネスプロセス定義または振り分けルール定義を変更した場合は，CSCIWManagementServerの再起動をすべてのJ2EEサーバで実施してください。また，CSCIWを使用しているJavaアプリケーションについては，変更したビジネスプロセス定義および振り分けルール定義を使用しているJavaアプリケーションをすべて再起動する必要があります。

CSCIWManagementServerを再起動する手順を次に示します。

CSCIWManagementServerを停止する

cjstopappコマンドを使用して，CSCIWManagementServerを停止します。

停止方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの停止」の説明を参照してください。

Javaアプリケーションを停止する

CSCIWを使用しているJavaアプリケーションを停止します。

CSCIWManagementServerを再起動する

cjstartappコマンドを使用して，1.で停止したCSCIWManagementServerを開始します。

開始方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの開始」の説明を参照してください。

Javaアプリケーションを開始する

CSCIWを使用しているJavaアプリケーションを開始します。

6.3.2　ビジネスプロセス定義削除時の注意事項

ビジネスプロセス定義を削除する際に，CSCIWManagementServerを再起動しないと，CSCIWManagementServerには削除対象の古いビジネスプロセス定義がキャッシュされた状態になっていることがあります。この状態で，該当のビジネスプロセス定義に対して，バージョンを指定して案件を投入すると，DBMSからは不正な案件（削除されているビジネスプロセス定義に対する案件）として投入されてしまいます。

また，ビジネスプロセス定義を削除する際に，APIやciwdelpiコマンドで対象となるビジネスプロセス定義の案件を削除している途中で，そのあとからロールバックされて案件の削除が取り消された場合も，同様に不正な案件として残ってしまいます。

このように，不正になってしまった案件については，SQLで検索できるので，不正な案件IDの一覧を作成したあと，ciwdelpiコマンドの-pidfileオプションを指定して削除してください。

SQL文の指定例を次に示します。

select ID from <SYSTEMID>_PROCESS_INSTANCE
          where ProcessDefinitionID
             not in (select ID from <SYSTEMID>_PROCESS_DEF);

注

SYSTEMIDには，ワーク管理データベースを一意に識別するためのシステムIDに置き換えてください。

第3編　運用編

7　ワーク管理システムの運用

この章では，ワーク管理システムの運用方法について説明します。

7.1　業務の開始と停止

この節では，業務の開始と停止について説明します。

ヒント

BPMN連携機能を使用する場合の業務の開始と停止の詳細については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow BPMN連携機能　使用の手引」を参照してください。

7.1.1　業務の開始

業務を開始する方法を説明します。

業務の開始は次の手順で実施します。

CSCIWManagementServerを開始します。

アプリケーション名：CSCIWManagementServer

アプリケーション呼び出しサービスから呼び出されるRESTアプリケーションを開始します。

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ実施してください。

アプリケーション呼び出しサービスを開始します。

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ実施してください。

アプリケーション名：CSCIWBpmnAPService01

REST APIまたはJava APIを実行する業務アプリケーションを開始します。

各アプリケーションを(1)または(2)の手順で開始します。

(1)　運用管理ポータルを使用する場合

次の手順で操作してください。

運用管理ポータルにログインする

運用管理ポータルで［論理サーバのアプリケーション管理］アンカーをクリックする

ツリーペインで次の順にクリックする

［論理J2EEサーバ］−［J2EEサーバ］−［<サーバ名称>］−［アプリケーション］

右ペインの［開始／停止］タブをクリックし，［J2EEアプリケーションの開始／停止］画面を表示する

対象アプリケーションの［開始］アンカーをクリックする

内容を確認して，［はい］ボタンをクリックする

(2)　サーバ管理コマンドを使用する場合

cjstartappコマンドを使用して，各アプリケーションを開始します。

開始方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの開始」の説明を参照してください。

cjstartappコマンドの実行例を次に示します。

cjstartapp <サーバ名称> -name <アプリケーション名>

7.1.2　業務の停止

業務を停止する方法を説明します。

業務の停止は，次の手順で実施します。

REST APIまたはJava APIを実行する業務アプリケーションを停止します。

アプリケーション呼び出しサービスを停止します。

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ実施してください。

対象アプリケーション：CSCIWBpmnAPService01

アプリケーション呼び出しサービスから呼び出されるRESTアプリケーションを停止します。

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ実施してください。

CSCIWManagementServerを停止します。

対象アプリケーション：CSCIWManagementServer

各アプリケーションを(1)または(2)の手順で停止します。

(1)　運用管理ポータルを使用する場合

次の手順で操作してください。

運用管理ポータルにログインする

運用管理ポータルで［論理サーバのアプリケーション管理］アンカーをクリックする

ツリーペインで次の順にクリックする

［論理J2EEサーバ］−［J2EEサーバ］−［<サーバ名称>］−［アプリケーション］

右ペインの［開始／停止］タブをクリックし，［J2EEアプリケーションの開始／停止］画面を表示する

対象アプリケーションの［停止］アンカーをクリックする

内容を確認して，［はい］ボタンをクリックする

(2)　サーバ管理コマンドを使用する場合

cjstopappコマンドを使用して，各アプリケーションを停止します。

停止方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの停止」の説明を参照してください。

cjstopappコマンドの実行例を次に示します。

cjstopapp <サーバ名称> -name <アプリケーション名>

7.2　ビジネスプロセス定義に関する運用

この節では，CSCIWの管理者またはビジネスプロセスの管理者が日常的に実施するビジネスプロセス定義の運用操作について説明します。また，運用操作の際の前提知識として，CSCIW内でビジネスプロセス定義がどのように管理されるかについても説明します。

ビジネスプロセス定義を実際に運用するためには，CSCIWへ登録する必要があります。CSCIWへ登録することで，ビジネスプロセス定義をワーク管理システムで一元的に管理できるようになります。

ヒント

BPMN連携機能を使用する場合のビジネスプロセス定義に関する運用の詳細については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow BPMN連携機能　使用の手引」を参照してください。

7.2.1　ビジネスプロセス定義のバージョン

ビジネスプロセス定義は，同一名称で複数のバージョンを持つことができます。CSCIW内では，「ビジネスプロセス定義名+バージョン番号」としてビジネスプロセス定義が管理されます。つまり，同じ名称のビジネスプロセス定義であっても，バージョンが異なれば別のビジネスプロセス定義として扱われます。

ビジネスプロセス定義のバージョンは，ビジネスプロセス定義の作成時にユーザが任意の番号で指定します。

7.2.2　ビジネスプロセス定義の状態と案件投入可能期間

CSCIW内の各ビジネスプロセス定義には，次の項目を設定できます。

●状態

ビジネスプロセス定義の状態です。状態には「活性」と「非活性」があり，案件を投入できるのは，「活性」状態のビジネスプロセス定義だけです。

なお，ビジネスプロセス定義の状態変更は，運用中の案件に対しては影響しません。ビジネスプロセス定義の状態を「活性」から「非活性」に変更しても，そのビジネスプロセス定義ですでに運用されている案件は，そのまま実行できます。

●案件投入可能期間

ビジネスプロセス定義に案件を投入できる期間です。

なお，ビジネスプロセス定義の案件投入可能期間は，運用中の案件に対しては影響しません。ビジネスプロセス定義の案件投入可能期間が過ぎた場合でも，そのビジネスプロセス定義ですでに運用されている案件は，そのまま実行できます。

ビジネスプロセス定義の状態および案件投入可能期間と，案件投入との関係を次の表に示します。

表7‒1　ビジネスプロセス定義の状態および案件投入可能期間と，案件投入との関係

状態

案件投入可能期間

案件投入の可否

活性

案件投入可能期間内

可

案件投入可能期間外

不可

非活性

案件投入可能期間内

不可

案件投入可能期間外

不可

7.2.3　ビジネスプロセス定義の登録

ビジネスプロセス定義の登録は，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer），またはコマンドで実行できます。

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）によるビジネスプロセス定義の登録については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。

ここでは，ciwmngbp（ビジネスプロセス定義の管理）コマンドを使用したビジネスプロセス定義の登録について説明します。

次に示す形式でコマンドを実行すると，ビジネスプロセス定義は，CSCIWで実行できる形式に変換され，ワーク管理データベースに登録されます。

ciwmngbp -sid <システムID> -reg
         -bpf <ビジネスプロセス定義ファイル名※>

注※

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）で作成したビジネスプロセス定義ファイル名を指定してください。

ビジネスプロセス定義をワーク管理データベースに登録する際，「ビジネスプロセス定義名+バージョン」ごとに一意となる識別子が付けられます。登録したビジネスプロセス定義は，この識別子で管理されます。

ワーク管理データベースに登録されているビジネスプロセス定義の一覧表示，登録後のビジネスプロセス定義の属性変更，および取得についても，ciwmngbp（ビジネスプロセス定義の管理）コマンドで実施できます。

ciwmngbp（ビジネスプロセス定義の管理）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

7.2.4　ビジネスプロセス定義の削除

ビジネスプロセス定義の削除は，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer），またはコマンドで実行できます。

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）によるビジネスプロセス定義の削除については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。

ここでは，ciwmngbp（ビジネスプロセス定義の管理）コマンドを使用したビジネスプロセス定義の削除について説明します。

次に示す形式でコマンドを実行すると，削除要求のあったビジネスプロセス定義が，ワーク管理データベースから削除されます。

ciwmngbp -sid <システムID> -del
         -bpn <ビジネスプロセス定義名>
         -bpv <ビジネスプロセス定義バージョン>

ciwmngbp（ビジネスプロセス定義の管理）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

重要

ビジネスプロセス定義を削除するときに，次の条件を満たしていなければ，コマンドを実行してもビジネスプロセス定義は削除できません。

対象となるビジネスプロセス定義が「非活性」状態であること

対象となるビジネスプロセス定義内に案件が存在しないこと

7.3　振り分けルール定義に関する運用

この節では，CSCIWの管理者またはビジネスプロセスの管理者が日常的に実施する振り分けルール定義の運用操作について説明します。また，運用操作の際の前提知識として，CSCIW内で振り分けルール定義がどのように管理されるかについても説明します。

振り分けルール定義を実際に運用するためには，CSCIWへ登録する必要があります。CSCIWへ登録することで，振り分けルール定義をワーク管理システムで一元的に管理できるようになります。

7.3.1　振り分けルール定義の管理

(1)　振り分けルール定義のバージョン指定

振り分けルール定義のバージョンは，振り分けルール定義の作成時にユーザが任意の番号で指定します。

振り分けルール定義は，同一名称で複数のバージョンを持つことができます。CSCIW内では，「振り分けルール定義名+バージョン番号」として振り分けルール定義が管理されます。つまり，同じ名称の振り分けルール定義であっても，バージョンが異なれば別の振り分けルール定義として扱われます。

(2)　複数バージョンを持つ振り分けルール定義の特定

案件実行時に呼び出される振り分けルール定義に複数のバージョンがある場合，CSCIWは次のように振り分けルール定義を特定します。

指定された名称の振り分けルール定義について，バージョンごとに状態をチェックし，「活性」状態のものを選択します。

1.で選択した結果から，有効期限内のものを選択します。

2.で選択した結果が複数ある場合は，バージョン番号が最大（最新）のものを選択します。

7.3.2　振り分けルール定義の状態と有効期間

CSCIW内の各振り分けルール定義には，次の項目を設定できます。

●状態

振り分けルール定義の状態です。状態には，「活性」と「非活性」があり，案件実行時に適用されるのは，「活性」状態の振り分けルール定義だけです。

案件実行時に「非活性」状態の振り分けルール定義を適用した場合は，エラーとなります。

●有効期間（適用可能期間）

振り分けルール定義を適用できる期間です。

案件実行時に有効期間外の振り分けルール定義を適用した場合は，エラーとなります。

振り分けルール定義の状態および有効期間と，案件に対する適用の関係を次の表に示します。

表7‒2　振り分けルール定義の状態および有効期間と，案件に対する適用の関係

状態

有効期間

案件に対する適用の可否

活性

有効期間内

可

有効期間外

不可

非活性

有効期間内

不可

有効期間外

不可

7.3.3　振り分けルール定義の登録

振り分けルール定義の登録は，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer），またはコマンドで実行できます。

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）による振り分けルール定義の登録については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。

ここでは，ciwmngcr（振り分けルール定義の管理）コマンドを使用した振り分けルール定義の登録について説明します。

次に示す形式でコマンドを実行すると，振り分けルール定義は，CSCIWで実行できる形式に変換され，ワーク管理データベースに登録されます。

ciwmngcr -sid <システムID> -reg
         -crf <振り分けルール定義ファイル名※>

注※

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）で作成した振り分けルール定義ファイル名を指定してください。

振り分けルール定義をワーク管理データベースに登録する際，「振り分けルール定義名+バージョン」ごとに一意となる識別子が付けられます。登録した振り分けルール定義は，この識別子で管理されます。

ワーク管理データベースに登録されている振り分けルール定義の一覧表示，登録後の振り分けルール定義の属性変更，および取得についても，ciwmngcr（振り分けルール定義の管理）コマンドで実施できます。

ciwmngcr（振り分けルール定義の管理）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

7.3.4　振り分けルール定義の削除

振り分けルール定義の削除は，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer），またはコマンドで実行できます。

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）による振り分けルール定義の削除については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。

ここでは，ciwmngcr（振り分けルール定義の管理）コマンドを使用した振り分けルール定義の削除について説明します。

次に示す形式でコマンドを実行すると，削除要求のあった振り分けルール定義が，ワーク管理データベースから削除されます。

ciwmngcr -sid <システムID> -del
         -crn <振り分けルール定義名>
         -crv <振り分けルール定義バージョン>

ciwmngcr（振り分けルール定義の管理）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

重要

振り分けルール定義を削除するときに，対象となる振り分けルール定義が非活性状態でなければ，コマンドを実行しても振り分けルール定義は削除できません。

7.4　案件に関する運用

この節では，CSCIWの管理者が日常的に実施する案件の運用について説明します。

CSCIWの管理者は，案件（業務ステップおよび作業を含む）に対して，中断，再開などの運用ができます。案件に対する主な運用は，CSCIWの案件運用操作，API，およびコマンドで実行できます。

7.4.1　案件に対する運用

案件に対する運用の種類とCSCIWが提供する機能でできる操作を次の表に示します。

表7‒3　案件に対する運用の種類とCSCIWが提供する機能でできる操作

案件に対する運用の種類

操作

案件運用操作

API

コマンド

開始

○

○

−

中断

○

○

−

再開

○

○

−

強制終了

○

○

−

削除

○

○

○

優先度の設定と更新

−

○

−

処理期限の設定

−

○

−

（凡例）

○：操作できます

−：操作できません

案件に対する運用について次に説明します。

(1)　案件の開始

ビジネスプロセス定義のインスタンスとして「未実行」状態で生成された案件を開始します。案件を開始すると，その案件は「実行中」の状態になります。案件が「実行中」の状態に遷移すると，ソースノードから到達できる「初期」状態の業務ステップが自動的に活性化されます。ソースノードから直接到達できる「初期」状態の業務ステップがない場合は，新規に業務ステップが生成されます。

また，ビジネスプロセス定義の中で，事前生成が指定された業務ステップがある場合は，この時点でその業務ステップを生成します。

(2)　案件の中断と再開

何らかの理由で案件を一時的に停止したい場合は，案件を中断します。

案件を中断すると，その案件は「中断（実行停止）」の状態になります。案件の状態が「中断（実行停止）」の場合，その案件の業務ステップは「実行中」状態への遷移が抑止されます。また，「中断（実行停止）」状態の案件がシンクノードに到達した場合，「完了」状態への遷移が抑止されます。

案件を中断した場合の，業務ステップの状態遷移を次の表に示します。

表7‒4　案件を中断した場合の業務ステップの状態遷移

案件中断時の業務ステップの状態

業務ステップの状態遷移

未実行（初期）

状態は変わりません。ただし，案件の状態が「中断（実行停止）」のときに活性化した業務ステップは，「中断（実行開始不可）」の状態に遷移します。

実行中

状態は変わりませんが，業務ステップは続行されます。

中断（実行停止），完了，強制終了

状態は変わりません。

案件を再開すると，その案件の状態は「中断（実行停止）」から「実行中」になります。案件の中断によって，「中断（実行開始不可）」の状態に遷移した業務ステップは，「未実行（実行開始可能）」の状態になります。また，「中断（実行停止）」の状態でシンクノードに到達した案件は，「完了」状態へ遷移できるようになります。

(3)　案件の強制終了

何らかの理由で案件を強制的に終了したい場合は，案件を強制終了します。

案件を強制終了すると，その案件は「強制終了」の状態になります。また，その案件が含まれるビジネスプロセス定義内の業務ステップおよび作業のうち，終了していないものはすべて「強制終了」の状態に遷移します。

強制終了された案件は，再実行できません。

(4)　案件の削除

完了した案件（シンクノードに到達した案件），強制終了した案件のうち，不要なものがある場合は，CSCIWの管理者が削除します。

案件を削除すると，その案件が保持する業務ステップおよび作業も削除されます。

また，完了した案件および強制終了した案件の削除は，ciwdelpi（案件の削除）コマンドでも実行できます。ciwdelpi（案件の削除）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

(5)　案件の優先度の設定と更新

CSCIWでは，案件，業務ステップまたは作業に対して，それぞれ1つの優先度を整数値で設定できます。優先度を設定するには，CSCIWのAPIを使用します。設定した優先度は，案件，業務ステップおよび作業の属性として，検索条件に使用できます。ただし，優先度の設定によってCSCIWが案件の推進を制御することはありません。

(a)　優先度の設定

優先度を利用する場合は，案件投入時に案件の属性として優先度を設定します。案件の優先度として設定された値は，その案件内の業務ステップの優先度として設定が引き継がれます。さらに，業務ステップの優先度として設定された値は，その業務ステップ内の作業の優先度として設定が引き継がれます。

(b)　優先度の更新

対象となる案件，業務ステップまたは作業が未終了状態の場合には，CSCIWのAPIを利用して，優先度の設定を個別に更新できます。ただし，このAPIを使用して案件の優先度を更新しても，その案件内にすでに生成された業務ステップの優先度は更新されません。同様に，このAPIを使用して業務ステップの優先度を更新しても，その業務ステップ内のすでに生成された作業の優先度は更新されません。CSCIWが提供するAPIについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow AP開発ガイド」を参照してください。

(6)　案件の処理期限の設定

CSCIWでは案件の開始時に，案件の開始日時を起算日として，ビジネスプロセス定義で指定された処理期限を絶対日時で設定します。また，APIによってユーザが設定することもできます。設定した処理期限は，案件の検索条件として使用できます。なお，処理期限は単なる属性値の一つであり，この値によって，CSCIWが案件の推進を制御することはありません。

7.4.2　業務ステップに対する運用

業務ステップに対する運用の種類とCSCIWが提供する機能でできる操作を次の表に示します。

表7‒5　業務ステップに対する運用の種類とCSCIWが提供する機能でできる操作

業務ステップに対する運用の種類

操作

案件運用操作

API

コマンド

活性化

○

○

−

中断

○

○

−

再開

○

○

−

完了

○

○

−

強制終了

○

○

−

優先度の設定と更新

−

○

−

処理期限の設定

−

○

−

（凡例）

○：操作できます

−：操作できません

業務ステップに対する運用について次に説明します。

(1)　業務ステップの活性化

「初期」状態の業務ステップを「実行可能状態」にするには，業務ステップを活性化します。

活性化した業務ステップを含む案件の状態が「実行中」の場合，業務ステップの状態は，「実行中」になります。それ以外の場合は，業務ステップの状態は「実行開始不可」になります。

(2)　業務ステップの中断と再開

何らかの理由で業務ステップを一時的に停止したい場合は，業務ステップを中断します。

業務ステップを中断すると，その業務ステップは「中断（実行停止）」の状態になり，「完了」状態への遷移が抑止されます。また，その業務ステップ内の作業の発生が抑止されます。

業務ステップを中断した場合の，作業の状態遷移を次の表に示します。

表7‒6　業務ステップを中断した場合の作業の状態遷移

業務ステップ中断時の作業の状態

作業の状態遷移

未実行（初期）

状態は変わりません。

未実行（実行開始可能）

「中断（実行開始不可）」の状態に遷移します。

実行中

状態は変わりませんが，作業は続行されます。

中断（実行停止），完了，強制終了

状態は変わりません。

業務ステップを再開すると，その業務ステップの状態は「中断（実行停止）」から「実行中」になります。業務ステップの中断によって，「中断（実行開始不可）」の状態に遷移した作業は，「未実行（実行開始可能）」の状態になります。また，業務ステップの再開時には，業務ステップの完了条件および作業の発生条件が再度評価されます。

(3)　業務ステップの完了

「実行中」状態の業務ステップを完了して，次の業務ステップに遷移できるようにするには，業務ステップを完了します。

案件を完了すると，その業務ステップは「遷移可」状態になり，業務ステップに含まれるすべての「未実行」状態の作業が，「実行省略」状態になります。また，業務ステップに含まれるすべての「実行中」状態の作業が「実行取消」状態になります。さらに，業務ステップに含まれるすべての「実行停止」状態の作業が「強制終了」状態になります。

(4)　業務ステップの強制終了

何らかの理由で，業務ステップを強制的に終了したい場合は，業務ステップを強制終了します。

業務ステップを強制終了すると，その業務ステップは「強制終了」の状態になります。また，業務ステップが終了していないすべての作業が「強制終了」状態になります。

(5)　業務ステップの優先度の更新

対象となる業務ステップが未終了状態の場合には，CSCIWのAPIを利用して，優先度の設定を個別に更新できます。ただし，このAPIを使用して業務ステップの優先度を更新しても，その業務ステップ内のすでに生成された作業の優先度は更新されません。CSCIWが提供するAPIについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow AP開発ガイド」を参照してください。

(6)　業務ステップの処理期限の設定

CSCIWでは業務ステップの開始時に，案件の開始日時を起算日として，ビジネスプロセス定義で指定された処理期限を絶対日時で設定します。処理期限を設定するには，CSCIWのAPIを使用します。CSCIWが提供するAPIについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow AP開発ガイド」を参照してください。

設定した処理期限は，業務ステップの検索条件として使用できます。なお，処理期限は単なる属性値の一つです。処理期限の設定によって，CSCIWが業務ステップの推進を制御することはありません。

7.4.3　作業に対する運用

作業に対する運用の種類とCSCIWが提供する機能でできる操作を次の表に示します。

表7‒7　作業に対する運用の種類とCSCIWが提供する機能でできる操作

作業に対する運用の種類

操作

案件運用操作

API

コマンド

準備済み

○

○

−

着手

○

○

−

中断

○

○

−

再開

○

○

−

完了通知

○

○

−

強制終了

○

○

−

優先度の設定と更新

−

○

−

処理期限の設定

−

○

−

（凡例）

○：操作できます

−：操作できません

作業に対する運用について次に説明します。

(1)　作業の準備と着手

「初期」状態の作業を開始するには，最初に作業を準備済みにします。作業を準備済みにすると，その作業は「実行開始可能」状態になります。「実行開始可能」状態の作業に対しては，評価が実施されます。作業が実行されないまま，作業の完了条件が満たされた場合は，「実行省略」の状態になります。

また，「実行開始可能」状態の作業に対して，ユーザ側で何らかの実行処理をする場合は，作業を着手します。作業を着手すると，その作業は，「作業者実行」状態になります。

(2)　作業の中断と再開

何らかの理由で作業を一時的に停止したい場合は，作業を中断します。

作業を中断すると，その作業は「中断（実行停止）」の状態になります。この状態では，作業の完了条件および組み込み作業実行時の評価が抑止されます。

作業を再開すると，その作業の状態は「中断（実行停止）」から「実行中」になります。また，作業の再開時には，作業の完了条件および組み込み作業が再度評価されます。

(3)　作業の完了通知

実行中の作業を任意の時点で完了したい場合は，作業の完了通知をします。作業の完了通知をすると，その作業は「完了」の状態になります。

(4)　作業の強制終了

何らかの理由で作業を強制的に終了したい場合は，作業を強制終了します。

作業を強制終了すると，その作業は「強制終了」の状態になります。

(5)　作業の優先度の更新

対象となる作業が未終了状態の場合には，CSCIWのAPIを利用して，優先度の設定を個別に更新できます。CSCIWが提供するAPIについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow AP開発ガイド」を参照してください。

(6)　作業の処理期限の設定

CSCIWでは作業の開始時に，その作業が属する業務ステップの処理期限をそのまま設定します。処理期限を設定するには，CSCIWのAPIを使用します。CSCIWが提供するAPIについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow AP開発ガイド」を参照してください。

設定した処理期限は作業の検索条件として使用できます。なお，処理期限は単なる属性値の一つです。処理期限の設定によって，CSCIWが作業の推進を制御することはありません。

7.5　監査ログの取得によるシステム監視

この節では，監査ログの取得によるシステムの監視について説明します。

なお，CSCIWの監査ログの取得は，Cosminexusの監査ログを出力する機能を利用しています。Cosminexusの監査ログを出力する機能については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の「監査ログ出力機能」の説明を参照してください。

また，監査ログの出力の設定については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編」の「監査ログ出力の設定」の説明を，監査ログの出力先については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ機能解説 運用／監視／連携編」の「監査ログの出力先」の説明をそれぞれ参照してください。

7.5.1　ワーク管理システムの監査対象

監査ログが出力される契機になるのは，CSCIWのプログラムに対する操作です。

監査ログは，CSCIWの各プロセスで監査事象が発生したタイミングで出力されます。監査事象とは，CSCIWManagementServerへのログインおよびログアウト，コマンドの実行，CSCIWのプログラムに対して実行した操作，およびその操作に伴うプログラムの処理のうち，システムの構築や運用の正当性を証明するために記録する必要がある事象のことです。この操作は，システム管理者，システム運用者など，その作業に応じたユーザが実行します。

CSCIWで監査の対象になるのは，CSCIWManagementServer，コマンドおよび案件運用操作の3つです。それぞれの監査事象を次に示します。

(1)　監査対象がCSCIWManagementServerの場合の監査事象

CSCIWManagementServerの監査事象を次の表に示します。

表7‒8　CSCIWManagementServerの監査事象

監査事象

説明

StartStop

起動と停止※

Authentication

次に示す操作

CSCIW-Definerからのログイン

CSCIW-Definerからのログアウト

ContentAccess

CSCIW-Definerからの次に示す操作

ビジネスプロセス定義の登録

ビジネスプロセス定義の情報取得

ビジネスプロセス定義の属性変更

ビジネスプロセス定義の削除

振り分けルール定義の登録

振り分けルール定義の情報取得

振り分けルール定義の属性変更

振り分けルール定義の削除

注※

J2EEサーバが，J2EEアプリケーションの開始または停止の際に出力する監査ログで代用します。

(2)　監査対象がコマンドの場合の監査事象

コマンドの監査事象を次の表に示します。

表7‒9　コマンドの監査事象

コマンド名

監査事象

説明

ciwchgenv

ConfigurationAccess

コマンドの実行によるシステム共通環境情報の変更

ciwcleanup

ConfigurationAccess

コマンドの実行によるプロセス情報の正常化

ciwdelpi

ContentAccess

コマンドの実行による案件の削除

ciweditbp

ContentAccess

コマンドの実行によるビジネスプロセス定義の変更

ciwlistsid

ConfigurationAccess

コマンドの実行によるシステムID情報の表示

ciwmngbp

ContentAccess

コマンドの実行による次の操作

ビジネスプロセス定義の登録

ビジネスプロセス定義の情報取得

ビジネスプロセス定義の属性変更

ビジネスプロセス定義の削除

ciwmngcr

ContentAccess

コマンドの実行による次の操作

振り分けルール定義の登録

振り分けルール定義の情報取得

振り分けルール定義の属性変更

振り分けルール定義の削除

ciwreuseid

ConfigurationAccess

コマンドの実行によるシステムIDの再利用

ciwsetenv

ConfigurationAccess

コマンドの実行による次の操作

環境の構築

環境の削除

Maintenance

コマンドの実行によるバージョンアップ

ciwchgdef

ContentAccess

コマンドの実行によるビジネスプロセス定義の変更

ciwmngap

−

−

ciwmngapgrp

−

−

ciwtransbpmn

−

−

（凡例）

−：監査事象はありません（監査ログを出力しません）。

(3)　監査対象が案件運用操作の場合の監査事象

案件運用操作の監査事象を次の表に示します。

表7‒10　案件運用操作の監査事象

監査事象

説明

StartStop

起動と停止※

Authentication

次に示す操作

ログイン

ログアウト

ContentAccess

次に示す操作

案件の開始

案件の中断

案件の再開

案件の強制終了

案件の削除

業務ステップの活性化

業務ステップの中断

業務ステップの再開

業務ステップの完了

業務ステップの強制終了

作業の着手

作業の中断

作業の再開

作業の完了

作業の返却または準備済み

作業の強制終了

作業の作業者再割り当て

注※

J2EEサーバが，J2EEアプリケーションの開始または停止の際に出力する監査ログで代用します。

7.5.2　監査ログの出力ポイントと出力項目

CSCIWに関係する監査ログの出力ポイントと出力項目について説明します。

(1)　出力ポイント

監査事象が発生した場合に，監査ログを出力するポイントを次に示します。

事象の発生時（result=Occurrence）

事象の終了時（result=SuccessまたはFailure）

(2)　出力項目

CSCIWに関係する監査ログの出力項目名と出力項目の意味を次に示します。

表7‒11　監査ログの出力項目名と出力項目の意味

出力項目名

出力項目の意味

説明

msgid

メッセージID

メッセージが出力されます。

compid

発生構成ソフトウェア名

固定文字列の「UAP_CSCIW」が出力されます。

ctgry

監査事象の種別

監査事象の種別が出力されます。

StartStop

サーバ，プロセス，サービスなどの起動・終了を示す事象です。

Authentication

ログイン，ログアウトなど，管理者IDと管理者パスワードによる認証が実行されたことを示す事象です。

ConfigurationAccess

設定および構成の変更，構成情報の参照を示す事象です。

ContentAccess

ユーザの重要なデータへのアクセスを試みたことを示す事象です。

Maintenance

保守作業を実行して，操作が正常終了または失敗したことを示す事象です。

result

監査事象の結果

監査事象の結果（成功・失敗・発生）が出力されます。

Success

監査事象の成功を示します。

Failure

監査事象の失敗を示します。

Occurrence

成功および失敗の区別がない事象の発生を示します。

subj:uid

サブジェクト識別情報

ユーザIDが出力されます。

次に示す事象の場合に出力されます。

CSCIWManagementServerのAuthenticationまたはContentAccess

案件運用操作のAuthenticationまたはContentAccess

obj

オブジェクト情報

システムIDが，「"」で囲まれて出力されます。

op

動作情報

監査事象となった操作の種別が，「"」で囲まれて出力されます。

Start

起動を示します。

Stop

停止を示します。

Login

ログインを示します。

Logout

ログアウトを示します。

Refer

設定情報または重要情報の参照を示します。

Add

設定情報または重要情報の追加を示します。

Update

設定情報または重要情報の更新を示します。

Delete

設定情報または重要情報の削除を示します。

msg

自由記述

監査事情の内容を示す文章が出力されます。

7.6　バックアップとリストア

障害が発生し，環境を再構築する場合などに備えて，定期的にバックアップを取得することをお勧めします。

この節では，ワーク管理システムのバックアップおよびリストアの方法について説明します。

7.6.1　バックアップする内容

CSCIWの運用で，バックアップが必要な内容を次に示します。

(1)　環境設定ファイル

環境設定ファイルは，稼働中のCSCIWシステムで使用するため，バックアップを取得してください。

(2)　アプリケーション呼び出しサービスの設定ファイル

アプリケーション呼び出しサービスの設定ファイルは，稼働中のCSCIWシステムで使用するため，バックアップを取得してください。

アプリケーション呼び出しサービスの設定ファイルを次に示します。

共通設定ファイル

アプリケーション呼び出し情報ファイル

RESTアプリケーション呼び出し用ヘッダファイル

RESTアプリケーション呼び出しスキーマ変換用スタイルシート

各ファイルの詳細については，「付録H　BPMN連携機能を使用しない場合のアプリケーション呼び出しサービス」を参照してください。

(3)　ワーク管理データベース，業務データベースおよび作業者データベース

ワーク管理データベース，業務データベースおよび作業者データベースのバックアップは，過去に運用していた（すでに削除されている）案件の情報を回復するなどの場合に利用します。

ワーク管理データベースには，CSCIWで運用されている次の情報が格納されています。

ビジネスプロセス定義情報

振り分けルール定義情報

案件の情報

定義情報および案件情報に関連する情報

CSCIWのシステム管理情報

ワーク管理データベースのバックアップは，業務データベースのバックアップと同期を取って実施する必要があります。

7.6.2　バックアップとリストアの流れ

バックアップとリストアの流れについて説明します。

(1)　バックアップの流れ

CSCIWを使用しているJavaアプリケーションおよびJ2EEサーバを停止させてください。また，コマンドが実行されていないことを確認してください。

OSの機能を使用して，CSCIWの環境設定ファイルのバックアップを取得します。

以前にバックアップを作成した時点から，環境設定ファイルの内容を変更している場合は，バックアップを必ず取得してください。

また，環境を変更する前の状態に戻す場合は，変更前のバックアップが必要になります。必要に応じて環境を変更する前にもバックアップを取得してください。

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合，OSの機能を使用して，アプリケーション呼び出しサービスの設定ファイルのバックアップを取得します。

以前にバックアップを作成した時点から，アプリケーション呼び出しサービスの設定ファイルの内容を変更している場合は，バックアップを必ず取得してください。

また，環境を変更する前の状態に戻す場合は，変更前のバックアップが必要になります。必要に応じて環境を変更する前にもバックアップを取得してください。

DBMSの機能を使用して，ワーク管理データベースのバックアップを取得します。また，業務データベースのバックアップを取得します。

このとき，データの整合性を保つために，ワーク管理データベース，および業務データベースのバックアップは同期を取る必要があります。

バックアップの取得完了後に，CSCIWを使用しているJavaアプリケーションおよびJ2EEサーバを起動します。

(2)　リストアの流れ

CSCIWを使用しているJavaアプリケーションおよびJ2EEサーバを停止させてください。また，コマンドが実行されていないことを確認してください。

バックアップから回復する前に，現在運用中の環境のバックアップを必要に応じて，取得しておきます。

バックアップとして取得する内容は，現在運用中の環境設定ファイル，ワーク管理データベース，業務データベース，および作業者データベースです。

DBMSの機能を使用して，ワーク管理データベースのバックアップから回復します。また，業務データベースのバックアップから回復します。

OSの機能を使用して，取得済みの環境設定ファイルのバックアップから回復します。

以前にバックアップを作成した時点から，環境設定ファイルの内容を変更している場合，取得済みの環境設定ファイルのバックアップから必ず回復してください。

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合，OSの機能を使用して，取得済みのアプリケーション呼び出しサービスの設定ファイルのバックアップから回復します。

以前にバックアップを作成した時点から，アプリケーション呼び出しサービスの設定ファイルの内容を変更している場合，取得済みのアプリケーション呼び出しサービスの設定ファイルのバックアップから必ず回復してください。

バックアップからの回復完了後に，CSCIWを使用しているJavaアプリケーションおよびJ2EEサーバを起動します。

重要

CSCIWの運用中にワーク管理データベースのリストアを実行すると，ワーク管理データベースの内容に，回復できない不整合が発生します。データベースのリストアは，CSCIWを使用しているJavaアプリケーション，J2EEサーバ，およびコマンドが動作していないことを確認してから実行してください。

なお，CSCIWの運用中にワーク管理データベースのリストアを実行して不整合が発生した場合は，コマンドが動作していないことを確認したあと，CSCIWを使用しているJavaアプリケーションおよびJ2EEサーバを停止させてから，リストアをし直してください。

(3)　運用中のバックアップについて

次に示す条件をすべて満たす場合は，CSCIWの運用中にバックアップを取得できます（ただし，バックアップを取得する際は，コマンドが実行されていないことを確認してください）。

CSCIWの運用中にバックアップを取得できる機能が，ワーク管理データベースのDBMSに備わっている

業務プログラムの運用中にバックアップを取得できる機能が，業務データベースを運用しているシステムの機能に備わっている

業務データを運用しているシステムおよびワーク管理データベースに，双方のバックアップを一括して（同期を取って）取得できる機能が備わっている

上記の条件を満たす例として，業務データベース，作業者データベースおよびワーク管理データベースを同一の（運用中のバックアップが可能な）DBMS上で運用し，これらのバックアップファイルを一括して取得するといった運用が考えられます。

運用中に取得したバックアップをリストアした場合，プロセスの起動情報が残るため，CSCIWを使用しているJavaアプリケーションおよびJ2EEサーバを起動する前にciwcleanup（プロセス情報の正常化）コマンドの実行が必要となる場合があります。ciwcleanup（プロセス情報の正常化）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

7.7　データベースの再編成について

ワーク管理データベースとして使用しているDBMSは，長期間の運用によって性能が劣化していきます。バックアップの取得とあわせて，定期的にデータベースの再編成を実施してください。

HiRDBを使用している場合，データベースの再編成方法については，マニュアル「HiRDB システム運用ガイド（UNIX(R)用）」または「HiRDB システム運用ガイド（Windows(R)用）」を参照してください。

ORACLEを使用している場合，データベースの再編成方法については，ORACLEのマニュアルを参照してください。

SQL Serverを使用している場合，データベースの再編成方法については，SQL Serverのマニュアルを参照してください。

重要

ORACLEのインデクスを再編成する際に，REBUILD ONLINEオプションを指定するとSELECT文の結果が正しく得られないことがあります。そのため，CSCIWのAPIを使用している業務アプリケーションまたはCSCIWのコマンドが実行中に，REBUILD ONLINEオプションを指定したインデクスのオンライン再編成をしないでください。

7.8　業務システムの変更に伴う運用

業務システムの運用中には，組織改編によって業務を担当する部署が変更になる，業務プログラムの内容が変更になる，業務の手順が変更になるといったさまざまな変更が発生します。

ワーク管理システムはこのような変更が発生した場合でも，業務システム全体を停止して対処する必要はありません。変更内容に応じて，部分的な変更を加えることで対処できます。

この節では，業務システムの運用中に変更が発生した場合の，対処方法について説明します。

7.8.1　作業者を変更する場合

業務システムの運用中に人事異動や組織改編が発生した場合は，必要に応じて次の変更処理をします。

ユーザおよびユーザグループ情報の変更

振り分けルール定義の変更

作業者の再割り当て

それぞれの変更処理について次に説明します。

(1)　ユーザおよびユーザグループに関する情報の変更

業務システムの運用中に人事異動や組織改編が発生した場合は，作業者データベースなどで管理されているユーザおよびユーザグループに関する情報を変更します。ユーザおよびユーザグループに関する情報は，作業者データベースなどの機能で変更します。

変更後の情報は，各作業に対して作業者が割り当てられる時点で自動的に反映されます。

(2)　振り分けルール定義の変更

人事異動や組織改編の程度によっては，ユーザおよびユーザグループに関する情報の変更に加え，振り分けルール定義の内容を変更する必要があります。具体例としては，組織変更によって，ある作業の担当部署が変更された場合などが考えられます。

振り分けルール定義の変更方法を次に示します。

振り分けルール定義の変更

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）で，振り分けルール定義の内容を変更します。バージョン番号は変更前より大きな番号に変更してください。必要に応じて有効期間（開始日時）を指定します。

変更後の振り分けルール定義の登録

変更後の振り分けルール定義は，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer），またはciwmngcr（振り分けルール定義の管理）コマンドを実行して，ワーク管理データベースに登録します。ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）による振り分けルール定義の変更および登録については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。ciwmngcr（振り分けルール定義の管理）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

変更後の振り分けルール定義の運用開始

指定した有効期間（開始日時）になると，変更後の振り分けルール定義が適用できる状態になります。これ以降，変更後の振り分けルール定義によって作業者が割り当てられます。

メモ

ビジネスプロセス定義を変更しないで振り分けルール定義だけを変更する場合，案件の削除は不要です。

振り分けルール定義を変更して新しいバージョンで登録した場合，登録した直後から新しいバージョンの振り分けルール定義が使用されます。すでに開始している案件も新しい振り分けルール定義が使用されます。

新しい振り分けルール定義が有効になるのは，次の条件を満たしている場合です。

振り分けルール定義の運用状態が「活性」になっている。

振り分けルール定義が有効期間内である。

ビジネスプロセス定義，または振り分けルール定義を登録したあと，CSCIWManagementServerを再起動している。

(3)　作業者の再割り当て

すでに作業者が割り当てられている作業に，ほかの作業者を割り当てたい場合は，次のどちらかの方法で変更します。

振り分けルールを再度適用し，（結果として）ほかの作業者に再割り当てする

指定した作業者に再割り当てする

作業者の再割り当てには，CSCIWが提供するAPIを使用します。CSCIWが提供するAPIについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow AP開発ガイド」を参照してください。

7.8.2　データ条件を変更する場合

業務システムの運用中に，データ条件の変更が必要になる場合があります。例として，参照する業務データのデータ項目名が変更された場合，条件式の比較値を変更したい場合などが考えられます。

データ条件は，変更を反映する案件の範囲に応じて次の方法で変更します。

データ条件の変更は，運用中の案件にも変更した内容を反映するかどうかで方法が異なります。

●運用中の案件にも変更を反映したい場合（ciwchgdefコマンドを使用するとき）

登録されているビジネスプロセス定義の変更

ciwchgdef（条件・ルール・作業アプリケーションの変更）コマンドを実行して，ワーク管理データベースに登録されているビジネスプロセス定義内のデータ条件を直接変更します。

ciwchgdef（条件・ルール・作業アプリケーションの変更）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

なお，ciwchgdef（条件・ルール・作業アプリケーションの変更）コマンドでデータ条件を変更した場合，ワーク管理データベースに登録されているビジネスプロセス定義と，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）で保存しているビジネスプロセス定義との整合性が取れなくなります。整合性を取るためには，ワーク管理データベースに登録されているビジネスプロセス定義をビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer），またはciwmngbp（ビジネスプロセス定義の管理）コマンドで取得して保存してください。

●運用中の案件にも変更を反映したい場合（ciweditdpコマンドを使用するとき）

ビジネスプロセス定義の変更

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）で，データ条件を変更します。このとき，ビジネスプロセス定義のバージョンは変更しません。

変更後のビジネスプロセス定義の反映

変更後のビジネスプロセス定義は，ciweditdp（ビジネスプロセス定義の変更）コマンドを実行して，ワーク管理データベースに登録されているビジネスプロセス定義内のデータ条件を直接変更します。

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）によるビジネスプロセス定義の変更については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。ciweditdp（ビジネスプロセス定義の変更）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

データ条件の変更には，より手順が簡単なciwchgdef（条件・ルール・作業アプリケーションの変更）コマンドの使用をお勧めします。

●運用中の案件には変更を反映しない場合

一般的な変更手順を次に示します。

ビジネスプロセス定義の変更

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）で，データ条件を変更します。バージョン番号は変更前より大きな番号に変更してください。必要に応じて案件投入可能期間（開始日時）を指定します。

変更後のビジネスプロセス定義の登録

変更後のビジネスプロセス定義は，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer），またはciwmngbp（ビジネスプロセス定義の管理）コマンドを実行して，ワーク管理データベースに登録します。ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）によるビジネスプロセス定義の変更および登録については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を参照してください。ciwmngbp（ビジネスプロセス定義の管理）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

変更後のビジネスプロセス定義の運用開始

指定した有効期間（開始日時）になると，変更後のビジネスプロセス定義が案件投入可能な状態になります。これ以降，変更後のビジネスプロセス定義に案件が投入されます。

7.8.3　ビジネスプロセスを変更する場合

業務システムの運用中に，業務の流れが変更され，ビジネスプロセス自体の変更が必要になる場合があります。

変更方法は，「7.8.2　データ条件を変更する場合」で示した手順と同様です。ただし，データ条件を変更する場合と比較して，ビジネスプロセス自体を変更すると，既存の案件に与える影響が大きいため，「●運用中の案件には変更を反映しない場合」で示した方法で変更することを推奨します。

7.8.4　データ条件評価や振り分けルール定義評価のRDB検索に関連するデータを変更する場合

データ条件や振り分けルールの種別としてRDB検索を選択した場合，評価するごとに，定義されているSQL文を実行し，評価結果を取得します。

RDB検索に関連する業務データベースのデータを変更する場合，CSCIWの運用状態に関係なく，対象とするRDB検索に関連したデータを変更してください。

データ変更後に，CSCIWが関連するRDB検索を実行した時点で，変更したデータが有効になります。

7.9　運用上の注意事項

この節では，ワーク管理システムを運用する上での注意事項について説明します。

7.9.1　CSCIWManagementServerの開始時期について

CSCIWManagementServerの開始時期については，次の点を注意してください。

CSCIWを使用したJ2EEアプリケーション，案件運用操作，またはアプリケーション呼び出しサービスを実行する場合，CSCIWManagementServerを最初に開始するように設定してください。

ワーク管理システムを運用するすべてのJ2EEサーバで，CSCIWManagementServerを開始してください。

7.9.2　日付・時刻の整合性について

CSCIWでは，ワーク管理データベース上に案件の時間情報を保存しています。したがって，サーバマシンの日付や時刻を変更しても，ワーク管理データベースに保存されている案件の時間情報は変更されません。サーバマシンの日付・時刻を変更する場合は，ワーク管理データベースに保存されている案件の時間情報を考慮した上で運用してください。

サーバマシンの日付・時刻を変更した場合，次に示すような影響があります。

(1)　ビジネスプロセス定義・振り分けルール定義

ビジネスプロセス定義は，サーバマシンの日付を有効期間外の日時に設定すると，案件として投入できなくなります。同様に，振り分けルール定義も，サーバマシンの日付を有効期間外の日時に設定すると，案件に対する適用ができなくなります。

（例）

ビジネスプロセス定義に「2007年1月〜2007年12月」の有効期間を設定していた場合，サーバマシンの日付を2006年に戻すと，そのビジネスプロセス定義は案件として投入できなくなります。

(2)　日時を指定できるコマンド

ciwdelpi（案件の削除）コマンドなど，日時を指定するコマンドを使用する場合は，コマンドの実行対象となる案件の日付情報が，どの時点で格納された情報かを意識する必要があります。

（例）

2007年2月1日にシンクノードに案件Aが到達したあとに，サーバマシンの日付を2008年2月1日に進めた場合，ciwdelpi（案件の削除）コマンドで案件Aを含む2007年2月1日以降の案件を削除するには，2007年2月1日から2008年2月1日までの日数を指定する必要があります。

なお，コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

7.9.3　業務アプリケーションが異常終了した場合や強制終了した（終了処理をしなかった）場合の影響について

業務アプリケーションが異常終了した場合の影響について説明します。

CSCIWを使用した業務アプリケーションが異常終了した場合や，［Ctrl］+［C］で強制終了などして終了処理を実行しなかった場合は，データベースにCSCIWのプロセス起動情報が残ったままになっていないかを確認する必要があります。起動情報が残っていると，再起動できないことがあります。

不要な情報が残っているかどうかについては，ciwlistsid（システムID情報の表示）コマンドで確認します。不要な情報が残っている場合は，ciwcleanup（プロセス情報の正常化）コマンドで削除してください。

不要な情報を削除する手順を次に示します。

Javaアプリケーション，およびコマンドを停止する

不要な情報を確認したいマシンで，CSCIWを使用しているJavaアプリケーション，およびコマンドを停止します。

J2EEサーバを停止する

不要な情報を確認したいマシンで，cjstopsvコマンドを使用して，CSCIWを使用しているJ2EEサーバを停止します。

停止方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編」を参照してください。

起動情報を確認する

不要な情報を確認したいマシンで，ciwlistsid（システムID情報の表示）を実行して，起動情報を確認します。ciwlistsid（システムID情報の表示）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

次に示す形式でコマンドを実行すると，CSCIWの起動情報を確認できます。

ciwlistsid -sid <システムID>

システムIDが「TEST」の場合のコマンド実行例を次に示します。

>ciwlistsid -sid TEST
SID     NAME      STATUS
TEST   Library     *
TEST   Library     *

STATUSに「*」がある場合，CSCIWを使用しているJavaアプリケーションおよびJ2EEサーバ，およびコマンドが異常終了した情報が残っていることを示しています。

起動情報を削除する

ciwcleanup（プロセス情報の正常化）コマンドを実行し，不要な起動情報を削除します。ciwcleanup（プロセス情報の正常化）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

次に示す形式でコマンドを実行すると，不要な起動情報を削除できます。

ciwcleanup -sid <システムID> -del

重要

CSCIWを使用しているJavaアプリケーションおよびJ2EEサーバが起動中の場合は，コマンドの実行は失敗します。CSCIWを使用しているJavaアプリケーションおよびJ2EEサーバが動作していないことを確認してからコマンドを実行してください。

7.9.4　データベース使用時のセキュリティについて

データベース使用時のセキュリティについて説明します。

(1)　データベースの管理

CSCIWで使用するデータベースは，業務データベースと同様にシステム管理者が管理する必要があります。そのため，ユーザIDやパスワードなどのセキュリティ管理についても業務データベースと同様にシステム管理者が実施する必要があります。

(2)　SQLインジェクション

CSCIWではDBMSの機能を使用してワークフロー機能を実現しています。DBの操作性や使用方法についてはJDBCに依存しています。

SQL文の発行時のチェック機構および制限については，使用しているJDBCおよび接続しているデータベースに依存しています。しかし，CSCIWでは，DBMSのように厳密なSQL文の構文チェックをしていません。振り分けルールやデータ条件のSQLについても構文のチェックをしていないため，定義系SQL（DELETEやDROP TABLEなど）を定義した場合も実行されてしまいます。また，API発行時に引き渡されるデータについてもSQL文としての構文チェックをしていないため，一般的なSQLセキュリティの対策は，ワーク管理システムを使用する側で実施してください。

次に示すパラメタについては，CSCIWでSQL発行時に無条件にSQL文を付与しますので，運用の際には注意が必要です。

案件名

業務ステップ名

作業名

作業者

検索フィルター条件

検索ソート条件

振り分けルール実行時パラメタ

子作業名リスト

ビジネスプロセス定義名

ビジネスプロセス定義のバージョン

業務ステップ定義名

作業定義名

制御ノード定義名

案件投入者

案件開始日

案件処理期限

案件優先度

業務ステップ開始日

業務ステップ処理期限

業務ステップ優先度

作業生成日

作業開始日

作業処理期限

作業優先度

ユーザID

なお，SQLのセキュリティ問題に関しては，情報処理振興事業協会（IPA）セキュリティセンターで公開している情報を参照してください。

7.9.5　Javaオブジェクト呼び出し機能を使用した，JavaオブジェクトのJ2EEアプリケーションへの組み込みについて

Javaオブジェクト呼び出し機能を使用し，JavaオブジェクトをJ2EEアプリケーションに組み込む場合は，CSCIWのすべてのJ2EEアプリケーションにJavaオブジェクトおよびcsciwj2ee.jarを組み込む必要があります。組み込み方法については，「4.5.5(1)　J2EEアプリケーションにJavaオブジェクトを組み込む場合」を参照してください。

8　障害対策

この章では，ワーク管理システムに障害が発生した場合の対処方法について説明します。

8.1　障害対策の流れ

この節では，ワーク管理システムに障害が発生したときの対処の流れについて説明します。

ワーク管理システムで障害が発生してから，対処が完了するまでの作業の流れを次の図に示します。

図8‒1　障害発生時の対処の流れ

注意事項

ワーク管理システムを複数のマシンで運用している場合に，障害が発生したときは，図8-1に示す対処を，該当するシステムIDで環境設定した各マシンに対して実施する必要があります。複数のマシンによるCSCIWの構成については，「3.2.3　マルチマシン構成」および「4.6.2　マルチマシン構成を設定する場合の注意事項」を参照してください。

8.2　障害情報の取得

障害が発生した場合，障害要因を特定するために必要な情報（トレース，メッセージなど）を取得します。

この節では，障害情報を取得する方法について説明します。

ヒント

BPMN連携機能を使用する場合の障害情報の取得の詳細については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow BPMN連携機能　使用の手引」を参照してください。

8.2.1　CSCIWの出力情報の取得

CSCIWを運用しているマシン上で，障害情報を取得してください。

(1)　出力する情報およびファイル名

CSCIWが出力する情報，および出力ファイル名を次に示します。

表8‒1　CSCIWが出力する情報

種別

出力する情報

エラートレースファイル

初期化トレースを作成するより前にエラーが発生した場合に出力します。エラーが発生しなかった場合，このファイルは作成されません。

初期化時トレースファイル

初期化時に作成し，初期化処理中のトレース情報を出力すします。なお，初期化時の情報が上書きされて消えてしまうのを防ぐため，通常のトレースファイルとは分けてあります。

トレースファイル

初期化処理が終了したあと，通常の運用時にトレース情報を出力します。

初期化時メッセージファイル

初期化時に作成し，エラーや警告のメッセージを出力します。

メッセージファイル

エラーや警告のメッセージを出力します。

コマンドトレースファイル

コマンドを実行した際のトレース情報を出力します。

コマンドメッセージファイル

コマンドを実行した際のエラーや警告のメッセージを出力します。

案件運用操作トレースファイル

案件運用操作を実行した際のトレース情報を出力します。

案件運用操作メッセージファイル

案件運用操作を実行した際のエラーや警告のメッセージを出力します。

アプリケーション呼び出しサービストレースファイル

アプリケーション呼び出しサービスを実行した際のトレース情報を出力します。

アプリケーション呼び出しサービスメッセージファイル

アプリケーション呼び出しサービスを実行した際のエラーや警告のメッセージを出力します。

運用管理RESTサービストレースファイル

運用管理RESTサービスを実行した際のトレース情報を出力します。

運用管理RESTサービスメッセージファイル

運用管理RESTサービスを実行した際のエラーや警告のメッセージを出力します。

表8‒2　出力ファイル名

種別

ローテーション種別※1

出力ファイル名

エラートレースファイル

ラップアラウンド

CIW_ERROR_<ハッシュ値※2>_TRC_<通番>.log

初期化時トレースファイル

ラップアラウンド

INIT_CIW<システムID>_<ロックID※3>_TRC_<通番>.log

シフト

INIT_CIW<システムID>_<ロックID※3>_TRC<通番>.log

トレースファイル

ラップアラウンド

CIW<システムID>_<ロックID※3>_TRC_<通番>.log

シフト

CIW<システムID>_<ロックID※3>_TRC<通番>.log

初期化時メッセージファイル

ラップアラウンド

INIT_CIW<システムID>_<ロックID※3>_MSG_<通番>.log

シフト

INIT_CIW<システムID>_<ロックID※3>_MSG<通番>.log

メッセージファイル

ラップアラウンド

CIW<システムID>_<ロックID※3>_MSG_<通番>.log

シフト

CIW<システムID>_<ロックID※3>_MSG<通番>.log

コマンドトレースファイル

ラップアラウンド

CIWCMD_<システムID>_<コマンド名※4>_TRC_<通番>.log

シフト

CIWCMD_<システムID>_<コマンド名※4>_TRC<通番>.log

コマンドメッセージファイル

ラップアラウンド

CIWCMD_<システムID>_<コマンド名※4>_MSG_<通番>.log

シフト

CIWCMD_<システムID>_<コマンド名※4>_MSG<通番>.log

案件運用操作トレースファイル

ラップアラウンド

CIWADM_<システムID>_<ロックID※3>_TRC_<通番>.log

シフト

CIWADM_<システムID>_<ロックID※3>_TRC<通番>.log

案件運用操作メッセージファイル

ラップアラウンド

CIWADM_<システムID>_<ロックID※3>_MSG_<通番>.log

シフト

CIWADM_<システムID>_<ロックID※3>_MSG<通番>.log

アプリケーション呼び出しサービストレースファイル

ラップアラウンド

APPCALLSVC_<システムID>_<アプリケーション番号※5>_<ロックID※3>_TRC_<通番>.log

シフト

APPCALLSVC_<システムID>_<アプリケーション番号※5>_<ロックID※3>_TRC<通番>.log

アプリケーション呼び出しサービスメッセージファイル

ラップアラウンド

APPCALLSVC_<システムID>_<アプリケーション番号※5>_<ロックID※3>_MSG_<通番>.log

シフト

APPCALLSVC_<システムID>_<アプリケーション番号※5>_<ロックID※3>_MSG<通番>.log

運用管理RESTサービストレースファイル

ラップアラウンド

MNGRESTSVC_<システムID>_<ロックID※3>_TRC_<通番>.log

シフト

MNGRESTSVC_<システムID>_<ロックID※3>_TRC<通番>.log

運用管理RESTサービスメッセージファイル

ラップアラウンド

MNGRESTSVC_<システムID>_<ロックID※3>_MSG_<通番>.log

シフト

MNGRESTSVC_<システムID>_<ロックID※3>_MSG<通番>.log

注※1

ローテーション種別については，「(2)　出力ファイルのローテーションの設定」を参照してください。

注※2

JavaVMがjava.lang.Runtimeのインスタンスに付与したハッシュ値が入ります。

注※3

OSのプロセス間で排他を取るためのロックIDが入ります。

注※4

先頭の「ciw」を省略したコマンド名が入ります。

ciwstartpiコマンドで-nオプションを指定した場合，コマンド名は「startpiXX」形式になります。

（凡例）XX：-nオプションで指定した値

注※5

J2EEサーバにインポートしたアプリケーション呼び出しサービスのJ2EEアプリケーション名の，末尾の番号が入ります。

(2)　出力ファイルのローテーションの設定

CSCIWが出力するメッセージ・トレースのローテーション種別は，次の2種類のモードがあります。メッセージ・トレースのローテーション種別は，セットアッププロパティファイルのLogRotationModeキーで設定します。セットアッププロパティファイルの設定内容については，「付録A.2　セットアッププロパティファイル」を参照してください。

(a)　ラップアラウンドモード

ローテーション条件

指定ファイル容量を超えた場合

ローテーション時のファイル名

ファイル名がxxx_TRCの場合，xxx_TRC_1.log，xxx_TRC_2.log…のように通番が付与されたファイルが作成されます。通番の範囲は，1〜（設定したファイル面数）です。ファイル面数分のファイルが作成されたあとでローテーションが発生すると，出力先が通番1のファイルにローテーションします。

ラップアラウンドモードのファイル名の付与例を次に示します。

xxx_TRC_1.log
xxx_TRC_2.log
xxx_TRC_3.log

(b)　シフトモード

ローテーション条件

指定ファイル容量を超えた場合，または指定時刻になった時

ローテーション時のファイル名

ファイル名がxxx_TRCの場合，トレースを出力するファイルは常に通番無しのxxx_TRC.log（現用系ファイル）になります。設定したローテーション条件を満たし，ローテーションが発生すると，バックアップファイルに対して，xxx_TRC1.log，xxx_TRC2.log…のように通番が付与されたファイル名に変更（リネーム）されます。このとき，通番が小さいファイルから順に，新しいファイルとなります。通番の範囲は，1〜（設定したバックアップ面数）です。また，シフトモードの場合には，トレースファイル以外に条件やローテーション状態を管理するためのコントロールファイルが生成されます。このため，ファイルの合計数は，指定したバックアップ面数＋2（現用系ファイル，コントロールファイル）となります。

シフトモードのファイル名の付与例を次に示します。

xxx_TRC.conf       ←　コントロールファイル
xxx_TRC.log        ←　現用系ファイル
xxx_TRC1.log       ←　バックアップファイル
xxx_TRC2.log       ←　バックアップファイル
xxx_TRC3.log       ←　バックアップファイル

(3)　出力情報の設定

(a)　設定方法

エラートレース以外のトレースファイルとメッセージファイルに関してはセットアッププロパティファイルで設定します。セットアッププロパティファイルについては，「付録A.2 セットアッププロパティファイル」を参照してください。

エラートレースの出力先ディレクトリは環境変数で設定します。

エラートレースの設定値を次の表に示します。

表8‒3　エラートレースの設定値

設定項目

出力する情報

出力先ディレクトリ

環境変数で設定（${CSCIW_HOME}/log）※

トレースレベル

固定（20）

面数

固定（16）

サイズ

固定（2MB）

削除までの日数

固定（2日）

ローテーション種別

固定(ラップアラウンド)

注※

環境変数で設定していない場合は，カレントディレクトリに出力されます。また，環境変数で設定している場合でも，設定したディレクトリが使用できないときは，カレントディレクトリに出力されます。

(b)　出力レベルの設定

エラートレース以外の出力ファイルは，運用および障害発生時の対応時間を考慮し，出力レベルを設定できます。

設定できる出力レベル，および各レベルで出力される内容を次の表に示します。

表8‒4　出力レベルおよび出力内容

出力

レベル

設定基準

出力内容

トレースファイル

メッセージファイル

-1

トレース情報の出力を抑止

−

−

0

エラー発生時の情報だけが出力されるレベル

例外発生

例外発生時のスタックトレース

エラーメッセージ

初期化・終了メッセージ

10

障害発生時の調査より性能およびトレース出力量を優先したレベル

製品公開メソッドの開始・終了（属性取得メソッドは除く）

他プログラムの呼び出し・戻り（一部頻度の高いものは除く）

警告メッセージ

20

通常運用で利用されることを想定したレベル

内部の主要メソッドの開始・終了

インフォメーション

30

障害発生時の調査を優先したレベル

一部他プログラムの呼び出し・戻り（一部頻度の高いもの）

一部の内部メソッドの開始・終了

40

障害発生時の調査を最優先したレベル

内部メソッドの開始・終了

(4)　各種トレースファイルの切り替えの流れ

各種トレースファイルが切り替わるのは，各種トレースの初期化処理が完了した時点です。各種トレースファイルの切り替えの流れを次の図に示します。

図8‒2　各種トレースファイルの切り替えの流れ

説明

上の図に示すように，終了処理が行われた時点で，通常トレースファイルと通常メッセージファイルはクローズするため，トレースおよびメッセージの出力は停止します。トレースおよびメッセージの再出力が開始されるのは初期化トレースの初期化完了後になります。ただし，例外発生などのエラーが発生した場合には，エラートレースファイルを作成します。また，初期化メッセージおよび通常メッセージの作成に失敗した場合もエラートレースを作成します。

(5)　トレースファイル取得時の注意事項

(a)　トレースファイルの自動削除機能について

CSCIWが出力するトレースファイルは，最終更新日より設定した日数を経過すると最初の出力処理時に，対象トレースファイルを自動で削除します。

自動で削除されるまでの日数は，エラートレースについては固定（2日），エラートレース以外のトレースファイルについては，セットアッププロパティファイルで指定できます。

なお，削除されるエラートレースは，環境変数CSCIW_HOME下のlogファイル（${CSCIW_HOME}/log）が対象です。環境変数CSCIW_HOMEが未設定時の場合は，エラートレースファイルは削除されません。また，カレントディレクトリに出力されたエラートレースは，不要になった時点で削除してください。

重要

Windowsの場合，1970年1月1日より以前のファイルを削除するような日数を指定した場合，すべてのトレースファイルが削除されます。

メモ

UNIXの場合，1970年1月1日より以前のファイルを削除するような日数を指定した場合，すべてのトレースファイルが削除されるようなことはありません。指定に従ってファイルが自動的に削除されます。

(b)　改行文字の扱いについて

各種トレースファイル（Cosminexus性能解析トレースを除く）に出力されるメッセージ本文（ファイル中のmessageの列）に改行文字が含まれている場合は，改行文字の個所でメッセージを区切り，改行文字以降のメッセージを次の行へ出力します。複数行にわたるメッセージについては，メッセージIDおよびメッセージタイプを1行目に出力し，2行目以降にはメッセージIDおよびメッセージタイプを出力しません。

Cosminexus性能解析トレースについては，メッセージ本文に改行文字が含まれていると，OPTの列に「0a」，ASCIIの列に「.」が出力されます。

(c)　1行に出力されるメッセージのバイト数について

各種トレースファイル（Cosminexus性能解析トレースを除く）のメッセージ本文（ファイル中のmessageの列）に出力される出力バイト数は，メッセージ1行につき最大4,095バイトです。4,095バイトを超えるメッセージ本文については4,096バイト目以降が削除され，4,095バイト目までを出力します。

(d)　Unicodeの補助文字について

Unicodeの補助文字とは，基本多言語面（BMP）以外の文字，UnicodeのコードポイントU+10000〜U+10FFFFの範囲の文字，UTF-16エンコーディングでのサロゲート・ペアで表される文字のことです。このUnicodeの補助文字は，Windows VistaでサポートされたJIS X0213:2004の第三水準および第四水準の文字の一部に含まれます。メッセージ本文（ファイル中のmessageの列）にUnicodeの補助文字がある場合は，各種トレースファイルには該当する補助文字の部分が正しく出力されませんが，同一行および同一ファイル内のそのほかの文字出力には影響ありません。

8.2.2　Cosminexus性能解析トレースの取得

CSCIWは，Cosminexusの共通機能である性能解析トレースに対応しています。

CSCIWの性能解析トレースの取得ポイント，およびCSCIWが性能解析トレースとして出力する情報を説明します。

(1)　性能解析トレースの取得ポイント

CSCIWの性能解析トレースの取得ポイントを次の図に示します。

図8‒3　CSCIWの性能解析トレースの取得ポイント

(2)　性能解析トレースとして出力する情報

CSCIWの性能解析トレースとして，インタフェース名にクラス名，オペレーション名にメソッド名，追加情報に案件IDなどの情報を出力します。

性能解析トレースで出力するイベントIDおよびメソッドの概要を次の表に示します。なお，CSCIWのイベントIDの範囲は0x9E00〜0x9EFFです。また，取得個所の数字は，図8-3のトレース取得ポイントの数字と対応しています。

表8‒5　CSCIWが性能解析トレースで出力するイベントIDおよびメソッドの概要

クラス名

メソッド名※

メソッドの概要

種類

イベント

ID

取得

個所

CIWServer

createAndStartProcessInstance

案件を生成し開始する。

call

0x9E04

3

out

0x9E05

8

createProcessInstance

案件を生成する。

call

0x9E06

3

out

0x9E07

8

getActivityInstance

業務ステップを取得する。

call

0x9E08

1

out

0x9E09

2

getActivityInstancesList

業務ステップのリストを取得する。

call

0x9E0A

1

out

0x9E0B

2

getCastingRulesList

振り分けルールのリストを取得する。

call

0x9E56

1

out

0x9E57

2

getListCount

各種オブジェクトのリスト件数を取得する。

call

0x9E0C

1

out

0x9E0D

2

getProcessDefinition

ビジネスプロセス定義を取得する。

call

0x9E0E

1

out

0x9E0F

2

getProcessDefinitionsList

ビジネスプロセス定義のリストを取得する。

call

0x9E10

1

out

0x9E11

2

getProcessInstance

案件を取得する。

call

0x9E12

1

out

0x9E13

2

getProcessInstancesList

案件のリストを取得する。

call

0x9E14

1

out

0x9E15

2

getWorkDefinition

作業定義を取得する。

call

0x9E16

1

out

0x9E17

2

getWorkDefinitionsList

作業定義のリストを取得する。

call

0x9E18

1

out

0x9E19

2

getWorkItem

作業を取得する。

call

0x9E1A

1

out

0x9E1B

2

getWorkItemsList

作業のリストを取得する。

call

0x9E1C

1

out

0x9E1D

2

allocateWorkItemEx

条件に一致する作業に，作業者を割り当てる。

call

0x9E64

3

out

0x9E65

8

getActivityDefinition

業務ステップ定義を取得する。

call

0x9E6C

1

out

0x9E6D

2

getActivityDefinitionsList

業務ステップ定義のリストを取得する。

call

0x9E6E

1

out

0x9E6F

2

CIWActivityInstance

changeState

業務ステップの状態を変更する。

call

0x9E22

3

out

0x9E23

8

evaluate

業務ステップの条件を評価する。

call

0x9E52

3

out

0x9E53

8

makeBackwardTransition

業務ステップを差し戻す（引き戻す）。

call

0x9E58

3

out

0x9E59

8

setDeadline

絶対日時として業務ステップの処理期限を設定する。

call

0x9E24

3

out

0x9E25

8

setPriority

業務ステップの優先度を変更する。

call

0x9E26

3

out

0x9E27

8

adhocMakeTransition

業務ステップ間のフロー遷移を実行する。

call

0x9E62

3

out

0x9E63

8

CIWProcessDefinition

getProcessInstancesList

案件のリストを取得する。

call

0x9E28

1

out

0x9E29

2

CIWProcessInstance

changeState

案件の状態を変更する。

call

0x9E2A

3

out

0x9E2B

8

delete

案件を削除する。

call

0x9E2C

3

out

0x9E2D

8

getProcessDefinition

ビジネスプロセス定義を取得する。

call

0x9E2E

1

out

0x9E2F

2

getWorkItemsList

作業のリストを取得する。

call

0x9E30

1

out

0x9E31

2

setDeadline

絶対日時として案件の処理期限を設定する。

call

0x9E32

3

out

0x9E33

8

setPriority

案件の優先度を変更する。

call

0x9E34

3

out

0x9E35

8

start

案件を開始する。

call

0x9E36

3

out

0x9E37

8

terminate

案件を強制終了する。

call

0x9E38

3

out

0x9E39

8

adhocInstantiateActivityInstance

案件の業務ステップを動的に生成する。

call

0x9E60

3

out

0x9E61

8

startAndAdhocInstantiateActivityInstanceByADID

案件を開始し，業務ステップ定義IDで指定した業務ステップを生成して実行状態にする。

call

0x9E68

3

out

0x9E69

8

startAndAdhocInstantiateActivityInstanceByADName

案件を開始し，業務ステップ定義名で指定した業務ステップを生成して実行状態にする。

call

0x9E6A

3

out

0x9E6B

8

CIWWorkItem

changeState

作業の状態を変更する。

call

0x9E3A

3

out

0x9E3B

8

complete

作業を「実行中」状態から「完了」状態にする。

call

0x9E3C

3

out

0x9E3D

8

getParentProcessInstance

作業が所属する案件を取得する。

call

0x9E3E

1

out

0x9E3F

2

getWorkDefinition

作業定義を取得する。

call

0x9E40

1

out

0x9E41

2

perform

作業を「実行開始可能」状態から「作業者実行」状態にする。

call

0x9E42

3

out

0x9E43

8

performAndComplete

作業を「実行開始可能」状態から「作業者実行」状態にし「完了」状態にする。

call

0x9E44

3

out

0x9E45

8

reassign

作業者を，指定した別の作業者に割り当てる。

call

0x9E46

3

out

0x9E47

8

reassignAndPerform

作業者を，指定した別の作業者に割り当てし，「未実行」状態から「実行中」状態にする。

call

0x9E48

3

out

0x9E49

8

evaluate

作業の条件を評価する。

call

0x9E54

3

out

0x9E55

8

reevaluateCastingRule

振り分けルールを再評価し，作業者を再割り当てする。

call

0x9E4A

3

out

0x9E4B

8

setDeadline

絶対日時として作業の処理期限を設定する。

call

0x9E4C

3

out

0x9E4D

8

setPriority

指定した優先度を設定する。

call

0x9E4E

3

out

0x9E4F

8

free

作業を返却して，振り分けルールを再評価する。

call

0x9E66

3

out

0x9E67

8

SQLEvaluatorUtil

evaluate

ルール評価を実行する（RDB検索）。

call

0x9E50

4

out

0x9E51

5

JavaEvaluatorUtil

evaluate

ルール評価を実行する（Javaオブジェクト呼び出し）。

call

0x9E5C

4

out

0x9E5D

5

JavaInvoker

startSynchronously

作業アプリケーションを呼び出す（Javaオブジェクト呼び出し）。

call

0x9E5E

6

out

0x9E5F

7

注※

各メソッドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow AP開発ガイド」を参照してください。

8.2.3　snapshotログの収集

Cosminexusには，アプリケーションサーバの障害発生時に，スレッドダンプや性能解析トレース，各種構成ソフトウェアのログを自動的に収集し出力するsnapshotログがあります。snapshotログ情報については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 保守／移行編」の「snapshotログの収集」の説明を参照してください。

CSCIWの出力するメッセージ・トレースファイル，設定情報をsnapshotログの対象とすることで，障害発生時にCSCIWの稼動情報が自動的に収集されるようになります。

(1)　snapshot収集定義ファイル

CSCIWでは，メッセージ・トレースファイルの容量が大きくなるおそれがあるため，一次収集資料は取得せず，二次収集資料としてCSCIWのメッセージ・トレースファイル，設定情報を収集することを推奨します。

snapshotログ収集対象を記載する収集対象定義ファイルを次に示します。

表8‒6　収集対象定義ファイル一覧

ファイル名

ファイルパス

内容

snapshotlog.conf

Windowsの場合

<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥manager¥config¥snapshotlog.conf

UNIXの場合

/opt/Cosminexus/manager/config/snapshotlog.conf

一次送付資料として取得する内容

snapshotlog2.conf

Windowsの場合

<Cosminexusのインストールディレクトリ>¥manager¥config¥snapshotlog.2.conf

UNIXの場合

/opt/Cosminexus/manager/config/snapshotlog2.conf

二次送付資料として取得する内容

(2)　収集対象

実行環境と開発環境のsnapshotログ収集対象を次に示します。

表8‒7　実行環境と開発環境の収集対象一覧

情報

実行環境

開発環境

CSCIW環境設定ファイル

○

○

CSCIWメッセージ・トレースファイル

○

○

CSCIWエラートレースファイル

○

○

CSCIW-Definer環境設定ファイル

×

○

CSCIW-Definerメッセージ・トレースファイル

×

○

eclipse稼動情報ログ

×

○

重要

収集対象一覧に示した資料以外は，収集対象外となるため，障害発生時に別途収集する必要があります。

(3)　記述例

snapshotログ収集対象定義ファイルに，実行環境と開発環境の収集対象を追加する例を次に示します。

表8‒8　インストール先ディレクトリ・環境変数の設定例

項目

インストール先ディレクトリ・設定値

CSCIWインストール先

Windowsの場合

C:¥Program Files¥HITACHI¥CSCIW

UNIXの場合

/opt/hitachi/CSCIW

CSCIW_HOME

Windowsの場合

C:¥Program Files¥HITACHI¥CSCIW

UNIXの場合

/opt/hitachi/CSCIW

CSCIW_CONF_DIR

Windowsの場合

記載なし（デフォルト値：%CSCIW_HOME%¥conf）

UNIXの場合

記載なし（デフォルト値：${CSCIW_HOME}/conf）

CSCIWログ出力先

Windowsの場合

記載なし（デフォルト値：C:¥Program Files¥ HITACHI¥CSCIW¥log）

UNIXの場合

記載なし（デフォルト値：/opt/hitachi/CSCIW/log）

CSCIW-Definerインストール先

Windowsの場合

C:¥Program Files¥HITACHI¥CSCIWBP

CSCIW-Definerログ出力先

Windowsの場合

記載なし（デフォルト値：C:¥Program Files¥HITACHI¥CSCIWBP¥log）

eclipseワークスペース

Windowsの場合

C:¥eclipse¥workspace

二次収集対象定義ファイル（snapshotlog2.conf）への記述例を次に示します。

Windowsの場合

CSCIW環境設定ファイルを収集する場合

C:/Program Files/HITACHI/CSCIW/conf/.+

CSCIWメッセージ・トレースファイル，CSCIWエラートレースファイルを収集する場合

C:/Program Files/HITACHI/CSCIW/log/.+

CSCIW-Definer環境設定ファイルを収集する場合

C:/Program Files/HITACHI/CSCIWBP/conf/.+

CSCIW-Definerメッセージ・トレースファイルを収集する場合

C:/Program Files/HITACHI/CSCIWBP/log/.+

eclipse稼動情報ログを収集する場合

C:/eclipse/workspace/¥.metadata/.+

UNIXの場合

CSCIW環境設定ファイルを収集する場合

/opt/hitachi/CSCIW/conf/.+

CSCIWメッセージ・トレースファイル，CSCIWエラートレースファイルを収集する場合

/opt/hitachi/CSCIW/log/.+

重要

ディレクトリのセパレータは"/"で記載してください。（OS共通）

".+"（ピリオド，プラス）は，ディレクトリ直下の全ファイルが収集対象となることを表します。

"¥"はエスケープ文字です。

収集対象のファイル名に日本語が含まれている場合，収集後のファイル名が文字化けしますが，ファイルの内容に影響はありません。

8.2.4　DBMSでの障害情報の取得

出力されたエラーメッセージがDBMSに関するメッセージの場合，ワーク管理データベース，および業務データベースを運用しているマシン上で，障害情報を取得してください。障害情報の取得については，使用しているDBMSのマニュアルを参照してください。

8.3　障害要因の特定

この節では，障害要因の特定方法について説明します。

障害が発生した場合，その対処方法を決めるためには，その障害の要因を特定する必要があります。障害の要因を特定するには，次の項目を確認してください。

エラーメッセージ

ユーザの操作内容

ワーク管理システムの運用状況

案件の運用状況

8.3.1　エラーメッセージの確認

障害の要因を特定するために，まず，CSCIWが作成するメッセージファイルにエラーメッセージが出力されているかどうかを確認してください。

エラーメッセージの格納パスは，次のとおりです。

Windowsの場合

%CSCIW_HOME%¥log

UNIXの場合

${CSCIW_HOME}/log

メモ

エラーメッセージの出力先を変更できます。出力先の変更については，「付録A.2 セットアッププロパティファイル」を参照してください。

エラーメッセージが出力されている場合，エラーメッセージのメッセージIDからエラーが発生しているプログラム，障害の要因が特定できます。メッセージIDの概要は次のとおりです。

メッセージID

障害の検出元

KDIW00000〜KDIW00199

製品内共通

KDIW00200〜KDIW19999

実行基盤※

KDIW20000〜KDIW29999

コマンド

KDIW30000〜KDIW39999

案件運用操作

KDIW40000〜KDIW49999

ビジネスプロセス管理（CSCIW-Definer）

KDIW60000〜KDIW69999

BPMN連携機能

注※

実行基盤とは，APIや各種処理の管理など，CSCIWの実行環境および運用環境（コマンドや案件運用操作を除く）のことです。

エラーメッセージについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow メッセージ」を参照してください。

8.3.2　ユーザの操作内容の確認

障害が発生したときに実行していた操作の詳細な手順を確認してください。正しい操作手順をしていないことが要因で，障害が発生していることがあります。操作手順を確認することで，障害の要因がある程度特定できます。

8.3.3　ワーク管理システムの運用状況の確認

障害が発生した場合，ワーク管理システムの運用状況を確認してください。ワーク管理システムが正常に運用していないことが要因で，障害が発生していることがあります。運用状況を確認することで，障害の要因がある程度特定できます。確認する内容としては次のものが挙げられます。

●CSCIWを使用しているJavaアプリケーションおよびJ2EEサーバ

CSCIWを使用しているJavaアプリケーションおよびJ2EEサーバが正しく運用されているかどうかを確認してください。何らかの理由でCSCIWを使用しているJavaアプリケーションおよびJ2EEサーバが終了していることがあります。

●作業者データベース

ワーク管理システムとは別に運用されている作業者データベースが，正しく動作しているかどうかを確認してください。案件の作業の作業者を決定するために参照した作業者データベースが正しく運用されていないことがあります。

●業務データベース

業務データベースが正しく運用されているかどうかを確認してください。案件の作業などに指定されたデータ条件を評価するために参照した業務データベースが正しく運用されていないことがあります。

8.3.4　案件の運用状況の確認

障害が発生した場合，案件の運用状況を確認してください。案件が正常に運用されていないことが要因で，障害が発生していることがあります。状況を確認することで，障害の要因がある程度特定できます。

案件の運用状況は，案件運用操作で確認できます。また，ビジネスプロセス定義および振り分けルール定義の状態は，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer），または次のコマンドで確認できます。

ciwmngbp（ビジネスプロセス定義の管理）コマンド

ビジネスプロセス定義の状態を確認できます。

ciwmngcr（振り分けルール定義の管理）コマンド

振り分けルール定義の状態を確認できます。

確認する内容としては次のものが挙げられます。

●案件の状態

管理者によって案件が停止されていないかどうかを確認してください。管理者によって，その案件が一時停止または強制終了されていることがあります。

●ビジネスプロセス定義，振り分けルール定義の定義内容

ビジネスプロセス定義，振り分けルール定義の定義内容が正しいかどうかを確認してください。定義内容を新規作成，または変更したあとに障害が発生している場合，定義が正しく作成されていないことがあります。

●ビジネスプロセス定義，振り分けルール定義の運用状況

ビジネスプロセス定義，振り分けルール定義が，正しく運用されているかどうかを確認してください。定義を新規作成または変更した直後に障害が発生している場合，定義が正しく運用されていないことがあります。

案件運用操作については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow 案件運用操作ガイド」を，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」を，それぞれ参照してください。

ciwmngbp（ビジネスプロセス定義の管理）コマンド，およびciwmngcr（振り分けルール定義の管理）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

8.4　障害への対処

この節では，障害への対処方法について説明します。

障害要因が判明したら，適切な対処方法で障害の要因を取り除いてください。エラーメッセージが出力されている場合，対処方法をマニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow メッセージ」で確認し，それに従って対処してください。エラーメッセージを確認する方法については，「8.3.1　エラーメッセージの確認」を参照してください。

サポートサービスへの連絡が必要になる障害の場合，または対処方法が不明の障害の場合，必要な障害情報を取得して，サポートサービスに連絡し，その指示に従って対処してください。

障害情報の取得の方法については，「8.2　障害情報の取得」を参照してください。

8.5　障害の回復

この節では，ワーク管理システムで発生した障害の回復方法について説明します。

8.5.1　CSCIWの障害時の回復方法

CSCIWのプロセスが異常終了した場合，障害要因を取り除いたあとに，異常終了したプロセスを再起動してください。

8.5.2　ワーク管理データベースの障害時の回復方法

ワーク管理データベースに障害が発生した場合，使用しているDBMSの運用手順に従って障害要因を取り除いて，必要な回復処理をしてください。なお，CSCIWのプロセスが起動されている場合，これらのプロセスを停止したあとに障害回復処理をする必要があります。

CSCIWの起動は，ワーク管理データベースのDBMSの障害回復処理が完了して，ワーク管理データベースを再起動したあとに，実施してください。

8.6　トラブルシューティング

この節では，ワーク管理システムの運用時に発生するトラブルの対処方法の一例について説明します。

8.6.1　特定の案件が推進されない

現象

特定の案件が推進されません。

要因

次の要因が考えられます。

ビジネスプロセス定義に不備がある

ビジネスプロセス定義と運用されている環境との間に不整合があることがあります。

振り分けルール定義を適用した結果として作業者を決定できない

振り分けルールで定義した，条件を満たすユーザが存在しないことがあります。

適用する振り分けルール定義が運用されていない

振り分けルール定義が非活性状態または有効期間外になっていることがあります。

ワーク管理システムの作業者データベースの参照時にエラーが発生した

作業者データベースが運用されていないことがあります。

業務データベースの参照時にエラーが発生した

業務データベースが正しく運用されていないことがあります。

対処

次に示す手順で対処してください。

例外の発生したAPIを特定します。

メッセージファイルから，エラーが発生した要因を取得します。

業務データベースを運用する，振り分けルール定義を適用できるようにするなどの対処をしたあとに，再度APIを発行します。

以上の手順で，その案件に対する処理は続行されます。

8.6.2　すべての案件が推進されない

現象

すべての案件が推進されません。

要因

次の要因が考えられます。

CSCIWManagementServerが停止している

ワーク管理データベースが終了している

対処

次に示す手順で対処してください。

出力されるエラーメッセージで，エラーの要因を確認します。

CSCIWManagementServerおよびワーク管理データベースを正しく起動します。

以上の手順で，案件に対する処理は続行されます。

8.6.3　CSCIWManagementServerまたは業務アプリケーションが起動できない

現象

CSCIWManagementServerまたは業務アプリケーションが起動できません。

要因

次の要因が考えられます。

環境変数が設定されていない，または環境変数の値が正しくない

環境設定ファイルの内容に不備がある

ワーク管理データベースが運用されていない

対処

次に示す手順で対処してください。

初期化時メッセージファイルまたはメッセージファイルに出力されているエラーメッセージので，エラーの要因を確認します。

要因に合わせて，次の対処をします。

・環境変数を確認します。

・環境設定ファイルの内容を確認します。

・ワーク管理データベースを正しく起動します。

8.7　JP1によるログファイルの監視

JP1のログファイルトラップ機能を使用して，CSCIWが出力するメッセージファイルを監視する場合，CSCIWのメッセージファイルのローテーション種別の設定※1に応じて，JP1のログファイルトラップ動作定義ファイルのFILETYPEパラメーター※2を次のとおりに設定してください。

ローテーション種別

FILETYPEパラメーターに設定する値

ラップアラウンドモード

ラップアラウンドファイル（WRAP2）

シフトモード

シーケンシャルファイル（SEQ2）

注※1

ローテーション種別の設定については，「付録A.2　セットアッププロパティファイル」を参照してください。

注※2

FILETYPEパラメーターについては，マニュアル「JP1 JP1/Base 運用ガイド」を参照してください。

重要

CSCIWのメッセージファイルのローテーション種別がラップアラウンドモードの場合，JP1によるログファイル監視中に対象のメッセージファイルが削除されると，正常に監視ができない状態になります。そのため，メッセージファイル削除までの日数を「-1」（削除しない）にしてください。

詳細については，「付録A.2　セットアッププロパティファイル」および，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow BPMN連携機能　使用の手引」の「共通設定ファイルに指定する内容」を参照してください。

9　ワーク管理システムのバージョンアップ

この章では，ワーク管理システムのバージョンアップ時の移行方法について説明します。

移行方法として，既存のワーク管理システムを引き継ぐ方法と，ワーク管理システムを新規に構築する方法があります。どちらの方法もワーク管理データベースに保持するデータ（案件，ビジネスプロセス定義，環境設定）を引き継ぎます。

9.1　バージョンアップの流れ

ここでは，ワーク管理システムをバージョンアップする流れについて説明します。

なお，ワーク管理システムをバージョンアップする前に，必要に応じてファイルやデータベースのバックアップを取得してください。バックアップの方法については，「7.6　バックアップとリストア」を参照してください。

ワーク管理システムをバージョンアップするには，既存のワーク管理システムを引き継ぐ場合とワーク管理システムを新規に構築する場合があります。

既存のワーク管理システムを引き継ぐ場合のワーク管理システムのバージョンの流れを次の図に示します。

図9‒1　ワーク管理システムのバージョンアップの流れ（既存のワーク管理システムを引き継ぐ場合）

ワーク管理システムを新規に構築する場合のワーク管理システムのバージョンの流れを次の図に示します。

図9‒2　ワーク管理システムのバージョンアップの流れ（ワーク管理システムを新規に構築する場合）

既存のワーク管理システムを引き継ぐ場合は「9.2　ワーク管理システムのバージョンアップ（既存のワーク管理システムを引き継ぐ場合）」を，ワーク管理システムを新規に構築する場合は「9.3　ワーク管理システムのバージョンアップ（ワーク管理システムを新規に構築する場合）」を参照してください。

9.2　ワーク管理システムのバージョンアップ（既存のワーク管理システムを引き継ぐ場合）

ここでは，既存のワーク管理システムを引き継ぐ場合のバージョンアップ方法について説明します。

既存のワーク管理システムを引き継ぐ場合の概念図を次に示します。

図9‒3　ワーク管理システムのバージョンアップ（既存のワーク管理システムを引き継ぐ場合）

9.2.1　CSCIWの停止および削除

CSCIWの停止および削除について説明します。

(1)　アプリケーション呼び出しサービスの停止および削除

アプリケーション呼び出しサービスを使用している場合は，アプリケーション呼び出しサービスを停止および削除します。詳細については，「5.2.1(3)　アプリケーション呼び出しサービスの停止および削除」を参照してください。

(2)　業務アプリケーションの停止

CSCIWを使用しているJavaアプリケーションを停止します。

また，J2EEサーバ上で実行しているJ2EEアプリケーションも停止します。J2EEアプリケーションは(a)または(b)の手順を実行して停止します。

(a)　運用管理ポータルを使用する場合

次の手順で操作してください。

運用管理ポータルにログインする

運用管理ポータルで［論理サーバの環境設定］アンカーをクリックする

ツリーペインで次の順にクリックする

［<操作対象の運用管理ドメイン名>］−［論理J2EEサーバ］−［J2EEサーバ］−［<操作対象のJ2EEサーバ名>］−［アプリケーション］

右ペインの［開始／停止］タブをクリックし，［J2EEアプリケーションの開始／停止］画面を表示する

業務アプリケーションの［停止］アンカーをクリックする

内容を確認して，［はい］ボタンをクリックする

(b)　サーバ管理コマンドを使用する場合

cjstopappコマンドを使用して，J2EEサーバ上で実行しているJ2EEアプリケーションを停止します。

J2EEアプリケーションの停止方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの停止」の説明を参照してください。

cjstopappコマンドの実行例を次に示します。

cjstopapp <サーバ名称> -name <業務アプリケーション名>

(3)　案件運用操作の停止および削除

案件運用操作を停止および削除します。詳細については，「5.2.1(2)　案件運用操作の停止および削除」を参照してください。

(4)　CSCIWManagementServerの停止および削除

CSCIWManagementServerを停止および削除します。詳細については，「5.2.1(4)　CSCIWManagementServerの停止および削除」を参照してください。

(5)　J2EEサーバの停止

CSCIWを使用しているJ2EEサーバを停止します。詳細については，「5.2.1(5)　J2EEサーバの停止」を参照してください。

9.2.2　CSCIWのインストール（上書きインストール）

最新のCSCIWをインストール（上書きインストール）します。

CSCIWインストールについては，「4.2.2　CSCIWのインストール」を参照してください。

メモ

バージョンアップ後，Cosminexus J2EEサーバをV9互換モードで使用する場合，CSCIWを上書きインストールしたあとに「付録J.1　互換モード用のファイルへの入れ替え」を参照して，ファイルを入れ替えてください。

9.2.3　ワーク管理データベースのバージョンアップ

ここでは，ワーク管理データベースをバージョンアップする方法について説明します。

なお，マルチマシン構成の場合，同一システムIDによってCSCIWを運用しているため，すべてのマシンでワーク管理データベースの移行を実施する必要はありません。どれか1台のマシンで実施してください。

また，ワーク管理データベースを移行する前にアクセス権限を付与していた場合，アクセス権限を付与し直す必要があります。アクセス権限の付与については，「4.3　ワーク管理データベースの構築」を参照してください。

SQLスクリプトファイルはバージョンごとに段階的に実行する必要があります。例えば，CSCIWの01-50から03-20へバージョンアップする場合，次の順序で実行します。

01-50から01-60へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

01-60から01-70へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

01-70から01-90へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

01-90から01-95へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

01-95から02-00へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

02-00から02-10へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

02-10から02-20へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

02-20から02-30へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

02-30から03-00へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

03-00から03-10へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

03-10から03-11へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

03-11から03-20へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

(1)　ワーク管理データベースのバージョンアップ（HiRDBの場合）

ワーク管理データベースをバージョンアップする場合，テーブルやインデクスを追加および更新する必要があります。テーブルやインデクスは，SQLスクリプトファイルを使用して追加および更新してください。

(a)　SQLスクリプトファイルの編集

使用しているワーク管理データベースがHiRDBの場合，次に示すSQLスクリプトファイルを編集します。

●01-50から01-60へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0150to0160_hirdb.sql

●01-60から01-70へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0160to0170_hirdb.sql

●01-70から01-90へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0180to0190_hirdb.sql

●01-90から01-95へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0190to0195_hirdb.sql

●01-95から02-00へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0195to0200_hirdb.sql

●02-00から02-10へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0200to0210_hirdb.sql

●02-10から02-20へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0210to0220_hirdb.sql

●02-20から02-30へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0220to0230_hirdb.sql

●02-30から03-00へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0230to0300_hirdb.sql

●03-00から03-10へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0300to0310_hirdb.sql
<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vupex_0300to0310_hirdb.sql※

●03-10から03-11へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0310to0311_hirdb.sql

●03-11から03-20へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0311to0320_hirdb.sql

注※

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ編集してください。

SQLスクリプトファイル中の文字列を，テキストエディタを使用してワーク管理データベースへアクセスできるように書き換えてください。テーブルやインデクスの追加および更新をする際にSQLスクリプトファイルの書き換えが必要な文字列，および書き換える内容を次に示します。

表9‒1　テーブルやインデクスの追加および更新時に書き換えが必要なSQLスクリプトファイル中の文字列（HiRDBの場合）

書き換えが必要な文字列

書き換える内容

<SYSTEMID>

システムID

ワーク管理データベースを一意に識別するためのシステムIDに置換してください。システムIDに指定できる文字は，半角英大文字で始まる半角英大文字または半角数字で，5文字以内です。

<RDDATA>

テーブルを格納するRDエリア名

ワーク管理データベースのテーブルを格納するRDエリア名に置換してください。

<RDINDEX>

インデクスを格納するRDエリア名

ワーク管理データベースのインデクスを格納するRDエリア名に置換してください。

なお，テーブルごとに格納先のRDエリアを変えて指定するなど，格納するRDエリアをカスタマイズできます。RDエリアの指定方法については，マニュアル「HiRDB SQLリファレンス」を参照してください。

(b)　SQLスクリプトファイルの実行

編集したSQLスクリプトファイルを，HiRDB SQL Executerを使用して実行します。

pdsqlコマンドに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，テーブルやインデクスを追加および更新できます。HiRDB SQL Executerの使用方法については，マニュアル「HiRDB 解説」を参照してください。

pdsqlコマンドの指定例を次に示します。

pdsql -u <接続認可識別子>/<パスワード>
      -h <HiRDBサーバのホスト名またはIPアドレス>
      -n <HiRDBサーバのポート番号>
       < <編集したSQLスクリプトファイルのパス>

注

接続認可識別子には，ワーク管理データベースが作成されている認可識別子を指定してください。

(2)　ワーク管理データベースのバージョンアップ（ORACLEの場合）

ワーク管理データベースをバージョンアップする場合，テーブルやインデクスを追加および更新する必要があります。テーブルやインデクスは，SQLスクリプトファイルを使用して追加および更新してください。

(a)　SQLスクリプトファイルの編集

使用しているワーク管理データベースがORACLEの場合，次に示すSQLスクリプトファイルを編集します。

●01-50から01-60へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0150to0160_oracle.sql

●01-60から01-70へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0160to0170_oracle.sql

●01-70から01-90へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0180to0190_oracle.sql

●01-90から01-95へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0190to0195_oracle.sql

●01-95から02-00へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0195to0200_oracle.sql

●02-00から02-10へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0200to0210_oracle.sql

●02-10から02-20へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0210to0220_oracle.sql

●02-20から02-30へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0220to0230_oracle.sql

●02-30から03-00へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0230to0300_oracle.sql

●03-00から03-10へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0300to0310_oracle.sql
<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vupex_0300to0310_oracle.sql※

●03-10から03-11へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0310to0311_oracle.sql

●03-11から03-20へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0311to0320_oracle.sql

注※

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ編集してください。

SQLスクリプトファイル中の文字列を，テキストエディタを使用してワーク管理データベースへアクセスできるように書き換えてください。テーブルやインデクスの追加および更新をする際にSQLスクリプトファイルの書き換えが必要な文字列，および書き換える内容を次に示します。

表9‒2　テーブルやインデクスの追加および更新時に書き換えが必要なSQLスクリプトファイル中の文字列（ORACLEの場合）

書き換えが必要な文字列

書き換える内容

<SYSTEMID>

システムID

ワーク管理データベースを一意に識別するためのシステムIDに置換してください。システムIDに指定できる文字は，半角英大文字で始まる半角英大文字または半角数字で，5文字以内です。

<DATASPACE>

テーブルを格納する表領域名

ワーク管理データベースのテーブルを格納する表領域名に置換してください。

<INDEXSPACE>

インデクスを格納する表領域名

ワーク管理データベースのインデクスを格納する表領域名に置換してください。

なお，テーブルごとに格納先の表領域を変えて指定するなど，格納する表領域をカスタマイズできます。表領域の指定方法については，ORACLEのマニュアルを参照してください。

(b)　SQLスクリプトファイルの実行

編集したSQLスクリプトファイルを，SQL*Plusを使用して実行します。

sqlplusコマンドに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，テーブルやインデクスを追加および更新できます。SQL*Plusの使用方法については，ORACLEのマニュアルを参照してください。

sqlplusコマンドの指定例を次に示します。

sqlplus  <接続ユーザ名>/<パスワード>@<Oracle Net 接続識別子>
         @<編集したSQLスクリプトファイルの絶対パス>

注

接続ユーザ名には，ワーク管理データベースが作成されているユーザを指定してください。

(3)　ワーク管理データベースのバージョンアップ（SQL Serverの場合）

ワーク管理データベースをバージョンアップする場合，テーブルやインデクスを追加および更新する必要があります。テーブルやインデクスは，SQLスクリプトファイルを使用して追加および更新してください。

(a)　SQLスクリプトファイルの編集

使用しているワーク管理データベースがSQL Serverの場合，次に示すSQLスクリプトファイルを編集します。

●01-60から01-70へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0160to0170_sqlserver.sql

●01-70から01-90へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0180to0190_sqlserver.sql

●01-90から01-95へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0190to0195_sqlserver.sql

●01-95から02-00へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0195to0200_sqlserver.sql

●02-00から02-10へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0200to0210_sqlserver.sql

●02-10から02-20へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0210to0220_sqlserver.sql

●02-20から02-30へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0220to0230_sqlserver.sql

●02-30から03-00へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0230to0300_sqlserver.sql

●03-00から03-10へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0300to0310_sqlserver.sql

●03-10から03-11へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0310to0311_sqlserver.sql

●03-11から03-20へ移行する場合

<CSCIWインストールディレクトリ>/sql/vup_0311to0320_sqlserver.sql

SQLスクリプトファイル中の文字列を，テキストエディタを使用してワーク管理データベースへアクセスできるように書き換えてください。テーブルやインデクスの追加および更新をする際にSQLスクリプトファイルの書き換えが必要な文字列，および書き換える内容を次に示します。

表9‒3　テーブルやインデクスの追加および更新時に書き換えが必要なSQLスクリプトファイル中の文字列（SQL Serverの場合）

書き換えが必要な文字列

書き換える内容

<SYSTEMID>

システムID

ワーク管理データベースを一意に識別するためのシステムIDに置換してください。システムIDに指定できる文字は，半角英大文字で始まる半角英大文字または半角数字で，5文字以内です。

<FILEGROUP>

テーブルを格納するファイルグループ

ワーク管理データベースのテーブルを格納するファイルグループに置換してください。

<INDEXFILEGROUP>

インデクスを格納するファイルグループ

ワーク管理データベースのインデクスを格納するファイルグループに置換してください。

なお，テーブルごとに格納先のファイルグループを変えて指定するなど，格納するファイルグループをカスタマイズできます。ファイルグループの指定方法については，SQL Serverのマニュアルを参照してください。

(b)　SQLスクリプトファイルの実行

編集したSQLスクリプトファイルを，sqlcmdユティリティを使用して実行します。

sqlcmdユティリティに編集したSQLスクリプトファイルを指定し，実行することで，接続するユーザのスキーマにテーブルを作成できます。sqlcmdユティリティの使用方法については，SQL Serverのマニュアルを参照してください。

sqlcmdユティリティの指定例を次に示します。

sqlcmd -U <接続ユーザ名>
       -P <パスワード>
       -i <編集したSQLスクリプトファイルの絶対パス>

注

接続ユーザ名には，次に示す権限がすべて与えられているユーザを指定してください。

CONNECT権限

CREATE TABLE権限

CREATE VIEW権限

CONTROL権限

9.2.4　セットアップコマンドによるバージョンアップ

(1)　環境変数の設定

環境変数は，バージョンアップ前と同じ値を使用します。

環境変数の設定については，「4.5.2(1)　環境変数の設定」を参照してください。

(2)　セットアッププロパティファイルの設定

セットアッププロパティファイルは，バージョンアップ前と同じ値を使用します。

セットアッププロパティファイルの設定内容については，「付録A.2　セットアッププロパティファイル」を参照してください。

(3)　コマンド用環境設定ファイルの設定

コマンド用環境設定ファイルは，バージョンアップ前と同じ値を使用します。

コマンド用環境設定ファイルの設定内容については，「付録A.3　コマンド用環境設定ファイル」を参照してください。

(4)　コマンドによる実行環境のバージョンアップ

CSCIWの実行環境は，ciwsetenv（環境の構築または削除）コマンドを実行してバージョンアップします。なお，ciwsetenv（環境の構築または削除）コマンドは，すべてのマシンで実行してください。

次に示す形式でコマンドを実行すると，システム設定プロパティファイルの内容は，指定した環境構築ファイルの内容に書き換えられます。なお，環境構築ファイルに設定する項目「SystemDBPassword」および「SystemDBURL」については，同じワーク管理データベースに接続できる範囲で，値を変更できます。

ciwsetenv -sid <システムID> -vup <環境構築ファイル名>

ciwsetenv（環境の構築または削除）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

9.2.5　Cosminexusの設定

(1)　コンテナ拡張ライブラリへの取り込み

コンテナ拡張ライブラリにjarを追加します。詳細については，「4.5.3(1)　コンテナ拡張ライブラリへの取り込み」を参照してください。

メモ

バージョンアップ後，Cosminexus J2EEサーバをV9互換モードで使用する場合，「付録J.2　コンテナ拡張ライブラリに取り込むライブラリの変更」を参照して，コンテナ拡張ライブラリを設定してください。

(2)　Cosminexusの起動

Cosminexusを起動します。詳細については，「4.5.3(3)　Cosminexusの起動」を参照してください。

(3)　CSCIWManagementServerの再設定

CSCIWManagementServerを再設定します。CSCIWManagementServerの設定手順については，「4.5.3(5)　CSCIWManagementServerの設定」を参照してください。

なお，「4.5.3(5)(e)　コンテキストルートの設定」を参照して，CSCIWManagementServerへのリダイレクトを必ず設定してください。CSCIWManagementServerへのリダイレクトができないと，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）から接続できません。

(4)　案件運用操作の再設定

案件運用操作を再設定します。案件運用操作の設定手順については，「4.5.3(6)　案件運用操作の設定」を参照してください。

(5)　アプリケーション呼び出しサービスの再設定

アプリケーション呼び出しサービスを使用している場合，アプリケーション呼び出しサービスを再設定します。アプリケーション呼び出しサービスの設定手順については，「4.5.3(7)　アプリケーション呼び出しサービスの設定」を参照してください。

9.3　ワーク管理システムのバージョンアップ（ワーク管理システムを新規に構築する場合）

ここでは，ワーク管理システムを新規に構築する場合のバージョンアップ方法について説明します。

移行先環境（新規マシン）に新しいバージョンのCSCIWをインストールして，ワーク管理システムを新規に構築する場合の概念図を次に示します。

図9‒4　ワーク管理システムのバージョンアップ（ワーク管理システムを新規に構築する場合）

9.3.1　移行元環境のCSCIWの停止

移行元環境のCSCIWを停止します。詳細については，「7.1.2　業務の停止」を参照してください。

CSCIWの停止後にciwcleanupコマンドを実行してください。そのあと，ciwlistsidコマンドで，各プロセスの状態がStoppedであることを確認してください。

9.3.2　CSCIWのインストール（新規インストール）

最新のCSCIWをインストール（新規インストール）します。

CSCIWのインストールについては，「4.2.2　CSCIWのインストール」を参照してください。

メモ

バージョンアップ後，Cosminexus J2EEサーバをV9互換モードで使用する場合，CSCIWを新規インストールしたあとに「付録J.1　互換モード用のファイルへの入れ替え」を参照して，ファイルを入れ替えてください。

Windowsの場合，移行元環境と同じフォルダにインストールしてください。

(1)　移行元環境から移行先環境へファイルを移行

次のファイルを移行元環境から取得し，移行先環境に格納してください。格納先は移行元環境と同じディレクトリにしてください。また，必要に応じて，ファイルの内容を変更してください。

セットアッププロパティファイル

コマンド用環境設定ファイル

JDBCのクラスパスが変更になっている場合は，コマンド用環境設定ファイルのCSCIWCMD_JVM_CLPATHの設定を変更してください。

共通設定ファイル※

アプリケーション呼び出し情報ファイル※

アプリケーション呼び出しサービスが呼び出すRESTアプリケーションのURLに変更がある場合は，rest.request.urlプロパティに指定したURLを変更してください。

RESTアプリケーション呼び出し用ヘッダファイル※

RESTアプリケーション呼び出しスキーマ変換用スタイルシート※

注※

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ移行してください。

9.3.3　ワーク管理データベースの構築

移行先環境へ移行元環境と同じバージョンのワーク管理データベースを作成します。

(1)　ワーク管理データベースの環境設定（HiRDBの場合）

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスをHiRDBに作成します。移行元環境と同じバージョンのものを作成してください。詳細については，「4.3.2　ワーク管理データベースの環境設定（HiRDBの場合）」を参照してください。

なお，ワーク管理データベースのテーブル定義，およびインデクスの移行には，DBMSの機能も使用できます。また，テーブル定義，インデクスと同時にテーブルのデータも移行する場合は，「9.3.4　ワーク管理データベースのデータ移行」の手順を実施する必要はありません。

(2)　ワーク管理データベースの環境設定（ORACLEの場合）

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスをORACLEに作成します。移行元環境と同じバージョンのものを作成してください。詳細については，「4.3.3　ワーク管理データベースの環境設定（ORACLEの場合）」を参照してください。

なお，ワーク管理データベースのテーブル定義，およびインデクスの移行には，DBMSの機能も使用できます。また，テーブル定義，インデクスと同時にテーブルのデータも移行する場合は，「9.3.4　ワーク管理データベースのデータ移行」の手順を実施する必要はありません。

(3)　ワーク管理データベースの環境設定（SQL Serverの場合）

ワーク管理データベースのテーブルやインデクスをSQL Serverに作成します。移行元環境と同じバージョンのものを作成してください。詳細については，「4.3.4　ワーク管理データベースの環境設定（SQL Serverの場合）」を参照してください。

なお，ワーク管理データベースのテーブル定義，およびインデクスの移行には，DBMSの機能も使用できます。また，テーブル定義，インデクスと同時にテーブルのデータも移行する場合は，「9.3.4　ワーク管理データベースのデータ移行」の手順を実施する必要はありません。

9.3.4　ワーク管理データベースのデータ移行

移行元環境のワーク管理データベースのすべてのテーブルのデータを，移行先環境のワーク管理データベースへ移行します。データの移行については，各DBMSのマニュアルを参照してください。

9.3.5　ワーク管理データベースのバージョンアップ

ここでは，ワーク管理データベースをバージョンアップする方法について説明します。

なお，マルチマシン構成の場合，同一システムIDによってCSCIWを運用しているため，すべてのマシンでワーク管理データベースの移行を実施する必要はありません。どれか1台のマシンで実施してください。

SQLスクリプトファイルはバージョンごとに段階的に実行する必要があります。例えば，CSCIWの01-50から03-20へバージョンアップする場合，次の順序で実行します。

01-50から01-60へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

01-60から01-70へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

01-70から01-90へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

01-90から01-95へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

01-95から02-00へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

02-00から02-10へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

02-10から02-20へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

02-20から02-30へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

02-30から03-00へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

03-00から03-10へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

03-10から03-11へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

03-11から03-20へ移行するSQLスクリプトファイルを編集および実行

(1)　ワーク管理データベースのバージョンアップ（HiRDBの場合）

ワーク管理データベースをバージョンアップする場合，テーブルやインデクスを追加および更新する必要があります。詳細については，「9.2.3(1)　ワーク管理データベースのバージョンアップ（HiRDBの場合）」を参照してください。

(2)　ワーク管理データベースのバージョンアップ（ORACLEの場合）

ワーク管理データベースをバージョンアップする場合，テーブルやインデクスを追加および更新する必要があります。詳細については，「9.2.3(2)　ワーク管理データベースのバージョンアップ（ORACLEの場合）」を参照してください。

(3)　ワーク管理データベースのバージョンアップ（SQL Serverの場合）

ワーク管理データベースをバージョンアップする場合，テーブルやインデクスを追加および更新する必要があります。詳細については，「9.2.3(3)　ワーク管理データベースのバージョンアップ（SQL Serverの場合）」を参照してください。

9.3.6　セットアップコマンドによるバージョンアップ

(1)　環境変数の設定

環境変数は，バージョンアップ前と同じ値を使用します。

環境変数の設定については，「4.5.2(1)　環境変数の設定」を参照してください。

(2)　セットアッププロパティファイルの設定

セットアッププロパティファイルは，バージョンアップ前と同じ値を使用します。

セットアッププロパティファイルの設定内容については，「付録A.2　セットアッププロパティファイル」を参照してください。

(3)　コマンド用環境設定ファイルの設定

コマンド用環境設定ファイルは，バージョンアップ前と同じ値を使用します。

コマンド用環境設定ファイルの設定内容については，「付録A.3　コマンド用環境設定ファイル」を参照してください。

(4)　コマンドによる実行環境のバージョンアップ

CSCIWの実行環境は，ciwsetenv（環境の構築または削除）コマンドを実行してバージョンアップします。なお，ciwsetenv（環境の構築または削除）コマンドは，すべてのマシンで実行してください。

次に示す形式でコマンドを実行すると，システム設定プロパティファイルの内容は，指定した環境構築ファイルの内容に書き換えられます。なお，環境構築ファイルに設定する項目「SystemDBPassword」および「SystemDBURL」については，同じワーク管理データベースに接続できる範囲で，値を変更できます。

ciwsetenv -sid <システムID> -vup <環境構築ファイル名>

ciwsetenv（環境の構築または削除）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

9.3.7　Cosminexusの設定

(1)　コンテナ拡張ライブラリへの取り込み

コンテナ拡張ライブラリにJARファイルを取り込みます。詳細については，「4.5.3(1)　コンテナ拡張ライブラリへの取り込み」を参照してください。

メモ

Cosminexus J2EEサーバをV9互換モードで使用する場合，「付録J.2　コンテナ拡張ライブラリに取り込むライブラリの変更」を参照して，コンテナ拡張ライブラリを設定してください。

(2)　環境変数の取り込み

環境変数を取り込みます。詳細については，「4.5.3(2)　環境変数の取り込み」を参照してください。

(3)　Cosminexusの起動

Cosminexusを起動します。詳細については，「4.5.3(3)　Cosminexusの起動」を参照してください。

(4)　DB Connectorの設定

データベースと接続するためのDB Connectorを設定します。詳細については，「4.5.3(4)　DB Connectorの設定」を参照してください。

(5)　CSCIWManagementServerの設定

CSCIWManagementServerをJ2EEアプリケーションとして設定します。詳細については，「4.5.3(5)　CSCIWManagementServerの設定」を参照してください。

なお，「4.5.3(5)(e)　コンテキストルートの設定」を参照して，CSCIWManagementServerへのリダイレクトを必ず設定してください。CSCIWManagementServerへのリダイレクトができないと，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）から接続できません。

(6)　案件運用操作の設定

案件運用操作を設定します。詳細については，「4.5.3(6)　案件運用操作の設定」を参照してください。

(7)　アプリケーション呼び出しサービスの設定

アプリケーション呼び出しサービスを設定します。詳細については，「4.5.3(7)　アプリケーション呼び出しサービスの設定」を参照してください。

以上で移行先環境のバージョンアップは完了です。

9.3.8　データ移行だけを繰り返し行う手順

移行先環境のバージョンアップが完了したあと，データ移行だけを繰り返し行うことができます。例えば，次のような場面で利用できます。

本番環境のバージョンアップ時に，あらかじめ移行先環境を構築しておき，本番直前はデータ移行だけ行う

テスト環境のバージョンアップ時に，移行元環境のデータを使用してテストを繰り返し行う

メモ

データ移行だけを繰り返し行うには，移行元環境のバージョンが01-60以降である必要があります。

データ移行だけを繰り返し行う手順を次に示します。

CSCIWを停止する

移行元環境および移行先環境のCSCIWを停止します。

移行先環境のテーブルのレコードを削除する

このとき，移行先環境の<SYSTEMID>_USER_SETTING_INFOテーブルのデータは削除しないでください。

テーブルのデータを移行する

<SYSTEMID>_USER_SETTING_INFO以外のテーブルのデータを移行します。

ヒント

<SYSTEMID>_USER_SETTING_INFOテーブルを対象外にすることで，システム共通環境情報（ciwchgenvコマンドで設定した内容）は，移行元環境から移行先環境に反映されません。

それ以外のすべてのデータ（ビジネスプロセス定義や案件）は反映されます。

付録

付録A　環境設定ファイル

ここでは，環境設定ファイルを示します。

CSCIWの環境設定ファイルは次の3種類です。

システム設定プロパティファイル

ライブラリおよびコマンドを実行するために必要なDB情報や共通情報を管理するファイルです。

セットアッププロパティファイル

ライブラリおよびコマンドを実行するために必要な情報をシステムID単位で管理するファイルです。

コマンド用環境設定ファイル

コマンドを実行するために必要な環境変数をシステムID単位で管理するファイルです。

環境設定ファイルの内容を次に示します。

付録A.1　システム設定プロパティファイル

システム設定プロパティファイルの内容は，ワーク管理データベースへ接続するための認証情報として使用します。また，上書きインストール時に，システム設定プロパティファイルは上書きされません。

ファイルに情報を追加したり，内容を削除したりするには，ciwsetenv（環境の構築または削除）コマンドを使用します。ただし，ファイルの内容を直接更新しないでください。ciwsetenv（環境の構築または削除）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

システム設定プロパティファイルの格納パスは，次のとおりです。

Windowsの場合

%CSCIW_HOME%¥conf¥csciwsystem.properties

UNIXの場合

${CSCIW_HOME}/conf/csciwsystem.properties

重要

システム設定プロパティファイルは，アンインストール時に削除されるため，アンインストール前に必要に応じてファイルのバックアップを取得してください。

システム設定プロパティファイルの設定内容を次に示します。なお，設定内容の登録順序は不定のため，参照したい項目については，必要に応じて検索をしてください。

表A‒1　システム設定プロパティファイルの設定内容

キー

内容

<SYSTEMID>.SystemDBType

ワーク管理データベースの種別

ワーク管理データベースの種別が設定されます。

種別がHiRDBの場合

HiRDBを設定

種別がORACLEの場合

Oracleを設定

種別がSQL Serverの場合

SQL Serverを設定

<SYSTEMID>.SystemDBURL

DB接続情報URL

ワーク管理データベースへ接続するためのURLが設定されます。

<SYSTEMID>.SystemDBDriverName

JDBCのドライバ名

JDBCのドライバ名が設定されます。

<SYSTEMID>.SystemDBUser

DBユーザ名

ワーク管理データベースへ接続するための認可識別子またはユーザ名が設定されます。

<SYSTEMID>.SystemDBPasswd

DBパスワード

ワーク管理データベースへ接続するためのパスワードが設定されます。

<SYSTEMID>.SetupVersion

バージョン

セットアップ時のCSCIWのバージョンが設定されます。

<SYSTEMID>.SystemDBSchemaName

DBのスキーマ名

ワーク管理データベースのスキーマ名が設定されます。

注

SYSTEMIDは，ワーク管理データベースを一意に識別するためのシステムIDに置き換えてください。

付録A.2　セットアッププロパティファイル

セットアッププロパティファイルは，設定内容をユーザの環境に合わせて直接変更できます。また，上書きインストール時に，セットアッププロパティファイルは上書きされません。

セットアッププロパティファイルの格納パスは，次のとおりです。

(1)　環境変数CSCIW_CONF_DIRが設定されていない場合

Windowsの場合

%CSCIW_HOME%¥conf¥csciwsetup.properties

UNIXの場合

${CSCIW_HOME}/conf/csciwsetup.properties

(2)　環境変数CSCIW_CONF_DIRが設定されている場合

Windowsの場合

%CSCIW_CONF_DIR%¥csciwsetup.properties

UNIXの場合

${CSCIW_CONF_DIR}/csciwsetup.properties

重要

アンインストール時に<CSCIWインストールフォルダ>/confの下のセットアッププロパティファイルは削除されるため，アンインストール前に必要に応じてファイルのバックアップを取得してください。

環境変数CSCIW_CONF_DIR 下に作成されたセットアッププロパティファイルはアンインストール時には削除されません。アンインストール後に残ったセットアッププロパティファイルの処理（バックアップの取得や削除）については，必要に応じて実行してください。

セットアッププロパティファイルの設定内容を次に示します。

なお，セットアッププロパティファイルはプロパティファイル形式のため，Javaのプロパティファイルの仕様に従います。値に「¥」を記述する場合，「¥」の前に「¥」をエスケープ文字として記述してください。また，ファイルのエンコーディングはUTF-8とし，BOMを付けないで保存してください。

CSCIW 02-20以前で使用していたセットアッププロパティファイル（Unicode形式のファイルを含む）を，そのまま使用することもできます。

表A‒2　セットアッププロパティファイルの設定内容

キー※1

内容

設定

SystemID

システムID

ワーク管理データベースを一意に識別する値で，SQLスクリプトファイルの<SYSTEMID>に指定した値を指定します。

指定できる値は，半角英大文字で始まる半角英大文字および半角数字で，5文字以内です。

必須

DebugSQLTrace

SQLトレースファイルへの出力条件

SQLのトレースファイルへの出力条件を0〜2の整数で指定します。

デフォルト値は0です。

出力しない場合

0を設定

SQL文だけ出力する場合

1を指定

SQL文と？パラメタ値を出力する場合

2を指定

任意

HiRDBTransientSQLCode

SQL例外となるSQLCODEの値

HiRDB使用時の一時的なSQL例外にしたいSQLCODEの値を指定します。複数の場合，値をコンマで区切って指定します。

デフォルト値は空文字列です。

任意

OracleTransientSQLCode

SQL例外となるSQLCODEの値

Oracle使用時の一時的なSQL例外にしたいSQLCODEの値を指定します。複数の場合，値をコンマで区切って指定します。

デフォルト値は空文字列です。

任意

SQLServerTransientSQLCode

SQL例外となるSQLCODEの値

SQL Server使用時の一時的なSQL例外にしたいSQLCODEの値を指定します。複数の場合，値をコンマで区切って指定します。

デフォルト値は空文字列です。

任意

HiRDBTransientSQLState

SQL例外となるSQLSTATEの値

HiRDB使用時の一時的なSQL例外にしたいSQLSTATEの値を指定します。複数の場合，値をコンマで区切って指定します。

デフォルト値は空文字列です。

任意

OracleTransientSQLState

SQL例外となるSQLSTATEの値

Oracle使用時の一時的なSQL例外にしたいSQLSTATEの値を指定します。複数の場合，値をコンマで区切って指定します。

デフォルト値は空文字列です。

任意

SQLServerTransientSQLState

SQL例外となるSQLSTATEの値

SQL Server使用時の一時的なSQL例外にしたいSQLSTATEの値を指定します。複数の場合，値をコンマで区切って指定します。

デフォルト値は空文字列です。

任意

MsgFileDir

メッセージファイル出力先ディレクトリ

メッセージファイルの出力先ディレクトリを指定します。

初期化メッセージファイルもこの設定に従います。

デフォルトの出力先ディレクトリは次のとおりです。

Windowsの場合

%CSCIW_HOME%¥log

Unixの場合

${CSCIW_HOME}/log

任意

TraceFileDir

トレースファイル出力先ディレクトリ

トレースファイルの出力先ディレクトリを指定します。

初期化トレースファイルもこの設定に従います。

デフォルトの出力先ディレクトリは次のとおりです。

Windowsの場合

%CSCIW_HOME%¥log

Unixの場合

${CSCIW_HOME}/log

任意

CmdMsgFileDir

コマンドメッセージファイル出力先ディレクトリ

コマンドメッセージファイルの出力先ディレクトリを指定します。

デフォルトの出力先ディレクトリは次のとおりです。

Windowsの場合

%CSCIW_HOME%¥log

Unixの場合

${CSCIW_HOME}/log

任意

CmdTraceFileDir

コマンドトレースファイル出力先ディレクトリ

コマンドトレースファイルの出力先ディレクトリを指定します。

デフォルトの出力先ディレクトリは次のとおりです。

Windowsの場合

%CSCIW_HOME%¥log

Unixの場合

${CSCIW_HOME}/log

任意

AdmMsgFileDir

案件運用操作メッセージファイル出力先ディレクトリ

案件運用操作メッセージファイルの出力先ディレクトリを指定します。

デフォルトの出力先ディレクトリは次のとおりです。

Windowsの場合

%CSCIW_HOME%¥log

Unixの場合

${CSCIW_HOME}/log

任意

AdmTraceFileDir

案件運用操作トレースファイル出力先ディレクトリ

案件運用操作トレースファイルの出力先ディレクトリを指定します。

デフォルトの出力先ディレクトリは次のとおりです。

Windowsの場合

%CSCIW_HOME%¥log

Unixの場合

${CSCIW_HOME}/log

任意

MngRestServiceMsgFileDir

運用管理RESTサービスメッセージファイル出力先ディレクトリ

運用管理RESTサービスメッセージファイルの出力先ディレクトリを指定します。

デフォルトの出力先ディレクトリは次のとおりです。

Windowsの場合

%CSCIW_HOME%¥log

Unixの場合

${CSCIW_HOME}/log

任意

MngRestServiceTraceFileDir

運用管理RESTサービストレースファイル出力先ディレクトリ

運用管理RESTサービスのトレースファイルの出力先ディレクトリを指定します。

デフォルトの出力先ディレクトリは次のとおりです。

Windowsの場合

%CSCIW_HOME%¥log

Unixの場合

${CSCIW_HOME}/log

任意

LogRotationMode

メッセージ・トレースファイルのローテーション種別

メッセージ・トレースファイルのローテーション種別を指定します。

WRAP

ラップアラウンドモード

SHIFT

シフトモード

デフォルト値はWRAPです。

任意

RotationTime

メッセージ・トレースファイルのローテーション時刻

メッセージ・トレースファイルのローテーション時刻を指定します。

ローテーション種別がシフトモードの場合だけ有効になります。

HHMMSS形式の6桁固定文字列を000000〜235959の範囲で指定します。

空文字列の場合には，時刻によるローテーションは無効となり，ローテーション条件にファイルサイズだけを使用します（この設定はシステムで一意であり，すべてのログ種別に有効です）。

デフォルト値は空文字列です。

任意

MsgFileNum

メッセージファイル出力面数

メッセージファイルの出力面数を，1〜16の整数で指定します。ただし，ローテーション種別がシフトモードの場合は，バックアップ面数を指定します。

デフォルト値は2です。

初期化メッセージファイルもこの設定に従います。

任意

TraceFileNum

トレースファイル出力面数

トレースファイルの出力面数を，1〜16の整数で指定します。ただし，ローテーション種別がシフトモードの場合は，バックアップ面数を指定します。

デフォルト値は4です。

初期化トレースファイルもこの設定に従います。

任意

CmdMsgFileNum

コマンドメッセージファイル出力面数

コマンドメッセージファイルの出力面数を，1〜16の整数で指定します。ただし，ローテーション種別がシフトモードの場合は，バックアップ面数を指定します。

デフォルト値は2です。

任意

CmdTraceFileNum

コマンドトレースファイル出力面数

コマンドトレースファイルの出力面数を，1〜16の整数で指定します。ただし，ローテーション種別がシフトモードの場合は，バックアップ面数を指定します。

デフォルト値は4です。

任意

AdmMsgFileNum

案件運用操作メッセージファイル出力面数

案件運用操作メッセージファイルの出力面数を，1〜16の整数で指定します。ただし，ローテーション種別がシフトモードの場合は，バックアップ面数を指定します。

デフォルト値は2です。

任意

AdmTraceFileNum

案件運用操作トレースファイル出力面数

案件運用操作トレースファイルの出力面数を，1〜16の整数で指定します。ただし，ローテーション種別がシフトモードの場合は，バックアップ面数を指定します。

デフォルト値は4です。

任意

MngRestServiceMsgFileNum

運用管理RESTサービスメッセージファイル出力面数

運用管理RESTサービスのメッセージファイルの出力面数を1〜16の整数で指定します。ただし，ローテーション種別がシフトモードの場合は，バックアップ面数を指定します。

デフォルト値は2です。

任意

MngRestServiceTraceFileNum

運用管理RESTサービストレースファイルの出力面数

運用管理RESTサービスのトレースファイルの出力面数を1〜16の整数で指定します。ただし，ローテーション種別がシフトモードの場合は，バックアップ面数を指定します。

デフォルト値は4です。

任意

MsgFileSize

メッセージファイル出力サイズ

メッセージファイルの出力サイズを，100000〜2147483647の整数で指定します。（単位：バイト）

デフォルト値は2097152です。

初期化メッセージファイルもこの設定に従います。

任意

TraceFileSize

トレースファイル出力サイズ

トレースファイルの出力サイズを，100000〜2147483647の整数で指定します。（単位：バイト）

デフォルト値は16777216です。

初期化トレースファイルもこの設定に従います。

任意

CmdMsgFileSize

コマンドメッセージファイル出力サイズ

コマンドメッセージファイルの出力サイズを，100000〜2147483647の整数で指定します。（単位：バイト）

デフォルト値は2097152です。

任意

CmdTraceFileSize

コマンドトレースファイル出力サイズ

コマンドメッセージファイルの出力サイズを，100000〜2147483647の整数で指定します。（単位：バイト）

デフォルト値は16777216です。

任意

AdmMsgFileSize

案件運用操作メッセージファイル出力サイズ

案件運用操作メッセージファイルの出力サイズを，100000〜2147483647の整数で指定します。（単位：バイト）

デフォルト値は2097152です。

任意

AdmTraceFileSize

案件運用操作トレースファイル出力サイズ

案件運用操作トレースファイルの出力サイズを，100000〜2147483647の整数で指定します。（単位：バイト）

デフォルト値は16777216です。

任意

MngRestServiceMsgFileSize

運用管理RESTサービスメッセージファイル出力サイズ

運用管理RESTサービスメッセージファイルの出力サイズを，100000〜2147483647の整数で指定します。（単位：バイト）

デフォルト値は2097152です。

任意

MngRestServiceTraceFileSize

運用管理RESTサービストレースファイルの出力サイズ

運用管理RESTサービストレースファイルの出力サイズを，100000〜2147483647の整数で指定します。（単位：バイト）

デフォルト値は16777216です。

任意

MsgOutputThreashold

メッセージ出力レベル

メッセージ出力レベルを，-1〜1000の数値で指定します。

デフォルト値は20です。

出力しない場合

-1を指定

値以下のレベルを出力する場合

0以上の値を指定

初期化メッセージファイルもこの設定に従います。

任意

TraceOutputThreashold

トレース出力レベル

トレース出力レベルを，-1〜1000の数値で指定します。

デフォルト値は20です。

出力しない場合

-1を指定

値以下のレベルを出力する場合

0以上の値を指定

初期化トレースファイルもこの設定に従います。

任意

CmdMsgOutputThreashold

コマンドメッセージ出力レベル

コマンドメッセージ出力レベルを，-1〜1000の数値で指定します。

デフォルト値は20です。

出力しない場合

-1を指定

値以下のレベルを出力する場合

0以上の値を指定

任意

CmdTraceOutputThreashold

コマンドトレース出力レベル

コマンドトレース出力レベルを，-1〜1000の数値で指定します。

デフォルト値は20です。

出力しない場合

-1を指定

値以下のレベルを出力する場合

0以上の値を指定

任意

AdmMsgOutputThreashold

案件運用操作メッセージ出力レベル

案件運用操作メッセージ出力レベルを，-1〜1000の数値で指定します。

デフォルト値は20です。

出力しない場合

-1を指定

値以下のレベルを出力する場合

0以上の値を指定

任意

AdmTraceOutputThreashold

案件運用操作トレース出力レベル

案件運用操作トレース出力レベルを，-1〜1000の数値で指定します。

デフォルト値は20です。

出力しない場合

-1を指定

値以下のレベルを出力する場合

0以上の値を指定

任意

MngRestServiceMsgOutputThreashold

運用管理RESTサービスメッセージの出力レベル

運用管理RESTサービスメッセージの出力レベルを，-1〜1000の数値で指定します。

デフォルト値は20です。

出力しない場合

-1を指定

値以下のレベルを出力する場合

0以上の値を指定

任意

MngRestServiceTraceOutputThreashold

運用管理RESTサービストレースの出力レベル

運用管理RESTサービストレースの出力レベルを，-1〜1000の数値で指定します。

デフォルト値は20です。

出力しない場合

-1を指定

値以下のレベルを出力する場合

0以上の値を指定

任意

MsgTimeToDelete

メッセージファイル削除までの日数

メッセージファイルを削除するまでの日数を，-1〜24855の数値で指定します。

ローテーション種別がラップアラウンドモードの場合だけ有効になります。

デフォルト値は-1です。

削除しない場合

-1を指定

常に削除する場合

0を指定※2

経過日数で削除する場合

1以上の値を指定

初期化メッセージファイルもこの設定に従います。

任意

TraceTimeToDelete

トレースファイル削除までの日数

トレースファイルを削除するまでの日数を，-1〜24855の数値で指定します。

ローテーション種別がラップアラウンドモードの場合だけ有効になります。

デフォルト値は-1です。

削除しない場合

-1を指定

常に削除する場合

0を指定※2

経過日数で削除する場合

1以上の値を指定

初期化トレースファイルもこの設定に従います。

任意

CmdMsgTimeToDelete

コマンドメッセージファイル削除までの日数

コマンドメッセージファイルを削除するまでの日数を，-1〜24855の数値で指

定します。

ローテーション種別がラップアラウンドモードの場合だけ有効になります。

デフォルト値は-1です。

削除しない場合

-1を指定

常に削除する場合

0を指定※2

経過日数で削除する場合

1以上の値を指定

任意

CmdTraceTimeToDelete

コマンドトレースファイル削除までの日数

コマンドトレースファイルを削除するまでの日数を，-1〜24855の数値で指定します。

ローテーション種別がラップアラウンドモードの場合だけ有効になります。

デフォルト値は-1です。

削除しない場合

-1を指定

常に削除する場合

0を指定※2

指定日数の経過時点で削除する場合

1以上の値を指定

任意

AdmMsgTimeToDelete

案件運用操作メッセージファイル削除までの日数

案件運用操作メッセージファイルを削除するまでの日数を，-1〜24855の数値で指定します。

ローテーション種別がラップアラウンドモードの場合だけ有効になります。

デフォルト値は-1です。

削除しない場合

-1を指定

常に削除する場合

0を指定※2

経過日数で削除する場合

1以上の値を指定

任意

AdmTraceTimeToDelete

案件運用操作トレースファイル削除までの日数

案件運用操作トレースファイルを削除するまでの日数を，-1〜24855の数値で指定します。

ローテーション種別がラップアラウンドモードの場合だけ有効になります。

デフォルト値は-1です。

削除しない場合

-1を指定

常に削除する場合

0を指定※2

経過日数で削除する場合

1以上の値を指定

任意

MngRestServiceJobTimeToDelete

ジョブレコード自動削除までの日数

ジョブレコードを自動削除するまでの日数を1〜24855の数値で指定します。

デフォルト値は60です。

任意

MngRestServiceMsgTimeToDelete

運用管理RESTサービスメッセージファイル削除までの日数

運用管理RESTサービスメッセージファイルを削除するまでの日数を，-1〜24855の数値で指定します。

ローテーション種別がラップアラウンドモードの場合だけ有効になります。

デフォルト値は-1です。

削除しない場合

-1を指定

常に削除する場合

0を指定※2

経過日数で削除する場合

1以上の値を指定

任意

MngRestServiceTraceTimeToDelete

運用管理RESTサービストレースファイル削除までの日数

運用管理RESTサービストレースファイルを削除するまでの日数を，-1〜24855の数値で指定します。

ローテーション種別がラップアラウンドモードの場合だけ有効になります。

デフォルト値は-1です。

削除しない場合

-1を指定

常に削除する場合

0を指定※2

経過日数で削除する場合

1以上の値を指定

任意

ProcessDefinitionCacheSize

ビジネスプロセス定義のキャッシュサイズ

ビジネスプロセス定義をメモリ上にキャッシュするサイズを，0〜1000の数値で指定します。

デフォルト値は100です。

任意

ResourceSelectorCacheSize

振り分けルール定義のキャッシュサイズ

振り分けルール定義をメモリ上にキャッシュするサイズを，0〜1000の数値で指定します。

デフォルト値は1000です。

任意

AdmBpCrDispMaxCount

ビジネスプロセス定義一覧／振り分けルール定義一覧の表示最大件数

ビジネスプロセス定義一覧および振り分けルール定義一覧で表示する最大件数を，1〜2000の数値で指定します。

デフォルト値は1000です。

任意

AdmPIDispMaxCount

案件一覧の表示最大件数

案件一覧の一画面に表示する最大件数を，1〜1000の数値で指定します。

デフォルト値は100です。

任意

AdmAIDispMaxCount

業務ステップ一覧の表示最大件数

業務ステップ一覧の一画面に表示する最大件数を，1〜1000の数値で指定します。

デフォルト値は100です。

任意

AdmWIDispMaxCount

作業一覧の表示最大件数

作業一覧の一画面に表示する最大件数を，1〜1000の数値で指定します。

デフォルト値は100です。

任意

AdmDelPIResultsDispMaxCount

案件一括削除ジョブ一覧表示最大件数

案件一括削除ジョブ一覧の一画面に表示する最大件数を，1〜1000の数値で指定します。

デフォルト値は100です。

任意

AdmAcDispMaxCount

アプリケーション呼び出し制御情報一覧表示最大件数

アプリケーション呼び出し制御情報一覧で表示する最大件数を，1〜2000の数値で指定します。

デフォルト値は1000です。

任意

AdmAgDispMaxCount

アプリケーション呼び出しグループ定義一覧表示最大件数

アプリケーション呼び出しグループ定義一覧で表示する最大件数を，1〜2000の数値で指定します。

デフォルト値は1000です。

任意

AdmDelPIUnit

案件運用操作の案件一括削除での削除処理単位

案件運用操作の案件一括削除での削除処理単位を，1〜10000の数値で指定します。ciwdelpiコマンドの-untオプションに相当します。

デフォルト値は100です。

任意

AdmDelPIUseTimeOffset

案件運用操作の案件一括削除での経過日数の区切りオプション

案件運用操作の案件一括削除での経過日数の区切りオプションを，trueまたはfalseで指定します。ciwdelpiコマンドの-ofsオプションに相当します。

経過日数の区切りを「00（時）：00（分）：00（秒）」に設定する場合

trueを指定

経過日数の区切りを設定しない場合

falseを指定

デフォルト値はfalseです。

任意

SQLServerReadMode

排他オプションの指定

SQL Server使用時の排他オプションのモードを0または1で指定します。

ダーティリードモードを指定する場合

0を指定

リードコミッテッドモードを指定する場合

1を指定

デフォルト値は0です。

なお，リードコミッテッドモードを指定する場合，SQL Serverのデータベースの設定でREAD_COMMITTED_SNAPSHOTをONにしてください。READ_COMMITTED_SNAPSHOTがOFFの状態でリードコミッテッドモードにするとデッドロックが発生するおそれがあります。

任意

RangeSkipCleanup

異常終了したID範囲のスキップ有無の指定

プロセス情報の正常化処理の際に，異常終了したID範囲をスキップするかどうかを，trueまたはfalseで指定します。

使用中になっていたID範囲を強制的にスキップして，利用できないままにする場合

trueを指定

使用中になっていたID範囲を回復し，再利用できるようにする場合

falseを指定

デフォルト値はfalseです。falseを指定した場合の動作は，CSCIWのバージョンが02-10以前の場合の動作と同じです。

任意

UseApplicationCallService

アプリケーション呼び出しサービスの使用有無の指定

BPMN連携機能を使用しないで，アプリケーション呼び出しサービスを使用するかどうかを，trueまたはfalseで指定します。

使用する場合

trueを指定

使用しない場合

falseを指定

デフォルト値はfalseです。

BPMN連携機能を使用する場合，このプロパティを指定する必要はありません。

任意

MngRestServiceResponseMaxCount

運用管理RESTサービスの一覧取得最大件数

運用管理RESTサービスの一覧取得APIで取得する一覧の最大件数を，-1〜2147483647の数値で指定します。この値は，一覧取得APIで取得件数を指定しなかった場合に使用されます。

すべてのデータを取得する場合

-1を指定

最大取得件数を指定する場合

0以上を指定

デフォルト値は100です。

任意

MngRestServiceUserDescription

運用管理RESTサービスのAPIでのユーザ記述子

運用管理RESTサービスのAPIで使用するユーザ記述子を1〜32バイトの文字列で指定します。この値は，APIでユーザ記述子を指定しなかった場合に使用されます。

デフォルト値はcsciwmngwsです。

任意

注※1

記載しているキー以外の内容を指定した場合，指定したキーおよび値は無視されます。

注※2

0を指定した場合，複数のプロセスを実行したときに，ほかのプロセスのファイルも削除するので注意してください。

付録A.3　コマンド用環境設定ファイル

コマンド用環境設定ファイルは，設定内容をユーザの環境に合わせて直接変更できます。また，上書きインストール時に，コマンド用環境設定ファイルは上書きされません。

コマンド用環境設定ファイルの格納パスは，次のとおりです。

(1)　環境変数CSCIW_CONF_DIRが設定されていない場合

Windowsの場合

%CSCIW_HOME%¥conf¥csciwcmdconf.bat

UNIXの場合

${CSCIW_HOME}/conf/csciwcmdconf

(2)　環境変数CSCIW_CONF_DIRが設定されている場合

Windowsの場合

%CSCIW_CONF_DIR%¥csciwcmdconf.bat

UNIXの場合

${CSCIW_CONF_DIR}/csciwcmdconf

重要

アンインストール時に<CSCIWインストールフォルダ>/confの下のコマンド用環境設定ファイルは削除されるため，アンインストール前に必要に応じてファイルのバックアップを取得してください。

環境変数CSCIW_CONF_DIR下に作成されたコマンド用環境設定ファイルはアンインストール時には削除されません。アンインストール後に残ったコマンド用環境設定ファイルの処理（バックアップの取得や削除）については，必要に応じて実行してください。

コマンド用環境設定ファイルの設定内容を次に示します。

表A‒3　コマンド用環境設定ファイルの設定内容

キー

内容

CSCIWCMD_JVM_ARGS

JavaVMの起動オプション

JavaVMを起動するオプションを設定します。次のJavaVMのオプションを指定できます。特に値を指定しない場合は，javaコマンドのデフォルト値になります。

-Xms<size>

-Xmx<size>

-Xss<size>

-Xdebug

-Xrun<libraryName>

CSCIWCMD_JVM_CLPATH※1，※2

クラスパスへの設定値の追加

クラスパスに値を追加します。複数の値を指定したい場合は，次のようにしてください。

Windowsの場合

値を「;」（セミコロン）で区切って指定する

UNIXの場合

値を「:」（コロン）で区切って指定する

CSCIWCMD_JVM_LIBPATH

ライブラリ検索パス環境変数への設定値の追加

ライブラリ検索パス環境変数に値を追加します。複数の値を指定したい場合は，次のようにしてください。

Windowsの場合

値を「;」（セミコロン）で区切って指定する

UNIXの場合

値を「:」（コロン）で区切って指定する

CSCIWCMD_JVM_ARCHITECTURE

この指定は，互換用の設定のため，デフォルト値「64」から値を変更しないでください。

使用するOSがUNIXの場合だけ有効になります。

注※1

コマンドを実行するには，CSCIWCMD_JVM_CLPATHにJDBCのクラスパスを設定する必要があります。JDBCのクラスパスの指定例を次に示します。

・HiRDBの場合

set CSCIWCMD_JVM_CLPATH=
    <HiRDBインストールディレクトリ>¥CLIENT¥UTL¥pdjdbc2.jar

または

set CSCIWCMD_JVM_CLPATH=
    <HiRDBインストールディレクトリ>¥CLIENT¥UTL¥pdjdbc4.jar

・Oracleの場合

set CSCIWCMD_JVM_CLPATH=
    <Oracleインストールディレクトリ>¥jdbc¥lib¥ojdbc8.jar

または

set CSCIWCMD_JVM_CLPATH=
    <Oracleインストールディレクトリ>¥jdbc¥lib¥ojdbc10.jar

注※2

Windows環境で，日立ネットワークオブジェクトプラザトレース共通ライブラリのインストール先を変更している場合は，変更したインストール先ディレクトリにあるhntrlib2j.jarおよびhntrlibMj.jar（64ビット版の場合は，hntrlib2j64.jarおよびhntrlibMj64.jar）を，CSCIWCMD_JVM_CLPATHに追加する必要があります。指定例を次に示します。

set CSCIWCMD_JVM_CLPATH=
    <日立ネットワークオブジェクトプラザトレース共通ライブラリのインストール先>¥classes¥hntrlib2j.jar;<日立ネットワークオブジェクトプラザトレース共通ライブラリのインストール先>¥classes¥hntrlibMj.jar

付録B　テーブル容量の見積もり

次の情報を基に，使用するDBMSのマニュアルを参考にデータベースの容量見積もりをしてください。

テーブルおよびインデクス定義

レコード数の概算式

付録B.1　テーブルおよびインデクス定義

ワーク管理データベースに定義するテーブルおよびインデクスの内容を基に，テーブル容量を見積もってください。

見積もりに必要なテーブルおよびインデクスの情報を次に示します。

(1)　テーブルの一覧

テーブルの一覧を次に示します。

表B‒1　テーブル一覧

分類

テーブル名

インデクス名

プレフィクス

参照個所

ビジネスプロセス定義

<SYSTEMID>_PROCESS_DEF

<SYSTEMID>_PDEF

（a）

業務ステップ定義

<SYSTEMID>_ACTIVITY_DEF

<SYSTEMID>_ADEF

（b）

作業定義

<SYSTEMID>_WORK_DEF

<SYSTEMID>_WDEF

（c）

制御ノード定義

<SYSTEMID>_CONTROLNODE_DEF

<SYSTEMID>_CNDEF

（d）

フロー遷移定義

<SYSTEMID>_FLOW_DEF

<SYSTEMID>_FDEF

（e）

並列作業定義

<SYSTEMID>_PARALLEL_WORK_DEF

<SYSTEMID>_PWDEF

（f）

条件定義

<SYSTEMID>_CONDITION_DEF

<SYSTEMID>_CDDEF

（g）

条件SQL定義

<SYSTEMID>_CONDITION_SQL_DEF

<SYSTEMID>_CDSQLDEF

（h）

条件Java定義

<SYSTEMID>_CONDITION_JAVA_DEF

<SYSTEMID>_CDJAVADEF

（i）

生成ルール定義

<SYSTEMID>_CREATIONRULE_DEF

<SYSTEMID>_CRDEF

（j）

生成ルールSQL定義

<SYSTEMID>_CREATIONRULE_SQL_DEF

<SYSTEMID>_CRSQLDEF

（k）

生成ルールJava定義

<SYSTEMID>_CREATIONRULE_JAVA_DEF

<SYSTEMID>_CRJAVADEF

（l）

時間取得ルール定義

<SYSTEMID>_TIMERULE_DEF

<SYSTEMID>_TRDEF

（m）

時間取得ルール相対時間定義

<SYSTEMID>_TIMERULE_DATETIME_DEF

<SYSTEMID>_TRDDEF

（n）

作業アプリケーション定義

<SYSTEMID>_APPLICATION_DEF

<SYSTEMID>_APPDEF

（o）

作業アプリケーションJMS定義

<SYSTEMID>_APPLICATION_JMS_DEF

<SYSTEMID>_APPJMSDEF

（p）

作業アプリケーションJava定義

<SYSTEMID>_APPLICATION_JAVA_DEF

<SYSTEMID>_APPJAVADEF

（q）

階層定義

<SYSTEMID>_HIERARCHY_DEF

<SYSTEMID>_HIEDEF

（r）

フロー遷移折れ線情報

<SYSTEMID>_FLOW_POLYGONALLINE_INFO

<SYSTEMID>_FPOLINF

（s）

振り分けルール定義

<SYSTEMID>_CASTINGRULE_DEF

<SYSTEMID>_CASTDEF

（t）

振り分けルールSQL定義

<SYSTEMID>_CASTINGRULE_SQL_DEF

<SYSTEMID>_CASTSQLDEF

（u）

振り分けルールJava定義

<SYSTEMID>_CASTINGRULE_JAVA_DEF

<SYSTEMID>_CASTJAVADEF

（v）

案件

<SYSTEMID>_PROCESS_INSTANCE

<SYSTEMID>_PI

（w）

業務ステップ

<SYSTEMID>_ACTIVITY_INSTANCE

<SYSTEMID>_AI

（x）

作業

<SYSTEMID>_WORK_ITEM

<SYSTEMID>_WI

（y）

制御ノード

<SYSTEMID>_CONTROLNODE_INSTANCE

<SYSTEMID>_CI

（z）

制御ノード管理

<SYSTEMID>_CONTROLNODE_INSTANCEMNG

<SYSTEMID>_CIM

（aa）

ユーザ設定情報

<SYSTEMID>_USER_SETTING_INFO

<SYSTEMID>_USM

（ab）

プロセス情報

<SYSTEMID>_SERVER_PROC_INFO

<SYSTEMID>_SPI

（ac）

未使用ID範囲格納テーブル

<SYSTEMID>_UNUSED_ID_RANGE

<SYSTEMID>_UID

（ad）

ID範囲予約ログテーブル

<SYSTEMID>_ID_RANGE_RESERVE_LOG

<SYSTEMID>_IDR

（ae）

アプリケーション呼び出し制御情報テーブル

<SYSTEMID>_APPLICATION_LOCK_INFO

<SYSTEMID>_APPLCK

（af）

アプリケーション呼び出しグループテーブル

<SYSTEMID>_APPLICATION_LOCK_GROUP

<SYSTEMID>_APPGRP

（ag）

ジョブテーブル

<SYSTEMID>_ASYNC_JOB

<SYSTEMID>_ASYNCJOB

（ah）

各テーブルの内容を次に示します。

(a)　<SYSTEMID>_PROCESS_DEFの内容

このテーブルでは，ビジネスプロセス定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_PROCESS_DEFの内容を次に示します。

表B‒2　<SYSTEMID>_PROCESS_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

ビジネスプロセス定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1

N

不可

2

ビジネスプロセス定義名

Name

MVARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

U2-1

N

不可

3

バージョン

Version

SMALLINT

NUMBER(4)

SMALLINT

U2-2

N

不可

4

状態

StateCode

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

5

説明

Description

MVARCHAR(250)

VARCHAR2(250)

VARCHAR(250)

−

−

可

（NULL）

6

作成者

Author

MVARCHAR(32)

VARCHAR2(32)

VARCHAR(32)

−

−

不可

7

作成日時

CreationDate

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

不可

8

管理者

Responsible

MVARCHAR(32)

VARCHAR2(32)

VARCHAR(32)

−

−

不可

9

案件投入可能期間開始日時

ValidFromDate

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

不可

10

案件投入可能期間終了日時

ValidToDate

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

不可

11

処理期限ルール定義ID

DeadlineRuleID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

12

Adhoc操作対応フラグ

AdhocOperationTypeCode

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

13

スクリプトバージョン

ScriptVersion

SMALLINT

NUMBER(4)

SMALLINT

−

−

不可

14

クライアント識別情報

ClientInformation

MVARCHAR(32)

VARCHAR2(32)

VARCHAR(32)

−

−

可

（NULL）

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

U：ユニーク

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(b)　<SYSTEMID>_ACTIVITY_DEFの内容

このテーブルでは，業務ステップ定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_ACTIVITY_DEFの内容を次に示します。

表B‒3　<SYSTEMID>_ACTIVITY_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

業務ステップ定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

U2-2

P1

N

不可

2

業務ステップ定義名

Name

MVARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

N3

−

不可

3

ビジネスプロセス定義ID

ProcessDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

U2-1

N

不可

4

説明

Description

MVARCHAR(250)

VARCHAR2(250)

VARCHAR(250)

−

−

可

（NULL）

5

処理期限ルール定義ID

DeadlineRuleID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

6

完了条件ID

CompletionConditionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

7

生成ポリシー

CreationPolicy

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

8

階層定義ID

HierarchyDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

9

アイコン番号

IconNumber

SMALLINT

NUMBER(4)

SMALLINT

−

−

不可

10

描画順位

DrawPriority

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

11

x座標

X

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

12

y座標

Y

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

N：通常

U：ユニーク

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(c)　<SYSTEMID>_WORK_DEFの内容

このテーブルでは，作業定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_WORK_DEFの内容を次に示します。

表B‒4　<SYSTEMID>_WORK_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

作業定義ID

ID

INTEGER

NUMBER

(10)

INT

U2-2

P1

N

不可

2

作業定義名

Name

MVARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

N3

−

不可

3

業務ステップ定義ID

ActivityDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

4

ビジネスプロセス定義ID

ProcessDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

U2-1

N

不可

5

作業種別

WorkTypeCode

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

6

振り分けルール名

CastingRuleName

MVARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

−

−

可

（NULL）

7

説明

Description

MVARCHAR(250)

VARCHAR2(250)

VARCHAR(250)

−

−

可

（NULL）

8

発生条件

CreationConditionID

INTEGER

NUMBER

(10)

INT

−

−

可

（NULL）

9

完了条件

CompletionConditionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

10

再評価指定

ReEvalFlag

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

11

アプリケーション定義ID

ApplicationID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

N：通常

U：ユニーク

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(d)　<SYSTEMID>_CONTROLNODE_DEFの内容

このテーブルでは，制御ノード定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_CONTROLNODE_DEFの内容を次に示します。

表B‒5　<SYSTEMID>_CONTROLNODE_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

制御ノード定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

U2-2

P1

N

不可

2

ビジネスプロセス定義ID

ProcessDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

U2-1

N

不可

3

制御ノード種別

ControlNodeTypeCode

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

4

制御ノード名

Name

MVARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

−

−

不可

5

階層定義ID

HierarchyDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

6

アイコン番号

IconNumber

SMALLINT

NUMBER(4)

SMALLINT

−

−

不可

7

描画順位

DrawPriority

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

8

x座標

X

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

9

y座標

Y

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

U：ユニーク

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(e)　<SYSTEMID>_FLOW_DEFの内容

このテーブルでは，フロー遷移定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_FLOW_DEFの内容を次に示します。

表B‒6　<SYSTEMID>_FLOW_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

フロー遷移定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

U2-2

P1

N

不可

2

ビジネスプロセス定義ID

ProcessDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

U2-1

N

不可

3

遷移元ノード種別

SourceNodeTypeCode

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

4

遷移元ノードID

SourceNodeID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

5

遷移先ノード種別

DestinationNodeTypeCode

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

6

遷移先ノードID

DestinationNodeID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

7

優先順位

Priority

SMALLINT

NUMBER(6)

SMALLINT

−

−

可

（NULL）

8

遷移条件ID

FlowConditionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

9

階層定義ID

HierarchyDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

10

描画順位

DrawPriority

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

11

線種

LineStyle

SMALLINT

NUMBER(4)

SMALLINT

−

−

不可

12

線色

LineColor

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

13

線幅

LineWidth

SMALLINT

NUMBER(4)

SMALLINT

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

U：ユニーク

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(f)　<SYSTEMID>_PARALLEL_WORK_DEFの内容

このテーブルでは，並列作業定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_PARALLEL_WORK_DEFの内容を次に示します。

表B‒7　<SYSTEMID>_PARALLEL_WORK_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

並列作業定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1-2

N

不可

2

ビジネスプロセス定義ID

ProcessDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1-1

N

不可

3

子作業定義ID

ChildWorkDefID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

4

並列作業生成ルールID

CreationRuleID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(g)　<SYSTEMID>_CONDITION_DEFの内容

このテーブルでは，条件定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_CONDITION_DEFの内容を次に示します。

表B‒8　<SYSTEMID>_CONDITION_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

条件定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1

U2-2

N

不可

2

ビジネスプロセス定義ID

ProcessDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

U2-1

N

不可

3

条件名

Name

MVARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

−

−

不可

4

条件種別

ConditionTypeCode

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

5

説明

Description

MVARCHAR(250)

VARCHAR2(250)

VARCHAR(250)

−

−

可

（NULL）

6

NOT指定

NotFlagTypeCode

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

U：ユニーク

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(h)　<SYSTEMID>_CONDITION_SQL_DEFの内容

このテーブルでは，条件SQL定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_CONDITION_SQL_DEFの内容を次に示します。

表B‒9　<SYSTEMID>_CONDITION_SQL_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

条件定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1

N

不可

2

データベース識別子

DatabaseID

MVARCHAR(32)

VARCHAR2(32)

VARCHAR(32)

−

−

不可

3

SQL文

Content

MVARCHAR(2000)

VARCHAR2(2000)

VARCHAR(2000)

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(i)　<SYSTEMID>_CONDITION_JAVA_DEFの内容

このテーブルでは，条件Java定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_CONDITION_JAVA_DEFの内容を次に示します。

表B‒10　<SYSTEMID>_CONDITION_JAVA_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

条件定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1

N

不可

2

Javaクラス名

ClassName

MVARCHAR(255)

VARCHAR2(255)

VARCHAR(255)

−

−

不可

3

補助定数パラメタ

ExParameter

MVARCHAR(2000)

VARCHAR2(2000)

VARCHAR(2000)

−

−

可

（NULL）

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(j)　<SYSTEMID>_CREATIONRULE_DEFの内容

このテーブルでは，生成ルール定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_CREATIONRULE_DEFの内容を次に示します。

表B‒11　<SYSTEMID>_CREATIONRULE_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

生成ルール定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1

U2-2

N

不可

2

ビジネスプロセス定義ID

ProcessDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

U2-1

N

不可

3

生成ルール名

Name

MVARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

−

−

不可

4

生成ルール種別

CreationRuleType

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

5

説明

Description

MVARCHAR(250)

VARCHAR2(250)

VARCHAR(250)

−

−

可

（NULL）

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

U：ユニーク

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(k)　<SYSTEMID>_CREATIONRULE_SQL_DEFの内容

このテーブルでは，生成ルールSQL定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_CREATIONRULE_SQL_DEFの内容を次に示します。

表B‒12　<SYSTEMID>_CREATIONRULE_SQL_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

生成ルール定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1

N

不可

2

データベース識別子

DatabaseID

MVARCHAR(32)

VARCHAR2(32)

VARCHAR(32)

−

−

不可

3

SQL文

Content

MVARCHAR(2000)

VARCHAR2(2000)

VARCHAR(2000)

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(l)　<SYSTEMID>_CREATIONRULE_JAVA_DEFの内容

このテーブルでは，生成ルールJava定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_CREATIONRULE_JAVA_DEFの内容を次に示します。

表B‒13　<SYSTEMID>_CREATIONRULE_JAVA_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

生成ルール定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1

N

不可

2

Javaクラス名

ClassName

MVARCHAR(255)

VARCHAR2(255)

VARCHAR(255)

−

−

不可

3

補助定数パラメタ

ExParameter

MVARCHAR(2000)

VARCHAR2(2000)

VARCHAR(2000)

−

−

可

（NULL）

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(m)　<SYSTEMID>_TIMERULE_DEFの内容

このテーブルでは，時間取得ルール定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_TIMERULE_DEFの内容を次に示します。

表B‒14　<SYSTEMID>_TIMERULE_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

時間取得ルール定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1

U2-2

N

不可

2

ビジネスプロセス定義ID

ProcessDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

U2-1

N

不可

3

時間取得ルール名

Name

MVARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

−

−

不可

4

時間取得ルール種別

TimeRuleType

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

5

説明

Description

MVARCHAR(250)

VARCHAR2(250)

VARCHAR(250)

−

−

可

（NULL）

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

U：ユニーク

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(n)　<SYSTEMID>_TIMERULE_DATETIME_DEFの内容

このテーブルでは，時間取得ルール相対時間定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_TIMERULE_DATETIME_DEFの内容を次に示します。

表B‒15　<SYSTEMID>_TIMERULE_DATETIME_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

時間取得ルール定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1

N

不可

2

日数

NumDays

SMALLINT

NUMBER(4)

SMALLINT

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(o)　<SYSTEMID>_APPLICATION_DEFの内容

このテーブルでは，作業アプリケーション定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_APPLICATION_DEFの内容を次に示します。

表B‒16　<SYSTEMID>_APPLICATION_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

作業アプリケーション定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1

U2-2

N

不可

2

ビジネスプロセス定義ID

ProcessDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

U2-1

N

不可

3

作業アプリケーション名

Name

MVARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

−

−

不可

4

作業アプリケーション種別

ApplicationTypeCode

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

5

アプリケーションパラメータ

ApplicationParam

MVARCHAR(2000)

VARCHAR2(2000)

VARCHAR(2000)

−

−

可

（NULL）

6

説明

Description

MVARCHAR(250)

VARCHAR2(250)

VARCHAR(250)

−

−

可

（NULL）

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(p)　<SYSTEMID>_APPLICATION_JMS_DEFの内容

このテーブルでは，作業アプリケーションJMS定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_APPLICATION_JMS_DEFの内容を次に示します。

表B‒17　<SYSTEMID>_APPLICATION_JMS_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

作業アプリケーション定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1

N

不可

2

キュー名称

QueueName

MVARCHAR(20)

VARCHAR2(20)

VARCHAR(20)

−

−

不可

3

優先度

MessagePriority

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

4

グループ識別子

MessageGroupID

MVARCHAR(512)

VARCHAR2(512)

VARCHAR(512)

−

−

可

（NULL）

5

グループシーケンス番号

MessageGroupSeq

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

6

自動作業完了

AutoWICompleteFlag

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(q)　<SYSTEMID>_APPLICATION_JAVA_DEFの内容

このテーブルでは，作業アプリケーションJava定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_APPLICATION_JAVA_DEFの内容を次に示します。

表B‒18　<SYSTEMID>_APPLICATION_JAVA_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

作業アプリケーション定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1

N

不可

2

Javaクラス名

ClassName

MVARCHAR(255)

VARCHAR2(255)

VARCHAR(255)

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(r)　<SYSTEMID>_HIERARCHY_DEFの内容

このテーブルでは，階層定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_HIERARCHY_DEFの内容を次に示します。

表B‒19　<SYSTEMID>_HIERARCHY_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

階層定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1-2

N

不可

2

ビジネスプロセス定義ID

ProcessDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1-1

N

不可

3

階層名

Name

MVARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

−

−

不可

4

親階層定義ID

ParentHierarchyDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

5

アイコン番号

IconNumber

SMALLINT

NUMBER(4)

SMALLINT

−

−

不可

6

描画順位

DrawPriority

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

7

x座標

X

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

8

y座標

Y

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(s)　<SYSTEMID>_FLOW_POLYGONALLINE_INFOの内容

このテーブルでは，フロー遷移折れ線情報の情報を管理します。

<SYSTEMID>_FLOW_POLYGONALLINE_INFOの内容を次に示します。

表B‒20　<SYSTEMID>_FLOW_POLYGONALLINE_INFOの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

フロー遷移定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1-2

N

不可

2

ビジネスプロセス定義ID

ProcessDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1-1

N

不可

3

シリアル番号

SerialNo

SMALLINT

NUMBER(4)

SMALLINT

P1-3

N

不可

4

x座標

X

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

5

y座標

Y

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(t)　<SYSTEMID>_CASTINGRULE_DEFの内容

このテーブルでは，振り分けルール定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_CASTINGRULE_DEFの内容を次に示します。

表B‒21　<SYSTEMID>_CASTINGRULE_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

振り分けルール定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1

N

不可

2

ルール名

Name

MVARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

U2-1

N

不可

3

バージョン

Version

SMALLINT

NUMBER(4)

SMALLINT

U2-2

N

不可

4

管理者

Responsible

MVARCHAR(32)

VARCHAR2(32)

VARCHAR(32)

−

−

不可

5

作成者

Author

MVARCHAR(32)

VARCHAR2(32)

VARCHAR(32)

−

−

不可

6

作成日時

CreationDate

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

不可

7

説明

Description

MVARCHAR(250)

VARCHAR2(250)

VARCHAR(250)

−

−

可

（NULL）

8

有効期間開始日時

ValidFromDate

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

不可

9

有効期間終了日時

ValidToDate

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

不可

10

状態

StateCode

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

11

振り分けルール種別

CastingRuleType

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

12

スクリプトバージョン

ScriptVersion

SMALLINT

NUMBER(4)

SMALLINT

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

U：ユニーク

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(u)　<SYSTEMID>_CASTINGRULE_SQL_DEFの内容

このテーブルでは，振り分けルールSQL定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_CASTINGRULE_SQL_DEFの内容を次に示します。

表B‒22　<SYSTEMID>_CASTINGRULE_SQL_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

振り分けルール定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1

N

不可

2

データベース識別子

DatabaseID

MVARCHAR(32)

VARCHAR2(32)

VARCHAR(32)

−

−

不可

3

SQL文

Content

MVARCHAR(2000)

VARCHAR2(2000)

VARCHAR(2000)

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(v)　<SYSTEMID>_CASTINGRULE_JAVA_DEFの内容

このテーブルでは，振り分けルールJava定義の情報を管理します。

<SYSTEMID>_CASTINGRULE_JAVA_DEFの内容を次に示します。

表B‒23　<SYSTEMID>_CASTINGRULE_JAVA_DEFの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

振り分けルール定義ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1

N

不可

2

Javaクラス名

ClassName

MVARCHAR(255)

VARCHAR2(255)

VARCHAR(255)

−

−

不可

3

補助定数パラメタ

ExParameter

MVARCHAR(2000)

VARCHAR2(2000)

VARCHAR(2000)

−

−

可

（NULL）

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(w)　<SYSTEMID>_PROCESS_INSTANCEの内容

このテーブルでは，案件の情報を管理します。

<SYSTEMID>_PROCESS_INSTANCEの内容を次に示します。

表B‒24　<SYSTEMID>_PROCESS_INSTANCEの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※1

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

案件ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1

N3-2

N4-2

N

不可

2

案件名（案件キー）

Name

MVARCHAR(240)

VARCHAR2(240)

VARCHAR(240)

N2

−

可

（NULL）

3

ビジネスプロセス定義名

ProcessDefinitionName

MVARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

N5-1※2

−

不可

4

ビジネスプロセス定義ID

ProcessDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

N3-1

−

不可

5

状態

StateCode

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

N4-1

N5-2※2

不可

6

投入者

Creator

MVARCHAR(32)

VARCHAR2(32)

VARCHAR(32)

−

−

不可

7

開始日時

StartDate

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

可

（NULL）

8

終了日時

ClosedDate

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

可

（NULL）

9

処理期限

Deadline

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

可

（NULL）

10

優先度

Priority

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

11

案件乗せ替え日時

MovedDate

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

可

（NULL）

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※1

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

N：通常

U：ユニーク

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

注※2

BPMN連携機能を使用する場合にだけ，追加されるインデクスです。

(x)　<SYSTEMID>_ACTIVITY_INSTANCEの内容

このテーブルでは，業務ステップの情報を管理します。

<SYSTEMID>_ACTIVITY_INSTANCEの内容を次に示します。

表B‒25　<SYSTEMID>_ACTIVITY_INSTANCEの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

業務ステップID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

U2-2

P1

N

不可

2

業務ステップ名

Name

MVARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

−

−

可

（NULL）

3

業務ステップ定義名

ActivityDefinitionName

MVARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

−

−

不可

4

案件ID

ProcessInstanceID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

U2-1

N

不可

5

業務ステップ定義ID

ActivityDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

6

ビジネスプロセス定義ID

ProcessDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

7

業務ステップ種別

ActivityTypeCode

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

8

状態

StateCode

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

9

開始日時

StartDate

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

可

（NULL）

10

終了日時

ClosedDate

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

可

（NULL）

11

処理期限

Deadline

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

可

（NULL）

12

案件名（案件キー）

ProcessInstanceName

MVARCHAR(240)

VARCHAR2(240)

VARCHAR(240)

−

−

可

（NULL）

13

優先度

Priority

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

U：ユニーク

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(y)　<SYSTEMID>_WORK_ITEMの内容

このテーブルでは，作業の情報を管理します。

<SYSTEMID>_WORK_ITEMの内容を次に示します。

表B‒26　<SYSTEMID>_WORK_ITEMの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※1

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

作業ID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

U2-2

N3-2

P1

N

不可

2

作業名

Name

MVARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

−

−

可

（NULL）

3

作業定義名

WorkDefinitionName

MVARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

−

−

不可

4

業務ステップID

ActivityInstanceID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

5

案件ID

ProcessInstanceID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

U2-1

N6-1※2

N

不可

6

作業定義ID

WorkDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

N5-1※2

N6-2※2

−

可

（NULL）

7

ビジネスプロセス定義ID

ProcessDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

8

作業種別

WorkTypeCode

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

9

状態

StateCode

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

N4-1※2

N5-2※2

−

不可

10

作業者ID

Participant

MVARCHAR(32)

VARCHAR2(32)

VARCHAR(32)

N3-1

N4-2※2

−

可

（NULL）

11

発生日時

CreationDate

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

可

（NULL）

12

開始日時

StartDate

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

可

（NULL）

13

終了日時

ClosedDate

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

可

（NULL）

14

処理期限

Deadline

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

可

（NULL）

15

案件名（案件キー）

ProcessInstanceName

MVARCHAR(240)

VARCHAR2(240)

VARCHAR(240)

−

−

可

（NULL）

16

優先度

Priority

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※1

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

N：通常

U：ユニーク

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

注※2

BPMN連携機能を使用する場合にだけ，追加されるインデクスです。

(z)　<SYSTEMID>_CONTROLNODE_INSTANCEの内容

このテーブルでは，制御ノードの情報を管理します。

<SYSTEMID>_CONTROLNODE_INSTANCEの内容を次に示します。

表B‒27　<SYSTEMID>_CONTROLNODE_INSTANCEの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

制御ノードID

ID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

U2-2

P1

N

不可

2

案件ID

ProcessInstanceID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

U2-1

N

不可

3

ビジネスプロセス定義ID

ProcessDefinitionID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

4

制御ノード定義ID

ControlNodeDefID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

可

（NULL）

5

制御ノード種別

ControlNodeType

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

U：ユニーク

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(aa)　<SYSTEMID>_CONTROLNODE_INSTANCEMNGの内容

このテーブルでは，制御ノード管理の情報を管理します。

<SYSTEMID>_CONTROLNODE_INSTANCEMNGの内容を次に示します。

表B‒28　<SYSTEMID>_CONTROLNODE_INSTANCEMNGの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

制御ノードID

ControlNodeID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1-2

N

不可

2

案件ID

ProcessInstanceID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1-1

N

不可

3

詳細情報1

Data1

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1-3

N

不可

4

詳細情報2

Data2

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

01-50，01-60，01-60-01，01-70でワーク管理データベースのテーブルやインデクスを作成した場合

：−

01-70-01以降でワーク管理データベースのテーブルやインデクスを作成した場合：P1-4

−

不可

5

詳細情報3

Data3

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(ab)　<SYSTEMID>_USER_SETTING_INFOの内容

このテーブルでは，ユーザ設定情報の情報を管理します。

<SYSTEMID>_USER_SETTING_INFOの内容を次に示します。

表B‒29　<SYSTEMID>_USER_SETTING_INFOの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

設定情報名

UserSettingObject

MVARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

P1

N

不可

2

設定情報値

UserSettingValue

MVARCHAR(4000)

VARCHAR2(4000)

VARCHAR(4000)

−

−

可

（NULL）

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(ac)　<SYSTEMID>_SERVER_PROC_INFOの内容

このテーブルでは，プロセス情報の情報を管理します。

<SYSTEMID>_SERVER_PROC_INFOの内容を次に示します。

表B‒30　<SYSTEMID>_SERVER_PROC_INFOの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

プロセス種別

ProcessType

CHAR(2)

CHAR(2)

CHAR(2)

−

−

不可

2

ロックID

LockID

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

3

通知名称

NotificationID

VARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

P1

N

不可

4

起動状態

Status

VARCHAR(9)

VARCHAR2(9)

VARCHAR(9)

−

−

不可

5

IPアドレス

IPAddress

BINARY(16)

RAW(16)

VARBINARY(16)

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(ad)　<SYSTEMID>_UNUSED_ID_RANGEの内容

このテーブルでは，未使用ID範囲格納テーブルの情報を管理します。

<SYSTEMID>_UNUSED_ID_RANGEの内容を次に示します。

表B‒31　<SYSTEMID>_UNUSED_ID_RANGEの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

採番対象ID

TargetID

MVARCHAR(30)

VARCHAR2(30)

VARCHAR(30)

P1-1

N

不可

2

未使用ID範囲最小値

IDRangeMin

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

3

未使用ID範囲最大値

IDRangeMax

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1-2

N

不可

4

未使用ID数

IDCount

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(ae)　<SYSTEMID>_ID_RANGE_RESERVE_LOGの内容

このテーブルでは，ID範囲予約ログテーブルの情報を管理します。

<SYSTEMID>_ID_RANGE_RESERVE_LOGの内容を次に示します。

表B‒32　<SYSTEMID>_ID_RANGE_RESERVE_LOGの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

通知名称

NotificationID

MVARCHAR(64)

VARCHAR2(64)

VARCHAR(64)

−

−

不可

2

採番対象ID

TargetID

MVARCHAR(30)

VARCHAR2(30)

VARCHAR(30)

P1-1

N

不可

3

予約ID範囲最小値

IDRangeMin

INTEGER

NUMBER(10)

INT

−

−

不可

4

予約ID範囲最大値

IDRangeMax

INTEGER

NUMBER(10)

INT

P1-2

N

不可

5

使用状態

StateCode

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

−

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(af)　<SYSTEMID>_APPLICATION_LOCK_INFOの内容

このテーブルでは，アプリケーション呼び出し制御情報を管理します。

<SYSTEMID>_APPLICATION_LOCK_INFOの内容を次に示します。

表B‒33　<SYSTEMID>_APPLICATION_LOCK_INFOの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

ロック識別子

LockName

MVARCHAR(32)

VARCHAR2(32)

P1

N

不可

2

実行間隔

ExecuteInterval

INTEGER

NUMBER(10)

−

N

不可

3

リトライ間隔

RetryInterval

INTEGER

NUMBER(10)

−

N

不可

4

リトライ回数

RetryCount

INTEGER

NUMBER(10)

−

N

不可

5

最大作業件数

WorkItemMax

INTEGER

NUMBER(10)

−

N

不可

6

ロック取得時刻

LockDate

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

−

−

可

（NULL）

7

ロック状態

LockState

INTEGER

NUMBER(10)

−

N

不可

8

障害復旧間隔

RecoveryTime

INTEGER

NUMBER(10)

−

N

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(ag)　<SYSTEMID>_APPLICATION_LOCK_GROUPの内容

このテーブルでは，アプリケーション呼び出しグループテーブルの情報を管理します。

<SYSTEMID>_APPLICATION_LOCK_GROUPの内容を次に示します。

表B‒34　<SYSTEMID>_APPLICATION_LOCK_GROUPの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

ref識別子

RefIdentifier

MVARCHAR(32)

VARCHAR2(32)

P1

N

不可

2

グループ名

GroupName

MVARCHAR(32)

VARCHAR2(32)

N2

N

不可

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

N：通常

(ah)　<SYSTEMID>_ASYNC_JOBの内容

このテーブルでは，ジョブの情報を管理します。

<SYSTEMID>_ASYNC_JOBの内容を次に示します。

表B‒35　<SYSTEMID>_ASYNC_JOBの内容

項番

名前

列名

HiRDBのデータ型

ORACLEのデータ型

SQL Serverのデータ型

INDEX※

NULLABLE

省略可否

(省略時の値)

1

ジョブID

ID

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

P1

N

不可

2

ファンクション名

FunctionName

MVARCHAR(32)

VARCHAR2(32)

VARCHAR(32)

−

N

不可

3

投入者

Creator

MVARCHAR(32)

VARCHAR2(32)

VARCHAR(32)

−

N

不可

4

引数データ

Argument

MVARCHAR(512)

VARCHAR2(512)

VARCHAR(512)

−

−

可

（NULL）

5

状態

StateCode

CHAR(1)

CHAR(1)

CHAR(1)

−

N

不可

6

リターンコード

ReturnCode

SMALLINT

NUMBER(4)

SMALLINT

−

−

可

（NULL）

7

結果

Result

MVARCHAR(512)

VARCHAR2(512)

VARCHAR(512)

−

−

可

（NULL）

8

開始日時

StartDate

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

可

（NULL）

9

終了日時

ClosedDate

DECIMAL(19)

NUMBER(19)

BIGINT

−

−

可

（NULL）

（凡例）

N：NOT NULL制約を定義する

−：該当しない

注※

インデクスの形式は，<T><通番>[-<構成順序>]です。

<T>部分のアルファベットの意味は次のとおりです。

P：主キー（ただし，ユニークとNOT NULLの組み合わせで実現）

(2)　インデクスの一覧

インデクスの一覧を次に示します。

表B‒36　インデクス一覧

テーブル名

インデクス名

制約

列

<SYSTEMID>_ACTIVITY_DEF

IDX_<SYSTEMID>_ADEF_P1

U

1

IDX_<SYSTEMID>_ADEF_U2

U

2

IDX_<SYSTEMID>_ADEF_N3

NU

1

<SYSTEMID>_ACTIVITY_INSTANCE

IDX_<SYSTEMID>_AI_P1

U

1

IDX_<SYSTEMID>_AI_U2

U

2

<SYSTEM>_APPLICATION_DEF

IDX_<SYSTEMID>_APPDEF_P1

U

1

IDX_<SYSTEMID>_APPDEF_U2

U

2

<SYSTEM>_APPLICATION_JMS_DEF

IDX_<SYSTEMID>_APPJMSDEF_P1

U

1

<SYSTEM>_APPLICATION_JAVA_DEF

IDX_<SYSTEMID>_APPJAVADEF_P1

U

1

<SYSTEMID>_CASTINGRULE_DEF

IDX_<SYSTEMID>_CASTDEF_P1

U

1

IDX_<SYSTEMID>_CASTDEF_U2

U

2

<SYSTEMID>_CASTINGRULE_SQL_DEF

IDX_<SYSTEMID>_CASTSQLDEF_P1

U

1

<SYSTEMID>_CASTINGRULE_JAVA_DEF

IDX_<SYSTEMID>_CASTJAVADEF_P1

U

1

<SYSTEMID>_CONDITION_DEF

IDX_<SYSTEMID>_CDDEF_P1

U

1

IDX_<SYSTEMID>_CDDEF_U2

U

2

<SYSTEMID>_CONDITION_SQL_DEF

IDX_<SYSTEMID>_CDSQLDEF_P1

U

1

<SYSTEMID>_CONDITION_JAVA_DEF

IDX_<SYSTEMID>_CDJAVADEF_P1

U

1

<SYSTEMID>_CONTROLNODE_DEF

IDX_<SYSTEMID>_CNDEF_P1

U

1

IDX_<SYSTEMID>_CNDEF_U2

U

2

<SYSTEMID>_CONTROLNODE_INSTANCE

IDX_<SYSTEMID>_CI_P1

U

1

IDX_<SYSTEMID>_CI_U2

U

2

<SYSTEMID>_CONTROLNODE_INSTANCEMNG

IDX_<SYSTEMID>_CIM_P1

U

CSCIW01-50，01-60，01-60-01，または01-70でワーク管理データベースのテーブルやインデクスを作成した場合：3

CSCIW01-70-01以降でワーク管理データベースのテーブルやインデクスを作成した場合：4

<SYSTEMID>_CREATIONRULE_DEF

IDX_<SYSTEMID>_CRDEF_P1

U

1

IDX_<SYSTEMID>_CRDEF_U2

U

2

<SYSTEMID>_CREATIONRULE_SQL_DEF

IDX_<SYSTEMID>_CRSQLDEF_P1

U

1

<SYSTEMID>_CREATIONRULE_JAVA_DEF

IDX_<SYSTEMID>_CRJAVADEF_P1

U

1

<SYSTEMID>_FLOW_DEF

IDX_<SYSTEMID>_FDEF_P1

U

1

IDX_<SYSTEMID>_FDEF_U2

U

2

<SYSTEMID>_FLOW_POLYGONALLINE_INFO

IDX_<SYSTEMID>_FPOLINF_P1

U

3

<SYSTEMID>_HIERARCHY_DEF

IDX_<SYSTEMID>_HIEDEF_P1

U

2

<SYSTEMID>_ID_RANGE_RESERVE_LOG

IDX_<SYSTEMID>_IDR_P1

U

2

<SYSTEMID>_PARALLEL_WORK_DEF

IDX_<SYSTEMID>_PWDEF_P1

U

2

<SYSTEMID>_PROCESS_DEF

IDX_<SYSTEMID>_PDEF_P1

U

1

IDX_<SYSTEMID>_PDEF_U2

U

2

<SYSTEMID>_PROCESS_INSTANCE

IDX_<SYSTEMID>_PI_P1

U

1

IDX_<SYSTEMID>_PI_N2

NU

1

IDX_<SYSTEMID>_PI_N3

NU

2

IDX_<SYSTEMID>_PI_N4

NU

2

<SYSTEMID>_SERVER_PROC_INFO

IDX_<SYSTEMID>_SPI_P1

U

1

<SYSTEMID>_TIMERULE_DATETIME_DEF

IDX_<SYSTEMID>_TRDDEF_P1

U

1

<SYSTEMID>_TIMERULE_DEF

IDX_<SYSTEMID>_TRDEF_P1

U

1

IDX_<SYSTEMID>_TRDEF_U2

U

2

<SYSTEMID>_UNUSED_ID_RANGE

IDX_<SYSTEMID>_UID_P1

U

2

<SYSTEMID>_USER_SETTING_INFO

IDX_<SYSTEMID>_USM_P1

U

2

<SYSTEMID>_WORK_DEF

IDX_<SYSTEMID>_WDEF_P1

U

1

IDX_<SYSTEMID>_WDEF_U2

U

2

IDX_<SYSTEMID>_WDEF_N3

NU

1

<SYSTEMID>_WORK_ITEM

IDX_<SYSTEMID>_WI_P1

U

1

IDX_<SYSTEMID>_WI_U2

U

2

IDX_<SYSTEMID>_WI_N3

NU

2

<SYSTEMID>_APPLICATION_LOCK_INFO

IDX_<SYSTEMID>_APPLCK_P1

U

1

<SYSTEMID>_APPLICATION_LOCK_GROUP

IDX_<SYSTEMID>_APPGRP_P1

U

1

IDX_<SYSTEMID>_APPGRP_N2

NU

1

<SYSTEMID>_ASYNC_JOB

IDX_<SYSTEMID>_ASYNCJOB_P1

U

1

（凡例）

U：UNIQUE

NU：NONUNIQUE

付録B.2　レコード数の概算式

データベースの容量は，テーブルのレコード数が影響します。特にインスタンステーブルのレコード数が大きく影響するため，そのほかのテーブルのインデクスを見積もるときよりも細かな見積もりをしてください。

レコード数の見積もりは，それぞれ次に示す式で算出してください。

(1)　インスタンステーブルのレコード数

(a)　案件（テーブル名：<SYSTEMID>_PROCESS_INSTANCE）

なお，案件数には終了している案件も含みます。

(b)　業務ステップ（テーブル名：<SYSTEMID>_ACTIVITY_INSTANCE）

なお，案件数には終了している案件も含みます。

(c)　作業（テーブル名：<SYSTEMID>_WORK_ITEM）

なお，案件数には終了している案件も含みます。

また，作業には組み込み作業定義や子作業定義で生成される作業も含みます。

(d)　制御ノード（テーブル名：<SYSTEMID>_CONTROLNODE_INSTANCE）

なお，案件数には終了している案件も含みます。

また，制御ノード定義は，次に示す制御ノードが対象となります。

待合ノード

先着ノード（後続停止あり）

(e)　制御ノード管理（テーブル名：<SYSTEMID>_CONTROLNODE_INSTANCEMNG）

なお，案件数には終了している案件も含みます。

また，制御ノード定義は，次に示す制御ノードが対象となります。

待合ノード

先着ノード（後続停止あり）

(2)　定義テーブルのレコード数

(a)　ビジネスプロセス定義（テーブル名：<SYSTEMID>_PROCESS_DEF）

レコード数＝ビジネスプロセス定義数

(b)　業務ステップ定義（テーブル名：<SYSTEMID>_ACTIVITY_DEF）

(c)　作業定義（テーブル名：<SYSTEMID>_WORK_DEF）

なお，作業定義には組み込み作業定義や子作業定義も含みます。

(d)　制御ノード定義（テーブル名：<SYSTEMID>_CONTROLNODE_DEF）

(e)　フロー遷移定義（テーブル名：<SYSTEMID>_FLOW_DEF）

なお，階層内のアロー定義数も含みます。

(f)　並列作業定義（テーブル名：<SYSTEMID>_PARALLEL_WORK_DEF）

(g)　条件定義（テーブル名：<SYSTEMID>_CONDITION_DEF）

(h)　条件SQL定義（テーブル名：<SYSTEMID>_CONDITION_SQL_DEF）

(i)　条件Java定義（テーブル名：<SYSTEMID>_CONDITION_JAVA_DEF）

(j)　生成ルール定義（テーブル名：<SYSTEMID>_CREATIONRULE_DEF）

(k)　生成ルールSQL定義（テーブル名：<SYSTEMID>_CREATIONRULE_SQL_DEF）

(l)　生成ルールJava定義（テーブル名：<SYSTEMID>_CREATIONRULE_ JAVA _DEF）

(m)　時間取得ルール定義（テーブル名：<SYSTEMID>_TIMERULE_DEF）

(n)　時間取得ルール相対時間定義（テーブル名：<SYSTEMID>_TIMERULE_DATETIME_DEF）

(o)　作業アプリケーション定義（テーブル名：<SYSTEMID>_APPLICATION_DEF）

(p)　作業アプリケーションJMS定義（テーブル名：<SYSTEMID>_APPLICATION_JMS_DEF）

(q)　作業アプリケーションJava定義（テーブル名：<SYSTEMID>_APPLICATION_JAVA_DEF）

(r)　階層定義（テーブル名：<SYSTEMID>_HIERARCHY_DEF）

(s)　フロー遷移折れ線情報（テーブル名：<SYSTEMID>_FLOW_POLYGONALLINE_INFO）

(t)　振り分けルール定義（テーブル名：<SYSTEMID>_CASTINGRULE_DEF）

レコード数＝振り分けルール定義数

(u)　振り分けルールSQL定義（テーブル名：<SYSTEMID>_CASTINGRULE_SQL_DEF）

レコード数＝振り分けルールSQL定義数

(v)　振り分けルールJava定義（テーブル名：<SYSTEMID>_CASTINGRULE_ JAVA _DEF）

レコード数＝振り分けルールJava定義数

(3)　そのほかのテーブルのレコード数

(a)　未使用ID範囲格納テーブル（テーブル名：<SYSTEMID>_UNUSED_ID_RANGE）

レコード数＝max(8601)

なお，初期状態のレコード数は15です。ciwreuseid（IDの再利用）コマンドで未使用IDを再利用するごとに増減します。未使用IDの範囲ブロック数に11を加えた数がレコード数になります。未使用IDの範囲ブロック数は，ciwreuseid（IDの再利用）コマンドで確認できます。ciwreuseid（IDの再利用）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

(b)　ID範囲予約ログテーブル（テーブル名：<SYSTEMID>_ID_RANGE_RESERVE_LOG）

なお，CSCIWのプロセスが使用するID範囲予約レコード数は次のとおりです。

CSCIWライブラリを使用しているJ2EEサーバ：15

CSCIWライブラリを使用しているJavaアプリケーション：4

ciwmngbp（ビジネスプロセス定義の管理）コマンドおよびciweditbp（ビジネスプロセス定義の変更）コマンド：10

ciwmngcr（振り分けルール定義の管理）コマンド：1

(c)　ユーザ設定情報（テーブル名：<SYSTEMID>_USER_SETTING_INFO）

レコード数＝21

(d)　サーバプロセス情報（テーブル名：<SYSTEMID>_SERVER_PROC_INFO）

(e)　アプリケーション呼び出し制御情報 （テーブル名：<SYSTEMID>_APPLICATION_LOCK_INFO）

レコード数＝ref識別子※の数＋アプリケーション呼び出しグループの数＋5

注※

個別に実行間隔やリトライ回数を設定し，アプリケーション呼び出しグループに所属しないref識別子

なお，このレコード数はアプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ見積もってください。

(f)　アプリケーション呼び出しグループ情報 （テーブル名：<SYSTEMID>_APPLICATION_LOCK_GROUP）

なお，このレコード数はアプリケーション呼び出しサービスを使用する場合だけ見積もってください。

付録C　トレース容量の見積もり

トレースはファイルへ追記する形で出力します。また，設定したファイル容量を超えた場合，設定したローテーション種別で，メッセージ・トレースファイルのローテーションを行います。ローテーション種別については，「8.2.1(2)　出力ファイルのローテーションの設定」を参照してください。

トレースファイルは，設定した面数を最後まで使い切ると，最初に戻って上書き更新します。トレースファイルが満杯になって，障害発生時の情報が上書きされないように，ある一定の期間は情報を保持できるように余裕を持ってトレース容量を見積もる必要があります。

業務アプリケーションでの時間当たりのメソッドの発行回数とトレース量から，業務システム全体のトレース容量を見積もってください。なお，トレース量は指定する引数やビジネスプロセス定義によって増減するため，余裕を持って見積もってください。

見積もりの目安となる，デフォルトトレースレベルで出力されるトレース量の概算を次に示します。

表C‒1　デフォルトトレースレベルで出力されるトレース量の概算

クラス

メソッド

トレース量の概算

（単位：KB）

CIWFactory

getInstance

0.3

createCIWServer

0.3

CIWConnectionCoordinator

attachDatabaseConnection

0.4

detachDatabaseConnection

0.3

CIWServer

allocateWorkItemEx

1.9

createAndStartProcessInstance

3.4

createProcessInstance

1.0

getActivityDefinition

0.6

getActivityDefinitionsList

0.6

getActivityInstance

0.6

getActivityInstancesList

0.6

getListCount

0.6

getProcessDefinition

0.6

getProcessDefinitionsList

0.6

getProcessInstance

0.6

getProcessInstancesList

0.6

getWorkDefinition

0.6

getWorkDefinitionsList

0.6

getWorkItem

0.6

getWorkItemsList

0.6

CIWProcessInstance

adhocInstantiateActivityInstance

1.6

changeState

1.0

delete

2.0

getProcessDefinition

0.6

getWorkItemsList

0.6

setDeadline

0.9

setPriority

0.8

start

2.1

terminate

2.3

CIWActivityInstance

adhocMakeTransition

4.9

changeState

2.0

evaluate

1.5

setDeadline

1.1

makeBackwardTransition

4.9

setPriority

1.1

CIWWorkItem

changeState

1.7

complete

4.5

evaluate

1.5

free

8.0

perform

1.5

performAndComplete

4.5

reassign

1.1

reassignAndPerform

1.2

reevaluateCastingRule

2.5

setDeadline

1.1

setPriority

1.1

CIWProcessDefinition

getProcessInstancesList

0.6

注

この表の中に存在しないメソッドについては，デフォルトレベルではトレースを出力しません。

付録D　キャッシュするID範囲の見積もり

CSCIWでは，ビジネスプロセスの要素（案件，業務ステップ，作業，制御ノードなど）を識別するためにユニークなIDを採番しています。IDを採番するごとにDBMSにアクセスしないようにするため，IDの採番範囲をメモリ中にキャッシュしています。

IDの採番時にキャッシュするID範囲を超えた場合，キャッシュするID範囲をDBMSから再度取得します。キャッシュするID範囲とは，1プロセスでID採番のためにキャッシュするID範囲です。

キャッシュするID範囲は，ciwchgenv（システム共通環境情報の変更）コマンドで変更できます。ciwchgenv（システム共通環境情報の変更）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

ID採番回数がキャッシュするID範囲を超えたときに，キャッシュするID範囲をDBMSから取得するため，ID採番回数に応じてキャッシュするID範囲を見積もる必要があります。

ID種別ごとにID採番回数を算出する計算式を次に示します。

●案件ID

●業務ステップID

●作業ID

なお，作業には組み込み作業定義や子作業定義で生成される作業も含みます。

●制御ノードID

なお，制御ノード定義は，次に示す制御ノードが対象となります。

待合ノード

先着ノード（後続停止あり）

付録E　ciwdelpiコマンド実行時の排他要求数の見積もり（HiRDB限定）

DBMSがHiRDBの場合に，ciwdelpi（案件の削除）コマンド実行時の排他要求数を見積もる必要があります。ciwdelpi（案件の削除）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

排他要求数の見積もりについては，マニュアル「HiRDB システム定義（UNIX(R)用）」または「HiRDB システム定義（Windows(R)用）」の「排他制御に関するオペランド」の「pd_lck_pool_size」の説明を参考に算出してください。

算出対象のSQLは，操作系SQLのDELETE（LOCK TABLEなし，およびインデクスキー値無排他方式の場合）です。DELETE（LOCK TABLEなし，およびインデクスキー値無排他方式の場合）については，マニュアル「HiRDB システム定義（UNIX(R)用）」または「HiRDB システム定義（Windows(R)用）」の「排他資源数の見積もり」の説明を参照してください。

排他資源数の見積もりに必要な値については，次に示します。

表E‒1　前処理の排他要求数を算出する場合に必要な値

項目

指定値

使用する表数

5（BPMN連携機能を使用する場合は11）

使用する表の内訳を次に示します。

案件テーブル

業務ステップテーブル

作業テーブル

制御ノードテーブル

制御ノード管理テーブル

BPMN連携機能を使用する場合は，次の表も追加します。

プロセスデータ（文字列用）テーブル

プロセスデータ（数値用）テーブル

マルチインスタンス管理テーブル

ビジネスプロセス連携テーブル

サブプロセス用マルチインスタンス管理テーブル

アドホック・サブプロセス管理テーブル

使用するビュー表数

−

列数

「付録B.1　テーブルおよびインデクス定義」を参照し，算出してください。

インデクス数

「付録B.1　テーブルおよびインデクス定義」を参照し，算出してください。

表分割数

−※

インデクス分割数

−※

ユーザ定義型，または関数の使用

−

最適化情報

−

ビュー表の使用

−

LOB列の定義

−

ユーザ定義型の列の定義

−

LOB属性

−

上位型

−

関数の使用

−

プラグインの使用

−

ルーチンの使用

−

（凡例）

−：未定義，または未使用

注※

ユーザがCREATE TABLE，またはCREATE INDEX文をカスタマイズして，表分割およびインデクス分割を行った場合は算出対象となります。

表E‒2　SQL文の排他要求数を算出する場合に必要な値

項目

指定値

削除対象RDエリア数

ユーザの指定した値

削除行数

1トランザクションで削除する案件の数※1

×1案件当たりの削除行数※2

1案件当たりの削除行数

＝案件テーブルの削除行数

＋業務ステップテーブルの削除行数

＋作業テーブルの削除行数

＋制御ノードテーブルの削除行数

＋制御ノード管理テーブルの削除行数

BPMN連携機能を使用する場合は，次の行数も追加します。

＋プロセスデータ（文字列用）テーブルの削除行数

＋プロセスデータ（数値用）テーブルの削除行数

＋マルチインスタンス管理テーブルの削除行数

＋ビジネスプロセス連携テーブルの削除行数

＋サブプロセス用マルチインスタンス管理テーブルの削除行数

＋アドホック・サブプロセス管理テーブルの削除行数

VARCHAR，NVARCHAR，MVARCHARの256バイト以上の列数

−

1ページに格納できないBINARY型の列数

−

削除したLOBデータ数

−

削除したLOBデータ格納セグメント数

−

データ型プラグインまたはインデクス型プラグイン

−

pd_inner_replica_controlオペランド（UNIX版HiRDBの場合）

ユーザの指定した値

ルーチン

−

（凡例）

−：未定義，または未使用

注※1

1トランザクションで削除する案件の数の最大値は，ciwdelpi（案件の削除）コマンドの-untオプションで指定した値になります。なお，BPMN連携機能を使用していて，コールアクティビティを使用している場合は，-untオプションに指定する案件数は，ルート案件の件数になります。ciwdelpi（案件の削除）コマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

注※2

排他要求数の算出対象の削除行数は，ルート案件の行数と，ルート案件に子案件がいる場合は，子案件（子案件の子案件も含む）の行数を合計した値になります。

各テーブルの削除行数の算出方法は，「付録B.2(1)　インスタンステーブルのレコード数」を参照してください。BPMN連携機能を使用する場合は，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow BPMN連携機能　使用の手引」の「レコード数の概算数」の説明も参照してください。

付録F　監査ログの詳細

ここでは，出力される監査ログの詳細について説明します。

監査ログの取得対象となるのは，CSCIWManagementServer，コマンド，および案件運用操作に関係する操作です。それぞれに関係する監査ログのメッセージの出力個所を次に示します。

付録F.1　CSCIWManagementServerに関係する監査ログ

(1)　ログインまたはログアウトの場合

表F‒1　監査ログのメッセージの出力個所（CSCIWManagementServer（ログインまたはログアウトの場合））

出力個所

監査事象

動作情報

監査事象の結果

メッセージ

上段：メッセージID

下段：メッセージ（自由記述）

認証（ログイン）

Authentication

Login

Success

KDIW50000-I

{0} successfully logged in to uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ManagementServer.

{0}：ユーザ

Failure

KDIW50001-E

An attempt by {0} to log in to uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ManagementServer has failed.

{0}：ユーザ

ログアウト

Authentication

Logout

Success

KDIW50002-I

{0} successfully logged out of uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ManagementServer.

{0}：ユーザ

(2)　ビジネスプロセス定義の場合

表F‒2　監査ログのメッセージの出力個所（CSCIWManagementServer（ビジネスプロセス定義の場合））

出力個所

監査事象

動作情報

監査事象の結果

メッセージ

上段：メッセージID

下段：メッセージ（自由記述）

登録

ContentAccess

Add

Occurrence

KDIW50003-I

{0} executed the operation ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

Success

KDIW50004-I

The operation ({0}, PDN:{1}, PDV:{2}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：ビジネスプロセス定義名

{2}：ビジネスプロセス定義バージョン

{3}：ユーザ

Failure

KDIW50015-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

上書き登録

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW50003-I

{0} executed the operation ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

Success

KDIW50004-I

The operation ({0}, PDN:{1}, PDV:{2}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：ビジネスプロセス定義名

{2}：ビジネスプロセス定義バージョン

{3}：ユーザ

Failure

KDIW50015-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

変更

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW50003-I

{0} executed the operation ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

Success

KDIW50004-I

The operation ({0}, PDN:{1}, PDV:{2}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：ビジネスプロセス定義名

{2}：ビジネスプロセス定義バージョン

{3}：ユーザ

Failure

KDIW50005-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PDN:{2}, PDV:{3}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：ビジネスプロセス定義名

{3}：ビジネスプロセス定義バージョン

削除

ContentAccess

Delete

Occurrence

KDIW50003-I

{0} executed the operation ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

Success

KDIW50004-I

The operation ({0}, PDN:{1}, PDV:{2}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：ビジネスプロセス定義名

{2}：ビジネスプロセス定義バージョン

{3}：ユーザ

Failure

KDIW50005-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PDN:{2}, PDV:{3}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：ビジネスプロセス定義名

{3}：ビジネスプロセス定義バージョン

取得

ContentAccess

Refer

Occurrence

KDIW50006-I

{0} executed the operation ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

Success

KDIW50007-I

The operation ({0}, PDN:{1}, PDV:{2}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：ビジネスプロセス定義名

{2}：ビジネスプロセス定義バージョン

{3}：ユーザ

Failure

KDIW50008-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PDN:{2}, PDV:{3}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：ビジネスプロセス定義名

{3}：ビジネスプロセス定義バージョン

(3)　振り分けルール定義の場合

表F‒3　監査ログのメッセージの出力個所（ManagementServer（振り分けルール定義の場合））

出力個所

監査事象

動作情報

監査事象の結果

メッセージ

上段：メッセージID

下段：メッセージ（自由記述）

登録

ContentAccess

Add

Occurrence

KDIW50003-I

{0} executed the operation ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

Success

KDIW50010-I

Theoperation ({0}, CRN:{1}, CRV:{2}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：振り分けルール名

{2}：振り分けルールバージョン

{3}：ユーザ

Failure

KDIW50016-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

上書き登録

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW50003-I

{0} executed the operation ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

Success

KDIW50010-I

The operation ({0}, CRN:{1}, CRV:{2}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：振り分けルール名

{2}：振り分けルールバージョン

{3}：ユーザ

Failure

KDIW50016-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

変更

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW50003-I

{0} executed the operation ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

Success

KDIW50010-I

The operation ({0}, CRN:{1}, CRV:{2}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：振り分けルール名

{2}：振り分けルールバージョン

{3}：ユーザ

Failure

KDIW50011-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1} , CRN:{2}, CRV:{3}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：振り分けルール名

{3}：振り分けルールバージョン

削除

ContentAccess

Delete

Occurrence

KDIW50003-I

{0} executed the operation ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

Success

KDIW50010-I

The operation ({0}, CRN:{1}, CRV:{2}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：振り分けルール名

{2}：振り分けルールバージョン

{3}：ユーザ

Failure

KDIW50011-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1} , CRN:{2}, CRV:{3}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：振り分けルール名

{3}：振り分けルールバージョン

取得

ContentAccess

Refer

Occurrence

KDIW50006-I

{0} executed the operation ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

Success

KDIW50013-I

The operation ({0}, CRN:{1}, CRV:{2}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：振り分けルール名

{2}：振り分けルールバージョン

{3}：ユーザ

Failure

KDIW50014-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, CRN:{2}, CRV:{3}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：振り分けルール名

{3}：振り分けルールバージョン

付録F.2　コマンドに関係する監査ログ

(1)　ciwchgdef（条件・ルール・作業アプリケーション変更）コマンドの場合

表F‒4　監査ログのメッセージの出力個所（ciwchgdefコマンドの場合）

出力個所

監査事象

動作情報

監査事象の結果

メッセージ

上段：メッセージID

下段：メッセージ（自由記述）

形式1

形式2

形式3

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW51006-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51019-I

The command ({0}) executed by {1} was successful (PDN:{2}, PDV:{3,number,#}, DefType:{4}, DefName:{5}).

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

{2}：ビジネスプロセス定義名

{3}：ビジネスプロセス定義バージョン

{4}：定義種別※1

{5}：定義名

Success

KDIW51020-I

The command ({0}) executed by {1} was successful (PDN:{2}, DefType:{3}, DefName:{4}).

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

{2}：ビジネスプロセス定義名

{3}：定義種別※2

{4}：定義名

Failure

KDIW51008-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

注※1

ビジネスプロセス定義バージョンの指定（-bpv）がある場合，定義種別は次のどれかです。

Condition：-cdnオプションを指定したとき

CreationRule：-crrnオプションを指定したとき

Application：-apnオプションを指定したとき

注※2

ビジネスプロセス定義バージョンの指定（-bpv）がない場合，定義種別は次のどれかです。

Condition：-cdnオプションを指定したとき

CreationRule：-crrnオプションを指定したとき

Application：-apnオプションを指定したとき

(2)　ciwchgenv（システム共通環境情報の変更）コマンドの場合

表F‒5　監査ログのメッセージの出力個所（ciwchgenvコマンドの場合）

出力個所

監査事象

動作情報

監査事象の結果

メッセージ

上段：メッセージID

下段：メッセージ（自由記述）

形式1

ConfigurationAccess

Update

Occurrence

KDIW51000-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51001-I

The command ({0}) executed by {1} was successful.

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

Failure

KDIW51002-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

形式2

ConfigurationAccess

Refer

Occurrence

KDIW51003-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51004-I

The command ({0}) executed by {1} was successful.

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

Failure

KDIW51005-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

(3)　ciwcleanup（プロセス情報の正常化）コマンドの場合

表F‒6　監査ログのメッセージの出力個所（ciwcleanupコマンドの場合）

出力個所

監査事象

動作情報

監査事象の結果

メッセージ

上段：メッセージID

下段：メッセージ（自由記述）

形式1

ConfigurationAccess

Update

Occurrence

KDIW51000-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51001-I

The command ({0}) executed by {1} was successful.

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

Failure

KDIW51002-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

形式1（-delあり）

ConfigurationAccess

Delete

Occurrence

KDIW51000-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51001-I

The command ({0}) executed by {1} was successful.

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

Failure

KDIW51002-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

形式4

ConfigurationAccess

Delete

Occurrence

KDIW51000-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51001-I

The command ({0}) executed by {1} was successful.

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

Failure

KDIW51002-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

(4)　ciwdelpi（案件の削除）コマンドの場合

表F‒7　監査ログのメッセージの出力個所（ciwdelpiコマンドの場合）

出力個所

監査事象

動作情報

監査事象の結果

メッセージ

上段：メッセージID

下段：メッセージ（自由記述）

形式1

ContentAccess

Delete

Occurrence

KDIW51006-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51007-I

The command ({0}) executed by {1} was successful.

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

Failure

KDIW51008-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

形式2

ContentAccess

Delete

Occurrence

KDIW51006-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51007-I

The command ({0}) executed by {1} was successful.

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

Failure

KDIW51008-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

形式3

ContentAccess

Delete

Occurrence

KDIW51006-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51007-I

The command ({0}) executed by {1} was successful.

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

Failure

KDIW51008-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

(5)　ciweditbp（ビジネスプロセス定義の変更）コマンドの場合

表F‒8　監査ログのメッセージの出力個所（ciweditbpコマンドの場合）

出力個所

監査事象

動作情報

監査事象の結果

メッセージ

上段：メッセージID

下段：メッセージ（自由記述）

形式1

ContentAccess

Refer

Occurrence

KDIW51009-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51016-I

The command ({0}) executed by {1} was successful (PDN:{2}, PDV:{3,number,#}).

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

{2}：ビジネスプロセス定義名

{3}：ビジネスプロセス定義バージョン

Failure

KDIW51011-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

形式2

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW51006-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51015-I

The command ({0}) executed by {1} was successful (PDN:{2}, PDV:{3,number,#}).

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

{2}：ビジネスプロセス定義名

{3}：ビジネスプロセス定義バージョン

Failure

KDIW51008-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

形式3

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW51006-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51015-I

The command ({0}) executed by {1} was successful (PDN:{2}, PDV:{3,number,#}).

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

{2}：ビジネスプロセス定義名

{3}：ビジネスプロセス定義バージョン

Failure

KDIW51008-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

(6)　ciwlistsid（システムID情報の表示）コマンドの場合

表F‒9　監査ログのメッセージの出力個所（ciwlistsidコマンドの場合）

出力個所

監査事象

動作情報

監査事象の結果

メッセージ

上段：メッセージID

下段：メッセージ（自由記述）

形式1

ConfigurationAccess

Refer

Occurrence

KDIW51003-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51004-I

The command ({0}) executed by {1} was successful.

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

Failure

KDIW51005-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

形式2

ConfigurationAccess

Refer

Occurrence

KDIW51003-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51004-I

The command ({0}) executed by {1} was successful.

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

Failure

KDIW51005-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

(7)　ciwmngbp（ビジネスプロセス定義の管理）コマンドの場合

表F‒10　監査ログのメッセージの出力個所（ciwmngbpコマンドの場合）

出力個所

監査事象

動作情報

監査事象の結果

メッセージ

上段：メッセージID

下段：メッセージ（自由記述）

形式1

ContentAccess

Add

Occurrence

KDIW51006-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51015-I

The command ({0}) executed by {1} was successful (PDN:{2}, PDV:{3,number,#}).

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

{2}：ビジネスプロセス定義名

{3}：ビジネスプロセス定義バージョン

Failure

KDIW51008-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

形式2

ContentAccess

Refer

Occurrence

KDIW51009-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51016-I

The command ({0}) executed by {1} was successful (PDN:{2}, PDV:{3,number,#}).

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

{2}：ビジネスプロセス定義名

{3}：ビジネスプロセス定義バージョン

Failure

KDIW51011-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

形式3

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW51006-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51015-I

The command ({0}) executed by {1} was successful (PDN:{2}, PDV:{3,number,#}).

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

{2}：ビジネスプロセス定義名

{3}：ビジネスプロセス定義バージョン

Failure

KDIW51008-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

形式4

ContentAccess

Delete

Occurrence

KDIW51006-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51015-I

The command ({0}) executed by {1} was successful (PDN:{2}, PDV:{3,number,#}).

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

{2}：ビジネスプロセス定義名

{3}：ビジネスプロセス定義バージョン

Failure

KDIW51008-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

(8)　ciwmngcr（振り分けルール定義の管理）コマンドの場合

表F‒11　監査ログのメッセージの出力個所（ciwmngcrコマンドの場合）

出力個所

監査事象

動作情報

監査事象の結果

メッセージ

上段：メッセージID

下段：メッセージ（自由記述）

形式1

ContentAccess

Add

Occurrence

KDIW51006-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51017-I

The command ({0}) executed by {1} was successful (CRN:{2}, CRV:{3,number,#}).

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

{2}：振り分けルール名

{3}：振り分けルールバージョン

Failure

KDIW51008-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

形式2

ContentAccess

Refer

Occurrence

KDIW51009-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51018-I

The command ({0}) executed by {1} was successful (CRN:{2}, CRV:{3,number,#}).

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

{2}：振り分けルール名

{3}：振り分けルールバージョン

Failure

KDIW51011-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

形式3

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW51006-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51017-I

The command ({0}) executed by {1} was successful (CRN:{2}, CRV:{3,number,#}).

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

{2}：振り分けルール名

{3}：振り分けルールバージョン

Failure

KDIW51008-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

形式4

ContentAccess

Delete

Occurrence

KDIW51006-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51017-I

The command ({0}) executed by {1} was successful (CRN:{2}, CRV:{3,number,#}).

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

{2}：振り分けルール名

{3}：振り分けルールバージョン

Failure

KDIW51008-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

(9)　ciwreuseid（IDの再利用）コマンドの場合

表F‒12　監査ログのメッセージの出力個所（ciwreuseidコマンドの場合）

出力個所

監査事象

動作情報

監査事象の結果

メッセージ

上段：メッセージID

下段：メッセージ（自由記述）

形式1

ConfigurationAccess

Update

Occurrence

KDIW51000-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51001-I

The command ({0}) executed by {1} was successful.

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

Failure

KDIW51002-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

形式2

ConfigurationAccess

Refer

Occurrence

KDIW51003-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51004-I

The command ({0}) executed by {1} was successful.

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

Failure

KDIW51005-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

(10)　ciwsetenv（環境の構築または削除）コマンドの場合

表F‒13　監査ログのメッセージの出力個所（ciwsetenvコマンドの場合）

出力個所

監査事象

動作情報

監査事象の結果

メッセージ

上段：メッセージID

下段：メッセージ（自由記述）

形式1

ConfigurationAccess

Add

Occurrence

KDIW51000-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51001-I

The command ({0}) executed by {1} was successful.

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

Failure

KDIW51002-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

形式2

ConfigurationAccess

Delete

Occurrence

KDIW51000-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51001-I

The command ({0}) executed by {1} was successful.

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

Failure

KDIW51002-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

形式3

Maintenance

Update

Occurrence

KDIW51012-I

{0} executed the command ({1}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

Success

KDIW51013-I

The command ({0}) executed by {1} was successful.

{0}：実行されたコマンド

{1}：ユーザ

Failure

KDIW51014-E

An attempt by {0} to execute the command ({1}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたコマンド

付録F.3　案件運用操作に関係する監査ログ

(1)　ログインまたはログアウト

表F‒14　監査ログのメッセージの出力個所（案件運用操作（ログインまたはログアウトの場合））

出力個所

監査事象

動作情報

監査事象の結果

メッセージ

上段：メッセージID

下段：メッセージ（自由記述）

ログイン

Authentication

Login

Success

KDIW52000-I

{0} successfully logged in to uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow Process Instance Administrator.

{0}：ユーザ

Failure

KDIW52001-E

An attempt by {0} to log in to uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow Process Instance Administrator has failed.

{0}：ユーザ

ログアウト

Authentication

Logout

Success

KDIW52002-I

{0} successfully logged out of uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow Process Instance Administrator.

{0}：ユーザ

(2)　案件の場合

表F‒15　監査ログのメッセージの出力個所（案件運用操作（案件の場合））

出力個所

監査事象

動作情報

監査事象の結果

メッセージ

上段：メッセージID

下段：メッセージ（自由記述）

投入と開始

ContentAccess

Add

Occurrence

KDIW52003-I

{0} executed the operation ({1}, PDN:{2}, PDV:{3,number,#}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

PI_CRATE：案件の生成

PI_CRATE_AND_START：案件の生成と開始

{2}：ビジネスプロセス定義名

{3}：ビジネスプロセス定義バージョン

Success

KDIW52004-I

The operation ({0}, PDN:{1}, PDV:{2,number,#}, PIID:{3,number,#}) executed by {4} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

PI_CRATE：案件の生成

PI_CRATE_AND_START：案件の生成と開始

{1}：ビジネスプロセス定義名

{2}：ビジネスプロセス定義バージョン

{3}：案件ID

{4}：ユーザ

Failure

KDIW52005-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PDＮ:{2}, PDV:{3,number,#}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

PI_CRATE：案件の生成

PI_CRATE_AND_START：案件の生成と開始

{2}：ビジネスプロセス定義名

{3}：ビジネスプロセス定義バージョン

開始

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW52006-I

{0} executed the operation ({1}, PIID:{2,number,#}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

Success

KDIW52007-I

The operation ({0}, PIID:{1,number,#}) executed by {2} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：案件ID

{2}：ユーザ

Failure

KDIW52008-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PIID:{2,number,#}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

中断

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW52006-I

{0} executed the operation ({1}, PIID:{2,number,#}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

Success

KDIW52007-I

The operation ({0}, PIID:{1,number,#}) executed by {2} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：案件ID

{2}：ユーザ

Failure

KDIW52008-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PIID:{2,number,#}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

再開

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW52006-I

{0} executed the operation ({1}, PIID:{2,number,#}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

Success

KDIW52007-I

The operation ({0}, PIID:{1,number,#}) executed by {2} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：案件ID

{2}：ユーザ

Failure

KDIW52008-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PIID:{2,number,#}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

強制終了

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW52006-I

{0} executed the operation ({1}, PIID:{2,number,#}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

Success

KDIW52007-I

The operation ({0}, PIID:{1,number,#}) executed by {2} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：案件ID

{2}：ユーザ

Failure

KDIW52008-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PIID:{2,number,#}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

削除

ContentAccess

Delete

Occurrence

KDIW52006-I

{0} executed the operation ({1}, PIID:{2,number,#}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

Success

KDIW52007-I

The operation ({0}, PIID:{1,number,#}) executed by {2} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：案件ID

{2}：ユーザ

Failure

KDIW52008-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PIID:{2,number,#}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

(3)　業務ステップの場合

表F‒16　監査ログのメッセージの出力個所（案件運用操作（業務ステップの場合））

出力個所

監査事象

動作情報

監査事象の結果

メッセージ

上段：メッセージID

下段：メッセージ（自由記述）

活性化

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW52009-I

{0} executed the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, AIID:{3,number,#}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：業務ステップID

Success

KDIW52010-I

The operation ({0}, PIID:{1,number,#}, AIID:{2,number,#}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：案件ID

{2}：業務ステップID

{3}：ユーザ

Failure

KDIW52011-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, AIID:{3,number,#}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：業務ステップID

中断

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW52009-I

{0} executed the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, AIID:{3,number,#}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：業務ステップID

Success

KDIW52010-I

The operation ({0}, PIID:{1,number,#}, AIID:{2,number,#}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：案件ID

{2}：業務ステップID

{3}：ユーザ

Failure

KDIW52011-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, AIID:{3,number,#}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：業務ステップID

再開

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW52009-I

{0} executed the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, AIID:{3,number,#}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：業務ステップID

Success

KDIW52010-I

The operation ({0}, PIID:{1,number,#}, AIID:{2,number,#}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：案件ID

{2}：業務ステップID

{3}：ユーザ

Failure

KDIW52011-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, AIID:{3,number,#}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：業務ステップID

完了

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW52009-I

{0} executed the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, AIID:{3,number,#}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：業務ステップID

Success

KDIW52010-I

The operation ({0}, PIID:{1,number,#}, AIID:{2,number,#}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：案件ID

{2}：業務ステップID

{3}：ユーザ

Failure

KDIW52011-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, AIID:{3,number,#}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：業務ステップID

強制終了

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW52009-I

{0} executed the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, AIID:{3,number,#}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：業務ステップID

Success

KDIW52010-I

The operation ({0}, PIID:{1,number,#}, AIID:{2,number,#}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：案件ID

{2}：業務ステップID

{3}：ユーザ

Failure

KDIW52011-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, AIID:{3,number,#}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：業務ステップID

(4)　作業の場合

表F‒17　監査ログのメッセージの出力個所（案件運用操作（作業の場合））

出力個所

監査事象

動作情報

監査事象の結果

メッセージ

上段：メッセージID

下段：メッセージ（自由記述）

着手

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW52012-I

{0} executed the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, WIID:{3,number,#}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：作業ID

Success

KDIW52013-I

The operation ({0}, PIID:{1,number,#}, WIID:{2,number,#}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：案件ID

{2}：作業ID

{3}：ユーザ

Failure

KDIW52014-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, WIID:{3,number,#}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：作業ID

中断

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW52012-I

{0} executed the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, WIID:{3,number,#}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：作業ID

Success

KDIW52013-I

The operation ({0}, PIID:{1,number,#}, WIID:{2,number,#}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：案件ID

{2}：作業ID

{3}：ユーザ

Failure

KDIW52014-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, WIID:{3,number,#}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：作業ID

再開

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW52012-I

{0} executed the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, WIID:{3,number,#}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：作業ID

Success

KDIW52013-I

The operation ({0}, PIID:{1,number,#}, WIID:{2,number,#}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：案件ID

{2}：作業ID

{3}：ユーザ

Failure

KDIW52014-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, WIID:{3,number,#}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：作業ID

完了

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW52012-I

{0} executed the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, WIID:{3,number,#}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：作業ID

Success

KDIW52013-I

The operation ({0}, PIID:{1,number,#}, WIID:{2,number,#}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：案件ID

{2}：作業ID

{3}：ユーザ

Failure

KDIW52014-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, WIID:{3,number,#}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：作業ID

返却または作業準備済み

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW52012-I

{0} executed the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, WIID:{3,number,#}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：作業ID

Success

KDIW52013-I

The operation ({0}, PIID:{1,number,#}, WIID:{2,number,#}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：案件ID

{2}：作業ID

{3}：ユーザ

Failure

KDIW52014-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, WIID:{3,number,#}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：作業ID

強制終了

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW52012-I

{0} executed the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, WIID:{3,number,#}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：作業ID

Success

KDIW52013-I

The operation ({0}, PIID:{1,number,#}, WIID:{2,number,#}) executed by {3} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：案件ID

{2}：作業ID

{3}：ユーザ

Failure

KDIW52014-E

An attempt by {0} to execute the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, WIID:{3,number,#}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：作業ID

作業者

再割り当て

ContentAccess

Update

Occurrence

KDIW52012-I

{0} executed the operation ({1}, PIID:{2,number,#}, WIID:{3,number,#}).

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：作業ID

Success

KDIW52016-I

The operation ({0}, PIID:{1,number,#}, WIID:{2,number,#} , PARTICIPANT:{3}) executed by {4} was successful.

{0}：実行されたオペレーション

{1}：案件ID

{2}：作業ID

{3}：作業者

{4}：ユーザ

Failure

KDIW52017-E

An attempt by {0} to execute theoperation ({1}, PIID:{2,number,#}, WIID:{3,number,#}, PARTICIPANT:{4}) has failed.

{0}：ユーザ

{1}：実行されたオペレーション

{2}：案件ID

{3}：作業ID

{4}：作業者

付録G　ビジネスプロセス定義および振り分けルール定義ファイル

ビジネスプロセス定義および振り分けルール定義は，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）で定義したファイルをそのまま使用します。

また，CSCIWでは，WorkCoordinator Definerで作成されたビジネスプロセス定義ファイルおよび振り分けルール定義ファイルを利用できます。WorkCoordinator Definerで作成された定義ファイルは，ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）を使用して読み込みます。ただし，CSCIWでサポートしていない項目が定義されている場合は，読み込み時にビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）がその項目を削除します。また，このとき削除された内容についてはメッセージに出力されます。

WorkCoordinator Definerでサポートしているビジネスプロセス定義および振り分けルール定義の機能のうち，CSCIWで登録できる機能を次に示します。

付録G.1　CSCIWで登録できるビジネスプロセス定義の機能

WorkCoordinator Definerでサポートしているビジネスプロセス定義の機能のうち，CSCIWで登録できる機能を次の表に示します。

表G‒1　WorkCoordinator Definerで定義したビジネスプロセス定義の機能の登録可否

プロセス定義の機能

登録可否

ソースノード

○

シンクノード

○

業務ステップ

事前生成

○

完了条件

○

処理期限

○

説明

○

作業

作業アプリケーション

×

振り分けルール

○

発生条件※1

○

完了条件

○

条件再評価

○

説明

○

組み込み作業

並列業務ステップ

×

並列作業

○

計時作業

×

先手通知作業

×

制御ノード

分岐

○

分業

○

先着(後続停止あり)

○

先着(後続停止なし)

○

待合

○

アロー

○

条件

論理データモデル

論理データ項目

×

物理データモデル

RDB検索

○

分散オブジェクト

×

プロセスデータ

×

ルール

生成ルール

論理データモデル

論理データ項目

×

物理データモデル

RDB検索

○

分散オブジェクト

×

プロセスデータ

×

時間取得ルール

論理データモデル

論理データ項目

×

物理データモデル

RDB検索

×

分散オブジェクト

×

プロセスデータ

×

相対時刻

○

作業アプリケーション情報

×

論理データ項目

×

プロセスデータ

×

階層

○

ビジネスプロセスの

プロパティ

バージョン

○

処理期限ルール

○

アドホック要求を使用する

○※2

状態

○

管理者

○

案件投入可能期間

○

説明

○

（凡例）

○：CSCIWのワーク管理データベースに登録できる

×：CSCIWのワーク管理データベースに登録できない

注※1　並列作業の子作業以外は，条件に「@False」を設定できません。

注※2　アドホックAPIを使用する場合は，CSCIW-Definerで「アドホックAPIの使用」をチェックする必要があります。

付録G.2　CSCIWで登録できる振り分けルール定義の機能

WorkCoordinator Definerでサポートしている振り分けルール定義の機能のうち，CSCIWで登録できる機能を次の表に示します。

表G‒2　WorkCoordinator Definerで定義した振り分けルール定義の機能の登録可否

振り分けルール定義の機能

登録可否

振り分けルール

RDB検索

○

分散オブジェクト

×

振り分けルールの

プロパティ

バージョン

○

管理者

○

有効期間

○

説明

○

（凡例）

○：CSCIWのワーク管理データベースに登録できる

×：CSCIWのワーク管理データベースに登録できない

付録H　BPMN連携機能を使用しない場合のアプリケーション呼び出しサービス

アプリケーション呼び出しサービスについて説明します。

アプリケーション呼び出しサービスは，作業アプリケーション定義（種別がREST）に定義された業務アプリケーションを呼び出すJ2EEアプリケーションです。呼び出す業務アプリケーションは，RESTに基づいて作成されたアプリケーション（RESTアプリケーション）です。

ヒント

このマニュアルでは，BPMN連携機能を使用しない場合のアプリケーション呼び出しサービスについて説明します。BPMN連携機能を使用する場合のアプリケーション呼び出しサービスについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow BPMN連携機能　使用の手引」を参照してください。

付録H.1　アプリケーション呼び出しまでの処理の流れ

アプリケーション呼び出しが行われるまでの処理の流れを説明します。

(1)　CSCIWのライブラリの処理の流れ

アプリケーション呼び出しサービスの処理対象の作業が，作業テーブルに追加されるまでのCSCIWのライブラリの処理の流れを，次の図に示します。

図H‒1　CSCIWのライブラリの処理の流れ

＜説明＞

業務アプリケーションまたはアプリケーション呼び出しサービスが，アプリケーション呼び出しサービスの処理対象の作業の1つ前の作業に対して遷移要求すると，CSCIWのライブラリは案件を遷移させます（図中の「案件遷移」）。

その際，CSCIWのライブラリは，アプリケーション呼び出しサービスの処理対象の作業（図では作業ID=101の作業）を作業テーブルに追加します。また，作業の作業者IDに「IWTOPE_ref1」※を設定します。

注※

ref識別子が「ref1」の場合の例です。

(2)　アプリケーション呼び出しサービスの処理の流れ

アプリケーション呼び出しサービスの処理の流れを，次の図に示します。

図H‒2　アプリケーション呼び出しサービスの処理の流れ

＜説明＞

アプリケーション呼び出しサービスは，定期的に次の1.〜3.の処理を行います。

処理対象のref識別子を決め，そのref識別子を持つ作業を作業テーブルから検索します。図の例では，次の条件で検索しています。

・ref識別子：ref1

・状態：「実行開始可能（ready）」

・作業者ID：IWTOPE_ref1

作業（図の例では作業ID=101の作業）が見つかった場合，ref識別子に対応するアプリケーション呼び出し情報ファイルに従い，RESTアプリケーションの呼び出しを行います。

RESTアプリケーションの呼び出しが成功すると，アプリケーション呼び出しサービスは，作業の状態を「実行開始可能（ready）」から「実行済（executed）」に変更します。

付録H.2　実行間隔とポーリング間隔

アプリケーション呼び出しサービスが処理を実行する契機は，実行間隔とポーリング間隔によって決まります。

実行間隔は，ref識別子ごとに設定する間隔で，呼び出す必要がある作業があるかどうかを検索する間隔です。

ポーリング間隔は，アプリケーション呼び出しサービスごとに設定する間隔で，呼び出す必要があるref識別子があるかどうかを検索する間隔です。

次の図で，実行間隔とポーリング間隔について説明します。

図H‒3　実行間隔とポーリング間隔

＜説明＞

アプリケーション呼び出しサービスは，呼び出す必要があるref識別子を見つけるために，ポーリング間隔ごとにアプリケーション呼び出し制御情報テーブルを検索します（図中の(1)）。アプリケーション呼び出し制御情報テーブルには，前回呼び出し処理を行った時間（ロック取得時間）が格納されています。図の例では，Ref1は2019/05/15 10:30:25に，Ref2は2019/05/15 10:32:50に前回の呼び出し処理を行っています。

さらに，アプリケーション呼び出しサービスは，Ref1およびRef2が実行間隔を過ぎているかどうかを判定します（図中の(2)）。図の例では，Ref1の実行間隔が300秒，Ref2の実行間隔が600秒に設定されています。ロック取得時間に対して，設定されている実行間隔を現在時刻が過ぎているRef1が呼び出し処理の対象となります（図中の(3)）。

アプリケーション呼び出しサービスは，呼び出し処理の対象となったRef1を作業者IDに持ち，状態が「実行開始可能（ready）」の作業に対して，呼び出し処理を行います。

実行間隔は，ref識別子単位で設定できます。アプリケーション呼び出し制御情報の「実行間隔（ExecuteInterval）」に設定してください。アプリケーション呼び出し制御情報の詳細については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」の「ciwmngap（アプリケーション呼び出し制御情報の管理）」を参照してください。

ポーリング間隔は，J2EEサーバ単位で設定できます。共通設定ファイルの「AppCallServicePollingInterval」に設定してください。AppCallServicePollingIntervalの詳細については，「付録H.11(5)　共通設定ファイルに指定するパラメタ一覧および内容」の「(c)　AppCallServicePollingInterval」を参照してください。

メモ

アプリケーション呼び出しサービスが実際に作業を呼び出す間隔は，実行間隔の設定値から最大でポーリング間隔分のずれが発生します。ポーリング間隔を小さくするほど，実行間隔の設定値と実際に作業を呼び出す間隔とのずれは小さくなりますが，その分アプリケーション呼び出し制御情報テーブルの検索実行回数が多くなります。実行間隔とポーリング間隔のずれを次の図に示します。

図の例では，ポーリング間隔60秒ごとに，アプリケーション呼び出しサービスがアプリケーション呼び出し制御情報テーブルを検索しています。まず，1回目のポーリング間隔の途中の時刻にRef1を呼び出します。そのあと，ポーリングを繰り返し，6回目のポーリング間隔の最初にRef1の実行間隔経過を判定します。しかし，判定のタイミングでは，1回目のポーリング間隔でのRef1の呼び出しから300秒が経過していません。よって，次のRef1の呼び出し処理は7回目のポーリング間隔の間に行われるため，実行間隔の設定値である300秒とのずれが発生します。

図H‒4　実行間隔とポーリング間隔のずれ

付録H.3　呼び出しの流量制御

アプリケーション呼び出しサービスでは，呼び出す作業数を制御して，負荷を抑えることができます。呼び出しは，最大作業件数およびWorkManagerの最大スレッド数の設定によって制御できます。

最大作業件数

最大作業件数は，1回の実行間隔内で発生した作業のうち，呼び出し処理を行う作業件数の最大値です。業務処理のピーク時に呼び出し対象の作業数が増大しても，呼び出し処理を実行する作業数を制限して，負荷増加を抑えることができます。呼び出し処理の対象から外れた作業が発生した場合，該当する作業は，次回の実行間隔の経過後に呼び出し処理の対象となります。

最大作業件数は，ref識別子単位で設定できます。アプリケーション呼び出し制御情報の「最大作業件数（WorkItemMax）」に設定してください。詳細については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」の「ciwmngap（アプリケーション呼び出し制御情報の管理）」を参照してください。

WorkManagerの最大スレッド数

WorkManagerの最大スレッド数は，呼び出し対象となった作業に対して，並列で同時に処理を実行するためのスレッド数の最大値です。呼び出し対象の作業数が増大しても，呼び出し処理を実行するスレッド数を制限して，負荷増加を抑えることができます。スレッドプール内の最大スレッド数で指定した数のスレッドによって，作業の呼び出し処理が行われます。

WorkManagerの最大スレッド数は，J2EEサーバ単位で設定できます。J2EEサーバの設定ファイルに指定してください。詳細については，「6.2.8(3)　WorkManagerの最大スレッド数を変更する」を参照してください。

最大作業件数とWorkManagerの最大スレッド数による流量制御の概要を次の図に示します。

図H‒5　流量制御の概要

＜説明＞

図の例では，Ref1の最大作業件数が50，WorkManagerの最大スレッド数が10と設定されています。

このとき，Ref1の実行間隔内で52件の作業が作業テーブルに登録されたとすると，呼び出し対象となる作業の件数は最大作業件数の50件となります。50件を超えた作業2件は，次回の実行間隔の経過後の呼び出し対象になります。

呼び出し対象となる50件の作業に対しては，WorkManagerの最大スレッド数10のスレッドで同時に呼び出し処理を実行します。

付録H.4　障害時の動作

アプリケーション呼び出しの処理中に障害が発生した場合，呼び出しが成功するまでリトライします。アプリケーション呼び出しサービス自身に障害が発生した場合は，アプリケーション呼び出しサービスを多重化していれば，ほかのアプリケーション呼び出しサービスに処理が引き継がれます。

アプリケーション呼び出しサービスでは，大きく分けて次に示す障害の発生が考えられます。

アプリケーション呼び出し処理での障害

アプリケーション呼び出し情報ファイルの設定不備

呼び出し先のRESTアプリケーションとの通信障害が発生した場合

呼び出し先のRESTアプリケーションが返却したステータスコードの判定結果が失敗であった場合

呼び出し元作業の完了の失敗

アプリケーション呼び出しサービス自身の障害

J2EEサーバプロセスのダウン

次に，これらの障害時の動作について説明します。

(1)　アプリケーション呼び出し処理での障害

アプリケーション呼び出し処理で障害が発生すると，呼び出しが成功するまでリトライします。

リトライは呼び出しが失敗したあと，リトライ間隔後に行われます。

メモ

実際にリトライする間隔は，リトライ間隔の設定値から最大で実行間隔分のずれが発生します。実行間隔を小さくするほど，リトライ間隔の設定値と実際に作業をリトライする間隔とのずれは小さくなります。ただし，呼び出し処理の頻度がその分増えるため，負荷が増加します。

リトライ間隔と実行間隔の関係を次の図に示します。

図の例では，アプリケーション呼び出しサービスは，実行間隔300秒ごとに呼び出し処理を行っています。1回目の実行間隔の途中で呼び出し障害が発生し，呼び出しが失敗した時刻が作業に設定されます。そして，2回目の実行間隔の最初でリトライ間隔の判定処理が行われます。しかし，判定のタイミングでは，リトライ間隔の300秒が経過していません。そのため，リトライによる呼び出しは3回目の実行間隔の間に行われ，リトライ間隔の設定値である300秒とのずれが発生します。

図H‒6　リトライ間隔と実行間隔のずれ

なお，リトライした回数は，呼び出し元の作業の優先度に設定されます。アプリケーションの呼び出しに失敗した時刻は，呼び出し元の作業の処理期限に設定されます。アプリケーション呼び出しサービスは，設定したリトライ回数だけリトライします。設定した回数分リトライしても失敗した場合は，アプリケーション呼び出しサービスのメッセージファイルに，エラーメッセージを出力します。また，呼び出し元の作業の状態を「作業者実行」に，優先度を「0」に変更します。これ以降，該当する作業はリトライの対象から外れます。

メモ

リトライ対象の作業がコマンドで「実行開始可能」状態に変更された場合，作業の優先度が「0」に変更されます。このとき，設定したリトライ回数よりも多くアプリケーション呼び出しのリトライが行われます。

リトライの対象から外れた作業を再び呼び出し対象とする場合は，障害の原因を取り除いたあとで，該当する作業の状態を「作業者実行」から「実行開始可能」に変更してください。作業の状態を「作業者実行」から「実行開始可能」に変更する方法については，「付録H.13　リトライの対象から外れた作業に関する運用」を参照してください。

リトライ回数とリトライ間隔は，ref識別子単位で設定できます。アプリケーション呼び出し制御情報の「リトライ回数（RetryCount）」および「リトライ間隔（RetryInterval）」に設定してください。アプリケーション呼び出し制御情報の詳細については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」の「ciwmngap（アプリケーション呼び出し制御情報の管理）」を参照してください。

(2)　アプリケーション呼び出しサービス自身の障害

アプリケーション呼び出しサービス自身が障害になった場合，アプリケーション呼び出しサービスを多重化していれば，ほかのアプリケーション呼び出しサービスが代わりに呼び出し処理を継続できます。

なお，ほかのアプリケーション呼び出しサービスが代わりに呼び出し処理を行うタイミングは，障害復旧間隔が経過したあとになります。

障害復旧間隔はref識別子単位に設定できます。アプリケーション呼び出し制御情報の「障害復旧間隔（RecoveryTime）」に設定してください。アプリケーション呼び出し制御情報の詳細については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」の「ciwmngap（アプリケーション呼び出し制御情報の管理）」を参照してください。

重要

呼び出し先の処理が長時間掛かると，次の図のように障害復旧間隔後にほかのアプリケーション呼び出しサービスが同じ作業の呼び出し処理を行ってしまいます。

このように，二重に作業が呼び出されてしまうおそれがあるため，呼び出し先のアプリケーションで長時間掛かる処理はしないようにしてください。

障害復旧間隔は，次の式で求められる値よりも大きくしてください。

(<呼び出し先のアプリケーションの処理時間> × <最大作業件数>) ÷ <WorkManagerのスレッド数>

また，アプリケーション呼び出しの実行中にJ2EEサーバを強制停止した場合，J2EEサーバの再開始後，障害復旧間隔が経過するまでアプリケーションの呼び出しが行われないおそれがあります。このため通常の運用ではJ2EEサーバを強制停止したり，障害復旧間隔を大きくし過ぎたりしないでください。

図H‒7　RESTアプリケーションの処理時間が障害復旧間隔よりも長い場合の動作

付録H.5　呼び出し処理のタイムアウト

呼び出し先がRESTアプリケーションの場合，アプリケーション呼び出しサービスとRESTアプリケーションの間のRESTful Webサービスの通信タイムアウトを設定できます。

通信タイムアウトの設定方法を，優先順位が高い順に示します。

アプリケーション呼び出し情報ファイルでの設定

アプリケーション呼び出し情報ファイルでタイムアウトを設定する場合は，ref識別子ごとに異なるタイムアウト値を指定できます。アプリケーション呼び出し情報ファイルでの設定方法については，「付録H.12(9)　アプリケーション呼び出し情報ファイルに指定する内容」の「(f)　rest.request.read.timeout」と「(g)　rest.request.connect.timeout」を参照してください。

CosminexusのJ2EEサーバ単位の通信タイムアウトの設定

CosminexusのJ2EEサーバ単位の通信タイムアウトを設定する場合は，J2EEサーバ内のRESTful Webサービスの通信で，最も長くしたいタイムアウト値を設定してください。

CosminexusのJ2EEサーバ単位の通信タイムアウトの設定方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編(Webコンテナ)」の「J2EEサーバ単位の通信タイムアウトの設定」およびマニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編(サーバ定義)」の「usrconf.properties（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル）」を参照してください。

注意事項

通信タイムアウト（クライアントソケットの接続タイムアウト，またはクライアントソケットの読み込みタイムアウト）の設定値が，0または指定なしの場合，RESTアプリケーションが無応答になると，アプリケーション呼び出しサービスは応答を待ち続けます。そのため，上記の1.または2.の方法で，通信タイムアウトに0以外の値を設定してください。

付録H.6　呼び出しの一時抑止

アプリケーション呼び出しサービスは，障害発生時にアプリケーション呼び出しを一時的に抑止し，障害への対処後に一時抑止を解除できます。

アプリケーション呼び出しを一時抑止した場合，RESTアプリケーションを呼び出しません。

また，一時抑止すると，解除するまで，リトライした回数がカウントアップされることはありません。

一時抑止と解除は次に示す単位で行えます。

作業単位

アプリケーション呼び出し制御情報単位

(1)　作業単位の一時抑止と解除

作業単位でアプリケーション呼び出しを一時抑止する場合，ciwchgapworkコマンドを使用して，作業の状態を「作業者実行」に変更します。また，一時抑止を解除する場合，作業の状態を「実行開始可能」に戻します。

実行例を次に示します。

一時抑止の実行例

ciwchgapworkコマンドを実行して「実行開始可能」状態の作業の情報を取得します。

ciwchgapworkコマンドの指定形式を次に示します。

ciwchgapwork -sid システムID -list -ope -s READY > ファイルパス

出力結果はファイルにリダイレクトします。

手順1.でリダイレクトしたファイル中の，アプリケーション呼び出しを一時抑止したい作業の行だけを残して，それ以外の行は削除するか，コメント行に変更します。

ciwchgapworkコマンドを実行して，作業を「作業者実行」状態に変更します。

ciwchgapworkコマンドの指定形式を次に示します。-fオプションには，手順2.で編集したファイルを指定してください。

ciwchgapwork -sid システムID -chg -s PERFORMING -f ファイルパス

一時抑止の解除の実行例

ciwchgapworkコマンドを実行して，作業を「実行開始可能」状態に戻します。

ciwchgapworkコマンドの指定形式を次に示します。

ciwchgapwork -sid システムID -chg -s READY -f ファイルパス

-fオプションには，「一時抑止の実行例」の手順2.で編集したファイルを指定してください。

ciwchgapworkコマンドの詳細については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

(2)　アプリケーション呼び出し制御情報単位の一時抑止と解除

アプリケーション呼び出し制御情報単位の一時抑止と解除は，次に示す単位で適用できます。

ref識別子単位

グループ単位

ref識別子共通設定単位

アプリケーション呼び出し制御情報単位でアプリケーション呼び出しを一時抑止する場合，ciwmngapコマンドを使用して最大作業件数に「0」を指定します。また，一時抑止を解除する場合は，最大作業件数を元の値に戻します。

実行例を次に示します。

一時抑止の実行例

アプリケーション呼び出し制御情報ファイルを作成します。一時抑止する対象（次の例ではref識別子またはグループ）の最大作業件数に「0」を指定します。

アプリケーション呼び出し制御情報ファイルの例（ref識別子単位の場合）

U,ope,ref01,300,300,0,0,1500

アプリケーション呼び出し制御情報ファイルの例（グループ単位の場合）

U,grp,group01,300,300,0,0,1500

ciwmngapコマンドを実行します。-apdfオプションには，手順1.のファイルを指定します。

ciwmngapコマンドの指定形式を次に示します。

ciwmngap -sid システムID -chg -apdf アプリケーション呼び出し制御情報ファイル

一時抑止の解除の実行例

アプリケーション呼び出し制御情報ファイルを作成します。一時抑止を解除する対象（次の例ではref識別子またはグループ）の最大作業件数に元の値（次の例では10000）を指定します。

アプリケーション呼び出し制御情報ファイルの例（ref識別子単位の場合）

U,ope,ref01,300,300,0,10000,1500

アプリケーション呼び出し制御情報ファイルの例（グループ単位の場合）

U,grp,group01,300,300,0,10000,1500

ciwmngapコマンドを実行します。-apdfオプションには，手順1.のファイルを指定します。

ciwmngapコマンドの指定形式を次に示します。

ciwmngap -sid システムID -chg -apdf アプリケーション呼び出し制御情報ファイル

付録H.7　使用上の注意事項

(1)　トランザクションの排他待ちについて

アプリケーションがCSCIWのAPIを発行した延長で，アプリケーション呼び出しサービスが実行される場合，APIを発行したアプリケーションがトランザクションを決着するまで，アプリケーション呼び出しサービスは該当する案件の排他待ちとなります。そのため，アプリケーションがAPIを利用する際は，トランザクションの開始から終了までの期間はできるだけ短くしてください。

(2)　使用できない作業者IDについて

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合，システムID内のすべての作業の作業者IDに「IW」で始まる文字列を指定することはできません。作業者IDに「IW」で始まる文字列を指定した場合，意図しないアプリケーション呼び出しが発生するおそれがあります。

(3)　作業属性の一部変更禁止について

作業アプリケーション定義（種別がREST）を設定した作業の次に示す属性を変更しないでください。

作業者ID（Participant）

優先度（Priority）

処理期限（Deadline）

これらの属性を変更した場合，アプリケーション呼び出しが行われないか，または意図しないタイミングでアプリケーション呼び出しが行われるおそれがあります。

付録H.8　ビジネスプロセスの開発

作業アプリケーション（RESTアプリケーション）を呼び出すビジネスプロセスを開発する際に作成するものについて説明します。

作業アプリケーション定義（作成は必須）

アプリケーション呼び出し情報ファイル（作成は必須）

RESTアプリケーション呼び出し用ヘッダファイル（作成は任意）

RESTアプリケーション呼び出しスキーマ変換用スタイルシート（作成は任意）

(1)　作業アプリケーション定義の作成

CSCIW-Definerでビジネスプロセス定義を作成する際，作業アプリケーション定義を作成し，作業定義に設定します。

作業アプリケーション定義の作成

作業アプリケーション定義を作成します。作業アプリケーション定義に指定する内容を次の表に示します。

表H‒1　作業アプリケーション定義の指定内容

定義項目

指定値

定義名

作業アプリケーション定義名

作業アプリケーション定義種別

「REST」を選択

ref識別子

ref識別子

使用できる値は，半角英数字とアンダースコア（_）で，25文字以内です。大文字と小文字だけが異なる同じ名称のref識別子は使用しないでください。

説明

任意

作業アプリケーション定義の指定例を次に示します。

図H‒8　作業アプリケーション定義の指定例

作業定義の作成

作業定義を作成します。作業定義に指定する内容を次の表に示します。

表H‒2　作業定義の指定内容

定義項目

指定値

作業定義名

任意

作業アプリケーション定義名

「作業アプリケーション定義の作成」で作成した定義名

振り分けルール名

指定しないでください。

発生条件名

任意

完了条件名

任意

条件再評価を行う

任意

説明

任意

作業定義の指定例を次に示します。

図H‒9　作業定義の指定例

(2)　アプリケーション呼び出し情報ファイルの作成

アプリケーション呼び出し情報ファイルはref識別子ごとに作成します。

アプリケーション呼び出し情報ファイルには，RESTアプリケーションのURLなどを設定します。

アプリケーション呼び出し情報ファイルの詳細については，「付録H.12　アプリケーション呼び出し情報ファイル」を参照してください。

(3)　RESTアプリケーション呼び出し用ヘッダファイルの作成

RESTアプリケーション呼び出し用ヘッダファイルは，アプリケーション呼び出しサービスからのリクエストにHTTPヘッダを付けてRESTアプリケーションに送信する場合に作成します。

RESTアプリケーション呼び出し用ヘッダファイルの詳細については，「付録H.12(5)　HTTPヘッダを記述したファイルの指定方法」を参照してください。

(4)　RESTアプリケーション呼び出しスキーマ変換用スタイルシートの作成

RESTアプリケーション呼び出しスキーマ変換用スタイルシートは，アプリケーション呼び出しサービスからのリクエストのボディデータ形式（XSD）を変換してRESTアプリケーションに送信する場合に作成します。

RESTアプリケーション呼び出しスキーマ変換用スタイルシートの詳細については，「付録H.9(5)　XML形式のボディデータのスキーマ変換」を参照してください。

付録H.9　RESTアプリケーションの開発

(1)　リクエストデータ

RESTアプリケーションの開発時に従うリクエストデータの規定について説明します。

(a)　リクエストライン

リクエストラインには，次に示す内容を指定できます。

Method：”GET” | “POST” | “PUT” | “DELETE”

Request-URI：任意のURI

リクエストラインの指定の詳細については，次の項目を参照してください。

Method：「付録H.12(9)　アプリケーション呼び出し情報ファイルに指定する内容」の「(b)　rest.request.method」

Request-URI：「付録H.12(9)　アプリケーション呼び出し情報ファイルに指定する内容」の「(c)　rest.request.url」

(b)　リクエストヘッダ

リクエストヘッダには，任意の内容を指定できます。

リクエストヘッダの指定の詳細については，「付録H.12(9)　アプリケーション呼び出し情報ファイルに指定する内容」の「(d)　rest.request.header.filepath」を参照してください。

(c)　リクエストボディ

リクエストボディは，「付録H.9(3)　ボディデータスキーマ（XML）」または「付録H.9(4)　ボディデータスキーマ（JSON）」に示す，XMLまたはJSONのデータスキーマの内容に従って，作成してください。

(2)　レスポンスデータ

RESTアプリケーションから返却されるレスポンスデータの規定について説明します。

(a)　ステータスライン

RESTアプリケーションから返却されるステータスコードの判定結果を，次の表に示します。

表H‒3　RESTアプリケーションから返却されるステータスコードの判定結果

項番

ステータスコード

判定結果

1

Informational 1xx

成功

2

Successful 2xx

成功

3

Redirection 3xx

失敗

4

Client Error 4xx

失敗

5

Server Error 5xx

失敗

ステータスコードの判定結果が失敗の場合のアプリケーション呼び出しサービスの動作については，「付録H.4　障害時の動作」を参照してください。

(b)　レスポンスヘッダ

レスポンスヘッダには，任意の内容を指定できます。

なお，セッションは継続されないため，Set-CookieヘッダのCookie情報は保持されません。

(c)　レスポンスボディ

アプリケーション呼び出しサービスは，レスポンスボディを受け取らないため，レスポンスボディを指定する必要はありません。

レスポンスボディを省略した場合，ステータスコードは204（No Content）を返却してください。

(3)　ボディデータスキーマ（XML）

HTTPボディ部分のボディデータスキーマの内容

アプリケーション呼び出しサービスの送受信で使用されるHTTPボディ部分のボディデータスキーマの内容を，次に示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified" version="1.0"
 xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="csciwRestBody" type="csciwRestBodyType"/>

  <xs:complexType name="csciwRestBodyType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="data" type="dataType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="dataType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="key" type="xs:string"/>
      <xs:element name="value" type="xs:string" minOccurs="0" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

ボディデータスキーマ定義の要素の階層構造

項番

要素名および属性名※

型

型種別

数

1

csciwRestBody

csciwRestBodyType

混合型

1

2

data

dataType

混合型

0以上

3

key

xs:string

−

1

4

value

xs:string

−

0〜1

（凡例）

−：該当なし

注※

「要素名および属性名」列のインデントは，要素の階層構造を表しています。

ボディデータスキーマ宣言

項番

宣言

属性

値

説明

1

XML宣言

version

1.0

XMLのバージョンを指定します。

1.0が固定値です。

2

encoding

UTF-8

エンコードを指定します。

3

standalone

yes

外部のmarkup宣言の有無について指定します。

スタンドアロン文書のため，yesを指定してください。

4

schema宣言

elementFormDefault

qualified

ローカル要素にも名前空間接頭辞を付与するために，指定します。

5

version

1.0

XMLスキーマのバージョンを指定します。

1.0が固定値です。

6

xmlns:xs

http://www.w3.org/2001/XMLSchema

名前空間"xs"を宣言するために，指定します。

ボディデータの出力例

上記のスキーマが適用されたボディデータの出力例を次に示します。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<csciwRestBody>
    <data>
        <key>key1</key>
        <value>value1</value>
    </data>
    <data>
        <key>key2</key>
        <value>2</value>
    </data>
    <data>
        <key>ListData</key>
        <value>AAA</value>
    </data>
    <data>
        <key>ListData</key>
        <value>BBB</value>
    </data>
</csciwRestBody>

(4)　ボディデータスキーマ（JSON）

HTTPボディ部分のボディデータスキーマの内容

アプリケーション呼び出しサービスの送受信で使用されるHTTPボディ部分のボディデータスキーマの内容を，次に示します。

{
  "type": "object",
  "properties": {
    "data": {
      "type": "array",
      "items": {
        "properties": {
          "key": {
            "type": "string",
            "required": true
          },
          "value": {
            "type": ["string", "null"]
          }
        }
      }
    }
  }
}

ボディデータスキーマ定義の要素の階層構造

項番

要素名および属性名※

型

型種別

数

制約

1

data

array

配列

0以上

−

2

key

string

文字列

1

null不可

3

value

string

文字列

0〜1

null不可

（凡例）

−：該当なし

注※

「要素名および属性名」列のインデントは，要素の階層構造を表しています。

ボディデータの出力例

上記のスキーマが適用されたボディデータの出力例を次に示します。

{
  "data":[
    { "key":"K1", "value":"V1"},
    { "key":"K2", "value":"V2"}
  ]
}

(5)　XML形式のボディデータのスキーマ変換

アプリケーション呼び出しサービスのボディデータスキーマと異なるデータスキーマを持つRESTアプリケーションを呼び出したい場合は，各データスキーマにデータ構造変換のためのスタイルシートを指定する必要があります。

ボディデータのスキーマ変換の手順を次の図に示します。

図H‒10　ボディデータのスキーマ変換

＜説明＞

開発時

リクエストボディのデータのマッピング

XSLTスタイルシートを作成するツールを使用して，入力スキーマおよび出力スキーマに次に示すボディデータスキーマを指定して，リクエストボディデータをマッピングします。

・入力スキーマ：CSCIWのリクエストのボディデータスキーマ

・出力スキーマ：RESTアプリケーションのリクエストのボディデータスキーマ

マッピング内容のスタイルシートの作成

XSLTスタイルシートを作成するツールを使用して，マッピングした内容のスタイルシートを作成します。

アプリケーション呼び出しサービスへのスタイルシートの指定

指定方法の詳細については，「付録H.12(9)　アプリケーション呼び出し情報ファイルに指定する内容」の「(e)　rest.request.stylesheet.filepath」を参照してください。

実行時

指定されたスタイルシートに従ったボディデータの変換

アプリケーション呼び出しサービスがRESTアプリケーションにリクエストを送信する際，指定されたスタイルシートの内容に従って，CSCIWのリクエストボディのデータがRESTアプリケーションのリクエストボディのスキーマに変換されます。

(6)　RESTアプリケーションの開発時の注意事項

アプリケーション呼び出しサービスは，RESTアプリケーションの呼び出しに失敗した場合，リトライによってRESTアプリケーションを複数回呼び出します。また，アプリケーション呼び出しサービスを強制停止するなどして直後の作業が完了しなかった場合，RESTアプリケーションの呼び出しに成功しても，再度RESTアプリケーションを呼び出します。この場合は，リトライ回数の設定に関係なく再度呼び出します。そのため，RESTアプリケーションが複数回呼び出されても正常に動作するように，べき等性を保証した実装をしてください。

(7)　RESTアプリケーションの実装例

RESTアプリケーションの実装例を示します。

(a)　PartsInfoService.java

PartsInfoService.javaは，RESTアプリケーションのルートリソースクラスのソースファイルです。「<コンテキストルート> + "/parts/order"」のURLに対するPOSTリクエストを受信するリソースメソッドorderを持っています。

PartsInfoService.javaの実装例

package xxx.usrapp;

import java.util.List;

import javax.ws.rs.POST;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.core.Response;
import javax.ws.rs.core.Response.Status;

/**
 * RESTアプリケーションを実装したクラスです。
 */
@Path("/parts")
public class PartsInfoService {

    /**
     * 呼び出されるメソッドです。
     *
     * @param reqData リクエストデータ
     * @return レスポンス(204応答)
     */
    @POST
    @Path("order")
    public Response order(CSCIWRestBody reqData) {

        // リクエストデータの取得
        if(reqData != null) {
            List<CSCIWData> list = reqData.getDataList();
            if(list != null) {
                for(CSCIWData d : list) {
                    System.out.println(String.format(
                        "AppInfo: key=%1$s, value=%2$s",
                        d.getKey(),
                        d.getValue()));
                }
            }
        }

        // 204応答を返す
        return Response.status(
            Status.NO_CONTENT).build();
    }
}

(b)　CSCIWRestBody.java

CSCIWRestBody.javaは，RESTアプリケーションが送受信するエンティティのcsciwRestBody要素のソースファイルです。CSCIWRestBody.javaは，data要素を子要素として持っています。data要素は，任意の数を指定できます。

CSCIWRestBody.javaの実装例

package xxx.usrapp;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

/**
 * RESTアプリケーション送受信データのクラスです。
 */
@XmlRootElement(name="csciwRestBody")
public class CSCIWRestBody {

  private List<CSCIWData> list = new ArrayList<CSCIWData>();

  @XmlElement(name="data")
  public List<CSCIWData> getDataList() { return list; }
  public void setDataList(List<CSCIWData> l) { list = l; }

  /**
   * 指定されたデータをリストに追加します。
   * @param data 追加するデータ
   */
  public void add(CSCIWData data) {
    list.add(data);
  }
}

(c)　CSCIWData.java

CSCIWData.javaは，RESTアプリケーションが送受信するエンティティのcsciwRestBody要素の子要素である，data要素のソースファイルです。data要素は，子要素としてkey要素およびvalue要素を1つずつ持っています。key要素およびvalue要素のデータ型は，string型です。

CSCIWData.javaの実装例

package xxx.usrapp;

import javax.xml.bind.annotation.XmlElement;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

/**
 * RESTアプリケーション送受信データのクラスです。
 */
@XmlRootElement(name="data")
public class CSCIWData {

  private String key = "";   //キー
  private String value = ""; //値

  /** コンストラクタ */
  public CSCIWData(){}
  public CSCIWData(String k, String v){ key = k; value = v; }

  @XmlElement(name="key")
  public String getKey() { return key; }
  public void setKey(String k) { key = k; }

  @XmlElement(name="value")
  public String getValue() { return value; }
  public void setValue(String v) { value = v; }
}

(d)　アプリケーション呼び出し情報ファイルの記述例

アプリケーション呼び出し情報ファイルの記述例を示します。この例でのref識別子の値は，「ope1」とします。

type=REST
rest.request.url=http://localhost/CSPWCOMockApp/parts/order
rest.request.method=POST
rest.request.header.filepath=/home/csciw/ope1header.properties
rest.request.body.key.offset=0

アプリケーション呼び出し情報ファイルのファイルパスは，「<BpmnCallInformationFileDirプロパティの指定値>/ope/ope1.properties」です。

なお，アプリケーション呼び出し情報ファイルのrest.request.header.filepathプロパティで設定しているHTTPヘッダファイルの記述例は，次のとおりです。

Content-type: application/xml;charset=UTF-8

(e)　アプリケーション呼び出し制御情報の設定例

この例では，ref識別子の値が「ope1」の作業に対して，アプリケーション呼び出し制御情報を設定します。

ヒント

アプリケーション呼び出し制御情報は，環境構築時のデフォルトの動作でも問題ない場合，設定は不要です。環境構築時のデフォルトの動作とは，ref識別子共通設定のデフォルト値での動作のことです。

アプリケーション呼び出し制御情報およびref識別子共通設定については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」の「ciwmngap（アプリケーション呼び出し制御情報の管理）」を参照してください。

この例でのアプリケーション呼び出し制御情報に設定する値，およびciwmngapコマンドを使用したアプリケーション呼び出し制御情報の設定例を次に示します。

アプリケーション呼び出し制御情報に設定する値

ref識別子：ope1

実行間隔：180（単位：秒）

リトライ間隔：900（単位：秒）

リトライ回数：0（単位：回）

最大作業件数：10000（単位：件）

障害復旧間隔：1500（単位：秒）

アプリケーション呼び出し制御情報の設定例

アプリケーション呼び出し制御情報ファイルの作成

アプリケーション呼び出し制御情報を更新するための入力用ファイルである，アプリケーション呼び出し制御情報ファイルを作成します。

次に示すアプリケーション呼び出し制御情報ファイルの記入例では，「アプリケーション呼び出し制御情報に設定する値」で示した各値を記入しています。

アプリケーション呼び出し制御情報ファイルの記入例

#UPDATEOPTION,REFTYPE,REF,EXECUTEINTERVAL,RETRYINTERVAL,RETRYCOUNT,WORKITEMMAX,RECOVERYTIME
U,ope,ope1,180,900,0,10000,1500

ciwmngapコマンドの実行

作成したアプリケーション呼び出し制御情報ファイルの内容を適用するために，アプリケーション呼び出し制御情報ファイルのファイルパスを指定したciwmngapコマンドを実行します。

ciwmngapコマンドの指定形式

ciwmngap -sid <システムID> -chg -apdf <アプリケーション呼び出し制御情報ファイルのファイルパス>

ヒント

アプリケーション呼び出し制御情報ファイルおよびciwmngapコマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」の「ciwmngap（アプリケーション呼び出し制御情報の管理）」を参照してください。

付録H.10　アプリケーション呼び出しサービスの動作を制御する設定項目

アプリケーション呼び出しサービスの動作を制御する設定項目について説明します。

(1)　アプリケーション呼び出し制御情報の設定

アプリケーション呼び出し制御情報は，ciwmngapコマンドを使用して設定します。

アプリケーション呼び出し制御情報の設定の詳細については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」の「ciwmngap（アプリケーション呼び出し制御情報の管理）」を参照してください。

(2)　アプリケーション呼び出しグループ定義の設定

アプリケーション呼び出しグループ定義は，ciwmngapgrpコマンドを使用して設定できます。ciwmngapgrpコマンドは，アプリケーション呼び出しサービスの性能チューニング時に使用します。

アプリケーション呼び出しグループ定義の設定の詳細については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」の「ciwmngapgrp（アプリケーション呼び出しグループの管理）」を参照してください。

アプリケーション呼び出しサービスの性能チューニングの詳細については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow BPMN連携機能　使用の手引」の「アプリケーション呼び出しサービスの性能チューニング」を参照してください。

(3)　ポーリング間隔の設定

アプリケーション呼び出しサービスのポーリング間隔は，共通設定ファイルに設定します。

詳細については，「付録H.11(5)　共通設定ファイルに指定するパラメタ一覧および内容」の「(c)　AppCallServicePollingInterval」を参照してください。

(4)　WorkManagerの最大スレッド数の設定

WorkManagerの最大スレッド数は，J2EEサーバ用ユーザプロパティファイルに設定します。

詳細については，「6.2.8(3)　WorkManagerの最大スレッド数を変更する」を参照してください。

(5)　REST通信に関する設定

アプリケーション呼び出しサービスのREST通信に関する設定は，Cosminexus アプリケーションサーバで設定します。

Cosminexus アプリケーションサーバでは，次に示す項目などを設定できます。

通信タイムアウト（ソケット接続，ソケット読み込み）

ログ（Cosminexus V11のV9互換モードを使用する場合だけ設定できます）

詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編（Webコンテナ）」の「J2EEサーバ単位の通信タイムアウトの設定」および「NIO HTTPサーバ」を参照してください。

メモ

プロキシサーバ経由の接続，SSLプロトコルによる接続などの設定はサポート対象外です。

付録H.11　共通設定ファイル

共通設定ファイルの詳細について説明します。

(1)　共通設定ファイルの概要

共通設定ファイルとは，ポーリング間隔などを設定するファイルを指します。

(2)　共通設定ファイルの設定個所

共通設定ファイルの設定個所について説明します。

共通設定ファイルは，次のパスに格納してください。

CSCIW_CONF_DIR環境変数が設定されていない場合

Windowsの場合

%CSCIW_HOME%¥bpmn¥conf¥csciwbpmnconf.properties

UNIXの場合

${CSCIW_HOME}/bpmn/conf/csciwbpmnconf.properties

CSCIW_CONF_DIR環境変数が設定されている場合

共通設定ファイルの格納先を，対応するシステムIDのセットアッププロパティファイル（csciwsetup.properties）と同じ格納先にしてください。

Windowsの場合

%CSCIW_CONF_DIR%¥csciwbpmnconf.properties

UNIXの場合

${CSCIW_CONF_DIR}/csciwbpmnconf.properties

(3)　共通設定ファイルの読み込みタイミング

共通設定ファイルの読み込みタイミングについて説明します。

読み込みタイミングは，パラメタのカテゴリごとに異なります。各パラメタがどのカテゴリに属するかについては，「付録H.11(5)　共通設定ファイルに指定するパラメタ一覧および内容」を参照してください。

カテゴリごとの読み込みタイミングを次に示します。

パラメタのカテゴリが「共通」のとき

J2EEサーバを起動後，初めてアプリケーション呼び出しサービスを開始した時に読み込まれます（J2EEサーバを起動後，1回だけ読み込まれます）。

パラメタのカテゴリが「アプリケーション呼び出しサービス」のとき

アプリケーション呼び出しサービスを開始した時に読み込まれます。

一度読み込まれた共通設定ファイルのパラメタを変更する方法については，「6.2.8(1)　ファイルに格納した設定情報を変更する」の，共通設定ファイルの内容を変更した場合についての記述を参照してください。

(4)　共通設定ファイルの記述規則

共通設定ファイルの記述時の規則について説明します。

共通設定ファイルは，Javaのプロパティファイルの仕様と同じです。値に「¥」を記述する場合，「¥」の前に「¥」をエスケープ文字として記述してください。また，ファイルのエンコーディングはUTF-8とし，BOMを付けないで保存してください。

CSCIW 02-20以前で使用していた共通設定ファイル（Unicode形式のファイルを含む）を，そのまま使用することもできます。

(5)　共通設定ファイルに指定するパラメタ一覧および内容

共通設定ファイルに指定する内容について説明します。

指定するパラメタの一覧（共通設定ファイル）

共通設定ファイルに指定するパラメタの一覧を示します。

表H‒4　指定するパラメタの一覧（共通設定ファイル）

項番

パラメタ名

カテゴリ

指定内容

1

BpmnLogFileDir

共通

ログ出力先ディレクトリ

2

BpmnCallInformationFileDir

共通

アプリケーション呼び出し情報ファイルの格納先ディレクトリ

3

AppCallServicePollingInterval

アプリケーション呼び出しサービス

アプリケーション呼び出しサービスのポーリング間隔

4

AppCallServiceMsgFileNum

アプリケーション呼び出しサービス

アプリケーション呼び出しサービスメッセージファイルの面数

5

AppCallServiceTraceFileNum

アプリケーション呼び出しサービス

アプリケーション呼び出しサービストレースファイルの面数

6

AppCallServiceMsgFileSize

アプリケーション呼び出しサービス

アプリケーション呼び出しサービスメッセージファイルの出力サイズ

7

AppCallServiceTraceFileSize

アプリケーション呼び出しサービス

アプリケーション呼び出しサービストレースファイルの出力サイズ

8

AppCallServiceMsgOutputThreashold

アプリケーション呼び出しサービス

アプリケーション呼び出しサービスメッセージ出力レベル

9

AppCallServiceTraceOutputThreashold

アプリケーション呼び出しサービス

アプリケーション呼び出しサービストレース出力レベル

10

AppCallServiceMsgTimeToDelete

アプリケーション呼び出しサービス

アプリケーション呼び出しサービスメッセージファイルを削除するまでの日数

11

AppCallServiceTraceTimeToDelete

アプリケーション呼び出しサービス

アプリケーション呼び出しサービストレースファイルを削除するまでの日数

12

AppCallServiceTransactionTimeout

アプリケーション呼び出しサービス

アプリケーション呼び出しサービスのトランザクションタイムアウト値

13

AppCallServiceDebugRestBody

アプリケーション呼び出しサービス

アプリケーション呼び出しサービスとRESTアプリケーション間で送受信するボディデータのトレースファイル出力の有無

14

AppCallServiceInitialInterval

アプリケーション呼び出しサービス

アプリケーション呼び出しサービスの初回ポーリング間隔

(a)　BpmnLogFileDir

共通設定ファイルに指定するBpmnLogFileDirパラメタについて，説明します。

ユーザ指定値

値の範囲

パラメタの指定の省略

指定を省略したときの仮定値

−

可

＜Windowsの場合＞

%CSCIW_HOME%¥log

＜UNIXの場合＞

${CSCIW_HOME}/log

（凡例）

−：指定できる値の範囲に，制限はありません。

説明

次のログファイルの出力先ディレクトリを指定します。

アプリケーション呼び出しサービストレースファイル

アプリケーション呼び出しサービスメッセージファイル

(b)　BpmnCallInformationFileDir

共通設定ファイルに指定するBpmnCallInformationFileDirパラメタについて，説明します。

ユーザ指定値

値の範囲

パラメタの指定の省略

指定を省略したときの仮定値

−

可

＜Windowsの場合＞

%CSCIW_HOME%¥bpmn¥callinfo

＜UNIXの場合＞

${CSCIW_HOME}/bpmn/callinfo

（凡例）

−：指定できる値の範囲に，制限はありません。

説明

アプリケーション呼び出しサービスが呼び出し処理を実行する際に読み込む「アプリケーション呼び出し情報ファイル」の格納先ディレクトリを指定します。

アプリケーション呼び出しサービスは，このパラメタで設定されたディレクトリ配下のopeフォルダに格納された各アプリケーション呼び出し情報ファイルを読み込みます。そのため，このパラメタで指定したディレクトリ直下に，opeフォルダが存在している必要があります。

(c)　AppCallServicePollingInterval

共通設定ファイルに指定するAppCallServicePollingIntervalパラメタについて，説明します。

ユーザ指定値

値の範囲

パラメタの指定の省略

指定を省略したときの仮定値

1〜86,400の整数

可

60

説明

アプリケーション呼び出しサービスのポーリング間隔を秒単位で指定します。

このパラメタで指定した秒数ごとに，アプリケーション呼び出しサービスのプロセスを実行します。

このパラメタに短い秒数を指定した場合，データベースの検索が頻繁に発生するため，60以上の値を指定することを推奨します。

(d)　AppCallServiceMsgFileNum

共通設定ファイルに指定するAppCallServiceMsgFileNumパラメタについて，説明します。

ユーザ指定値

値の範囲

パラメタの指定の省略

指定を省略したときの仮定値

1〜16の整数

可

2

説明

アプリケーション呼び出しサービスメッセージファイルの面数を指定します。

ラップアラウンドモードの場合，出力面数を指定してください。シフトモードの場合，バックアップ面数を指定してください。

(e)　AppCallServiceTraceFileNum

共通設定ファイルに指定するAppCallServiceTraceFileNumパラメタについて，説明します。

ユーザ指定値

値の範囲

パラメタの指定の省略

指定を省略したときの仮定値

1〜16の整数

可

4

説明

アプリケーション呼び出しサービストレースファイルの面数を指定します。

ラップアラウンドモードの場合，出力面数を指定してください。シフトモードの場合，バックアップ面数を指定してください。

(f)　AppCallServiceMsgFileSize

共通設定ファイルに指定するAppCallServiceMsgFileSizeパラメタについて，説明します。

ユーザ指定値

値の範囲

パラメタの指定の省略

指定を省略したときの仮定値

100,000〜2,147,483,647の整数

可

2097152

説明

アプリケーション呼び出しサービスメッセージファイルの出力サイズをバイト単位で指定します。

(g)　AppCallServiceTraceFileSize

共通設定ファイルに指定するAppCallServiceTraceFileSizeパラメタについて，説明します。

ユーザ指定値

値の範囲

パラメタの指定の省略

指定を省略したときの仮定値

100,000〜2,147,483,647の整数

可

16777216

説明

アプリケーション呼び出しサービストレースファイルの出力サイズをバイト単位で指定します。

(h)　AppCallServiceMsgOutputThreashold

共通設定ファイルに指定するAppCallServiceMsgOutputThreasholdパラメタについて，説明します。

ユーザ指定値

値の範囲

パラメタの指定の省略

指定を省略したときの仮定値

-1〜1,000の整数

可

20

説明

アプリケーション呼び出しサービスメッセージ出力レベルを指定します。

0以上の値を指定すると，指定した値以下のレベルのアプリケーション呼び出しサービスメッセージが出力されます。

-1を指定した場合，アプリケーション呼び出しサービスメッセージは出力されません。

(i)　AppCallServiceTraceOutputThreashold

共通設定ファイルに指定するAppCallServiceTraceOutputThreasholdパラメタについて，説明します。

ユーザ指定値

値の範囲

パラメタの指定の省略

指定を省略したときの仮定値

-1〜1,000の整数

可

20

説明

アプリケーション呼び出しサービストレース出力レベルを指定します。

0以上の値を指定すると，指定した値以下のレベルのアプリケーション呼び出しサービストレースが出力されます。

-1を指定した場合，アプリケーション呼び出しサービストレースは出力されません。

(j)　AppCallServiceMsgTimeToDelete

共通設定ファイルに指定するAppCallServiceMsgTimeToDeleteパラメタについて，説明します。

ユーザ指定値

値の範囲

パラメタの指定の省略

指定を省略したときの仮定値

-1〜24,855の整数

可

-1

説明

アプリケーション呼び出しサービスメッセージファイルを削除するまでの日数を指定します。

このパラメタは，ローテーション種別がラップアラウンドモードの場合だけ有効です。

0を指定した場合，出力されたアプリケーション呼び出しサービスメッセージファイルはすぐに削除されます。

-1を指定した場合，日数が経過してもファイルは削除されません。

(k)　AppCallServiceTraceTimeToDelete

共通設定ファイルに指定するAppCallServiceTraceTimeToDeleteパラメタについて，説明します。

ユーザ指定値

値の範囲

パラメタの指定の省略

指定を省略したときの仮定値

-1〜24,855の整数

可

-1

説明

アプリケーション呼び出しサービストレースファイルを削除するまでの日数を指定します。

このパラメタは，ローテーション種別がラップアラウンドモードの場合だけ有効です。

0を指定した場合，出力されたアプリケーション呼び出しサービストレースファイルはすぐに削除されます。

-1を指定した場合，日数が経過してもファイルは削除されません。

(l)　AppCallServiceTransactionTimeout

共通設定ファイルに指定するAppCallServiceTransactionTimeoutパラメタについて，説明します。

ユーザ指定値

値の範囲

パラメタの指定の省略

指定を省略したときの仮定値

0〜2,147,483,647の整数

可

0

説明

アプリケーション呼び出しサービスのトランザクションタイムアウト値を秒単位で指定します。

0を指定した場合，J2EEサーバの設定値（J2EEサーバ用ユーザプロパティファイルusrconf.propertiesのejbserver.jta.TransactionManager.defaultTimeOutの設定値）が指定されたと見なされます。

1以上の値を指定した場合，トランザクションタイムアウト値（秒）が指定されたと見なされます。

(m)　AppCallServiceDebugRestBody

共通設定ファイルに指定するAppCallServiceDebugRestBodyパラメタについて，説明します。

ユーザ指定値

値の範囲

パラメタの指定の省略

指定を省略したときの仮定値

trueまたはfalse

可

false

説明

アプリケーション呼び出しサービスとRESTアプリケーションの間で送受信するボディデータ（リクエストボディとレスポンスボディ）の内容を，トレースファイルに出力するかどうかを指定します。

trueを指定した場合，ボディデータの内容をXML形式でトレースファイルに出力します。XSLTスタイルシートを使用してボディデータをスキーマ変換した場合は，変換前と変換後の両方の内容を出力します。

なお，trueを指定すると，アプリケーション呼び出しのスループットが低下するおそれがあります。

falseを指定した場合，ボディデータの内容をトレースファイルに出力しません。

(n)　AppCallServiceInitialInterval

共通設定ファイルに指定するAppCallServiceInitialIntervalパラメタについて，説明します。

ユーザ指定値

値の範囲

パラメタの指定の省略

指定を省略したときの仮定値

0〜86,400の整数

可

0

説明

アプリケーション呼び出しサービスの開始後，最初のポーリングを行うまでの時間を秒単位で指定します。指定された秒数の経過後，アプリケーション呼び出しを定期的に実行します。

このパラメタは，アプリケーション呼び出しサービスの開始後，一定時間経過後にアプリケーション呼び出しを実行したい場合だけ指定してください。

付録H.12　アプリケーション呼び出し情報ファイル

アプリケーション呼び出し情報ファイルの詳細について説明します。

(1)　アプリケーション呼び出し情報ファイルの概要

アプリケーション呼び出し情報ファイルには，RESTアプリケーションのURLなどを設定します。

(2)　アプリケーション呼び出し情報ファイルの設定個所

アプリケーション呼び出し情報ファイルは，ビジネスプロセス定義を作成する開発環境で作成し，実行環境にコピーしてください。

アプリケーション呼び出し情報ファイルの配置例を次の図に示します。

図H‒11　アプリケーション呼び出し情報ファイルの配置例

なお，アプリケーション呼び出し情報ファイルは，ref識別子単位に作成します。各アプリケーション呼び出し情報ファイルには，呼び出し対象のref識別子に対応するファイル名を付けてください。

作成したアプリケーション呼び出し情報ファイルの格納先として，共通設定ファイルのBpmnCallInformationFileDirプロパティで指定したディレクトリ内に，サブディレクトリ（ope）を作成します。

次に示すアプリケーション呼び出し情報ファイルのファイル名を付けて，該当するサブディレクトリにファイルを格納してください。

<BpmnCallInformationFileDirの指定値>/ope/<ref識別子の値>.properties

重要

「図H-11　アプリケーション呼び出し情報ファイルの配置例」のOperationRef1のように，複数のビジネスプロセス定義（BP1，BP2）で同じref識別子を定義している場合，共通で使用するOperationRef1.propertiesファイルをopeフォルダの下に配置してください。

大文字と小文字だけが異なる同じ名称のref識別子は使用しないでください。

(3)　アプリケーション呼び出し情報ファイルの記述規則

アプリケーション呼び出し情報ファイルの記述規則を次に示します。

java.util.Propertiesクラスが扱えるフォーマットで記載してください。

文字コードは，UTF-8を使用してください。ただし，BOM付きUTF-8では記述できません。

プロパティの各キーは，大文字と小文字が区別されます。

プロパティの各キーは，1つだけ指定してください（同一のキーは複数指定できません）。同一のキーを複数指定した場合，どの設定値が有効になるかは不定です。

プロパティの記載順は任意です。また，プロパティが読み込まれる順番は不定です。

プロパティのキーに，アプリケーション呼び出し情報ファイルで使用できるプロパティで定義されていないキー名を指定した場合，アプリケーションの呼び出し時にエラーが発生します。

プロパティでファイルパスを指定する場合，パスの区切り文字には"/"を使用してください。

プロパティの値の先頭に"$$"を記載した場合，"$"に変換されます。

プロパティの値の先頭に"@@""を記載した場合，"@"に変換されます。

プロパティの値が空の場合，エラーが発生します。

アプリケーション呼び出し情報ファイルが次に示すケースに該当する場合，アプリケーション呼び出しサービスは，該当するref識別子のアプリケーション呼び出しを中止します。

指定必須のプロパティのキーが指定されていない

プロパティに不正な値が指定されている

(4)　アプリケーション呼び出し情報ファイルで使用できる組み込み変数

組み込み変数は，CSCIWで管理する案件や作業の属性値を指定するための変数です。アプリケーション呼び出し情報ファイルに記載した組み込み変数は，呼び出し元の案件や作業の属性値に変換されます。

使用できる組み込み変数

項番

組み込み変数

説明

1

@PIID

案件ID

2

@PIName

案件名

3

@PICreator

案件投入者

4

@PIDeadline

案件処理期限

5

@PDefName

ビジネスプロセス定義名

6

@WIID

作業ID

7

@WDefName

作業定義名

8

@NULL

null値

組み込み変数の使用規則

アプリケーション呼び出し情報ファイルで組み込み変数を使用する場合は，次の規則に従ってください。

組み込み変数名の前後に，ほかの組み込み変数名やその他の文字列を連続して記載することはできません。また，半角空白などで文字列を区切ることもできません。

誤った記載例（通常の文字列として扱われる）

　abc@PIName

誤った記載例（エラーが発生）

　@PIName@PIID

ただし，rest.request.urlプロパティの値の中では，特定の文字で区切ることで，組み込み変数の前後にほかの組み込み変数や文字列を連続して記載できます。

プロパティの値の先頭に"@"を記載し，上記の表「使用できる組み込み変数」の「組み込み変数」列以外の文字列を指定した場合は，アプリケーションの呼び出し時にエラーが発生します。

誤った記載例

　@ABC

　@PINameABC

プロパティの値の先頭に"@@"を記載した場合は，組み込み変数ではなく通常の文字列として扱われます。

組み込み変数の対象となる属性の値がnullの場合，null値として扱われます。ただし，rest.request.urlプロパティの値の中に含まれている場合は，空文字として扱われます。

案件処理期限は，"1970/01/01 00:00:00 GMT"を起点とした通算秒に置き換えられます。

ヒント

rest.request.urlプロパティについては，「付録H.12(9)　アプリケーション呼び出し情報ファイルに指定する内容」の「(c)　rest.request.url」を参照してください。

(5)　HTTPヘッダを記述したファイルの指定方法

HTTPヘッダを記述したファイルとは，RESTアプリケーションを呼び出す際のリクエストのHTTPヘッダに指定する内容を記述するファイルのことです。HTTPヘッダを記述したファイルを作成した場合は，HTTPヘッダを記述したファイルのファイルパスを，アプリケーション呼び出し情報ファイルのrest.request.header.filepathプロパティに指定してください。

ヒント

rest.request.header.filepathプロパティについては，「付録H.12(9)　アプリケーション呼び出し情報ファイルに指定する内容」の「(d)　rest.request.header.filepath」を参照してください。

HTTPヘッダを記述したファイルの指定規則を次に示します。

java.util.Propertiesクラスが扱えるフォーマットで記載してください。

文字コードはUTF-8を使用してください。ただし，BOM付きUTF-8では記述しないでください。

ファイル中に記載する要素の数や種類は，HTTPヘッダの仕様に合わせてください。複数回指定できない要素を2行以上指定しているなど，HTTPヘッダの仕様と異なる記述をした場合の動作は保証しません。

HTTPヘッダの記述例を次に示します。

Accept=application/xml

(6)　アプリケーション呼び出し情報ファイルの読み込みタイミング

アプリケーション呼び出し情報ファイルは，対応するref識別子のアプリケーション呼び出しが最初に実行されるタイミングで，読み込まれます。一度読み込まれたファイルの内容は，アプリケーション呼び出しサービス内で保持されます。

また，アプリケーション呼び出し情報の一部として読み込まれた次のファイルについても同様に，一度読み込まれたファイルの内容は，アプリケーション呼び出しサービス内で保持されます。

RESTアプリケーション用のHTTPヘッダファイル

RESTアプリケーション用のスキーマ変換に使用されるスタイルシート（リクエストボディ用）

ファイルの再読み込みについては，「6.2.8(1)　ファイルに格納した設定情報を変更する」の，アプリケーション呼び出し情報ファイル，RESTアプリケーション呼び出し用ヘッダファイル，またはRESTアプリケーション呼び出しスキーマ変換用スタイルシートの内容を変更した場合についての説明を参照してください。

(7)　アプリケーション呼び出し情報ファイルとリクエストボディの関係

アプリケーション呼び出し情報ファイルに記述した内容に従って，対応する値がリクエストボディに渡されます。リクエストボディは，RESTアプリケーションに渡されます。

アプリケーション呼び出し情報ファイルの記述例を次に示します。この例では，1行目でrest.request.body.key.userdescriptionの値として案件名を指定しています。

rest.request.body.key.userdescription=@PIName
rest.request.body.key.offset=0

アプリケーション呼び出し情報ファイルを上記の例のとおり記述した場合の，RESTアプリケーションにリクエストボディが渡されるまでの流れを，次の図に示します。

図H‒12　RESTアプリケーションにリクエストボディが渡されるまでの流れ

＜説明＞

アプリケーション呼び出し情報ファイルの内容に従って，対応する値がリクエストボディに渡されます。リクエストボディは，RESTアプリケーションに渡されます。

(8)　アプリケーション呼び出し情報ファイルに指定するパラメタの一覧

指定するパラメタの一覧（アプリケーション呼び出し情報ファイル）

アプリケーション呼び出し情報ファイルに指定するパラメタの一覧を示します。

表H‒5　指定するパラメタの一覧（アプリケーション呼び出し情報ファイル）

項番

パラメタ名

指定内容

1

type（REST）

アプリケーション呼び出しの種類（REST）

2

rest.request.method

RESTアプリケーションのメソッド

3

rest.request.url

RESTアプリケーションのURL

4

rest.request.header.filepath

HTTPヘッダを記述したファイルのファイルパス

5

rest.request.stylesheet.filepath

リクエストボディ用スキーマ変換スタイルシートのファイルパス

6

rest.request.read.timeout

RESTアプリケーションの呼び出し時の読み込みタイムアウト値

7

rest.request.connect.timeout

RESTアプリケーション呼び出し時の接続タイムアウト値

8

rest.request.body.key.<key要素値>※

リクエストボディに格納する値

9

rest.request.idempotency

RESTアプリケーションがべき等性を保証しているかどうか

注※

key要素値とは，REST アプリケーションの呼び出し時に使用されるボディデータ（リクエストボディまたはレスポンスボディ）の，data要素中のkey要素の値です。

次に示すボディデータの記述例の"aaa"に該当する値です。

  <data>
      <key>aaa</key>
      <value>bbb</value>
    </data>

(9)　アプリケーション呼び出し情報ファイルに指定する内容

アプリケーション呼び出し情報ファイルの格納先ファイルパス

RESTアプリケーションの呼び出しについて設定する，アプリケーション呼び出し情報ファイルの格納先ファイルパスを，次に示します。

<BpmnCallInformationFileDirプロパティの指定値>/ope/<ref識別子の値>.properties

アプリケーション呼び出し情報ファイルの記述例

RESTアプリケーションの呼び出しについて設定する場合の，アプリケーション呼び出し情報ファイルの記述例を次に示します。

type=REST
rest.request.method=POST
rest.request.url=http://hostname/app/function
rest.request.header.filepath= /home/csciw/header.properties
rest.request.body.key.offset=0
rest.request.body.key.userdescription=@PIName

(a)　type（REST）

キーの説明

アプリケーション呼び出しの種類を指定します。このキーは指定必須です。

指定値の説明

"REST"を指定してください。

RESTタイプのアプリケーションにアクセスします。

注意事項

大文字と小文字は区別します。

(b)　rest.request.method

キーの説明

RESTアプリケーションのメソッドを指定します。このキーは指定必須です。

指定値の説明

呼び出し対象のRESTアプリケーションのメソッド名を指定します。次のどれかを指定してください。

GET：リソースを取得するリクエストの場合

POST：リソースを追加するリクエストの場合

PUT：リソースを更新するリクエストの場合

DELETE：リソースを削除するリクエストの場合

注意事項

大文字と小文字は区別します。

(c)　rest.request.url

キーの説明

RESTアプリケーションのURLを指定します。このキーは指定必須です。

指定値の説明

呼び出し対象のRESTアプリケーションのURLを指定します。

記述例

http://host1:80/apppath1/apppath2

URLの次の部分には，組み込み変数を記述することもできます。

パスのディレクトリ名およびファイル名

クエリパラメタのキーおよび値

記述例

http://host1:80/apppath1/apppath2/@PIName?processid=@PIID&workid=@WIID

注意事項

このプロパティに指定した組み込み変数の値は，次のとおりURIエンコードされます。なお，URIエンコードの文字コードはUTF-8とします。

・半角スペースは"%20"にエンコードされる

・半角スペース以外の文字はjava.net.URLEncoderクラスの仕様に従いエンコードされる

組み込み変数の値以外は，自動ではURIエンコードされません。RFC 2396で定義されている文字を使用し，必要に応じてURIエンコードした値を指定してください。

(d)　rest.request.header.filepath

キーの説明

アプリケーション呼び出しサービスのリクエストにHTTPヘッダを含める場合に指定します。

指定を省略した場合，ヘッダ部が空のリクエストを送信します。

指定値の説明

HTTPヘッダを記載したヘッダファイルのパスを，絶対パスで指定します。

ヘッダファイルについては「付録H.12(5)　HTTPヘッダを記述したファイルの指定方法」を参照してください。

注意事項

OSがUNIX，かつ，rootユーザ以外の任意のOSユーザがCSCIWの業務アプリケーションを実行する場合，このプロパティに指定したファイルの所有者，およびグループもあわせて変更してください。

(e)　rest.request.stylesheet.filepath

キーの説明

アプリケーション呼び出しサービスのリクエストボディの，XMLスキーマ変換をする場合に指定します。

指定を省略した場合，スキーマ変換をしません。

指定値の説明

XSLTで記述されたスタイルシートのファイルパスを，絶対パスで指定します。

注意事項

OSがUNIX，かつ，rootユーザ以外の任意のOSユーザがCSCIWの業務アプリケーションを実行する場合，このプロパティに指定したファイルの所有者，およびグループもあわせて変更してください。

(f)　rest.request.read.timeout

キーの説明

RESTアプリケーション呼び出し時の読み込みタイムアウト値を変更する場合に指定します。

指定を省略した場合，タイムアウト値はCosminexusのJ2EEサーバ単位の通信タイムアウトを設定するejbserver.javaee.jaxrs.config.client.readTimeoutキーの設定に従います。

指定値の説明

RESTアプリケーション呼び出し時のクライアントソケットの読み込みタイムアウト値を，0〜2,147,483,647の範囲で指定します。単位はミリ秒です。

タイムアウトしない設定をする場合，0を指定してください。

注意事項

RESTアプリケーション呼び出しのタイムアウト値をCosminexusの設定に従わせる場合は，このプロパティを設計および指定する必要はありません。

(g)　rest.request.connect.timeout

キーの説明

RESTアプリケーション呼び出し時の接続タイムアウト値を変更する場合に指定します。

指定を省略した場合，タイムアウト値はCosminexusのJ2EEサーバ単位の通信タイムアウトを設定するejbserver.javaee.jaxrs.config.client.connectTimeoutキーの設定に従います。

指定値の説明

RESTアプリケーション呼び出し時のクライアントソケットの接続タイムアウト値を，0〜2,147,483,647の範囲で指定します。単位はミリ秒です。

タイムアウトしない設定をする場合，0を指定してください。

注意事項

RESTアプリケーション呼び出しのタイムアウト値をCosminexusの設定に従わせる場合は，このプロパティを設計および指定する必要はありません。

(h)　rest.request.body.key.<key要素値>

キーの説明

アプリケーション呼び出しサービスのリクエストボディに格納する値を指定します。

rest.request.methodがPOSTまたはPUTの場合に指定できます。

指定を省略した場合，リクエストボディが空のリクエストを送信します。

指定値の説明

リクエストボディに渡すvalue要素の値を指定してください。指定された<key要素値>をkey要素の値に，また指定されたプロパティの値をvalue要素の値に持つdata要素を，リクエストボディに追加します。

XMLスキーマについては「付録H.9(3)　ボディデータスキーマ（XML）」を参照してください。

このプロパティの値には組み込み変数を記述できます。

注意事項

プロパティ値に値がnullの組み込み変数を指定した場合，value要素のないリクエストボディが作成されます。

(i)　rest.request.idempotency

キーの説明

RESTアプリケーションがべき等性を保証していない場合にfalseを指定します。

指定を省略した場合はtureが指定され，RESTアプリケーションがべき等性を保証しているものとして，アプリケーション呼び出しサービスがRESTアプリケーションを複数回呼び出すことがあります。

指定値の説明

RESTアプリケーションがべき等性を保証しているかどうかを指定します。

trueの場合

べき等性を保障している場合に指定します。アプリケーション呼び出しサービスがRESTアプリケーションを複数回呼び出すことがあります。

falseの場合

べき等性を保障していない場合に指定します。アプリケーション呼び出しサービスがRESTアプリケーションを複数回呼び出すことはありません。

注意事項

通常，このプロパティを設定しないでください。このプロパティにfalseを指定する場合の注意事項を次に示します。

RESTアプリケーションの呼び出しで障害が発生した場合，呼び出し回数が0回になることがあります。

RESTアプリケーションの呼び出しで障害が発生した場合，ciwchgapworkコマンドを使用して，作業の状態を変更する必要があります。RESTアプリケーションを再実行する場合，作業を実行開始可能状態に戻してください。RESTアプリケーションを再実行しない場合，作業を完了させ案件を遷移させてください。再実行するかどうかはRESTアプリケーションの実行結果を基に決定してください。

アプリケーション呼び出し制御情報のリトライ回数とリトライ間隔は有効になりません。

付録H.13　リトライの対象から外れた作業に関する運用

障害が発生し，作業が「作業者実行」状態になった場合の対処手順について説明します。

(1)　アプリケーション呼び出しを再実行する

「作業者実行」状態の作業を，再びアプリケーション呼び出しの対象に戻すことができます。

アプリケーション呼び出しを再実行する手順を次に示します。

ciwchgapworkコマンドを実行して，「作業者実行」状態の作業の情報を取得する。

ciwchgapworkコマンドの指定形式を次に示します。

ciwchgapwork -sid システムID -list -ope -ref ref識別子 > ファイルパス

-refオプションには，対象のref識別子を指定します。-refオプションは省略できます。

出力結果はファイルにリダイレクトします。

ciwchgapworkコマンドの詳細については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

障害の原因を取り除く。

ciwchgapworkコマンドを実行して，作業を「実行開始可能」状態に戻す。

ciwchgapworkコマンドの指定形式を次に示します。

ciwchgapwork -sid システムID -chg -s READY -f ファイルパス

-fオプションには，手順1.でリダイレクトしたファイルを指定してください。

(2)　アプリケーション呼び出しをしないで案件を遷移させる

「作業者実行」状態の作業について，アプリケーションの呼び出しをしないで案件を遷移させることができます。

アプリケーション呼び出しをしないで案件を遷移させる手順を次に示します。

ciwchgapworkコマンドを実行して，「作業者実行」状態の作業の情報を取得する。

ciwchgapworkコマンドの指定形式を次に示します。

ciwchgapwork -sid システムID -list -ope -ref ref識別子 > ファイルパス

-refオプションには，対象のref識別子を指定します。-refオプションは省略できます。

出力結果はファイルにリダイレクトします。

ciwchgapworkコマンドの詳細については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」を参照してください。

障害の原因を取り除く。

ciwchgapworkコマンドを用いて作業を完了し，案件を遷移させる。

ciwchgapworkコマンドの指定形式を次に示します。

ciwchgapwork -sid システムID -chg -s EXECUTED -f ファイルパス

-fオプションには，手順1.でリダイレクトしたファイルのパスを指定してください。

付録H.14　チューニング

アプリケーション呼び出しサービスのスループットに影響するチューニング項目については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow BPMN連携機能　使用の手引」の「アプリケーション呼び出しサービスの性能チューニング」を参照してください。

付録I　REST APIによる運用管理の操作

運用管理RESTサービスのREST APIによる運用管理の操作について説明します。

運用管理RESTサービスは，運用管理REST APIを使用してリソースを操作する機能を提供するJ2EEアプリケーションです。運用管理RESTサービスは，CSCIWのコマンドで実行できる機能の一部を，RESTful APIとして提供します。これによって，クラウドサービスやコンテナ環境で動作するシステムとの連携やWebアプリケーションなどの業務プログラムからの運用管理の操作ができます。

運用管理RESTサービスはサーブレットアプリケーションで実装されます。業務プログラムは，リソースの取得やクエリの実行などをしたいリソースがある場合，運用管理RESTサービスが提供する運用管理REST APIを使用してリソースにアクセスできます。運用管理RESTサービスは，HTTPリクエストを受け取り，リソースを操作してレスポンスを返します。

運用管理RESTサービスは，実行環境外からワーク管理システムの運用管理機能を使用したい場合など，必要に応じて使用してください。

運用管理RESTサービスを使用して，実行環境外から実行環境のビジネスプロセス定義の登録およびビジネスプロセス定義の活性化をする場合の，処理の流れを次の図に示します。

図I‒1　実行環境外から運用管理機能を使用する場合の処理の流れ

付録I.1　運用管理REST APIを使用してできる操作

運用管理REST APIは，HTTPリクエストを受け取り，運用管理RESTサービスへHTTPリクエストを発行するためのRESTful APIです。

運用管理REST APIを使用すると，実行環境でのコマンド実行に相当する操作ができます。また，処理に時間が掛かる機能についてはジョブとして提供され，運用管理REST APIでジョブを投入することで機能が実行されます。運用管理REST APIでできる操作と，対応するコマンドを次の表に示します。

表I‒1　運用管理REST APIでできる操作と対応するコマンド

運用管理REST APIでできる操作

ジョブとして提供される機能

対応するコマンド

ビジネスプロセス定義の操作（登録と活性化，および非活性化と削除）

-

ciwmngbp

振り分けルール定義の操作（登録と活性化，および非活性化と削除）

-

ciwmngcr

案件の一括削除（指定された条件に該当する案件を一括で削除）

〇

ciwdelpi

（凡例）

〇：機能がジョブとして提供される

−：該当しない

付録I.2　ジョブを使用した非同期処理の仕組み

ジョブとは，運用管理RESTサービスが実行する機能のうち，運用管理REST APIの呼び出しとは非同期に実行する機能のことです。案件の一括削除のように，処理に時間が掛かる機能をジョブとして提供します。ジョブに対しては次の操作ができます。

ジョブの投入

ジョブレコードの取得（個別と一覧）

ジョブの自動削除

ジョブの再投入

(1)　ジョブの投入による非同期処理の実行

ジョブを実行するには，ジョブの投入APIを使用します。

ジョブの投入APIが呼び出された場合の処理の流れを次の図に示します。

図I‒2　ジョブの投入APIが呼び出された場合の処理の流れ

［説明］

実行する処理を，APIのリクエストボディに指定します。

ジョブの投入APIが呼び出されると，運用管理RESTサービスはジョブに対応するレコード（ジョブレコード）をワーク管理データベースに登録し，ジョブをバックグラウンドで（APIの呼び出しとは非同期に）実行します。

ジョブを受け付けたことを表すレスポンスが，ジョブの完了を待たずに，APIを呼び出したクライアントに返却されます。

ジョブが開始されます。

ジョブは，WorkManagerを使用してバックグラウンドで実行されます。

ジョブが完了すると，運用管理RESTサービスはジョブの実行結果をジョブレコードに反映します。

ジョブレコードはジョブレコードの取得API，またはジョブレコードの一覧取得APIを使用して確認できます。

(2)　ジョブレコードの取得による非同期処理の実行状況の確認

非同期処理の実行状況は，ジョブレコードの取得API，またはジョブレコードの一覧取得APIでジョブレコードを取得して確認できます。ジョブレコードは，次の表に示すプロパティで構成されます。

表I‒2　ジョブレコードのプロパティ一覧

項番

プロパティ名

内容

1

ArgumentDataList

ジョブが使用する引数データ

2

ClosedDate

ジョブの終了日時

3

Creator

ジョブの投入者

4

FunctionName

ジョブのファンクション名

5

ID

ジョブのジョブID

6

ResultDataList

ジョブの結果データ

7

ReturnCode

ジョブのリターンコード

8

StartDate

ジョブの開始日時

9

StateCode

ジョブの状態

各プロパティの詳細を説明します。

ArgumentDataList

ジョブ実行時の引数データです。

ClosedDate

ジョブが正常終了または異常終了した日時です。

Creator

ジョブの投入者です。

FunctionName

ジョブの機能を表すファンクション名です。

ファンクション名とジョブの機能の対応を次に示します。

表I‒3　ファンクション名とジョブの機能の対応

ファンクション名

ジョブの機能

delpi

案件の一括削除

ID

ジョブレコードを一意に識別するための識別子です。ジョブIDは，ジョブ実行前のジョブレコード登録時に，運用管理RESTサービスで採番します。

ジョブレコードの取得APIで取得するレコードを特定する場合に使用します。

ResultDataList

ジョブの結果データです。ジョブが正常終了した時に，結果データを格納します。

ReturnCode

ジョブのリターンコードです。

StartDate

ジョブを開始した日時です。

StateCode

ジョブの状態を表すコード値です。コード値ごとの意味を次の表で示します。

表I‒4　コード値ごとの意味

コード値

ジョブの状態

意味

d

実行中

ジョブが実行されている状態を示します。

o

正常終了

ジョブが正常に終了した状態を示します。

v

異常終了

ジョブの実行中に例外が発生し，異常終了した状態を示します。

タイミングごとにジョブレコードのプロパティに設定される値を次の表に示します。

表I‒5　タイミングごとにジョブレコードのプロパティに設定される値

項番

プロパティ名

内容

タイミングごとに設定される値

ジョブ投入時

ジョブ正常終了時

ジョブ異常終了時

1

ArgumentDataList

ジョブが使用する引数データ

ジョブの投入APIのArgumentDataList

なし（ジョブ投入時の値のまま）

なし（ジョブ投入時の値のまま）

2

ClosedDate

終了日時

なし

ジョブが終了した日時

ジョブが終了した日時

3

Creator

ジョブの投入者

ジョブの投入APIのUserDescription

なし（ジョブ投入時の値のまま）

なし（ジョブ投入時の値のまま）

4

FunctionName

ジョブのファンクション名

ジョブの投入APIのFunctionName

なし（ジョブ投入時の値のまま）

なし（ジョブ投入時の値のまま）

5

ID

ジョブのジョブID

ジョブ投入時に採番された一意なID

なし（ジョブ投入時の値のまま）

なし（ジョブ投入時の値のまま）

6

ResultDataList

結果データ

なし

ジョブの結果データ

なし

7

ReturnCode

リターンコード

なし

ジョブのリターンコード

ジョブのリターンコード

8

StartDate

開始日時

ジョブを開始した日時

なし（ジョブ投入時の値のまま）

なし（ジョブ投入時の値のまま）

9

StateCode

ジョブの状態

実行中を示すコード値（d）

正常終了を示すコード値（o）

異常終了を示すコード値（v）

重要

ジョブ実行時に障害が発生すると，「ジョブ異常終了時」列に示す値に更新できずにジョブが終了することがあります。この場合，状態は実行中（d）のままとなります。

障害発生時にジョブが終了しているかどうかは，メッセージKDIW05603-Eで確認できます。メッセージの詳細については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow メッセージ」を参照してください。

(3)　ジョブレコードの自動削除

運用管理RESTサービスは，ジョブの開始日時から一定時間が経過したすべてのジョブレコードを，サービスの開始時に，ジョブの状態に関係なく自動的に削除します。ジョブの開始日時からの経過時間は，セットアッププロパティファイルのMngRestServiceJobTimeToDeleteで指定します。ジョブの開始日時から，次に示す計算式の時間が経過しているすべてのジョブレコードが自動削除の対象になります。

<MngRestServiceJobTimeToDeleteの値>×24時間

MngRestServiceJobTimeToDeleteの指定と自動削除されるジョブレコードの例を次の図に示します。この例では，MngRestServiceJobTimeToDeleteに3を指定して1月5日の7時に運用管理RESTサービスを開始しているため，1月2日の7時より前に開始したジョブのジョブレコードがすべて削除されます。

図I‒3　MngRestServiceJobTimeToDeleteの指定と自動削除されるジョブレコードの例

(4)　ジョブの再投入による非同期処理の再実行

ジョブの実行中に障害が発生してジョブが最後まで実行されなかった場合，ジョブを再投入できます。

運用管理RESTサービスは，ジョブを実行する前のジョブレコードの登録時に，メッセージKDIW70043-Iを出力します。ジョブを再投入するには，このメッセージに出力されたファンクション名と引数データを指定して，ジョブの投入APIを実行します。

メッセージの詳細については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow メッセージ」を参照してください。

付録I.3　運用管理RESTサービス使用時の事前準備

ここでは，運用管理RESTサービス使用時の事前準備について説明します。

(1)　データベースコネクション数の見積もり

運用管理RESTサービスが必要とするコネクション数は，次のとおりです。

<運用管理REST APIを同時に実行する数>＋<ジョブを同時に実行する数>

付録I.4　運用管理RESTサービスの設定

運用管理RESTサービスを使用するには，運用管理RESTサービスの設定をします。運用管理RESTサービスは，運用管理RESTサービスを実行するCosminexusにだけ組み込んでください。すべてのCosminexusに対して組み込む必要はありません。なお，先にCIWManagementServerをCosminexusに組み込んでから，運用管理RESTサービスを組み込んでください。

(1)　コンテナ拡張ライブラリへの設定追加

運用管理RESTサービスを使用する場合は，CosminexusのJ2EEサーバ用オプションのadd.class.pathに，csciwbpmn.jarファイルを追加してください。すでにcsciwbpmn.jarが追加されている場合は，新たに設定を追加する必要はありません。

Windowsの場合

add.class.path=<CSCIWインストールフォルダ>¥lib¥csciwbpmn.jar

UNIXの場合

add.class.path=/opt/hitachi/CSCIW/lib/csciwbpmn.jar

add.class.pathについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（サーバ定義）」の「usrconf.cfg（J2EEサーバ用オプション定義ファイル）」の説明を参照してください。

(2)　運用管理RESTサービスのインポート

Cosminexusを起動したあと，運用管理RESTサービスを組み込みます。

運用管理RESTサービスのファイルの格納パスは，次のとおりです。

Windowsの場合

<CSCIWインストールフォルダ>¥lib¥csciwmngws.ear

UNIXの場合

/opt/hitachi/CSCIW/lib/csciwmngws.ear

cjimportappコマンドを使用して，インポートします。

インポート方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションのインポート」の説明を参照してください。

(3)　運用管理RESTサービスのプロパティ設定

データベースと接続するためのDB Connectorのリソースアダプタの表示名に「DB_Connector_for_CSCIW」を設定した場合，この手順は不要です。

「DB_Connector_for_CSCIW」以外を設定した場合は，データソース表示名をリソースアダプタと同じ表示名に変更してください。変更方法については「付録I.5(1)　運用管理RESTサービスが使用するデータソース表示名の変更」を参照してください。

(4)　運用管理RESTサービスの開始

cjstartappコマンドを使用して，運用管理RESTサービスを開始します。

運用管理RESTサービスを開始するためには，CIWManagementServerが開始している必要があります。

開始方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの開始」の説明を参照してください。

運用管理RESTサービスのJ2EEアプリケーション名はCSCIWManagementRESTServiceです。

(5)　コンテキストルートの設定

J2EEサーバのフロントエンドにリバースプロキシを配置する場合，コンテキストルート「csciwmngws」のリクエストを転送する設定をしてください。

付録I.5　運用管理RESTサービスの設定の変更

運用管理RESTサービスに関する設定の変更手順について説明します。

(1)　運用管理RESTサービスが使用するデータソース表示名の変更

運用管理RESTサービスが使用するデータソース表示名には，データベースと接続するためのDB Connectorのプロパティに設定したDB Connectorのリソースアダプタの表示名と同じ名前を指定します。

cjimportappコマンドを使用して，運用管理RESTサービスをインポートする

運用管理RESTサービスを組み込みます。インポート済みの場合は，この手順は不要です。

cjgetapppropコマンドを使用して，XMLファイル（属性ファイル）を取得する

cjgetapppropコマンドの実行例

cjgetappprop <サーバ名称> -name CSCIWManagementRESTService -type all -c <属性ファイルパス>

cjgetapppropコマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ　リファレンス コマンド編」を参照してください。

取得したXMLファイル（属性ファイル）を編集する

取得したXMLファイル（属性ファイル）をテキストエディタで開き，2か所のresource-ref要素のlinked-to要素を「DB_Connector_for_CSCIW」から「4.5.3(4)　DB Connectorの設定」で設定したリソースアダプタの表示名に変更します。

Session Bean属性の設定例

 <resource-ref>
   <description xml:lang="en"></description>
   <res-ref-name>jdbc/CSCIWManagementRESTServiceDataSource</res-ref-name>
   <res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
   <res-auth>Container</res-auth>
   <res-sharing-scope>Shareable</res-sharing-scope>
   <injection-target>
     <injection-target-class>jp.co.Hitachi.soft.csciw.rest.mng.application.MngRESTServiceBean</injection-target-class>
     <injection-target-name>mDataSource</injection-target-name>
   </injection-target>
   <linked-to>DB_Connector_for_CSCIW</linked-to>
 </resource-ref>

WAR属性の設定例

 <resource-ref>
   <description xml:lang="en"></description>
   <res-ref-name>jdbc/CSCIWManagementRESTServiceDataSource</res-ref-name>
   <res-type>javax.sql.DataSource</res-type>
   <res-auth>Container</res-auth>
   <res-sharing-scope>Shareable</res-sharing-scope>
   <linked-to>DB_Connector_for_CSCIW</linked-to>
 </resource-ref>

cjsetapppropコマンドを使用して，編集したXMLファイル（属性ファイル）の情報をプロパティに設定する

cjsetapppropコマンドの実行例

cjsetappprop <サーバ名称> -name CSCIWManagementRESTService -type all -c <属性ファイルパス>

cjsetapppropコマンドの詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ　リファレンス コマンド編」を参照してください。

cjstartappコマンドを使用して，運用管理RESTサービスを開始する

(2)　WorkManagerの最大スレッド数の変更

ジョブの投入APIを，同時に11以上実行する場合だけ，WorkManagerの最大スレッド数を増やしてください。

運用管理RESTサービスは投入されたジョブ1つにつきWorkManagerのスレッドを1つ使用します。ジョブを同時に並列で実行する必要がなければ，運用管理RESTサービスが使用するWorkManagerのスレッドは1つで問題ありません。

WorkMaanagerの最大スレッド数の変更方法を次に示します。

J2EEサーバ用ユーザプロパティファイル（usrconf.properties）に，WorkManagerの最大スレッド数を指定する

WorkManagerの最大スレッド数の指定例を次に示します。

ejbserver.commonj.WorkManager.non_daemon_work_threads=20

重要

WorkManagerの最大スレッド数は，J2EEサーバ単位で設定します。そのため，設定値の変更は，同じJ2EEサーバ上にインポートされたアプリケーション呼び出しサービスの動作にも影響します。

変更対象のJ2EEサーバを再起動する

WorkManagerの最大スレッド数に，設定した値が適用されます。

付録I.6　運用管理RESTサービスの停止および削除

運用管理RESTサービスの停止および削除手順を次に示します。

運用管理RESTサービスの停止

cjstopappコマンドを使用して，運用管理RESTサービスを停止します。

停止方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの停止」の説明を参照してください。

運用管理RESTサービスの削除

cjdeleteappコマンドを使用して，運用管理RESTサービスを削除します。

削除方法については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの削除」の説明を参照してください。

付録I.7　運用管理RESTサービスの開始

運用管理RESTサービスを開始するには，cjstartappコマンドを使用します。なお，運用管理RESTサービスを開始するためには，CIWManagementServerが開始している必要があります。

開始方法の詳細については，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド」の「J2EEアプリケーションの開始」の説明を参照してください。

付録I.8　運用管理REST APIの構成要素

運用管理REST APIの構成要素について説明します。

(1)　HTTPリクエスト

運用管理REST APIのリクエストURLは，次に示すとおり，ドメイン名，コンテキストルート，APIバージョンおよびリソースアクセスパスから構成されます。

http(s)://<ドメイン>/<コンテキストルート>/<APIバージョン>/<リソースアクセスパス>

ドメインはWebサーバで設定します。運用管理RESTサービスのコンテキストルートはcsciwmngwsです。APIバージョンは，v1，v2など運用管理REST APIのバージョンがAPIごとに固定値として設定されます。残りの部分がリソースにアクセスするためのパスです。

(2)　HTTPメソッド

CSCIWの運用管理REST APIで使用するHTTPメソッドを次の表で示します。

表I‒6　HTTPメソッド

HTTPメソッド

内容

GET

リソースを取得します。

POST

リソースを新しく追加します。

PUT

指定されたリソースを修正します。

DELETE

指定されたリソースを削除します。

(3)　リクエストパラメタ

業務アプリケーションが運用管理RESTサービスにパラメタを渡す場合，クエリパラメタかリクエストボディを使用します。HTTPメソッドと，使用できるリクエストパラメタの関係を次の表で示します。

表I‒7　リクエストパラメタの送信方法

項番

リクエストパラメタ

GET

POST

PUT

DELETE

1

クエリパラメタ

○

×

×

○

2

リクエストボディ

△

○

○

×

（凡例）

○：利用できる

×：エラーが発生する

△：無視される

リクエストボディにパラメタを指定する場合，XML形式またはJSON形式で記載します。その際，HTTPヘッダのコンテンツタイプ（Content-Type）にapplication/xmlかapplication/jsonを指定する必要があります。コンテンツタイプにapplication/xmlかapplication/json以外の値が指定された場合や，未指定の場合はエラーになります。

使用できないリクエストパラメタを送信した場合，ステータスコード400のエラーが返されます。

リクエストボディに指定するパラメタをすべて省略する場合は，「付録I.8(10)　リクエストパラメタ省略時のリクエストボディとHTTPヘッダ」を参照してください。

(4)　HTTPレスポンス

運用管理REST APIが正常終了した場合，HTTPレスポンスには，2xxのステータスコードが返されます。また，レスポンスボディにはリソースなどの情報が，XMLまたはJSON形式で返されます。コンテンツタイプはapplication/xmlまたはapplication/jsonです。レスポンスで返されるリソースの情報（プロセスデータは除く）については，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow AP開発ガイド」の「指定できる属性一覧」の説明を参照してください。

レスポンスの形式は，HTTPヘッダの"Accept"にapplication/xmlまたはapplication/jsonを指定すると切り替わります。application/xmlまたはapplication/json以外の値が指定された場合はエラーになります。"Accept"が未指定の場合はXML形式で返されます。

運用管理REST APIがエラーになった場合，HTTPレスポンスには，3xx，4xxまたは5xxのステータスコードが返されます。また，レスポンスボディには次に示すようなエラードキュメントが返されます。エラーを受け取ったクライアントは，返却されたHTTPレスポンスと，ステータスコードに従ってエラーに対処できます。HTTPレスポンスのボディに設定しているメッセージにはエラーの詳細情報は付与されません。発生したエラーの詳細情報については，運用管理REST APIのログファイルを確認してください。

エラー時のレスポンスボディ（XMLの場合）

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
<code>KDIWnnnnn-E</code>
<message>メッセージ本文</message>
</error>

エラー時のレスポンスボディ（JSONの場合）

{
"code" : "KDIWnnnnn-E",
"message" : "メッセージ本文"
}

(5)　ユーザ記述子

運用管理REST APIが内部でJava APIを呼び出すとき，運用管理REST APIからJava APIにユーザ記述子を渡します。運用管理REST APIから渡すユーザ記述子のデフォルト値はcsciwmngwsです。デフォルト値とは異なるユーザ記述子を指定する場合は，セットアッププロパティファイルのMngRestServiceUserDescriptionキーを変更するか，各運用管理REST APIのユーザ記述子のパラメタ（userdescription）を指定します。なお，ユーザ記述子は32バイト以下の長さにしてください。

(6)　データ型と文字コード

業務アプリケーションと運用管理RESTサービスのリクエストとレスポンスでやり取りされるデータ型は，数値，文字列，配列，日付です。日付は，yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZの形式（ISO8601の拡張形式）で表します（例：2016-06-09T10:32:41+09:00）。レスポンスの文字コードはUTF-8です。

また，無限遠の日付の場合は日付の形式ではなく定数で表します。無限遠の未来の場合はBEYONDとなり，無限遠の過去の場合はORIGINとなります。

(7)　オブジェクトの状態

CSCIWのオブジェクトの状態と，それに対応する定数名とコード値の対応を次の表に示します。レスポンスでは，コード値を文字列型で返します。

表I‒8　オブジェクトの状態

状態

定数名（コード値）

ビジネスプロセス定義の状態

ACTIVE(b)，INACTIVE(a)，UNDEFINED(z)

振り分けルール定義の状態

ACTIVE(b)，INACTIVE(a)，UNDEFINED(z)

(8)　XMLとJSONの相違点

XMLの場合

リクエストボディとレスポンスにルート要素（<Parameter>や<ProcessInstances>など）を含みます。

タグを省略した場合にnullとして扱われます。

JSONの場合

リクエストボディとレスポンスにルート要素を含みません。このため，各運用管理REST APIのリクエストボディとレスポンスの構造に記載されているルート要素は無視されます。

要素を省略した場合にnullとして扱われます。

Cosminexusアプリケーションサーバでは，値にnullが指定された場合は空文字として扱われます。

レスポンスの型が数値，またはboolean型の場合に，レスポンスはダブルクォーテーション「"」で囲われて返されます。

(9)　レスポンスの最大取得件数

運用管理RESTサービスの一覧取得APIの場合，レスポンスで取得できる最大件数を指定できます。最大件数のデフォルト値は100件です。最大取得件数は，セットアッププロパティファイルのMngRestServiceResponseMaxCountキーに設定するか，運用管理REST APIのリクエストパラメタに指定できます。

(10)　リクエストパラメタ省略時のリクエストボディとHTTPヘッダ

一部の運用管理REST APIでは，リクエストボディに指定するパラメタをすべて省略できます。パラメタをすべて省略する場合は，リクエストボディを省略できます。リクエストボディを省略するときは，HTTPヘッダのContent-Typeを指定しないでください。リクエストボディを省略してContent-Typeを指定した場合の動作はサポートしません。

リクエストボディに指定するパラメタをすべて省略する場合のContent-Typeとリクエストボディの指定値を，次の表に示します。

表I‒9　Content-Type とリクエストボディの指定値

項番

Content-Type

リクエストボディ

リクエストボディの例

1

指定しない

指定しない

—

2

application-xml

ルート要素だけ指定する

<Parameter/>

3

application-json

{}だけ指定する

{}

（凡例）

—：該当しない

付録I.9　運用管理REST API一覧

運用管理RESTサービスが対応するリソースの操作と，そのURLの一覧を次に示します。

表I‒10　運用管理REST API一覧

項番

リソースの操作

URL※

-

ビジネスプロセス定義

1

ビジネスプロセス定義の登録

POST /v1/process-definition

2

ビジネスプロセス定義の削除

DELETE /v1/process-definition

-

振り分けルール

3

振り分けルールの登録

POST /v1/casting-rule

4

振り分けルールの削除

DELETE /v1/casting-rule

-

ジョブ

5

ジョブの投入

POST /v1/job/create

6

ジョブレコードの取得

GET /v1/job/(JOBID)

7

ジョブレコードの一覧取得

GET /v1/job

注※　(JOBID)：ジョブレコードのジョブID

付録I.10　運用管理REST APIの記述形式

運用管理REST APIのURL，リクエスト，レスポンスの仕様を次に示します。ここではURLスキーム，ドメイン名およびコンテキストルートは省略します。例えば，ドメイン名がrestserverの場合，ジョブレコードの一覧取得のAPIのURLは，http://restserver/csciwmngws/v1/jobのようになります。

●メソッドとURL

メソッドとURLの形式を説明しています。

●クエリパラメタまたはリクエストボディ

各クエリパラメタまたはリクエストボディに指定する名前，型，省略可否，および内容について説明しています。APIによって，クエリパラメタまたはリクエストボディのどちらかを使用します。

●リクエスト例

リクエストURLおよびリクエストボディの指定例を示しています。

●レスポンス

レスポンスの形式を説明しています。レスポンスがXML形式またはJSON形式の場合，その構造も説明しています。

●ステータスコード

ステータスコード，メディアタイプおよび内容を説明しています。

●レスポンス例

レスポンス例を示しています。

付録I.11　リクエストパラメタにファイルを指定する方法

運用管理REST APIのリクエストパラメタにファイルを指定する方法を説明します。

運用管理REST APIを使用したビジネスプロセス定義の登録や振り分けルール定義の登録では，リクエストパラメタにファイルの内容を指定します。ファイルの内容を指定する場合，ファイルの内容はbase64エンコードした文字列を使用します。

ビジネスプロセス定義の登録の場合にリクエストパラメタにファイルを指定するときの処理の流れを次の図に示します。

図I‒4　リクエストパラメタにファイルを指定する場合の処理の流れ（ビジネスプロセス定義の登録）

［説明］

ビジネスプロセス定義ファイル（.hbx）をbase64エンコードします。

base64エンコードファイルを読み込んでリクエストボディを作成します。

作成したリクエストボディを定義したビジネスプロセス定義の登録APIで，運用管理RESTサービスにHTTPリクエストを発行します。

コマンドラインツールを使用してbase64エンコードとcurlコマンドを実行し，ビジネスプロセス定義を登録する場合の指定例を次に示します。この例では，登録するビジネスプロセス定義ファイル名は「SampleBp#0001.hbx」とします。

コマンドライン

説明

$ base64 -w 0 SampleBp#0001.hbx > EncodedText.txt

hbxファイルのbase64エンコード

$ APIURL=http://restserver/csciwmngws/v1/process-definition

URLの定義

$ HEADER="Content-Type: application/json"

ヘッダの定義

$ BODYDATA={¥"DefinitionFile¥":¥"$(cat EncodedText.txt)¥"}

リクエストボディの定義

$ curl -X POST ${APIURL} -H "${HEADER}" -d ${BODYDATA}

curlコマンドの実行

ビジネスプロセス定義の登録を行う場合にbase64エンコードした文字列を指定したリクエストボディの例を次に示します。

XMLの場合

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Parameter>
  <DefinitionFile>
PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48IURPQ1RZUEUgWE1JPjxYTUkgeG1pLnZlcnNpb249JzEuMCc+PC9YTUk+
  </DefinitionFile>
</Parameter>

JSONの場合

{
  "DefinitionFile":"PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48IURPQ1RZUEUgWE1JPjxYTUkgeG1pLnZlcnNpb249JzEuMCc+PC9YTUk+"
}

付録I.12　XMLスキーマファイル

運用管理REST APIのリクエスト，レスポンスで使用するXMLスキーマのファイルの一覧を示します。

運用管理REST APIのリクエストパラメタ，レスポンスデータをXML形式で定義した，XMLスキーマをファイル形式で提供します。

XMLスキーマファイルの格納先は，次のとおりです。

<CSCIWのインストールディレクトリ>/schema

運用管理REST APIとXMLスキーマファイルの対応を次に示します。

表I‒11　運用管理REST APIのXMLスキーマ

項番

運用管理REST API

XMLスキーマファイル

—

ビジネスプロセス定義

1

ビジネスプロセス定義の登録

registerProcessDefinitionRequest.xsd

getProcessDefinitionResponse.xsd

2

ビジネスプロセス定義の削除

—

—

振り分けルール

3

振り分けルールの登録

registerCastingRequest.xsd

getCastingRuleResponse.xsd

4

振り分けルールの削除

—

—

ジョブ

5

ジョブの投入

createJobRequest.xsd

getJobResponse.xsd

6

ジョブレコードの取得

getJobResponse.xsd

7

ジョブレコードの一覧取得

getJobListResponse.xsd

（凡例）

—：該当しない

付録I.13　各運用管理REST APIの詳細

各運用管理REST APIの詳細を説明します。

(1)　ビジネスプロセス定義の登録

指定されたビジネスプロセス定義ファイル（.hbx）をワーク管理データベースに登録し，活性化状態に変更します。

ビジネスプロセス定義の登録を反映するためには，該当するシステムID内で実行しているすべてのCSCIWManagementServer，およびCSCIWを使用しているJavaアプリケーションの再起動が必要です。

メソッドとURL

POST /v1/process-definition

リクエストボディ

項番

名前

型

指定要否

内容

1

UserDescription

文字列

省略可

ユーザ記述子を指定します。

ビジネスプロセス定義を登録する場合，ユーザ記述子の値がビジネスプロセス定義の作成者として登録されます。

省略した場合はデフォルト値が指定されます。空文字列は指定できません。

2

DefinitionFile

文字列

必須

登録するビジネスプロセス定義ファイルをbase64エンコードした文字列を指定します。

base64エンコードについては「付録I.11　リクエストパラメタにファイルを指定する方法」を参照してください。

BPMN連携機能を使用する場合

ビジネスプロセス定義ファイルはciwtransbpmnコマンドで変換したファイルを使用してください。

ciwtransbpmnコマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflowコマンド」の「ciwtransbpmn（BPMNビジネスプロセス定義ファイルのCSCIWのビジネスプロセス定義ファイルへの変換）」を参照してください。

BPMN連携機能を使用しない場合

ビジネスプロセス定義ファイルはCSCIW-Definerでチェックを実施したファイルを使用してください。

CSCIW-Definerでのチェックについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド」の「ビジネスプロセス定義をチェックする」を参照してください。

リクエストボディの構造を次に示します。

項番

名前

出現回数

1

Parameter

1

2

UserDescription

0または1

3

DefinitionFile

1

リクエスト例

リクエストURL

POST http://restserver/csciwmngws/v1/process-definition

リクエストボディ（XMLの場合）

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Parameter>
  <DefinitionFile>PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48IURPQ1RZUEUgWE1JPjxYTUkgeG1pLnZlcnNpb249JzEuMCc+PC9YTUk+</DefinitionFile>
</Parameter>

リクエストボディ（JSONの場合）

{
  "DefinitionFile" : "PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnPz48IURPQ1RZUEUgWE1JPjxYTUkgeG1pLnZlcnNpb249JzEuMCc+PC9YTUk+"
}

レスポンス

登録したビジネスプロセス定義を返します。ビジネスプロセス定義のプロパティを次に示します。

項番

名前

型

内容

1

Author

文字列

ビジネスプロセス定義の作成者

2

CreationDate

日付

ビジネスプロセス定義の作成日

3

Description

文字列

ビジネスプロセス定義の説明

4

ID

数値

ビジネスプロセス定義のID

5

Name

文字列

ビジネスプロセス定義の名称

6

Responsible

文字列

ビジネスプロセス定義の管理者ID

7

StateCode

文字列

ビジネスプロセス定義の状態

8

ValidFromDate

日付

ビジネスプロセス定義の有効となる日

9

ValidToDate

日付

ビジネスプロセス定義の無効となる日

10

Version

数値

ビジネスプロセス定義のバージョン

レスポンスの構造を次に示します。

項番

名前

出現回数

1

ProcessDefinition

1

2

Author

1

3

CreationDate

1

4

Description

1

5

ID

1

6

Name

1

7

Responsible

1

8

StateCode

1

9

ValidFromDate

1

10

ValidToDate

1

11

Version

1

ステータスコード

項番

ステータスコード

内容

1

201

成功

2

400

リクエストパラメタの不正

3

500

内部処理エラー

レスポンス例

XMLの場合

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ProcessDefinition>
  <Author>user1</Author>
  <CreationDate>2016-12-06T15:18:35+09:00</CreationDate>
  <Description></Description>
  <ID>3</ID>
  <Name>販売業務</Name>
  <Responsible>user1</Responsible>
  <StateCode>b</StateCode>
  <ValidFromDate>ORIGIN</ValidFromDate>
  <ValidToDate>BEYOND</ValidToDate>
  <Version>2</Version>
</ProcessDefinition>

JSONの場合

{
  "Author" : "user1",
  "CreationDate" : "2016-12-06T15:18:35+09:00",
  "Description" : "",
  "ID" : "3",
  "Name" : "販売業務",
  "Responsible" : "user1",
  "StateCode" : "b",
  "ValidFromDate" : "ORIGIN",
  "ValidToDate" : "BEYOND",
  "Version" : "2"
}

(2)　ビジネスプロセス定義の削除

指定されたビジネスプロセス定義を非活性化してから削除します。指定されたビジネスプロセス定義がすでに非活性であった場合，ビジネスプロセス定義の削除だけを行います。ただし，削除対象のビジネスプロセス定義に案件が存在するときは，ビジネスプロセス定義を非活性化および削除できません。

ビジネスプロセス定義が削除済み，または削除対象のビジネスプロセス定義が存在しない場合，リクエストは成功し，ステータスコード204を返します。

ビジネスプロセス定義の削除を反映するためには，該当するシステムID内で実行しているすべてのCSCIWManagementServer，およびCSCIWを使用しているJavaアプリケーションの再起動が必要です。

メソッドとURL

DELETE /v1/process-definition

クエリパラメタ

項番

名前

型

指定要否

内容

1

userdescription

文字列

省略可

ユーザ記述子を指定します。

省略した場合はデフォルト値が指定されます。

空文字列は指定できません。

2

name

文字列

必須

ビジネスプロセス定義名を指定します。

3

version

数値

必須

ビジネスプロセス定義バージョンを指定します。

リクエスト例

リクエストURL

DELETE http://restserver/csciwmngws/v1/process-definition?name=BP001&version=1

レスポンス

レスポンスボディは空になります。

ステータスコード

項番

ステータスコード

内容

1

204

成功

2

400

リクエストパラメタの不正

3

500

内部処理エラー

レスポンス例

レスポンスボディは空になります。

(3)　振り分けルール定義の登録

指定された振り分けルール定義ファイル（.hcx）をワーク管理データベースに登録し，活性化状態に変更します。

振り分けルール定義の登録を反映するためには，該当するシステムID内で実行しているすべてのCSCIWManagementServer，およびCSCIWを使用しているJavaアプリケーションの再起動が必要です。

メソッドとURL

POST /v1/casting-rule

リクエストボディ

項番

名前

型

指定要否

内容

1

UserDescription

文字列

省略可

ユーザ記述子を指定します。

振り分けルール定義を登録する場合，ユーザ記述子の値が振り分けルール定義の作成者として登録されます。

省略した場合はデフォルト値が指定されます。空文字列は指定できません。

2

DefinitionFile

文字列

必須

登録する振り分けルール定義ファイルをbase64エンコードした文字列を指定します。

base64エンコードについては，「付録I.11　リクエストパラメタにファイルを指定する方法」を参照してください。

振り分けルール定義ファイルはCSCIW-Definerでチェックを実行してから登録してください。CSCIW-Definerでのチェックについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflowビジネスプロセス開発ガイド」の「振り分けルール定義をチェックする」を参照してください。

リクエストボディの構造を次に示します。

項目

名前

出現回数

1

Parameter

1

2

UserDescription

0または1

3

DefinitionFile

1

リクエスト例

リクエストURL

POST http://restserver/csciwmngws/v1/casting-rule

リクエストボディ（XMLの場合）

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Parameter>
<DefinitionFile>PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nU2hpZnRfSklTJz8+PCFET0NUWVBFIFhNST48WE1JIHhtaS52ZXJzaW9uPScxLjAnPjwvWE1JPg==</DefinitionFile>
</Parameter>

リクエストボディ（JSONの場合）

{
  "DefinitionFile": "PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nU2hpZnRfSklTJz8+PCFET0NUWVBFIFhNST48WE1JIHhtaS52ZXJzaW9uPScxLjAnPjwvWE1JPg=="
}

レスポンス

登録した振り分けルール定義を返します。振り分けルール定義のプロパティを次に示します。

項目

名前

型

内容

1

Author

文字列

振り分けルール定義の作成者

2

CreationDate

日付

振り分けルール定義の作成日

3

Description

文字列

振り分けルール定義の説明

4

ID

数値

振り分けルール定義のID

5

Name

文字列

振り分けルール定義の名称

6

Responsible

文字列

振り分けルール定義の管理者ID

7

StateCode

文字列

振り分けルール定義の状態

8

ValidFromDate

日付

振り分けルール定義の有効となる日

9

ValidToDate

日付

振り分けルール定義の無効となる日

10

Version

数値

振り分けルール定義のバージョン

レスポンスの構造を次に示します。

項目

名前

出現回数

1

CastingRule

1

2

Author

1

3

CreationDate

1

4

Description

1

5

ID

1

6

Name

1

7

Responsible

1

8

StateCode

1

9

ValidFromDate

1

10

ValidToDate

1

11

Version

1

ステータスコード

項目

ステータスコード

内容

1

201

成功

2

400

リクエストパラメタの不正

3

500

内部処理エラー

レスポンス例

XMLの場合

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<CastingRule>
  <Author>user1</Author>
  <CreationDate>2019-10-06T15:18:35+09:00</CreationDate>
  <Description></Description>
  <ID>12</ID>
  <Name>CastSQL</Name>
  <Responsible>user1</Responsible>
  <StateCode>b</StateCode>
  <ValidFromDate>ORIGIN</ValidFromDate>
  <ValidToDate>BEYOND</ValidToDate>
  <Version>2</Version>
</CastingRule>

JSONの場合

{
  "Author" : "user1",
  "CreationDate" : "2019-10-06T15:18:35+09:00",
  "Description" : "",
  "ID" : "12",
  "Name" : "CastSQL",
  "Responsible" : "user1",
  "StateCode" : "b",
  "ValidFromDate" : "ORIGIN",
  "ValidToDate" : "BEYOND",
  "Version" : "2"
}

(4)　振り分けルール定義の削除

指定された振り分けルール定義を非活性状態にしてから削除します。ただし，削除対象の振り分けルール定義がビジネスプロセス定義で使用されているときは，非活性化および削除することはできません。

指定された振り分けルール定義の状態がすでに非活性であった場合，振り分けルール定義の削除だけを行います。

振り分けルール定義が削除済み，または削除対象の振り分けルール定義が存在しない場合，リクエストは成功し，ステータスコード204を返します。

振り分けルール定義の削除を反映するためには，該当するシステムID内で実行しているすべてのCSCIWManagementServer，およびCSCIWを使用しているJavaアプリケーションの再起動が必要です。

メソッドとURL

DELETE /v1/casting-rule

クエリパラメタ

項番

名前

型

指定要否

内容

1

userdescription

文字列

省略可

ユーザ記述子を指定します。

省略した場合はデフォルト値が指定されます。空文字列は指定できません。

2

name

文字列

必須

振り分けルール定義名を指定します。

3

version

数値

必須

振り分けルール定義バージョンを指定します。

リクエスト例

リクエストURL

DELETE http://restserver/csciwmngws/v1/casting-rule?name=RULE001&version=1

レスポンス

レスポンスボディは空になります。

ステータスコード

項番

ステータスコード

内容

1

204

成功

2

400

リクエストパラメタの不正

3

500

内部処理エラー

レスポンス例

レスポンスボディは空になります。

(5)　ジョブの投入

ジョブを投入します。

ジョブは非同期で実行されるため，このAPIのレスポンスからジョブの実行結果を確認することはできません。投入したジョブの実行結果を確認するには，ジョブレコードの取得APIを実行してください。

メソッドとURL

POST /v1/job/create

リクエストボディ

項番

名前

型

指定要否

内容

1

UserDescription

文字列

省略可

ユーザ記述子を指定します。

省略した場合はデフォルト値が指定されます。空文字列は指定できません。

2

FunctionName

文字列

必須

ジョブの機能を表すファンクション名を指定します。

機能ごとのファンクション名の詳細は，「付録I.14　投入するジョブの機能ごとの指定値と戻り値」を参照してください。

3

ArgumentDataList

配列

省略可

ジョブの機能に渡す引数データを指定します。

機能ごとの引数データの詳細は，「付録I.14　投入するジョブの機能ごとの指定値と戻り値」の各機能の引数データを参照してください。

4

Data

オブジェクト

必須

データオブジェクトを指定します。

次の2つの要素（KeyおよびValue）から構成されます。

5

Key

文字列

必須

データのキー名を指定します。

空文字列は指定できません。

6

Value

文字列

省略可

データのキーに対応する値を指定します。

省略した場合，キーに対応する値は設定されずにnullが指定されます。空文字列は指定できません。

リクエストボディの構造を次に示します。

項番

名前

出現回数

1

Parameter

1

2

UserDescription

0または1

3

FunctionName

1

4

ArgumentDataList

0または1

5

Data

1以上

6

Key

1

7

Value

0または1

リクエスト例

リクエストURL

POST http://restserver/csciwmngws/v1/job/create

リクエストボディ（XMLの場合）

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Parameter>
  <FunctionName>delpi</FunctionName>
  <ArgumentDataList>
    <Data>
      <Key>DaysFromClosedDate</Key>
      <Value>3</Value>
    </Data>
    <Data>
      <Key>ProcessDefinitionName</Key>
      <Value>販売業務</Value>
    </Data>
    <Data>
      <Key>ProcessDefinitionVersion</Key>
      <Value>5</Value>
    </Data>
    <Data>
      <Key>IsAll</Key>
      <Value>true</Value>
    </Data>
    <Data>
      <Key>Name</Key>
    </Data>
    <Data>
      <Key>Unit</Key>
      <Value>30</Value>
    </Data>
  </ArgumentDataList>
</Parameter>

リクエストボディ（JSONの場合）

{
  "FunctionName" : "delpi",
  "ArgumentDataList" : {
    "Data" : [
      {
        "Key" : "DaysFromClosedDate",
        "Value" : "3"
      },
      {
        "Key" : "ProcessDefinitionName",
        "Value" : "販売業務"
      },
      {
        "Key" : "ProcessDefinitionVersion",
        "Value" : "5"
      },
      {
        "Key" : "IsAll",
        "Value" : "true"
      },
      {
        "Key" : "Name"
      },
      {
        "Key" : "Unit",
        "Value" : "30"
      }
    ]
  }
}

レスポンス

投入したジョブのジョブレコードを返します。ジョブレコードの詳細については，「付録I.2(2)　ジョブレコードの取得による非同期処理の実行状況の確認」を参照してください。

ジョブレコードのプロパティを次に示します。

項番

名前

型

内容

1

ArgumentDataList

配列

ジョブが使用する引数データ

2

ClosedDate

日付

ジョブの終了日時

3

Creator

文字列

ジョブの投入者

4

FunctionName

文字列

ジョブのファンクション名

5

ID

数値

ジョブのジョブID

6

ResultDataList

配列

ジョブの結果データ

7

ReturnCode

文字列

ジョブのリターンコード

8

StartDate

日付

ジョブの開始日時

9

StateCode

文字列

ジョブの状態

レスポンスの構造を次に示します。

項番

名前

出現回数

1

Job

1

2

ArgumentDataList

1

3

Data

0または1以上

4

Key

1

5

Value

0または1

6

ClosedDate

1

7

Creator

1

8

FunctionName

1

9

ID

1

10

ResultDataList

1

11

Data

0または1以上

12

Key

1

13

Value

0または1

14

ReturnCode

1

15

StartDate

1

16

StateCode

1

ジョブの実行結果を確認するには，レスポンスとして返却されるジョブのジョブID（ID）を使用して，ジョブレコードの取得APIを実行してください。

ステータスコード

項番

ステータスコード

内容

1

202

成功（Accepted）

2

400

リクエストパラメタの不正

3

500

内部処理エラー

レスポンス例

XMLの場合

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Job>
  <ArgumentDataList>
    <Data>
      <Key>DaysFromClosedDate</Key>
      <Value>3</Value>
    </Data>
    <Data>
      <Key>ProcessDefinitionName</Key>
      <Value>販売業務</Value>
    </Data>
    <Data>
      <Key>ProcessDefinitionVersion</Key>
      <Value>5</Value>
    </Data>
    <Data>
      <Key>IsAll</Key>
      <Value>true</Value>
    </Data>
    <Data>
      <Key>Name</Key>
    </Data>
    <Data>
      <Key>Unit</Key>
      <Value>30</Value>
    </Data>
  </ArgumentDataList>
  <ClosedDate></ClosedDate>
  <Creator>csciwmngws</Creator>
  <FunctionName>delpi</FunctionName>
  <ID>1481005115000</ID>
  <ResultDataList></ResultDataList>
  <ReturnCode></ReturnCode>
  <StartDate>2016-12-06T15:18:35+09:00</StartDate>
  <StateCode>d</StateCode>
</Job>

JSONの場合

{
  "ArgumentDataList" : {
    "Data" : [
      {
        "Key" : "DaysFromClosedDate",
        "Value" : "3"
      },
      {
        "Key" : "ProcessDefinitionName",
        "Value" : "販売業務"
      },
      {
        "Key" : "ProcessDefinitionVersion",
        "Value" : "5"
      },
      {
        "Key" : "IsAll",
        "Value" : "true"
      },
      {
        "Key" : "Name"
      },
      {
        "Key" : "Unit",
        "Value" : "30"
      }
    ]
  },
  "ClosedDate" : "2016-12-06T15:19:53+09:00",
  "Creator" : "csciwmngws",
  "FunctionName" : "delpi",
  "ID" : "1481005115000",
  "ResultDataList" : "",
  "ReturnCode" : "",
  "StartDate" : "2016-12-06T15:18:35+09:00",
  "StateCode" : "d"
}

(6)　ジョブレコードの取得

指定されたジョブIDのジョブレコードを取得します。

メソッドとURL

GET /v1/job/<ジョブID>※

注※　<ジョブID>：取得するジョブレコードのジョブのID（必須）

クエリパラメタ

項番

名前

型

指定要否

内容

1

userdescription

文字列

省略可

ユーザ記述子を指定します。

省略した場合はデフォルト値が指定されます。空文字列は指定できません。

リクエスト例

リクエストURL

GET http://restserver/csciwmngws/v1/job/1481005115000

レスポンス

指定されたジョブレコードを返します。レスポンスのジョブレコードの詳細については，「付録I.2(2)　ジョブレコードの取得による非同期処理の実行状況の確認」を参照してください。

ジョブレコードのプロパティを次に示します。

項番

名前

型

内容

1

ArgumentDataList

配列

ジョブが使用する引数データ

2

ClosedDate

文字列

ジョブの終了日時

3

Creator

文字列

ジョブの投入者

4

FunctionName

日付

ジョブのファンクション名

5

ID

文字列

ジョブのジョブID

6

ResultDataList

配列

ジョブの結果データ

7

ReturnCode

文字列

ジョブのリターンコード

8

StartDate

文字列

ジョブの開始日時

9

StateCode

文字列

ジョブの状態

レスポンスの構造を次に示します。

項番

名前

出現回数

1

Job

1

2

ArgumentDataList

1

3

Data

0または1以上

4

Key

1

5

Value

0または1

6

ClosedDate

1

7

Creator

1

8

FunctionName

1

9

ID

1

10

ResultDataList

1

11

Data

0または1以上

12

Key

1

13

Value

0または1

14

ReturnCode

1

15

StartDate

1

16

StateCode

1

ジョブの結果データ（ResultDataList）およびジョブのリターンコード（ReturnCode）の詳細は，「付録I.14　投入するジョブの機能ごとの指定値と戻り値」を参照してください。

ステータスコード

項番

ステータスコード

内容

1

200

成功

2

400

リクエストパラメタの不正

3

404

データが見つからなかった

4

500

内部処理エラー

レスポンス例

XMLの場合

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Job>
  <ArgumentDataList>
    <Data>
      <Key>DaysFromClosedDate</Key>
      <Value>3</Value>
    </Data>
  </ArgumentDataList>
  <ClosedDate>2016-12-06T15:19:53+09:00</ClosedDate>
  <Creator>csciwmngws</Creator>
  <FunctionName>delpi</FunctionName>
  <ID>1481005115000</ID>
  <ResultDataList>
    <Data>
      <Key>NumOfDeletedPI</Key>
      <Value>2078</Value>
    </Data>
    <Data>
      <Key>NumOfDeletedChildPI</Key>
      <Value>122</Value>
    </Data>
  </ResultDataList>
  <ReturnCode>0</ReturnCode>
  <StartDate>2016-12-06T15:18:35+09:00</StartDate>
  <StateCode>o</StateCode>
</Job>

JSONの場合

{
  "ArgumentDataList" : {
    "Data" : [
      {
        "Key" : "DaysFromClosedDate",
        "Value" : "3"
      }
    ]
  },
  "ClosedDate" : "2016-12-06T15:19:53+09:00",
  "Creator" : "csciwmngws",
  "FunctionName" : "delpi",
  "ID" : "1481005115000",
  "ResultDataList" : {
    "Data" : [
       {
         "Key" : "NumOfDeletedPI",
         "Value" : "2078"
       },
     {
        "Key" : "NumOfDeletedChildPI",
        "Value" : "122"
      }
    ]
  },
  "ReturnCode" : "0",
  "StartDate" : "2016-12-06T15:18:35+09:00",
  "StateCode" : "o"
}

(7)　ジョブレコードの一覧取得

指定された条件に該当するジョブレコードの一覧を取得します。ジョブレコードの一覧は開始時刻日時でソートされます。

メソッドとURL

GET /v1/job

クエリパラメタ

項番

名前

型

指定要否

内容

1

userdescription

文字列

省略可

ユーザ記述子を指定します。

省略した場合はデフォルト値が指定されます。デフォルト値はセットアッププロパティファイルのMngRestServiceUserDescriptionの値が使用されます。空文字列は指定できません。

2

functionname

文字列

省略可

検索条件としてファンクション名を指定します。

省略した場合は検索条件としてファンクション名を使用しません。

3

statecode

文字列

省略可

検索条件としてジョブレコードの状態を指定します。

複数の状態を指定する場合は，状態のコード値を同時に指定します。例えば「正常終了（o）」，「異常終了（v）」のジョブレコードを取得する場合は"ov"と指定します。ジョブの状態のコード値については，

「付録I.2(2)　ジョブレコードの取得による非同期処理の実行状況の確認」を参照してください。

省略した場合は検索条件としてジョブの状態を使用しません。

空文字列は指定できません。

4

creator

文字列

省略可

検索条件として投入者を指定します。

省略した場合は検索条件として投入者を使用しません。

5

sort

文字列

省略可

取得するジョブレコード一覧のソート順を指定します。

ASC：開始日時の昇順にソートします。

DESC：開始日時の降順にソートします。

省略した場合は昇順（ASC）でソートされます。空文字列は指定できません。

6

offset

数値

省略可

取得するジョブレコード一覧のオフセットを指定します。

先頭は0になります。省略した場合は0が指定されます。0未満の値は指定できません。

7

maxcount

数値

省略可

取得するジョブレコード一覧の最大取得数を指定します。

省略した場合はデフォルト値が指定されます。デフォルト値はセットアッププロパティファイルのMngRestServiceResponseMaxCountの値が使用されます。すべてを取得する場合は，-1を指定します。-1未満の値は指定できません。

リクエスト例

リクエストURL

GET http://restserver/csciwmngws/v1/job?functionname=delpi&statecode=do&creator=csciwmngws&sort=ASC

レスポンス

検索条件に該当するジョブレコードの一覧を返します。ジョブレコードの詳細については，「付録I.2(2)　ジョブレコードの取得による非同期処理の実行状況の確認」を参照してください。

ジョブレコードのプロパティを次に示します。

項番

名前

型

内容

1

ArgumentDataList

配列

ジョブが使用する引数データ

2

ClosedDate

日付

ジョブの終了日時

3

Creator

文字列

ジョブの投入者

4

FunctionName

文字列

ジョブのファンクション名

5

ID

数値

ジョブのジョブID

6

ResultDataList

配列

ジョブの結果データ

7

ReturnCode

文字列

ジョブのリターンコード

8

StartDate

日付

ジョブの開始日時

9

StateCode

文字列

ジョブの状態

レスポンスの構造を次に示します。

項番

名前

出現回数

1

Jobs

1

2

Job

0または1以上

3

ArgumentDataList

1

4

Data

0または1以上

5

Key

1

6

Value

0または1

7

ClosedDate

1

8

Creator

1

9

FunctionName

1

10

ID

1

11

ResultDataList

1

12

Data

0または1以上

13

Key

1

14

Value

0または1

15

ReturnCode

1

16

StartDate

1

17

StateCode

1

ジョブの結果データ（ResultDataList）およびジョブのリターンコード（ReturnCode）の詳細は，「付録I.14　投入するジョブの機能ごとの指定値と戻り値」を参照してください。

ステータスコード

項番

ステータスコード

内容

1

200

成功（データが０件の場合も成功）

2

400

リクエストパラメタの不正

3

500

内部処理エラー

レスポンス例

XMLの場合

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Jobs>
  <Job>
    <ArgumentDataList>
      <Data>
        <Key>DaysFromClosedDate</Key>
        <Value>3</Value>
      </Data>
    </ArgumentDataList>
    <ClosedDate></ClosedDate>
    <Creator>csciwmngws</Creator>
    <FunctionName>delpi</FunctionName>
    <ID>1482412942222</ID>
    <ResultDataList></ResultDataList>
    <ReturnCode></ReturnCode>
    <StartDate>2016-12-22T22:22:22+09:00</StartDate>
    <StateCode>d</StateCode>
  </Job>
  <Job>
    <ArgumentDataList>
      <Data>
        <Key>DaysFromClosedDate</Key>
        <Value>10</Value>
      </Data>
    </ArgumentDataList>
    <ClosedDate>2016-12-06T15:19:53+09:00</ClosedDate>
    <Creator>csciwmngws</Creator>
    <FunctionName>delpi</FunctionName>
    <ID>1481005115000</ID>
    <ResultDataList>
      <Data>
        <Key>NumOfDeletedPI</Key>
        <Value>2078</Value>
      </Data>
      <Data>
        <Key>NumOfDeletedChildPI</Key>
        <Value>122</Value>
      </Data>
    </ResultDataList>
    <ReturnCode>0</ReturnCode>
    <StartDate>2016-12-06T15:18:35+09:00</StartDate>
    <StateCode>o</StateCode>
  </Job>
</Jobs>

JSONの場合

{
  "Job" : [
    {
      "ArgumentDataList" : {
        "Data" : [
          {
            "Key" : "DaysFromClosedDate",
            "Value" : "3"
          }
        ]
      },
      "ClosedDate" : "",
      "Creator" : "csciwmngws",
      "FunctionName" : "delpi",
      "ID" : "1482412942222",
      "ResultDataList" : "",
      "ReturnCode" : "0",
      "StartDate" : "2016-12-22T22:22:22+09:00",
      "StateCode" : "d"
    },
    {
      "ArgumentDataList" : {
        "Data" : [
          {
            "Key" : "DaysFromClosedDate",
            "Value" : "10"
          }
        ]
      },
      "ClosedDate" : "2016-12-06T15:19:53+09:00",
      "Creator" : "csciwmngws",
      "FunctionName" : "delpi",
      "ID" : "1481005115000",
      "ResultDataList" : {
        "Data" : [
          {
            "Key" : "NumOfDeletedPI",
            "Value" : "2078"
          },
          {
            "Key" : "NumOfDeletedChildPI",
            "Value" : "122"
          }
        ]
      },
      "ReturnCode" : "0",
      "StartDate" : "2016-12-06T15:18:35+09:00",
      "StateCode" : "o"
    }
  ]
}

付録I.14　投入するジョブの機能ごとの指定値と戻り値

ここでは，ジョブの機能ごとに，リクエストパラメタのファンクション名と引数データに指定する値，およびレスポンスボディの結果データとリターンコードに設定される値の詳細を説明します。

(1)　案件一括削除の場合

指定された条件に該当する案件を一括削除する場合は，ファンクション名（FunctionName）に「delpi」を指定します。案件一括削除は，ciwdelpiコマンドと同様の処理を実行します。ciwdelpiコマンドについては，マニュアル「uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド」の「ciwdelpi（案件の削除）」を参照してください

(a)　案件一括削除の引数データの指定値

引数データ（ArgumentDataList）のKeyとValueに指定する値は，ciwdelpiコマンドのオプションとオプション引数に対応しています。

引数データのKeyとValueに指定する値と，それに対応するciwdelpiコマンドのオプションの対応を次の表に示します。

表I‒12　引数データに指定する値およびciwdelpiコマンドのオプションの対応

項番

Keyに指定する値

型

Keyの指定要否

Valueに指定する値

対応するciwdelpiコマンドのオプション

1

DaysFromClosedDate

数値

次のどちらかが必須

DaysFromClosedDate

DaysFromStartDate

DaysFromStartDateと同時には指定できません。

削除対象の案件の終了日時からの経過日数を指定します。

-dfc

2

DaysFromStartDate

数値

次のどちらかが必須

DaysFromClosedDate

DaysFromStartDate

DaysFromClosedDateと同時には指定できません。

削除対象の案件の開始日時からの経過日数を指定します。

-dfs

3

UseTimeOffset

文字列

省略可

経過日数の区切りを，trueまたはfalseで指定します。

true：経過日数の区切りを「00（時）：00（分）：00（秒）」にします。

false：DaysFromClosedDateまたはDaysFromStartDateで指定した経過日数×24時間以上経過した案件を削除対象とします。

省略した場合は，falseが指定されます。

-ofs

4

IsAll

文字列

省略可

「完了」状態以外の案件を削除する場合に指定します。

true：「完了」状態以外の案件も削除します。

false：「完了」状態の案件だけを削除します。

省略した場合は，falseが指定されます。

-all

5

ProcessDefinitionName

文字列

省略可

ビジネスプロセス定義名を指定します。

指定したビジネスプロセス定義名を使用して生成したすべての案件が削除対象になります。

-bpn

6

ProcessDefinitionVersion

数値

省略可

ProcessDefinitionNameを指定した場合にだけ指定できます。

ビジネスプロセス定義のバージョンを指定します。

指定したビジネスプロセス定義の，指定したバージョンのビジネスプロセス定義を使用して生成した，すべての案件が削除対象になります。

-bpv

7

Name

文字列

省略可

案件名を指定します。

指定した案件名を使用して生成したすべての案件が削除対象になります。案件名が設定されていない案件を削除対象にする場合には，値を指定しないでください。また，案件名はワイルドカードが指定できます。

例：案件A%

-pin

8

Escape

文字列

省略可

Nameを指定した場合にだけ指定できます。

Nameを指定した場合に案件名で使用するエスケープ文字を指定します。

-esc

9

Unit

文字列

省略可

削除処理のトランザクションの処理単位を指定します。

省略した場合は，デフォルト値の100が指定されます。

-unt

(b)　案件一括削除のジョブの取得時のリターンコード

案件の一括削除のジョブが完了すると，ciwdelpiコマンドの戻り値と同じ値がジョブレコードのリターンコード（ReturnCode）に設定されます。また，リターンコードの値に対応してジョブレコードの状態（StateCode）も設定されます。

リターンコードと状態の対応を次の表に示します。

表I‒13　リターンコードと状態の対応

リターンコード

状態

0（正常終了）

o（正常終了）

20（条件に指定した案件が１件も存在しない）

o（正常終了）

それ以外

v（異常終了）

(c)　案件一括削除の結果データに設定される値

案件の一括削除が完了すると，ジョブレコードの結果データ（ResultData）のKeyとValueに次の表に示す内容が設定されます。

表I‒14　結果データのKeyとValueに設定される内容

項番

Keyの内容

Valueの内容

1

NumOfDeletedPI

削除した案件の数

2

NumOfDeletedChildPI

削除した子案件の数

BPMN連携機能を使用しない場合は0になります。

付録J　J2EEサーバをV9互換モードで使用する場合の設定

Cosminexus J2EEサーバをV9互換モードで動作させる場合の設定について説明します。

付録J.1　互換モード用のファイルへの入れ替え

Cosminexus J2EEサーバをV9互換モードで動作させる場合，推奨モードで動作させる場合とは異なるCSCIWのearファイルを使用します。CSCIWのインストール時には推奨モード用のファイルが配備されるため，実行環境を構築する前に，次に示すコピー元のフォルダに格納されているすべてのファイルをコピー先のフォルダに上書きコピーしてください。

コピー元のフォルダ

Windowsの場合

<CSCIWインストールディレクトリ>¥lib¥compatible

UNIXの場合

/opt/hitachi/CSCIW/lib/compatible

コピー先のフォルダ

Windowsの場合

<CSCIWインストールディレクトリ>¥lib

UNIXの場合

/opt/hitachi/CSCIW/lib

互換モード用のCSCIWのearファイルを推奨モード用のファイルに戻す場合は，次に示すフォルダに格納されているすべてのファイルをコピー先のフォルダに上書きコピーしてください。そのあと，実行環境を構築し直してください。

Windowsの場合

<CSCIWインストールディレクトリ>¥lib¥standard

UNIXの場合

/opt/hitachi/CSCIW/lib/standard

付録J.2　コンテナ拡張ライブラリに取り込むライブラリの変更

Cosminexus J2EEサーバをV9互換モードで動作させる場合，推奨モードで動作させる場合とは異なるライブラリをコンテナ拡張ライブラリに取り込みます。

CosminexusのJ2EEサーバ用オプションのadd.class.pathに，コンテナ拡張ライブラリ用の次に示すファイルを設定してください。

CSCIWライブラリ（csciw.jar）

JAX-RSライブラリ（cjjaxws.jarおよびcjjaxrs.jar）

JAX-RSライブラリは，Cosminexusに同梱されているものを使用してください。別に入手したJerseyなどのライブラリは使用できません。

JDBCドライバのライブラリ

JDBCドライバは，HiRDBの場合は「HiRDB Type4 JDBC Driver」，ORACLEの場合は「Oracle JDBC Thin Driver」，SQL Serverの場合は「SQL ServerのJDBCドライバ」を追加してください。

Windowsの場合

add.class.path=<CSCIWインストールディレクトリ>¥lib¥csciw.jar
add.class.path=<cosminexus.home>¥jaxws¥lib¥cjjaxws.jar
add.class.path=<cosminexus.home>¥jaxrs¥lib¥cjjaxrs.jar
add.class.path=<JDBCドライバのライブラリのパス>

UNIXの場合

add.class.path=/opt/hitachi/CSCIW/lib/csciw.jar
add.class.path=/opt/Cosminexus/jaxws/lib/cjjaxws.jar
add.class.path=/opt/Cosminexus/jaxrs/lib/cjjaxrs.jar
add.class.path=<JDBCドライバのライブラリのパス>

アプリケーション呼び出しサービスを使用する場合は，add.class.pathにcsciwbpmn.jarファイルを追加してください。

Windowsの場合

add.class.path=<CSCIWインストールフォルダ>¥lib¥csciwbpmn.jar

UNIXの場合

add.class.path=/opt/hitachi/CSCIW/lib/csciwbpmn.jar

add.class.pathについては，マニュアル「Cosminexus アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（サーバ定義）」の「usrconf.cfg（J2EEサーバ用オプション定義ファイル）」の説明を参照してください。

csciw.jarファイルはコンテナ拡張ライブラリへ取り込むと，アプリケーションサーバのプロセス内で有効になります。このため，各アプリケーションのearにcsciw.jarファイルを組み込まないでください。

付録K　インストールディレクトリ（フォルダ）

CSCIWをインストールした場合のディレクトリ（フォルダ）構成を次の図に示します。

図K‒1　インストール時に作成するディレクトリ（フォルダ）

●bin

CSCIWの各機能の実行形式ファイルおよびコマンドの実行形式ファイルが格納されています。

●bpmn

BPMN2.0対応のファイルが格納されています。

●lib

CSCIWとして共通に使用するライブラリが格納されています。

●conf

環境構築時に作成されるコンフィグレーション情報などが格納されています。

●sql

CSCIWのSQLスクリプトファイルが格納されています。

●lock

CSCIWの排他制御用のファイルが格納されています。

●log

CSCIWの各機能が出力したメッセージやトレース情報を記録したファイルが格納されています。

●sample

ひな形となるファイルが格納されています。

付録L　各バージョンの変更内容

付録L.1　03-11の変更内容

Windows 11に対応しました。

対応する製品からOracle Database 18cを削除しました。

使用できるWebブラウザからInternet Explorerを削除しました。また，Microsoft Edgeを追加しました。

性能解析トレースとして出力する情報に，次のメソッドを追加しました。

getActivityDefinition

getActivityDefinitionsList

startAndAdhocInstantiateActivityInstanceByADID

startAndAdhocInstantiateActivityInstanceByADName

JP1によるログファイルの監視の記述を追加しました。

ワーク管理システムのバージョンアップの概念図を追加しました。

ワーク管理データベースを移行する手順について，CSCIW03-10からCSCIW03-11へ移行する場合の手順を追加しました。

トレース容量の見積もりに次を追加しました。

getActivityDefinition

getActivityDefinitionsList

共通設定ファイルに指定するパラメタに次のパラメタを追加しました。

AppCallServiceDebugRestBody

AppCallServiceInitialInterval

アプリケーション呼び出し情報ファイルに指定するパラメタにrest.request.idempotencyを追加しました。

リトライの対象から外れた作業に関する運用でのciwchgapworkコマンドの実行例と手順を変更しました。

マニュアル「JP1 Version 12 JP1/Base 運用ガイド」を追加しました。

付録L.2　03-10の変更内容

次の図を変更しました。

ワーク管理システムのプログラム構成

ワーク管理システムの基本的なシステム構成モデル

システムを構成する上での注意の説明を変更しました。

「HiRDBのSQL最適化について」の記述を追加しました。

2とおりの手順で場合分けしました。

運用管理ポータルを使用して設定する場合

定義ファイルおよびサーバ管理コマンドを使用して設定する場合

CSCIWライブラリのファイルに「csciwbpmn.jar」を追加しました。

アプリケーション呼び出し情報ファイルに次のパラメタを追加しました。

rest.request.connect.timeout

Cosminexusの起動の手順を追加しました。それに伴い，既存の手順の中に含まれていたCosminexusの起動の説明を削除しました。

BPMN連携機能を使用する場合の記述を削除しました。

2とおりの手順で場合分けしました。

運用管理ポータルを使用する場合

サーバ管理コマンドを使用する場合

運用管理ポータルを使用した場合の記述を追加しました。

付録に記載していたバージョンアップ手順の説明を9章に移動し，内容を修正しました。

セットアッププロパティファイルに次のキーを追加しました。

AdmAcDispMaxCount

AdmAgDispMaxCount

リトライ時の複数回呼び出しに関する説明を修正しました。

付録L.3　03-00の変更内容

Cosminexus V11に対応しました。

CSCIW-Definerの動作環境として使用するプログラムを「uCosminexus Business Process Developer」に変更しました。

また，プログラムの変更に伴い「CIWプラグイン」に関する説明を，削除または変更しました。

対象となるJ2EEの起動モードについての注意書きを削除しました。

案件運用操作のデータベースコネクション数の見積もりに，案件一括削除時の見積もり数を追加しました。

Cosminexus J2EEサーバをV9互換モードで動作させる場合の設定方法を追加しました。

コンテナ拡張ライブラリに取り込むJARファイルを変更しました。

RESTアプリケーション呼び出しの通信タイムアウトの設定についての説明を変更しました。

DB Connectorのリソースアダプタの表示名にCSCIWのデフォルトの値を設定することで，各アプリケーションのデータソース表示名の設定手順を省略できるようにしました。

CSCIWManagementServerおよび案件運用操作のコンテキストルートの設定の説明を，リバースプロシキを配置する設定の説明に変更しました。

案件運用操作のセキュリティロールの設定で，ユーザ名とパスワードにマルチバイト文字は使用できないという注意を追加しました。

Windowsの場合に業務プログラムの実行権限を設定するときの注意事項からOSのバージョンごとの操作方法を削除しました。

コマンド用環境設定ファイルのCSCIWCMD_JVM_ARCHITECTUREキーにデフォルト値として「64」を設定し，ユーザによる設定を不要としました。それに伴い，「Cosminexusの64ビットコンポーネントを使用する場合について」の説明を削除しました。

CSCIWのコマンドで実行できる機能の一部を，RESTful APIで実行できるようにしました。

CSCIW-Definerのインストール先フォルダおよびログの出力先フォルダを変更しました。

セットアッププロパティファイルに次のキーを追加しました。

AdmDelPIResultsDispMaxCount

AdmDelPIUnit

AdmDelPIUseTimeOffset

また，次のキーのデフォルト値を変更しました。

TraceFileNum

CmdTraceFileNum

AdmTraceFileNum

TraceFileSize

CmdTraceFileSize

AdmTraceFileSize

MsgTimeToDelete

TraceTimeToDelete

AdmMsgTimeToDelete

AdmTraceTimeToDelete

また，次のキーの最小値を変更しました。

AdmBpCrDispMaxCount

AdmPIDispMaxCount

AdmAIDispMaxCount

AdmWIDispMaxCount

CSCIWCMD_JVM_CLPATHにJDBCのクラスパスを設定する指定例から次の指定例を削除しました。

Oracle（JDK5使用）の場合

Oracle（JDK6使用）の場合

Oracle（JDK7使用）の場合

SQL Server（JDK5使用）の場合

SQL Server（JDK6使用）の場合

また，Oracleの場合の指定例のjarファイルを変更しました。

<SYSTEMID>_APPLICATION_LOCK_INFOの項番2〜8の，ORACLEのデータ型が誤っていたため修正しました。

ワーク管理データベースを移行する手順について，CSCIW 02-30からCSCIW 03-00へ移行する場合の手順を追加しました。

アプリケーション呼び出しサービス自身の障害の注意事項として，障害復旧間隔の求め方の説明を追加しました。

アプリケーション呼び出しサービスのREST通信に関する設定の説明を変更しました。

アプリケーション呼び出しサービスで使用する共通設定ファイルの次のパラメタの指定を省略したときの仮定値を変更しました。

AppCallServiceTraceFileNum

AppCallServiceTraceFileSize

アプリケーション呼び出し情報ファイルで使用できる組み込み変数「案件処理期限」の説明に，代入先についての説明を追加しました。

アプリケーション呼び出し情報ファイルの次のキーに，注意事項を追加しました。

rest.request.header.filepath

rest.request.stylesheet.filepath

アプリケーション呼び出し情報ファイルの「rest.request.body.key.<key要素値>」は，rest.request.methodがDELETEの場合には指定できないように変更しました。

付録L.4　02-30の変更内容

BPMN連携機能を使用しないでアプリケーション呼び出しサービスを使用する方法を追加しました。

FirefoxおよびChromeに対応しました。

Cosminexus 09-00以前で使用していたServer Plug-inの操作の代替手段の説明を削除しました。

アプリケーションサーバのJ2EEサーバ用オプション定義ファイルへの設定方法を変更しました。

アプリケーションサーバのセキュリティロールの設定で，ユーザ名とパスワードに指定できない文字の説明を追加しました。

CSCIWManagementServerのプロパティ設定のセキュリティロール名の登録で，設定先をWAR属性ファイルに変更しました。

CSCIWManagementServerのコンテキストルートの説明を追加しました。

データベースへのアクセス権の削除が不要な場合の説明を追加しました。

次のファイルのエンコーディングについての説明を変更しました。

セットアッププロパティファイル

共通設定ファイル

ciwdelpiコマンド実行時の排他要求数の見積もり（HiRDB限定）に，次のテーブルを追加しました。

サブプロセス用マルチインスタンス管理テーブル

アドホック・サブプロセス管理テーブル

ワーク管理データベースの移行にSQLスクリプトファイルを「02-20から02-30へ移行する場合」を追加しました。

バージョンアップ時の環境設定に，コンテナ拡張ライブラリへのjarの取り込みについての説明を追加しました。また，CSCIWManagementServerへのリダイレクトについての説明を追加しました。

付録L.5　02-20の変更内容

条件に一致する作業の作業者割り当てと着手の機能を追加しました。

ワーク管理システムの前提となるアプリケーションサーバのプログラムにuCosminexus Service Platformを追加しました。

ワーク管理システムの前提となるuCosminexus開発環境のプログラムにuCosminexus Service Architectを追加しました。

CIWServerクラスのallocateWorkItemExメソッド，およびCIWWorkItemクラスのfreeメソッドを追加しました。

セットアッププロパティファイルの設定内容にRangeSkipCleanupキーを追加しました。

次に示すテーブルの分類に，BPMN連携機能を使用する場合だけ追加されるインデクスを追加しました。

<SYSTEMID>_PROCESS_INSTANCEテーブルの「ビジネスプロセス定義名」，および「状態」

<SYSTEMID>_WORK_ITEMテーブルの「案件ID」，「作業定義ID」，「状態」，および「作業者ID」

次に示すメソッドを追加しました。

CIWProcessInstanceクラス

adhocInstantiateActivityInstanceメソッド

CIWActivityInstanceクラス

adhocMakeTransitionメソッド

付録L.6　02-10の変更内容

組み込み作業の案件の実行時に子作業生成ルールが評価されるタイミングの説明を追加しました。

アプリケーションサーバ（Cosminexus）上でCSCIWを使用するための設定手順から，保護区リストファイルの設定の作業を削除しました。

次のコマンドを追加しました。

ciwmngap

ciwmngapgrp

ciwtransbpmn

SQLスクリプトファイルの編集に「02-00から02-10へ移行する場合」を追加しました。

付録L.7　02-00の変更内容

BPMN連携機能を追加しました。

アドホックAPIを追加しました。

次に示すワーク管理システムの前提となるアプリケーションサーバのプログラムを削除しました。

uCosminexus Application Server Enterprise

uCosminexus Application Server Standard

uCosminexus Service Platform

次に示すワーク管理システムの前提となるuCosminexus開発環境のプログラムを削除しました。

uCosminexus Developer Professional

uCosminexus Service Architect

Windowsの場合にインストール先のフォルダに「&」を含むパスを指定できないことを追加しました。

UNIXの場合のmountの実行方法の説明を変更しました。

コマンド用環境設定ファイルに設定するJDBCのクラスパスについて，HiRDBおよびOracleを使用している場合の指定例を変更しました。

SQLスクリプトファイルの編集に「01-95から02-00へ移行する場合」を追加しました。

完全フロー定義の説明を追加しました。

付録L.8　01-95の変更内容

Windowsの場合のインストール先フォルダを指定する手順に，インストール先フォルダに指定できないパスの記述を追加しました。また，デフォルトのインストール先の記述を削除しました。

HNTRLib2の64ビット版の場合は，hntrlib2j64.jarおよびhntrlibMj64.jarへのパスを追加する必要があることを記述しました。

snapshotログの収集についての説明を追加しました。

SQLスクリプトファイルの編集に「01-90から01-95へ移行する場合」を追加しました。

付録L.9　01-90の変更内容

「Hitachi Web Server」の記述を「Hitachi Web ServerまたはCosminexus HTTP Server」に変更しました。

Cosminexusの64ビットコンポーネントを使用している場合に，監査ログを使用するときの注意事項を新規追加しました。

ローテーション種別についての説明を追加しました。

トレースファイルの自動削除機能についての説明を変更しました。

セットアッププロパティファイルの設定内容に次を追加しました。

次に示すキーの説明を追加しました。

HiRDBTransientSQLState

OracleTransientSQLState

SQLServerTransientSQLState

LogRotationMode

RotationTime

次に示すキーの説明にローテーション種別がシフトモードの場合の説明を追加しました。

MsgFileNum

TraceFileNum

CmdMsgFileNum

CmdTraceFileNum

AdmMsgFileNum

AdmTraceFileNum

次に示すキーの説明にローテーション種別がラップアラウンドモードの場合の説明を追加しました。

MsgTimeToDelete

TraceTimeToDelete

CmdMsgTimeToDelete

CmdTraceTimeToDelete

AdmMsgTimeToDelete

AdmTraceTimeToDelete

SQLスクリプトファイルの編集に「01-70から01-90へ移行する場合」を追加しました。

付録L.10　01-70の変更内容

Cosminexus V8に対応しました。

条件およびルールにJavaオブジェクト呼び出し機能を追加しました。

作業アプリケーションの呼び出し機能を追加しました。

クラスタ構成を設定する場合の注意事項を追加しました。

ciwchgdef（条件・ルール・作業アプリケーションの変更）コマンドを追加しました。

SQL文を付与するパラメタに次のパラメタを追加しました。

案件投入者，案件開始日，案件処理期限，案件優先度，業務ステップ開始日，業務ステップ処理期限，業務ステップ優先度，作業生成日，作業開始日，作業処理期限，作業優先度，ユーザID

テーブル一覧に次の分類を追加しました。

条件Java定義，生成ルールJava定義，作業アプリケーションJava定義，振り分けルールJava定義

インデクス一覧に次のテーブル名を追加しました。

<SYSTEM>_APPLICATION_DEF，<SYSTEM>_APPLICATION_JMS_DEF，<SYSTEM>_APPLICATION_JAVA_DEF，<SYSTEMID>_CASTINGRULE_JAVA_DEF，<SYSTEMID>_CONDITION_JAVA_DEF，<SYSTEMID>_CREATIONRULE_JAVA_DEF

CSCIW 01-50または01-60からCSCIW 01-70へのワーク管理データベースの移行手順を追加しました。

ワーク管理データベースの移行手順にSQLServerを使用している場合を追加しました。

環境設定ファイルに次のファイルを追加した。

ビジネスプロセス管理用環境設定ファイル，EJB クライアント用ユーザプロパティファイル，クラス名設定プロパティファイル

付録L.11　01-60の変更内容

ビジネスプロセスを管理するツールを，WorkCoordinator DefinerからCSCIW-Definerへ変更しました。

案件の引き戻しと差し戻しの説明を追加しました。

使用できるDBMSとしてMicrosoft(R) SQL Serverを追加しました。

ワーク管理システムの前提となるアプリケーションサーバのプログラムに，uCosminexus Application Server Standardを追加しました。

日立ネットワークオブジェクトプラザトレース共通ライブラリの64bit版に関する注意事項を追加しました。

業務プログラムの実行権限に関する注意事項を追加しました。

監査ログの取得によるシステム監視についての説明を追加しました。

トレースファイルに出力されるメソッドに，makeBackwardTransitionメソッドを追加しました。

メッセージの確認で，ビジネスプロセス管理（CSCIW-Definer）で出力されるメッセージIDを追加しました。

セットアッププロパティファイルの値に「¥」を記述する場合と，値にマルチバイトコードが含まれる場合の説明を追加しました。

トレースファイルに出力されるメソッドcomplete，およびperformAndCompleteのトレース量の概算（単位：KB）の値を変更しました。

監査ログのメッセージの出力個所を追加しました。

CSCIW 01-50からCSCIW 01-60への移行方法を追加しました。

付録M　このマニュアルの参考情報

このマニュアルを読むに当たっての参考情報を示します。

付録M.1　関連マニュアル

このマニュアルの関連マニュアルを次に示します。必要に応じてお読みください。

(1)　CSCIW関連

uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow AP開発ガイド（3020-3-M81）

uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow 案件運用操作ガイド（3020-3-M82）

uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow メッセージ（3020-3-M83）

uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow コマンド（3020-3-M84）

uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow ビジネスプロセス開発ガイド（3020-3-M85）

uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow BPMN連携機能　使用の手引（3020-3-M86）

(2)　Cosminexus関連

Cosminexus V11 アプリケーションサーバ システム構築・運用ガイド（3021-3-J02）

Cosminexus V11 アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編（Webコンテナ）（3021-3-J05）

Cosminexus V11 アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編（EJBコンテナ）（3021-3-J06）

Cosminexus V11 アプリケーションサーバ 機能解説 基本・開発編（コンテナ共通機能）（3021-3-J07）

Cosminexus V11 アプリケーションサーバ 機能解説 拡張編（3021-3-J08）

Cosminexus V11 アプリケーションサーバ 機能解説 運用／監視／連携編（3021-3-J10）

Cosminexus V11 アプリケーションサーバ 機能解説 保守／移行編（3021-3-J11）

Cosminexus V11 アプリケーションサーバ 機能解説 互換編（3021-3-J12）

Cosminexus V11 アプリケーションサーバ アプリケーション設定操作ガイド（3021-3-J13）

Cosminexus V11 アプリケーションサーバ 運用管理ポータル操作ガイド（3021-3-J14）

Cosminexus V11 アプリケーションサーバ リファレンス コマンド編（3021-3-J15）

Cosminexus V11 アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（サーバ定義）（3021-3-J16）

Cosminexus V11 アプリケーションサーバ リファレンス 定義編（アプリケーション／リソース定義）（3021-3-J17）

Cosminexus V11 アプリケーションサーバ アプリケーション開発ガイド（3021-3-J20）

Cosminexus V11 アプリケーションサーバ Webサービス開発ガイド（3021-3-J23）

Cosminexus V11 アプリケーションサーバ メッセージ（構築／運用／開発用）（3021-3-J27）

Cosminexus V11 BPM/ESB基盤 サービスプラットフォーム システム構築・運用ガイド（3021-3-J45）

なお，このマニュアルでは，Cosminexus関連のマニュアルについて，バージョン番号を省略して表記しています。

(3)　HiRDB関連

HiRDB Version 10 解説（3020-6-551）

HiRDB Version 10 システム導入・設計ガイド（UNIX(R)用）（3020-6-552）

HiRDB Version 10 システム定義（UNIX(R)用）（3020-6-554）

HiRDB Version 10 システム運用ガイド（UNIX(R)用）（3020-6-556）

HiRDB Version 10 コマンドリファレンス（UNIX(R)用）（3020-6-558）

HiRDB Version 10 システム導入・設計ガイド（Windows(R)用）（3020-6-553）

HiRDB Version 10 システム定義（Windows(R)用）（3020-6-555）

HiRDB Version 10 システム運用ガイド（Windows(R)用）（3020-6-557）

HiRDB Version 10 コマンドリファレンス（Windows(R)用）（3020-6-559）

HiRDB Version 10 UAP開発ガイド（3020-6-560）

HiRDB Version 10 SQLリファレンス（3020-6-561）

HiRDB Version 10 メッセージ（3020-6-562）

なお，このマニュアルでは，HiRDB関連のマニュアルについて，バージョン番号を省略して表記しています。

(4)　JP1関連

JP1 Version 12 JP1/Base 運用ガイド（3021-3-D65）

なお，このマニュアルでは，JP1関連のマニュアルについて，バージョン番号を省略して表記しています。

付録M.2　このマニュアルでの表記

このマニュアルで使用している表記と，対応する製品名を次に示します。

表記

製品名

AIX※

IBM AIX V7.1

Chrome

Google Chrome

Cosminexus

uCosminexus Application Server

CSCIW

uCosminexus Service Coordinator Interactive Workflow

Firefox

Mozilla Firefox

HiRDB

HiRDB Server Version 10

Linux※

Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server 7.1（64-bit x86_64）以降

Red Hat(R) Enterprise Linux(R) Server 8.1（64-bit x86_64）以降

ORACLE

Oracle(R) Database 19c

WorkCoordinator Definer

WorkCoordinator Definer Version 6

注※

AIXおよびLinuxの製品名称を特に区別する必要がない場合，UNIXと表記しています。

付録M.3　マイクロソフト製品の表記について

このマニュアルでは，マイクロソフト製品の名称を次のように表記しています。

表記

製品名

SQL Server

SQL Server 2005

Microsoft SQL Server 2005

SQL Server 2008

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft SQL Server 2008 R2

SQL ServerのJDBCドライバ

Microsoft SQL Server 2005 JDBC Driver 1.1

Microsoft SQL Server 2005 JDBC Driver 1.2

Microsoft SQL Server JDBC Driver 2.0

Microsoft SQL Server JDBC Driver 3.0

Windows Server

Windows Server 2016

Microsoft Windows Server 2016 Standard 日本語版

Microsoft Windows Server 2016 Datacenter 日本語版

Windows Server 2019

Microsoft Windows Server 2019 Standard 日本語版

Microsoft Windows Server 2019 Datacenter 日本語版

Windows Server 2022

Microsoft Windows Server 2022 Standard 日本語版

Microsoft Windows Server 2022 Datacenter 日本語版

Windows

Windows 10

Windows 10 Pro 日本語版(64ビット版)

Windows 10 Enterprise 日本語版(64ビット版)

Windows 11

Windows 11 Pro 日本語版

Windows 11 Enterprise 日本語版

Windows Server 2016，Windows Server 2019，Windows Server 2022，Windows 10，およびWindows 11を特に区別する必要がない場合，Windowsと表記しています。

付録M.4　このマニュアルで使用している略語

このマニュアルで使用している英略語を次に示します。

英略語

英字での表記

BPMN

Business Process Modeling and Notation

EJB

Enterprise JavaBeans

J2EE

Java 2 Platform, Enterprise Edition，およびJ2EE

JAR

Java ARchive

JavaVM

Java Virtual Machine

JAX-RS

Java API for RESTful Web Service

JDBC

Java Database Connectivity，およびJDBC

JDK

Java Development Kit，およびJDK

LOB

Large Object Block

REST

Representational State Transfer

WAR

Web ARchive

付録M.5　KB（キロバイト）などの単位表記について

1KB（キロバイト），1MB（メガバイト），1GB（ギガバイト），1TB（テラバイト）はそれぞれ1,024バイト，1,024²バイト，1,024³バイト，1,024⁴バイトです。

付録N　用語解説

CSCIWのマニュアルで使用する用語とその解説を次に示します。

（英字）

BPMN連携機能

CSCIWでBPMN2.0をサポートするための機能です。BPMN連携機能を使用すると，BPMN2.0の仕様に従ったビジネスプロセスを，CSCIWのビジネスプロセスに変換してCSCIWで使用できます。

CSCIW-Definer

ビジネスプロセスを定義，管理および運用するビジネスプロセス管理ツールのことです。CSCIW-Definer用のプラグインをEclipseに組み込むことでビジネスプロセス管理ツールとして使用できます。

CSCIWManagementServer

アプリケーションサーバでのCSCIWの初期化・終了処理を提供しているJ2EEアプリケーションです。

Eclipse

Eclipse Foundationが提供するオープンソースの統合開発環境です。Eclipseは，CSCIW-Definerの前提プログラムです。CSCIW-Definer用のプラグインをEclipseに組み込むことでビジネスプロセス管理ツールとして使用できます。

Javaオブジェクト呼び出し

CSCIWが提供するJavaインタフェースを使用したJavaオブジェクトを，同期を取って実行する機能です。条件，生成ルール，振り分けルール，および作業アプリケーションの種別が指定できます。

ref識別子

アプリケーション呼び出しサービスによる呼び出しの定義を識別する名称です。BPMN連携機能を使用しない場合，ref識別子として次の種類があります。

作業アプリケーション定義（種別がREST）の属性

RESTアプリケーション

ビジネスプロセスの内容に従って，アプリケーション呼び出しサービスからREST形式で呼び出される業務アプリケーションのことです。

WorkManagerの最大スレッド数

WorkManagerの非デーモン（短寿命）Workスレッドプールの最大スレッド数です。

（ア行）

アドホックAPI

フロー遷移定義の存在しない遷移や，フロー遷移定義と関係ない業務ステップの生成を実行するAPIです。アドホックAPIを使用する設定のビジネスプロセス定義だけで使用できます。

アプリケーション呼び出しサービス

ビジネスプロセス定義で定義されたRESTアプリケーションの呼び出しなどを行うサービスのことです。

アロー

業務ステップおよびノード間の処理の流れを規定するためのものです。アローは，遷移元や遷移先となる業務ステップの情報を持ちます。

案件

ビジネスプロセスの開始から終了までを一つの単位とする，業務の実例（ビジネスプロセスインスタンス）のことです。

案件ID

同一ビジネスプロセスの案件を識別するための識別子です。ワーク管理およびCSCIWが付与します。

案件運用操作

案件の運用状況を監視したり，必要に応じて案件，業務ステップ，および作業の状態を操作したりするJ2EEアプリケーションです。

案件開始

案件の開始処理のことです。

案件名

同一ビジネスプロセスの案件を識別するための識別子です。ユーザが設定できます。案件キーともいいます。

一時停止

案件単位または業務ステップ単位で，作業の状態を一時的に停止することです。

（カ行）

開始日時

開始日時は，案件，業務ステップ，および作業の属性です。案件，業務ステップ，および作業が，「running（実行中）」状態へ遷移したときの日時を指します（作業の場合，「running（実行中）」状態に含まれる「performing（作業者実行）」状態，または「executing（自動実行）」状態に遷移したときの日時を指します）。

CSCIWのAPIを利用することで「running（実行中）」状態へ遷移できます。

環境設定ファイル

CSCIWを動作させるために必要な情報を設定するためのプロパティ形式のファイルのことです。CSCIWの環境設定ファイルは次の5種類です。

システム設定プロパティファイル

セットアッププロパティファイル

コマンド用環境設定ファイル

ビジネスプロセス管理用環境設定ファイル

クラス名設定プロパティファイル

完全フロー定義

次の条件を満たしたビジネスプロセス定義のことです。

すべての業務ステップ定義，階層定義に遷移元と遷移先が定義されている

すべての業務ステップ定義内に作業が定義されている

すべての業務ステップ定義，階層定義，制御ノードがソースノードからシンクノードまでの経路に含まれている

完了条件

作業または業務ステップを「完了」状態にする条件です。作業または業務ステップの評価時（作業の発生時を含む）にこの条件を満足していた場合，作業または業務ステップを「完了」状態にします。

キャンセル

案件の実行を取り消すことです。

業務ステップ

ビジネスプロセス定義の構成要素の一つです。業務ステップは，業務の状態を表し，ある状態での作業の集合として定義されます。

業務データ

業務ステップの完了条件や制御ノードの分岐条件として参照されるデータです。業務データは，ワーク管理データベースの外部の業務データベースで管理，運用する必要があります。

業務データベース

業務データが格納されているデータベースのことです。

業務プログラム

CSCIWで作業を実行するために利用するプログラムのことです。CSCIWは，業務プログラムを作成するのに有効なツールとしてのAPIを提供しています。

組み込み作業

CSCIWの基本的な機能を組み合わせることで実現するような複雑な処理を1つの作業としてまとめたものです。CSCIWの組み込み作業には並列作業があります。

コマンド

CSCIWの環境構築や運用をするための機能で，シェルやコマンドプロンプトから実行します。

（サ行）

作業

ビジネスプロセス定義の構成要素の一つです。作業は，ある業務ステップで実行する具体的な処理です。作業では，処理を実行する作業者の情報を振り分けルール名として持ちます。

作業一覧

作業の内容を一覧で表示したものです。

作業者

作業の処理を担当するユーザまたはユーザグループのことです。作業者は，ワーク管理データベースの外部の業務データベースで管理，運用する必要があります。

作業者データ

作業を処理するユーザに関するデータのことです。

作業者データベース

作業者に関する情報を格納したデータベースのことです。

差し戻し

遷移元の実行中の業務ステップを強制終了して，すでに終了している遷移先の業務ステップを追加生成して実行中状態にすることです。差し戻し処理では，遷移元（差し戻し元）となる現在実行中の業務ステップが，動作を要求します。ユーザまたは業務プログラムは，すでに完了した業務ステップを検索して遷移先（差し戻し先）を決定します。

システム共通環境情報

同一のシステムIDによってCSCIWを運用するシステムに共通に適用する情報です。マルチマシンを構成する複数の異なるマシンにも共通して適用されます。複数の異なるマシンに共通して適用するために，情報はワーク管理データベースに格納しています。

事前生成

業務ステップの生成方法の一つです。ビジネスプロセス定義で事前生成することを指定した業務ステップは，案件の開始要求を受け付けたときに生成されます。

終了日時

終了日時は，案件，業務ステップ，および作業の属性です。案件，業務ステップ，および作業が，「closed（終了）」状態へ遷移したときの日時を指します。CSCIWのAPIを利用することで「closed（終了）」状態へ遷移できます。

処理期限

案件に対して処理期限を日数単位で指定できます。

シンクノード

案件の終了を意味します。推進された案件は，シンクノードに状態が遷移することで完了します。

制御ノード

ビジネスプロセス定義の構成要素の一つです。制御ノードは，案件の遷移を制御するノードです。制御ノードには，分岐ノード，分業ノード，先着ノード，および待合ノードがあります。

先着ノード

前の業務ステップとして複数の業務ステップが存在しており，どれか最初の業務ステップからの遷移時に次の業務ステップに遷移します。

ソースノード

案件の開始を意味します。案件が開始されると，ソースノードから次の業務ステップまたは制御ノードに状態が遷移します。

（タ行）

データ条件

分岐ノードでの案件の流れを規定したり，業務ステップや作業の状態を制御したりするための条件のことです。

（ハ行）

発生条件

作業を生成する条件です。業務ステップの評価時にこの条件を満足していた場合，作業を生成します。

発生日時

発生日時は作業の属性です。作業が，「ready（実行開始可能）」状態へ遷移したときの日時を指します。通常，作業の「ready（実行開始可能）」状態への遷移は，案件投入時，または前の業務ステップの完了時に自動的に実行されます。

引き戻し

遷移元の実行中の業務ステップを強制終了して，すでに終了している遷移先の業務ステップを追加生成して実行中状態にすることです。引き戻し処理では，遷移先（引き戻し先）となる，すでに完了した業務ステップが動作を要求します。ユーザまたは業務プログラムは，現在実行中の業務ステップを検索して遷移元（引き戻し元）を決定します。

ビジネスプロセス

業務を実行するための作業の流れです。

ビジネスプロセス管理

業務の流れをワーク管理システムで使用できるように，ビジネスプロセスを定義したり，それらの運用状態を管理したりすることです。CSCIWでは，ビジネスプロセス管理にCSCIW-Definerを使用します。

ビジネスプロセス管理ツール

業務の流れをワーク管理システムで使用できるように，ビジネスプロセスを定義したり，それらの運用状態を操作したりするツールのことです。

ビジネスプロセス定義

業務の流れ（ビジネスプロセス）をビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）で定義したものです。

ビジネスプロセス定義機能

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）で定義できる機能の一つです。次の操作ができます。

ビジネスプロセスの業務ステップ，作業，制御ノード，および遷移を必要に応じて定義します。

ビジネスプロセス定義の各作業に振り分けルール定義を設定して，業務が運用されたときに各作業の作業者が特定されるようにします。

振り分けルール定義

作業の作業者を決定するためのルールです。ビジネスプロセス定義で各作業に指定した振り分けルール定義を適用することで，作業者を決定します。

振り分けルール定義機能

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）で定義できる機能の一つです。

CSCIWでは，ビジネスプロセスの作業者の情報を外部のデータベースで管理しています。このため，そのデータベースからどのような条件で作業者を検索し，決定すればいいのかを振り分けルール定義として定義します。

分岐ノード

制御ノードの一つです。次の業務ステップとしてあらかじめ定義された複数の業務ステップから，条件に従って1つの業務ステップを選択し開始します。

分業ノード

制御ノードの一つです。次の業務ステップとして，あらかじめ定義された複数の業務ステップをすべて開始します。

並列作業

組み込み作業の一つで，並列作業をビジネスプロセスに定義しておくことで，案件の実行時に複数の作業が自動的に生成されます。生成される作業数は，案件の実行時に決まります。

（マ行）

待合ノード

制御ノードの一つです。直前の業務ステップとしてあらかじめ定義された複数の業務ステップのうち，すべてが完了した時点で次の業務ステップを開始します。

マルチインスタンス

1台のマシンで，複数ディレクトリに実行環境を構築することで，複数の異なるシステムIDでCSCIWを運用するシステム構成のことです。この場合の，CSCIWの実行環境は1つです。

マルチプロセス

1台のマシンで，同一のシステムIDの設定となっているCSCIWを使用したプロセス（J2EEサーバおよびJavaアプリケーション）を複数運用するシステム構成のことです。

マルチマシン

複数の異なるマシン上で，同一のシステムIDによってCSCIWを運用するシステム構成のことです。

（ヤ行）

ユーザ

ワーク管理の利用者のことです。

ユーザグループ

ユーザが所属するグループのことです。ユーザの集合がユーザグループとなります。

優先度

案件，業務ステップ，および作業に設定できる優先度を示す整数値です。案件，業務ステップ，および作業の属性なので，検索の条件として利用できます。優先度の値を基に案件の流れは制御されません。入力指定範囲は，-2,147,483,648〜2,147,483,647です。

（ラ行）

リソースマネージャ

分散処理システムでの，資源を管理する機能の総称です。DBMSもリソースマネージャに含まれます。

（ワ行）

ワーク管理

CSCIWの中でビジネスプロセス定義に従い遷移するワークフローのエンジンのことです。

ワーク管理システム

業務の進行を「完成に至るまでの業務の状態変化」としてとらえ，状態変化を統括的に管理することで業務の進行状況を管理する，ワークフロー型汎用アプリケーションの構築基盤です。

CSCIWで構築したワークフローシステムを指します。

ワーク管理データベース

CSCIWが扱う情報を管理するデータベースです。

索引

記号

<SYSTEMID>_ACTIVITY_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_ACTIVITY_INSTANCEの内容[1]

<SYSTEMID>_APPLICATION_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_APPLICATION_JAVA_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_APPLICATION_JMS_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_APPLICATION_LOCK_GROUPの内容[1]

<SYSTEMID>_APPLICATION_LOCK_INFOの内容[1]

<SYSTEMID>_ASYNC_JOBの内容[1]

<SYSTEMID>_CASTINGRULE_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_CASTINGRULE_JAVA_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_CASTINGRULE_SQL_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_CONDITION_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_CONDITION_JAVA_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_CONDITION_SQL_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_CONTROLNODE_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_CONTROLNODE_INSTANCEMNGの内容[1]

<SYSTEMID>_CONTROLNODE_INSTANCEの内容[1]

<SYSTEMID>_CREATIONRULE_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_CREATIONRULE_JAVA_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_CREATIONRULE_SQL_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_FLOW_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_FLOW_POLYGONALLINE_INFOの内容[1]

<SYSTEMID>_HIERARCHY_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_ID_RANGE_RESERVE_LOGの内容[1]

<SYSTEMID>_PARALLEL_WORK_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_PROCESS_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_PROCESS_INSTANCEの内容[1]

<SYSTEMID>_SERVER_PROC_INFOの内容[1]

<SYSTEMID>_TIMERULE_DATETIME_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_TIMERULE_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_UNUSED_ID_RANGEの内容[1]

<SYSTEMID>_USER_SETTING_INFOの内容[1]

<SYSTEMID>_WORK_DEFの内容[1]

<SYSTEMID>_WORK_ITEMの内容[1]

数字

1行に出力されるメッセージのバイト数[1]

A

API[1]

B

BPMN連携機能を使用しない場合のアプリケーション呼び出しサービス[1]

BPMN連携機能〔用語解説〕[1]

C

ciwdelpiコマンド実行時の排他要求数の見積もり（HiRDB限定）[1]

Cosminexus性能解析トレースの取得[1]

Cosminexusの起動[1]

Cosminexusの設定[1]、[2]

CSCIW[1]

CSCIWManagementServerに関係する監査ログ[1]

CSCIWManagementServerのインポート[1]

CSCIWManagementServerの開始[1]

CSCIWManagementServerの開始時期[1]

CSCIWManagementServerの監査事象[1]

CSCIWManagementServerの再起動が必要なコマンド[1]

CSCIWManagementServerの設定[1]

CSCIWManagementServerのプロパティ設定[1]

CSCIWManagementServer〔用語解説〕[1]

CSCIW　案件運用操作[1]

CSCIWが出力する情報[1]

CSCIWが性能解析トレースで出力するイベントIDおよびメソッドの概要[1]

CSCIWのアンインストール[1]

CSCIWのインストール[1]

CSCIWのインストール（上書きインストール）[1]

CSCIWのインストール（新規インストール）[1]

CSCIWの出力情報の取得[1]

CSCIWの障害時の回復方法[1]

CSCIWの性能解析トレースの取得ポイント[1]

CSCIWの前提プログラム[1]

CSCIWの停止および削除[1]

CSCIWを使用しているJavaアプリケーションの再起動が必要なコマンド[1]

CSCIWをマルチインスタンス構成にする場合のセットアッププロパティファイルの設定[1]

CSCIW-Definer[1]

CSCIW-Definer〔用語解説〕[1]

D

DB Connectorの設定[1]

DBMSの格納領域の変更（HiRDBの場合）[1]

DBMSの格納領域の変更（ORACLEの場合）[1]

DBサーバの前提プログラム[1]

E

Eclipse〔用語解説〕[1]

I

IPアドレスの変更[1]

J

J2EEサーバの停止[1]

J2EEサーバをV9互換モードで使用する

互換モード用のファイル[1]

コンテナ拡張ライブラリに取り込むライブラリ[1]

J2EEサーバをV9互換モードで使用する場合の設定[1]

Javaアプリケーションの設定[1]

Javaオブジェクト呼び出し機能を使用した，JavaオブジェクトのJ2EEアプリケーションへの組み込みについて[1]

Javaオブジェクト呼び出し〔用語解説〕[1]

Javaオブジェクト呼び出しを利用する場合の設定[1]

JP1によるログファイルの監視[1]

O

OSからのアンインストール[1]

R

RDB検索[1]

RDB検索による生成ルール定義[1]

RDB検索によるデータ条件の評価[1]

RDB検索による振り分けルール定義[1]

ref識別子〔用語解説〕[1]

REST APIによる運用管理の操作[1]

RESTアプリケーション〔用語解説〕[1]

S

SQLインジェクション[1]

SQL文の排他要求数を算出する場合に必要な値[1]

U

Unicodeの補助文字[1]

UNIXからのアンインストール[1]

W

Windowsからのアンインストール[1]

WorkCoordinator Definerで定義したビジネスプロセス定義の機能の登録可否[1]

WorkCoordinator Definerで定義した振り分けルール定義の機能の登録可否[1]

WorkManagerの最大スレッド数〔用語解説〕[1]

X

XMLスキーマファイル[1]

あ

アドホックAPI[1]

アプリケーションサーバの設定[1]

アプリケーション呼び出しサービスのインポート[1]

アプリケーション呼び出しサービスの設定[1]

アプリケーション呼び出しサービスのプロパティ設定[1]

アプリケーション呼び出しサービス〔用語解説〕[1]

アロー[1]

アロー〔用語解説〕[1]

案件[1]

案件ID〔用語解説〕[1]

案件運用操作[1]

案件運用操作に関係する監査ログ[1]

案件運用操作のインポート[1]

案件運用操作の開始[1]

案件運用操作の監査事象[1]

案件運用操作の設定[1]

案件運用操作のプロパティ設定[1]

案件運用操作〔用語解説〕[1]

案件開始〔用語解説〕[1]

案件投入可能期間[1]

案件に関する運用[1]

案件に対する運用[1]

案件の運用状況の確認[1]

案件の運用・管理を支援する機能[1]

案件の開始[1]、[2]

案件の基本的な進み方[1]

案件の強制終了[1]

案件の再開[1]

案件の削除[1]

案件の終了[1]

案件の処理期限の設定[1]

案件の遷移依頼[1]

案件の中断[1]

案件の動的な制御[1]

案件の優先度の更新[1]

案件の優先度の設定[1]

案件名〔用語解説〕[1]

案件〔用語解説〕[1]

案件を中断した場合の業務ステップの状態遷移[1]

い

移行元環境のCSCIWの停止[1]

一時停止〔用語解説〕[1]

インスタンステーブルのレコード数[1]

インストール[1]

インストール時に作成するディレクトリ（フォルダ）[1]

インストールディレクトリ（フォルダ）[1]

インデクス一覧[1]

う

運用管理REST API[1]

運用管理RESTサービス[1]

運用管理RESTサービスのインポート[1]

運用管理RESTサービスの開始[1]

運用管理RESTサービスの設定[1]

運用管理RESTサービスのプロパティ設定[1]

運用上の注意事項[1]

運用中のバックアップ[1]

え

エラーメッセージの確認[1]

か

改行文字の扱い[1]

開始日時〔用語解説〕[1]

開発環境での環境削除[1]

開発環境での環境設定[1]

各機能の概要[1]

各種トレースファイルの切り替えの流れ[1]

格納領域の変更（SQL Serverの場合）[1]

活性[1]、[2]

環境設定ファイル[1]

環境設定ファイル〔用語解説〕[1]

環境変数の削除〔Cosminexus Management Serverで設定した環境変数〕[1]

環境変数の削除〔CSCIWの環境変数〕[1]

環境変数の設定[1]

環境変数の取り込み[1]

環境変数の変更[1]

監査対象がCSCIWManagementServerの場合の監査事象[1]

監査対象が案件運用操作の場合の監査事象[1]

監査対象がコマンドの場合の監査事象[1]

監査ログの出力ポイントと出力項目[1]

監査ログの取得によるシステム監視[1]

監査ログの詳細[1]

完全フロー定義[1]

完了条件〔用語解説〕[1]

完了通知[1]

き

キャッシュするID範囲の見積もり[1]

キャンセル〔用語解説〕[1]

強制終了[1]、[2]、[3]

業務アプリケーションが異常終了した場合や強制終了した（終了処理をしなかった）場合の影響[1]

業務システムの変更に伴う運用[1]

業務状態[1]

業務ステップ[1]

業務ステップが完了するタイミング[1]

業務ステップに対する運用[1]

業務ステップの活性化[1]

業務ステップの完了[1]、[2]

業務ステップの完了条件が評価されるタイミング[1]

業務ステップの強制終了[1]

業務ステップの再開[1]

業務ステップの状態遷移[1]

業務ステップの処理期限の設定[1]

業務ステップの中断[1]

業務ステップの評価要求[1]

業務ステップの優先度の更新[1]

業務ステップ〔用語解説〕[1]

業務ステップを中断した場合の作業の状態遷移[1]

業務データベース[1]

業務データベース〔用語解説〕[1]

業務データ〔用語解説〕[1]

業務の開始[1]

業務の停止[1]

業務プログラムの実行権限を設定する場合の注意事項[1]

業務プログラム〔用語解説〕[1]

く

組み込み作業[1]

組み込み作業での案件の進み方[1]

組み込み作業〔用語解説〕[1]

組み込み変数[1]

クラスタ構成[1]

クラスタ構成を設定する場合の注意事項[1]

こ

後続停止[1]

子作業[1]

子作業生成ルール[1]

子作業生成ルールが評価されるタイミング[1]

コマンドに関係する監査ログ[1]

コマンドによる実行環境の削除[1]

コマンドによる実行環境の初期化[1]

コマンドの監査事象[1]

コマンド用環境設定ファイル[1]

コマンド用環境設定ファイルの設定内容[1]

コマンド用環境設定ファイルの編集[1]

コマンド〔用語解説〕[1]

コンテナ拡張ライブラリからの削除[1]

コンテナ拡張ライブラリへの設定追加[1]

コンテナ拡張ライブラリへの取り込み[1]

さ

作業[1]

作業アプリケーションの呼び出し[1]

作業一覧〔用語解説〕[1]

作業が完了するタイミング[1]

作業者ID[1]

作業者データベース[1]

作業者データベース〔用語解説〕[1]

作業者データ〔用語解説〕[1]

作業者の再割り当て[1]

作業者〔用語解説〕[1]

作業者を決定する仕組み[1]

作業者を変更する[1]

作業に対する運用[1]

作業の完了[1]

作業の完了条件が評価されるタイミング[1]

作業の完了通知[1]

作業の強制終了[1]

作業の再開[1]

作業の準備[1]

作業の状態遷移[1]

作業の処理期限の設定[1]

作業の着手[1]

作業の中断[1]

作業の発生[1]

作業の発生条件が評価されるタイミング[1]

作業の評価要求[1]

作業の優先度の更新[1]

作業〔用語解説〕[1]

差し戻し[1]

差し戻し〔用語解説〕[1]

し

システム共通環境情報〔用語解説〕[1]

システム構成モデル[1]

システム削除の流れ[1]

システム設定の流れ[1]

システム設定プロパティファイル[1]

システム設定プロパティファイルの設定内容[1]

システム設定プロパティファイルの変更[1]

システムの構成変更[1]

事前生成[1]

事前生成〔用語解説〕[1]

実行開始可能[1]

実行環境での環境削除[1]

実行環境での環境設定[1]

実行環境の構築[1]

実行環境の削除[1]

実行環境の設定情報の変更[1]

実行環境マシンのIPアドレスの変更[1]

終了日時〔用語解説〕[1]

出力情報の設定[1]

出力する情報およびファイル名[1]

出力ファイルのローテーションの設定[1]

出力ファイル名[1]

出力レベルおよび出力内容[1]

巡回部分[1]

障害情報の取得[1]

障害の回復[1]、[2]

障害発生時の対処の流れ[1]

障害への対処[1]

障害要因の特定[1]

条件に一致する作業の作業者割り当てと着手[1]

状態[1]、[2]

状態遷移型モデル[1]

ジョブの投入[1]

ジョブレコード[1]

ジョブレコードの一覧取得[1]

ジョブレコードの取得[1]

処理期限〔用語解説〕[1]

シンクノード[1]

シンクノード〔用語解説〕[1]

せ

制御ノード[1]、[2]

制御ノードでの案件遷移[1]

制御ノード〔用語解説〕[1]

生成ルール記述形式[1]

性能解析トレースとして出力する情報[1]

性能解析トレースの取得ポイント[1]

セキュリティロールの設定[1]、[2]

接続先DBMSの変更[1]

設定[1]

セットアップコマンドによるバージョンアップ（既存のワーク管理システムを引き継ぐ場合）[1]

セットアップコマンドによるバージョンアップ（ワーク管理システムを新規に構築する場合）[1]

セットアッププロパティファイル[1]

セットアッププロパティファイルの設定内容[1]

セットアッププロパティファイルの変更[1]

セットアッププロパティファイルの編集[1]

遷移可[1]

先着ノード[1]

先着ノードでの案件遷移[1]

先着ノード〔用語解説〕[1]

前提プログラムのインストール[1]

そ

ソースノード[1]

ソースノード〔用語解説〕[1]

そのほかのテーブルのレコード数[1]

ち

中断[1]、[2]

て

定義テーブルのレコード数[1]

データ移行だけを繰り返し行う手順[1]

データ条件[1]、[2]

データ条件記述[1]

データ条件記述形式[1]

データ条件種別[1]

データ条件と業務データ[1]

データ条件による案件制御の例[1]

データ条件による案件遷移の制御[1]

データ条件の構成[1]

データ条件評価のRDB検索に関連するデータを変更する[1]

データ条件〔用語解説〕[1]

データ条件を変更する[1]

データベースコネクション数の見積もり[1]

データベースコネクションプール数の見積もり[1]

データベース使用時のセキュリティ[1]

データベースの管理[1]

データベースの再編成[1]

データベースへのアクセス権限の削除（HiRDBの場合）[1]

データベースへのアクセス権限の削除（ORACLEの場合）[1]

データベースへのアクセス権限の削除（SQL Serverの場合）[1]

データベースへのアクセス権限の付与（HiRDBの場合）[1]

データベースへのアクセス権限の付与（ORACLEの場合）[1]

データベースへのアクセス権限の付与（SQL Serverの場合）[1]

テーブル一覧[1]

テーブル容量の見積もり[1]

適用可能期間[1]

デフォルトトレースレベルで出力されるトレース量の概算[1]

と

動的[1]

トラブルシューティング[1]

トレースファイル取得時の注意事項[1]

トレースファイルの自動削除機能[1]

トレース容量の見積もり[1]

は

バージョン[1]、[2]

バージョンアップの流れ[1]

バックアップする内容[1]

バックアップとリストア[1]

バックアップの流れ[1]

発生条件〔用語解説〕[1]

発生日時〔用語解説〕[1]

ひ

非活性[1]、[2]

引き戻し[1]

引き戻しおよび差し戻しに関する注意事項[1]

引き戻しと差し戻し[1]

引き戻し〔用語解説〕[1]

ビジネスプロセス[1]、[2]

ビジネスプロセス管理ツール（CSCIW-Definer）[1]

ビジネスプロセス管理ツール〔用語解説〕[1]

ビジネスプロセス管理〔用語解説〕[1]

ビジネスプロセス定義[1]、[2]

ビジネスプロセス定義開発環境の前提プログラム[1]

ビジネスプロセス定義機能〔用語解説〕[1]

ビジネスプロセス定義削除時の注意事項[1]

ビジネスプロセス定義と案件の流れ[1]

ビジネスプロセス定義に関する運用[1]

ビジネスプロセス定義の案件投入可能期間[1]

ビジネスプロセス定義の管理[1]

ビジネスプロセス定義の構成[1]

ビジネスプロセス定義の削除[1]、[2]、[3]

ビジネスプロセス定義の作成[1]

ビジネスプロセス定義の状態[1]

ビジネスプロセス定義の登録[1]、[2]、[3]

ビジネスプロセス定義のバージョン[1]、[2]

ビジネスプロセス定義の変更[1]

ビジネスプロセス定義ファイル[1]

ビジネスプロセス定義〔用語解説〕[1]

ビジネスプロセス〔用語解説〕[1]

ビジネスプロセスを変更する[1]

日付・時刻の整合性[1]

必要ファイルの退避[1]

ふ

複数バージョンを持つ振り分けルール定義の特定[1]

振り分けルール[1]

振り分けルール記述[1]

振り分けルール記述形式[1]

振り分けルール種別[1]

振り分けルール定義[1]、[2]

振り分けルール定義機能〔用語解説〕[1]

振り分けルール定義に関する運用[1]

振り分けルール定義による作業者の特定[1]

振り分けルール定義の管理[1]、[2]

振り分けルール定義の構成[1]

振り分けルール定義の削除[1]、[2]、[3]

振り分けルール定義の作成[1]

振り分けルール定義の状態[1]

振り分けルール定義の登録[1]、[2]、[3]

振り分けルール定義のバージョン指定[1]

振り分けルール定義の変更[1]、[2]

振り分けルール定義の有効期間[1]

振り分けルール定義評価のRDB検索に関連するデータを変更する[1]

振り分けルール定義ファイル[1]

振り分けルール定義〔用語解説〕[1]

振り分けルール名[1]

分岐[1]

分岐ノード[1]

分岐ノードでの案件遷移[1]

分岐ノード〔用語解説〕[1]

分業ノード[1]

分業ノードでの案件遷移[1]

分業ノード〔用語解説〕[1]

へ

並列作業[1]、[2]

並列作業〔用語解説〕[1]

変更後の接続先情報の登録[1]

変更前の接続先情報の削除[1]

ま

前処理の排他要求数を算出する場合に必要な値[1]

待合ノード[1]

待合ノードでの案件遷移[1]

待合ノード〔用語解説〕[1]

マルチインスタンス構成[1]

マルチインスタンス構成の環境を削除する場合の注意事項[1]

マルチインスタンス構成を設定する場合の注意事項[1]

マルチインスタンス〔用語解説〕[1]

マルチプロセス構成[1]

マルチプロセス構成を設定する場合の注意事項[1]

マルチプロセス〔用語解説〕[1]

マルチマシン構成[1]

マルチマシン構成の環境を削除する場合の注意事項[1]

マルチマシン構成を設定する場合の注意事項[1]

マルチマシン〔用語解説〕[1]

め

メッセージIDの概要[1]

ゆ

有効期間[1]

ユーザ[1]

ユーザおよびユーザグループに関する情報の変更[1]

ユーザグループ[1]

ユーザグループ識別子[1]

ユーザグループ〔用語解説〕[1]

ユーザとユーザグループの扱い[1]

ユーザとユーザグループの関係[1]

ユーザの操作内容の確認[1]

ユーザ〔用語解説〕[1]

優先度〔用語解説〕[1]

り

リストアの流れ[1]

リソースマネージャ〔用語解説〕[1]

れ

レコード数の概算式[1]

わ

ワーク管理システム[1]

ワーク管理システムによる業務システム開発の流れ[1]

ワーク管理システムによる業務の流れ[1]

ワーク管理システムの運用状況の確認[1]

ワーク管理システムの監査対象[1]

ワーク管理システムの関連プログラム[1]

ワーク管理システムの基本的なシステム構成モデル[1]

ワーク管理システムの前提プログラム[1]

ワーク管理システムの適用業務[1]

ワーク管理システムの適用方法[1]

ワーク管理システムの特長[1]

ワーク管理システムのバージョンアップ（既存のワーク管理システムを引き継ぐ場合）[1]

ワーク管理システムのバージョンアップ（ワーク管理システムを新規に構築する場合）[1]

ワーク管理システムのプログラム構成[1]

ワーク管理システムの目的[1]

ワーク管理システム〔用語解説〕[1]

ワーク管理データベースの環境削除（HiRDBの場合）[1]

ワーク管理データベースの環境削除（ORACLEの場合）[1]

ワーク管理データベースの環境削除（SQL Serverの場合）[1]

ワーク管理データベースの環境設定（HiRDBの場合）[1]

ワーク管理データベースの環境設定（ORACLEの場合）[1]

ワーク管理データベースの環境設定（SQL Serverの場合）[1]

ワーク管理データベースの構築（ワーク管理システムの設定）[1]

ワーク管理データベースの構築（ワーク管理システムのバージョンアップ）[1]

ワーク管理データベースの削除[1]

ワーク管理データベースの削除（HiRDBの場合）[1]

ワーク管理データベースの削除（ORACLEの場合）[1]

ワーク管理データベースの削除（SQL Serverの場合）[1]

ワーク管理データベースの作成（HiRDBの場合）[1]

ワーク管理データベースの作成（ORACLEの場合）[1]

ワーク管理データベースの作成（SQL Serverの場合）[1]

ワーク管理データベースの障害時の回復方法[1]

ワーク管理データベースのデータ移行[1]

ワーク管理データベースのバージョンアップ（既存のワク管理システムを引き継ぐ場合）[1]

ワーク管理データベースのバージョンアップ（ワーク管理システムを新規に構築する場合）[1]

ワーク管理データベースへの接続情報の決定[1]

ワーク管理データベース〔用語解説〕[1]

ワーク管理データベース容量の算出[1]

ワーク管理〔用語解説〕[1]